i -“A

E23E

H---------

XL :

SJB

«i

<-i

:₀*JÊÊÊjS*i

ÈÊÊÈüti-^l^jJf! *&&jSk tg

> r/

3»

’üxl

|40S

!jt*

«i

.V

■->

fl

. ■;

S*v

rx

S*"

«â

St¥

21

S»1

Ml

F/

i¹

ifgips

&ää

■Ł.

*A

■*

îi^

-.5

Ÿ%

ah

ajN

gfr

$m£Ë

â*sa

lit

r*É

«P

|a

jj

•A -

»yi

ïr X

«■ ' il

ÄP¹ . •»-'■'

j£

>v

§s

ik

r«

►JÖ

Li

Sx

Biblioteka Politechniki Krakowskie)

m.

fi)

I»

R>

100000298617

ir

»>

, : fX fW % V V-' - V

Ł ' " /‘ f fßf’t sSJtx ^

*w f ç6 s 1fv?r ■ -

iy

$Yc c c£co <? VC® $ Sf c ce c ÿ < - 5    %eCCCY 5 c c d d 5

<L <T«C C ÇvCC CCflCd C Ce <T C C

«r r c< c /Ox c ccèfc' c Ce c c <

CCC .«JS• C C<X<C«rXC' Ce C C c c

cfc or r 5?Y<C CV-⁽C c^X d r r ccc C ' c ?^HOïC £2 d SV; £

«#v<V <> Vr ece^ ^vsv

td ... £C

V v ‘C ' V'iYV • ^ \ ^ OS

VW f<.: \W>^> ^-vl fx

Æ, || I ,, VA, C« ) y<y,\

J - \:.% ■>■■ x A K J i, ,\J

PÜ vY-Céd// « Il Ï; f

eS^SV Oc <F V- £ ^æ0Lr^$Êk- c Çvo c<§ y

|> V£ e ce > << ■ ' <    ^ *ßrC ç. <%<rc >. .SCdCir c ç V

le SV V £ ' • <    <    <    ^    ' /‘ / c ’ C «SfV V ' c< ( < 'X V <

C er- c «3 c- <    «r    <3 <r /    C    ««c c    4^: c <

: c c o<j •.    s    ce    cç :.V    Hcc«fYcC

ßßfl C :C r <V ’<    «c    <W    r £    ^    <;c S    e ⁽ V C .

> ÂV, cV <    <-    < v <    S c    Ç    <èc ^    c «i-

-cccc>/ J -, V V W^S ^

Ép: '    ^ ^ç., Ve < X ic £ ' ' V • C

% m £ ' c \ V r r vf£

î^\V ^ ^ çÿ Vï f'rV :.!>

VlfSi V f Ç <?S: Ç «' y ' V \

ł S\\\ '    ' S < ^ x'- x V

i V Vr c Vrr' V S v x ,o-

y r\ r Vrê s c c ^ s

V    ^ c e S ç £•

V    t £5c c ^

L V C    tv ^ -

y c S SV ( Sf C S' «s rT

y/JymcMf i < -< j‘ j' ^ // : &f s £ £ c

m    ï u    «c§ ^    j    jj

<f<*    ^ CJ "ÂrééFM Æc-*f

£ v W-

J^Sü

'■ ef⁻ - .^mskr

'<

>c

d - ^

d «c

C «14-    *•<    •—■

<c

ce

ce

d'

x.

te

■k

r>

N?'

îv-Y V/

im

c

C

>    «7

c <<. f “:.

. <g

C

■>

yï

'TCC

jw.

II.

ce

\ yy s \ ^

/ 7’ r r tvr S:

/ ^ ^ ^

- ' /if s ^

i^ ect « < <rc> «C eço e, C c f

SjVc <<r <c <r < 0

C CC VT V C 8

c cc V c coc

e cV cC< c ecc £S c c« cer J£Vc c« cV V: :'r    «33e

Vfc S cc CCC

S⁽C rV C ÇCC

Sx <2 cV 1 / /:/ ' V f

ç-Vi V:

Eÿ j!|te

.. I// |Cy'

<« J\\:VSc

:> jXx

c • ••

—•

«; «e -c d ^< <

<*c    «< <-

C <-«J «acd

<y , «c «<    . c ,

« «I* < C ' C

C <

< < < <

< Ce

*C

<    c < 'C <

< / C C

<    C

r c

d ce r o

< x < C x C

S c

c c c;

'C

c.

V£V. C r v

c c ' £ ‘ c

Cec ^ r -C®

<s<( ms

C?r

Cr

CT

c.

Cr

C er

/d %

y-

5

'Sr—

d-

'C -

i

<r

e-y

'Z

\\

d- .

s® <

c:

•C

•C

<■ -

>-V

V/

< s

ce

<- I <S<C’

<J < <g<

r <« <-

<    >d c .

£ s ^

- Sv;

< •< c

s:

--

•c c

V c

<y o c

Ccc c . ,

<<■ < cxV

d.« < 5 r c< eąc r -/Y c c

r « c r c < c c

■ ce c . rssc c c< c

ce c

<v

c c.

7'C

-a

j'/d d Y ' c

XY V \ :?

jCgy «: y-

V\ £V>.¥ y W£'V; -

iif V- ç /

. f ÛB

Kl W V SS

. . t \ <

C// CCfeCçr.

r/c⁽ *

'    . J C C c C

rV Orc r

^ 1 £ / Ccc £ V cfc Syjrrc

<~ < . C c

> Yr > ⁽ C

v vyx

C ,®r / /

¥

Gesamtanordnung und Gliederung des »Handbuches der Architektur« (zugleich Verzeichnis der bereits erschienenen Bände, bezw. Hefte) sind am Schlüsse des vorliegenden Heftes zu finden.

Jeder Band, bezw. Halb-Band und jedes Heft des »Handbuches der Architektur« bildet auch ein für sich abgeschlossenes Buch und ist einzeln käuflich.

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR

Unter Mitwirkung von

und

Oberbaudirektor

Professor Dr. Josef Durm

in Karlsruhe

Geh. Regierungs- und Baurat Professor Hermann Ende

in Berlin

herausgegeben von

Geheimer Baurat

Professor Dr. Eduard Schmitt

in Darmstadt.

Vierter Teil:

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

7. Halb-Band:

Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung;

Militärbauten.

1. Heft:

Stadt- und Rathäuser.

Gebäude für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften. Geschäftshäuser für staatliche Provinz- und Kreisbehörden. Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private Verwaltungen.

Leichenschauhäuser.

Gerichtshäuser, Straf- und Besserungsanstalten.

ZWEITE AUFLAGE.

ARNOLD BERGSTRÄSSER VERLAGSBUCHHANDLUNG (A. KRÖNER).

STUTTGART 1900.

ENTWERFEN,

ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

VIERTER TEIL.

7. Halb-Band:

Gebäude für Verwaltung⁻, Rechtspflege und Gesetzgebung; Militärbauten.

1. Heft:

Stadt- und Rathäuser.

Von F. Bluntschli und G. Lasius,

Professoren am eidg. Polytechnikum zu Zürich.

Gebäude für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften.

Von Albert Kortüm,

Stadtbaurat a. D. zu Erfurt.

Geschäftshäuser für Provinz- und Kreisbehörden.

f Dr. Heinrich Wagner,

Geh. Baurat und Professor an der technischen Hochschule zu Darmstadt.

Franz Schwechten,

Kgl. Baurat zu Berlin,

Von und

Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private Verwaltungen.

Von f Georg Osthoff,

Stadtbaurat zu Berlin.

Leichenschauhäuser.

Von Dr. Eduard Schmitt,

Geh. Baurat und Professor an der technischen Hochschule zu Darmstadt.

Gerichtshäuser, Straf- und Besserungsanstalten.

Von f Theodor von Landauer,

Dr. Eduard Schmitt

f Dr. Heinrich Wagner,

Geh. Bauräte und Professoren an der technischen Hochschule zu Darmstadt.

Baudirektor zu Stuttgart, und

ZWEITE AUFLAGE.

Mit 493 in den Text eingedruckten Abbildungen, sowie 14 in den Text eingehefteten Tafeln.

STUTTGART 1900.

ARNOLD BERGSTRÄSSER VERLAGSBUCHHANDLUNG

A. KRÖNER.

r*'

Das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

IIBLMEÏI POLIUCHICZM

K >ï A K Ó W^.

tim

Akc. Nr.

xr

Druck von Bär & Hermann in Leipzig.

Handbuch der Architektur.

IV. Teil.

Entwerfen, Anlage und Einrichtung

der Gebäude.

7. Halbband, Heft i.

(Zweite Auflage.)

INHALTS-VERZEICHNIS.

Siebente Abteilung:

Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung; Militärbauten.

1. Abschnitt:

Gebäude fur Verwaltungsbehörden und private Verwaltungen.

Seite

i. Kap. Stadt- und Rathäuser . a) Rathäuser in Italien

1)    Mittelalter .    .

Acht Beispiele

2)    Renaissance .

C\ Ln Ln Ln>

14

Fünf Beispiele

b) Rathäuser in Deutschland 1) Mittelalter. .    .

18

18

Sechsundzwanzig Beispiele

19

2) Renaissance .    .    .    .    .

Siebenundsechzig Beispiele

34

36

c) Rathäuser in Frankreich .

x) Mittelalter .    .    .

Zehn Beispiele 2) Renaissance .    .

Sieben Beispiele

Litteratur über »Rathäuser in Deutschland« aus dem Mittelalter und der Renaissance .    73

73

73

74

76

76

Litteratur über »Rathäuser in Frankreich« aus dem Mittelalter und der Renaissance .    .    82

d) Rathäuser in Belgien und Holland

1)    Mittelalter.....

Zehn Beispiele

2)    Renaissance.....

Sechzehn Beispiele .

83

83

83

90

e) Rathäuser der Neuzeit..................

1)    Deutschland und Österreich.............

Elf Beispiele.................

2)    Frankreich...................

Beispiel...................

3)    Belgien....................

Beispiel................. .    .    .

4)    Schweiz....................

Beispiel...........-........

5)    England..........».........

Beispiel...................

Litteratur über »Rathäuser der Neuzeit« (Ausführungen und Entwürfe)

a) Deutschland und Österreich..........

ß) Frankreich (Stadthäuser und Mairien).......

y) Grofsbritannien, Amerika und Australien......

2. Kap. Gebäude für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften.....

a) Dienstgebäude für Ministerien und andere höchste Staatsbehörden .    .

Elf Beispiele..................

Seite

102

103

103

128

128

• I3I

133

133

133

133

138

138

. 140 • H3

H5

145

149

Litteratur über »Dienstgebäude für Ministerien und andere höchste Staatsbehörden« .    .    163

b) Botschafts- und Gesandtschaftshäuser..................

Sieben Beispiele.....................

Litteratur über »Botschafts- und Gesandtschaftshäuser« (Ausführungen).....

3.    Kap. Geschäftshäuser für staatliche Provinz- und Kreisbehörden..........

a)    Allgemeines...........................

b)    Geschäftshäuser für Provinzbehörden..................

Sieben Beispiele.....................

Litteratur über »Geschäftshäuser für Provinzbehörden« (Ausführungen und Entwürfe) .    .    192

c)    Geschäftshäuser für Kreisbehörden...............

Acht Beispiele..................

Litteratur über »Geschäftshäuser für Kreisbehörden« (Ausführungen) .

4.    Kap. Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private Verwaltungen .    .    .

a)    Verwaltungsgebäude für Verkehrswesen......

Sechs Beispiele...........

b)    Verwaltungsgebäude für Fabrik- und Gewerbewesen .

Fünf Beispiele...........

c)    Verwaltungsgebäude für Buchdruck und Zeitungswesen

Beispiel...........

d)    Verwaltungsgebäude für Versicherungswesen ....

Fünf Beispiele...........

e)    Verwaltungsgebäude für Bauwesen........

1)    Verwaltungsgebäude für städtische Bauämter .

2)    Verwaltungsgebäude für Baugesellschaften .    .

Litteratur über »Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private Verwaltungen«. Ausführungen ........

5.    Kap. Leichenschauhäuser.........

Drei Beispiele.......

Litteratur über »Leichenschauhäuser«

164

165

165

x75

175

181

182

192

193

200

200

201

. 203

■H

2x1

211

219

220

222

222

226

227

228

229

231

234

. 238

2. Abschnitt:

Gerichtshäuser, Straf- und Besserungs-Anstalten.

X. Kap. Gerichtshäuser ...............

a)    Allgemeines................

b)    Anlage und Einrichtung der deutschen Gerichtshäuser

1)    Einteilung und Geschäftsumfang der Gerichte

2)    Allgemeine Erfordernisse der Gerichtshäuser .

3)    Besondere Bestandteile und Einrichtungen

c)    Fremdländische Gerichtshäuser.........

239

239

241

241

244

VO vo

vu

Seite

d) Typen ausgeführter Gerichtshäuser.........

1)    Geschäftshäuser für Gerichte niederer Instanz .    .

Elf Beispiele.............

2)    Geschäftshäuser für Gerichte höherer Instanz .    .    .

a) Geschäftshäuser für Landgerichte.....

Elf Beispiele.............

ß) Geschäftshäuser für Land- und Amtsgerichte

Drei Beispiele.............

y) Geschäftshäuser für einzelne Gerichtsabteilungen

Fünf Beispiele.............

8) Geschäftshäuser für Oberlandesgerichte .

259

259

259

271

. 271

271

279

280

. 286

286

Beispiel

2. Kap. Gefangenhäuser a) Allgemeines .

3) Justizpaläste........

Acht Beispiele.......

Litteratur über »Gerichtshäuser« : a) Anlage und Einrichtung ß) Ausführungen und Entwürfe

Lk> Lhi Oj Ln> Lk» L*>

340

340

1)    Geschichtliches über die Entwickelung des Gefängnisbaues .

2)    Strafsysteme.................

3)    Arten der Gefängnisse..............

b)    Erfordernisse, Gesamtanlage und Hauptabmessungen......

c)    Besonderheiten der Konstruktion und Einrichtung.......

1)    Wände und Fufsböden, Decken und Dächer......

2)    Flurgänge, Galerien, Mittelhallen und Treppen.....

3)    Thüren, Fenster und Deckenlichter.........

4)    Abort-, Wasch-, Bade- und Spüleinrichtungen.....

5)    Heizung und Lüftung..............

6)    Wasserversorgung, Beleuchtung und Meldevorrichtungen

7)    Mobiliar...................

d)    Nebenanlagen und Baukosten..............

e)    Gerichtliche Gefängnisse................

Sieben Beispiele...............

f)    Landesgefängnisse und Zuchthäuser............

Einundzwanzig Beispiele ..    ..........

340

341

344

345

375

375

Lk) LO 00 ^3

396

403

406

409

413

424

426

435

436

g) Polizeigefängnisse

449

Zwei Beispiele......

Litteratur über »Gefängnisse«, a) Anlage und Einrichtung ß) Ausführungen und Entwürfe 3. Kap. Sonstige Straf- und Besserungsanstalten

a) Zwangsarbeitshäuser........

Fünf Beispiele......

449

451

453

456

456

460

Litteratur über »Zwangsarbeitshäuser« (Ausführungen und Entwürfe)

b)    Strafanstalten für jugendliche Ubelthäter..............

Zwei Beispiele....................

c)    Erziehungs- und Besserungsanstalten für verwahrloste Kinder.......

Neun Beispiele ....................

Litteratur über »Erziehungs- und Besserungsanstalten für verwahrloste Kinder«.

a) Anlage und Einrichtung............. .

ß) Ausführungen und Entwürfe......... .    .

473

474

475

479

482

. . 50° . . 5⁰⁰

Berichtigungen

500

Verzeichnis

der in den Text eingehefteten Tafeln.

Zu    Seite 48:    Rathaus zu Rothenburg o. d. T.

»    »    58:    Rathaus zu Bremen.

»    »    62 :    »Goldener Saal« im Rathaus zu Augsburg.

»    »    78:    Stadthaus zu Paris. (Grundrifs.)

»    »    138:    Stadthaus zu Sheffield.

»    »    204: Verwaltungsgebäude der General-Direktion der Grofsherzogl. Badischen Staats

eisenbahnen zu Karlsruhe. (Grundrifs.)

»    »    278 : Landgerichtshaus zu Zwickau.

»    »    312:    Justizpalast zu    Wien. (Schaubild.)

»    »    316:    Justizpalast zu    Wien. (Schnitt nach der Hauptachse.)

»    »    350: Zweites Gefängnis der Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin. (I. u. II. Ober-

geschofs.)

»    »    353:    Zellengefängnis zu Löwen. (Lageplan.)

»    »    355:    Zellengefängnis zu Fresnes-le-Rungis. (Lageplan.)

»    »    356:    Amtsgefängnis    zu Karlsruhe. (Erdgeschofs.)

»    »    357:    Amtsgefängnis    zu Karlsruhe. (I. Obergeschofs.)

Handbuch der Architektur.

IV. Teil:

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

SIEBENTE ABTEILUNG.

GEBÄUDE

FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG; MILITÄRBAUTEN.

Handbuch der Architektur. IV. -j, a. (2. Aufl.)

IV. Teil, 7. Abteilung:

GEBÄUDE FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG; MILITARBAUTEN.

I. Abschnitt.

Gebäude für Verwaltungsbehörden und private

Verwaltungen.

1. Kapitel.

Stadt- und Rathäuser.

Von F. Bluntschli und G. Lasius.

Vor

bemerkungen.

Eng verknüpft mit der Entwickelungsgeschichte der Städte im Mittelalter ist die Geschichte der Rathäuser. Es braucht auf frühere Zeiten nicht zurückgegriffen zu werden; denn über das Buleuterion (Rathaus) der Griechen¹) ist aufser einigen kurzen Andeutungen des Pansanias nichts bekannt; auch die Curia der Römer, von Vitruv nur mit wenigen Worten erwähnt, ist mehr ein Gegenstand der Altertumsforschung, als des künstlerischen Genusses²); so spärlich oder zweifelhaft und unaufgeklärt sind die Reste, mit denen man es hier aus-schliefslich zu thun hat. Seit dem Aufhören der Römerherrschaft bis in das Mittelalter waren die Städte fast machtlos; von Selbstverwaltung derselben konnte kaum die Rede sein und daher auch nicht von Errichtung von Stadthäusern³). Erst langsam und unter fortdauernden, Jahrhunderte währenden Kämpfen wider Geistlichkeit und Adel errangen die Bürgergemeinden eine selbstständige Stellung, wurden sie zu Herren des Stadtgebietes und gründeten allmählich städtische Verwaltungsorgane, an deren Spitze schliefslich überall Rat und Bürgermeister standen. Als Sitz für diese Behörden erhoben sich in kleinen und grofsen Städten die Rat- oder Stadthäuser, je nach der Bedeutung der Städte mehr oder weniger entwickelt, immer aber als ihre bedeutendsten Profanbauten, als die Gebäude, in denen das Gemein de wesen sich gleichsam verkörperte und seinen monumentalen Ausdruck fand. Gleich wie die grofsen Kathedral-bauten Zeugnis ablegen von der Macht und Leistungsfähigkeit des Glaubens und der religiösen Entwickelung, so geben die vielfachen Rathausbauten Kunde von bürgerlicher Kraft und Wehrhaftigkeit, vom stolzen Bewufstsein der durch eigene Anstrengung errungenen bürgerlichen Freiheit; in ihnen vereinigt sich alles, was städtische Kunst und städtischer Gewerbefleifs zu leisten vermochten.

¹)    Siehe Teil II, Bd. 1 dieses »Handbuches«, Art. 200, S. 235. — 2. Aufl. : Art. 265, S. 342.

²)    Siehe ebendas, und Teil II, Bd. 2 dieses »Handbuches«, Art. 336, S. 328 — ferner: BurckhArdt, J. Der Cicerone etc. 5. Aufl. von W. Bode. Teil 1. Leipzig 1884. S. 34.

³)    Vergl. : Viollet-le-Duc. Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale. Paris 1878. S. 29.

Denn nicht nur dem praktischen Bedürfnis sollten diese Bauten entsprechen, vielmehr den Bürgern und Fremden ein deutliches Wahrzeichen und ein sichtbarer Beweis der städtischen Tüchtigkeit sein.

Die Rathäuser erhielten zumeist eine besonders günstige Lage, gewöhnlich am Markt der Stadt, immer inmitten des Hauptverkehres. Die Hauptansicht wurde mit besonderer Liebe gestaltet und wenn möglich nach einem gröfseren Platz zu gerichtet. Das Rathaus wurde das Herz der Stadt; von ihm aus pulsierte das ganze städtische Leben; von ihm aus ergingen die Gesetze und Verordnungen zu gemeinsamem Schutz; von ihm aus wurden die Bürger zu Beratungen und Versammlungen, zu Festen und zur Abwehr drohender Gefahren, gegen Feuersnot, Aufruhr und äufsere Feinde aufgerufen.

Mannigfach ist das Schicksal dieser Gebäude; viele sind im Kampfe der Gemeinwesen zerstört und untergegangen; viele erfuhren im Laufe der Zeiten Umgestaltung'en, die den früheren Zustand oft kaum mehr erkennen lassen; wieder andere, in den Städten namentlich, die sich zu gröfserem Umfang aufschwangen, wurden verlassen und durch neue Gebäude ersetzt, die dem jeweiligen Bedürfnis genügen sollten, wie denn z. B. das jetzige Stadthaus von Paris bereits das fünfte Rathaus dieser Stadt ist.

Die Anordnung der frühesten Rathausbauten, von denen nur wenige Beispiele und keine früheren als aus dem XII. Jahrhundert erhalten sind, ist un-gemein einfach.

Das Erdgeschofs nimmt meist eine offene Halle ein, die von Strafsen und Markt nicht getrennt ist und die gleichfalls als Marktraum benutzt wird; im Obergeschofs liegt der Hauptraum des Gebäudes; ein grofser Saal, in dem sich die Bürger oder der Rat versammeln, in dem die Wahlen abgehalten werden und der auch zu Zeiten als Festraum der Stadt dient. Zuweilen sind einige kleine Nebenräume mit ihm verbunden. Vom Saale öffnet sich nach dem Platze hin meist eine Loge oder ein Balkon, von denen aus die Beschlüsse der Ratsversammlung dem harrenden Volke zur Kenntnis gebracht und öffentliche Ansprachen gehalten werden konnten. Als weiteres charakteristisches Element kommt häufig ein Turm mit Uhr und Glocke hinzu, der mit grofser Sorgfalt, zuweilen in bedeutenden Abmessungen, ausgeführt wurde, so dafs er schon von weitem die Stelle kenntlich machte, wo das Rathaus stand. Er erhielt seinen Platz an einem Ende oder in der Mittelachse des Gebäudes.

Nach diesem einfachsten Programm ist das von Viollet-le-Ducl) beschriebene aus der Mitte des XII. Jahrhunderts stammende Rathaus zu Saint-Antonin in Südfrankreich erbaut, so auch der Broletto zu Como aus dem Anfang des XIII. Jahrhunderts.

Die weitere Entwickelung der Gemeinwesen bereicherte bald das Bauprogramm; es mufsten mehr Räume geschaffen werden, da die städtische Verwaltung, die durch Unterteilung in verschiedene Ämter an Umfang immer mehr zunahm, besondere Gemächer beanspruchte; das städtische Archiv mufste seine Stelle darin finden; auch die Gerichtsbehörden — damals von den Verwaltungsbehörden nicht getrennt — erhielten häufig ihre besonderen Räumlichkeiten im Rathause; Folterkammern und Gefängnisse fanden darin Platz; statt des einen grofsen Saales forderte das Bedürfnis häufig mehrere, zum Teile auch kleinere Säle, wie die sog. Ratsstuben. Meist wurde eine Kapelle eingebaut; ¹

Amtswohnungen der Behörden kamen hinzu — kurz, die Räume wurden immer zahlreicher, die Gebäude umfangreicher bis auf unsere Tage.

Wie dieses Bauprogramm sich im Lauf der Zeiten entwickelte und in den verschiedenen Ländern verschiedenartig ausbildete, wird sich bei Betrachtung der bemerkenswertesten Bauten, von denen nur die eigentlich charakteristischen Merkmale beleuchtet werden sollen, ergeben.

Bei den nun folgenden Erörterungen der Stadthäuser im einzelnen erschien es angemessen, diese Gebäudegattung vorzugsweise vom historischen Gesichtspunkte aus zu betrachten. Hierbei sind drei Perioden zu unterscheiden: i) die mittelalterliche, 2) diejenige der Renaissance und 3) die Neuzeit. Von diesen sind die ersten beiden für die Entwickelungsgeschichte des Rathausbaues der zu besprechenden Hauptländer: Italien, Deutschland, Frankreich, sowie Belgien und Holland, jeweils zusammengefafst, indem für das Studium und Erkennen des Wesens der Rathausbauten diese Perioden die interessantesten und lehrreichsten sind. Die Bauten der Neuzeit sind von der früheren mehr oder weniger abgeleitet; doch soll der Rathausbau unserer Zeit durch einige besonders charakteristische Beispiele gekennzeichnet werden.

Was die geschichtliche Entwickelung der Rathausbauten anbelangt, so käme aufser den genannten Ländern hauptsächlich noch England in Betracht, das indes merkwürdiger Weise auf diesem Gebiete der Profanarchitektur sowohl während des Mittelalters, als auch der Renaissance eine kaum nennenswerte Ausbeute liefert. Denn wenn auch die Guildhall zu London, ein spätmittelalterlicher Bau, hierher gezählt wird, so ist dies doch kein im Verhältnis zur Gröfse und Bedeutung der Stadt stehendes Beispiel. Gebäude für eigentliche Gemeindeverwaltung sind in England aus jenen Zeiten mit Ausnahme einiger kleiner, grofsenteils in Holzfachwerk hergestellter Stadthäuser zu Norwich⁵), Hereford⁶), Leominster, Kingston u. a. m., die jetzt meist abgerissen sind, nicht zu verzeichnen. Dies ist dadurch zu erklären, dafs in England Königtum, Adel und Geistlichkeit sich damals in die Staatsgewalt und in den Besitz des Landes teilten, das Volk aber nichts galt und nichts besafs, bis dasselbe erst in ver-hältnismäfsig jüngerer Zeit seine Freiheit zu erringen und zu sichern wufste⁷). In Folge dessen gelang es den Stadtverwaltungen, ihre vollständige Unabhängigkeit zu wahren, und in dem Mafse, als sie an Einflufs und Bedeutung gewannen, auch ihren Wohlstand zu vermehren. Hierdurch waren sie in den Stand gesetzt, die Mittel zur Ausführung der nötigen Gemeindebauten aufzuwenden. Aber erst seit Mitte dieses Jahrhunderts ist England eine Stätte für die Entwickelung des Rathausbaues geworden.

a) Rathäuser in Italien.

1) Mittelalter.

Wesen

und

Früher als anderswo hatte das Städtewesen in Italien unter heftigen Gärungen sich kraftvoll entwickelt und war zu einer Bedeutung gelangt, die sich noch heute in den mächtigen Rathausbauten damaliger Zeit deutlich aus- Entwickelung, spricht. So sind denn auch nirgends frühere Beispiele von ähnlichem baulichen Wert auf dem Gebiete, das hier in Frage kommt, zu verzeichnen, als in Italien,

⁶) Siehe: The development of Ihe modern town-hall. Builder, Bd. 36, S. 821.

⁶)    Siehe: Builder, Bd. 18, S. 592 — ferner: Building news, Bd. 34, S. 366.

⁷)    Vergl. : Fergusson, J. A. History of architecture in all couniries etc. London 1867. Bd. 2, S. 75.

3-

Haupttypen.

4-

Orvieto.

5-

XIII. Jahrhundert.

und nirgends solche, die das Kennzeichnende des Rathauses würdiger erfafst und in monumentalerer Weise verkörpert hätten. Und dies ist in der Regel ohne jenen Aufwand an dekorativen Mitteln, wie ihn die nordischen Bauten aufweisen, sondern in einfacherer Art erreicht und in der dem ganzen Zeitgeist so wohl entsprechenden kecken und trotzigen Form durchgebildet. Es entstanden jene Paläste, die durch Gröfse ihrer Anlage, gewaltige Höhenentwickelung, einfache und schöne Verhältnisse sich auszeichnen, die nach aufsen eine stolze und rauhe Seite kehren, dabei im Inneren die Schwesterkünste in reichlichem Mafse mitwirken lassen zur Auszier einer dem Gemeinwesen würdigen Stätte.

Zwei typische Grundformen bilden sich aus, die eine mit einem in Hallen aufgelösten Erdgeschofs, das dem Marktverkehr diente und über dem sich in den oberen Stockwerken Saal und Amtsräume auf bauten; die andere mehr burg-oder festungsartig mit ganz geschlossenem Erdgeschofs, das nur durch ein reicher ausgebildetes Hauptportal zugänglich ist. Beide Typen schliefsen gewöhnlich mit einem wagrechten Hauptgesimse mit Zinnenkranz ab, hinter dem sich die von unten nicht sichtbaren Dächer verbergen. Fast nie fehlt ein Turmbau zur Aufnahme der Wachmannschaft und der Stadtglocken, der sich indes wesentlich von den nordischen Türmen dadurch unterscheidet, dafs er meist nicht einen selbständigen, von unten auf entwickelten Gebäudekörper bildet, sondern sich erst aus dem oberen Geschofs der Fassade in kühner Weise loslöst, wie namentlich am Palazzo vecchio in Florenz. Im Grundrifs gewöhnlich nahezu quadratisch, im Aufrifs mit Vorliebe schlank und ähnlich wie die Fassade mit Zinnen gekrönt, sitzt er bisweilen auf der einen Ecke der Hauptfassade. Charakteristisch ist ferner ein vom Saal im Obergeschofs aus zugänglicher und auf Konsolen aus der Fassade vorgekragter Balkon, von dem die Beschlüsse der Signorie dem Volke mitgeteilt wurden.

Das italienische Rathaus erscheint unter den verschiedensten Bezeichnungen als Palazzo pubblico oder del comune, del municipio, del consiglio, del podesta etc.

Als frühestes Beispiel ist der Palazzo del podesta zu Orvieto⁸) zu nennen, der noch dem romanischen Stil angehört und dessen Erbauungszeit in das XII. Jahrhundert fällt.

In ihm zeigen sich schon die Motive ausgebildet, die für den Rathausbau typisch wurden: im rechteckigen Erdgeschofs (Fig. i) eine grofse, durchgehende, nach den Hauptseiten offene Halle, im Obergeschofs, das durch eine grofs-artig angelegte Freitreppe von der einen Seitenfassade aus zu erreichen war, Säle und Zimmer, darüber ein zweites, niedrigeres Obergeschofs. Die massige Hausteinfassade (37 m breit und 23 m hoch) ist in grofsen Verhältnissen komponiert; wenige wagrechte Gurten gliedern sie; über dem hohen Hallengeschofs ruhen sechs breite, reich gegliederte Rundbogenfenster, durch Säulchen in je 3 Teile geteilt; in die hohe, ruhige, glatte Mauermasse über ihnen sind die kleinen Stichbogenfensterchen des obersten Geschosses eingeschnitten. Das Ganze krönt ein Zinnenkranz; ein kleiner Glockenturm erhebt sich aus der einen Fassadenecke.

Das XIII. Jahrhundert liefert die reichste Ausbeute in dieser Periode. Aus Oberitalien gehören hierher der Palazzo publico zu Como, gewöhnlich il Broletto genannt, ferner derjenige zu Mailand, jetzt als Palazzo della ragione bezeichnet, dann die Reste des Palazzo pubblico hinter dem Dome von Pavia und, als stattlichster von allen, derjenige zu Piacenza.

Fig. t.

Itfi

Iłłł

Palazzo del podesta zu Orvieto⁸). w. Gr.

Vi

⁸) Siehe : Verdier & Cattois. Architecture civile et domestique Paris 1852. S. 57.

au

moyen-âge et à la renaissance. Bd. 7.

Allen gemeinsam ist die offene, von den Langseiten zugängliche Halle des Erdgeschosses, darüber ein mächtiger Saal, der von grofsen, durch Säulchen geteilten Rundbogenfenstern erleuchtet wird. Den Abschlufs des Gebäudes macht ein Gesimse mit Rundbogenfries oder ein Zinnenkranz.

Der Name Broletto ist auch in Bergamo, Brescia, Mantua und wohl noch an anderen Orten Oberitaliens zur Bezeichnung der älteren Rathäuser üblich. Brolo heifst ein Garten, Broletto also ein Gärtchen, ein grüner Platz, und es mufs wohl ehemals eine solche Anlage mit diesen Bauwerken in Verbindung gestanden haben.

Der Palazzo pübblico in Como⁹) stammt aus dem Jahre 1215 (Fig. 2 bis 4¹⁰).

Er stöfst mit seiner südlichen Schmalseite an den später erbauten Dom und schliefst an der Nordwestecke einen derben, noch aus älterer Zeit stammenden Turm ein. Dafs durch den Dombau eine Verkürzung des Rathauses eintrat, ist in Fig. 2, die die Rückseite gegen Via Pretoria darstellt, an dem Stück Thüröffnung im Obergeschofs zu erkennen. Vielleicht lag hier früher der Treppenaufgang, der sich jetzt im Inneren neben dem Turme befindet. Die Seite gegen den Domplatz zeigt die gleiche Architektur ; nur sind die unteren vier Arkaden enger. Ihre Achsenweite beträgt aber immer noch 5m gegen 6,70m und mehr; denn die Weiten sind an der Rückseite ungleich. Das Haupt-geschofs hat gegen den Domplatz nur 3 Fenster; aus dem mittleren war ein Balkon mit kanzelartigem Vorbau zugänglich, der jetzt bei der Restauration gegen den Dom hin verschoben wird und eine besondere Thür zwischen den beiden Fenstern erhält. Die mächtige Domfassade läfst unser Gebäude kleiner erscheinen, als es ist; man unterschätzt den Mafsstab; aber bis Oberkante Dachgesims mifst die Höhe 14,00 m, und die Achsenweite der drei Rundbogenfenster beträgt mehr als 7,00 m. Der Querschnitt in Fig. 4 giebt die alte Anordnung des im Saale sichtbaren Dachstuhles, der jetzt nach aufgefundenen sicheren Anhaltspunkten wieder hergestellt wird. Der Baustoff ist weifser, schwarzer und roter Marmor, der in wechselnd farbigen Schichten verwendet wurde.

Der Palazzo pübblico in Mailand hat in seiner Architektur fast die gleichen Verhältnisse wie derjenige zu Como.

Im Erdgeschofs bildet er eine zweischiffige gewölbte Halle mit mehr als 7,00m Achsenweite und von 7 Arkaden in der Länge. Die Pfeiler messen 1,48 m im Quadrat, sind aus Quadern hergestellt und haben kein Kämpferprofil. Die mittleren 5 Arkaden sind rundbogig aus Ziegeln mit einzelnen Quadern im Wechsel gewölbt; die beiden äufseren sind ebenso, aber spitzbogig geschlossen. Die darüber aufgeführte glatte Wand ist ein sehr schöner Backsteinbau, der ehemals mit einem verschlungenen Rundbogenfriesgesimse, auch in Ziegeln, abschlofs, später aber höher übermauert wurde. Die dreigeteilten Rundbogenfenster haben die gleiche Anordnung, auch dieselben Mafse wie in Como; nur ist hier, mit Ausnahme der teilenden Säulchen, alles Ziegel; auch die Füllung über der Dreiteilung, nur ohne Durchbrechung, ist mit einem Flächenmuster aus verschiedenem Ziegelverbande geschlossen. Der Bau ist inschriftlich 1228 errichtet. Über einem Pfeiler sieht man ein Relief mit Reiterbild in einer Flachniscbe mit einer anderen Inschrift: MCCXXXIII DNS. OLDRAD DE TREXENO. POT. MEDIOLANIS. Das Erdgeschofs liegt etwa 1™ höher als der Platz, auf dem das Gebäude ganz frei steht, und ist von den Langseiten durch Treppenstufen zugänglich. Der nicht sehr grofse Platz war ehemals wohl rings mit Gebäuden umschlossen, die im Erdgeschofs Hallen besafsen, wie dies jetzt noch zum Teil der Fall ist. Man sieht noch einen gotischen, gut erhaltenen Bau, vor allem aber reiche Hallen der Spätrenaissancezeit, die man ringsum zu führen beabsichtigte, aber nur zum Teil ausführte. Durch diese enge Umschliefsung wirkt der Palazzo pübblico hier ungemein grofs und günstig. Das Treppenhaus liegt in diesem Hallenkranze dem westlichen schmalen Ende gegenüber und stellt eine Überbrückung des freien Zwischenraumes, der an dieser Stelle sehr schmal ist, die Verbindung zum grofsen Saale her.

In Pavia hinter dem Chor des Domes aus bramantischer Zeit sind heute noch Reste eines Palazzo pübblico ganz ähnlicher Architektur wie in Mailand erhalten.

Como.

7-

Mailand.

8.

Pavia.

Die Hallen des Erdgeschosses ruhten auf kurzen Säulen von 1,00m Durchmesser, deren nicht ausladende Würfelkapitelle genau wie beim Backsteinbau aus niedrigen Kalksteinschichten gemauert sind; auch die Säulenschäfte sind in gleicher Weise in Schichten mit Stofsfugen aufgeführt. Die verbindenden Rundbogen und die nächste Übermauerung bestehen auch noch aus Quadern; dann folgt ein Backsteinbau in sehr schöner, sorgfältiger Ausführung und dreiteilige Rundbogenfenster, genau wie in Mailand. Der Gesimsabschlufs ist nicht mehr erhalten.

⁹)    Siehe ebendas., Bd. 2, S. 141 — ferner: Luca Beltrami. Terza relaiione dell’ Ujficio regionale per la cottser-vazione dei Monumenti in Lombardia. Anno 1804—95. Mailand 1895. S. 52—57.

¹⁰)    Faks.-Repr. nach: Beltrami, a. a. O.

:r!

V.

II

UPP

BaSS

rz&£25

4i|y*

lias

SËF

.îte

-.'A :

r

fr

Fig. 3-

in

Fig. 2.

5-Ä'-

gS

fr3£!

U®

|p|g

aspSg|

Ansicht.

“fili

la

rxx-,T

~ i ; ' aa

3

ts

K.«

rrr

SS-ät

_—

r<7~VW ..-

-il

Wmf

üi

Fig. 4.

1 [Tj

ł-iyi

ii

IMil!

Sf

Nr

■iiiiiBiiifllpiiai

pl

Jr!

j.

■j MJir

libr

Grundrifs.

Schnitt.

Palazzo pubblico zu Como¹⁰).

Von bedeutender monumentaler Wirkung ist die Fassade des Palazzo del municipio oder del covmne zu Piacenza, 1281 begonnen.

Der Grundrifs dieses stattlichen Baues findet sich nicht in den unten¹¹) genannten Veröffentlichungen; doch spricht er sich in der Fassade (43,50 m lang) unverkennbar aus, die nur aus zwei, zusammen über 27m hohen Stockwerken besteht. Das in weifsem und rotem Marmor, aber ohne viele Gliederung ausgeführte Erdgeschofs bildet eine Halle von fünf grofsen Spitzbogen mit 9,80 m lichter Höhe und 8,20 m Achsenweite, darüber eine flache Mauermasse und diese krönend ein Fensterbankgesims, auf dem sechs grofse und mit kleinen Säulchen geteilte Rundbogenfenster in 6,50 m Achsenweite mit breiten Umrahmungen in reichstem Terrakottastil aufsitzen. Der ganze Oberbau ist aus Backstein und schliefst mit einem schönen Zinnengesimse ab; zur Verstärkung der Ecken sind daselbst die Zinnen erhöht. Über dem mittleren Bogen des Erdgeschosses ruht auf Konsolen ein grofser Balkon, durch ein kleines Thürchen unter den grofsen Fenstern zu erreichen.

Mit diesem Bau verwandt ist ferner der Palazzo pubblico zu Cremona¹²). Eines der hervorragendsten Beispiele für den Rathausbau dieser und aller Perioden ist der Palazzo pubblico zu Siena ¹³) aus dem Ende des XIII. Jahrhunderts,

In diesem Stadthaus (Fig. 5) spiegelt sich, wie kaum in einem anderen Bau, das Selbstbewufstsein, die Bedeutung und die Würde des städtischen Gemeinwesens wieder, und zwar mit einer staunenswerten Einfachheit der Form und mit jenem monumentalen Sinn, wie er eben nur auf dem klassischen Boden Italiens gedeihen konnte. Schon die Situation ist originell und anziehend. Die stattliche, ca. 62m lange Hauptfassade macht Front gegen einen grofsen im Halbkreise geschlossenen und amphitheatralisch aufsteigenden Platz; sie selbst ist nicht in einer Flucht angelegt, sondern hat zwei Brüche, so dafs sie nach dem Platz zu eine mäfeig konkave Form hat. Die Front besteht aus einem Mittelbau von vier Achsen und aus zwei im stumpfen Winkel, aber ohne Vorsprung an ihn anschliefsenden Flügeln von je drei Achsen. Der linke Flügel ist in den unteren zwei Geschossen um eine Achse und einen in der Fassadenflucht liegenden Turmbau verbreitert, dem eine offene, in grofsen Rundbogen geschlossene Loggia als Kapelle sich vorlegt. Der Hauptkörper des Baues erhebt sich in drei mächtigen Geschossen und ohne jede lotrechte Teilung zu der beträchtlichen Höhe von ca. 28 m, der Mittelbau mit einem weiteren Geschofs sogar auf eine Höhe von 38,50 m. Durch die Erhöhung des Mittelbaues entsteht jene energische und wirkungsvolle Umrifslinie, die den Bau vor allem kennzeichnet und die noch vervollständigt wird durch die Art, wie der charakteristisch gestaltete, schlanke, viereckige Turm aus der linken Ecke der Fassade kühn emporwächst bis zu einer Höhe von ca. 91 m bei nur ca. 7m breiter Basis. Von vorzüglicher Wirkung ist dieser Turm mit seinem ruhigen glatten Hauptkörper aus Backstein, der reichen Zinnenbekrönung aus Kalkstein und dem schlanken, oberen Aufsatz, der die Glocken trägt; und um vieles überragt er die zahlreichen Türme der Paläste des Adels. Die der Hauptsache nach aus Backstein konstruierte Fassade ist wenig und nur durch einige wagrechte Gurten gegliedert; ein hohes, aber wenig ausladendes Zinnengesims aus Backstein bildet den oberen Abschlufs. Das Erdgeschofs hat eine arkadenartige Spitzbogenarchitektur; doch sind die Arkaden nicht zu einer offenen Halle ausgebildet, sondern mit Stichbogenthüren und -Fenstern verbaut. Die Fenster der beiden Obergeschosse zeigen eine durchweg gleichartige Behandlung; es sind dreiteilige, grofse Spitzbogenfenster mit zierlichen Marmorsäulchen und einem Stadtwappen im Bogenzwickel. Der die Fassade zierende Balkon im Mittel' bau des II. Obergeschosses rührt aus der Periode der Renaissance her.

Scheint das Äufsere aus einem Gufs, so belehrt uns der Grundrifs vom Gegenteile. Er besteht aus drei von einander beinahe unabhängigen Teilen, einem mittleren und zwei zu seinen Seiten, die durch die ganze Tiefe des Baues (32 m) durchziehende Mauern getrennt sind. Vermutlich wurden ältere Paläste zum neuen grofsen Palazzo pubblico von den Baumeistern Angelo und Agostino da Siena umgebaut. Der linke Flügel wird im Erdgeschofs ganz von einem mit Hallen umgebenen Hof eingenommen (Fig. 6U), in den eine Treppe und der dicke Mauerkern für den Unterbau des Turmes eingebaut sind; in den oberen Stockwerken liegen Geschäftsräume, die reichliches Licht vom Hof und von den Fassaden erhalten. Der Mittelbau und der rechte Flügel — in letzterem liegt der Haupteingang und die Haupttreppe — enthalten im Erdgeschofs nur Bureau- und untergeordnete, wenig schön angeordnete Räumlichkeiten, im I. Obergeschofs aber die Haupträume des Baues: Ratssaal (ca. 10 X 25 m) mit Vorsaal und Kapelle, die ihr Licht nur vom grofsen Saale erhält, und fünf Nebensäle. Sämtliche Haupträume

¹¹)    Siehe: Runge, L. Beiträge zur Kenntnifs der Backstein-Architektur Italiens. 2. Ausg. Berlin 1856 — ferner: Osten, F. Die Bauwerke der Lombardei vom 7.-14. Jahrhundert. Darmstadt 1846 — 54.

¹²)    Siehe: Runge, a. a. O.

ls) Siehe: Verdier & Cattois, a. a. O., Bd. 2, S. 1 — ferner: Rohault de Fleury, G. La Toscane au moyen-âge etc. Paris 1874. Bd. II.

u) Faks.-Repr. nach: Rohault de Fleury, a. a. O.

9-

Piacenza.

10.

Siena.

II.

Florenz.

sind sehr schön mit Fresken aus der heiligen und profanen Geschichte ausgeschmückt, zum Teile gewölbt, zum Teile mit prächtigen, bemalten Balkendecken verziert. Auf diese Räume konzentrierte sich die ganze Prachtliebe damaliger Zeit, und noch heute sind sie nachahmenswerte Vorbilder.

Das bekannteste Beispiel des italienischen mittelalterlichen Rathauses, der Palazzo vecchio in Florenz²), ist mit dem vorigen verwandt, steht ihm aber an Kunstwert um vieles nach.

Fig. 5-

•#

li

ÄJ7

““■Ęt

f r r I »,« r

ir f_ ł

(7y'\ ,;i

V-' !" si

aa|

-i

r<ysm.

A^jHÖu"- ffflafflBQQIB

j—»efVj

VrWg; J*™

fi P r

JF H" U

TO

f f* f f L

r *J) p J

<T-‘

rr

-Ł -

pW

■*=?

~:j

U/

ni

l~f

|T

3v

Ü3

iv'

irsZ-_

/ A-

//

X-

J -    "Cr\. .,-

//-- 'rr X \\

'/7

//

,//,

Palazzo joubblico zu Siena.

Der Bau wurde von Arnolfo del Cambio 1298 begonnen und ist von bedeutender Ausdehnung und gewaltiger Massenwirkung; derselbe ragt mächtig aus der Häusermasse der Grofsstadt empor und war mit seinem stattlichen Glockenturm schon von weitem kenntlich als das vornehmste Gebäude der Republik.

Von Grundform ein Viereck mit zwei rechten Winkeln bildet die schmälste (ca. 48,50m breite) Seite die Hauptfassade; dabei ist die ganze Tiefe des Baues beträchtlich, ca. 95,50 m grofs. Das Innere

%

ffi

i

m

«

Th

WM/m,

7/

w.

!

MM

f

1

w,

Fig. 6.

A

7/S.

-

V/,

m

£

fZT:.

m

VjI

''A

22

yÆ

V

<//A

m

gp¹

:.

«Illl

N

fm

Wff —^' ''/////

V3S% i*S

F

I /

, ' a > ■■

K%

SV

mmp

’dSm

m

r

^5

iur?

10M

Hl) MBÈËmm

E

s

i

m

%

m

u

ÏÜI

3

f

M

■

,

’i

i.

M • 11 H i HO fu ll

gj Ijl ül i II -plUiilHI'iini!!

fÄ

Innerer Hof des Palazzo pubblico zu Siena¹⁴).

12.

Gubbio.

ist vielfach in der Periode der Renaissance verändert und umgebaut worden. Von alten Teilen ist, wenn auch mit Dekorationen aus dem XVI. Jahrhundert, der Eingangshof erhalten geblieben, der ähnlich demjenigen des Palazzo pubblico zu Siena sich als Hallenhof mit dicken, achteckigen Pfeilern unmittelbar an die Fassade anlehnt. Der Bau enthält im Obergeschofs einen grofsen Saal, der von Giorgio Vasari 1540 ausgeschmückt wurde als Sitzungssaal der Signorie (163' lang, 68' breit und 65' hoch¹⁶), im übrigen eine Zusammenhäufung von Amtsräumen, Wohnungen, Höfen etc. ohne besonderen baulichen Wert, während der dekorative Wert vieler Gemächer ein sehr bedeutender ist; datieren doch noch die Dekorationen an Decken und Wänden einer ganzen Reihe von kleinen Sälen und Zimmern, unter anderen der sog. Medici-Zimmer, aus dem Cinquecento. Zu den Zeiten der Republik batten der Gonfaliere und die acht Priori im Palast Wohnungen.

Das Äufsere bildet bis zu dem sehr wirkungsvollen Zinnenhauptgesimse eine rauhe, ungegliederte Mauermasse aus kleinen Quadern, in welche ohne viele Regel und Symmetrie halb runde, zweiteilige Fenster auf durchgehenden Bankgurten eingeschnitten sind. Auch das Hauptportal des trotzigen, geschlossenen Baues liegt nicht in der Fassadenmitte, sondern seitlich. Weitaus das Interessanteste sind das vorerwähnte Hauptgesims und der Turm. Ersteres wird aus einer stark ausladenden und mit Zinnen gekrönten Mauer gebildet, die auf steilen Konsolen und kleinen Bogen darüber ruht. Zwischen den Konsolen sind farbige Wappen; über den Bogen in der Mauer ist ein Umgang mit kleinen Rundbogenfenstern und hierüber der Zinnenkranz angebracht. Der grofse Turm ist im Unterbau der Fassade durch nichts vorbereitet, baut sich vielmehr in beispielloser Kühnheit aus dem über die Mauerflucht stark vorgekragten Hauptgesimse auf und ist, wenn auch in weniger glücklichen Verhältnissen, aus denselben Motiven zusammengesetzt, wie der Turm des Palazzo pubblico zu Siena: zuerst glatter, viereckiger Mauerkörper, vorgekragtes Geschofs für die Wachen mit Fenstern nach allen Seiten, Zinnengesims, darüber der schmalere Aufbau auf vier dicken Säulen, zwischen denen die Glocken, weithin sichtbar, aufruhend, mit Zinnen und Pyramide gekrönt; ganz oben wehte das Bannerder stolzen Republik.

Auch der Palazzo municipale zu Gubbio17), begonnen 1332 von Giovanello Maffei, genannt il Gattapone, ist ein glückliches Beispiel einer gediegenen und künstlerischen Lösung eines Rathausbaues dieser Periode.

Rathaus zu Breslau.

Das Rathaus zu Brieg75) zeichnet sich durch malerische Gruppierung der Bauteile bei einer im Hauptmotiv symmetrischen Anlage aus und ist 1570—76 von Jac. Bahr, dem Baumeister des Piastenschlosses, errichtet.

Rathaus zu Augsburg113),

wi

Fig- 75-

das letztere, von dem durch die Gefälligkeit seines Meisters (\ F v. Schmidt) genaue Angaben vorliegen, als ein Beispiel eines grofsartig angelegten Baues angeführt und einer näheren Betrachtung unterzogen werden (Fig. 90 bis 92).

Stadthaus zu Neuilly203).

Glasgow municipal buildings. Building news, Bd. 43

Justizministerium zu Tokio222).

i8o

Litteratur

2t3

23 6

lai

Gebäude kann geringere Abmessungen erhalten und ist von dem unruhigen, den Amtsgerichten der Natur der Sache nach anhaftenden Kleinverkehr ganz frei. In einem solchen Gebäude sind (nach Art. 229, S. 243) vor Allem drei

y) Geschäftshäuser für einzelne Gerichtsabteilungen.

halle entspringen auf einem gemeinschaftlichen mit

zum Kassationshof (Cour de cassation) als höchster Instanz, umfafst. Er enthält aufserdem die zugehörigen Gefängnisse, dasjenige der Polizeipräfektur und die Conciergerie, ferner einen Kirchenbau: die Sainte-Chapelle (Fig. 289 u. 290415).

Amtsgericht mit Gefängnifs in Peine in der Provinz

Aufser diesem Gefängnishauptgebäude, welches nahez

v:

Fig. 369.

Die Kirche, die Kapelle oder der Betsaal kann entweder in der Mittelhalle der Zellengefängnisse selbst oder, um die Übersicht von dieser über die

f) Landesgefängnisse und Zuchthäuser.

Von sonstigen Zellengefängnissen verdienen hier noch die nachstehenden erwähnt zu werden.

Ein sehr lehrreiches Beispiel ist die für 600 Insassen geplante Zwangsarbeitsanstalt in Dresden534 535); dieselbe liegt an der Königsbrücker Strafse und wurde 1876—78 nach dem Entwurf und unter der Leitung Friedrich’s errichtet.

Litteratur

aH

¹

) In: Dictionnaire, raisonné de l’architecture etc. Bd. 6. Paris 1863. S. 89.

²

) Ein ungenauer Grundrifs dieses interessanten Bauwerkes findet sich in : Grandjean, A. & A. Famin. Architecture toscane, Paris 1815. — Eine gute Veröffentlichung desselben besteht wohl nicht.

Auch der Palazzo municipale zu Gubbio¹⁷), begonnen 1332 von Giovanello Maffei, genannt il Gattapone, ist ein glückliches Beispiel einer gediegenen und künstlerischen Lösung eines Rathausbaues dieser Periode.

Der Grundrifs des frei stehenden, auf hohem Terrassenbau an einen Bergrücken kühn angelehnten Palastes (Fig. 8) bildet ein Rechteck von 34,00 m Länge und 19,50™ Tiefe, dem an der einen Schmalseite nach dem Thal zu ein Anbau von 5,00 X 19,50™ Grundfläche vorgelegt ist, der im obersten Geschofs mit einer Loggia schliefst. Auf einem niedrigen Untergeschofs, das zu Magazinen verwendet war, ruht der Hauptraum des Hauses, der mächtige, mit Tonnengewölbe überdeckte Saal (28,80™ lang, 13,65™ breit, 13,20™ hoch), den ganzen Grundrifs einnehmend und mittels einer monumentalen Freitreppe von dem an der einen Breitseite gelegenen Platz aus zugänglich. Hier versammelten sich die Bürger zu Wahlen ihrer Behörden und zur Beratung aller das Wohl der Stadt betreffenden Angelegenheiten, während das Stockwerk über dem Saal — mit ihm verbunden durch eine in den Saal eingebaute Freitreppe — die Amtsräume für die Behörden enthielt. Es enthielt dem entsprechend mehrere gröfsere und kleinere Säle und Zimmer; zudem waren eine Reihe untergeordneter Räumlichkeiten, namentlich in den Zwickeln über dem Tonnengewölbe, verfügbar.

Das Äufsere (Fig. 7) ist, wie das Innere, einfach und charakteristisch; die Hauptfassade zeigt in der Mitte ein stattliches Portal, zu dem die erwähnte Freitreppe emporführt, vor dem Portal eine erweiterte Plattform bildend, wie sie, für den Rathausbau typisch, in den verschiedensten Formen an vielen Beispielen sich findet. Die Wand ist durch 4 breite, wenig vortretende Lisenen in drei ungefähr gleiche Teile geteilt — eine ängstliche Symmetrie kennt diese Zeit ja nicht — hat im übrigen keine Gliederungen bis zur wagrechten Gurt, auf der die Fenster des obersten Geschosses, je zwei zwischen zwei Lisenen, aufsitzen. Zu Seiten des Portals befindet sich je ein grofses Fenster des groisen Saales und darüber eine hohe, glatte Mauermasse mit einigen kleinen, dem inneren Bedürfnis nach unregelmäfsig eingeschnittenen Fensterchen. Ein Zinnengesims, auf Konsölchen wenig vorgekragt, schliefst die im ganzen ca. 31 ™ hohe Fassade wagrecht ab. An der einen Seite lehnt sich der 23 ™ hohe Loggienanbau an, und aus dem Hauptkern steigt auf der einen Gebäudeecke ein Glockentürmchen empor, mit Zinnen gekrönt und die Fassade noch um 11 ™ überragend. Am ganzen Bau ist kein überflüssiger Schmuck; sein Wert besteht in der Gröfse der Abmessungen, den guten Verhältnissen und in der richtigen Verwendung der charakteristischen Motive. Wie in der italienischen Gotik häufig, sind alle Öffnungen im Rundbogen geschlossen.

le) Eine Innenansicht (nach dem in der vorhergehenden Fufsnote genannten Werke) dieses Saales ist in Teil IV, Halbbd. 1 (Taf. bei S. 255; 2. Aufl. : S. 289' dieses »Handbuches« zu finden. — Siehe ferner: Architektur der Renaissance in Toscana. München 1885 ff.

”) Siehe: Stier, H & F. Luthmer. Gubbic. Deutsche Bauz. 1868, S. 322, 345, 355.

-......

'IH

Él?

é phi

WÊ

Fig. 7.

ri

MHHgj

mm

•m

rr c=c

-

is

HSSl*';

Fr;

ÜÜ

. ~~¹

3 2 10

Ansicht.

1:500

■O

£:-n

Fig. 8.

JL

..........13. 65m..........

38,80™

Grundrifs.

Palazzo municipale zu Gubbio¹⁷).

Arch. : Giovanello Maffei,

*3-

Charakteristik.

14.

Pienza.

*S-

Verona.

Wie für das Äufsere der Rathausbauten dieser Zeit auch noch andere Arten der architektonischen Behandlung- vorkamen, zeigt ein lehrreiches Fragment einer gemalten Fassade des Palazzo fubblico zu Pistoja¹⁸;. Im übrigen erschöpfen die erwähnten Beispiele wohl die Haupttypen, während es noch eine grofse Anzahl ähnlicher Monumente, wenn auch an Bedeutung den obigen nachstehend, giebt.

2) Renaissance.

Wie das frühe Mittelalter die politische Selbständigkeit der Städte zur Reife gebracht hatte, so hatte es auch fast alle bedeutendsten Städte mit Rathäusern geschmückt und den für die späteren Zeiten gütigen Typus geschaffen. Die Renaissance nimmt die ihr von der Gotik überkommenen Motive auf, die sie aber mit vollkommener Freiheit dem neuen Stil gemäfs umzuschaffen weifs. So ist es vor allem die Halle des Erdgeschosses, die vorzugsweise verwendet und in glänzendster Art umgestaltet wird: bald als durchgehende, offene, weiträumige Halle, wie in Brescia, bald als säulengeschmückter Arkadengang, wie in Verona. Statt des Balkons auf Konsolen, den die Meister der Renaissance mit wenigen Ausnahmen nicht für sehr monumental hielten, läfst sie das obere Stockwerk hinter das untere so viel zurücktreten, als nötig ist, um eine geeignete Stätte zu schaffen für Ansprachen der Magistratspersonen an das auf dem Platz versammelte Volk, wie z. B. in Bologna und a. O.

Der Turmbau, der beim mittelalterlichen Rathause nicht fehlte, kommt bei demjenigen der Renaissance in Italien kaum mehr vor, sei es, dafs das Bedürfnis selten mehr einen Turm forderte, sei es, dafs vorhandene Türme aus früherer Zeit genügten. Ein Beispiel eines Rathausturmes der Renaissance, der mit dem Bau selbst verbunden ist, ist der Turm des Kapitols, wenn man den Senatorenpalast in Rom als Rathaus der Stadt gelten lassen will. Von den bemerkenswertesten Bauten sind nur unvollkommene Veröffentlichungen, meist nur der Fassaden, vorhanden; die Grundrisse bieten aber auch keine neuen Momente geg'enüber den früheren Beispielen. Einige derselben seien hier erwähnt.

Der Palazzo del Pretorio in Pienza (Fig. 9¹⁹) ist das Rathaus einer kleineren Stadt, das durch seinen Turm noch an die mittelalterliche Periode erinnert. Die Art und Weise, wie der Turm an der einen Ecke sich neben der drei-bogigen Foggia im Erdgeschofs entwickelt und doch im Obergeschofs wieder mit in den Rhythmus der Fassadenteilung einbezogen ist, um dann in den oberen freien Absätzen so kräftig zu schliefsen, zeugt von aufserordentlichem Geschick des Baumeisters.

Der Palazzo del consiglio zu Verona²⁰), von Fra Giocondo vor 1500 erbaut, ist ein reizender Bau, aus Erd- und Obergeschofs bestehend, im Stil der heitersten und anmutigsten Frührenaissance.

Im Erdgeschofs eine offene Halle mit acht Bogen auf korinthischen Säulen, von etwas schweren, aber dem Falle gut angepafsten Verhältnissen; im Obergeschofs schlanke und reich verzierte korinthische Pilasterordnung und vier schöne, grofse Doppelfenster mit segmentförmigen Giebel Verdachungen; über dem wagrechten Hauptgesimse auf niedrigen, den Pilastern entsprechenden Postamenten fünf Statuen berühmter Veroneser des Altertums. Die Fassade, neuerdings restauriert, ist auf das reichste geschmückt mit ^plastischen und gemalten Ornamenten¹ und ihrer vornehmen Haltung und ihrer guten Verhältnisse wegen ein würdiges Vorbild.

¹⁸)    Siehe: Gailhabaud, J. L'architecture du 5 me au 17 me silcie etc. Paris 1852—63

¹⁹)    Aus: Purckhardt, J. Geschichte der Renaissance in Italien. 3. Aufl. Stuttgart 1891. S. 215.

2U) Siehe die Abbildung ebendas., S. 213 — ferner in: d’Espouy, H. Fragments d'architecture au moyenage et de la renaissance. Paris. PI. 51.

Zu Padua ist die Loggia del consiglio (Fig. io²¹) vom Architekten Biagio Rosetti aus Ferrara ein sehr edles Gebäude und gehört wohl mit zum schönsten, was die Frührenaissance geschaffen hat (vor 1500). Trotz der Zierlichkeit aller seiner Gliederungen hat die Wirkung nichts schwächliches, weil die Verteilung der Massen eine sehr glückliche und der ornamentale Schmuck auf das durchaus notwendigste beschränkt ist.

Am Palazzo comunale zu Brescia (Fig. 11 bis 13²'²) haben verschiedene Architekten ihren Anteil gehabt.

Von Tomaso Formentone 1508 begonnen, komponierte Palladio die schönen Fenster des Obergeschosses, Sansovino das reich gegliederte Hauptgesims. Die Disposition des nach allen Seiten freistehenden Baues ist einfach, aber durch sehr grofse Verhältnisse mächtig wirkend. Er bildet ein Rechteck von ca. 30 X 50m Seitenlange, das eine Schmalseite als Hauptfassade nach dem Platze kehrt. Das Erdgeschoß; wird der Hauptsache nach durch eine nach drei Seiten offene, quadratische und gewölbte Halle eingenommen, die sehr leicht und frei konstruiert ist, indem aufser den kräftigen Mauerpfeilern der Fassaden nur vier korinthische Säulen (von 8,68 ra Achsenabstand) ohne Gebälke die Kreuzgewölbe des weiten Raumes tragen, ohne jede Anwendung von Zugstangen. Über der Halle befindet sich ein grofser quadratischer Saal, der nie ganz vollendet war und , der seinen Zugang durch eine Treppe hat, die in einem jenseits der einen Seitenstrafse gelegenen Anbau liegt und durch eine Brücke zum Saale führt. Der übrige Raum des Hauses ist zu Ämtern ausgebaut.

Die Hauptfassade zeigt zwei Geschosse von drei Achsen; unten eine breite Arkadenarchitektur mit Bogen zwischen korinthischen Säulen; über dem Gebälke eine Balustrade, hinter welcher das Obergeschoß; zurücktritt, so dafs eine schmale Terrasse entsteht. Im Ober-geschofs tragen verzierte korinthische Pilaster das hohe Hauptgesims, und zwischen die Pilaster bauen sich drei stattliche viereckige Fenster ein, deren von Pilastern gestützte Verdachungen bis unter den Architrav der grofsen Ordnung reichen. Über dem Hauptgesimse befindet sich sodann noch eine Balustrade und ein wenig gelungener Aufbau aus einer späteren Zeit. Dieselbe Architektur ist auf den Seiten in fünf Achsen durchgeführt.

Palazzo della Ragione ist eine Bezeichnung', die schon beim Palazzo ■pubblico äng-eführt wurde, aber auch sonst in Oberitalien: in Bergamo, Ferrara, Vicenza, Padua etc. sich findet, und die Flalle bezeichnet, in der Recht gesprochen wurde.

Stellt Palladio die beiden Gebäude von Padua und Vicenza dem Palazzo comunale von Brescia, der auch kurzweg die Loggia genannt wird, ihrer Be-

²¹)    Eine geometrische Ansicht ist zu finden in : Bühlmann, J. Die Architektur des klassischen Alterthums und der Renaissance. Stuttgart 1872 — 75. Taf. 29.

²²)    Faks.-Repr. nach: d’Espouy, a. a. O., PI. 36. — Dach und Laterne gehören lediglich der Phantasie des Architekten Blave/tan an, von dem die Aufnahme herrührt.

Padua.

I7-

Brescia.

Fig. 9.

fij

I®

ÈÜü

r~rH

VA

ii

oÜD

HB

Ab

i'P'Vi; ‘-P -1

lllii

fliff

KB

si

-ü- -

Sl

I

Palazzo del Pretoria zu Pienza. Nach : Mayreder¹⁹).

von Mailand

18.

Vicenza.

Stimmung nach gleich, so durfte hier die Basilika zu Vicenza²³) nicht übergangen werden; ist doch dieses Gebäude durch seine äufseren Hallen (der Saal selbst stammt noch aus gotischer Zeit) nicht blofs eines der hervorragendsten Palladio's, sondern eines der bedeutendsten des XVI. Jahrhunderts überhaupt.

Fig. 10.

£ P)

,3

rr

>4

Spät

1'

fth

f/j

■SâhJ*

il

źy*s.

■ 'f

If

Loggia del consiglio zu Padua.

S⁻

».

.--î

tf|à rïï

JM I

|d

^yj

Im 3. Buche seiner » Architectural, in der venezianischen Ausgabe von 157 o, spricht sich Palladio über die Basilika von Vicenza folgendermafsen aus: »Wenn die Alten ihre Basiliken bauten, um im Winter wie im Sommer einen Ort zu haben, an dem sie bequem ihre Angelegenheiten und Geschäfte besorgen

23) Dargestellt in den verschiedenen Ausgaben der Werke Palladio's — ferner in: Bühlmann, a. a. O., Taf. 34 — endlich: in Teil I, Band 2 (S. 138) dieses »Handbuches«.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

' *0” *B"

lh

□ ih

.. a

e ¹

□ ■ O’"*'

czirz2 s rr^“

JjH

Ü ,. ç ., y.. ta;

REZ- DE - CH AVSSEE

mi

«!,

ilfl

'(Łł5

tjjfSrgi d c*t33 0'

;P 1L—

Premier Etage

...

rfT

ŚK^&i»aJL«S£^~.....;c~ry]sî^iî:

.. ,

»I .-J3.

fr

iawsssïÂKS

Ili

xtmÊtÊËEBEüzn fl

ÿî^rÇÉr

I-..I

Hl

jnjm •

“m

MÜS

lïïi

ii

; -V;

rÿfcrjfinTu^f'ÿ

m

ii

Ifl

y» » i

[km

i M

Hl!

Hfr

; ab

bff*u

Zÿ,

Hi

f& »

iiiiiüi

,

HP

pmiumĘ »ly s c h^pbuphh

:„I3. _rr    .'

■Ht

a -ł4 ~

—sx-jj-v .— rÿ-ss

ta

Ss-iä

3K

gpsi

pp

II

■5S»sr»,w«ai

h pu

#; f~|

iS

31

»f

U f■ u ; I ~f ■-- I fi

■KrMrt y-

JÜPfl»

"-fl..: SË

Palazzo comunale zu Brescia²²).

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

ere

19.

Gründung

und

Entwickelung.

20.

Grundrifs

anordnung.

konnten, so hat man zu unseren Zeiten in jeder Stadt Italiens und auch im Auslande einen öffentlichen Saal, den man wahrlich auch Basilika nennen könnte, weil daneben oder im gleichen Gebäude sich das Haus des höchsten Magistrats befindet, und weil ausdrücklich Basilika der Name für das königliche Haus bedeutete und hier die Richter dem Volke Recht sprachen.

Diese Basiliken unserer Zeit sind jedoch von denjenigen der Alten verschieden. Die antiken befanden sich zu ebener Erde; die unseren ruhen auf Gewölben, in denen sich Werkstätten mannigfacher Künste, Kaufläden und auch Gefängnisse und andere Räume für öffentliche Zwecke befinden. Weiter haben die antiken ihre Säulenhallen im Inneren; unsere dagegen haben keine solche, oder dann dieselben an der Aufsenseite gegen den Platz.

Von solchen Sälen findet sich ein ganz hervorragender in Padua, in dieser durch ihr Alter und die Pflege der Wissenschaften berühmten Stadt; hier versammeln sich täglich die angesehenen Bürger, und der Saal dient ihnen wie ein bedeckter Platz.

Ein anderer Saal, der durch seine grofsartige Anlage und durch sein schmuckvolles Aufs bemerkenswert ist, wurde kürzlich in der Stadt Brescia, einer Stadt, die durch all ihr Thun hervorragt, erbaut. Noch ein anderer findet sich in Vicenza, den ich hier allein abbilde, weil die Hallen, die ihn umgeben, von meiner Erfindung sind. Wenn auch ohne Zweifel dieses Gebäude sich nicht mit solchen der antiken Zeit vergleichen läfst, noch unter die gröfseren und schönsten Gebäude gezählt werden darf, die seit dem Altertum sowohl nach Gröfse wie Schmuck erbaut wurden, so ist doch, was sein Material anbetrifft, derselbe aus härtestem Werkstein erbaut, und seine Quadern sind auf die sorgfältigste Weise zusammengefügt.«

b) Rathäuser in Deutschland,

i) Mittelalter.

Wenn schon einzelne deutsche Städte sich seit der Mitte des XI. Jahrhunderts zu einer gewissen Selbständigkeit erhoben hatten, andere seit dem Anfang des XII. Jahrhunderts in planmäfsiger Gründung entstanden und rasch emporgewachsen waren, so brauchte es dennoch eine geraume Zeit, bis die Entwickelung derselben infolge der zunehmenden Bevölkerung, des sich ausbreitenden Handels und gesteigerten Gewerbefleifses so weit gediehen war, dafs die Stadtgemeinden zum Bau bedeutenderer Kommunalbauten schreiten konnten. Aus dieser frühen Zeit, dem XI. und XII. Jahrhundert, ist denn auch von Rathäusern so gut wie nichts auf uns gekommen. Die damals entstandenen Gebäude waren wohl von verhältnismäfsig kleinem Umfange; sie genügten bald nicht mehr dem gewachsenen Bedürfnis und mufsten im Laufe der folgenden Jahrhunderte durch Umbauten vergröfsert oder durch Neubauten ersetzt werden.

Auch das XIII. Jahrhundert giebt noch wenige und keine hervorragenden Beispiele, und die wenigen vorhandenen Bauten aus dieser Zeit sind nicht ohne wesentliche spätere Veränderungen geblieben. Erst mit dem XIV. Jahrhundert beginnt die eigentliche Periode für den Bau der Rathäuser in Deutschland, die sich im XV. und XVI. Jahrhundert fortsetzt, und der dann, unter dem Aufblühen des neuen Stils, der Renaissance, die bedeutendsten dieser Bauten auf deutschem Boden, von denen unter 2 die Rede sein wird, sich anreihen.

Die Gestaltung der Grundrisse der ersten Periode ist noch wenig entwickelt; die wenigen vom Bedürfnis geforderten Räumlichkeiten pflegen in einfachster Weise übereinander angeordnet zu sein. Doch diese Bauwerke sind meist von malerischer Wirkung und vor allem ihrem Zwecke angepafst, wenn auch noch nicht mit vollem künstlerischem Bewufstsein gegliedert. Das Erd-geschofs enthält gewöhnlich eine nach dem Markt geöffnete Halle, das Ober-geschofs die Ratssäle und -Stuben. Die Treppen sind, wenn im Inneren der Gebäude angelegt, meist eng und unbedeutend, wenn, wie es zuweilen vorkommt, bis -zum Hauptgeschofs im Aufseren angeordnet, meist von grofsem malerischen Reiz.

Im Gegensatz zur Grundrifsbildung zeigt die Gestaltung der Fassaden einen ausgebildeten Sinn für charakteristische und monumentale Wirkung. Es sind vielfach reich und phantasievoll ausgebildete, gut aufgebaute Giebelfassaden, in denen die einzelnen Bauelemente klar getrennt und ihrer Bedeutung gemäfs wiedergegeben sind, mehrfach aber auch wagrecht abgeschlossene Fassaden mit Zinnenkrönung und hohem Dach. Der Baustoff spielt dabei eine hervorragende Rolle. Quader- und Backsteinbauten erscheinen in gleich gediegener Durchbildung und stilistischer Eigenart; doch wird auch das Fachwerk häufig, namentlich in den kleineren Städten, verwendet, und es werden damit vorzügliche malerische Wirkungen erreicht. Turmbauten sind an den deutschen Rathäusern dieser Periode selten; die Türme sind dagegen häufig vom Rathause getrennt als einzeln stehende Bauten ausgeführt, wie z. B. derjenige zu Köln aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts.

Im Inneren sind die meisten Räume einfach und schmucklos, zum Teile überwölbt, zum Teile mit Balkendecken versehen, einige Räume aber, und namentlich die Ratsstuben, mit besonderer Pracht ausgeziert, mit reichem Täfelwerk versehen und mit allem Aufwand an Kunst des Bildschnitzers und Malers geschmückt.

Zu den ältesten Rathäusern in Deutschland würde, wenn die Annahme Dehn-Rolhfelsef s, Hase's u. a. richtig ist, das um 1170 erbaute romanische Haus in Gelnhausen²⁴) gehören.

Würzburg²⁵) besitzt noch in der an der Domstrafse gelegenen Front des Grafenekartsturmes, eines Bestandteiles des Rathauses, nach den dort vorkommenden Rund- und Vielpafsbogen einen Bau, der in den Anfang des XIII. Jahrhunderts zu setzen ist.

Dann folgt wohl das alte Rathaus in Dortmund²⁶).

Das Bauwerk stammt in seinen älteren Teilen wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts und enthält in seiner einfachen, in späteren Zeiten leider vielfach verunstalteten Giebelfassade einige charakteristische Elemente: im unteren Geschofs eine offene Halle aus zwei Bogen, in die eine Freitreppe in eigentümlicher Weise so eingebaut ist, dafe sich zwei Plattformen, die nach dem Platz zu mit Brüstungen versehen sind, ergaben, von wo aus der Rat an den auf dem Platz vorgehenden öffentlichen Handlungen teilnehmen konnte. Das Innere enthält im Erdgeschofs die Gefängnisse und Gemächer des Schliefsers, oben die Versammlungssäle.

Aus späterer Zeit, aus der Mitte des XIV. Jahrhunderts, stammt das bei weitem interessantere und für viele spätere Bauten mafsgebende Rathaus zu Münster in Westfalen (Fig. 14²⁷), eines der vorzüglichsten Beispiele für mittelalterliche Rathausbauten überhaupt²⁸).

Die 15 m breite, als Giebelbau entwickelte Quaderfassade erhebt sich zu der beträchtlichen Höhe von fast 80 m (bis Oberkante der krönenden Engelsfiguren). Das Erdgeschofs ist durch eine offene, als Durchgang dienende Halle von vier Spitzbogen, die auf kurzen stämmigen Säulen ruhen, gebildet und mit einem wagrechten Gesimse abgeschlossen, auf dem die vier grofsen Saalfenster aufsitzen. Diese sind reich und wirkungsvoll mit Mafswerk gegliedert; zwischen ihnen stehen etwa lebensgrofse Figuren auf Konsolen, überdeckt von zierlichen Baldachinen, in der Mitte die des Heilandes, zu dessen Seiten Maria und ein Erzengel, auf den Gebäudeecken aber zwei Bischöfe mit Krummstab. Auch dieses Stockwerk schliefst mit einem wagrechten Gesimse ab, und darüber baut sich in allerdings nicht ganz

Gestaltung

und

Formbildung.

22.

Gelnhausen,

Würzburg

Dortmund.

23-

Münster i. W.

²⁴)    Siehe: Das alte Rathaus von Gelnhausen. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 274; 1883, S. 153; 1885, S. 437.

²⁵)    Siehe : Die ältesten Rathausbauten in Deutschland. Deutsche Bauz. 1870, S. 229.

2<>) Siehe ebendas.—ferner : Lübke, W. Die mittelalterliche Kunst in Westfalen. Leipzig 1853 — endlich: Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 449.

²⁷) Faks.-Repr. nach: Hartung, H. Motive mittelalterlicher Baukunst in Deutschland etc. Berlin 1897. Taf. 193. 2S) Siehe auch: Lübke, a. a. O., S. 313 — ferner: Verdier & Cattois. Architecture civile et domestique au moyen-âge et à la renaissance. Bd. 1. Paris 1852. S. 156 u. Taf. 48 — weiter : Builder, Bd. 27, S. 89 — endlich eine Abbildung in : Kugler, F. Geschichte der Baukunst. Bd. 3. Stuttgart 1859. S. 253.

t*v

W|

to

■■ « *a ■

ühj mt

wm <-«

• **.--

Sn

jC\

t ^

■■Sfe'f

' *4

’W

Fig. 14.

um

'mH!

:~17|

!

■ ni«

4*3

.^%v    ^

A:v

vlll

tiiil

H* '

kl

mm/m

W*s

A

gS

fc<

fc‘

®K-

Mi-

R %SJ

Im

Uli

IÏ

TÄ-

j •:%.

I 4ÄJ%<r

avl

ff

-i]

il

Li

'~ï

Hb

mÊÊPÜIP I HRB|

~-w7/7'! -• ••■" '■'

sä?

fift

1

1 JT

.... ...i ■__

$395

;■

Rathaus zu Münster i. W.²⁷).

organischer Weise der reiche Giebel auf, durch acht stark profilierte Mauerpfeiler, die in figurengekrönten Fialen endigen, geteilt. Zwischen den Pfeilern liegen kleinere Mafswerkfenster, so wie Medaillons, die in die Mauer vertieft sind und die viermal das Stadtwappen mit Adler, zu oberst das Reichswappen mit Krone enthalten. Der Giebel ist treppenförmig abgestuft und über den Stufen mit

reich gegliedertem, durchbrochen gearbeitetem Mafswerk geschmückt, das, weit über die eigentliche Dachfläche hervorragend, der Giebelneigung folgt.

Dem Vorbilde von Münster folgen die Rathäuser zu Beckum, Dülmen, Borken und andere, von denen aber keines das Vorbild an Wert erreicht und die alle mehr oder weniger verbaut und verdorben sind.

Einem weiteren nun zu erwähnenden Beispiel, dem Rathaus zu Tangermünde²⁹), ist ein besseres Los zu Teil geworden, indem eine glückliche Restauration es möglichst auf den früheren Zustand zurückgebracht hat und es uns nun annähernd so zeigt, wie es seiner Zeit entstanden ist.

Dasselbe besteht, wie aus den Grundrissen in Fig. 15 u. 16 hervorgeht, aus Gebäudeteilen, die nach Stil und Konstruktion der Anschlüsse aus verschiedenen Perioden stammen und die auch im äufseren Aufbau von einander relativ unabhängig erscheinen. Dabei sind zu unterscheiden drei mittelalterliche Bauperioden und eine moderne. Der älteste und bedeutendste Teil enthält jetzt im Erd-

geschofs das Gerichtszimmer, im Obergeschofs den Sitzungssaal der Stadtverordneten und stammt aus der Zeit zwischen 1373 und 1378. Späterer Zeit gehört jener Teil an, der im Erdgeschofs als Halle und Flur, im Obergeschofs als Sitzungssaal des Magistrats bezeichnet ist. In noch etwas jüngere Zeit ist der nordwestliche Anbau, der im Erdgeschofs jetzt Parteienzimmer, im Obergeschofs einen Flur enthält, zu setzen, während das übrige: äufsere Freitreppe zum Obergeschofs und kleiner Treppenturm, modern ist und nach einem Entwurf von Stiller bei der Restauration des Baues zu Ende der vierziger Jahre angefügt wurde.

Da über die frühere Bestimmung der einzelnen Räume weiteres Material nicht vorliegt, läfst sich ein sicherer Aufschlufs hierüber nicht geben; doch zeigt auch dieses Gebäude, dafs das ursprüngliche von sehr einfacher Anordnung war, nur einen Saal oder vielleicht eine Halle im Erdgeschofs und einen Saal im Obergeschofs umfafste, an die aber mit der fortschreitenden Entwickelung der Stadt weitere Räume bald angereiht werden mufsten.

Was den Bau eines besonderen Interesses wert macht, ist seine äufsere Erscheinung (Fig. 17); sie ist ein vorzügliches Beispiel für das Bestreben, ein Rathaus mit allen Mitteln der Kunst zu schmücken und charakteristisch zu gestalten. Namentlich ist der in reichster Backsteinarchitektur ausgeführte Ostgiebel bemerkenswert. Wenn auch seine Hauptverhältnisse und namentlich diejenigen des Unterbaues wohl nicht dem ursprünglichen Zustande entsprechen, indem der Strafsenboden um Bedeutendes höher liegt als seiner Zeit, und sie deshalb nicht ganz befriedigen können, und wenn ferner eine ziemliche Unregelmäfsigkeit in der Teilung des Giebels, die durch nichts begründet erscheint, besteht, indem die beiden äufseren Teile in der Breite um ein beträchtliches differieren, so ist der Gesamteindruck doch ein überaus wirkungsvoller, durch Form und Farbe so bestechender, dafs man Mängel und Unregelmäfsigkeiten ganz übersieht und sich dem Zauber des malerischen und von grofser Phantasie der damaligen Künstler zeugenden Werkes gern hingiebt. Die Fassade ist durch vier stark gegliederte, ohne wagrechte Teilung bis zu den Fialen auslaufende Pfeiler in drei Teile zerlegt; dazwischen sind die einzelnen Stockwerke durch reiche, netzförmige, wagrechte Bänder abgeschlossen. Das Erdgeschofs

Tangermünde.

Fig. 15.

Fig. 16.

TLUR

ff

<AAÖIS7RAf

'äJTZONÖfla

Erdgeschofs.

Obergeschofs.

10 987654321 0

H-.i 1¹1ff ffffffff ff 11-

1:500

15

20™

Rathaus zu Tangermünde²⁹).

²⁹) Siehe: Deutschmann. Das Rathaus zu Tangermünde. Allg. Bauz. 1850, S. 145 u. Bl. 322 — 325 — ferner: Essenwein, A. Norddeutschlands Backsteinbau im Mittelalter. Karlsruhe 1855. Taf. VIII, XXIV, XXV. — weiter: Adler, F. Mittelalterliche Backstein-Bauwerke des Preufsischen Staates. Berlin 1860—69. S. 75 — endlich: Blätter f. Arch. u. Kunsthdw. 1889, Taf. 12 — 15.

zeigt eine unregelmäfsige Verteilung von Thüren und Fenstern, ohne dafs für diese Anordnung ein zwingender Grund zu erkennen wäre; das Obergeschofs hat dagegen klar gebildete und kräftig profilierte, zweigeteilte Spitzbogenfenster; der Giebel selbst baut sich hoch über die eigentliche Dachlinie als bewufstes Dekorationsstück auf und ist mit stark plastischem Mafswerk und durchbrochenem Rosettenwerk auf das denkbar reichste geschmückt. Weniger anziehend und weniger phantasievoll ist der südliche Giebel; er hat etwas starre Formen und eine zinnenartige Bekrönung; immerhin ist auch dieser als Backsteinbildung von Interesse.

Fig. 17.

i & 1

à 'A\/m

ff

% iül

tJm

hx

t;

» ls,

teai.IL

mmmi

lÄI

I ilpllfp§#

< mm

liLlffalb 8Mra I

il' m

■ .1

MJL

11

IBIELÄ

•i

•I

*1.,

a B!

mmm

I:

fil

r: È' I R

■w *

b|r

fl

iî

'j

j:

kisili

iw&t

-, '>4 v.

Él

■    |I§ :iU|l U’M

ipBiijyL | i

Lis

b!

âllis

PUS

îlii

i*

me

-in ri*»».*-«

I g-rs-g

iii

aajgj

m+iuwf

-4—4' 1 - T •—t—t—4-

Meter

²5-

Königsberg i. d. Nm.

Rathaus zu Tangermünde²⁸).

Vollendeter noch in seiner sonst verwandten Architektur ist das Rathaus zu Königsberg in der Neumark (Fig. 18 u. 19³⁰), ein zweigeschossiges Gebäude, das an jeder Schmalseite mit einer reich durchgeführten Giebelfront schliefst. Die Vorderseite ist eine vollendet schöne Komposition, sowohl in der Massen Verteilung

³⁰) Faks.-Repr. nach: Blätter f. Arch. u. Kunsthdw. 1898, S. 17 u. Taf. 22, 23. — Genaue Aufnahmen von Peveling finden sich in: Adler, a. a. O., Taf. in, 112.

ii

Mi

¹ fc

|vj;:

SB

Fig. 19.

■ vy

im

mm

~/m

311

fe

'tv

/iS

il

Ù’

h:

4*

Uftai

w- m

F

ihé

W>5

üf

EMMI

Äi /yf

WÈÊÈ

Pf

iS*** r

Ktl

L~,^~

?**£?

fit-

Rückseite.

i I

Hä

:'i >i

ft

' '-r *

■ÜÉSK1

Neumark³⁰).

f.,

«a». ‘

₄rJ

■r

^ummą

mi

il

I : -•

Swpÿgj

ICTMHB

Rathaus zu Königsberg in der

Fig. 18.

•y

Â*

-«a.»

;i t:

_____§

S «?.<;«■■ a

è.

«-V>

’W

usas

SAeüliâ

':ll

;>

"ftJB

v"

/â

if H

'm

I!

!»

îi Ml

-*-w, tó

**^*li#**«

: : m #-

3&

i** s* i

f ><

i * . Êmt^ïzzSÊâmà

-4i

Vorderseite.

#r ¹ f«i

iH

"j*

.fc

yïà

26.

Lübeck.

und den Verhältnissen glücklich, wie vor allem in dem wohlabgewog'enen Mafse des dekorativen Schmuckes. Aber die Stadt hatte an dieser einen Lösung nicht genug; auch die Rückseite ist ein wahres Glanzstück. Wie manche Stadt würde froh sein, nur einen solchen Giebel zu besitzen. Die beiden Fronten zeigen zugleich, was sich im Backsteinbau sowohl in Hinsicht der Feinheit und edlen Erscheinung, wie auch an Kraft im Ausdruck erreichen läfst.

Der Wiederhersteller, Peveling, sagt a. a. O.: »In der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts, mit dem Städterecht beliehen, kam die Stadt rasch zur Blüte. Schon 1290 wurde das ursprüngliche Rathaus erbaut; von ihm sind nur noch die mächtigen zweischiffigen Kellergewölbe und der Unterbau des Nordgiebels erhalten. Um 1400—10 fand ein Erweiterungsbau statt, indem vor der ursprünglichen, jetzt noch bestimmt zu erkennenden südlichen Frontmauer, also nach dem Marktplatze zu, der jetzt noch vorhandene Anbau ausgeführt wurde. Er enthält in der Mitte eine durch beide untere Geschosse gehende, gewölbte, offene Gerichtslaube, zu deren beiden Seiten gleichfalls gewölbte Kämmereiräume und unter diesen Eingänge zum Ratskeller und zu einem Wachtraume sich befinden. Das Obergeschofs enthält in ganzer Breite einen mit Kreuzgewölben überspannten Sitzungssaal. Dieser Bauthätigkeit verdankt die südliche Giebelfront ihre Entstehung. Es war die Zeit der schönsten Blüte der nordischen Backsteinkunst; alle Umstände trafen glücklich zusammen, um den Rathausbau so prächtig zu gestalten, wie es die Abbildung zeigt.«

Der von Peveling anfangs der achtziger Jahre bewirkte Wiederherstellungsbau hat sich lediglich auf die beiden dargestellten Giebel erstreckt. Ein im XVIII. Jahrhundert vorgenommener Ausbau des gesamten Rathauses hatte die ursprüngliche Anlage völlig verändert und die Front durch rücksichtslos eingefügte, rechteckige Fenster verunziert. Beim Abschlagen des Putzes und Beseitigen des späteren Mauerwerkes liefsen sich jedoch die ursprünglichen Bauformen mit Bestimmtheit wieder auffinden, so dafe die jetzigen Fronten genau die alten schönen Formen und Verhältnisse zeigen.

Weitere wichtige Rathäuser im Lande des Backsteinbaues sind diejenigen von Lübeck, Stralsund, Rostock und Marienburg. Die meisten dieser Bauten sind in späteren Jahrhunderten durch Änderungen erweitert und umgestaltet worden.

Das Rathaus zu Lübeck¹) nimmt die nordöstliche Ecke des Marktplatzes ein und besteht aus zwei Gebäudegruppen, die durch einen Zwischenbau im rechten Winkel in Verbindung stehen.

Die Südfront des Hauptbaues an der Nordseite des Marktes wird durch eine gewaltige, wagrecht abgeschlossene Giebelwand, die durch drei turmartige Pfeiler unterbrochen ist, gebildet. Hinter dieser Wand verstecken sich die drei Dächer, welche durch grofse, kreisförmige Durchbrechungen zwischen den Spitzbogenblenden der Wand sichtbar werden. Die untere Architektur der Wand ist durch einen Hallenbau im Jahre 1570 verbaut worden. Das zweite Gebäude mit Fronten nach der Ostseite des Marktes und gegen die Breiten Strafse versteckt seine Dächer auch hinter hoher, zwischen turmartigen Pfeilern abgeschlossener Wand. Die Front am Markte ruht auf vier spitzbogigen Arkaden, die sich dann im Verbindungsbau nach Norden hin fortsetzen. Die Pfeiler dieser Arkaden sind aus Granit. Das Hauptgeschofs zeigt Fenster mit Stichbogenschlufs, von gleichen Blenden umrahmt. Wahrscheinlich zog sich unter dem Abschlufsgesimse in Traufhöhe der Dächer ein reich dekorierter Fries hin, wie ein breiter verputzter Streifen jetzt andeutet. Aus der Schräge dieses Gesimses steigen nun, den Pfeilerachsen entsprechend, kräftige Rundpfeiler auf, die mit den zwischenliegenden Feldern sich zu einer durch Arkaden, Blenden und Rosetten reich gegliederten Wand verbinden. Die Pfeiler überragen turmartig mit schlanken Spitzen den wagrechten Abschluß. Der Zwischenbau gegen Norden hin hat sieben Spitzbogenarkaden mit einem Obergeschofs, das spitzbogige Fenster, umrahmt von Spitzbogenblenden, zeigt. Unter dem Traufgesimse reihen sich Wappenschilder zu einem Friese. Die Front an der Breiten Strafse (Fig. 20 ²) zeigt die gleiche Architektur in der hohen, die Dächer versteckenden Wand; aber die Pfeiler sind polygon, und die ganze Behandlung ist eine zierlichere, auch durch die Verwendung wechselnder farbig glasierter Ziegelschichten.

Das Erdgeschofs und zum Teil das Hauptgeschofs sind durch einen reich geschmückten Treppenvorbau vom Jahre 1596 versteckt. Der Gesamtanlage, besonders vom Markte aus gesehen, fehlt es bei diesem Zusammenbau aus verschiedenen Zeiten an Einheit. Der Eindruck, den die grofse Giebelwand macht, hat geradezu etwas barbarisches; in der Breiten Strafse dagegen bieten sich dem Auge sehr anziehende Bilder dar.

Für das Rathaus zu Stralsund³³) hat Lübeck offenbar die Anregung- gegeben. Die Giebelenden zweier durch einen Hof getrennter Gebäude verstecken

Fig. 20.

27.

Stralsund.

W.

■j<

Pf if lit

miwmÊt

.. rf P ImÈ*

Êmû ²

gl

li

I!

••

mm i f mUvià

mm, jÆ

/î

MWÆ

■jk

P mmmm,

mi fêgâSf ¹

1SÉM:

AgiP

im '

w.

LiïcJ

Il

ikSL',

F* fl

il

!..

|;l

far.,

ûi

il

LH i

yr

a

• »i

jH@ÉL

jf-Ü»

/& v/ //—    .y

jgl

:g

■v

\ÿyjX

WM

.M

v > mhf>

«rs

11

yj

t,. • .v i

Si

üfS -L

& « * ■-

?• :

: j *r

••

jKJJg

Fj 1]

A.

‘.»il

Rathaus zu Lübeck.

Partie an der Breiten Strafse³²).

sich auch hier hinter eine hohe Frontmäuer. Die lotrechte Gliederung ist hier schon im Erdgeschofs an den schweren Backsteinpfeilern der Arkaden durch Lisenen eingeleitet; nur schliefst die Wand zwischen den frei endenden Polygon-

S3) Siehe: Blätter f. Arch. u. Kunsthdw., Jahrg. VIII, Taf. 27.

28.

Hannover.

pfeilern nicht wagrecht wie in Lübeck (Fig. 20) ab, sondern mit durchbrochenen Giebeln, und die Anordnung- der Blenden und Durchbrechungen ist eine dreigeschossige.

Interessante Beispiele sind noch die Rathäuser in Brandenburg a. H.³⁵), Stendal³⁴) und Frankfurt a. O.³⁵). In Nordwestdeutschland ist unter den Rathäusern in Backsteinbau dasjenige zu Hannover³⁶) zu nennen, auch ein Bau aus dem XV. Jahrhundert.

Es ist eine zweigeschossige, schlichte, nur durch einen reichen glasierten Gurt geschmückte Anlage, deren Hauptreiz in den hohen, stark lotrecht gegliederten Treppengiebeln der Schmalseiten beruht.

An den Langseiten am Markt und rechtwinklig dazu an der Marktstrafse erheben sich über- der Traufe zweiteilig gegliederte, zweigeschossige Gaupen, die in den oberen Feldern mit glasierten Reliefs

Fig. 21.

£»Jj

WmWwmk

' 'W ■ _W3

"J

¥:<

m*À

fĘĘjii&ĘĘ

ou

„ Łissg;

;-3

■-

äS

f* --SV -v

VW»’“

IÎ i

"•-1 **

mm

ii

Bf

! »•. ■ «pki • 'èfNA

f WA

mm

ï Æm

Laube im Rathaus zu Lüneburg³⁷).

geschmückt sind, die Fürsten oder Krieger darstellen. Der Flügel an der Marktgasse stammt schon aus dem Jahre 1413. Ein anderer Flügelbau stiefs an den südwestlichen Giebel, der auch die Ratsapotheke enthielt; ei hatte ein hohes steinernes Untergeschofs, darüber einen sehr reich dekorierten, zweigeschossigen Fachwerkbau und stammte aus dem Jahre 1566. 1844 wurde dieser Flügel abgebrochen und hier ein Neubau begonnen, dem nach und nach das alte Rathaus weichen sollte. Die Fortsetzung unterblieb glücklicherweise, und so ist jetzt das interessante Bauwerk durch Hase's stilgerechte Wiederherstellung gerettet. An der Ecke des Südwestgiebels ist noch ein auf Rundpfeilern ruhender gewölbter Vorbau erhalten, unter dem früher das hochnotpeinliche Gericht gehalten wurde; jetzt dient er als Schutz für den Eingang zum Ratskeller. Dieser Eingang lag früher an der Marktseite, und

³⁴) Siehe ebendas., Jahrg. III, Taf. 3.

³³) Siehe : Adler, a. a. O.

³⁶) Siehe : Mithoff, H. W. H. Kunstdenkmale u. Altertümer im Hannoverschen. Hannover 187:

79. Bd. 1, S. 63

— ferner: Oertel & Hollkamp. Das alte Rathaus in Hannover. Baugwks.-Ztg. 1880, S. 580 — weiter: Unger, Th. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Hannover 1882, S. 53 — endlich: Hartung, a. a. O., Taf. 182.

³h Faks.-Repr. nach der letztgenannten Quelle.

dort erhob sich auch ein jetzt nicht mehr vorhandener Turm mit hoher Spitze; in diesem hing die Schofsglocke, mit welcher die Bürger am Lucientage zur Abgabe des Schosses zusammengerufen wurden.

Das am weitesten westwärts gelegene Rathaus in charakteristischem Ziegelbau ist wohl das kleine zu Wildeshausen im Oldenburgischen. Das Rathaus

Fig. 22.

29.

Lüneburg.

1,:A

fw*

W'---

Ja . M

Pf-.;,L

ES

pj

11a

t; :’’,V .

Stil

Łsgl

il

k[v

IeSIbMI

Uli

\r-u

St’ , ä|

mm

HSISI

ł iÉÉHP

;    I

il

w'y-L'

¹ m ~ł

i*

felgs]

tWm

»»■ tK

rr

||gj|gg

>■ ;

4c

fe

fjŚją ^

R?

■mm

•.* ■ V i .

A;''.:.' 7.

?==•

¹

)    Hase, C. W. Über das Rathhaus zu Lübeck. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1873, S. 155. — Deutsche Bauz. 1873, S. 110. — Siehe auch: Teil IV, Halbband 4 (Art. 12, S. ix [2. Aufl. : Heft 1, Art. 16, S. 16]) dieses »Handbuches« — ferner: Fritsch, K. E. O. Denkmäler Deutscher Renaissance. Berlin 1880-91. 111,14,15 u. VIII, 14.

²

)    Faks.-Repr. nach: Fritsch, a. a. O., VIII, 14.

Rathaus zu Breslau.

Ostseite ³⁸).

in Lüneburg³⁹), aus dem XIV. Jahrhundert stammend, hat durch spätere Veränderungen seine ursprüngliche Erscheinung ganz eingebüfst. Im Inneren ist die »Gerichtslaube«, ein noch aus gotischer Zeit stammender Saal von 20 X 9 m mit

³⁸) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1887, Taf. 27.

³⁰) Eine ausführliche Beschreibung dieses Bauwerkes mit Abbildungen siehe in: Mithoff, a. a. O., Bd. 4, S. 132 — ferner in: Blätter f. Arch. u. Kunsthdw., Jahrg. V., S. 11 u. Taf. 21 — 26.

3°-

Breslau.

3i-

Osnabrück.

Fig. 23.

Obergeschofs.

HULDIGUNGSZIMMER

GESCHÄFTS.

GESCHÄFTS.

11

SITZUNGSZIMMER

PASSAGE

HOF

XjOCALi

LOCaL

GANG

S-AAIj

STUBE

1:500

45

CO«

10

1*>987 65*321 0

+M-H

Fig. 24.

Erdgeschofs.

RAUM MIT GETÄFELTER DECKE

OASTSTUBE

KAMMER

HOF

REMISE

KÖCHE

/ORB Al

VORPLATZ

ÎÂÜÙI

Rathaus zu Goslar⁴²).

flachem hölzernen Tonnengewölbe, dessen Dekoration aber, wie auch die der Wandflächen, vom Jahre 152g stammt. Die Ecke zwischen Kamin und Fensterwand wird von Schranken umgrenzt, die den alten Ratsstuhl einschliefsen (Fig.21³⁷).

Das Rathaus zu Breslau³⁸) ist ein bedeutender Bau, der in seiner Hauptmasse dem XV. Jahrhundert angehört, dessen weiterer Ausbau sich aber bis in die Mitte des XVI. Jahrhunderts hinauszog.

Nicht eigentlich im Gebiete des Backsteinbaues gelegen, ist er doch aus diesem Baustoff" ausgeführt, und auch am Hauptgiebel waren Gesimse und Fialen aus Formsteinen gebildet. Der Haupteindruck ist aber nicht der der nordischen Backsteinbauten; denn die Flächen waren verputzt und durch Malerei geschmückt, während die reichen Erkerbauten mit ihrem Schmuck in Haustein erbaut sind. Im Inneren sind ein grofser Flur und Fürstensaal zu erwähnen. Fig. 22 3S) zeigt die Südseite im heutigen Zustand nach der trefflichen und liebevollen Wiederherstellung durch Lüdeche. An der Westseite steigt neben zwei schlichten Treppengiebeln der hohe, unten quadratische Turm auf. Bartholomeus Stein sagt in Bezug auf diesen in seiner um 15¹² verfafsten Beschreibung Breslaus: »Am Rathaus ist rückwärts ein Turm angefügt, von dem aus die ganze Stadt und die umliegende Gegend überschaut werden kann; von dort zeigt nachts der Wächter mit dem Horn die Stunden an, und unter Tags blasen die Pfeifer zu den Frühstücks- und Essensstunden«.

Osnabrück⁴¹) besitzt aus dem Ende des XV. Jahrhunderts ein Rathaus mit dem berühmten Friedensaal, in welchem die Verhandlungen über den westfälischen Frieden geführt wurden, der dann seinen Abschlufs im Friedensaal des Rathauses zu Münster fand.

Es ist ein im Grundrifs rechteckiges Gebäude, siebenachsig in der Front gegen den Markt, dreiachsig auf den Schmalseiten mit einem niedrigen Erdgeschofs und zwei höheren Obergeschossen. Das einfache gotische Hauptgesimse wird in der Mitte der Front und an den vier Ecken von erkerartig vorkragenden Rundtürmchen durchsetzt, die mit schlanken Spitzen neben dem steil abgewalmten Dache in die Höhe ragen. Zwischen den rechteckigen Fenstern und über dem Mittelportal standen auf Konsolen, mit Baldachinen bekrönt, wie alte Stiche noch zeigen und die verwitterten Reste der Konsolen und Baldachinen auch erkennen liefsen, die neun Standbilder der sog. »starken Helden«, nämlich in der Mitte Karl der Grofse, daneben auf der einen Seite König Arthur, auf der anderen Gottfried von Bouillon ; die drei Heiden Hector, Alexander der Grofse und Julius Cäsar auf der einen Seite; auf der anderen die drei Juden Josua, David und Judas Maccabaeus. Neuerdings ist ein

⁴⁰)    Siehe : Lüdecke, C. & A. Schultz. Das Rathaus zu Breslau. Zeitschr. für Bauw. 1864 u. 1868 (auch als Sonderabdruck erschienen: Berlin 1868) — ferner ebendas. 1887, Taf. 27 — endlich: Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 328.

⁴¹)    Siehe : Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 472.

i2) Siehe : Mithoff, H. W. H. Archiv für Niedersachsens Kunstgeschichte etc. Hannover 1852 — 59. Bd. 3, S. 67^

'wIL¹

ES

Über dem Mittelportal

solcher Statuenschmuck dem sonst schlichten Quaderbau wiedergegeben, steht wieder Karl der Große; sonst stehen aber jederseits vier deutsche Kaiser, die der Stadt be

sondere Zuwendungen machten.

Als Beispiel eines einfachen und doch charakteristischen Baues aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts mag* noch das Rathaus zuj Goslar (Fig\ 23 bis 2542 u-⁴³) dienen.

Auch dieses Rathaus bildet ein Konglomerat von Gebäudeteilen aus verschiedenen Bauzeiten; doch hat es eine einheitliche und, bei aller Einfachheit, würdige Hauptfassade nach dem Marktplatze der Stadt. Diese öffnet sich im Erdgeschofs mit einer zweiseitigen, gewölbten Halle von fünf ziemlich gedrückten Spitzbogen nach dem Platz; darüber sind die hohen, mit Steinkreuzen geteilten Spitzbogenfenster des grofsen Saales, der beinahe die ganze Front einnimmt, sichtbar. Daraut folgt eine Bekrönung aus sechs kleinen, geschmückten Giebeln als Abschlufs nach dem Dach; zwischen

3²-

Goslar.

Fig. 25.

,1

iipps

.    >j|

SK*

WM

i*

K9

Y ml

5,⁵II

l äf li

■-m

psIÏ

’ » *

'S .

PE

mbH.

jzri

___

Rathaus zu Goslar. Ostseite¹).

den Giebelchen sind durchbrochene Mafswerkverzierungen eingespannt Der Bau ist mit einem hohen Satteldach überdeckt; die zwei Giebel sind nach den Nebenstraßen gewendet. Eine strenge Achsenteilung ist nicht vorhanden. An einem breiten Pfeiler der Erdgeschofshalle ist der mit einigen Stufen über den Platz erhöhte Pranger angebracht. Am linken Ende schliefst sich eine offene Laube auf der Höhe des Obergeschosses an, die durch eine seitlich angebrachte Freitreppe zugänglich ist und ihrerseits den Zugang zum grofsen Ratssaal bildet. In dieser Laube wurde in früheren Zeiten, bis 1595, Gericht gehalten.

Das Innere bietet einen bemerkenswerten Raum, das sog. Huldigungszimmer, das an Decke und Wänden mit Schnitzwerken und Malereien reich ausgeziert ist. Daselbst malte Mich. Wohlgemuth in einer grofsen Reihe von Decken- und Wandbildern die Weissagnngen des Messias im Heidentum durch die Sybillen, im Judentum durch die Propheten und die Menschwerdung Christi, bezeugt durch die Evangelisten.

PI

iKüÉ

%.

w^r

É I ■",&&$& _: Mk.

ya»'_i

1.4

■ ^—* ;-r.

was .

r^î

mm

t*ZŻ

fjAi]

Altstadt-Rathaus zu Braunschweig.

ii*

y»,s

km:

rk

Ęl

H2'

~&&

MM

k&......^mk

«fl

^rSĘT

mm

ityjSm

9£s

'

Ił

;;: ?f¹

^^k:A

-. ' . -r«~

Ï3?

ff?i

laifc'

\:

Fig. 26.

,v

MM

• I Tg -

■ .....'

; > MkS--S-

te-’». *

“'"Ä; «- A

Hs

g«

I".

Sr '    ISS

r ifÆ ■*■

sŁ*

A:

mm**

ï- ,

lï

»«*

-,

•'*

'J

ITTSCSS!

f %V'\$$b.

m Ifc

£"• 1

'iM1

il

Von burgartigem Charakter ist das mit Zinnen gekrönte und mit kleinen Ecktürmchen versehene Rathaus in Göttingen, das noch aus dem XIV. Jahrhundert stammt.

33-

Göttingen.

Mithoff's Beschreibung⁴⁴) desselben giebt mehrfache und interessante Aufschlüsse über diesen Bau und dessen Benutzung.

Das Altstadt-Rathaus zu Braunschweig⁴⁵) ist eines der hervorragendsten mittelalterlichen Bauwerke. Es stammt aus verschiedenen Zeiten; doch ist sein

34.

Braunschweig.

Hauptschmuck und charakteristisches Merkmal, die zweigeschossige Arkadenfassade (Fig. 26), zweifellos aus einem Gufs und gleichzeitig, vermutlich in der

ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts, entstanden.

Die eigentümliche Grundform des Gebäudes besteht aus zwei ungefähr gleich langen Flügeln, die im rechten Winkel aneinander stofsen und ihre inneren Seiten dem Marktplatze zukehren. Vor diese Seiten sind die erwähnten Bogenhallen vorgesetzt, die sich in der ganzen Länge der Flügel und nach jeder Seite vier Achsen breit nach dem Marktplatze zu öffnen. Kräftig ausladende Strebepfeiler bilden nach der ganzen Fassadenhöhe eine lotrechte Teilung; im unteren Geschofs sind sie glatt, im Obergeschofs mit je zwei baldachinbekrönten Figuren (Kaiser und Herzoge aus dem Geschlecht der Welfen mit ihren Gemahlinnen) geschmückt. Zwischen den Strebepfeilern ist der offene Bogengang im Erdgeschofs durch einfach gegliederte, weite Spitzbogen gebildet, der gleichfalls offene Bogengang im Obergeschofs durch grofse fensterartige Öffnungen, die im Spitzbogen geschlossen und mit reichem Mafswerkschmuck verziert sind, der sich auf einem dünnen Halbkreisbogen so absetzt, dafs der untere Teil der Öffnung vollständig frei und ungeteilt bleibt und so von der Galerie aus der Blick nach dem Marktplatz durch nichts beengt wird. Uber den Spitzbogen sind Wimperge aufgebaut, deren Dächer in das grofse Satteldach des Baukernes einschneiden.

Wie der ganze Bau in seiner schönen und klaren Anordnung und den wohl studierten Einzelheiten einen ungewöhnlich geschickten Meister verrät, so ist vor allem noch zu erwähnen, mit welchem Geschick die Stirnseiten der beiden Flügel gelöst und mit der Arkadenarchitektur in Einklang gebracht sind. Die Dächer des Hauptgebäudes sind hier mit sehr einfachen Treppengiebeln abgeschlossen, an

Fig. 27.

iï/7iïnSrvJ

*i

îv

niij

ä|I.

‘*%ÊÊ

Æt

n»®

™ ;&®Lî

mm

WH?

ätääl

«1

Si

■|o

PfcgÇjfe

^jéM\

*3

fflm ^2_> will :

~i

^Hkr«

-incita

■■ ___-~ •. j=

- --'yźsźr

.J

v-

Rathaus zu Fritzlar⁴⁶).

■y!

-a

%yë§

._^_Vs^8

—    *fr/'/%X&5*

'/st. 'y/ /s/ÛM£k&£

⁴⁴)    Siehe: Mithoff, H. W. H. Kunstdenkmale und Alterthümer im Hannoverschen. Hannover 1878 — 80. Bd. 2, S. 66 — ferner: Blätter f. Arch. u. Kuntshdwk., Jahrg. VIII, Taf. 88.

⁴⁵)    Siehe: Verdier & Cattois. Architecture civile et domestique

au

moyen-âge et à la renaissance. Bd. i. Paris

1852, S. 136 — ferner: Kallenbach, G. G. Chronologie der deutschen mittelalterlichen Baukunst etc. München 1855—56. Taf. XLIX — endlich: Kugler, F. Geschichte der Baukunst. Bd. 3. Stuttgart 1859. S. 391.

4<i) Nach einer Zeichnung von Gladbach in : Möller, G. Denkmäler der deutschen Baukunst. Darmstadt 1815—32.

Bd. III.

die sich das Arkadenmotiv mit dem stark verzierten Giebelchen harmonisch ansetzt; im Erdgeschofs ist — wenigstens an einem der zwei Giebel — die einfache Arkadenarchitektur, aber ohne Strebepfeiler, glatt durchgeführt.

Das Gebäude hat mancherlei Unbilden und Gefahren aushalten müssen; war es doch im XVIII. Jahrhundert nahe daran, dafe die ganze Galerie abgebrochen werden sollte. In den Jahren 1840—52 stellte eine gründliche Restauration das sehr beschädigte Gebäude wieder her; seiner Bestimmung als Rathaus ist es schon lange entfremdet.

Fig. 28.

14

IV

jPi

hï

Wi

im

IIP

pp¹

iS

fl

81

W-

WB

4»

umm\

Gl

fl

m\

■

ëmè

ii

Up

Ek

fT

IKssiÄX»

s^r=^-==fe^=

[V K

5S

il s

tè§=rÂ-

■ - . -u __

35-

Regensburg.

Rathaus zu Wernigerode.

Das Rathaus zu Regensburg⁴"), aus der Mitte des XIV. Jahrhunderts, ist zu erwähnen, weil ein Motiv, das als charakteristisch für den Rathausbau zu bezeichnen ist, bei ihm eine besondere Ausbildung gefunden hat: die Loge zu öffentlichen Mitteilungen an das auf dem Platz versammelte Volk. ²

r*Kf

|iaEiL?aü

F :

- i

*”    TÈfe?-:- 'H5S&sig. .-à,

Fig. 29.

HÉl

IF

13

..

il¹

■ R

fcr

SjÆ

K0

fe,

[Il

mj ttsg-Si

fer*

[*•

JfeS

Sf

Mm* , «ppm

Jm3 w a *-

II«

T •• 1

0i*>

ta

’ Jfejr

p*

jli

Jute«'®

1-, ... „™

• -ł '

■EHG&ssægsrëæaeâSK*^ ' ■

Rathaus zu Duderstadt³ 4).

Diese Loge ist vom grofsen Ratssaal zugänglich und als Erker gebildet, der sich aus einem Pfeiler vom Boden aus entwickelt und mit einem grofsen Spitzbogen und Wimperge mit seitlichen Fialen darüber gekrönt ist. Im übrigen ist der Bau sehr einfach; der einzige weitere Schmuck ist ein vielgegliedertes Portal; das Erdgeschofs ist geschlossen und glatt. Im Inneren wird noch die Folterkammer gezeigt.

39-

Anlage.

Taf. 151.

36.

Frankfurt a. M.

37-

Aachen.

38.

Kleinere

Rathäuser.

Aus dem Anfänge des XV. Jahrhunderts stammt das mehr aus allgemein historischem, als baugeschichtlichem Interesse zu erwähnende Rathaus zu Frankfurt a. M., genannt der Römer⁴).

Derselbe ist eine Zusammenhäufung verschiedener Bauteile mit dem 24 X13m grofsen, mit einer Schmalseite nach dem Marktplatze gerichteten, 14x1 schon vollendeten Kaisersaal, der seit dem XVI. Jahrhundert bei den Kaiserkrönungen als Speisesaal, sonst zu Gerichtssitzungen diente. Während der grofeen Frankfurter Messen wurde der Römer auch als Kaufhaus benutzt; im Kaisersaal war dann das sog. Pfeifergericht.

Zu den durch Umfang und monumentale Gestaltung hervorragenden Beispielen zählt noch das Rathaus zu Aachen⁵⁰) von rechteckiger Grundform (47 X 21 m Grundfläche) mit einigen dem Hauptkörper angelehnten Turmbauten.

Das Obergeschofs nimmt der grofse gewölbte Kaisersaal, in neuerer Zeit mit Fresken, gröfstenteils von Rethel, geschmückt, ein. Die stattliche, zinnengekrönte und von hohem Walmdach überdeckte Fassade ist von sehr charakteristischer Wirkung. Ein Brand zerstörte im Jahre 1883 Dach und Türme⁵). Die Wiederherstellung erfolgt nach dem Entwurf von Frentzen, dem auf Grund des Ergebnisses eines Wettbewerbs⁶) diese Arbeit übertragen wurde. ’

Schon niederländischen Einflufs verrät das Rathaus zu Wesel, ein Werksteinbau des XV. Jahrhunderts⁷).

Noch ist einer Gruppe von Rathäusern zu gedenken, die am besten an dieser Stelle einzuschalten sein wird, wenn auch einzelne Beispiele einer späteren Zeit angehören. Dies sind Rathäuser in kleineren Orten, die meistens aus einem Unterbau von Stein bestehen, auf den ein Fachwerkbau aufgesetzt ist, oft reich gruppiert, mit Erkerchen, Freitreppen, Türmchen, Giebeln und hohen Dächern versehen. Dahin gehören die Rathäuser zu Fritzlar (Fig. 27⁴⁰), das ungefähr seit 1840 abgebrochen und durch einen höchst nüchternen Aufbau ohne alles Interesse ersetzt wurde; zu Wernigerode (Fig. 28, Abbildung dieses Bauwerkes, ‘wie es vor der Wiederherstellung im Jahre 1885 bestanden⁸); zu Duder-stadt (Fig. 29⁴⁸) vom Ende des XV. Jahrhunderts⁹); zu Einbeck¹⁰); zu Alsfeld in Oberhessen¹¹); zu Forchheim in Oberfranken¹²) u. a. m. Sie zeichnen sich sämtlich durch charakteristische Erscheinung aus bei einem Mindestaufwand von materiellen Mitteln.

2) Renaissance.

Die Rathäuser dieser Periode fufsen in ihrer ganzen Entwickelung auf den mittelalterlichen Bauten; manche, und wie weiter unten gezeigt wird, sehr beachtenswerte Beispiele sind nur Umbauten, andere wieder nur Anbauten an jene; nicht selten schwingen sich die Städte auch zu vollkommen selbständigen Neubauten auf. Die baulichen Anforderungen erweitern sich allmählich; die Zahl der Amtsstuben vergröfsert sich; die Bauten werden entsprechend geräumiger, und wo eine Ausdehnung in die Breite unmöglich ist, wird die Zahl der Stockwerke vermehrt. Eine geräumig'e Plalle oder ein Vorsaal bildet fast immer den Kern der Anlage, um den sich die Ratssäle und -Stuben, sowie die Ge-

Vi) Siehe: Frankfurt und seine Bauten etc. Frankfurt a. M. 1886. S. 28.

⁵⁰) Eine Abbildung dieses Bauwerkes ist zu finden in: Deutsche Bauz. 1883, S. 343 — ferner in: Hartung, a. a. O., schäfts- und Amtsräume gruppieren. Die Halle wiederholt sich häufig im Ober-geschofs und wird dann auch wohl als grofser Rats- und Festsaal ausgebildet, wie in Bremen und Augsburg. Die Treppen bleiben, namentlich in den früheren Beispielen, noch Wendeltreppen, zuweilen mit viel Aufwand ausgeziert, häufig in Türme verlegt, die sich den Hauptfassaden vorbauen, wie in Rothenburg, Altenburg, Brieg u. a. O.

Auf die Gestaltung des Aufseren wird der gröfste Wert gelegt, und zwar ist fast immer das malerische Element ausgeprägt und das Bestreben vorherrschend, durch freie, aus der inneren Einteilung hervorgegangene Gruppierung der Hauptteile ein wirksames, wenn auch oft einfaches Gesamtbild zu erzielen. Wenigstens wird in der früheren Periode noch kein Gewicht auf Regelmäfsigkeit in der Teilung der Achsen und Anordnung der Fenster gelegt; vielmehr ist für diese Zeitrichtung nur die Rücksicht auf das Bedürfnis des Inneren und die gute Wirkung nach aufsen mafsgebend.

Der Gebäudekern ist meistens von geschlossener, rechteckiger Grundform, ohne Vorsprünge im Grundrifs gebildet und mit einem hohen Dach, das bald als Giebeldach, bald als Walmdach erscheint, bedeckt.

Vor dem Rathause pflegen Freitreppen, die zum Haupteingang führen, angeordnet zu sein, wie z. B. in Mülhausen, Münden, Heilbronn, auch reich gezierte Lauben, wie in Halberstadt, oder Bogengänge mit Terrassen darüber, wie in Bremen und Rothenburg, auch wohl zwei- und mehrgeschossige Hallen, wie in Köln, Posen, Brieg; ferner Erkerbauten, sei es an den Gebäudeecken, wie in Rothenburg, Gernsbach, Altenburg, oder zu seiten des Einganges, der inneren Raumbestimmung gemäfs, wie in Münden; sodann wohl als wichtigstes Element die Türme, die sich häufig aus der Fassadenmitte erheben, wie in Rothenburg, Schweinfurt, Leipzig und vielen anderen Orten, zuweilen an den Gebäudeecken symmetrisch angeordnet, wie in Brieg; auch wohl nur an einer Seite vorgebaut, wie in Luzern. Die Türme werden mit besonderer Liebe ausgebildet, nach oben meist im Achteck mit Kuppel- oder Zwiebeldächern und mit durchbrochenen Laternen bekrönt; sie nehmen die Glocken auf, und ein mächtiges Zifferblatt verkündet die Zeit.

Aufser diesen An- und Vorbauten sind es ferner die Dächer, die eine reich entwickelte Gestaltung zeigen. Grofse Steingiebel mit allen möglichen Zieraten, Voluten, Obelisken, Statuen u. dergl. kommen allgemein in Aufnahme und wirken hauptsächlich auf die Bildung der Umrifslinien; auch werden den Dächern grofse, mit Giebeln bekrönte Steingaupen angefügt, die zmveilen, wie namentlich in Heilbronn, keine benutzbaren Räume hinter sich haben, sondern nur als wirkungsvolle Schmuckstücke erscheinen und demgemäfs das Stadtwappen oder die Uhr, auch wohl beides zugleich, aufnehmen. Reihen kleinerer Gaupen aus Holz oder Kupfer, mit schmiedeeisernen, oft vergoldeten Spitzen geziert, beleben die grofsen Dachflächen, und auf der Mitte des Firstes erhebt sich häufig ein Dachreiter, der zuweilen turmartig entwickelt ist, wie in Emden und am Altstädtischen Rathaus in Danzig.

Aber nicht nur im ganzen wird eine wirkungsvolle Erscheinung zu erreichen gesucht; auch das Einzelne erhält eine tüchtige Formbildung, die auf Licht- und Schattenwirkung berechnet ist. Portalbauten mit kräftig vortretenden Säulenordnungen, mit reichen plastischen Verzierungen, mit phantasievollen Aufsätzen, die das Stadtwappen oder Figuren tragen, geschmückt, dienen zur Auszeichnung des Einganges. Auch wird besonders auf die Zuthaten, die Lauben,

Gestaltung.

41.

Architektur-

teile.

42.

Formbildung

und

Schmuck.

3*

43-

Einige

Beispiele.

von

Söller, Erker, Türme, Giebel und Gaupen alle Kunst des Steinmetzen und Bildhauers aufgewendet, aller erdenkbarer Zierat erfunden, häufig reicher Figurenschmuck beigefügt, während der meist schmucklose Baukern mit all diesem Reichtum in wirkungsvollem Geg'ensatze steht.

An anderen Beispielen wird die Fassade von unten bis oben al fresco farbig bemalt und zum Teile vergoldet. Auch dann pflegt figürlicher Schmuck nicht zu fehlen; meistens sind es die Tugenden, deren bedeutsame sinnbildliche Darstellungen die Fassaden schmücken. Fast an jedem Rathause ist die Gerechtigkeit mit der Wage und dem Schwerte angebracht, häufig begleitet von der Stärke, Mäfsigung, der werkthätigen Liebe etc. Oder es wird die alte und neue Geschichte zu Hilfe genommen; dann erscheinen die Figuren der römischen Kaiser oder die Büsten berühmter Männer des Altertumes, wie z. B. in Zürich neben den heimischen Helden Teil, Staufacher, Winkelried, Brun u. a. die Büsten von Horatius Cooles, Mutius Scävola, Junius Brutus, Themistokles etc. eingemeifselt sind.

Im Inneren wird der Ratssaal mit Täfelwerk und Malerei festlich geschmückt; namentlich aber wird in den Ratsstuben die gröfste Kunstfertigkeit des Schreiners, Bildschnitzers und Malers entfaltet; reiches Getäfel, das die natürliche Maserung des Holzes zeigt, zuweilen mit Intarsien, ornamentalen und figürlichen Schnitzereien, sowie mit prächtigen, oft figurengeschmückten Säulenportalen versehen ist, bekleidet den unteren Teil der Wände. Balken- und Kassettendecken mit mannigfachen Einteilungen und Verzierungen, meist im natürlichen Ton des Holzes, häufig mit Zuthaten von Farbe, Gold und selbst von Gemälden, bilden den Schmuck der Decken.

Gewaltige, gut aufgebaute und bis in die kleinsten Einzelheiten verzierte Öfen oder Kamine erwärmen den Raum; bunte Scheiben mit den Wappen der Stadt und der Geschlechter mäfsigen das Licht der reichlichen Fensteröffnungen; kunstvolle Kronleuchter aus Schmiedeeisen oder Erzgufs leuchten bei Nacht. Kurz, alle möglichen Gewerke werden aufgeboten, um zur würdigen Auszier der Ratsstube das Ihrige beizutragen.

Noch ist manches in dieser Hinsicht Interessante erhalten; hiervon soll an dieser Stelle zunächst auf einige beachtenswerte Beispiele von Innenräumen mit künstlerischer Ausschmückung hingewiesen werden.

Das Neustadt-Rathaus zu Braunschweig¹³) enthält zwei Ratssäle denen besonders der kleinere seines hübschen Getäfels von 1573 wegen anzuführen ist.

Auch das aus dem Mittelalter stammende Rathaus zu Basel¹⁴) hat ein reiches, etwas barockes Getäfel im Ehegerichts-Saal; dagegen sind, was nicht genug bedauert werden kann, die Wandgemälde von Hans Holbein d. J. im Ratssal daselbst nicht auf unsere Tage gekommen.

Im Breslauer Rathaus¹⁵) sind die grofse Flurhalle und der Fürstensaal zu nennen, in jenem zu Danzig¹⁶) die prächtige Sommerratsstube oder der sog. »rote Saal« mit einem reich skulpierten Kamin und mit Gemälden von

Hans Vredeman Vries, und schliefslich die Civilamtsstube im Rathaus zu Lüne-burg⁻ ), die von Meister Alb. v. Soest 1566—83 auf das kunstvollste und reichste mit Holzschnitzereien, deren kleiner Malsstab auffällt, ausgeziert wurde.

zusammen-

Andere Einzelheiten sind aus der nachfolgenden Betrachtung der hierher gehörigen wichtigsten Rathausbauten, die in chronologischer Ordnung gestellt sind, zu entnehmen.

Fig. 30.

Æ-m

»JÜBI

r1 :

U [9

1TfL

2Er

Fig. 31.

01 L

"i

Amm

ff

Ul

IIP

llilrril

t® fc* ■ Im® il ii , K

h\\

m

II Ib

,1;

■ri_

T>1

;':y IW

i/üflK f I

5 .

iplli

mm

r 4

II«

PTâ

11 Igi

yz:

■fe

i-i

Fig. 32.

1;;*. ;

Er4gest\ofł

j*_

1 Sloci^

im

Rathaus zu Ensisheim⁰⁴).

e3) Abbildungen dieses Bauwerkes (nach Heuser’s Aufnahme) sind zu finden ebendas., Bd. 4 (Leipzig 1879 — 81), Abt. 40, Bl. 5—6, 23—30.

el) Faks.-Repr. nach: Lambert, A. & E. Stahl. Motive der deutschen Architektur des 16., 17. und 18. Jahrhunderts in historischer Anordnung. Mit Text von Berlepsch. Stuttgart 1891-93. Bd. I, Taf. 20.

44.

Oberehnheim

und

Ensisheim.

45-

Heilbronn.

Die frühesten Beispiele sind zwei kleinere Rathäuser im Elsafs, und zwar das Rathaus zu Oberehnheim⁶⁵) von 1523 und dasjenige zu Ensisheim (Fig. 30 bis 32⁶⁴) von 1535, deren Formen noch vielfach mit mittelalterlichen gemischt sind.

Bezüglich des letzteren Bauwerkes ist hinzuzufügen, dafs dasselbe aus zwei im rechten Winkel aneinander gefügten Gebäudeflügeln besteht und mit dem in die Ecke eingebauten Treppenhause und einer offenen, gewölbten Pfeilerhalle im Erdgeschofs des einen Flügels von höchst malerischer Wirkung ist. Sehr charakteristisch ist namentlich der Balkonausbau, der vom grofsen Saale im Obergeschofs aus zugänglich ist und der noch heute seiner früheren Bestimmung gemäfs zu Verkündigungen der Behörde an die Bürgerschaft benutzt wird.

Sodann ist wegen einiger charakteristischen Elemente in der Fassade das ¹535 begonnene Rathaus zu Heilbronn (Fig. 33 e6) zu erwähnen.

Von dem sehr einfach behandelten Hauptkörper des Gebäudes, der mit einem hohen Walmdach abgedeckt ist, legt sich im I. Obergeschoiś eine offene Terrasse vor, auf einer fünfbogigen Säulenhalle ruhend, zu der zwei Freitreppen vom Markte emporführen. Ein reich geschmücktes, durchbrochenes Steingeländer fafst die Terrasse ein, die wohl zu Mitteilungen des Rates an die Bürgerschaft und bei festlichen Gelegenheiten als Tribüne gebraucht wurde. Sodann ist ein gaupenförmiger, mit Steingiebel gekrönter Aufsatz in der Fassadenmitte von Interesse; er diente ausschliefslich' dem Zwecke, die Bürgerschaft über Zeit- und sonstige astronomische Verhältnisse zu unterrichten; mächtige Zifferblätter gaben dem Publikum Kunde vom Stande der Sonne, des Mondes etc. Er ist mit viel Aufwand und Geschmack gebildet, eine reizende und das allen Einwohnern dienende Rathaus gut kennzeichnende Zuthat.

46.

Görlitz.

47-

Posen.

In Görlitz wurde an dem noch aus gotischer Zeit stammenden Rathause im Jahre 1537 vom dortigen Stadtbaumeister Wendel Rofskopf im einspringenden Winkel neben dem Turm eine Freitreppe⁶⁷) erbaut,

»die mit geschickter Ausnutzung des engen Raumes in gewundenem Laufe zum Hauptportal emporführt. Vor dem Eingänge mündet sie zur linken auf einen Balkon, der zur Verkündigung von Sentenzen in Verordnungen bestimmt war. Die Bedeutung des Gebäudes aber spricht auf schlanker Säule am Aufgange der Treppe eine Justitia mit Wage und Schwert aus. Die ganze Komposition, zu welcher noch als Abschlufs das Fenster über dem Portal gehört, findet in Schönheit der Ausführung und Anmut der Ornamentik unter den gleichzeitigen Denkmälern Deutschlands kaum ihresgleichen.«

Aus derselben Zeit stammt der kleine Hof im Inneren des Rathauses, auf einer Seite mit einer Bogengalerie auf Pfeilern, darüber eine Teilung durch Pilaster mit hübschen Ornamentbändern, Blumen u. dergl., bezeichnet 1534.

Der Magistratssaal besitzt eine reiche Thür- und Wandbekleidung von 1566; in einem anderen Saale findet sich eine reiche Holzdecke von 1568.

Das Rathaus zu Posen zeigt eine Fassade (Fig. 34⁶⁸), die besonders wegen ihrer hervorragenden und wohl gelungenen Charakterisierung als Rathaus hervorzuheben ist.

Sie ist in streng symmetrischer Architektur von einem Italiener, Giov. Batt. de Quadro aus Lugano, 1550 erbaut. Vor einem stark in die Höhe entwickelten Baukern, der vielleicht einer früheren Periode angehört, legt sich in drei Geschossen eine offene Arkadenhalle mit Rundbogen zwischen Pilastern, in den unteren Geschossen aus je 5 Öffnungen bestehend, die von breiten Mauerpfeilern flankiert sind, im II. Obergeschofs aus 10 Öffnungen, über denen das Hauptgesims des Vorbaues abschneidet; hinter der Halle kommt der Kern des Gebäudes zum Vorschein, der durch zwei achteckige, kuppelförmig abgedeckte, kleine Türmchen an den Ecken und ein mittleres, etwas über die Mauer vorgekragtes, sechseckiges Türmchen mit Laterne belebt ist; an letzterem befinden sich die Uhr und darunter das Wappen der Stadt. Das Hauptgesims des Baukernes schliefst mit einer reich verzierten Bekrönung. Zur Vervollständigung der trotz der Regelmäfsigkeit malerischen Silhouette und Charakteristik erhebt sich der grofee Rathausturm aus der Gebäudemasse, unten viereckig, darüb,er in zwei sich

⁶⁵) Siehe: Lübke, W. Geschichte der Renaissance in Deutschland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Teil 1, S. 278.

⁶⁰) Faks.-Repr. nach: Dollinger, C. Architektonische Reiseskizzen. Neue Folge. Stuttgart 1881. Heft IV, Bl. 3-— Siehe auch: Fritsch, a. a. O., IV, 9.

⁶⁷) Siehe: Lübke, a. a. O., Bd. II, S. 204 — ferner: Fritsch, a. a. O., VII, 4 — endlich: Ortwein, a. a. O., Bd. 1 (Leipzig 1871), Taf. 88.

⁰⁸) Faks.-Repr. nach: Fritsch, a. a. O., XII, 21. — Siehe auch: Lübke, a. a. O., Bd. 2, S. 204 — ferner: Ort-Wein, a. a. O., Taf. 53—56.

-

;-m

.^pi

-3±

Fig- 33-

m

■Æ-

R"

.a

l

m

'jgi

dà ^ *yUź&

mm

ëm

wk

JpMl

Ö

4,0

0^rlJL

*i

a

i

3

S

;'X\

i

mm

WÉËM

:s=es*

Cio

m^mßm

kV

H3

I!

!

1!

Mi

53

r

- jg

=31

*~-~d

3

—-i

K

,

K - VFÜ

Îl2

I/F7

Élfflsi

us

i^®o

7*

[S a

üS

SËS58

-—-nr"

-—rr

!

îjnsd

f a " » -j-f

£t

«Üf

Tfii

%

nWHE

rr

F

?

r •

13

f&

i—

r

i

1J31/K

11*

7^ Ip^

ISSIiąpii

°Â3y» '-MiP* zuri&jL ssr

’K’?)??

g»sauâs^Ma@

,v

•?

jsß

'^7

f—

es:

BÉff

a

—■—•^j--—

;mï

SI

Rathaus zu Heilbronn⁶⁶).

*mmm

,0.

/ '"ï:

■ !

'ß

?§

i*

&

,'iily

L,

■/

Il J

i:,Ji

■**»»

é f>.fe. lu■. JT⁻'

*

i^Çl

■À

A

—

....

T^>?

U:

Ä

.»-•. i ■ yo

Fig. 34-

I

II- ' -

E

*

s

■ i

æsfesHEa

j» -

«s

§sss

ftir îr ¹

gyrigg LIA 1

n

w

!.:

wlW

:■

muMM

i

*55^«

'" H

'■!

f -    * ‘»gjj

■. g-

.î

!

tit. -

."_!-' t i

s**.

;

w+-

• • ?., .

-fcJL ■«if'è

sr^JÊk

■

#

«syr3fc

V- '    ...,*

Rathaus zu PosenÖS).

nach oben verjüngenden Geschossen achteckig mit kräftigen wagrechten Gliederungen, mit einer runden Laterne mit acht Säulen, wagrechtem Gebälke und hoher Spitze abgeschlossen; diese ist von 1730.

Das Rathaus zu Mülhausen im Elsafs (Fig. 35 e9), eines der frühesten Rathäuser dieser Periode, stammt aus dem Jahre 1552.

Beachtenswert ist die nach dem Marktplatz gewendete Hauptfassade mit hohem Satteldach aus glasierten Ziegeln und seitlichen Steingiebeln und einem bei Rathäusern (z. B. in Bern) vielfach wiederkehrenden Motiv einer doppelarmigen Freitreppe, die, mit einem steigenden, auf Säulen ruhenden Dache abgedeckt, sich an die Fassade lehnt und zum Haupteingang im I. Obergeschoß des Gebäudes führt. Die Fassade selbst ist ohne Vorsprünge gebildet und mit wenigen wagrechten Gurten geteilt; sie hat noch mittelalterlichfgeformte und unregelmäfsig verteilte, d. h. nur nach dem inneren Bedürfnis angelegte Fenster, zum Teile mit Steinkreuzen, ist aber, und hierin liegt der Hauptreiz des Baues, vollständig bemalt, im Erdgeschofs mit einer Quaderteilung, im I. Ober- (Haupt-) Geschoß mit einer scheinbar offenen Säulenhalle mit Balustrade und einigen Figuren, im II. Obergeschoß mit einer Pilasterarchitektur und dazwischen großen Nischen mit allegorischen Figuren. Die Malerei besteht in ihrer jetzigen Erscheinung (restauriert 1846) aus einem dunkelroten, dem roten Sandstein ähnlichen Grundton, der sehr überwiegt, und wenigen anderen Farben, so namentlich gelb für die allegorischen Figuren. Der Gesamteindruck ist harmonisch und für die Bestimmung des Baues bezeichnend.

Das ehemalige Rathaus zu Molsheim i. E.⁷⁰), heute Fleischhalle und Amtsgericht, zeigt eine verwandte und noch wirkungsvollere Anlage.

Über dem Ruheplatz der doppelarmigen Freitreppe, die in das Obergeschoß führt, erhebt sich auf gedrungenen, freistehenden jonischen Pfeilern ein in das große Dach hineinragendes Uhrtürmchen. Das Erdgeschofs zeigt an den Ecken in der gleichen Front je eine Rundbogenarkade, an den Giebelfronten je drei solcher. Über diesen Arkaden treten auf kräftigen Renaissancekonsolen Altane längs der Giebelfront vor, die sich um die Ecke hin fortsetzen und in der Hauptfront in geschickter Weise mit Ausgangsthüren vom Saal zu einem wirkungsvollen Abschlüsse gebracht sind. Die Brüstungen dieser Altane und auch die Geländer der Freitreppe zeigen noch spätgotisches Maßwerk. Die Giebel sind dreigeschossig, durch Pilaster gegliedert und haben Volutenabtreppung.

Das alte Rathaus zu Leipzig bildet einen langen und schmalen, mit seiner Hauptseite nach dem ^ Markt zugekehrten Bau von rund 20 X 92 m Grundfläche.

Mülhausen i. E.

49.

Molsheim.

5°-

Leipzig.

wenn

Obwohl dieses Bauwerk nicht zu den architektonisch bedeutendsten Rathäusern gezählt werden kann, soll es doch, um einiger Eigentümlichkeiten willen, hier besprochen werden. Im Jahre 1556 von Hieronymus Lotter, der damals zugleich Bürgermeister war, begonnen — und zwar, wie seine unregelmäfsig innere Einteilung darthut, mit Benutzung der Fundamentmauern des früheren Baues, der wegen Baufälligkeit abgetragen werden mußte— ist es im ganzen Erdgeschofs zu Verkaufsgewölben eingerichtet, da Bedürfnis und Gesinnung einen rentabeln Bau verlangten. Im Obergeschoß folgen die eigentlichen Geschäftsräume des Rathauses. Zunächst ein großer Saal von etwa 43 m Länge und 11 m Breite, eigentlich mehr eine — jetzt schmucklose — Halle, die zu den übrigen Räumen Zugang gab. An einer ihrer Schmalseiten war eine kleine Galerie angebaut, die den Stadtpfeifern als Musikbühne diente, der Saal bei Festen als Tanz- und Speisesaal benutzt wurde; denn hier wurden, in Ermangelung anderer Festräume, bei Anwesenheit fürstlicher Personen Bankette abgehalten; an Feiertagen tanzten hier die Handwerksgesellen, und nicht selten zogen auch Hochzeitsgäste vornehmer Familien mit besonderer Erlaubnis des Rates, wenn die Mahlzeit im bürgerlichen Hause vorüber war, ,,ufs Rattifyaus tanken". An der einen Langseite und den beiden Schmalseiten der Halle schließen sich die Amtsräume an, von denen in der einen Gebäudedecke die etwa 11 m lange und 10 m breite große Ratssube mit einem interessanten eisernen Ofen Erwähnung verdient. Über dem Obergeschoß baut sich das hohe Giebeldach auf und ist ebenfalls zu Amtsstuben ausgebaut. Das Äußere stellt sich als niedrige Gebäudemasse dar, auf der das hohe Satteldach schwer lastet, an den Schmalseiten mit Giebeln abgeschlossen.

Im Erdgeschofs war nach dem Marktplatz zu ehemals eine niedrige, offene Laube vorgebaut a), die seitdem, offenbar um die Rentabilität noch zu steigern, ebenfalls zu Läden umgestaltet wurde. Das Obergeschoß hat unregelmäßig verteilte, einfach in die Mauer eingeschnittene Doppelfenster; das Dach ist durch eine Reihe großer, mit Giebeln abgeschlossenen Dachgaupen belebt.

6,j Aus.: Lübke, a. a. O., S. 251.

⁵⁰) Siehe die Abbildung in: Fritsch, a. a. O., XI, 16 — ferner: Architektonische Rundschau 1889, Taf. 8.

,l) Eine Abbildung des alten Zustandes ist zu finden in : Wustmann, G. Der Leipziger Baumeister Hieronymus Lotter, 1497—1580 etc. Leipzig 1875 — ferner in: Fritsch, a. a. O., XII, 13 u. 14.

i!i

In

ii

j | -rjsjjijpiplpfpyfyn

I Jï|i^

IbEEBEB

\'\

N!

Bj

il

'

•••

sa

ai

I-

.    :->c*Wv-

m~mâ

|®r:

b.

i.

M—

5;

' '\

3

Rathaus zu Mülhausen im Elsals⁶⁹).

m{

I,

ht

01 j;!

Hi

w !

—P

F/fis

;4 ir~

ï|fl

Sl|

p|

M I ÏL

I,

prj

*\

i?

■|

il

Wr r~

JpyJF;

rj

JIŒ]

• i" 'P'^lll

Jt ¹

<4    <

■la^la

4«1

■fà

Ml

“j fi

ite^ü

H

SM-ul-' la

Iggößs QI9JH|

Ki jMtoPMI

™*“*' -■ ■<»£ïw®ïJBiJfï#5

“ y

i 'i

j^ÜÉâî

p-.

Fig- 35-

P:

li

WzÆi

MM

dsl

gffliiiâyi

I il

Mil

■SIS

]|j

3.MBB *1 wwwbw^ww

■ïM|âPr~ij

IIBMHh

y~t*&

SS!

■ " y*

Ira

ir

mmm

Sllpl    SŚ

'

■■ X'V '

SÄgt!

'PPPPP

gjf

-

*■1

pj|

ni

B5B

p:-i

P'

..'P ■ S

«P®³!

/Xi

ü............._..J

piilHUiÉÉI

Ein großer Turm, dessen Grundform ein längliches Rechteck bildet, baut sich aus der Hauptfassade, zur Hälfte vor ihr vorstehend, auf; er liegt nicht ganz in der Mitte der Fassade, wohl aber in der ungefähren Mitte des Marktplatzes, und enthält den Haupteingang und die Treppe, die mit geraden Läufen und Ruheplatz zu den oberen Stockwerken führt. Uber dem Portal vorgekragt, befindet sich eine offene Laube mit Holzpfosten und einem runden Dach abgedeckt; sie diente, wie dies schon häufig in ähnlichen Fällen bemerkt wurde, zu Mitteilungen des Rates an die Bürgerschaft. Der Turm wird oben achteckig und endigt mit Zwiebeldächern und offener Laterne; an ihm ist die große Uhr angebracht und darunter ein kleiner Balkon mit eisernem Geländer, der 1599 zur ausschließlichen Benutzung der Stadtpfeifer angebracht wurde.

Vom Meister Nicolaus Hofuiann wurde an dem aus spätgotischer Zeit stammenden Rathause zu Halle⁷²) zwischen Thürmen und einem vorspringenden Giebelbau 1558 die dreigeschossige Loggia des Mittelbaues ausgeführt.

Halle.

Leider ist das Erdgeschofs durch neuzeitliche Läden verbaut. In beiden oberen Geschossen stützen je vier korinthische Säulen das gerade Gebälke. Die mittlere Säulenweite ist erheblich gröfser, bedingt durch den altanartigen Vorbau des Erdgeschosses, der von zwei jonischen Säulen und Stichbogenverspannung getragen wird. Die Gesamtkomposition dieser Halle ist von sehr edler Erscheinung und zeigt die Kenntnis der oberitalienischen Renaissance.

Das Rathaus zu Altenburg (Fig. 36⁷³) ist eines der im Aufbau bestgelungensten kleineren Rathäuser dieser Epoche.

Dasselbe wurde in den Jahren 1562—64 vom fürstlichen Baumeister Nicol. Grohmann zu Weimar erbaut, und sein Hauptwert beruht auf der wirkungsvollen Gruppierung der Baumassen. Vor den mit hohem Zeltdach abgedeckten Hauptkörper legt sich ein unten viereckiger, oben achteckiger Treppenturm mit drei Achteckseiten vor, der sich hoch über das Hauptgesims aufbaut, mit einem geschweiften Dach und mit offener Laterne abschliefst. Der untere, quadratische Teil des Turmes enthält ein reich ausgebildetes Hauptportal und ist mit einem offenen, mit Balustrade versehenen Altan bekrönt. An den Gebäudeecken sind zwei halbrunde, im I. Obergeschofs beginnende, reich verzierte Erker vorgebaut; an den Seiten erheben sich hohe Steingaupen über dem Hauptgesimse. Wie an fast allen von italienischem Einflufs weniger beeinflufsten Bauten dieses Zeitraumes ist die Teilung der Thüren und Fenster mit einer grofsen Freiheit und nur nach dem jeweiligen Bedürfnis vorgenommen, eine strengere Achsenteilung nicht vorhanden. In dieser Ungezwungenheit liegt ein grofser, allerdings mehr malerischer, als architektonischer Reiz.

Das für den Rathausbau so charakteristische Motiv der Laube hat in dieser Periode wohl keine durchgebildetere und hervorragendere Ausführung gefunden, als sie die Rathaushalle zu Köln (Fig. 37⁷⁴) zeigt.

Diese Halle ist ein an den Kern des alten Rathauses vorgebauter Portalbau mit zwei Geschossen offener Arkaden übereinander und ersetzte einen früheren hölzernen Vorbau, »von welchem die Morgensprachen verkündet wurden und die kaiserlichen Bevollmächtigten die Huldigung der Stadt entgegenzunehmen pflegten.«

Der Bau wurde von Wilhelm Vernikel geleitet und 1573 vollendet, leider aber aus so geringem Sandsteinmaterial hergestellt, dafs im Laufe der Zeit vielfache Ausbesserungen und Ergänzungen vorgenommen werden mufsten. Das Bauwerk bildet im Erdgeschofs eine 2 Achsen tiefe und 5 Achsen breite, gewölbte Halle, in welcher die (nun entfernte) zweiarmige, gerade Treppe zum Obergeschofs eingebaut war, in letzterem eine gleich grofse, gewölbte, offene Halle. Die Aufsenseiten sind mit zwei korinthischen Ordnungen übereinander mit frei stehenden Säulen reich gegliedert, dazwischen die Öffnungen unten im Rundbogen, oben im Spitzbogen geschlossen. Ein hohes geschweiftes Dach erhebt sich hinter der den Bau krönenden Steinbalustrade; seine Mitte ziert eine grofse figurengeschmückte Steingaupe. Alles ist reich verziert mit Reliefs, Inschriften, Porträtmedaillons römischer Kaiser, sowie mit dekorativen Zuthaten jeder Art übersäet, und das Ganze bildet ein anziehendes Gemisch italienischer und deutscher Bauweise.

52-

Altenburg'.

5 3-

Köln.

n) Siehe die Abbildung in: Fritsch, a. a. O., VI, 10.

7S) Aus: Lübke, W. Geschichte der Renaissance in Deutschland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Bd. 2, S. 353. — Siehe ferner: Fritsch, a. a. O., V, 1 u. 2.

u) Aus: Lübke, a. a. O., S. 453. — Ferner ist eine Abbildung dieses Bauwerkes (nach Heuser’% Aufnahme) zu finden in: Ortwein, A. Deutsche Renaissance. Bd. 2. Leipzig 1871—75. Abt. 22, Heft 2, Bl. 1,2. — Siehe auch: Weyer, H. Die Vorhalle des Rathauses zu Köln. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1879, S. ^35 — ferner: Fritsch, a. a. O., VI, 16.

¹

) Faks.-Repr. nach: Blätter f. Arch. u. Kunsthdwk., Jahrg. XI, Taf. 65.

²

) Eine Abbildung dieses Bauwerkes ist zu finden in: Kallenbach, a. a. O., Taf. 53.

³

) Faks.-Repr. nach: Hartung, a. a. O., Taf. 163.

⁴

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

⁵

) Siehe: Stübler, J. Die Feuersbrunst zu Aachen am 29. Juni 1883. Deutsche Bauz. 1883, S. 341.

⁶

⁶²)    Siehe : Die Konkurrenz für Entwürfe zur Wiederherstellung des Rathauses in Aachen. Deutsche Bauz. 1885, S. 341 — ferner: Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 139 u. 544.

⁷

⁶³)    Eine Abbildung dieses Bauwerkes ist zu finden in: Hartung, a. a. O., Taf. 199.

⁸

⁶¹) Siehe: Deutsche Bauz. 1894, S. 388 (alter und jetziger Zustand).

⁹

)    Siehe: Mithoff, a. a. O., Bd. 2, S. 25 — ferner: Blätter f. Arch. und Kunsthdw., Jahrg. VII, Taf. 7 u. 8.

¹⁰

)    Siehe: Mithoff, a. a. O., Bd. 2, S. 32.

¹¹

)    Siehe: Hartung, a. a. O., Taf. 154.

¹²

)    Siehe ebendas., Taf. 163.

¹³

)    Abbildungen dieses Bauwerkes (nach Liebold’s Aufnahme) sind zu finden in: Ortwein, A. Deutsche Renaissance. Bd. 3. Leipzig 1876—78. Abt.'29, Bl. 19 30.

¹⁴

)    Abbildungen dieses Bauwerkes (nach Bubeck’s Aufnahme) sind zu finden ebendas., Bd. 2 (Leipzig 1871 — 75), Abt. 17, Bl. 8, 13—16.

¹⁵

)    Siehe die in Fufsnote 37 genannten Aufsätze.

¹⁶

)    Abbildungen dieses Bauwerkes (nach Klingenberg’s Aufnahme) sind zu finden in: Ortwein, a. a. O., Bd. 4 (Leipzig 1879—81), Abt. 38, Bl. 1—10.

54-

Brieg.

Das Rathaus zu Brieg⁷⁵) zeichnet sich durch malerische Gruppierung der Bauteile bei einer im Hauptmotiv symmetrischen Anlage aus und ist 1570—76 von Jac. Bahr, dem Baumeister des Piastenschlosses, errichtet.

Fig. 36.

<!

Ec

iS®

.iV'j

r.

fl

• t!i I

•i

i;

ii

r 52 '* ■ E¹

j___a

rż

iplj-i

PM

-o

• ±±2T±

ggpf

111

SB

Mj

j;

JH

iS

f;

P fr

Li

-i-6 . Si.J TTC- '--—

Rathaus zu Altenburg7 3).

Arch. : Nicol. Grohmann

Der Kern des Gebäudes ist von einem hohen Satteldach mit seitlichem Giebel bedeckt; vor ihn legen sich an den Ecken zwei niedrige Türme bis zum Hauptgesimse viereckig, darüber achteckig mit Zwiebeldächern und Laternen, zwischen ihnen eine offene Arkadenhalle in zwei Geschossen, unten mit

¹⁵) Siehe die Abbildung in: Lübke, a. a. O., Bd. 2, S. 191. — Ferner ist eine perspektivische Ansicht dieses Bauwerkes (nach Engel’s Aufnahme) zu finden in: Ortwein, A. Deutsche Renaissance. Bd. 2, Leipzig 1871—75. Abt. 11, Bl. 20 — und in: Fritsch, a. a. O., VII, 2.

5 Bogen, oben mit Säulen, auf denen das Dach unmittelbar aufliegt und hinter dem drei grofse Gaupen zum Vorschein kommen. In neuester Zeit ist der obere Teil der Vorhalle, der wegen Baufälligkeit abgetragen wurde, ergänzt worden.

Zur Steigerung des trefflichen Eindruckes trägt der hinter dem Dach hervorragende, hohe, achteckige Ratsturm bei, der in der Art der Fassadentürme mit Zwiebeldächern und Laternen geziert ist.

Fig. 37-

ii

\\

j'uT

IS

i-

fil

fr

•*

_i;

mś.

W:

si

irnMK

|i|

i"

Ib;

I i; fil:!!¹! i

■ b

W1

lN

Wr-0-

r"'"

sl

fw nil

■llpl

!»

mm

gai i»

iÄ4

I fti ' IWr IK

ii

j-

flH

jytf

LmMm

s ;:S

3ffi

Hi

i»

II

,V;

ii

• I

rf!r

In

"i

;::l

mwm

r~

a.

i'i

i ' l iku

■Al

T «i

Rathaushalle zu Köln⁷¹).

Arch. : Wilhelm Vernikel.

Ein besonders charakteristischer Bau ist ferner das Rathaus zu Schwein-furt (Fig. 38 bis 40⁷⁶). Es liegt mit seiner Hauptseite nach einem grofsen Platz und hat einen sehr eigentümlichen, von den anderen Rathäusern abweichenden Grundrifs, der mit besonderer Rücksicht auf kräftige Massenwirkung erdacht ist.

Das Haus besteht aus einem Hauptbau von 18,50X 28,00® Grundfläche, der mit einem hohen Giebeldach abgedeckt und dem ein kleinerer Gebäudeflügel mit Giebel und achteckigem hohen Erker-

™) Aus: Lübkk, a. a. O., Bd. i, S. 465.

55-

Schweinfurt.

türm nach dem Platz zu vorgelegt ist, während sich nach rückwärts ein Gebäudeflügel von 14 m Breite und 29 » Tiefe an den Hauptkörper anschliefst. Letzterer ist im Erdgeschofs (Fig. 40) zu geräumigen, gewölbten Lagerräumen mit Einfahrten durch hübsch ausgebildete Portale verwertet und enthält zwei symmetrisch angeordnete, im Äufseren aber nicht weiter entwickelte Wendeltreppen, welche unmittelbar vom Platze aus zugänglich sind und nach dem Obergeschofs (Fig. 39) führen. Dieses wird von einer grofsen Halle eingenommen, deren Decke von kunstvollen Holzpfosten getragen wird und die Zugang gibt zu den wenigen Amtsräumen und dem grofsen, im hinteren Gebäudeflügel liegenden Rats-

Fig. 38-

*1

T>

S!

■30J

Ig

r]

12

sfSMûT

33!

- -=JiS

11

[l

H fel

E3ISS

®yiFl^

⁼⁼⁼~

!Ti>j^n|Mfr!^c

-1

i¹

’î!S*IBfLk ii'

JElI

■3

y--Ï

"i- ", '

:\-v,

i.

i&

'■is?

i

ti* a

iH

li !

—'-r

ElM|j

Li

iii

■=à

11LJ1

it¹

SH

jŃ-T-

ii

ff'i

-,

■Hhi

■W

'.f/î

£\ ! ■

LU

Ë".

r|

niiifi:"'

--'W

0L Ü Ili

ii msi

iilrfl

11

safea

Rathaus zu Schweinfurt7(i).

Arch. : Niclas Hoffmann.

saal. Der Vorbau ist im Erdgeschofs zu einer breiten Durchfahrt benutzt, an die sich kleinere Wachgelasse anlehnen, im Obergeschofs zu Amtsstuben und darüber zum sog. Rittersaal. Die ganze Ausstattung des Baues ist im Äufseren und Inneren sehr einfach; namentlich wirkt das Äufsere mehr durch die Masse und glückliche Gruppierung, als durch die architektonischen Einzelheiten, bei denen noch vielfach mittelalterliche Formen verwendet sind neben manchen gut angebrachten Einzelheiten in Renaissanceformen, wie die Portale und die Balustrade der Altane mit den Wappen der sieben Kurfürsten. Sämtliche Gliederungen sind von Sandstein, die Flächen geputzt.

y.

Der Bau wurde 1570—72 von Meister Niclas Hoffmann, Steinmetz zu Halle, »dem das Rathhaufs von Steinwerck zu machen angedingt«⁷⁷), ausgeführt.

Aus der gleichen Zeit stammt auch der Renaissanceanbau am Rathaus zu

56-

Lübeck⁷⁸).

Lübeck.

Ein zierliches Beispiel des neuen Stils, das nach dem Markt im Erdgeschofs eine offene Bogenhalle auf Granitpfeilern, im Obergeschofs eine hübsche Pilasterarchitektur mit eng gestellten Fenstern und darüber drei schmucken Giebeln, auf denen die Wappen der damaligen Ratsherren angebracht

Fig. 39-

Obergeschofs.

.'>2

?ii

■\ /'fl V

I y; ii

Cu

4!. Gemach

if; m

ii

ii

!.\V

C-riJü

i!

le:

Fig. 40.

Erdgeschofs.

'A,'""

7ÎT\

29,0m

wache

R

Loÿj

vi aji 1 èx

"A*

mm

* Versammiungs-Saal |

.14,0™

28,0

\> b

À.

SL'/

18,5m.

Rathaus zu Schweinfurt⁷⁶). — w. Gr.

sind, zeigt. Einer etwas späteren Zeit gehörte die bedeckte Freitreppe zum Rathaus an. Der Aufbau des Thörchens zeigt die Jahreszahl 1594 — mit einer vorzüglichen Durchbildung der bildnerischen und architektonischen Einzelheiten. (Siehe Fig. 20, S. 25.)

”) Siehe: Stein, F. Monumenta Sunfurtensia historica ełc. Schweinfurt 1875. S. 488 u. 489.

,8) Abbildungen dieses Bauwerkes (nach Sarłori’s Aufnahme) sind zu finden in : Ortwein, A. Deutsche Renaissance. Bd. 5. Leipzig 1881—82. Abt. 43, Bl. 21—30 — ferner in: Fritsch, a. a. O., III, 14 u. 15;"VIII,-14.

57-

Rothenburg o. d. T.

Was aber dieses Rathaus zu einem ganz besonders beachtenswerten Bau stempelt, ist die sog. Kriegsstube, bekannt und berühmt ihres schönen Täfelwerkes wegen. Sie ist ein prächtiger Raum von 13,60m Länge, 8,70m Breite und 5,00 » Höhe, auf beiden Langseiten durch je drei grofse Fenster erhellt. An der einen Schmalseite befindet sich das reich geschmückte Eingangsportal, ihm gegenüber ein hoher Kaminbau. An den Wänden ziehen sich Bänke hin, und darüber baut sich das wirkungsvolle Getäfel auf. Leider fehlt zur Vervollständigung des Eindruckes die ursprüngliche Holzdecke, deren Stelle nun eine flache Stuckdecke aus dem vorigen Jahrhundert einnimmt. Der Saal wurde in den Jahren 1575 —1608 hergestellt.

Das Rathaus zu Rothenburg o. d. T. ist durch eine Ansicht auf der nebenstehenden Tafel und den Grundrifs in Fig. 41⁷⁹) veranschaulicht.

Nachdem zu Anfang des XVI. Jahrhunderts ein grofser Teil des mittelalterlichen Rathauses abgebrannt war, wurde in den Jahren 1572 — 78 das Rathaus durch einen Anbau ergänzt, der zu den gelungensten Beispielen dieser Zeit zählt. In Form eines etwa 14,00 m tiefen und 41,50¹¹¹ langen Rechteckes lehnt sich der Bau mit der einen Langseite an die alte Gebäudemasse, die unter anderem den grofsen Ratssaal enthält, an und grenzt mit der anderen Langseite an den grofsen Marktplatz. Der

Fig. 41.

-M+M

i 8 601

i!

-4+-W-

0 l z

«■■i

1: 5UU

Halle

10

»

'Z imm e r Li

nr:::::::::

V o r r a u m c

15

i'Ź]]TiOjaer*'

teOZ

Rathaus zu Rothenburg o. d. T. — I. Obergeschofs⁷⁹).

Hauptkörper des Gebäudes ist in den Massen einfach komponiert; in die glatten, nur mit starken wagrechten Gurten gegliederten Wände aus Sandsteinquadern sind die gekuppelten Fenster in mittelalterlicher Weise eingeschnitten; ein hohes Satteldach mit kleinen Gaupen krönt ihn; nach den Schmalseiten sind nur die hohen Giebel etwas reicher ausgebildet. Dieser Kern ist nun mit einigen Zuthaten geziert, die zur malerischen Wirkung wesentlich beitragen. Dies sind zunächst ein mäfsig hoher, prächtiger Turm, der sich in der Mitte der Langfassade mit drei Achteckseiten vor den Bau vorlegt und der die Haupttreppe enthält, dann eine grofse Bogenhalle (nach Stil und Jahreszahl am mittleren Giebel erst 1681 dem Bau hinzugefügt), die sich längs der ganzen Hauptfassade nach dem Markt zu öffnet, den unteren Teil des Turmes verdeckt und im I. Obergeschofs eine Treppe bildet, wohl geeignet, als Tribüne bei festlichen Gelegenheiten zu dienen; ferner eine Freitreppe, die sich in die ansteigende Fläche des Platzes verliert und zur Bogenhalle führt. Sodann ist in der einen Gebäudeecke vom I. Obergeschofs an ein Erker vorgebaut, der, mit Wappen und Balustrade reich geschmückt, in ein achteckiges, über das Hauptgesims vorstehendes Türmchen endigt. Zur Ergänzung der Wirkung dienen die Teile des alten Rathauses, vor allem ein hoher Turm, der mit achteckiger Spitze im neuen Stil ergänzt ist. Als Baumeister wird der Nürnberger Meister Wolff genannt.

,9) Nach: Bäumer, W. Aufnahmen und Skizzen der Architektur-Schule in Rothenburg o. d. T. Stuttgart 1870. — Ferner ist eine Abbildung dieses Bauwerkes (nach Graf’ s Aufnahme) zu finden in : Ortwein, A. Deutsche Renaissance. Bd. 1. Leipzig 1871—75. Text zu Abt. 3, Lief. 4 — und in: Fritsch, a. a. O., XI, 17.

erwähnen, dafe der Hauptraum desselben eine grofse Halle oder ein Vorplatz im I. Obergeschofs (Fig. 41) ist, an den die Amtsstuben grenzen und der den Zugang zum grofsen Ratssaal im alten Bau bildet. An innerer Ausstattung der Räumlichkeiten ist nicht viel Bemerkenswertes erhalten worden ; einige steinerne Portaleinfassungen sind die spärlichen Reste einer früheren Pracht, die man wohl angesichts der sonstigen in Rothenburg erhaltenen Kunstwerke beim wichtigsten und bedeutendsten Bau der Stadt voraussetzen darf.

Bezüglich der Gestaltung des Grundrisses ist zu

Fig. 42.

iik

rU

* 'I ;

*!

gv

1-

ira

JA:-

Tï

fei

j!

Ii

*1

I •ten!'

n

ii

ii

gm»«;«

r«'-:

»5

■»    i

Laube am Rathaus zu Wittenberg.

Das Rathaus zu Wittenberg⁸⁰), von 1523—40 erbaut, ist dreigeschossig, hat 13 Fenster Front und 4 Giebelbauten an den Langseiten, Erkervorbau und

⁸⁰) Faks.-Repr. nach: Fritsch, a. a. O., XII,'23. — Siehe auch: Blätter für Arch. u. Kunsthdw., Jahrg. VIII, Taf. 1. Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

58.

Wittenberg.

hohen Giebelabschlufs an den Schmalseiten.

Das hohe Dach krönt ein

Dachreiter.

Die Formen sind ein Gemisch von Gotik und Renaissance und beschränken sich auf die Fenstergewände, auf den Abschlufs des Erdgeschosses an der Marktseite durch ein gotisches Gesims, während das Traufgesims und die Gesimse darüber an den zwei- und dreigeschossigen Giebeln, sowie die Voluten der Abtreppungen der Renaissance und auch wohl einer späteren Änderung an gehören. Alle Flächen sind verputzt. Ausgezeichnet ist aber dieses Rathaus durch den Portalvorbau am Markte mit offener Laube darüber aus dem Jahre 1573, den Fig. 42 wiedergibt.

Fig- 43-

-J

-JtZ'S

.*TV_Li

rj

mm

-]pS|

jï^

-, ÂJSIIm

»À'!- .-.

lÉÉ»

Bail

;V :

■£[

■î.

■■1

8®^

ai

Üül

HHn

!    •-•■-' ¹ -• • ■¹¹¹ v-i- rMlHjrfq

",Y :•*.-"

mm

«Z

ns

.......

la,v.

il

v~~

ilm

LU

T 11 il li-

W; !

LiJ.[

SI

Êül

RMI'

tf W T[r-I

ira

a=_

-^•y

mm

Sg|iäJgggSKl||g|S§g;

Ilil ü

Rathaus zu Emden⁸¹).

⁸¹) Aus: Lübke, a. a. O., Bd. 2, S. 291. — Siehe auch die Abbildungen in: |Ortwein, A. Deutsche Renaissance. Bd. 7. Leipzig 1886. Abt. 60, Bl.'i u. ff.

Eine sehr charakteristisch gebildete Fassade zeigt das Rathaus zu Emden (Fig. 43⁸¹), das 1574—76 errichtet wurde.

Sie besteht aus einem nach Höhe und Breite mächtig entwickelten Quaderbau ohne Vorsprünge mit regelmäßiger Achsenteilung und einem hohen Walmdach. Der Unterbau ist durch ein niedriges Erdgeschofs und ein Halbgeschofs darüber mit rechteckigen Fenstern gebildet und in der Mittelachse durch ein grofses Portal, das zugleich Straßendurchgang ist, unterbrochen; über dem etwas vorstehenden Portal auf der Höhe des I. Obergeschosses ein Balkon mit Balustrade. Es folgen zwei Reihen hoher, mit Steinpfosten geteilter, einfacher Fenster, die in die Quadermasse eingeschnitten sind und darüber,

den Bau wirkungsvoll abschliefsend, eine niedrige, offene Pfeilerhalle mit Balustrade und geradem Gebälke, auf dem das Dach unmittelbar aufsitzt. Die Mitte ziert eine hohe Steingaupe mit Giebel in reicher Säulenarchitektur ohne Fensteröffnungen, mit Wappen und Figuren schön geschmückt.

Aus der Mitte des Daches entwickelt sich ein aus Holz konstruierter Dachreiter von bedeutenden Abmessungen, zuerst als breites Viereck, das mit einer Terrasse abgedeckt ist, und darüber als achteckiger Turm in mehreren Absätzen und mit Kuppeldächern. An dem ersten Achtecksgeschofs ist die Uhr angebracht; die oberen Absätze sind durchbrochen; in einem derselben hängen die Glocken. Das Ganze verrät den Einfluß der nahen Niederlande. Das Innere zeigt aufser wenigen Resten seines früheren ansehnlichen Schmuckes an Glasmalereien mehrere trefflich gearbeitete Silbergefäße und eine große und berühmte Rüstkammer.

Als ein einfacherer Bau von regelmäfsiger Anlage ist das frühere Rathaus zu Strafsburg i. E. zu erwähnen.

Von Daniel Speckle um 1585 erbaut, neigen sich seine Formen der entwickelten Renaissance zu, und dasselbe kann als ein gelungenes Vorbild für einen Kanzleibau oder ein Amtshaus gelten, während der Charakter eines der großen Stadt würdigen Rathauses darin nicht ausgeprägt ist⁸²).

Danzig besafs zwei Rathäuser. Das Altstädtische⁸³), heute für ein Justizgebäude verwendet, wurde 1587 an Stelle eines aus Fachwerk bestehenden Hauses erbaut. Dasselbe zeigt unverkennbar niederländischen Einflufs.

Es ist zweigeschossig von stattlichen Verhältnissen aus Ziegeln mit Hausteingliederungen ausgeführt. Die das hohe Walmdach überragenden, am Dachgesims ausgekragten Ecktürmchen sind durch

Emden.

Fig 44.

60.

Strafsburg i. E.

E S 5 Si

61.

Danzig.

Rechtstädtisches Rathaus zu Danzig. (Vom Langenmarkt aus gesehen⁸⁴).

®²) Siehe: Lübke, a. a. O., Fig. 134.

⁸³)    Siehe die Abbildung ebendas., Fig.

⁸⁴)    Nach einer Photographie von R. Th. Kuhn in Danzig.

110.

eine von kleinen Arkaden gebildete Brüstung abgeschlossen. Ein kleiner Giebelausbau der Mitte und ein hoher Dachreiter mit gut wirkenden Zwiebeldachabschlüssen vervollständigen den malerischen Eindruck.

Das Rechtstädtische Rathaus, zu Anfang des XIV. Jahrhunderts erbaut, stellt sich in seinen drei Geschossen als ein sehr schlichter Ziegelbau dar.

Die hohen rechteckigen Fenster sind durch Doppelkreuze geteilt. Aus der Mitte der Hauptfront an der Langgasse steigt ein schlanker, quadratischer Turm mit 5 Geschossen auf. Am III. Ge-schofs kragen aus den Ecken Achtecktürmchen vor, die sich über der Plattform frei ablösen. Die Wandflächen der Geschosse zwischen ihnen sind durch je drei spitzbogige Arkaden mit tiefen Laibungen gegliedert. Nachdem im Jahre 1550 ein Brand die gotische Spitze vernichtet hatte, wurde über der

Fig. 45-

WM

ij

, (ii.

«1

st»

fu

HD

mm

5Ü1#

K r -' r.r,ä

:_:₄\

Hg

rsgs

rmSzkmra

;;

• ; d /g*

'fl

Siaifc&gS i?S1

mÊÊM

wP

um

Iwffl

ii—Jif, • n'

KtIKïI| 4.....i 1

LÄ_

Ti

~ü

EH

EBB

ft!

wmmm

►(Fl«)

llŁ,]

,.l mt'aic

h]

•’i

a.

iiP 5

^SpyÄ5»i ■

JBÈ&,

"«fÊÈPfaBsa

ÄTTtfc'-.

1.

Roter Saal im Rathaus zu Danzig.

Plattform 1559—61 eine neue erbaut, die sich zu einer Höhe von 82 m über dem Boden erhebt. Dieser aus Eichenholz und Kupfer beschlagene Aufbau mit reicher Vergoldung, der zwischen den zierlichen Spitzen der Ecktürmchen aufsteigt, ist wohl in seiner Verteilung der Masse, in der phantasievollen Durchbildung und der Eleganz der Erscheinung eine der glücklichsten Kompositionen dieser Art.

Bietet die Hauptfront aufser ihrem Portalbau von 1765 wenig Interesse, so zeigt die Schmalseite gegen den Langenmarkt hin einen sehr wirkungsvollen Abschlufs durch den dreigeschossigen Aufbau mit Ecktürmen, der sich in der vollen Breite hier über dem III. Geschofs erhebt und so eine sechsgeschossige Front bildet. Die kräftige Gliederung dieses Aufbaues durch die tiefen, im Spitzbogen geschlossenen Blenden, darüber die krönende, reich durchbrochene Brüstung zwischen den leichten laternenartigen Kuppeln der höher aufsteigenden Ecktürme und dahinter der mächtige aufsteigende Hauptturm sind der Glanzpunkt' in dem schönen Architekturbilde vom Langenmarkt in dieser an wirkungsvollen Prospekten so reichen alten Hansestadt (Fig. 44⁸⁴). Unter den stattlichen Innen-

räumen⁸⁵) ist die 1596 ausgeführte Sommerratsstube oder der rote Saal zu nennen, ein Werk des Niederländers Vredemann de Vries. Die Decke dieses Raumes mit Kassetten von reichgeschnitzten Rahmwerk und herabhängenden figürlich dekorierten Zapfen, in den Flächen Gemälde, ist wohl eine der üppigsten der Zeit (Fig. 45), ferner die Kämmereikasse mit schönem Wandgetäfel und Holzdecke von 1607 und Kamin von 1594, sowie die Depositenkasse mit reicher Wandbekleidung.

Nicht ohne Interesse ist sodann das Rathaus zu Konstanz, das Ende des XVI. Jahrhunderts zum Rathause umgebaut wurde.

Dasselbe umschliefst einen kleinen, sehr malerischen Hof⁸⁶) in fein gebildeter mafsvoller Renaissance-Architektur, die auf Mitwirkung von farbiger Dekoration der Fassaden komponiert ist. Reste der letzteren zeigt der Hof, während die Strafsenfassade mit modernen Freskomalereien geschmückt ist. Die Giebel an der Hauptfassade sind ihrer einfachen, aber wirkungsvollen Silhouette wegen beachtenswert.

Eine ganze Anzahl von Rathäusern Deutschlands aus der Mitte und dem Ende des XVI. Jahrhunderts, die in ihrer Gesamterscheinung oder in einzelnen Teilen viel Interessantes bieten, können hier nur aufgezählt werden; sie sind in den angeführten Quellen zum Teil abgebildet und näher besprochen.

Freiberg8 7) im Erzgebirge, ein noch gotischer Bau von 1510, mit Erker und geschweiften Giebeln mit Pyramiden von 1578. Gotha⁸⁸) mit Fassade von 1574 in späteren Umgestaltungen. Amberg⁸⁹) in der Oberpfalz, im wesentlichen noch gotisch mit einem stattlichen Altan von 1552 auf Säulen mit Rundbogen und spätgotischem Mafswerk.

Marburg⁹⁰) in Hessen hat an seinem noch gotischen Bau von 1512—24 einen interessanten Giebelabschlufs des Treppenturmes von 1581.

Das alte Rathaus zu Efslingen⁹¹), das 1430 über der Fleisch- und Brotbude (Laube) aus Eichenholz gezimmerte sog. Steuerhaus,

»diente ursprünglich hinten als Fleischhalle, vorn, dem Markte zu, als Brotlaube, Verkaufshalle. Das Gebäude, so wie es jetzt ist, stammt aus vier verschiedenen Zeitläufen. Fast noch frühgotisch ist das mächtige Gezimmer aus Eichenholz, an den Seiten und hinten, und der grofse Saal im I. Obergeschofs mit den Holzsäulen, an deren Bügen gotische Heiligenbilder, der Kaiser, die Kurfürsten u. s. w. auf Konsolen und unter hölzernen gotischen Schutzdächern, keck und anmutig ausgeschnitzt stehen. Die mittlere Renaissancezeit zeigt sich im oberen Stock in einem reizenden Vorplatz (Fig. 469I) malerisch mit Stucksäulen und Portalen, in einem zweiten Raum mit schön getäfelter Decke und Uhr ( 1590), endlich in der mit hohem ausgeschwungenen Giebel und luftigem doppelgeschossigen Glockentürmchen geschmückten Schauseite mit künstlicher Uhr von Jacob Dient in Tübingen (1586 — 89). Im grofsen Saal stehen riesige Schränke in Spätrenaissancegeschmack, und der steinerne Stock an der Schauseite unten zeigt klassizieren-den Stil mit schönen Schmiedeeisenfüllungen in den Fenstern.«

Freiburg im Breisgau besitzt in seinem alten Rathause⁹²) einen Bau aus der Mitte des XVI. Jahrhunderts, an dem die spätgotischen Formen noch neben den neuen Renaissanceformen auftreten.

Das jetzige neue Rathaus, unmittelbar daneben gelegen, ist ein geschickter Umbau mit Benutzung des aus dem Jahre 157g stammenden alten Kollegiums. Entschieden barocken Charakter trägt das kleine Rathaus in Gernsbach⁹³) mit der Jahreszahl 1618 am Portal.

Konstanz.

63.

Kleinere

Rathäuser.

64.

Efslingen.

65-

Freiburg i. Br. und

Gernsbach.

⁸⁵) Abbildungen in: Schulz. Danzig. No. 12, 16, 17. 6 — ferner in: Ortwein, a. a. O., XXXVIII (Aufnahmen von Klingenberg).

se) Siehe : Architektonisches Skizzenbuch, Heft 92, Bl. 5.

⁸⁷) Siehe : Lübke, a. a. O., Bd. 2, S. 343.

8S) Siehe ebendas., S. 369.

R9) Siehe ebendas., Bd. 1, S. 303.

⁹⁰)    Siehe: Fritsch, a. a. O., II, 16 — ferner: Teil II, Band 7 (Fig. 169) dieses »Handbuches«.

⁹¹)    Siehe: Die Kunst- und Altertums-Denkmäler im Königreich Württemberg. Stuttgart 1891. S. 210.

**) Siehe: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898. S. 450.

⁹³) Siehe: Lübke, a. a. O., Fig. 139

66.

Celle,

Gandersheim

und

Bocholt.

Das Rathaus in Celle⁹⁴) ist nach Lübke »ein trefflich komponiertes, meisterlich durchgeführtes Werk von 1579.«

Das Rathaus in Gandersheim (1581—88⁹⁵) ist ein Bau, der mit Benutzung der abgebrannten Marktkirche einen geschickt angeordneten Treppenaufgang und schöne Erker zeigt.

Das Rathaus zu Bocholt in Westfalen bietet ein anziehendes Beispiel für den Mischstil von Haustein in Ziegel nach niederländischer Art.

Fig. 46.

WY

7.

7/

BS

o\

'///a

'-W

fli

ŁS

m>

ga

S?

f'H

(/

1%

/ÿypü

DOD

p fi

Y<l

Y7—;

~/r'

w.

___

67.

Unterfranken.

Vorplatz im alten Rathaus zu Eislingen⁹¹).

Die Rathäuser zu Lohr, Ochsenfurt und Marktbreit⁹⁶) in Unterfranken, besonders das letztere von 1579 mit Anbau von 1600, ist eine Anlage malerisch glücklicher Wirkung.

von

⁹‘) Siehe: Lübke, a. a. O., S. 386 — ferner die Abbildung in: Ortwein, a. a. O., XXV, Taf. 6. ⁹¹) Siehe die Abbildung in: Ortwein, a. a. O., XXX — und in: Fritsch, a. a. O., XII, 5.

⁹⁰) Siehe: Ortwein, a. a. O., LTV, Bl. 11 — ferner: Rtiilder, Bd. 46, S. 109.

sts£

f/ssn

rc>

fe

=r=i^S2l

'.-Ti

(Ifr—⁼ł

spœ

ro

S-,. ;

iri

ispĘkSj

lii

il

_____________

nmuu

nu

■i

Fig. 47-

sMf.'ZsfwtT&mtiSŒfe i-. à ■ arcP*/y I-Z.^r p'i. »™ ■■■ ^

5Si

^mm

i-

___

!.%

J§9

Rathaus zu Lemgo.

Gesamtansicht ¹⁰°).

fei

trV;

ffjf

£■'

PBRgl

' ' !

ssg

Eg

/:

If /J

V" •

y* -

fcv./

68.

Rinteln

und

Lemgo.

69.

Halberstadt.

70.

Paderborn.

7¹*

Münden

und

Hersfeld.

^2.

Nördlingen

und

Pleidelsheim.

Das Rathaus zu Sulzfeld⁹⁷) ist ein dreistöckiges Gebäude mit reichen Portalen und hohem Steingiebel, der durch Pilaster zweigeschossig gegliedert ist und mit Voluten und Obelisken abschliefst.

Das Rathaus zu Rinteln⁹⁸) zeigt zwei nebeneinander liegende Giebelfronten etwas verschiedener Zeit (um 1580).

Lemgo⁹⁹) im Detmoldschen hat eine stattliche Rathausanlage, die sich aus mehreren Gebäuden verschiedener Zeit zusammensetzt (Fig. 47¹⁰⁰).

Am Markte ist eine noch gotische Front sichtbar, zweigeschossig mit grossen rechteckigen, vierfach geteilten Fenstern und hohem abgetrepptem Giebel mit stumpf aufsitzenden Fialen. An dergleichen Front weiter rechts ein auf Säulen ruhender, zweigiebeliger Erkervorbau; auf der linken Seite, die Ecke bildend, die Ratsapotheke mit einem kräftig dekorierten zweigeschossigen Erkervorbau von 1612. Rechtwinkelig dazu ein anderer Bau mit reichem Giebelvorbau an der Mittelstrafse von 1565—89. Beiderseitig führt eine Freitreppe in diesen Vorbau, der unten eine offene Halle bildet, die aus hohem Sockel in jonischer Bogenstellung mit Pilastern auf Postamenten gebildet wird. Im Obergeschoß ist der ganze Vorbau in Fenster aufgelöst, die von einer jonischen Ordnung aus Säulen auf reich geschmückter Brüstung und geradem Geballte gebildet werden. Ein Giebel mit bewegter Umrifslinie bildet den oberen Abschlufs.

Dasselbe Motiv findet sich an dem sonst gotischen Rathause zu Halberstadt in einer Eingangslaube¹⁰¹) aus dem Jahre 1663.

Die Gesamtkomposition ist hier einfacher und monumentaler; aber die Einzelheiten sind weit roher durchgebildet. Am gleichen Gebäude findet sich auch noch ein rechteckiger Erker in sehr anziehenden Frührenaissanceformen auf gotischer Auskragung aus dem Jahre 1545¹⁰²).

Noch besonders hervorzuheben ist das Rathaus zu Paderborn (Fig. 48¹⁰³). 1612—16 wurde vor den mittelalterlichen Bau ein Neubau mit hohem viergeschossigen Giebel vorgesetzt.

An dieser Front springen zu beiden Seiten eines schmaleren Mittelfeldes, das den Haupteingang enthält, zweigeschossige Ausbauten mit Giebel vor. Diese Ausbauten bilden unten eine offene Halle für den Strafsenverkehr, die auf stämmigen dorischen Säulen mit Rundbogen oben eine ganz in Fenster aufgelöste Wand jonischer Säulenstellung tragen. Die Komposition ist frei von Überladung, sehr gediegen und fein in den Einzelheiten durchgeführt.

Die zurückliegende Mittelpartie ist kürzlich verändert worden¹⁰⁴).

Das Rathaus zu Münden¹⁰⁵) ist ein stattlicher und charakteristischer Bau, der 1603—19 an Stelle des alten baufälligen Rathauses errichtet wurde.

Die Front am Markt ist in drei Giebel aufgelöst, in der Mitte durch eine Freitreppe mit kanzelartigem Vorbau und mit reichem Portal ausgezeichnet, links durch einen zweigeschossigen Erkervorbau. Das Innere zeigt im erhöhten Erdgeschofs eine grofse Halle und die Ratsstube, im I. Ober-geschofs den grofsen Saal über der Halle und eine ansehnliche Reihe von Nebenräumen, die mit dem Saale zusammen als Festräume, vornehmlich bei Hochzeiten, benutzt wurden.

Verwandt mit Münden ist das der Zeit nach etwas ältere Rathaus in Hersfeld, das vielleicht als Vorbild diente. In Nördlingen stammt das Rathaus aus dem Anfänge des XVI. Jahrhunderts; dasselbe besitzt eine höchst merkwürdige gedeckte Treppenanlage¹⁰⁶) in einer Mischung gotischer und Renaissanceformen, die man ohne die Jahreszahl 1618 wohl 70 Jahre früher setzen möchte.

Pleidelsheim¹⁰⁷) im Oberamt Marbach ist ein interessanter Steinbau, der im

⁹⁷)    Siehe: Ortwein, a. a. O., LIV, Bl. 49.

⁹⁸)    Siehe: Fritsch, a. a. O., VI, 22.

") Siehe ebendas., IV, 20 u. 21 — ferner: Lübke, a. a. O., Bd. 2, Fig. 362.

¹⁰°) Faks.-Repr. nach: Fritsch, a. a. O., VI, 20.

¹⁰¹)    Siehe: Fritsch, a. a. O., I, 18.

¹⁰²)    Siehe: Lambert & Stahl, a. a. O., I, Taf. 28 — und Teil II, Bd. 7 (Fig. 243) dieses »Handbuches«.

103)    Nach: Fritsch, a. a. O., VII, 20.

¹⁰⁴)    Der alte Zustand ist zu finden in: Lübke, a. a. O., Bd. 2, Fig. 248.

J05) Siehe: Fritsch, a. a. O., XII, 19.

10B) Siehe: Lambert & Stahl, a. a. O., I, Taf. 79 u. 80.

¹⁰⁷) Siehe: Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Königreich Württemberg. Stuttgart 1891. S. 405.

Erdgeschofs -Arkaden und eine vorkragende Ecke in sehr schöner Arbeit vom Jahre 1614 zeigt.

Aus dem Jahre 1604 stammt der Anbau an das Rathaus zu Neifse (Fig. 4g¹⁰⁸) ein hoher, nach dem Platz weit vorspringender Giebelbau, der seiner bedeutsamen Erscheinung wegen zu erwähnen ist.

Fig. 48.

WlJ?.

73-

Neifse.

-J

fl

(h

Ô»* *

ja

+■

l?Ä

ss

Hai

Tl. L L

illif!

JA in

I Ml "

1. .ÜTIU

It-tfłmntl.

II

PI

[%

Ai:

liül

rz

rii II

I lilllltllMI

P !!!|||

:.zrrz“

Rathaus zu Paderborn¹⁰³).

Das Erdgeschofs bildet nach dem Platz eine zweiachsige, mit grofsen Rundbogen geschlossene, weite Halle, auf die zwei einfach gebildete Stockwerke mit gekuppelten Fenstern folgen, mit einem kräftigen Hauptgesimse abgedeckt, und über dem sich ein hoher Giebel auf baut, durch wagrechte Gesimse in nach oben proportional sich verjüngende Stockwerke geteilt und mit Pilasterordnungen, Nischen, Figuren und Obelisken in wirkungsvoller Abwechslung geschmückt, so dafs diese Fassade zu den bestkomponierten der deutschen Renaissance zu rechnen ist.

Wenn wir die chronologische Ordnung weiter verfolgen, so kommen wir nunmehr zu den bedeutendsten Bauwerken der in Rede stehenden Periode, zu-

Ioe) Aus: Lübke, a. a. O., Bd. ?, S. 195.

74-

Bremen.

nächst zum Rathaus in Bremen, welches seinem Kern nach ein mittelalterlicher Bau aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts ist, in Form eines langen Rechteckes von ca. 16,3 X 43,0m Grundfläche und einer einfachen Grundrifsanordnung. Zu Anfang des XVII. Jahrhunderts erhielt der Bau seine berühmte Fassade aus Haustein nach dem Marktplatz zu vorgebaut (siehe die nebenstehende Tafel¹⁰⁹), die sowohl nach Erfindung der Gesamterscheinung, als nach Durchführung der Einzelheiten zu den interessantesten und bedeutendsten Bauten des ausgebildeten deutschen Renaissancestils gehört und die als die stattlichste Rathausfassade in Deutschland bezeichnet werden mufs. Als ihr Schöpfer wird der Steinmetz Luder von Bentheim genannt¹⁰⁰).

Im Erdgeschofs ist dem alten Bau eine reich geschmückte, wohl proportionierte Bogenhalle von II Achsen vorgelegt, die nach dem Platz zu geöffnet ist, mit dem Bau selbst aber in keiner sehr innigen Beziehung steht, indem von derselben kein Eingang in das Rathaus führt.

Über den drei mittleren Achsen baut sich ein hoher Giebelbau auf, der die Fassade wirkungsvoll gliedert; zu den Seiten desselben bilden sich über den Bogenhallen zwei offene Altane, hinter denen die hohen Fenster des grofsen Saales zur Erscheinung kommen und die in ihrer einfachen Gliederung einen wohl-thuenden Gegensatz zur reichen Gestaltung der Bogenhalle und des Giebelaufbaues bilden. Zwischen den Saalfenstern sind vom mittelalterlichen Bau die mit gotischen Baldachinen bekrönten lebens-grofsen Statuen stehen geblieben. Ein kräftiges Hauptgesims mit großen Konsolen schliefst die Fassade glücklich ab und ist mit einer Balustrade versehen, hinter der das hohe Walmdach des Hauptbaues sich erhebt. Die Flügel sind mit grofsen Steingaupen geschmückt, welche die sonst einförmigen Dachflächen wirksam unterbrechen; sie tragen die Jahreszahl 1612, das Vollendungsjahr des Fassadenbaues.

Das Innere enthält im Erdgeschofs eine die ganze Grundfläche einnehmende, grofse Halle, deren hölzerne Balkendecke mit Holzpfosten gestützt ist. Sie ist von der Schmalseite zugänglich und dient als Vorsaal zum grofsen Ratssaal im Obergeschoß, mit dem sie durch eine hölzerne, in der einen Ecke der Halle eingebaute Wendeltreppe verbunden ist. Der Ratssaal nimmt ebenfalls die ganze Grundfläche des Baues im Obergeschoß ein, ein Rechteck von ca. 13 m Länge, 40m Breite und 9 m Höhe mit einer Holzbalkendecke ohne mittlere Unterstützung. Etwas in den Saal vorspringend ist, dem mittleren Fassadengiebel entsprechend, ein zweigeschossiger Bau eingefügt, der zwei nur vom Saale aus zugängliche Räume von je 10,0 X 5,5m Grundfläche enthält, unten die Gildenkammer, oben das sog. alte Archiv, zu dem eine kunstvoll geschnitzte Wendeltreppe aus Eichenholz hinaufführt. Nach dem Saal zu ist der Einbau mit einer Holztäfelung geziert, die, obschon dem üppigsten Barockstil sich nähernd, zu den meisterhaftesten deutschen Schnitzarbeiten gehört. Von gleich vollkommener Arbeit, die von der grofsen Phantasie und einer bewundernswürdigen Formengewandtheit der damaligen Meister

Fig. 49.

- /"

5m

:: r—j-j

•\

'ix

pp

iÜ

Spa!

a-fUKr

fef

iHü

MÊ

SV; Mw

l _ bÜt,

g si

IliL!

Rathaus zu Neifse¹⁰⁸).

,09) Eine andere Abbildung dieses Bauwerkes (nach Mittelsdorfs Aufnahmen) ist zu finden in: Ortwein, A. Deutsche Renaissance. Bd. 4. Leipzig 1879—81. Abt. 34, Bl. x u. 2 — ferner in: Fritsch, a. a. O., I, 11 u. 12 — endlich in: Blätter für Arch. u. Kunsthdw., Jahrg. XI, Taf. 102-104. — Über den Baumeister Lüder siehe: Focke, Bremer Jahrbuch 1888.

denen ein kräftiges Hauptgesims lastet. Zur Belebung der Fassade dienen zwei Aufbauten an den Gebäudeecken und ein breiterer in der Mitte, alle drei mit Türmchen gekrönt. Die Fassade zeigt in ihrer geschlossenen Masse wohl eine gewisse Monumentalität und Grofsartigkeit, ist aber als Rathaus nicht gerade glücklich charakterisiert. Der Hof hatte eine hübsche Arkadenarchitektur in den beiden oberen Geschossen (Fig. 5 1¹¹²).

In den neunziger Jahren wurde ein namhafter Erweiterungsbau angefügt.

Das Rathaus zu Augsburg- ist eines der wenigen Beispiele eines plan-mäfsigen und in sich vollendeten Neubaues, während die meisten Rathäuser dieser Periode Umbauten oder Anbauten älterer Anlagen aus dem Mittel-alter sind.

Augsburg.

Es verlangt seines Wertes wegen eine besondere Beachtung; kommen ihm doch wenige Bauten auf deutschem Boden gleich an gediegener und charaktervoller Haltung, an architektonischer Durcharbeitung, an harmonischer Gestaltung des Äufseren und Inneren, wenn auch manche andere Beispiele in Bezug auf Detailbildung und dekorativen Wert über ihm stehen. Auf Anregung des damaligen Stadtbaumeisters Elias Holl, der den Rat für den Neubau zu gewinnen wufste, entstand dabei der Bau nach seinem Plan in dem kurzen Zeiträume von fünf Jahren (1615 — 20). Er ist von bedeutenden Abmessungen, da das damalige Bedürfnis bereits eine grofse Zahl von Amtsräumen erforderte, zudem aber Festräume in ausgedehntem Mafse vorgesehen werden mufsten.

Der Grundriß (Fig. 52) bildet ein geschlossenes Rechteck von 33 m Länge und 44 m Tiefe ohne Risalite und zeigt eine sehr übersichtliche und einfache Anordnung. Man sieht, dafs der Baumeister die damaligen italienischen Bauten kennen gelernt hatte, und findet Anklänge in seiner Grundrißanlage, namentlich an die Scuola di San Rocco in Venedig. Zwei das ganze Gebäude durchschneidende Mauern teilen dasselbe in drei Teile, von denen der mittlere etwas gröfser ist, als die äufseren. Er bildet im Erdgeschofs und im I. Obergeschofs je eine grofse Halle von ca. 17 X 31 m Grundfläche, die von ihren Schmalseiten erleuchtet ist und die bequemen Zugang zu den in den äufseren Teilen angeordneten Amtsräumen und zu den Treppen bietet. Letztere sind in der Mitte der Halle nach beiden Seiten symmetrisch angeordnet, und zwar als 7ra breite, geradläufige und doppelarmige Treppen mit Ruheplätzen. In den Gebäudeecken liegen im Erdgeschoß die Hauptwache und das Archiv, im I. Obergeschofs die Sitzungssäle, die Stadtkämmerei und das Bauamt.

Das II. Obergeschofs ist den Festräumen Vorbehalten, und den unteren Hallen entspricht der grofse Rats- und Festsaal, seines reichen Schmuckes wegen der »goldene Saal« genannt, der sich bei 17 m Breite und 31 « Länge durch drei Stockwerke bis zu der beträchtlichen Höhe von ca. 16 m erhebt. Derselbe ist von den beiden Treppen aus ohne besondere Vorräume zugänglich; die schmucke Halle des I. Obergeschosses diente ihm als Vorsaal. In den vier Ecken liegen die vier ungefähr quadratischen sog. Fürstenzimmer (Fig. 54¹¹³), die ihren Zugang vom großen Saal aus haben; darüber sind Galerien zum Saal angebracht; über dem Saal aber liegt in derselben Ausdehnung wie dieser die Modellkammer der Stadt.

Fig. 52.

Fürsten-

Stuf) en

Fürsten

Stuben

X X

_ax__:

G- x o s s e r -Haupt-Saal

Fürsten - Stuben

10087654321 0

Fürsten - Stuben

1:500

10

13

20™

Rathaus zu Augsburg. — II. Obergeschofs.

m) Faks.-Repr. nach: Das Prächtige Rath Hauts der Stadt Augfpurg Als derfelben gröfefte Zierde fo wohl nach feinem äufferlichen Profpect, als Vornehmlich nach den inwendigen mit den Vortrefflichften Mahlereyen gezierten Sälen und Zimmern. Augfpurg 1732. PI. I, X, XIII. — Ferner ist eine Abbildung dieses Bauwerkes (nach Leybold’s Aufnahme) zu finden in: Ortwein, A. Deutsche Renaissance. Bd. 1. Leipzig 1871 — 75. Abt. 2, Bl. 31 u. 32.

Während der Grundrifs ohne Vorsprünge gebildet ist, zeigt die Fassadenentwickelung (Fig. 53¹¹³) eine starke Gruppierung, indem der mittlere Gebäudeteil die Flügel um zwei mäfsig hohe Stockwerke überragt und mit einem hohen Giebeldach abgedeckt ist, die Flügel aber mit flach gedeckten Terrassen und Balustraden endigen. Über den Treppenhäusern erheben sich zwei Türme; unten quadratisch,

Fig. 53

22

±z=n=gg

SS

MB

iss

S SSi

|||gjg|gg

■ •22

»!

■•i''

~~

!l

s^-

p.v

IH

¹ j,

22

«;üi

i!

Hiüm

IS SB' if1 Fl'fflm

I;

__

l'ü/2

IV

Li-

¹ ^ •m- r -

«II

,_d

[\

i i¹

A (ÄTR

T.

u;,<

oi

iLfl

i:*

mm

ÄÜBi

; I 8 <2*. -üMë

iü

mm

vj

pH

'CZ-- “

Sil

M

I»

fff

iWj

ÏÜ

5p

'•2-:

smisi

:Ä

lü

2"

.;vr

fl

MÉÉÜiM « ï

SîE

öaSlp!

'■o22 b-iv^afc^i

..2

Rathaus zu Augsburg¹¹³),

Arch. : Elias Holl.

darüber achteckig, mit zwiebelförmigen Dächern, tragen sie viel dazu bei, den Bau zu beleben und seine malerische Wirkung zu steigern, die vornehmlich auf der kräftigen Umrifslinie beruht, wogegen die Ausbildung des Äufseren im einzelnen an einer gewissen Trockenheit leidet. Wie die Abmessungen des Grundrisses, so sind auch die der Höhen bedeutend und zwar: Hauptgesims der Flügel ca. 26 m, Hauptgesims des Mittelbaues ca. 36 ra, Spitze des den vorderen Giebel krönenden Pinienzapfens, das Wahrzeichen der Stadl, 49,5 m, Treppentürme 62 m.

ss

A'b

s> 1

ÎSK

&s

C^UtS^Sll

rj

kA

■s

||\;n

V\^

IS®

31I§

pu

■%ï

(H

iü

11

fe¹:

?!

Ef

iś;

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

spi

!"

¹ " '' ,

Iffig

A-r-.r

A?

AkÉpI

Vvy:-?,

;A"

V '-..

mr

»SâËlP

»JM

"■

fi ïjlls

,• J :

;i::

B®8l

-----.r- ;. «V.^

wm*

ill

iSS

U:

jp

Zu S. 62.

Wm

mm

*38

SS

W/A

>>

plM||

JlsPÖffiiL _

L^-slË

l:-

psMr

mëm®

S*. '- ■

Wk

wm

Igj

il

,s

®Sjj

HWiPn

•W i^aip

f, :Ą

z*sÊÊÊÈÊÊÊÊÊ

ĄM^mm

'k?

lp

ïÆ

iPP-

'w Jëllll

mmâ

v':'

giBSCTtâSZsaasàBStaSS

’sÆÊÊfÊ

mm

ŁossssSl

«A

p\

m.

HâSMliîMs

reaigâtgjftg

II

lÊll

li

<$!

ri;-

mm

■;

Il

MmTu

Sg

SC]

< jj

A;

J *»— *v

mśtśM

"1 w+il

lÉfli

M

LtÂiiÇi.jiuÂtôa

BÇpA

g|p

II

jäpej|||l

11

gwiw»

ppg »1 -

-‘ÏÀ-ym

J v- V" a ' “ ■ m ■ -%pas

VÿÂ)

„Goldener Saal“ im Rathaus zu Augsburg.

f.j

f'

■1'

Faks.-Repr. nach dem in Fufsnote 113 genannten Werke.

:flj

mh

§81

jp(L

fjßjpiii

Wj

'A.

if

.7 ;

i;

/JtV *

mu

ii

i\

iM'r—J/Z

mmmm

!»

I j WjS

I]

M.

fi

Yff

AA

A^SPai * WmWÈ

' '    A:,r,

5|!

tlMil

l¹'

i Mf

ii

Fig. 54-

il

"4^

\t/ii

wmî

§yp

i

:g

tH.    j

|||S:rb

a

fc Si

i.

ggg

fefg !r

|i

pL-3 Æ

HiPiHi

; il

'Ü-Â

.yf\

i*

\\

&|jj $/'

'ii

II

|r

mm*

m\

i:\

H

I $$*>

ËuAZâ

■I

»Fürstenzimmer« im Rathaus zu Augsburg¹¹³).

\L-7,

|fs

»I

f\m

,r

y.

œtëm

77-

Fachwerk

bauten.

Der eigentliche Ratsturm aus mittelalterlicher Zeit steht getrennt vom Rathause und ist mit ihm durch einen achteckigen Aufbau von Elias Holl in Einklang gebracht.

Die merkwürdige innere Ausstattung zeigt eine überlegte Steigerung in der Wahl der dekorativen Mittel; der einfachen und schmucklosen gewölbten Halle im Erdgeschofs folgt die reicher behandelte im I. Obergeschofs mit Marmorsäulen, Bronzefüfsen und -Kapitellen und mit Holzkassettendecke und darüber der goldene Saal (siehe die umstehende Tafel), den das Zusammenwirken der Architektur, Skulptur und Malerei zu einem Prachtraum gestaltet hat, der seinesgleichen sucht, in den Einzelformen aber bereits dem Barockstil sich zuneigt. Im Gegensatz zu ihm sind die anstofsenden vier Fürstenzimmer (Fig. 54) in reinerem Stil gehalten und mit verschiedenen, sehr schönen Holztäfelungen und kunstreichen Holzdecken geschmückt. Prächtige Ofen, die fast bis zur Decke der Zimmer reichen und aus unglasierten Thonplatten zusammengebaut sind, geben beredte Kunde vom damals so sehr ausgebildeten Kunstgewerbe ¹¹⁴j.

Rathäuser, ganz im Fach werkbau oder zum Teile auch auf steinernem Unterbau ausgeführt, sind in grofser Zahl an kleinen Orten erhalten und zeichnen sich häufig durch ihre geschickte Anordnung und gediegene Durchführung aus. Dahin gehören;

Schwalenberg³¹⁵), ein kleines Städtchen im Detmoldschen, hat ein Rathaus in dem der Wesergegend eigentümlichen Fachwerkbau vom Jahre 157g. Im Erdgeschofs ist der Fensterwand unmittelbar eine Bogenstellung als Träger der Oberwand vorgestellt. Balken, Pfosten und teilweise auch die Füllungen sind mit flachem Holzschnitzwerk reich verziert.

Im Odenwald ist das Rathaus zu Michelstadt¹¹⁶) mit offener Halle und turmartigen Erkern bemerkenswert.

Im Württembergischen in der ehemals bedeutenderen Stadt Markgröningen¹¹⁷) findet sich ein sehr stattlicher dreigeschossiger Bau aus Eichenholz mit hohem, in seinem Oberteil abgewalmten Giebel, aus dem sich über Ecke in drei Geschossen ein quadratisches Uhrtürmchen herausbaut. An den Konsolen des I. Obergeschosses finden sich Wappen und Schnitzereien.

In Uhlbach31S) ist das Rathaus ein zweigeschossiger Bau mit dreigeschossigem Giebel. Im Erdgeschofs ruht die Front auf vier kräftigen Eichenpfosten mit Unterzug und Konsolen.

Das Rathaus in Kochendorf vom Jahre 1597 (Fig. 55¹³⁰) ist auch zweigeschossig mit dreigeschossigem Giebel; an der Langseite besitzt es einen Vorbau mit luftiger Laube im Obergeschofs, zu der die mit Dach geschützte Freitreppe hinaufführt.

In Strümpfelbach¹²⁰) ist das Rathaus ein Bau vom Jahre 1591. Dasselbe hat im Erdgeschofs unter dem Giebel freistehende, kräftige Pfosten mit Bügen und Schnitzereien.

Das Rathaus zu Steinheim (von 1580¹²¹) hat einen zweigeschossigen Fachwerkbau auf steinernem Erdgeschofs, seitlich eine steinerne geschützte Freitreppe mit Laubenvorbau im I. Obergeschofs.

Der unselige dreifsigjährige Krieg gebot auch auf dem hier in Rede stehenden Gebiete des Hochbauwesens Halt und verhinderte die Ausführung

m) Siehe auch: Das Rathaus zu Augsburg. Wien 1881 — ferner: Leybold, L. Das Rathaus der Stadt Augsburg. Erbaut 1615 -1620 von Elias Holl etc. Berlin 1886.

¹¹⁵ ) Siehe die Abbildung in: Fritsch, a. a. O., X.

¹¹⁶)    Siehe: Hartung, a. a. O., Taf. 191.

¹¹⁷)    Siehe: Kunst- und Alterturas-Denkmäler im Königreich Württemberg. Stuttgart 1892. Neckarkreis, S. 367.

¹¹⁸)    Siehe ebendas., S. 161.

¹¹⁹)    Aus ebendas., S. 446.

*ao) Siehe ebendas., S. 503. ial) Siehe ebendas., S. 407.

weiterer, gröfserer, künstlerisch schwungvoller Werke, deren Wiederaufnahme erst einer späteren Zeit Vorbehalten sein sollte.

Oldenburg.

Ein Bau möge hier angeführt werden, es ist das bescheidene, 1886 abgebrochene Rathaus in Oldenburg (Fig. 56), das sich jedoch durch seine drei-giebelige Front und durch seine Seitengiebel ganz schmuck ausnahm. Es wurde 1635 in diesem ruhigen Winkel unter der glücklichen Regierung des Landes durch den Grafen Anton Günther erbaut, während ringsum in deutschen Landen die Kriegsfurie wütete.

Fig. 55-

v. :

t- :

V    --Xir

- -    A .

#*■<-

'SÏÏ

v7

•    --r-V

'./

Ï:

.ni

fPK* nftił^ '

Bi

I:

mi

fcfej

Sal

ft "K

\m\

Pfä

’ «fi

II

i* iaj

li

,-.Ą -i

■sig

i—n—i<

tii

sHOE

li

Uiflit

r f, \fj/l • ,-V

lilii

rwri

fv

m. -

r:

S(!6

tu

■J

i./i

gùi M

Äi:rl- irfi

Ił

y*»

i ' fc:0Au1

—rfed

gjUPWlPWM

mnk*

*ę*"*»

- :EW -

j?i

.........'

<S. .

Rathaus zu Kochendorf¹¹⁹).

Wenn nach dem dreifsigjährigen Kriege die Bevölkerung in Augsburg von 45000 Seelen auf 21000 gesunken war, so gibt dies ein Bild, wie die deutschen Städte gelitten hatten und wie viel Zeit und Arbeit es brauchte, um wieder zu Kraft und Ansehen zu gelangen. Die Wiedererstarkung in den protestantischen Landen Deutschlands wurde durch die Aufhebung des Edikts von Nantes wesentlich gefördert. Mit der Einbürgerung der französischen Flüchtlinge in deutschen Städten hängt zum Teile der Neubau der nunmehr zu besprechenden Rathäuser zusammen.

Magdeburg¹) besitzt ein Rathaus aus den Jahren 1691—98.

79-

Magdeburg.

Die fünfteilige Front tritt im Mittelbau kräftiger, in den Endpartieen nur gering vor; die Zwischenstücke zeigen Arkaden. Das Erdgeschofs ist gequadert ohne Stofsfugenteilung und im Mittelbau durch einen dorischen Portikus mit geradem Gebälke ausgezeichnet, der im Hauptgeschofs als Altan dient. Das Hauptgeschofs wird durch eine korinthische Pilasterordnung ohne Postamente gegliedert, die sich in den Zwischenbauten mit offener Bogenstellung und eingestellter Balustrade verbindet.

•à

-x.

V/,

' VN

jl

■Ja

HKg

JHEl

A - , -L.

WM

; ’X

■f

HA

Suivi

IjüiillIi’iuiLlAÜJi'

«u

Prf

SB

xr i

tXf

-X

Ipnp

i^Tü6a& |>_

dm

X.

i-Xjgvp

Ltt_*

îtLfc

TF

imu

* ÿï

kl

'S

«UC

lüffiWX

:... -, ,'y> JJppfV

xJliU

vnia<i>nniM|

Ii

80.

Efslingen.

rC»

Rathaus zu Oldenburg.

Der Mittelbau schliefst mit einem dekorierten Segmentgiebel, der übrige Bau mit einer Balustrade vor der Traufe des Walmdaches. Ein Dachtürmchen mit achteckiger Laterne auf quadratischem Unterbau gehört wohl in dieser Form späterer Zeit an. Die ganze Erscheinung des Gebäudes hat etwas schulmäfsig Korrektes. Massenverteilung und Verhältnisse sind nicht glücklich zu nennen.

In der Reichsstadt Eislingen entstand in den Jahren 1705 — 15 ein neues Rathaus, das bis zur Übergabe dieser Stadt an Württemberg (1803) als solches

diente. Die Baumeister waren Joh. Jac. Börl aus Strafsburg und Peter Joachim aus Vorarlberg.

In der unten genannten Quelle¹²³) führt Paulus die Schilderung eines gewissen Keller (um 1800) an, der schreibt: »Das Rathaus steht an der südwestlichen Seite der inneren Stadt am grofsen Neckarkanal. Seiner Lage, Gröfee und Bauart nach behauptet es nicht nur den ersten Rang unter allen Häusern der Stadt, sondern man hält es auch insgemein nach dem Augsburger Rathaus für das schönste in Deutschland. Es ist ein massives, zweistöckiges, von allen Seiten freistehendes Gebäude von 200 Fufs Länge und 150 Fufs Breite. Das Hauptgebäude, an welches sich zwei Flügel anschliefsen, steht nach hinten zu an der Stadtmauer, die hier zu dem Ende ganz abgetragen wurde. Vorne stofsen die Flügel an die Rathausstrafee, wo sie durch eine 150 Fufs lange steinerne Galerie mit einander verbunden sind, in deren Mitte sich das Portal befindet. Von innen bilden die Flügelgebäude nebst dem Corps de logis und der Galerie einen Hof. Das Erdgeschofs des Mittelgebäudes besteht aus Arkaden. Aus jedem Flügel führt eine steinerne Treppe nach dem oberen Stockwerk. Über dem Erdgeschofs macht das Corps de logis einen einzigen Saal aus von 62 Fufs Länge, 58 Fufs Breite und 28 Fufs Höhe.

Die genaue Regelmäfsigkeit in allen Partieen, das hinlänglich starke Licht von zwei entgegengesetzten Seiten, die reine Stuccatorarbeit, die ansehnliche Höhe und Weite dieses säulenfreien Saales machen zusammen einen äufserst angenehmen Eindruck, der die erhabensten Empfindungen zu wecken imstande ist. Die Decke hat einen grofsen Plafond und vier kleinere. Der grofse Plafond ist ein sehenswertes allegorisches Gemälde.«

»Im Jahre 1700 wurde das Rathaus in Mannheim vollendet, 1701 der Grundstein zu dem Turme desselben gelegt, 1707 die protestantische Kirche an denselben angefügt. Als Baumeister wird Georg Weger genannt, dem der Aufbau der aus den Trümmern der Zerstörung von 1698 erstehenden Residenz oblag'.

Die nach dem Markt zugekehrte Fassade des Rathauses besteht aus acht toskanischen, ver-kröpften, regelrecht gebildeten Pilasterstellungen auf hohen Postamenten, welche die beiden Geschosse in ein System zusammenfassen. Nur das durch einen von barocken Atlanten getragenen Balkon ausgezeichnete Mittelsystem wird durch einen Segmentgiebel bekrönt. Genau dieselbe Anlage weist die Kirche auf, abgesehen von ihren durch beide Geschosse reichenden Rundbogenfenstern; selbst der, hier von Engeln getragene, Balkon ist an der Kirchenfassade schematisch wiederholt. Zwischen den Walmdächern dieser Hauptgebäude erhebt sich der schwere, quadratische Turm in drei Stockwerken bis zur achteckigen Spitze«m).

Der Einflufs des strengen und nüchternen Stils, der durch den Hugenotten Marot sich in den Niederlanden ausbreitete und durch die Réfugiés sich auch auf Deutschland erstreckte, tritt deutlich am Rathause zu Hanau¹²⁵) hervor, das 1733 erbaut wurde.

Das Erdgeschofs zeigt teils offene, teils verblendete Arkaden, während die beiden oberen Stockwerke in einfacher Umrahmung der Fenster zwischen quadrierten Wandstufen ausgebildet sind. Das Giebelfeld ist durch ein Relief geschmückt.

Ganz im Gegensatz zu den eben angeführten Bamverken stellt sich das Rathaus in der Bischofsstadt Bamberg¹²⁶) dar. Schon die malerische Lage am Wasser in Verbindung mit der Brücke und die Behandlung des Rathausturmes als Brückenthor gibt ihm einen eigenen Reiz, der durch die frische und kecke Behandlung und die fast übermütige Dekoration noch gesteigert wird. Fig. 57¹²⁷) zeigt die westliche Seite mit dem Stadtwappen, dem Bamberger Ritter, das zwischen die beiden Fenster des ersten und des zweiten Stockwerkes äufserst geschickt eingefügt ist.

Vom Rathausturm aus erstreckt sich das eigentliche Rathaus in einem dreistöckigen Bau nach Norden mit zwei Fronten von je neun Fenstern. Hier fehlt jede plastische Architektur; sie ist durch eine reiche, in Fresko gemalte ersetzt. Gewaltige Säulen tragen das Dachgebälke. Zwischen den Säulen

81.

Mannheim.

82.

Hanau.

«3-

Bamberg.

m) Kunst- und Alterthums-Denkmale im Königreich Württemberg. Stuttgart 1892. Neckarkreis, S. 210. m) Nach: Gurlitt, C. Geschichte des Barockstils und des Rococo in Deutschland. Stuttgart 1889. S. 101.

¹²⁵)    Siehe ebendas., S. 116.

¹²⁶)    Siehe ebendas., S. 358 u. Big. 116 — ferner: Blätter f. Arch. u. Kunsthdwk. 1893, S. 57.

12?) Faks.-Repr. nach: Blätter f. Arch. u. Kunsthdw. 1893, Taf. 21.

Fig. 57-

rSä

z/-__________v-;-

y • *

tmiwyr*miĘ

.Tz.#

' .//

^ - -

IM®

55=

*

**

BUS

US

I mS

tr

I.S1

f?

ÜU

SB

IS»

5\N

|g»l

isfiiLD

|21

P

Pi ^

lÿàk

--VT.-

Äffe,

i. I

fcr

BBBi

Bl

mmm

UM

6!    rH

Wl,

b.

• f

I

■I

Rathaus zu Bamberg¹²⁷).

sind teils Nischen mit römischen Feldherren, teils Sinnbilder, auf geistliche Regenten bezüglich, dargestellt. Der Meister nennt sich Johann Anwänder von Lauingen; der Architekt war wahrscheinlich Jac. Michael Küchel, der Bildhauer Bonaventura Joseph Mutscheie. Ausgeführt wurde der Bau in den Jahren 1749—56.

Das Rathaus zu Schwäbisch-Hall (Fig. 58¹²⁸) bildet den westlichen Abschlufs des Marktplatzes und wurde hier nach einem Brande, bei dem ein grofser Teil der Stadt und auch das mittelalterliche Rathaus zerstört wurden, in den Jahren 1732—35 von den Meistern Joh. Georg Arjiold von Hall und Eberhard Friedrich Heimbsch von Stuttgart erbaut.

Fig. 58.

■ f4'|

’f ‘r;

gm

fa aü

84.

Schwäbisch-

Hall.

il?

5t!

,J

«il

«Ul

11

ii,fe

SB

Łi

mm

rf

tr

M*

'1

III .S

1 **

■ I«

mm

i”»

ci s;

r?

V -1?

pi

ffjfl»

fr

t*

m)

ii

j/t

E

*1

i»*

fi

iH

ÏÏ

..    : V -    .

fl

Rathaus zu Schwäbisch-Hall¹²⁸).

»Die Ostfront, gegen den Markt gelegen, ist zweigeschossig; der Westteil dagegen zeigt drei Geschosse, da das Gelände ab fällt. Der Grundrifs ist fast quadratisch; nur tritt das westliche Drittel desselben an beiden Enden vor, und in den dadurch entstehenden einspringenden Winkeln liegen Rundtürme. Im Erdgeschofs teilt sich der Raum in drei gleichlaufende, von Tonnengewölben bedeckte Räume; der westliche dient zur Aufbewahrung des Archivs und der städtischen Büchersammlung, der

85-

Potsdam.

86.

Luzern.

87.

Zürich.

Abt. 7, Bl. 11.

östliche als Wachtstube und der mittlere als Holzlage. Auf diesem Unterbau erhebt sich das eigentliche Rathaus, vom Marktplatz durch einen längs dem Gebäude hinziehenden, mit Brustwehr ein-gefafsten Raum abgeschieden. Von hier aus führt das schöne Hauptportal zunächst in eine geräumige Vorhalle, zu deren Seiten die Kanzleien und der kleine Sitzungssaal liegen; letzterer enthält die Bilder von 27 Stättmeistern und Ratsherren. Nun führt die breite Haupttreppe über einen weiten Vorplatz, dessen Wände mit den Darstellungen der vier Jahreszeiten in Stucco geschmückt sind, in den grofsen Sitzungssaal, der durch seine reiche malerische und bildnerische Ausstattung seinen ehemaligen Zweck als Sitz der höchsten reichsstädtischen Ratsbehörde deutlich zum Ausdruck bringt. Die Gemälde, sinnbildlichen und geschichtlichen Inhaltes, welche Decke und Wände bedecken und mit denen der beiden Nebenräume sich sinnvoll zusammenschliefsen, sind Werke des Malers Livio Retti, Bruder des seit 1717 am Ludwigsburger Schlofsbau thätigen Oberbaumeisters Paolo Retti. Rechts und links der Treppe liegen Kanzleien. Der Mansardenstock enthält Registraturen und das städtische Bauamt.«¹²⁹)

Die Komposition des Aufbaues ist eine aufserordentlich glückliche; vortrefflich in den Verhältnissen, ist sie einem frischen, gemütvollen Geiste entsprungen, der mit sicherem Gefühl seine Aufgabe beherrschte.

Für das Rathaus in Potsdam³³⁰) nahm der von Friedrich Wilhelm I aus den Niederlanden berufene Architekt Johann Boumanns das Amsterdamer zum Vorbilde.

»Aber der Aufbau der korinthischen Säulenstellung mit ihrem kräftig gebildeten Hauptgesims, der das dritte Stockwerk beherrschenden Attika, der die grofsen Mittelräume überdeckenden, stufenförmig über einer Tambourpilasterstellung sich aufbauenden Kuppel, und der endliche Abschlufs durch die Kolossalstatue des die Weltkugel tragenden Atlas, all dies ist von weit lebendigerer Wirkung, als die Amsterdamer Fassade. Es dürfte nicht viele neuere Rathäuser geben, welche bei gleich beschränkten räumlichen Verhältnissen so wirkungsvoll und so zweckentsprechend künstlerisch ausgebildet wurden.«

Neben den Rathausbauten Deutschlands müssen aber auch diejenigen der benachbarten Schweiz noch angeführt werden, wo sehr bemerkenswerte Beispiele zu finden sind.

Das Rathaus zu Luzern¹³³), 1602—6 vom Meister Antony Isenmann an Stelle und mit Benutzung des Hauptmotivs eines mittelalterlichen Baues erbaut, ist ein gutes Beispiel für die Überwindung der Schwierigkeiten, die sich aus einer scheinbar ungünstigen Baustelle ergeben.

Der an drei Seiten frei stehende Bau grenzt mit der einen Hauptseite an den Quai der Reufs und ist hier zweigeschossig mit einer offenen, dem Marktverkehr dienenden Pfeilerhalle; die gegenüberstehende Haupteingangsseite ist eingeschossig und nach einem Platz zu gerichtet. An der Seite führt eine breite Freitreppe nach dem Flufsufer hinab. An der Eingangsseite ist ein dicker, viereckiger Turm, der den Haupteingang und die als Wendeltreppe ausgebildete Treppe enthält, vorgebaut. Das Erdgeschofs (nach dem Flufs zu das Obergeschofs) enthält mehrere Räume mit Balkendecken, durch grofse Portale zugänglich; sie dienen jetzt als Museum. Im Obergeschofs gruppieren sich fünf Zimmer um einen geräumigen Vorplatz. Die Ratsstube hat schönes Holzgetäfel mit reich ausgebildeten Thüren, das gewölbte Archiv einen hübschen Holzeinbau mit zierlichen Säulen mit Bogen und Galerien darüber. Das Aufsere zeigt die Anwendung von italienischen Formen, die mit dem heimischen Bedürfnis in Einklang zu bringen wohl gelungen ist: unten kräftiger Quaderbau mit Rundbogen, im Obergeschofs reichere Doppelfenster; über den niedrigen Stockwerken ruht ein hohes, zur Hälfte abgewalmtes Dach mit weit über die Fassaden vorstehender Ausladung und mit Holzgaupen.

Das Rathaus zu Zürich (Fig. 59 bis 61²) stammt erst aus dem Ende des XVII. Jahrhunderts und gehört seinem Stil nach mehr dem beginnenden barocken, als dem deutschen Renaissancestil an.

Es ist ein wohl durchdachter und, bei aller Einfachheit und gleichmäfsiger Durchführung der Motive wirkungsvoller Bau in Form eines Rechteckes von 16,00 m Länge und 36,70 m Tiefe, der ebenfalls an Stelle eines früheren mittelalterlichen Baues auf grofsen Steinpfeilern in die Limmat hinein-

¹²⁹) Nach ebendas.

¹³°) Nach: Gurlitt, a. a. O., S. 422.

m) Eine Abbildung dieses Bauwerkes (nach Berlepsch’s Aufnahme) ist zu finden in: Ortwein, a. a. O., Bd. 1,

»h3h

Fig. 59-

||

i'y

s¹!';

VH

Nil

•ia

Ił«]

s&i

hk?M i

iS

«v-1

i|

I¥TF!i

bin

»1

smi

Wïïzm

il. -¹J ¹ * "

pipifl) I

KgETTTm

;vv

II

'I

il

Ili

filii gl

v, Bl i

I 2/A

M;

7,

•/

<7/

\j

1

§S

Ir

y/.i

A/i

v->.

~ï

>\

Mi

■fcÆM

=ägN

■SV

f i mmmmii /

WmsĘ]} i

’~‘-

:vTa

■'

11/

/■

r//j

Rathaus zu Zürich¹³²).

-r:

_______________ r_______

IKK])

feSsafr _

"Éd

(/

/i.:

|lii|iji| ,i|Mk a %,

‘aasSSA

,11»

! I /

un v

in

77' li!

lii

iw

gebaut wurde. Mit einer Seite an den Quai, mit einer anderen an eine Brücke grenzend, trägt die günstige Situation viel zur Wirkung des Baues bei. Die Grundrisse (Fig. 60 u. 6i³) zeigen eine Anordnung, wie sie einem modernen Rathause wohl entsprechen würde; ohne grofsen Platzaufwand sind die Haupträume gut verteilt: im I. Obergeschofs in der Mitte ein mäfsig grofser Vorsaal, der einerseits zum grofsen Saal (Sitzungssaal des Kantonsrates), andererseits zur Ratsstube (Sitzungssaal des Regierungsrates) Zugang giebt. Die Einteilung des Inneren spricht sich aber im Äufseren nicht aus; nichts deutet von aufsen auf die Lage des grofsen Saales, und gleichmäfsig umzieht dasselbe architektonische Motiv: niedrige, breite Quaderpilaster und dazwischen reich entwickelte Doppelfenster, alle

Fig. 60.

RS55S3

eBSSs

,T =

icsa

jpiSBea

SrO

l(anlonsrathssaal

Sprechzimmer

Obergeschofs.

Fig. 6l.

Spitalkasse

Staatskasse

Buchhalter

Staatsbuchhaltung

Domänen

Heizraum

Abgabenkanzlei

Vestibule

Revisorat

KJt=J

Erdgeschofs.

1:500

10 98765*321 0

1¹1    4-*+i 1¹111» H 1~

10

15

20»

Rathaus zu Zürich³).

Fassaden und beherrscht die drei niedrigeren Stockwerke. Nur im Erdgeschofs ist der Zugang durch ein schönes Marmorportal ausgezeichnet. Der Landessitte entsprechend ist das Dach als hohes und weit ausladendes Walmdach gebildet, das einst mit hübschen Gaupen geziert war. Im Inneren sind gediegene, aber einfache Täfelungen und gute Stuckdecken zu erwähnen. Von den drei prächtigen farbigen Ofen, die es vormals erwärmten, ist nur noch einer im Rathause vorhanden, der den jetzigen Regierungsratssaal schmückt.

Litteratur

über »Rathäuser in Deutschland« aus dem Mittelalter und der Renaissance.

Aufser den in den Fufsnoten genannten Schriften seien hier noch angeführt:

Ueber Rathhausbauten älterer und neuerer Zeit. Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1865, S. 219. Brewer, H. W.

Town halls: Franconia. Builder, Bd. 24, S. 157, 232.

Hase. Ueber norddeutsche Rathhäuser. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1875, S. 443. Das alte Rathhaus in München. Bautechnischer Führer durch München. München 1876. S. 206. Rathke, P. Umbau des Rathhauses zu Dessau. Baugwks.-Zeitg. 1883, S. 800.

Licht H. & A. Rosenberg. Architektur Deutschlands. Berlin.

Bd. 1. Taf. 9: Rathhausfassade in Tübingen.

Burckhardt, A. & R. Wackernagel. Geschichte und Beschreibung des Rathauses zu Basel. Basel 1886.

Hotel de ville d' Halberstadt. Moniteur des architectes 1887, S. 13 u. PI. 3.

Thiersch, F. Das Rathhaus zu Lindau i. B. Deutsche Bauz. 1888, S. 489.

Das Rathhaus zu Basel. Schweiz. Bauz., Bd. 12, S. 132, 140, 145, 150.

Rathhaus at Molsheim. Building news, Bd. 55, S. 70.

Rathhaus in Hildesheim. Blätter f. Arch. u. Kunsthdwk., 1889, S. 2, 19 u. Taf. 3.

Rathhaus zu Tangermünde. Blätter f. Arch. u. Kunsthdwk. 1889, S. 7.

The town hall at Lindau. Builder, Bd. 56, S. 186.

Das Rathhaus in Göttingen. Blätter f. Arch. u. Kunsthdwk. 1895, S. 50.

Zeller, A. Das Rathaus zu Darmstadt. Darmstadt 1899.

c) Rathäuser in Frankreich.

88.

Bedingungen

der

Die Bedingungen für die Entwickelung der Rathausbauten waren in Frankreich zur Zeit des Mittelalters nicht so günstig, wie in den angrenzenden Ländern, wie in Italien, in den Niederlanden und in Deutschland. Namentlich die kleinen Entwickelung. Städterepubliken und die freien Städte der genannten Nachbarstaaten machten möglich, was im königlichen Frankreich nicht immer möglich war. Die Städte vermochten sich deshalb nicht in gleichem Grade zu selbständigen Stellungen aufzuarbeiten; Handel und Industrie hatten noch nicht den Aufschwung genommen, wie in den Nachbarländern. Vielfache Umwälzungen und Kämpfe wider die Feudalherrschaft hemmten die nötige Befestigung der Verhältnisse, so dafs eigentlich bedeutende Rathausbauten in diesen Zeiten nicht zu stände kommen konnten.

Neben den politischen Zuständen waren es sodann die kirchlichen, die einer freieren Entfaltung der Kräfte für die profanen Bauten hindernd im Weg standen, indem seit dem Ende des XII. Jahrhunderts alle Mittel und alle bauliche Begeisterung für die Errichtung der grofsen Kathedralen so sehr in Anspruch genommen waren, dafs für den Bau von Rathäusern wenig übrig blieb.

Erst einer späteren Periode war es Vorbehalten, auf diesem Gebiete Hervorragendes zu leisten. Inzwischen mufsten die grofsen Kirchenbauten neben den religiösen Zwecken auch den profanen dienen; in ihnen wurden Gemeindeversammlungen abgehalten, ein Gebrauch, der sich an manchen Orten bis auf die heutige Zeit erhalten hat, wie denn z. B. in der Schweiz die Gemeindeversammlungen in Orten, wo ein besonderes Gebäude hierfür nicht besteht, noch heute in den Kirchen abgehalten werden.

89.

Beffroi.

Hatten viele der französischen Städte kein Rathaus, so hatten dagegen die meisten und namentlich die im Norden einen Stadtturm, den BeffroiXZi) oder Bergfried als sichtbares Zeichen der bürgerlichen Unabhängigkeit, der sich oft zu bedeutender Höhe erhob und dessen Form von derjenigen der Kirchentürme wohl

» Beffroi*..

m) Siehe: Viollet-le-Duc, E.E. Dictionnaire raisonné de l’architecture etc. Bd. 2 (Paris 1859), S. 193: Artikel

zu unterscheiden ist. Es war meist ein massiver, auf breiter, viereckiger Basis angelegter, frei stehender Turm, bekrönt mit einem hohen und häufig reich verzierten spitzen Schiefer- oder Bleidach, das, vielfach flankiert von kleinen Türmchen, geschmückt mit Gaupen, vergoldeten Spitzen und Wetterfahnen, meist von kecker, reizvoller Formbildung ist, die der künstlerischen Phantasie freien Spielraum liefs und mit der einfachen Gliederung des schweren Unterbaues in wirksamem Gegensatz steht. In den Stockwerken, die durch eine kleine, häufig an der einen Turmecke vorgebaute Wendeltreppe verbunden waren, befanden sich verschiedene Räumlichkeiten zu öffentlichen Zwecken, so ein Archiv, Waffensaal, Versammlungssaal, auch Gefängnisse. Im obersten Geschofs aber hingen die Glocken, welche die Bürger aufriefen zu den Versammlungen und zur Abwehr der von aufsen oder innen drohenden Gefahren. Eine ständige Wache hielt von oben nach allen Richtungen Ausschau und gab im geeigneten Augenblick die nötigen Zeichen mit Glocken oder Trompeten. Seit dem XIV. Jahrhundert fand dann auch die Stadtuhr ihre Stelle auf dem Beffroi.

Wenige dieser Gebäude sind erhalten geblieben, die meisten derselben nicht in ihrer ursprünglichen Form. Einige hübsche Beispiele (in Abbildungen) von Beffrois gibt Viollet-le-Duc in der unten¹³⁵) genannten Quelle, so denjenigen von Béthune aus dem XIV. und den von Evreux aus dem XV. Jahrhundert.

90.

St. Antonin.

gx.

Clermont

und

Noyon.

92.

Compïègne.

Als frühestes Beispiel eines eigentlichen Rathauses ist dasjenige zu St. Antonin aus der Mitte des XII. Jahrhunderts zu erwähnen.

Es ist ein charakteristischer Bau von einfachster Anordnung und enthält im Erdgeschofs eine offene, dem Marktverkehr dienende Halle, darüber in zwei Obergeschossen je einen Saal und ein Kabinett, das nur vom Saal aus zugänglich war. Bemerkenswert ist die Fassade, in der die Bestimmung der einzelnen Räumlichkeiten sowohl, als des Ganzen zu einem wohlgelungenen Ausdruck kommt. Unten die offene Halle mit vier Spitzbogen in der Front, darüber eine Reihe dicht gedrängter Fenster, die zum Saal im I. Obergeschofs gehören; darauf folgen im II. Obergeschofs grofse, gekuppelte Rundbogenfenster, und darüber schliefst ein Hauptgesims mit grofsen Konsolen den Bau wirkungsvoll ab. Auf der einen Seite — im Grundrifs den Kabinetten entsprechend — erhebt sich aus der Fassadenfläche ein hoher und kräftig gebildeter Beffroi.

Die Ausbeute aus den nun folgenden Jahrhunderten ist eine sehr geringe, indem das Wenige, was in dieser Zeit erbaut wurde, untergegangen ist, so z. B. die drei frühesten Stadthäuser von Paris.

Aus dem XIV. Jahrhundert stammt das Rathaus zu Clermont¹³⁶), das sich an die Stadtbefestigung anlehnte und dessen Westgiebel mit Wehrgang und Mâchicoulis versehen ist, und aus dem XV. Jahrhundert dasjenige zu Noyon¹³⁶).

An der Hauptfassade zeigt sich im Obergeschofs das Motiv, das die Fensterpfeiler als Nische mit reicher Baldachinbekrönung mit der Fensterumrahmung in eine zusammenhängende Architektur bringt, wie dies in gleicher Weise auch am Rathause zu St.-Quentin vorkommt und etwas schüchterner • auch in Fig. 62 zu erkennen ist. Dies ist ein wahrscheinlich aus Flandern entlehntes Motiv, das an den dortigen Rathäusern (siehe diese) in reichster Weise entwickelt wurde.

Von den Rathäusern, die zum Teile der letzten Periode der Gotik, zum Teile schon dem neuen Stil der Renaissance angehören, ist das vollständigste und interessanteste das Rathaus zu Compiègne (Fig. 62¹³⁷) aus den ersten Jahren des XVI. Jahrhunderts, dessen Anlage und Gestaltung derjenigen der niederländischen Rathäuser sich anschliefst.

m) Siehe: Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 6. Paris 1863 — ferner: Verdier & Cattois, a. a. O., Bd. 1, S. 142. lse) Siehe: Archives de la commission des monuments historiques, PI. 64, 82, 83.

¹³⁷) Faks.-Repr. nach: Verdier & Cattois, a. a. O., Bd. 1, S. 172. - Siehe auch: Hôtel de ville de Compiègne. Encyclopédie d'arch. 1877, S. 83 u. PI. 414, 425, 433, 440, 441, 446, 478 — und: Moniteur des arch. 1855, PI. 361.

Fig. 62.

ja

:fC:Ż

mm

Pt,:

Bp: EMä

/ĘmfiĘĘmWiĄ

ÏÜP

jfP

■SlJSs

__i

Sgfl^P

r Ml

I ; li

4 w st- 1C$S#£CC

MbkMĄ

tni

'!

ttkÉÉ

’3

Kg

Äpii

fc a ,,,..

v ft. ÿipirj «

:M i

>.)

_Wfùm

£«db EilllSl

Ui

'•

^ffr ^ -fei

: gfc^yl |

:j

iS

ÉÉSH

;.;i|M

=E

,i

fe£^,ü

mÊmm

•-

iWgft

■ jpgpfii

É|^gj;;;pp

BBnm

-~1—js^jgroasmaasi |

SïSïïHLnl

aSW :

„4*

ï.k'T'- ,-- ~*V

EJS

fl!

äBfepayp::.;-

i; .

.SRI

PBiiPPJ '*€S4fifc|P WimF

Ir i: ¥ i !,1 ' .

!»

:•

fcr

iT^-i

'-IMF,'

feg

t':;!

■*. L

'Hi

I:

a-

pRfes;S":^S^gP^T? ,.    "• i*f5§

Rathaus zu Compiègne¹³⁷).

93-

Sonstige

Beispiele.

94.

Orléans.

Das Haus besteht aus einem rechteckigen Gebäudekörper ohne Vorsprünge im Grundrifs, mit einer Wendeltreppe in der Mitte, zu deren Seiten im Erdgeschofs, im Obergeschofs und in einem Halb-geschofs darüber grofse Säle angeordnet sind. Das besonders gelungene und charakteristische Äufsere zeigt ein geschlossenes Erdgeschofs mit verhältnismäfsig kleinem Hauptportal in der Mittelachse. Die Säle des Erd- und Obergeschosses beleuchten grofse Fenster mit Steinkreuzen; ein reiches Gesims mit durchbrochener Balustrade krönt den Bau; an den Ecken kragen im obersten Stock kleine Erkertürmchen aus; als wirksamstes Glied wächst aus der Fassadenmitte ein hoher, reich gegliederter und mit Ecktürmchen gezierter Beffroi mit spitzem Dach empor; das hohe Satteldach ist mit schönen, grofsen Steingaupen geschmückt.

Hierzu kommen einige andere dekorative Einzelheiten zur Hebung des Ganzen, so: eine grofse Nische über dem Hauptportal, die einst das Reiterstandbild Ludwigs XII. aufnahm; zwei kleinere Nischen mit den Wappen von Frankreich und der Stadt; sodann verteilt über die Fassade noch sechs Nischen, in denen vordem die Jungfrau Maria, der Verkündigungsengel St. Denis, Carl d. Gr., St.-Louis und der Kardinal d’Ailly aufgestellt waren, bis sie, wie fast aller bildnerische Schmuck an französischen Bauten, in der grofsen Revolution zerstört wurden. Obschon die Fassade sich nicht durch strenge symmetrische Anordnung auszeichnet, auch schon dem spätesten gotischen, dem sog. Flamboyant-Stil angehört, so ist sie doch in hohem Grade hervorragend wegen der guten Verteilung der Massen, der guten Unterordnung des Einzelnen unter das Ganze und vornehmlich wegen der guten Charakterisierung als Fassade des bedeutendsten städtischen Profanbaues.

Aus derselben Zeit stammen die Rathäuser zu St. Quentin¹³⁸), Arras, Douai mit einer stattlichen Fassade, aus deren Mitte sich ein schmucker und imposanter Beffroi erhebt; ferner die Stadthäuser zu Bourges, Saumur¹³⁹) und Dreux¹³⁹), letztere beiden von mehr burgartigem Charakter, wie ihn die Feudalschlösser dieser Periode aufweisen, mit Pechnasen (Mâchicoulis), Zinnen, hohen Dächern und grofsen Gaupen oder Lucarnen.

2) Renaissance.

Das früheste Rathaus von Bedeutung im neuen Stil ist das ehemalige Rathaus zu Orléans (jetzt städtisches Museum¹⁴⁰), das vom Meister Charles Viart zu Anfang des XVI. Jahrhunderts erbaut wurde.

Dasselbe besteht aus einem annähernd rechteckigen Baukörper von 19 m Front und 13 m Tiefe, der sich seitlich an andere Gebäude der schmalen Strafse anlehnt. Der Grundrifs, den damaligen Bedürfnissen entsprechend, ist ungemein einfach; er wird im Erdgeschofs durch einen den ganzen Bau durchschneidenden Gang in zwei ungleiche Hälften geteilt. Dieser Gang führt zu dem rückwärts erhöht gelegenen Hof; rechts und links von ihm ist je ein gewölbter Saal angeordnet, der gröfsere mit einigen kleinen Hinterräumen, die als Gefängnisse dienten. Im Hofe liegt rechts, an das Hauptgebäude sich anlehnend, ein mächtiger Beffroi, von rechteckiger, 7 m langer und 9 m breiter Basis mit kleinem, rundem Treppenturm an einer Ecke und gekrönt mit einer schlanken Spitze. Er gehört einer früheren Bauperiode, der Mitte des XV. Jahrhunderts, an, ist noch vollständig gotisch und erhebt sich zu der beträchtlichen Höhe von 57 m über den Hof. Das Obergeschofs des Rathauses nimmt nach der Front zu der grofse Ratssaal von 17,25 X 8,50m Grundfläche ein; nach rückwärts schliefst sich an ihn ein langer, schmaler Vorsaal an, der von den Nebenbauten im Hofe seinen Zugang hat. Der grofse Saal ist mit einer Holzbalkendecke überdeckt ; an den beiden Schmalseiten schmücken ihn zwei grofse Kamine.

Das Bemerkenswerteste ist die mit der ganzen Zierlust der damaligen Zeit reich geschmückte Fassade. Vier grofse Fenster mit doppelten Steinkreuzen, eingefafst von zierlichen, schlanken Pilastern, kennzeichnen im Äufseren auf das beste den Hauptraum des Hauses, den Ratssaal; zu Seiten der Fenster sind in die gleich breiten Mauerpfeiler fünf Nischen eingeschnitten mit Figuren auf Kon-sölchen und überdeckt von Baldachinen. Gegenüber dem reichen Oberbau ist das Erdgeschofs untergeordnet behandelt; zwar ist die obere regelmäfsige Achsenteilung auch hier gleichmäßig durchgeführt; den oberen Pilastern entsprechen Lisenen, die, vom Boden anfangend, zu jenen überleiten; dagegen sind die Fenster und das reich gezierte Hauptportal in den Abmessungen klein; und dafs letzteres

,38) Siehe: Hôtel de ville, St. Quentin. Building news, Bd. 49, S. 728 — ferner: Archives de la commission des monuments historiques, PI. 95.

¹³⁹) Grundrisse dieser beiden Stadthäuser sind zu finden in: Verdier & Cattois, a. a. O., Bd. 1, S. 137 u. ff.

¹¹⁰) Siehe ebendas., Bd. 2, S. 60.

WFSis&s IpfeîMl

r*

,-p

nicht in der Mitte der Fassade liegen konnte, fällt bei der sonstigen grofsen Regelmäfsigkeit auf. Unmittelbar auf den Saalfenstern ruht in nicht gerade organischer Verbindung mit der Pilasterarchitektur ein hohes, mit Muscheln und vielfachen Ziergliedern reich ornamentiertes Hauptgesims mit durch-

Fig. 63.

)!

■____

[I

ln

Rf

ES

MAAJMJ

iu a aàa! maaaa/v

ra

«s

lg

.iiur

L .1

iIKit^¹ ?i¹ *’"*^ UlfMünr.ini ? i « ■ *¹1 *¹¹ » *¹ ;[|Bliiirt!{itt!:!,:i!!i::;;is;!i^!!;"!!l 1

LH

f CfifeW (Ata(

ww,

tÜl

mmsm

’l

«B

■Bj

L i’ï

<A'

CK“.

|E;l|

i

m wsmn

RH

\f

'v

lli

;«[[[

mm

à»

Ai

1:

•:

^l;|l

I:

~l

Lr

JPfiSfiSlil ■'.

iftal i;

aEE&fljp

,i]i

rv^T ¹¹

Ï¹?;

fl!,-

f/l¹

Pili»!

II

rPSSl

|S&

r>3%

i:;i!

,|

P ■ :

f/l

Sill

Ü&2Î

§1

V.

L<

2>V

-■- • 1    ■•!    :- |/. .•■'1 ;.. j>m

Ti-Al'," !• 1-;T:CT

¹

) Siehe die Abbildung in: Dohme, H. Barock- und Rococo-Architektur. Berlin 1884—91. II, 9. Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

²

) Aus : Lübke, a. a. O., Bd. I, S. 261.

³

) Faks.-Repr. nach: Bäumer, W. Aufnahmen und Skizzen der Architectur-Schule. Stuttgart 1869. Bl. III. — Siehe auch: Architectonische Studienblätter. Herausgegeben vom Verein »Architectura« am eidg. Polytechnikum in Zürich. Heft 1 : Rathaus Zürich. Zürich 1883 — ferner : Zürichs Gebäude und Sehenswürdigkeiten etc. Zürich 1877. S. 74. — Siehe ferner: Lambert & Stahl, a. a. O., II, Taf. 6-8 — und: Fritsch, a. a. O., IV, 25.

wi

■■■i

5 Mürift

Rathaus zu Beaugency¹⁴¹).

Arch. : Charles Viart.

brochener Balustrade, an den Enden mit wenig ausgekragten, kleinen, nur dekorativen Steintürmchen gekrönt. Hinter dem kräftig ausgebildeten, wagrechten Abschlufs der Fassade erhebt sich eine niedrige Attika mit sehr hohem Satteldach darüber und vier grofsen, die Attika überragenden Steinlucarnen mit Kreuzpfosten und spitzen Giebeln.

95-

Beaugency.

96.

Baris.

97-

Arras,

La Rochelle und Reims.

In den Einzelheiten finden sich noch viele Anklänge an das Mittelalter, allein auch eine Reihe fein empfundener, ganz dem neuen Stil angehörender Formen, die aber in ihrer eigenartigen Verwendung zeigen, wie verschieden und im Grunde wie wenig verstanden die Auffassung dieses Stils seinem Vorbild, der italienischen Frührenaissance, ist.

Mit dem vorhergehenden Beispiel nahe verwandt und von demselben Baumeister Viari 1526 erbaut, ist das Rathaus zu Beaugency (Fig. 63¹⁴¹), einem Städtchen nicht weit von Orléans.

Der Grundrifs hat bei kleineren Abmessungen — der Bau hat eine Frontlänge von ca. 10,4 m und eine Tiefe von 13,4 n» — ungefähr dieselbe Anordnung, wie derjenige zu Orléans, nur dafs hier der mittlere Gang im Erdgeschofs zu einer in den rückwärtigen Hof vorgebauten Wendeltreppe führt. Rechts und links vom Gang sind unten Gemächer; im Obergeschofs ist nach der ganzen Front der Ratssaal 9 X 9 m mit schmalem Vorsaal nach dem Hof zu angelegt. Die Fassade des kleinen Baues gehört zu den anziehendsten Schöpfungen der Architektur aus der Zeit Franz I; sie zeigt, wie diejenige zu Orléans, dieselbe starke Betonung der Hauptteile, dieselbe charakteristische Bildung der Fenster des grofsen Saales, verbunden mit der gleichen Liebe für zierliche Ausschmückung.

Im Erdgeschofs öffnet sich zwischen zwei grofsen, im Korbbogen geschlossenen, dreigeteilten Fenstern, die ähnlich wie manche Läden in Orléans gebildet sind, ein reiches Portal mit kleinen Oberlichtfenstern; das Obergeschofs fügt sich in der ungebundensten Weise und mit einer Mifsachtung strenger Symmetrie an das Erdgeschofs an, eine Unregelmäfsigkeit, die im vorliegenden Falle nicht recht verständlich ist, den Meistern jener Zeit aber offenbar wenig Sorge machte. Es hat zwischen zwei breiten, glatten Mauerpfeilern an den Ecken drei grofse Fenster mit Steinkreuzen und mit begleitenden Pilastern, auf denen, wie in Orléans, ohne organische Vermittelung ein reiches Muschelgesims mit Balustrade und kleinen Ecktürmchen aufsitzt, welch letztere beiden allerdings nicht erhalten, sondern nach Analogie anderer Bauten in der am Schlüsse der Fufsnote genannten Quelle ergänzt sind. Ferner sei hier nur erwähnt das Rathaus zu Caen von 1538.

Als eine der bedeutendsten Bauten jener Zeit ist das von Domenie Boccador aus Cortona 1553 begonnene, aber erst nach langer Bauzeit 1628 vollendete Rathaus zu Paris (siehe die neben stehende Tafel¹⁴²) zu bezeichnen.

Wie die meisten früheren Beispiele in Frankreich, war auch dieses kein frei stehender Bau, sondern eingezwängt in ein eng gedrücktes Häuserviertel mit einer bedeutenden Hauptfassade nach der Place de grève.

Der Bau gruppiert sich um einen über die Strafse erhöhten, trapezförmigen Hof, der mit Arkaden umgeben ist, von denen aus die Amtsstuben zugänglich waren. Die ca. 60 m lange, stattliche Hauptfassade ist symmetrisch angelegt mit einem mittleren Eingangsportal, über dem in Hochrelief die Reiterstatue Heinrich IV. angebracht ist. Sie besteht aus zwei hohen, reich mit Säulen, Nischen und Statuen geschmückten Stockwerken auf einem niedrigen Unterbau und an den beiden Ecken aus ein Geschofs höheren, breiten Pavillons. Auf Mittelpartie und Pavillons bauen sich steile Walmdächer auf, verziert mit grofsen Steinlucarnen und hohen Schornsteinen.

So entstand ein Bau mit bewegten Umrifslinien, dessen Reiz und Charakteristik durch einen aus der Fassadenmitte herauswachsenden hohen Dachreiter wesentlich erhöht war; vor ihm legt sich zur Verbindung mit der Fassade ein gut und reich erdachter Lucarnenbau mit Uhr und Stadtwappen vor. Die mit viel Liebe und Geschmack behandelte Architektur ist ein anziehendes Gemisch französischer und italienischer Bauweise. Der Bau des Boccador wurde in den dreifsiger und vierziger Jahren unseres Jahrhunderts durch Lesneur frei gelegt und durch Anbauten bedeutend erweitert; namentlich seitlich sind zwei grofse Höfe und nach rückwärts ist ein grofser und ausgezeichnet angeordneter Saalbau mit doppelarmiger Festtreppe angefügt, welcher Teil aber im Kampfe mit der Kommune 1871 niederbrannte und durch einen Neubau ersetzt wurde.

Aus dem Jahre 1572 datiert der Anbau eines Flügelbaues in reichem Renaissancestil an das Rathaus von Arras⁴⁴³) dessen ältere Teile, inbegriffen ein mächtiger Beffroi, noch in gotischem Stil aus dem Anfang des XVI. Jahrhunderts stammen.

von

U1) Aus: Lübke, W. Geschichte der Renaissance in Frankreich. Stuttgart 1868. S. 169. — Siehe auch : Berty, A. La renaissance monumentale en France etc. Paris 1864 — ferner : Archives de la commission des monuments historiques.

U2) Siehe auch : Calliat, V. Hotel-de-ville de Paris. Paris 1844 — ferner : Vachon; M. L’ancien hôtel-de-ville de Paris. 1-533-71. Paris 1882.

**•) Siehe: Berty, A. La renaissance monumentale en France. Paris 1864. Bd. 1, PI. 6—8.

OCTROI

rwÉ

1 11

!r

Zu S. 78.

js_sl_s_®_s

WA H L S A A L ,

l:

«il»

FES

APPARTEMENTS DER FESTE.

Æ—

aaaaaa;

FE $ T 0 A A L

>9

a® as

vvvw

MOUICIPALPAT^

H O F.

/-

f-

RAUM E

f«

Û7

ûj

or

i *1

• • • •

i=*

y. J

J>

fcj

‘a

ntations

11 rïf

THRON 3 AA L.

j'Tü

a.

CC

3TADTKA3S E

—ł—

1.

W O H N U TM G

KÖNIGE

Erdgeschofs.

Obergeschofs.

Stadthaus

zu Paris.

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Arch. :

Boccador.

Der neue Bau gibt, mit drei Säulenstellungen über einander und mit gleichmäfsig durchgebildeten, grofsen dreiteiligen Fensteröffnungen, ein gutes Beispiel eines städtischen Kanzleigebäudes von monumentalem Charakter.

Fig. 64.

kJ

ns®

II

mt

TT

ïl =-l

c-r«

IH

FR

k;

KU

-rt

ir:

V.r

ITT

£L

-lu_|

|:| !.--r

TT

i —t—— —T

sarg

Tr«

— 1- *

io

t\oi er.

Rathaus zu Lyon¹⁴⁴).

Arch. : Simon Maupas & Mansard.

ul) Siehe: Desjardins, T. Monographie de l'hôiel de ville de Lyon etc. Paris 1871.

ar

W O HM UN a

ïXn

r-::j

Sm

abinbt)J *»•

H PREFBCTBN

ifti

FREFECTEN.

ïï-

pi

M

so«*

Fig. 65.

DES

10

PREFELC TUR.

BUREAU»

DEENEą

::

BUąEATT

DIENER

P R E F B C TUR

Obergeschofs.

1:500

Fig. 66.

WO H N U N a

»09876513210

■m.........

DER

•I

DER

Erdgeschofs.

Wi

J l'ixiiini'i 'i_i

Rathaus zu Lyon¹⁴⁴).

2:

■■im—

LH

JT5nJ

il

Ji

XA

VJ

Ni

___, ________

punmir

FfrSFECTOą fjATH ...

vestjbul.

« \ • •

: '» / \ / •« 7 v \ / '

COMI&IONBN.

_______

«I

98.

Lyon.

von

Es folgen an beachtenswerten Bauten Teile des Rathauses zu La Rochelle (Arch.: Rouyer & Darcellib) von 1605 und das Rathaus zu Reims (1627—36¹⁴⁶).

Eine eingehendere Behandlung verdient das Stadthaus zu Lyon (Fig. 64 bis 66¹⁴⁴), da es zu den besten französischen Beispielen gehört und seine Anordnung wesentlich neue Momente bietet.

Das Stadthaus zu Lyon wurde 1646 nach den Plänen von Simon Maupas begonnen und der Behörde 1652 bezogen. Gegenüber den bisher betrachteten Rathäusern zeigt es eine bedeutende Entwickelung, namentlich des Anspruches an Räumlichkeiten für die städtische Verwaltung und somit des Grundrisses. In der That ist ein gewaltiger Sprung von dem einfachen und anspruchlosen Grundplan des Rathauses zu Orléans zu demjenigen zu Lyon mit seiner wohl überlegten, den verschiedensten Bedürfnissen Rechnung tragenden Anlage, mit seinen Vestibülen, Treppen, Höfen etc. Der Bau gibt einen deutlichen Beweis, welchen Aufschwung das Städtewesen zu jener Zeit genommen hatte, dabei aber auch davon, dafs mit der Entwickelung der städtischen Verwaltung diejenige der Teilnahme der Bürgerschaft an derselben nicht gleichen Schritt gehalten, dafs die Verwaltung der Stadtangelegenheiten hauptsächlich in bureaukratischer Hinsicht Fortschritte gemacht und sich in den Händen weniger Personen befand, die dafür große Ansprüche für ihr eigenes Wohlbefinden machten. Enthält doch der mächtige Bau keinen seiner Größe entsprechenden Hauptsaal, wie er sich zur Versammlung einer gröfseren Volksmenge eignete, dagegen eine ganze Reihe von grofsen Dienstwohnungen für die Beamten.

Dieses Rathaus hat die Form eines Rechteckes von 46,50 m Breite und 114,00 m Länge und grenzt mit der einen Schmal- und Hauptseite an die Place des terreaux, nach der zu es sich mit einem stattlichen Hauptportal öffnet. In der Hauptachse sind zwei Höfe angeordnet: ein gröfserer auf der Höhe der Eingangshalle und ein kleinerer, tiefer gelegener, der nach der Hinterfassade im Obergeschofs offen ist. Sehr hübsch ist der Abschlufs des grofsen Hofes mit einer halbrunden Nische und die Verbindung nach dem tiefer gelegenen Hof mit einer doppelarmigen Treppe gestaltet. Die Grundrisse des Erdgeschosses und des Obergeschosses in Fig. 65 u. 66 machen eine eingehende Beschreibung überflüssig; doch sei erwähnt, dafs dieselben den Bau in dem Zustand nach seiner letzten, im Jahre 1855 vollendeten Restauration geben, während die frühere Einteilung, wenngleich denselben Gebäudekörper einnehmend, etwas einfacher war, indem mehr große Räume und weniger kleine vorhanden waren.

In einem Protokoll aus dem Jahre des Bezuges des Rathauses ist die einstige Benutzung der einzelnen Räume erhalten, die der Hauptsache nach die folgende war. Im erhöhten Erdgeschoß: Vestibül, Polizei (an Stelle der jetzigen Flurgänge und zweier Zimmer, wie im Obergeschoß, ein Saal), Ratszimmer für die Polizei, Aichamt, Syndikatszimmer der Goldschmiede und Paßbureau, Gesundheitsamt, Archiv (im Erd- und Obergeschofs) und Steuereinnehmerei; im Obergeschoß: Vorsaal und Kapelle, großer Saal (12 X 25 m) zu Versammlungen und Wahlen, Wartesaal, mit den Bildern der Konsulatsherren geziert, Winterratsstube, Sommerratsstube, Bureau des Bauherrn und Sekretariat für die Räte, Verwaltung der Getreidevorräte (Bureau de Vabondance), zugleich Bureau für den Procureur général und Kleiderablage für die Konsulatsbeamten; über dem grofsen Saal Arsenal. Die übrigen Räume enthielten Wohnungen des Procureur général, des Stadtsekretärs, des Abwarts, der Boten etc.

Fig. 64 giebt eine Abbildung der Hauptfassade, wie sie zur Zeit besteht; der ursprüngliche Bau des Simon Maupas war namentlich in der Gestaltung der Dächer und des oberen Geschosses etwas einfacher¹⁴⁷), wurde aber schon 1674 durch einen Brand stark beschädigt und nach Entwürfen von Mansard zu Anfang des XVHI. Jahrhunderts in der Form hergestellt, wie sie nun vorliegt. Ausgezeichnet durch gute Verhältnisse, eine anziehende Umrißlinie und reichen plastischen Schmuck, ist sie eine der bestgelungenen Rathausfassaden, deren Charakter durch den den neuen Formen so glücklich angepaßten Beffroi auf das wirksamste zum Ausdruck kommt. Auch die Architektur der Seitenfassaden und namentlich der Höfe bietet viel Ansprechendes und und Interessantes.

Litteratur

über »Rathäuser in Frankreich« aus dem Mittelalter und der Renaissance.

Außer den in Fußnote 134 bis 147 genannten Schriften seien hier noch angeführt:

Hôtel de ville de Breteuil. Moniteur des arch. 1868, PI. 212—213.

Frank Carlowicz. Hôtel de ville de Cambrai. Moniteur des arch. 1869, S. 33 u. PI. 4, 7, 8, 10, 11, 15, 18; 1873, PI. 37-

¹⁴⁵) Siehe: Hôtel de ville de la Rochelle. Moniteur des arch. 1866, PI. 52; 1867, PI. 84, 99.

¹⁴⁸) Siehe: Lübke, W. Geschichte der Renaissance in Frankreich. Stuttgart 1868. S. 297 — ferner: Moniteur des arch. 1857, S- 9, 2Ó, 5²> 92 u- P1- 464-466, 469-47°, 5T7—5^8; 1858, PI. 536, 586, 587.

¹⁴⁷) Siehe die Abbildung in der in Fufsnote 144 genannten Monographie.

Batigny. Hotel de ville de Valenciennes. Moniteur des arch, 1872, PI. 49—55.

Hôtels de ville at Mantzeim and Luxeuil. Building news, Bd. 26, S. 526.

Hôtel de ville de Mormant. Moniteur des arch. 1883, PI. 39; 1884, S. 96, II2 u. PI. 33, 42. Hôtel de ville de Douai. Moniteur des arch. 1884, S. 160 u. PI. 59—60.

DüSSERKE, E. Hôtel de ville de Loris. Encyclopédie d'arch. 1884, S. 92 u. PI. 966, 967, 974.

d) Rathäuser in Belgien und Holland.

1) Mittelalter.

Die mittelalterlichen Rathäuser im heutigen Belgien und Holland gehören einer verhältnismäfsig späten Zeit an, in welcher der gotische Baustil sich schon vollständig ausgebildet, in Einzelheiten aber zu einer gewissen Trockenheit geführt hatte, die in den meisten dieser Bauten mehr oder weniger zur Erscheinung kommt. Erst gegen Ende des XIV. Jahrhunderts waren die Gemeinwesen in politischer und finanzieller Beziehung so erstarkt, dafs sie an den Bau ihrer Rathäuser gehen konnten; dafür wurden dann aber auch bei diesen Bauwerken alle Mittel angewendet und alle künstlerischen Kräfte aufgeboten und angespannt, um das Schönste und Würdigste zu leisten. Und diese Anstrengungen waren von bestem Erfolg.

So gehören denn auch die belgischen und holländischen Rathäuser nicht nur zum Besten, was das Land an Architektur hervorgebracht, sondern sie bringen den Typus des Rathauses in einer Weise zum Ausdruck, wie er nirgends grofsartiger und charakteristischer gefunden worden ist. In ihnen spiegelt sich die Würde und Macht der selbstbewufsten Städte wieder mit einer Pracht und einer Vornehmheit, wie bei keinen anderen Beispielen in gleichem Mafse.

Der Hauptwert dieser Gebäude liegt in der Entwickelung des äufseren Aufbaues, während die Grundrifsbildung nichts bemerkenswertes Neues bietet. Eine Reihe gemeinsamer und charakteristischer Merkmale sind bei diesen Bauten bemerklich. Sie sind im Grundplan meist in Form von geschlossenen Rechtecken ohne Vorsprünge, Mittel- oder Seitenpartien geplant, kehren eine Langseite mit einer reich geschmückten Hauptfassade nach dem Marktplatz und sind mit steilen und hohen Dächern überdeckt, die nach den Schmalseiten in Giebel endigen. Häufig entspringt der Mitte der Hauptfassade ein Turm, der sich oft bis zu bedeutender Höhe erhebt; kleine Erkertürmchen flankieren die Fassaden. Diese sind im einzelnen mit regelmäfsigen Achsenteilungen gleichmäfsig gegliedert; die dekorative Skulptur spielt eine grofse Rolle und überspinnt die Fassaden mit Figürchen und Baldachinen, mit Mafswerk und Zinnen oft überreich. Doch bleibt der ruhigen Hauptmasse und ihrer streng architektonischen Gliederung wegen der Eindruck auch dann ein würdiger und monumentaler.

Das älteste Rathaus ist dasjenige von Alost, welches in seinen älteren Teilen noch dem XIII. Jahrhundert angehört. Die dem Marktplatz zugekehrte Giebelfront zeigt Fig. 67¹⁴⁸). Der stattliche Glockenturm ist 1879 restauriert. Der spätgotische Laubenvorbau ist aus dem XVI. Jahrhundert.

Dem XIV. Jahrhundert gehört das 1377 gegründete Rathaus zu Brügge¹⁴⁹) an. Als Baumeister wird Jean Roegiers und als Bildhauer Jean de Valenciennes genannt.

99.

Wesen

und

Entwickelung.

100.

Anlage

und

Gestaltung.

101.

Alost.

102.

Brügge.

1860. S. 422.

Es zeigt eine regelmäfsige Hauptfassade von ca. 25 "» Länge und 19 m Höhe, der ganzen Höhe nach geteilt durch sechs lange, in die Fläche vertiefte, spitzbogige Fensternischen, in welche die grofsen Fenster des Ratssaales im I. Obergeschofe und die Fenster des Erdgeschosses eingeschnitten sind. Sie gleichen mit ihren Maiswerken und Diensten Kirchenfenstern.

Fig. 67.

•!

rl

ur*

l'ïîiSSw«

j>

w

mk

Bt

r"

ti'r?

X.

-vJ»

:'Â;1

4&3

-vH

:*ahrÆ>

».Ær

VrISrrSb

si

iiiim

a* !

.V

Mgf jjlffP

ri®

i Łtó| i

IMS!

TR fl

' •**

,.-4

:,a

"WllliS

RR

mmr

AU CÖ

Ji;::

Ki

■ "Y¹-

.- . ■ .......

Rathaus zu AlostU8).

Die Fassade hat aufser dem mit Zinnen gekrönten Hauptgesimse keine wagrechte Gliederung. An den Pfeilern stehen auf Konsolen in drei Reihen übereinander paarweise Figuren, überdeckt von Baldachinen; drei etwas plumpe Erkertürmchen erheben sich aus dem Zinnenkranz heraus und geben dem Bau eine wirksame Bekrönung, welche durch das grofse, gaupengeschmückte Giebeldach überragt wird. Das Ganze macht einen würdigen, monumentalen, aber etwas nüchternen Eindruck.

103.

Brüssel.

Von besonders imponierender Wirkung⁻ ist das Stadthaus zu Brüssel¹), das an Gröfse und Massenentwickelung⁻ die übrigen Rathäuser in Belgien weit überragt.

Dasselbe stammt aus dem Anfänge des XY. Jahrhunderts — als Architekt wird 1405 J.v. Thienen genannt — und bildet im Grundrifs ein längliches Rechteck von ca. 78m Länge und 16m Tiefe²), dem in später Zeit nach rückwärts verschiedene Baulichkeiten angefügt sind; es wendet die zweistöckige reiche Hauptfassade nach dem Markt. Diese ist durch einen mächtigen Turm, der zum Teile vor der Fassadenflucht vorsteht, in zwei ungleiche Hälften geteilt, eine Ungleichheit, die von Anfang an wohl kaum beabsichtigt war, sondern durch eine während des Baues vorgenommene Vergrößerung zu erklären sein mag.

Auch für diesen Bau sind folgende Elemente und Zierformen charakteristisch: gleichmäßige Achsenteilungen, tief eingeschnittene Fenster, massenhafter Figurenschmuck auf Konsolen mit fialengekrönten Baldachinen, durchgehendes Zinnengesims, hohes Giebeldach mit Gaupenreihen, flankierende Erkertürmchen etc.; doch kommt als neues Motiv eine vor das Erdgeschofs vorgelegte, nach dem Markt zu offene Galerie hinzu, die nur vom Hauptturm unterbrochen wird und die im I. Obergeschoß eine offene Terrasse bildet. Der ungefähr 106ra hohe Turm entwickelt sich mächtig erst im Viereck bis auf Firsthöhe des steilen Daches, dann im über Ecke gestellten Achteck, in mehreren Stockwerken sich nach oben verjüngend, mit durchbrochenen Steinpyramiden gekrönt. Er überragt weit hinaus die Stadt.

104.

Löwen.

Das Rathaus zu Löwen (Fig. 68 ³)₍ 1448 begonnen, im Aufseren 1459, im Inneren 1463 beendet, ist von Math. v. Layens erbaut.

Die rechteckige Grundform hat 31,40 » Länge und 15,70m Tiefe. Der Aufbau ist nach demselben Motiv entwickelt, wie in Brügge, doch reicher; namentlich sind die Erkertürmchen zierlicher ausgebildet und vom Boden aus vorbereitet. Im Gegensatz zu Brügge sind hier die wagrechten Gliederungen vorherrschend. Erdgeschofs mit vorgelegter Freitreppe und Absätzen, darüber zwei Obergeschosse. Figurenschmuck wie oben. Sehr ausgebildete Giebelfassaden mit je drei Türmchen, das mittlere erkerartig über dem Hauptgesimse beginnend. Sehr kecke Umrifslinien; die Totalwirkung un-gemein reich und vornehm. Die Einzelheiten etwas trocken; das viele Maßwerk, welches alle Mauerflächen überspannt, ermüdend.

105.

Veere.

Zu Veere in Seeland⁴) wurde das Rathaus von einem Gliede der Mechel-ner Künstlerfamilie Keldermanns 1474 erbaut.

Der zweigeschossige Bau hat glatte Wandflächen und sechs Fensterachsen. In jedem Geschoß liegen die rechteckigen, durch ein Kreuz geteilten Fenster in einer im Korbbogen geschlossenen Blende, deren Bogenfeld schlichte Mafsverteilung zeigt. In den Fensterpfeilern des Obergeschosses liegen Nischen mit den Standbildern der Herren von Veere und ihren Frauen; auch fehlen die Erkertürmchen als Eckabschlufs am Dache nicht. Der später erbaute Glockenturm hat quadratischen Unterbau mit achteckigem Aufsatz und durch seine bimförmige Spitze eine originelle Umrifslinie.

106.

Mons.

00

Ln

Das Rathaus zu Mons⁵), aus dem Jahre 1458, zeigt eine durchaus regel-mäfsige, zweigeschossige, eingebaute Fassade von 10 Fenstern im Obergeschofs.

Eine breite Durchfahrt, dem mittleren Fensterpaare entsprechend, zerlegt das Erdgeschoß in zwei gleiche vierfenstrige Teile. Auf den glatten Fensterpfeilern treten in beiden Geschossen Konsolen für Statuenschmuck vor, und die spitzbogigen, schlicht zweiteiligen Mafswerkfenster haben, wie auch das Portal, kräftige Archivolten mit Krabben und Endblumenschmuck. Zwischen den Bogenanfängen im Obergeschofs entsprachen den Konsolen Baldachine mit Fialen, und über dem Dachgesimse traten wahrscheinlich Pfeilerendigungen auf mit zwischengestellter Balustrade, wie die noch vorhandenen Reste schließen lassen; auch die Flächen über den Bogen bis zum Hauptgesimse sind mit Maßwerk lotrechter Teilung bedeckt. Hier finden sich demnach alle die charakteristischen Einzel-

i*¹

i*

i;S

ti!

j>

mtk

Fig. 68.

ni

t:

sriîÂôMW

JSgja

IMÉ

m

Jlpi

If

■\

£*A

iv

11

#§•

ei

4|iî|

,, - —, jj—'WfM.î :

IIS

tóÆ j

fut

7.1

iÂ

f.n'4

,f:a

F;

iSPÂl®

SyMK

ijliSNP

łgjjjjg

Kay

•r

i*

11

9

Si

täfii

<-■

S il;

21!

Ml

L.

-SMit

à?

•:

fi

» ni

ft-iî

ii

!_ •

iflU

Lsm|

f£f.

<_*

feî’S

{»i

Off!

F;

il

À-

ri

¹ jr*' JRoW/J

j-n' er»

LJ

ifa

LJ»

âme

r]

[3

B .: -

tf-.

«f

îir

ggr, - ;

hancc

ff î

ipsil

[»fi;!

;j

iS

>V

h- I

______.-i I i

-.-t!r—-r4

1-.;

«SP

•-■.-Æ.'-'-ï TT

- Il

JH

___

ïfll

: r . .

mdmm? -_2*

■ - - ----- ^

Rathaus zu Löwen¹⁵²).

Arch. : Math. v. Layens.

Fig. 69.

mm

llsä*

w-JL

LJ

sin

II

pras

Jm

bi

W-'-

ms

Il m

H

JH

Rathaus zu Middelburg¹⁵⁵).

heiten, wie sie an den reicheren Rathausfassaden des Landes auftreten, nur in einfacherer Anordnung vor.

107.

Middelburg

Ein recht schönes Beispiel eines Rathauses, an dem sich die ebengenannten Eigentümlichkeiten in vollendeter Weise entwickelt zeigen, ist dasjenige zu Middelburg in Seeland, 1468 von einem Keldermanns erbaut (Fig. 69¹⁵⁵).

00

oc

Der Kontrast des einfacher behandelten Erdgeschosses zum reicheren Obergeschofs, der kräftige Abschlufs einerseits durch den Giebel, andererseits durch den Treppenturm an der Ecke, mit seinem aus dem Saal zugänglichen Balkon, der stattliche gut entwickelte Turm, der das hohe Dach überragt

Fig. 70.

iS

Msnm

fl

Y„

i fßM fi 1

mm

hsJł

nt

mm

idlB

Iw:

Ik

mmamm

tff

ïrnm

i,

f7 "

!:

«14g

-mm

mm

Hfl

IIHÜ

ÜHI

fH

mmm

„.JKH »11W

iSgdHH

fâmm MllETMi™

if I

ssas"»

SH

mmm

'fer™”:

mkmm ^■IK

SSI»

Ijppi

fr

Je

il

'JG,

§gv

X.V

wÊÈËmY

WÊÊméÊkéà

1; iiiI] mm

Sailli

iii

st

«StS

7V

fl

p«.amia

jfreipRHlll

plSij

'0.'

w.

IM

PwbS*s!|mSÜK

»fr ?

jal

,n

Rathaus zu Audenaarde ³⁵⁶).

Arch. : Hendrik van Peede.

— alles das wirkt sehr glücklich. Sehr schön ist die Entwickelung der vorgekragten, über Ecke stehenden Pfeiler des Obergeschosses mit ihren Doppelnischen und Baldachinen. Der erhaltene

Litt. P, PI. 51.

Statuenschmuck stellt Grafen und Gräfinnen von Flandern und Seeland vor. Der Eingang des Erdgeschosses unter dem westlichen Giebel führt in die Fleischhalle.

108.

Gent.

Das Rathaus zu Gent¹⁵⁷) datiert aus verschiedenen Bauzeiten. Nach dem

Fig. 71.

Lj

■••i

Jb

'At

Mm

b ( i'vr'n,

I .w- -i.

ÎSB

ii

■ jy

u—Æ_

«• -

I? ’

I ni.

i ï-%

rrT~ ¹

LI

liSal

■jjjwwwwwgy

«*“■

TffflJp

S! J'

e

i*-

jf

Ir

MH

L* E

Lï

1a- ,

Ir!

111 '

ikŁk,^

|p|

»V

HM¹

UL' Mi| T : j 1

r ,.v

Êj, J

4,

^ ■* r,

,    -,    _ii •    «

Al ii

Rathaus zu Gouda³⁵⁸).

¹⁵⁷) Siehe: The hôtel de ville, Gont. Building news, Bd. 20, S. 298 — ferner: Ysendick, a. a. O., Litt. N, PI. 5 u. Litt. T, PI. 21.

¹⁸⁸) Faks.-Repr. nach ebendas., PI. 3. — Siehe auch ebendas., Portails, PI. 7.

109.

Audenaarde.

HO.

Gouda.

in.

Hoogstraeten.

112.

Nimwegen.

Plan von Eustachę Posseyt 1481 begonnen, erhielt es die reiche Nordfassade in spät-gotischem Stil mit kräftigen Teilungen, barocken, aber wirkungsvollen Einzelheiten, die Südseite im Stil des XVII. Jahrhunderts mit kräftiger aber einförmiger Säulenarchitektur.

Das interessanteste Bauvrerk aber ist das 1527—30 von Hendrik van Peede aus Brüssel erbaute Rathaus zü Audenaarde (Fig. 70¹⁵⁶).

Der Architekt hatte den Auftrag, für den Neubau die Rathäuser zu Brügge und Löwen als Muster zu studieren, und löste seine Aufgabe vorzüglich. Einheitliche Komposition, gleichmäfsige Achsenteilung, schöne und kräftige Gliederung, Unterordnung des Details unter die stark betonten architektonischen Linien zeichnen den schönen Bau aus.

Die Hauptfassade besteht aus einem Erdgeschofs von sieben Achsen Breite und darüber aus zwei hohen, gleichartig gebildeten Obergeschossen. Wagrechte Gurten trennen die einzelnen Stockwerke; ein kräftiges Hauptgesims mit Mafswerkbalustrade schliefst ihn nach oben kräftig ab, und darauf erhebt sich ein sehr hohes, viel geziertes Giebeldach mit flankierenden Ecktürmchen und wohl verteilten Lucarnen. Vor dem Erdgeschofs liegt eine spitzbogige Halle, aus deren Mitte sich ein zum Ganzen in sehr guten Verhältnissen stehender Turm erhebt, der bei nur mäfsiger Höhenentwickelung auf das reichste geziert ist, unter anderem mit einem grofsen Zifferblatt für die Stadtuhr. Über den Erd-geschofsarkaden zieht sich eine Terrasse vor der Fassade her; ein besonderer kleiner Erkerausbau zu Ansprachen springt aus der Fassadenmitte vor. Auch die Seitenfassaden mit ihren hohen Giebeln sind im gleichen Charakter und von gleichem Reichtum durchgeführt.

Das Innere weist reich geschmückte Säle mit Balkendecken, hohen Kaminen und prächtigen Holzschnitzereien, letztere aus der Renaissancezeit, auf.

Als eine von den bisher genannten Anlagen abweichende ist noch das Rathaus zu Gouda mit seiner dreiteiligen turmbekrönten Giebelfront zu nennen (Fig. 71¹⁵⁸).

2) Renaissance.

Wenngleich die vorangegangene Periode an Rathäusern das eigentlich Wichtigste und Charakteristischste hervorgebracht hat, so datieren doch auch eine Reihe von beachtenswerten Bauten aus der Zeit der Renaissance, an denen wir eine Fülle von künstlerischem Geschick, Geschmack und Aufwand beobachten können.

Die kleine Stadt Hoogstraeten besitzt ein schlichtes aber interessantes Rathaus⁶), das in seinen Formen den Übergang von der Gotik zur Renaissance zeigt.

Es ist ein weifsgefugter Backsteinbau mit einzelnen Quadern und Quaderbändern; seine fünf-fenstrige, zweigeschossige Front wird von achteckigen Treppentürmen flankiert. Zum erhöhten Erdgeschofs führt eine Doppelfreitreppe. Die Wandflächen sind durch dünne, halbrund vortretende Säulchen, die mit korbbogenartig gedrückten Spitzbogen die Fenster umrahmende Blenden bilden, gegliedert. Das hohe Dach schliefst seitlich mit einfachen Treppengiebeln und trägt ein kleines Türmchen auf dem First.

Ein Beispiel der Frührenaissance bietet das Rathaus zu Nimwegen⁷), 1554 erbaut. Auf Quadersockel erhebt sich ein schlichter zweigeschossiger Backsteinbau, dessen sämtliche Gliederungen und Fenster aus Haustein bestehen.

Das Obergeschofs hat zwei Drittel der Höhe des Untergeschosses, und letzteres ist durch einen die hohen Fenster durchschneidenden Gurt wieder so geteilt, dafs der Unterteil zwei Drittel des Oberteiles beträgt. Eine Attika, ein Drittel so hoch als das Obergeschofs, erhebt sich über dem schwachen Abschlufsgesimse. Dieses Gesims wird durch konsolartig vortretende Tierköpfe, den Achsen der Pfeiler entsprechend, unterbrochen und diese Teilung durch flach vortretende Lisenen fortgesetzt. In Mitten der so entstehenden Felder wird die Attika durch kreisrund umrahmte Medaillons mit sitzenden Figuren geschmückt. Ein glattes, unverkröpftes, wenig ausladendes Gesims schliefst die Attika ab. Alle Fenster sind mit Giebeln bekrönt, deren leistenartig vortretende Schenkel sich auf kleine Kon

endlich: Ewerbeck, a. a. O., XIX —XX, Bl. 6, 8 u.

9i

solen stützen, die am Auflager des Fenstersturzes über den Pfosten vortreten. Zwischen den Giebeln zeigen sich auf der Mauerfläche die Splinte der Verankerung in schöner Schmiedearbeit, und die Fassade erhielt darunter, in halber Höhe des Erdgeschosses, noch einen weiteren plastischen Schmuck durch die Standbilder deutscher Kaiser. Auch das zierliche Portal mit kandelaberartigen Halbsäulen ist durch Wappen im Giebel und Kaiserstandbildern ausgezeichnet. Im Inneren sind in der Halle die Schöffensitze und Schranken, eine chorstuhlartige Anlage, nach der Mitte des XVI. Jahrhunderts von einem einheimischen Künstler Peter van Dülken ausgeführt, von besonderer Schönheit.

Kämpen an der Zuider-See besitzt ein Rathaus¹⁶¹), das noch aus dem XIV. Jahrhundert stammt, aber 1543 umgebaut wurde. Originell und malerisch ist der halboffene Glockenturm. Auch hier ist das Innere, die Einrichtung des Saales als Gerichtssaal, von besonderem Interesse. Fig. 72]62) giebt den Grundrifs des Saales.

Der Raum (14,0 X 9,5 m) wird durch eine 3 m hohe Schranke in einen vorderen 6,5m und einen hinteren 7,5 m breiten Abschnitt zerlegt. Diese Trennungswand ist über dem Sockel eine offene Bogenstellung mit Gesimsabschlufs. Der vordere Raum diente dem Publikum und den Advokaten und hat in einer Ecke einen durch Windfangeinbau geschützten Eingang, ringsum sonst einfache Wandbänke. Der zweite Raum, durch eine der Bogenöffnungen als Thür zugänglich, hat an den Wänden und längs der Schranke ein reiches Gestühl und an der Endwand einen Prachtkamin. Neben dem Kamin befindet sich an der Wand ein besonders reiches Gestühl für die Vorsitzenden der Schöffen. Das Gestühl ist von einem Meister Vrederick 1546 und der Kamin von dem Utrechter Jacob Colyn de Nole 1545 ausgeführt¹⁶³).

Von geringem Umfang, aber pikanter Bildung des Aufbaues ist das Rathaus im Haag (Fig. 73 ,64)-

An andere Häuser angebaut, bildet es eine Strafsenecke und hat nach der Hauptseite eine Quaderfassade mit einem über den Fassadengrund auf schön gebildeten Konsolen ausgekragten Steingiebel, welcher die Jahreszahl 1565 trägt und der bezüglich der dekorativen Behandlung der Steinhauerarbeit zu den reizendsten Beispielen flämischer Renaissance zählt. Die Seitenfassade zeigt die für die Niederlande charakteristische Vereinigung von Haustein und Backstein; auch sie ist mit einem Giebel in gelungener Weise abgeschlossen; an ihn lehnt sich ein achteckiger, zur Hälfte der Fassade vorgebauter Turm an, der zu ziemlicher Höhe aufsteigt und mit zwei durchbrochenen Aufsätzen gekrönt ist. Die Gesamterscheinung des Bauwerkes zeichnet sich durch gute Gruppierung der Massen aus und ist von grofser malerischer Wirkung.

Ein Bau von bedeutenderer Ausdehnung ist das Rathaus zu Antwerpen (Fig. 74¹⁶⁵).

Seine sehr stattliche, nach dem Platz gerichtete Hauptfassade besteht aus einem breiten Mittelbau von drei Achsen und zwei an ihn stofsenden Flügeln von je neun Achsen. Auf einem niedrigen Erdgeschofs in Arkadenarchitektür ruhen zwei Obergeschosse mit grofsen Steinkreuzfenstern zwischen Pilasterordnungen; auf diese folgt an den Flügeln ein weiteres niedriges Obergeschofs, welches auf Holzpfosten eine offene Laube trägt, auf der das grofse Walmdach unmittelbar aufliegt; der Mittelbau aber entwickelt sich in einem Steingiebel mit reichen Säulen, Figuren- und Obeliskenschmuck zu einer bedeutenden Höhe, bildet mit dem Dach eine einfache, aber wirkungsvolle Umrifslinie. Dieser Giebel ersetzt" durch seine Höhenentwickelung gleichsam den Turm.

Das Rathaus zu Venlo¹⁶⁶) wurde 1597—98 von Wilhelm van Bommel in Ziegeln mit Quaderstreifen erbaut.

,61) Siehe: Ysendyck, a. a. O., Litt. T, PI. 13 — und: Ewerbeck, a. a. O., XXIII —XXIV, Bl. 3.

18a) Nach: Ewerbeck, a. a. O., XXIII—XXIV, Bl. 3.

¹⁰³) Beides abgebildet ebendas.

¹⁶⁴)    Faks.-Repr. nach: Ysendyck, a. a. O., Hötels-de-ville, PI. 5.

165)    Faks.-Repr. nach ebendas., PL 7.

*“) Siehe : Ewerbeck, a. a. O., XXI—XXII, Bl. 7.

IO-

Kämpen.

Fig. 72.

Kamin

|Vomh<T „

■s

- «-

È»

.P*

$cKo f fertbänKe.

--i-

Saal im Rathaus zu Kämpen¹⁰²).

114.

Haag.

115-

Antwerpen.

116.

Venlo.

P«*-;.

Fig. 73-

JM

■ Jriirw

kj

SU

VÄ

53Ę\:

p •"

3&cæÊÊ?jii

Si

gi= _

L *;

»Ä-S^^K

p»

BI V:'’

I ISli

r^r^Z"

1 m mi

lÄiifril

r^Ég

IIP

i#

pM i-.Ä

s«rp

te?

iggąw

fS«

I _J

g?

fi

il

Y'.

i:i

a'

a!

lîi

V:ül

sfą

ii

-i

'Mliii

-- ,

fcaiSsS

keb&s

iftft

|.j

ii

'i]

pl'

SI

rep

!<*§

! iŚM j

-Jfc

n

m

01

§j

PIH

m

ir:-

rîêÉâ

•'v

I '33

gf

, pp -

i]

mĘmSSh- Æ

'    . w.h~

g;Sl i- ‘-J

•m

II

•I'—

§§*3

LW;

-    «'-w«

fpgsgy

Rathaus im Haag¹⁶⁴).

,- g*.

fpsj

A-

lig:

' AA

. '•!

il '

Ei

ZjiSi

sî

ByAU pi

^22S«4ii»S

If

Iz-Jl

1%

bmrnn~

, i$r -

Al-i

isl

Fig. 74-

Rü

'H

Eä5

A#

■ ••'A-i

•A.-

iü

' I-

riA

Af

a3

«a

fcc

as

ri h

:v

Rathaus zu Antwerpen

JP

ht

WM

'-mmm JiÂ IPI

LF

FtiU"

"⁴ ■ • ■ ■ ®F Si

iS

§£■

art

ICm

BAag

teililA

I-: il- -,

Bfottuuijimi Whm)M)mmwiinJk i

i«.

i. MR

* -.!'

ISfe:

i! immêl r

I! jubmJJ Pl

~ i rf -■■«■j-"w- i- a- ~    tj

-1ufliot |

łb*

-44a

All!

i. ■ ::::. fl

Im Grundrife ein Quadrat, springen an den Ecken der Fassade polygone Treppentürme vor. Diese Treppen waren durch die ursprünglich offene Bogenhalle des Erdgeschosses zugänglich; später wurde eine Freitreppenanlage mit Laube auf dem Ruheplatz vorgebaut, von der man in das Ober-geschofs eintritt.

¹

)    Siehe: Hôtel de ville, Brussels. Building news, Bd. 39, S. 732 — ferner: Ysendyck, a. a. O., Litt. H, PI. 9 u. Litt. T, PI. 12.

²

)    Diese Abmessungen sind Kügler’s Geschichte der Baukunst (Bd. 3) entnommen.

³

)    Faks.-Repr. nach: Ysendyck, a. a. O., Litt. H, PI. 11. — Siehe auch: Everaerts, A. Monographie de l'hôtel de ville de Louvain etc. Paris 1873.

⁴

)    Siehe: Ysendyck, a. a. O., Hötels-de-ville, PI. 7 u. Litt. F, PI. 24 — ferner: Ewerbeck, F. Die Renaissance in Belgien und Holland. Leipzig 1891. XXVII-XXVIII, PI. 2.

⁵

)    Siehe: Ysendyck, a. a. O., Hötels-de-ville, PI. 2 — ferner: Chalon, R. Uhötel-de-ville de Mons. Gent 1843.

⁶

) Siehe ebendas., Hötels-de-ville, PI. 3.

⁷

¹⁶°) Siehe ebendas., PI. 2 — ferner: Portes, PI. 2 XXI-XXII, Bl. 1-5.

Fig- 75-

imj

j]

ÉMl

'ül

&

li

III v:

mm

£■

§§rülP

Ei

ml

n»

n.

kixeXWX

ągiaaai

?•

^ tr>] ?

•.

-M

4!

k'"

J]

'ŹŁ

ig

■V

æB m

□a

ra

■J

pr

SM

ß=SS£

iïï

□D

ff

lai

sSf

Lyi

fri

T\WJ<

=4

JJ

rilv;

i j»

i'Il

i¹ ii~ ii ii

ra

(i    i

im

IJ

I ^

Ï1 _an

musi i ~ i

J__

Rathaus zu Leiden¹⁶⁸).

¹⁶⁷) Nach einer Zeichnung von Baidinger in : Lübke, W. Geschichte der Architektur. Stuttgart 1886. Fig. 934.

Fig. 76.

Das Rathaus zu Lei-

t'e

IS

PL.;..... V

I m

sag

den¹⁶⁸) gehört zu den ansehnlichsten dieser Bauten. Es wurde 1597 an Stelle eines 1574 durch die Beschiefsung der Spanier zerstörten gotischen Bauwerkes errichtet.

Die Fassade hat eine Länge von 76 X 10 m bis Oberkante Gesims Höhe; sie wird von drei stattlichen Giebeln unterbrochen, deren mittlerer bis 23 m Höhe ansteigt. Unter diesem mittleren Giebel liegt im Hauptgeschoß das triumphbogenartig angeordnete Portal, zu dem eine hohe Freitreppe mit zwei Läufen hinaufführt. Besonders die Komposition dieser Mittelpartie (Fig. 75 ¹⁶⁷)ist eine sehr glückliche. Der gesamte Bau ist in Bentheimer Sandstein ausgeführt.

117.

Leiden.

Das Rathaus in Fran-ecker ist ein Ziegelbau mit Quadern in einzelnen Bändern und im Wechsel; es zeichnet sich durch die Entwickelung seines Turmes auf der Durchschneidung zweier Giebelbauten an der rechtwinkligen Ecke aus (Fig. 76¹⁶⁹).

Furnes ist nur eine kleine Stadt von 4000 Einwohnern in der äufsersten Westspitze nahe der französischen Grenze und soll auch früher nicht bedeutender gewesen sein; sie macht aber in der Anlage ihres Marktplatzes, umgeben von hervorragenden und altertümlichen Gebäuden, einen bedeutenden Eindruck. Der Lageplan in Fig. 79¹⁷⁰) kann davon einen Begriff geben.

Die nordwestliche Ecke dieses großen Platzes schliefsen das Rathaus und der Justizpalast ab; hinter letzterem steigt der gegen 50 m hohe Glockenturm auf, der die Haupttreppe des Gebäudes enthält. In beiden Gebäuden enthält das obere Ge-schofs ansehnliche Säle (Fig. 77 ¹⁷⁰), die Zusammenhängen und gemeinschaftlich benutzt werden können. Im Erdgeschoß trennt eine Durchfahrt beide Gebäude.

Das Rathaus (Fig. 78¹⁷°) wurde 1596—1612 durch den Stadtbaumeister Lieven Lucas erbaut. Die in einer noch etwas

fl

:I

118.

Franecker.

ii

_i3j

119.

Furnes.

Rathaus zu Franecker¹⁶⁹).

Fig. 77-

Vor-S ul

Sitzunjs--S a a 1

[siizungs-Sa.a]

1«

Rathaus und Justizpalast zu Furnes. Obergeschofs¹⁷°).

¹⁶⁸)    Siehe: Ysendyck, a. a. O., Hötels-de-ville, PI. 16 u. Litt. P. (Perrons), PI. 62.

169)    Nach: Ewerbeck, a. a. O., XI-XII, Bl. 11. — Siehe auch: Builder, Bd. 49, S.-716.

¹⁷°) Nach: Deutsche Bauz. 1881, S. 301. — Siehe auch: Ewerbeck, a. a. O., XXV—XXVI, Bl. 3, 6, 7, 8 — ferner: Ysendyck, a. a. O., Hötels-de-ville, PI. X.

• vm).

?

\

*•*&■ c- ■ '

' • ' 's,yv'--

»s

•

‘i :f

ÆL

s-

, >

Ł

QÔ

Fig. 78.

feSSSr⁴

SS

' m

m

ri ®

l'.jl

m

^z^::

'^"ĘĘL

r

fpźSi

si. '

a

L — -

I

m

j|,l

1»'

.¹

Q-

t

r'

t

■,'y*

lilii

j!’i

m

a

m

,3-1

-    7a'i': /U3..    , ..

Fi.'. 79.

mmm.

___

mm

&

,V*1

wummmmmmm

'

A

"Ą

i

■ W,

%

W

W

\

⁷

-A

'k

■

i

b

I

i

i

i i

"

■-

■

i

t§

i

i i

i

\m

iźtfrJŻ

~.—:~X '- i '

i

m

Mi

-A

K

A-

M

ngä- ii w

H.......jrb

y^

y .

'mm

;

' Ni

! " ;b

mÊmmmm

■

I

.

w

i“

t

t⁻

T

r

r

T

8

liM.

Marktplatz zu Fumes¹⁷⁰).

1.    Marktplatz.

2.    Justizpalast.

3.    Beifried.

4.    Rathaus.

5. Altes gotisches Haus.

(1. Kathedrale St. Walpurgis.

7.    Spätere Anbauten.

8.    Kleine Renaissancegiebel.

9. Altes Rathaus.

10.    Vlämisches Theater.

11.    St. Nicolaus-Kirche.

12.    Alte Wache.

gotisierenden Renaissance durchgebildete, in Ziegelbau mit Haustein ausgeführte Fassade hat etwas Kleinliches. Die Treppe liegt auch hier in einem das Dach überragenden Turme an der Hofseite.

Hai.

Von guter Wirkung durch die Verbindung von Haustein mit Backstein ist auch das Rathaus zu Hai¹⁷¹). Dasselbe ist ein gutes Vorbild weniger für ein Rathaus mit all seinen charakteristischen Elementen, als für ein städtisches Kanzleigebäude; es datiert von 1616.

Fig. 80.

an

I»

mm

* w

kr

WlmËS=ËÊË

CP

/7 t

? FH

pH

irr gf~ .-BS

«IS

HB

M[4

Sn

ffinrar H® JTjR pOf

SM

mmê

f - : - r-%l

jsSLyyyyy □

e^JHSÏI *

' lii

■f-y

Ta

Rathaus zu Boisward¹⁷²).

Das Rathaus zu Bois ward (Fig. 8o¹⁷²) wurde 1613 — 16 erbaut.

Die Wandgliederung durch Blenden, welche für den holländischen Backsteinbau so charakteristisch ist, erscheint hier in eigentümlicher Weise durchgebildet. Es sind richtige Dreiviertelsäulen, die auf Konsolen ruhen, welche aus dem Gurtgesimse des Erdgeschosses mit Verkröpfung desselben

1M) Siehe: Ysendyck, a. a. O., Hötels-de-ville, PI. 12.

m) Nach: Ewerbeck, a. a. O., XXIX—XXX, !Taf. 22. — Siehe auch: Ysendyck, a. a. O., Litt. H, Pl. 17 u.

Litt. P, Pl. 67.

121.

Boisward.

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

q8

vorspringen. Auch das Gebälke über den Säulen verkröpft sich und schliefst mit einer Balustrade vor dem hohen Walmdache.

Die Bogenfelder der Blenden, welche die rechteckig geschlossenen Steinkreuzfenster umrahmen, sind mit einem krönenden Füllungsornament versehen. Die ganze Komposition ist eine sehr geschickte und wirkungsvolle Übertragung des Säulenbaues in die heimische Bauweise mit Ziegel- und Hausteinstreifen.

Das Gebäude dient im Erdgeschofs auf der einen Seite den Zwecken der Börse, auf der anderen denen der Wage, wie dies in kleineren Städten sich oft findet. Die Rokokofreitreppe mit ihrem reichen Geländer — auf den unteren Pfosten bilden Laternen, auf den oberen wappenhaltende Löwen den Ab-schlufs — stammt aus dem Jahre 1765.

122.

Delft.

Keine so glückliche Verarbeitung der Renaissanceformen zeigt das Rathaus zu Delft¹), als dessen Erbauer Hendrik de Keyser 1620 genannt wird.

Die Mittelpartie der Fassade zeigt auf jonischen Pilastern ein vollständig durchgeführtes Gebälke; auf den Seitenteilen aber verkröpft sich dieses Gebälke über den Pilastern und bildet das Postament für die dazwischen liegende Balustrade an der Traufe des Daches. Die Balustrade steht nur auf einem ganz schwachen Bänkchen, das unvermittelt gegen die jonischen Pilasterkapitelle stöfst. Der Bau ist in Haustein ausgeführt und zeigt französischen Einflufs. Zur malerischen Wirkung trägt der aus der Mitte des Baues sich erhebende alte gotische Glockenturm das meiste bei.

123.

Ziericksee,

Blankenberge

und

Hoorn.

Ziericksee²) und Blankenberge³) sind kleine Städte mit ganz hübschen hierher gehörenden Beispielen.

Das erstere zeigt in der Fassade neben einem aus dem Quadrat sich entwickelnden ansehnlichen achteckigen Turme eine Doppelgiebelpartie. Das zweite ist ein eingeschossiger Bau mit Backsteingiebel und pikantem Glockentürmchen auf dem First.

Die Stadt Hoorn⁴) an der Zuidersee, die sich auch sonst durch malerische Bauten auszeichnet, besitzt ein Rathaus, dessen Front in der Mitte ganz schwach gebrochen ist; hier liegt das Portal, und darüber ist im Dachgesimse ein krönender Aufbau als Abschlufs ausgeführt; die beiden Seiten schliefsen mit je einem Giebel.

124.

Amsterdam.

Das Rathaus zu Amsterdam (Fig. 81 bis 84⁵ 6) kennzeichnet in würdiger Weise die Thatkraft und Schaffenslust der Niederländer, die mit diesem unmittelbar nach dem westfalischen Friedensschlüsse unternommenen Werke die Wiederaufnahme grofser Bauten begannen.

»Dieses Gebäude ist für Amsterdam das, was diese Stadt für Holland ist, d. h. wie Amsterdam an Schönheit und Pracht alle Städte der Provinzen überragt, so ist auch kein Gebäude in Amsterdam, das an Gröfse und Geschmack dieses übertrifft.« Mit diesen stolzen Worten leitet sich die unten¹"'⁸) genannte Veröffentlichung des Baues aus dem Jahre 1719 ein.

Das von y. v. Campen 1648 begonnene Gebäude ist von rechteckiger Grundfläche, in seinen gröfsten Abmessungen ca. 91 m breit, 74ra tief und von durchaus symmetrischer Anlage, deren Hauptwert in einer überaus klaren und übersichtlichen Anordnung besteht. Der Grundrifs (Fig. 81) ist um zwei mäfsig grofee Höfe gruppiert; in den Gebäudeecken sind Eckbauten und in den zwei Längsfassaden stark vortretende Mittelbauten angeordnet. Eine etwas eintönige Pilasterarchitektur gliedert ringsum die Fassade in zwei Ordnungen übereinander, die auf einem als Sockel gebildeten niedrigen Erdgeschofs aufruhen. Das Hauptgesims läuft ohne Unterbrechung um den ganzen Bau, nur in den Mittelpartien mit Giebeln, die mit stehenden Bronzefiguren und im Giebelfeld mit Marmorfiguren geschmückt sind, ausgezeichnet. Steile Walmdächer überdecken den Bau; auf den Eckpavillons krönen die Dächer je vier vergoldete, Kaiserkronen tragende Adler; über dem Giebel erhebt sich in Holzkonstruktion ein kurzer, achtseitiger Turm mit Kuppel und Laterne, der die Uhr, die Alarmglocken und ein Glockenspiel enthält (Fig. 82).

1“

Arch. : y. ». Camien.

CHAMBRE

des COMPTE

'I xnOHS na 11 J HIOLdWOO ||

S'

ECHEVINS

amm

GALERIE

CHAMBRE DE DESOLATION

CHAMBRE

D'ASSURANCE

Tai lar

sunaüdHQ'“

auawvHa

!• •[

jd

O

bc

H«

GALERIE

c-j

AVOCATS

ICHEVINS ORDINAIRES

etPROCUREURS

“V

•4

Mi

lia

an

aa u sur « îœ

3H9W.VHD

e •

c*o

LA GRANDE SALLE

S Aa h

s    V 2

S -1

£ ftl

s *|

:3HllVW3fl3Hnoasaa

aaawvHO

Fig. 8i.

COMMISSAIRES

des PETITES AFFAIRES

GALERIE

LIEU OUVERT

la_aj ia_aT

fe £

I I

cd

In

aaivRiQHOvüixi

3IH3U0S3U1

il

S ECRETAIRERTE

iiiiib

iiiiift

3UIVNIQHÛ 3IH3UÛS3Ü i

ai

[/,

Fig. 82.

MU

SEE

10

K ^œb

lü

■1

r‘\

,11

"" i

>v

rnlS

op

Sfe

nom

r

I El HIS

'I

miïïrn

[HM

■H2IÜÏ

¹ mim^\

'n==3[

mim

i!>

FIH1I

Î:

mmi

« -%

i mus

-Äi'

EiBjp

F 1 Bij] ™

FIP¹#¹

issr

BSE*"

mm

Kl Hü

iWm

mmi

mimni

JMJB

r i—

1u v--wQ'.r

I52Ü3

Iz

9L

iirnuiwr

|S——-- —^

rBnBT

fej

B"

fc

«Tłl

Bi

umili

'i

'■

biesi

Ü1

!lS

liB

••

Rathaus zu Amsterdam¹⁷⁷)

Aren.: J. v. Campen.

?.*n

iSsëH

‘ [iiiij E Silił

■iJilgPI l, B

a—. ~mj

EIBbh

ii

IBE î ES Uli ■Si w-—-~--ę " llljimi

a----ll

JT'irn, ,11

i . tu

iibIb

■s

ra

[USES

o! •'

I12ESÏ

'BIES

BISE ; a

rau

Fig. 84.

Schnitt nach C D

ut

Fig. 81.

cd

UJ

El

cz

r-

LE

v;

tz

■L-*.

-ir

(wî

nt

üw

mm

fwl M

LA. GRANDS SALB

Tt

J**-

Rathaus zu Amsterdam.

iS

t=(

IÖl

Ij

R «...

■Willig

l|f

«41

fl

■in

ENTREE. TRIBUNALE

Fig. 83.

Schnitt nach }A B

in

Fig. 8i.

Sieben sehr gedrückte Eingänge führen in das Innere. Diese nicht gerade monumentale Anordnung wird dadurch zu motivieren versucht, dafs man bei Aufständen das Volk leichter vom Inneren abhalten und in der Halle Musketiere aufstellen könne. Von der Vorhalle führt eine-doppelarmige Treppe unmittelbar in den 18 X 39 m grofsen, in der Hauptachse gelegenen und die ganze Gebäudehöhe einnehmenden Saal (Fig. 83), von dem aus breite Flurgänge den Zugang zu den übrigen Räumen vermitteln. Derselbe bildet den Hauptraum des Gebäudes, ist zugleich Vestibül und Hauptsaal und ist auf das reichste ausgestattet, mit Marmorfufsböden, in den drei grofse planisphärische Ansichten der Erde und des Himmels in farbigem Marmor und Bronzestreifen eingelassen sind, mit Pilasterarchitektur in zwei Ordnungen über einander und mit einem Tonnengewölbe mit grofeen Kassettenteilungen und Gemälden überdeckt. Sehr schön und klar ist die Anordnung der vier dreiarmigen Haupttreppen in den Achsen der grofsen Flurgänge. An letzteren liegen die Amtsstuben, wie aus dem Grundrifs (Fig. 81) und aus den Schnitten (Fig. 83 u. 84) ersichtlich ist.

Noch ist ein Raum besonders zu erwähnen, der auf eine überaus reiche und raffinierte Weise angeordnet und dekoriert ist: das sog. Tribunal. In der Hauptachse und nach dem Eingang zu gelegen, ist dies ein kleiner, aber hoher gewölbter Raum mit Galerie auf der Höhe des Hauptgeschosses und war der Raum, worin das Urteil den zum Tod Verurteilten vor ihrer Exekution vorgelesen wurde. Seine Dekoration ist ganz in Bezug auf diese Bestimmung: auf Marmorreliefs sind berühmte Urteile aus der alten Geschichte dargestellt; dann sind vielfach Richtschwerter, Donnerkeile, Blitze, Rutenbündel und ähnliche symbolische Schreckmittel angebracht, so dafś der Verfasser der genannten Veröffentlichung findet, man könne sich diesem Raum nicht ohne Schrecken nahen. Zur Milderung fügt er aber bei, dafs die Justiz nicht gar streng sei, und wenn wirklich einmal einer zum Tode verurteilt werde, so könne man sicher sein, dafs der Verurteilte den Tod mehr als einmal verdient habe.

e) Rathäuser der Neuzeit.

125.

Grundzüge.

Bereits in Art. 1 (S. 3) ist angedeutet worden, dafs sich das Wesen des Rathausbaues vornehmlich aus den typischen Vorbildern früherer Jahrhunderte erkennen läfst und dafs die neuzeitlichen Beispiele mehr oder weniger auf den alten fufsen. Die charakteristischen Merkmale bleiben dieselben, wenn schon die heutigen verwickelteren Verhältnisse manche Unterschiede gegen früher bedingen.

Auch sind in den verschiedenen Kulturstaaten die bezüglichen Einrichtungen keineswegs dieselben und in jedem einzelnen Falle nach den örtlichen Bedürfnissen zu richten. Überall aber zeigt der Rathausbau der Neuzeit gemeinsame Grundzüge, die sich hauptsächlich in einer gewissen Übereinstimmung bei der Planbildung des Hauses kundgeben.

126.

Erfordernisse.

Der Hauptunterschied zwischen den Rathäusern unserer Zeit und denjenigen vergangener Jahrhunderte liegt in den bedeutend gesteigerten Anforderungen, die an dieselben im Vergleich zu ehemals gestellt werden müssen. Infolgedessen wird häufig ein sehr ausgedehnter, für die verschiedensten Zwecke geeigneter baulicher Organismus nötig, während derselbe früher viel einfacher war. Dies rührt davon her, dafs die Städteordnungen im Laufe dieses Jahrhunderts vielfache Umgestaltungen erfuhren; fast aller Orten mufsten zwei Körperschaften im Rathause Platz finden, eine repräsentative, die bald Bürgerschaft, Bürger-ausschufs, Gemeinderat, Stadtverordnete oder Gemeindebevollmächtigte genannt wird, und eine exekutive, der Senat oder Magistrat. Aufserdem entwickelten sich die verschiedenen Ämter oder Deputationen oft zu bedeutendem Umfang und beanspruchten ihrerseits eine Menge Platz. Auch die für festliche Anlässe bestimmten Räume mufsten, wenigstens für die gröfseren Städte, vermehrt und von den übrigen Räumen klarer getrennt werden.

Die Bedürfnisse eines neuzeitlichen Rathauses für eine grofse Stadt lassen sich wohl am besten aus dem sehr gründlich ausgearbeiteten Programm erkennen, welches die Hamburger Behörden dem allgemeinen Wettbewerb für

Gewinnung eines Rathausentwurfes zu Grunde gelegt haben, und das alle die Elemente enthält, aus denen sich ein den heutigen Anforderungen entsprechender Neubau dieser Art zusammensetzt, wenn gleich derselbe in diesem besonderen Falle zugleich Regierungsgebäude einer kleinen Handelsrepublik sein sollte.

Es sind drei ganz selbständige Zwecke, denen ein Rathaus einer solchen Stadt zu dienen hat und zu deren Erfüllung erforderlich sind:

1)    Räume für die Verwaltung,

2)    Räume für die repräsentativen Körperschaften und

3)    Festräume für Abhaltung grofser festlicher Versammlungen der Bürgerschaft und ihrer Vertreter.

Hiernach wurden für das Hamburger Rathaus, mit Weglassung untergeordneter Räume, wie Wachtstuben etc., verlangt:

1)    An Räumen für Behörden:

a)    Finanzdeputation, Räume von zusammen 950 bis 1000 q™,

b)    Deputation für direkte Steuern von zusammen 650 bis 700 <lm,

C) Deputation für indirekte Steuern und Abgaben von zusammen 1150 bis 1200 <lm,

b) Verwaltungsabteilung für Handel und Gewerbe 160 bis 170 <lm,

e)    Oberschulbehorde 80 bis 100 <lm,

f)    Hypothekenamt 450 bis 500 <lm,

g)    Erbschaftsamt 240 bis 250 qm,

I)) Landherrenschaft 240 lm,

t) Staatsarchiv 1000 <lm;

2)    für die repräsentativen Körperschaften:

f) für den Senat ein Sitzungssaal 160 bis 170 qm, dazu Kleiderablage, Sprechzimmer, Nebenräume und Kanzleizimmer 630 bis 740 qm,

1) für die Bürgerschaft ein Sitzungssaal mit Tribüne für Journalisten und Publikum für 196 Mitglieder 250 qm, dazu an Nebenräumen: Vorsaal, Kleiderablage, Kanzlei, Sprech-und Konferenzzimmer 550 bis 650 qm;

3)    Festräume, zu Staatsrepräsentation und grofeen festlichen Versammlungen dienend, mit besonderer Haupttreppe, bestehend aus einem Hauptsaal und entsprechenden Nebenräumen; dazu ein Ratskeller mit Restauration, deren Küchen zugleich für die Bedienung der Festräume benutzt werden können.

Aus diesem Programm ergeben sich der Verschiedenartigkeit der räumlichen Bedürfnisse wegen manche architektonische Schwierigkeiten; das Erfordernis, grofse Säle für Fest- und Prunkzwecke zusammen mit einer Anzahl ver-hältnismäfsig kleiner Geschäftsräume in demselben Gebäude unterzubringen, ist einer einfachen und monumentalen Lösung nicht sehr günstig. Andererseits aber liegen in dieser Schwierigkeit gerade die Elemente zu charakteristischer Ausprägung der Eigenart der Aufgabe. Aus vielen früheren Beispielen geht hervor, dafs fast immer derart heterogene Elemente in einem und demselben Bauwerk vereint werden mufsten und dafs die Gesamterscheinung der nach ähnlichem Programm erbauten Rathäuser eine durchaus würdige, den Zweck bezeichnende und der Bestimmung entsprechende ist.

1) Deutschland und Österreich.

Um zu veranschaulichen, wie die im vorhergehenden Artikel mitgeteilten Bedürfnisse in einem Bau auf dem an Gröfse etwas beengten Bauplatz von 100,30m Breite und 67,63m Tiefe untergebracht werden können, mögen in Fig. 85 u. 86 die Grundrisse des in dem bereits erwähnten Wettbewerb mit dem ersten Preise gekrönten Entwurfes von Mylins & Bluntschli beigefügt werden.

Das I. oder Hauptgeschofs enthält die Haupträume, nach der Hauptfassade den Festsaal mit grofeer, von einem Deckenlicht beleuchteter Festtreppe, ferner die Sitzungssäle für Senat und Bürgerschaft samt zugehörigem Raum. In den übrigen Stockwerken sind die Ämter verteilt.

127.

Rathaus

zu

Hamburg.

Ji

000

Hjipothehen | | |

ÛO O

OOO

OOO

OOO

000

¥S

rd!

rur

nn

iRS

Bur e au

F¹

mir Stadt

CT*

Pi

imdLand

Ph

nr

iPJ

eh

nn

1111 Mi'

Erdgeschofs.

Secretär

Präses

V. Z.

& a t 1.

Sitzungs

Zimmer

nz -ZimmeT

Conferenz

Zimmer

V. Z.

Tr epp e

li

Ilauptgcscliofs.

o|    |o    oiïlo    o|    |o    o|

o|    |o_o| I [o_o|    jo_o|    |(

Stempel - Comptoir

rr

CS)

Pulliciim

Is

B aupt-Staats-Casse

ÉÊÉ

BŒ

ffl

ffi

NI

TO

C orni

Conferenz-

V. Z .

Loge f. 1 S enat

FH

rö

Spr e cïl-

Zimmer

Ph

co

Zimmer

ornalisten

S aal

pG°

STO

Ï •"

noy

CA

Tr epp e

SH

a a tcc urizi[3 a rds

¥ e h en - S aal

1-3

M

ïïïïfiï"

a ąpoiw. a -g -u a s"s r -3

OOP

t skanzlei

TmnfJ

mg

huer

te

■ 1

Stempel-B egist er

Vorplatz

fl. Sprechzj

e cti ons

.W.C.TLicMhohJW.C.:

Ir

wwvy-|-

I .

CKXXXXI^Rr

iaräerol

umilili

ueisa,

ta

BOH

TI3 S 13 DTIff

'U 0 tf S T [[

Hl¹ w

R.

N i l il 1 il l il il ITTT

2Qm

Wache B-|-tmitMezzamnjB-r

Vorplatz

ta

larder ot

III

’e stem

aa

OOO

D i s p o ml e 1

■s

H

.MumV«

.n?,g

'uadsid

POP

ra

OOP

to

Grosser- Pest -Saal

rrnn

15

111111 11 n 111 ii i rn

10

1:500

I I 1 I I I I IT

H'l'l'l'l'l'Hi-lT-i

10 98765432

°1 I p °l I 1° °l p °[

omo ofTlo oQjo o[

Accise-Comptoir

li

iiiil lii!..

a qjojwa-g -u a s s 8 -Q

~ o o ol

: ŒE

“ nT

¹ o o a

’ortiej

ppp

BEB

OOP

OOP

ppp

ŒB

ppp

Preisgekrönter Entwurf für das Rathaus zu Hamburg.

Arch. : Mylius & Bluntschli.

II 3 S

CS)

IC

ilü

cP

Fl

Pa

000

ÉÉÊ

OOO

B00

t.EaiUff

V.Z.

ISft

ffi

s:

N e L en-S a al

OOO

se

OOO

o o Ol

EH

Eii^i r

Beamte

Pr ä s e s

V. Z.

Sard:

v£

co

'Z'A

Garaei

aąoi

Sitzung s-Zimmer

artZ-sôirnzirg o o o o oQ

qo

Carderohe

• ani3 iauv'łuaA3 iaunuizzuarapuog

1BU8 S

rauiuiTzgoa j<f<

u a p jtij m ;xa ąuy

°o(

°ó

1°

6°

ooooou

s i b u a s

prua

P J 13 TU ULI

US J

1111111 iT

uo 3

TT

TTm

Fig. 85.

Fig. 86.

IO7

128.

Rathaus

zu

Wien.

Der hier mitgeteilte Entwurf ist nicht zur Ausführung gelangt; vielmehr hat das ganze Bauprogramm eine wesentliche Umänderung erfahren, auf Grund dessen neue Pläne ausgearbeitet wurden¹⁷⁹).

Das neue Rathaus zu Hamburg- nach dem gemeinsamen Entwürfe der sieben Architekten: Grotjan, Haller, Hanfsen, Hauers, Meerwein, Stamman und Zinnow entworfen und ausgeführt, ist in Fig. 87 bis 89

Der erwähnten Umbildung der Städteordnungen folgte in unserem Jahrhundert ein bedeutender Aufschwung des Städtewesens. Infolgedessen fanden

180 u. 181

) dargestellt.

sich eine grofse Anzahl von Städten, und namentlich gilt dies von Deutschland» in ihren alten Räumen beengt. Manche erlangten gegenüber früher eine gröfsere Bedeutung und mufsten zu Umbauten oder vollständigen Neubauten schreiten. Eine weitere Anzahl von Städten ist noch mit Vorbereitungen zu Neubauten beschäftigt, die sich Jahrzehnte lang unter schweren Kämpfen hinziehen können.

Von den vier bedeutendsten Rathausbauten, die in den Hauptstädten Paris¹⁸²), Berlin¹⁸³), München¹⁸⁴) und Wien in der neueren Zeit entstanden, mag

Fig. 87.

Fig. 88.

rO

csl

22

TZ

°qj

ÏO

fO

co

2i

23

IO

fo

Lj.

21

JN>

to

oł

21

13

13

13

13

N)

in

Im

-r

in

20

19

19

ul*

LL-

ii I

24

y Y

T- cO co «O co

00

13

<T

in

[e ffl ffl es b|

m od OD

Ci

16

17

•*

:« 1

Oo

in

M)

00

² ly

in

in

öi

CO

fö

•N ■

£t

o fo

14

13

«O

fv

13

16

ro

II

Obererdgeschofs.

Rathaus zu

Arch. : Grotjan, Haller, Hanfsen,

Hamburg¹⁸⁰).

Hauers, Meerwein, Stamman & Zinnow.

Hauptgeschols.

1.    Geschäfts- und Nebentreppe.

2.    Militärwache.

3.    Durchfahrt.

4.    Senatsvestibül.

•5. Pförtner.

6.    Aufzug.

7.    Justizverwaltung.

8.    Toilette.

9.    Gemeinschaftlicher Audienz

saal.

10.    Zollkommissariat.

11.    Senatstreppenhaus.

12.    Domänenverwaltung.

13.    Figurenhalle.

14.    Diele.

15.    Sekretariat.

16.    Präses.

17.    Sitzungszimmer der Finanz

deputation.

18.    Hauptstaatskasse.

19.    Bürgerschaftstreppenhaus.

20.    Einnahmebureau und

Schuldenverwaltung.

21.    Bürgerschaftsvestibül.

22.    Dienstwohnung.

23.    Lichthof.

24.    Börse.

1.    Deputation für Handel und

Schiffahrt.

2.    Senatskanzlei.

3.    Verfügbare Arbeitszimmer.

4.    Aufzug.

5.    Toilette.

ff.'Kanzlei des Auswärtigen.

7.    Konferenzzimmer des Senats.

8.    Kleiderablage.

9. Laube.

10.    Ratsstube.

11.    Amtszimmer.

12.    Vorzimmer.

13. Konferenzzimmer und Zimmer der Bürgerschaft.

14.    Loge.

15.    Sitzungssaal der Bürger

schaft.

16. Foyer.

17.    Rathaussaal.

18.    Senatsgehege.

19.    Kanzlei.

20.    Präses.

21.    Dienstwohnung.

22.    Lichthof.

23.    Börse.

24.    Geschäfts- und Neben

treppe.

ji

1,D) Siehe : Deutsche Bauz. 1885, S. 97 u. 109.

Über den Hamburger Rathausbau siehe ferner:

The hotel de ville, at Hamburgh. Builder, Bd. 14, S. 62.

Knoblauch, E. Das Rathhaus in Hamburg. Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1854, S. 263.

Nohl. Entwurf zum Bau eines Rathhauses in Hamburg. Allg. Bauz. 1864, Notizbl., S. 399.

Entwürfe von L. Bohnstedt. Leipzig 1873 — 77.

Heft VIII, Bl. 41 u. 48 : Rathhaus für Hamburg.

Rathhaus in Hamburg. Eisenb., Bd. 4, S. 233; Bd. 5, S. 76 u. 139.

Hase. Ueber die Konkurrenz für das neue Rathhaus in Hamburg. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover. 1877, S. 185.

Zur Frage des Hamburger Rathhausbaues. Deutsche Bauz. 1878, S. 165 u. 215.

Hôtel de ville, Hamburg. Building news, Bd. 33, S. 342, 558.

Das neue Rathhaus in Hamburg. Hamburg 1896.

wo) Nach: Deutsche Bauz. 1895, S. 301. — Siehe auch die Darstellungen in: Licht, H. Architektur der Gegenwart. Berlin 1894—95. Bl. 72 — 77.

181)    Nach einem Lichtdruck von Strumper & Co. in Hamburg.

¹⁸²)    Siehe : Ballu, T. & Deperthes. Reconstruction de Phötel-de-ville de Paris. Paris 1883.

Das neue Stadthaus in Paris. Schweiz. Bauz., Bd. 1, S. 25.

Licht, H. Die Architektur der Gegenwart. Berlin 1886. Taf. 29.

The new hotel de ville, Paris. The »salle de seances«.. Builder, Bd. 43, S. 465. ł8S) Siehe: Die Concurrenzpläne zum Berliner Rathhausbau. Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1858, S. 149.

Knoblauch, E. Entwurf zum neuen Rathhause von Berlin. Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1859, S. 98.

Nohl, M. Drei Entwürfe zu einem neuen Rathhause für Berlin. Glogau 1865.

Das neue Berliner Rathhaus. Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1866, S. 60.

The new Berlin town hall. Builder, Bd. 26, S. 697.

¹

) Siehe: Ewerbeck, a. a. O., XV—XVI, Bl. 12 u. XXI—XXII, Bl. 6.

²

”*) Siehe ebendas., XXXI-XXXII, Bl. 8.

³

) Siehe ebendas., XXIX—XXX, Bl. 20.

⁴

*⁷⁸) Siehe: Ysendyck, a. a. O., Hotels de-ville, PI. 14.

⁵

)    Aus: Kunsthistorische Bilderbogen. Leipzig. 2. Hälfte. 4. Abdr. Bog. 143—1.

⁶

)    Architecture, peinture et sculpture de la maison de ville d’Amsterdam. Amsterdam 1719. — Siehe auch : Pescription de l'hôtel de ville d'Amsterdam etc. Amsterdam (?). — Deutsche Übersetzung: Beschreibung des Rath-Hauses der Stadt Amsterdam etc. Amsterdam.

das letztere, von dem durch die Gefälligkeit seines Meisters (\ F v. Schmidt) genaue Angaben vorliegen, als ein Beispiel eines grofsartig angelegten Baues angeführt und einer näheren Betrachtung unterzogen werden (Fig. 90 bis 92).

Fig. 89.

Pf]

' %•

IU

rrt

ifp:

|6

t //.[ M

üp*

JgLdfrj

li

•**£

rW

IgM»«»

111

Lw

i ttj

kh

PjąS

§§rrr

Rathaus zu Hamburg.

Schaubild¹⁸¹).

1S1) Siehe: Waesemann. Das neue Rathhaus in Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1873, S. 3. (Auch als Sonderabdruck erschienen: Berlin 1873.)

Rathhaus in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 285. — 1896: Teil II, S. 121. The Berlin fown hall. Builder, Bd. 40, S. 304.

Meyer, L. A. Das neue Rathhaus zu Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1882, S. 301.

Waesemann, H. F. Das neue Rathhaus zu Berlin. Text von L. A. Meyer. Berlin 1886.

¹⁸³) Siehe: Rathhaus in München. Allg. Bauz. 1868—69, S. iź.

Das neue Rathhaus in München. Bautechnischer Führer durch München. München 1876. S. 206.

Le nouvel hôtel de ville de Munich. La semaine de const. 1877—78, S. 234.

Hauberrisser, G. Das neue Rathhaus in München. München 1883. '

Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur Deutschlands.. Berlin 1878—82. Band 1.

Taf. 75: Rathhaus in München; von Hauberrisser.

p n e n.

i je a[ J i ï

3 nill U£ T

Haupt-

geschofs.

' I B B g

suo iss luirno 3

S i Tl B

a xi n. g.

ri

U0-[B S

-noue £

VorsaalnSeßctionnArbQeit^ziimiaern S e c| t

.. e r

G ar i J \T o r| z ï|m

Pers 0-1-31 al

O, A

ISIII

■loiaajim

À.

Vorz.

Sitzung s Zimmer

,3

Z |X

⁰ a!

o il.    ,

Ann cnUen

B Tl f f

Magistrats

Saal

Arch. : F. v. Schmidt.

rXXl

ZipaJCtg

p*

Sitzung s -S aal

z gnards

FY-bY sY ty sY a

BO"*

Rathaus zu Wien.

Vorsaal

Serti-

ira no

r yGaröp

S e cl- t i -

Vurz

C ere m o nien-l

Saal

S-

ifioU31<

'rd

•liKKKKKilKii

Section!

Toit .If

vT

T foiï

oc

xaututtz x o A

zaoA

An r ilcJiten

jauax

xbi aur o a g üia^sxauiOxaßüxn.|

UOIÏ g

-i[anï a

B u I f f et

1:1000

20

10

0 8 6 4 2 o

W-H4WH-

Fig. 90.

An der prachtvollen, breiten Ringstrafse gelegen und von dieser durch einen großen, mit Anlagen bedeckten Platz getrennt, bedeckt das Gebäude einen Platz von 152 m Länge und 123m Breite (187 0001™, wovon 154 000<im überbaut), ist ringsum frei stehend und von breiten Strafsen umgeben. Dieser grofse Bau ist auf sehr klare und übersichtliche Weise in regelmäfsiger Anlage gegliedert und hat in der Hauptachse einen grofsen mittleren Hof von 81 m Länge, 35 m Breite und rechts und links von diesem symmetrisch angelegt je drei kleinere Höfe; es enthält der Hauptsache nach folgende Räumlichkeiten: den grofsen Festsaal mit Nebenräumen und besonderer Treppe als Repräsentationsräume der Gemeinde, den Sitzungssaal des Gemeinderates mit Zubehör, Galerien, Nebenräumen, Sektions-, Kommissions- und Arbeitszimmern der Gemeinderäte, Kanzleien des Bürgermeisters und Stellvertreters, den Sitzungssaal des Magistrats mit Nebenräumen, die städtische Bibliothek und das Archiv; ferner Räume für ein Museum, die Amtsstuben für sämtliche Ämter der Stadt, die Wohnung des Bürgermeisters und des Magistratsdirektors; endlich Wohnungen für Inspektor, Diener, Pförtner, Wächter etc.

Die Hauptsäle samt Zubehör sind ihrer Bedeutung entsprechend in das I. oder Hauptgeschofs (Fig. 90) verlegt, und zwar der Festsaalbau an die Hauptfassade nach der Ringstrafse zu. Er besteht aus einem grofsen Festsaal und seinen Nebenräumen. Ersterer (Fig. 92¹⁸⁶), von 56,80 m Länge, 19,00 m Breite und 13,30 m Höhe, enthält an den Schmalseiten chorartige Ausbauten für Orchester und an der Langseite Arkaden, von denen die eine nach dem Platz zu als offene Loggia dem Saal vorgelegt ist. In der Höhe des II. Obergeschosses ziehen sich, durch zwei vom Festsaale aus zugängliche Treppen erreichbar, die Galerien an den Seiten desselben hin; gegen den Saal sind diese Galerien mit Marmor-säulchen, die reich ornamentierte Arkaden tragen, abgeschlossen; die Wand gegen die Loggia enthält die Arkaden in derselben Höhe, ohne eine Galerie zu bilden. In der Mittelachse ist das»Turmgemach architektonisch ausgebildet und in den Raum mit einbezogen. Links und rechts vom Saal reihen sich die Speisesäle mit Buffets, Rauchsälen und Nebenräumen an. Im gleichen Geschofs liegt in der Mitte der Westfassade der Sitzungssaal für den Gemeinderat von 345 Qm Fläche und mit Raum für 150 Sitze. Dieser Saal geht ebenfalls durch zwei Stockwerke und hat an drei Seiten Galerien für die Zuhörer. Seine Decke ist reich in Holz geschnitzt, die Beleuchtung durch Kandelaber und einen 170-flammigen Bronzekronleuchter bewirkt. Nach der Strafse zu liegt vor dem Saal ein grofser, durch zwei Thüren zugänglicher Balkon. An den Saal schliefsen sich Vorsäle, Kleiderablage, Arbeits-, Sektions- und Kommissionszimmer der Gemeinderäte an.

Auch der Sitzungssaal des Magistrats mit Nebenräumen liegt im Hauptgeschofs, und zwar in der Querachse des grofsen Hofes, und ihm gegenüber ein gleich grofser Saal, für Museumszwecke bestimmt.

Alle diese Räume sind durch geräumige, geradarmige Podesttreppen zugänglich; besonders dienen zwei große Haupttreppen als Zugänge zu den Festräumen.

Im Erdgeschoß entspricht dem Festsaal eine grofse Halle, genannt Volkshalle, von 34 m Länge und lim Breite, die heizbar ist und zu Versammlungen benutzt werden kann; sie ist in der Mittelachse von der Hauptseite her durch die Turmhalle zugänglich und bildet ihrerseits den Zugang zu den Vestibülen der Festtreppen und zu den Arkadenhallen, die den großen Hof im Erdgeschofs ganz umgeben. Die Einfahrt in das Gebäude findet durch die grofsen Vestibüle statt, die in der Mitte der Seitenfassade liegen, und durch die kleineren Mittelhöfe in den grofsen Hof. Bei grofsen Festen kann der Zugang zu den Festräumen an der Vorderseite, die Zufahrt durch die eben genannten Zufahrts-Vestibüle stattfinden, während die Ausfahrt sich in der Hauptachse nach Westen befindet. Die grofsen Treppenhäuser haben eine solche Gestalt und Lage, dafs sie von beiden Seiten bequem zugänglich sind.

Bei den aufserordentlichen Erfordernissen an Räumen war es notwendig, fünf Geschosse anzulegen, nämlich ein Erdgeschoß von 4,30 m Höhe, ein I. Zwischengeschoß von 4,74 m Höhe, ein II. Zwischengeschoß von gleicher Höhe, ein I. Ober- oder Haüptgeschoß von 7,60m, ein II. Obgeschofs von 5,00 m Höhe, auf die ein durchlaufendes, 1,30m hohes Hauptgesims einen ruhigen Abschluß bildet. Erdgeschofs und I. Zwischengeschoß sind an der Hauptfront und im Hof zu einer Arkade zusammengezogen, ebenso das I. und II. Obergeschoß für die großen Säle. Die Einteilung der Gebäudetrakte ist mit Rücksicht auf den Amtsgebrauch so, daß gegen die Strafse die Geschäftsräume gelegt sind; daran schliefsen sich, parallel damit laufend, die Vorzimmer und mit diesen parallel die von den Höfen aus beleuchteten Flurgänge an. Letztere verbinden, so weit notwendig, die Gebäudeteile auf zweckmäßige und übersichtliche Weise, und es münden auf sie sämtliche Treppen.

Von den Ämtern sind diejenigen, die mit dem Publikum den größten Verkehr haben, in die unteren Stockwerke verlegt. Im Erdgeschoß liegen nordwestlich das Konskriptionsamt, südwestlich

im) Faks.-Repr."nach: Licht, a. a. O., Bd. II, Taf. 34,

ii,

Fais

■f

«iS

7\

P*

Arch. :

F. v. Schmidt.

K-

fi'OKB

wpÜ

■TOS

0.1

iii *

*fe'

Li.

î3j1

uIÜJJj.

te

t*f

¥î

11

- •

ii

é,;.

.n

U!

m.

■o»

- 141

:ai

|S

a;

'^1

ü.

HH

mm

fi

Sm

iii

"™“‘ ",ir'....." '^m>

„CTi/ T* - j, ^ Y. :4 ir * *

,

-y" łaś

HÜ8S

Wś

Rathaus zu Wien.

'V-

l_

3SS

Fig. 91.

das Armenamt und Einreichungsprotokoll, nordöstlich das Militäreinquartierungsamt, südöstlich das Marktkommissariat.

Aufserdem sind in diesem Geschofs an den Eingängen gelegen: die Pförtner- und Hausdiener-

Fig. 92.

W-fłś

Wi ' War-

gl

-V

: 5; j

VA

v

W'^r^

il ■

BES

||V|

'3«

V æLbs

V.

EjM

ll*

as

U2ü

.■

££

rf

Si*

in

cm

r,

WM

dB

*f^jLI

i [?^m

lirait-

NO

3K^5gl

EKtßäiF.

:

' i

|Mv

«■V

;V,

j«j

fo

RU

fl

grj

irj

lii

V. f?

Bl

11

ifiii

■» ~f-a

mm

pagi

|f”P

KS|P^Cqi><

jfl

-jàM

k*<»

ÊçêmwiÊ!

LJ»,

Ł»a

f?Sk

■ göfe

lie

kato-JUŁg

PS*

gagy.;.

ÿfcjSyJjJ    ’4 *

Sa3

Festsaal im Rathaus zu Wien¹⁸⁶).

Arch. : v. Schmidt.

Wohnungen, die Militärwachtstube, Räume für die Löschmannschaft und die Einfahrt in die vier kleineren Eckhöfe.

Im I. Zwischengeschofs liegen: das Steueramt, das Oberkammeramt, das Totenschreiberamt und Magistratsbureau. Im II. Zwischengeschofs befinden sich das Stadtbauamt, die Wohnung dçs Bürgermeisters und des Magistratsdirektors. In den Trakten gegen den grofsen Hof sind die Bibliothek, das Archiv und das Museum, im Trakt gegen die Ringstrafse die zugehörige Waffensammlung untergebracht, ferner die Kleiderablagen zu den Festräumen. Das II. Obergeschofs enthält die Buchhaltung, das Expedit, die Registratur, das Stadtphysikat, das statistische und verschiedene Magistratsbureaus. Die Keller

Fig. 93-

'il

c'

83

-^£-Æ^i=_y-£

<>■-. ;

V*

GC

fr

"R

ïé-

& CT- "• • 1. -^. .

»!

■

4

<r

Î*Â- •'

Jvw-v

S«

*;

_g£i]

g3É^

Biffi

wm_

j " •/'

I ù.

: .• .

V-

■>

RPg

§5Sé

«ai

r- j

fôl

ïBS

\\

-4PPl3

ÜiliL,.

$p; :i|jrtlsl

-

•• ■ —

é ■

r ï

|5|

i»'

::

«■SŚ

"S

■>L*

Pt

pas

LËiùtE

fâ

3pL

Haasm

0"

'•r_-

IP

a.a J

•.

ILJH

j n »je -

--u

ra

“A

is.

. wv

£    • • . --V-T

m-

Sslfcfc

Ib

IT

üi

gg

{£ t£'/; > - >

ÏS

JH

.=3S-KjT

lll

M •.

<L*

aî

-A Z

-j-_

Rathaus zu Stuttgart.

Nach dem zur Ausführung angenommenen Entwürfe von Vollmer & Jassoy ¹⁹⁰j.

enthalten grofse Aufbewahrungsräume und unter den Hauptfesttreppen zwei grofse, gewölbte Räume für den Rathauskeller.

Die Heizung des Gebäudes ist eine »durch Dampf aktivierte« Sammelheizung. Die grofsen Kesselhäuser sind in den Höfen angeordnet; mit der Heizung ist eine ausgiebige Lüftung mit teilweiser Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

II4

Benutzung mechanischer Hilfsmittel verbunden. Selbstverständlich ist das Gebäude mit Wasser zum Trinken und zu Feuerlöschzwecken auf das reichlichste versehen.

Der ganze Bau ist in allen Stockwerken mit feuersicheren Decken abgedeckt: Gewölbe zwischen eisernen Trägern, Hallen und Flurgänge dem. Stil entsprechend mit Stein und Backstein. Die Fassaden sind in Haustein ausgeführt, ebenso der grofse Hof und die zwei kleinen Höfe in der Querachse, die übrigen Höfe aus Stein und Putzflächen mit Anwendung von Sgraffito. Die Dachstühle sind in Eisen konstruiert, die Dächer in grauem englischem Schiefer gedeckt.

So weit die Anordnung des Grundrisses und die innere Einrichtung.

Das Äufsere bildet eine viel gegliederte, imponierende Masse: an den vier Hauptecken Eckrisalite, in der Mitte jeder Fassade ein ausgeprägter und um ein Geschofs das Übrige überragender Mittelbau. Hohe Fenster, geschmückt mit Steingaupen und allerlei Zierat aus Zink und Eisen, krönen den Bau in wirkungsvoller Weise. Die systematische Durchführung der wagrechten, durchlaufenden

Fig. 94.

I*

- «m.

nm L .J. ■ il

mmwÊÊ

MSB

m.

■im.    u

■M

p,

5 f

?» »

’d

Rathaus zu Leipzig.

Arch. : Licht.

Gesimse bestimmt denJeigenartigen Charakter der hier zur Anwendung gebrachten gotischen Architektur, und die mannigfachen Einzelheiten zeigen das Bestreben, in freier, selbständiger Durchbildung die italienische und deutsche Bauweise dieser Kunstperiode zu verschmelzen.

Die Hauptfassade (Fig. 91) ist besonders charakteristisch ausgezeichnet. Ein ihrer Mitte vorgelegter, bis zu 100m aufsteigender Turmbau und vier kleinere Türme- zieren den Mittelbau; eine grofse Arkadenhalle im Erdgeschofs, die auf hohem Stufenbau sich erhebt, und darüber die reiche Loggienarchitektur mit grofsen, offenen, von Mafswerk gezierten Bogenöffnungen, welche den Festsaalbau zum Ausdruck bringen, sind von glücklichster Wirkung. Der ganze Bau zeichnet sich vornehmlich durch die Klarheit seiner Anordnung, seiner Gröfsenverhältnisse und seine gelungene Charakteristik als Rathaus aus ¹⁸⁷j.

I8,J Über den Wiener Rathausbau siehe auch:

The new town hall, Vienna. Builder, Bd. 35, S. 978; Bd. 41, S. 5x2; Bd. 43, S. 667.

Neues Rathhaus in Wien: Winkler, E. Technischer Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 178. Das neue Rathhaus der Stadt Wien. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Vet. 1883, S. 241.

Unter den grofsartigen Rathausneubauten der allerneuesten Zeit ragen unstreitig diejenigen zu Stuttgart¹⁸⁸), Leipzig¹⁸⁹) und Hannover hervor. Die beiden zuerst genannten Bauwerke sind durch Fig. 93 ¹⁹°) u. 94 dargestellt. Die Pläne des letztangeführten Rathauses sind in Fig. 96 bis 99¹⁹¹) wiedergegeben.

Das alte, am Markte gelegene und von Hase meisterlich wiederhergestellte Rathaus zu Hannover (siehe Art. 28, S. 26) reichte schon seit lange nicht mehr aus. Ein früheres Königliches Palais wurde später zu einem neuen Rathaus umgewandelt; aber auch dieses deckte das Bedürfnis der sich rasch entwickelnden Stadt nicht. So fafste man den Gedanken zu einem Neubau und wählte als

Platz die Anlagen aufserhalb der Friedrichsstrafse gegen die Maschwiesen hin. Ein

129.

Rathäuser

zu

Stuttgart,

Leipzig

und

Hannover.

Fig- 95-

wgarną.

tite Str.

U:

erster Wettbewerb¹⁹²) im

mm mtMm

Mil

Jahre 1896 führte zu einem zweiten

iffl |jj)

engeren Wettbewerb, zu dem 6 Architekten aufgefordert wurden.

Da in den Anlagen auf der Baustelle schon ein mo-

SÉ

csa

iSJ

10]

Rathhaus

Mi

Era

Spring-

2.1IK

Ml

il

fl

Br\

llgp

iS

W/a

50

100

150" ,

%2d

Rathaus zu Hannover.

Lageplan¹⁹¹).

Arch. : Kösser.

numentaler Bau, das Kestner-museum, bestand, so wurde im neuen Programm die Vorschrift gemacht, die verlangten Räume in zwei Gebäude zu verteilen: ein kleineres für das Stadtbauamt, sowie für die Verwaltung der Wasserwerke und der Kanalisation bestimmt und als Gegenstück zum Kestnermuseum dienend; ferner zwischen beide zurücktretend, mit der Front gegen die Anlagen nach der Fried-richstrafse, das Hauptgebäude. Letzteres sollte im Erdge-schofs die Stadtkämmerei und die Steuerverwaltung, im I. Obergeschofs inmitten der

Das neue Rathhaus der Stadt Wien. Schweiz. Bauz., Bd. 2, S. 80.

The new town hall, Vienna. Building news, Bd. 45, S. 406.

Schmidt, F. Das neue Wiener Rathhaus. Publ. v. P. Bambach & M. Grebner. Wien. (Nur ein Heft erschienen.)

Licht, H. Architektur der Gegenwart. Bd. II, Taf. 34 ff. ls8) Über den Rathausbau zu Stuttgart siehe: Der Wettbewerb um den Entwurf eines Rathhauses für Stuttgart. Deutsche Bauz. 1885, S. 309.

ls0) Über den Rathausbau zu Leipzig siehe :

Der Entwurf zum Rathhausbau für Leipzig. Deutsche Bauz. 1890, S. 73.

Der Neubau des Rathhauses zu Leipzig. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 87.

Die Preisbewerbung für den Neubau des Rathhauses in Leipzig. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 287.

Der Wettbewerb um den Entwurf eines neuen Rathhauses für Leipzig. Deutsche Bauz. 1897, S. 329, 337,

341, 349. 357-

¹⁹°) Faks.-Repr. nach: Ueber Land und Meer 1898, S. 516 u. 517. m) Faks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 403, 418 u. 419.

¹⁹²) Siehe : Deutsche Bauz. 1896, S. 324, 329, 353.

I l6

Hauptfront eine durch Loggia oder Altan auszuzeichnende Ratsstube, in der Rückfront gegen die Maschwiesen den Festsaal, zwischen beiden an geeigneter

Stelle zwei Sitzungssäle, sowie die Dienstzimmer der Senatoren und Sekretärenthalten. Im II. Obergeschofs sollten die übrigen Diensträume liegen. Im Aufbau sollte das Gebäude durch eine aus dem Grundrisse begründete und folgerichtig entwik-kelte Kuppel ausgezeichnet werden.

»Für die Fläche vor dem Rathause bestand

ÜF

i . ij.;

SjW fr '    /

Ri

"f

mjm

;jj# -*M

sîar-ôp -

if|

» â#

JM

bIjLa' —«/J

Arch. : Eggert.

Rathaus zu Hannover.

$âéw HR .P® —

^168s®t

.    (■®SL#*(éïi - i

yâ&~

|gg

swü®*®

ÿm

i,

SRI

Stadtseite.

:j|

'mm-

rsWäf*5f.-

ilSfefr

glliJ^--

r-g~>- ~|P

V^-*ia2

jU *V* - ’$Mg

! |'ï^~!“*-; *«*j-g

die Vorschrift, sie in ruhigen Formen als Architekturplatz auszubilden; an der Maschseite war eine 3 monumental ⁷-Q Terrasse zum Übergang in on den Maschpark zu planen.

des

gestaltete

Anordnung

Die

Maschparkes selbst sollte in der Weise gelöst werden, dafs die an das Rathaus und an die Terrasse

anschliefsenden Park- und Wiesenflächen in strengeren architektonischen Formen, die mit den Hauptlinien der Bauwerke Zusammengehen, zu kleiden sei, während die weiter in die Masch hineinliegenden Flächen freier und malerischer gestaltet werden konnten. Es sollte ein ungezwungener Übergang von der Baugruppe des Rathauses zur offenen Wiesenfläche stattfinden. Aus dem Gelände der Masch waren 2000 Grundfläche für ein öffentliches Gebäude, das in Beziehung zu treten hätte zu dem im Bau begriffenen Provinzialmuseum, auszusparen. Im übrigen war freigestellt, durch einen luftigen, pergolaartigen Abschlufs mit einem als Gloriette dienenden Mittelbau einen architektonischen Abschlufs der Platzgestaltung hinter dem Rathause nach Süden zu bewirken, ohne das freiere offene Bild zu beeinträchtigen¹⁹³).«

¹⁹³) Aus: Deutsche Bauz. 1897, S. 453.

ri

IJ

j,

Il

ta

$$)

;<

•*V

jfeajHni ’ ^é|2â

ïtfJÉ

il!

'é

■ ik

•ISKPa j r

dv: .-m

i - *mm

K:,- .v-*I

■P -ri ;~* sa

sHQe^l,

• •>

|â: ii

P«'

jßr

I 17

Fig. 97-

StadtturnjlŚtd. FrL. Jnspection |    \

teU.Fri.3-l F Bt|anrte J

I A t 'I lBLirue|ctV°r5tj Kl.-Âbl.

Anr

Fest S.

Neben-S.

hOamenz.

L.

□pnngaipnp

Vopp.

loggia I

Stadt-

Vopz.

K|-Abl. d jUterjX

i Schul-

II

lu

Jnspec

tion

IHw

Câi

Sitaingss.tt.d!

5g ™

L°b*iLa prïy KUAbl. Bûpg.r-i

0=301

iSl

Sfauncssff. beide

■ Magistrats - Registr.---¹

rj

•SI'

urger^sVjTI’UI

*wâtt

jjggflËi

•'

beide

t

^ QQIjj

Südbsctiejiollegieii

EH

am

I Stadt

I Aus-

'ommis-r

siortß H

schuss

z.

QIS

chz.

■sTi

l-'C

loggia

Bah“

Spreche'

I f- i II

Magistr.,

ienator

Vorz.

JJ

Z.

ULJLJlj

Il|'    ¹ ' j|M |K!rAbli=3J

Secr, Senator S*rrr‘l — I i Ij—|j ZStadt- Sgnr'Vopi dicus li-!

Rathsst J [Łqj(8otenZ|

il fliiÿÔra,. Stadt-Öir«üSj

Secret

1—in¹    nr

Senator iSecr.j SenatorFSecrJSena

iia>

I!

et Commissionsr

Z.

Altan

I. Obergeschofs.

1: 1000

19

2a

29

40

RO*

Fig. 98.

ÎU

Terrasse

tlnvalidnjtäts u. |

fl Û

Stadt-Kämmerei .A —t-1

Il II    ----

F. IHülfsarbeiten

Acten

Halle

l'J

F. Hü

j| Alters jXI

wgaaizjp

5Ja

■ll| Stadt - Kämmerei ~~\ I    I

ifif s arbeiten u. Acten I

MMhW

Steuer

-Verwalt.

\/

JXJIX

ifiiTxxr

Ver

siehe

rung

Regislrłfp. .

I ISai

[Gerichts?

[schreib. |

IraiuJ

(v

Re-

gistn'

LU

Kl-Ij

Bcttr

ßewerbe-j. Gericht || bei

Abi.

+Sf=

Abgaben

Erhebung

LU!

m\\wi

Festen

ij

|Berath.P

yjj

|[CpnLl

z.

' fo

L.

uw'¹

jTresop k

Haupt*| cassej

amte

CG

tu

XI

XL

an

--Commissions-Zr

jjîKache

ST

Vestibül

förtn.

N^XHâHè)

Erdgeschofs.

Rathaus zu Hannover¹⁹¹)

Arch. : Eggert.

Als Einheitssatz waren 25 Mark für 1 cbm umbauten Raumes des gewöhnlichen Baukörpers und 50 Mark für Turmspitzen, Dachreiter, Kuppel, offene Hallen u. s. w. angenommen, bei einer Gesamtbausumme von 4500000 Mark. Das Preisgericht schlug einstimmig den städtischen Kollegien Eggert auf Grund seines Entwurfes für die weitere Bearbeitung und künstlerische Leitung des Baues vor und empfahl zugleich, die Gestaltung der Umgebung im Sinne des von Kösser eingereichten Planes auszuführen. Der Vorzug des Eggert'sehen Ent-

Fig. 99.

11

iliPI

Pr.üii

imm

Kl

il

mmm

Ld

ris

mmni

'.3

23

30m

Rathaus zu Hannover). Schnitt.

wurfes (Fig. 96 bis 99) lag in der Schönheit und Zwecktnäfsigkeit der Grundrisse, wie in der sehr glücklichen und ungezwungenen Lösung des Aufbaues. In der unten genannten Quelle¹⁹⁴) wird berichtet:

aus-

zur

»Das Hauptgebäude hat Eingänge von allen vier Seiten, die an den Schmalseiten mit Einfahrten verbunden sind. Der Eingang an der Parkseite ist als offene Halle schön und stattlich gebildet worden, um, wie der Verfasser betont, die dort vorgelagerte Terrasse in möglichst grofs-artige Verbindung mit der Mittelhalle zu bringen und es zu ermöglichen, dafs sie bei festlichen Veranstaltungen im Sommer in den Kreis der Festräume mit einbezogen, und die eigenartige Schönheit der Lage des Gebäudes an der von Eggert malerisch ausgestalteten Masch in erwünschtester Weise

¹⁹¹) Ebendas., S. 420.

iïg

Geltung gebracht werden kann. Im Inneren gruppieren sich die hervorragendsten Räume des Gebäudes, auch die Kassenräume und das Gewerbegericht, sowie die Kleiderablage in übersichtlicher Weise die in der Tiefenrichtung zu einem Rechteck vergröfserte Haupthalle. In dieser steigt die Haupttreppe, von hohen, Reiterbildnisse tragenden Pylonen eingefafst, zunächst gerade auf, teilt sich sodann und tritt zu beiden Seiten in eine Loggia aus, von welcher man ebenso wie von einer ihr gegenüberliegenden ähnlichen Loggia aus das reiche Architekturbild des durch Seiten- und Scheitellicht erleuchteten Raumes geniefsen kann.. Über der Mittelhalle erhebt sich im Äufseren, bedingt durch den Grundplan eines Quadrates mit gebrochenen Ecken, der kuppelartige Aufbau mit seiner Laterne, der bei aller Mächtigkeit durch seine dekorative Durchbildung nicht nur die gefürchtete Beeinträchtigung des Rathausgepräges auf das glücklichste vermeidet, sondern die Kuppel sogar als die naturgemäß entwickelte Bekrönung und Vollendung all des echt deutschen Schmuckes an Hallen, Giebeln und Türmchen erscheinen läfst, die uns zu dem Bilde eines im Geiste der Väter gedachten Rathauses nun einmal nicht fehlen dürfen.«

Der Lageplan (Fig. 95) nach dem Entwürfe Kössers nimmt in der Achse des Rathauses einen Durchbruch vom Friedrichswall nach der Köbelinger- und Marktstrafse an, der so ziemlich in das Herz der alten Stadt führen würde. Die Anlage vor dem Rathause, durch das Kestnermuseum und das

Fig. 100.

um

Fig. 101.

^tois

/!/

bau-

ster-

Magistrats-Sitzungs- Saal

Erdgeschofs.

1:500

II. Obergeschoß.

10 987654321 0

B-M¹1¹M¹1¹1' M-4-

10

is

ro™

Rathaus zu Kaufbeurenl8B).

Bauamt seitlich begrenzt, ist am Rathause selbst noch durch Thorbauten für den Fufsgängerverkehr längs den Seiten ausgezeichnet. Die Terrassenfläche hinter dem Rathause steht durch triumphbogenartige Abschlüsse seitlich mit den Hauptstrafsen in Verbindung. In zwei Absätzen führt die Terrasse in die Ebene über, deren Mitte von einem mächtigen Wasserbecken mit Fontäne in Obeliskenaufbau eingenommen wird. Dadurch, dafs die Hauptachse der ganzen Anlage etwas von der Senkrechten zur Friedrichsstrafse abweicht, war es möglich, das im Programm angenommene Monumentalgebäude rechts zwischen Leinefluß und Anlage anzunehmen und als Gegenstück ein zweites öffentliches Gebäude zu denken, das dann mit dem schon im Bau begriffenen Provinzialmuseum wieder durch eine kleinere Platzanlage eine besondere Beziehung erhalten konnte. Der Abschlufs der Hauptanlage ist durch Säulenhallen gedacht und der übrig bleibende Raum der Maschfläche durch freiere, malerisch angelegte Partien gefüllt. Gewifs ist es eine sehr glückliche Lösung, das ganz aufserhalb der Anlage liegende Provinzialmuseum mit in den Plan hineinzuziehen.

So würden sich um das Rathaus mit seinem Nebengebäude und den schon vorhandenen beiden Museen noch zwei weitere öffentliche Gebäude gruppieren, verbunden durch drei öffentliche Plätze mit reicher architektonischer Umrahmung, Wasserkünsten und malerischen Durchblicken in die Landschaft. Wir stehen hier vor einer Aufgabe, wie sie in solcher Großartigkeit und so günstigen Raumverhältnissen wohl selten einem Gemeinwesen in Aussicht stand.

w) Siehe auch: Hauberrisser, G. Der Neubau des Rathhauses in Kaufbeuren. Zeitschr. f. Baukde. 1880, S. 541. Das neue Rathhaus in Kaufbeuren. Deutsche Bauz. 1880, S. 475.

130.

Rathaus

zu

Wiesbaden.

Als Beispiel eines Rathauses für eine mittelgrofse Stadt kann jenes zu Wiesbaden dienen, welches nach Haubemsser's Plänen 1887 — 9° ausgeführt wurde. Bezüglich des Wettbewerbes für diesen Bau, sowie über Anlage und

Fig. 102.

ft

•4«

fei?

's*

IftP»

Ijjpf B

WSIÊBfwm

PP

PIPI

Up

mm

r lass?

Hl

mm

r-

i”|

|H

j - ■!

¹ 1

fżm

j^SFUktjp)

cl

ifii.

fl

MB®#

Ml

».

7*5xL_

Rathaus zu Kaufbeuren¹⁹⁵).

Arch. : Hauberrisser.

Gestaltung, die derselbe schliefslich erhalten hat, kann hier nur auf die unten¹⁹⁶) näher bezeichneten Schriften verwiesen werden.

19e) Lemcke, J. Die Rathhausbau-Concurrenz und die Theaterneubau-Frage in Wiesbaden. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 388, 398, 403, 417.

Die Konkurrenz für Entwürfe zu einem neuen Rathhause für Wiesbaden.¹*? Deutsche Bauz. 1882,rS. 503, 515. Die Concurrenz um das Rathhausgebäude für^Wiesbaden. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S.'437, 446. Sammel-Mappe hervorragender Concurrenz-Entwürfe. Heft 7:"Rathhaus in Wiesbaden. Berlin 1883.

Hermann Juppen in Gelsenkirchen, die Grundrisse Faks.-Repr.

Ein Beispiel von viel kleinerem Umfang, aber trefflicher Kennzeichnung seiner Bestimmung, ist das an Stelle eines früheren Rathauses gleichfalls von Hauberrisser in den Jahren 1879 — 81 erbaute Rathaus zu Kaufbeuren (Fig. 100 bis 102¹⁹⁵).

Dasselbe ist auf dem unregelmäfsigen und unebenen Bauplatz mit viel Geschick geplant und besteht aus einem Erdgeschofs und zwei Obergeschossen. Im Erdgeschofs und I. Obergeschoß sind einige Amtsstuben untergebracht, im II. Obergeschofs die Sitzungssäle für Gemeindebevollmächtigte

131-

Rathaus

zu

Kauf beuren.

Fig. 103.

Wi

.... m

«/m

«.

* II

i 8Li£2i ;

km

diiW

lii m

LEuA ISH6*

iri

tBI

fe.tLv'-xvÆV

IN

U m

nf

• 'i

*•.

JM

li T'

K'

„,-t _

#*£ ^parîïïiïjw:

......—* SE

V*

L «T i

■rMwKtrźj

jjś ■'

Rathaus zu Gelsenkirchen¹⁹⁷).

Arch. : Wiełhase.

und den Magistrat. Der Eingang ist durch eine Freitreppe und einen reichen Portalbau ausgezeichnet nnd führt in ein hallenartiges Vestibül, das Zugang zu einer breiten, dreiarmigen Podesttreppe giebt. Die Verbindungen im Hause sind durchweg einfach und zweckmäfsig.

Hauberrisser, G. Entwurf zu einem Rathhaus für Wiesbaden. Zeitschr. f. Baukde. 1884, S. 1.

Lemcke, J. Der Rathhausbau in Wiesbaden. Deutsche Bauz. 1885, S. 209, 233.

Hauberrisser, G. Das neue Rathhaus in Wiesbaden. Deutsche Bauz. 1886, S. 289.

Hauberrisser, G. Das neue Rathhaus in Wiesbaden. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1893, S. 25. Architektonisches Skizzenbuch. Berlin.

Licht, H. Architektur der Gegenwart. Bd. II, Taf. 46, 88, 89.

Heft 186, Bl. 2, 3: Rathhaus für Wiesbaden; von Holst & Zaar.

¹⁹⁷) Das Schaubild nach einer Photographie von

nach: Architektonische Rundschau 1885, Taf. ix, 12.

Fig. 104.

<ff|

K ii c 1 e

n e i slt e r M w 0 k

!eicheasaa.l 4. B mimt s

B il r I g e r

1 i z e i-

Jnsp e kt.[

Im Äußeren sind die Formen der deutschen Renaissance mit vielem Verständnis benutzt und mit der Ungebundenheit früherer Zeit behandelt, die dem malerischen Bau einen grofsen Reiz verleiht. Die nach dem Marktplatz gewendete Hauptfassade zeigt bis zum Hauptgesimse keine wagrechte Teilung- vielmehr heben sich Portalbau und Fenster von einer glatten Putzfläche ab; über dem Haup -gesimse ist ein grofser, hoher Giebel mit der Stadtuhr aufgesetzt. An der einen Ecke ist ein Erker sechseckiger Grundform zu einem Türmchen entwickelt.

Das Rathaus zu Gelsenkirchen (Fig. 103 bis 106«”), im Herbste 1894 vollendet, ist ein vorzügliches Beispiel der neuesten Ausführungen mittlerer Grofse.

Die klare Grundrifsanordnung ist im wesentlichen aus dem mit dem ersten Preise gekrönten Entwürfe eines im Jahre 1891 ausgeschriebenen Wettbewerbes festgehalten, der Erdviann & Sfindler in Berlin angehörte¹⁹⁸). Mit der Ausarbeitung und Ausführung des Baues wurde Wietliase beauftragt, der als Preisrichter im Wettbewerb thätig gewesen war. Wahrend des Baues starb dieser hervorragende Architekt, und sein Schüler Endler wurde beauftragt, den

von

U²-

Rathaus

zu

Gelsenkirchen.

Bau zu vollenden.

befinden sich im Flügel rechts Wachtstube und Gefängnis, im Mittelbau und die Wohnungen für Gefangenwärter, Polizeidiener und

Verfug

Ś-T

Im Kellergeschofs

im linken Flügel aufser der Heizkammer Kastellan. Das Aufsichtszimmer des letzteren liegt am Haupteingange vor der Treppe zum erho ten

führt in die Halle, die den Winkel zwischen rechten Flügel und

Bürger

m e i s t e r VT 0 k a

A P t I TI

Polizei

JnspEktor

e—

S'

Erdgeschofs (Fig. 106). Diese Treppe

Mittelbau einnimmt; Flurgänge und Treppenhaus schliefsen sich hier

Im Erdgeschofs des linken Flügels liegt das Leihhaus (125 qm) mit besonderem Eingänge Hofseite, am Flurgang die Sparkasse mit 80 qm und die Ortskrankenkasse mit 36 qm Grundfläche im Turme, hier anśchliefsend die Stadtkasse und dann das Feuermeldeamt mit je 80 qm Grundfläche. Ein^besonderer Eingang führt in den rechten Flügel, der die Alters- und Invalidenversicherung mit 36 qm und die Polizeiverwaltung mit 160 qm Grundfläche enthält. Im I. Obergeschofs (Fig. 105) nimmt der

an.

von der

il. Obergeschofs.

1: 500

Fig. 106.

Fig. 105.

15B|

1e ila.it.

11 ü-

t II TI tt

V e r vil 19.

Ti t s »1

ui t.

Tresor

M. I 9 A

St a ith m strJ

S t a 4 tl) a.ua.it

-K a. s s e

Telephon

LL1

Sir 4 ei ol) e

c ornais s

Zimier

af

kf □□

rm

-¹ rm

e)

Im e i s t e r

Wai t e-Z i m.

2.Mr 5 er Im eis t e r.

Armen-U

Veiwa.lt 9IS t eie 4 E s łat

Il !S 0 T

Staitkasse I Steuer

M elleimt

I Alter s-u.l

I Jimlii. I IVtEUClltl.

I. Obergeschofs.

Erdgeschofs.

Rathaus zu

Arch. :

Gelsenkirchen¹⁹⁷).

Wiethase.

196) Nach: Deutsche Bauz. 1895, S. 1.

x.

X-

-X

"y

gP"

c'/

f- !

[«1

i // /i

f-v

yy

ldi

-j

£j

■VU

rLX

1_ I

2 |

tfs

ehM

S-

Fig. 108.

R« gistra.t.1

Rejis trit.n X

1/ \

ii*

ïtij e orduU X )

■XX

xXX )\Ą

XX XX]

(•i

pärsermstr.

Vsiz.ICoMissioas-Zia

r*i

Obergeschofe.

124

Fig. 107.

-me

'«S

HSà

\m

-fiÉH

jiiIP

!•;

S¹

A"-

vKSSL-

¹

■±m

3 ia.hJi

fir'i

Si

iü

pX

vX'

Fx

fi

i:

X3Ä

vXi

fer/zX¹^"

sss

Saal

10 987654321 O

KAA4A*hH+H-H-

ifëü

fSpnu

JB

'S

>»lâT7

['i!

j' j

k-H

Ansicht.

1:500

yx.

rXÎ

ŁS

ej V e r If ï j p 1 r

10

Lü-

iT

Pv

irVî

g»

Fig. 109.

Nv

gdx

x»;xj>(xf"

xlcXixor^

J J 1 2 I 3 Il(3T?AW

?Zn

XX

XX.

XX

(X

V o r z .[jArmsii But eau

Melde-Bureau

Erdgeschofs.

P illico.

Casse

T i.

Rathaus zu Rüttenscheid²⁰⁰).

Arch. : Kuhlmann & Kühn.

ri

Fig. III.

fand-Kam.

K :mme [ asse

¹ ei

Sp

ar-Cć

SI

Commis.-Z.

'ïl

'/i

il

Stadt -S chreibei

Registr

HHBB

cr|

Vor

Zim

Siirgsr

teistei

ät Jnsj:

Erdgeschofs.

10 987654321 O

Fig. 110.

ly

plfSK

öS» m-

's

-A\

\\

fes

Wiih

«2

kM

î*ü

i.

SM

■■Ofk

/-

Ansicht.

Fig. 112.

• :■

[FU

Sitzungs S aal

Vorzim

W o Ti| W n u 11 g

Bur

ger

sters

Obergeschofs.

1:500

10

15

Rathaus zu Rastenburg²⁰¹).

Arch. : Rieth.

I 2Ó

03-

Rathaus

zu

Rüttenscheid.

Ratssaal den Eckbau des linken Flügels neben dem Turme ein, 112 qm grofs. Kleiderraum (24 q“) und Stadtverwaltung (180 qm) schließen sich daran. Im Turme und links liegen die Zimmer der Bürgermeister (125 qm); dann folgen die Armenverwaltung (25 qm) und das Standesamt (48 qm).

Im rechten Flügel befinden sich zwei Kommissionszimmer (60 qm) und das Stadtbauamt (64 qm) mit einem gleichgrofsen Zeichensaal darüber im II. Obergeschoß, der durch innere Treppe in Verbindung steht.

Im II. Obergeschoß (Fig. 104) befinden sich neben einigen für Erweiterung zur Verfügung stehenden Amtsräumen die Wohnungen für die Bürgermeister und den Polizeiinspektor.

Die Gruppierung des Aufbaues ist wirkungsvoll, die Durchbildung im Ziegelbau mit sparsamer Verwendung von Haustein eine sehr gediegene. Die überbaute Fläche mißt 1250 qm; der Rauminhalt von Kellerboden bis Oberkante Hauptgesims beträgt 21050 cbm; die Baukosten stellen sich auf 400000 Mark oder 320 Mark für 1 qm, bezw. 19 Mark für 1 cbm 199^

Für das Rathaus zu Rüttenscheid wurde im Herbst 1898 ein Wettbewerb ausgeschrieben, aus dem der mit dem ersten Preise ausgezeichnete und zur Ausführung empfohlene Entwurf von Kuhlmann & Kühn hervorging. Derselbe ist in Fig. 107 bis 109 ¹ 2) wiedergegeben.

Fig. 113.

Fig. 114.

Magazin

für

Teuersprhz«

Zimmer des Schreibers I

Ipgisir; I! aur IkCasst

iÜ 0

ri!ü □

und

j^nmwagen

Zimmer

Ortsdie

o

ner

MD

Zimmer des Bürgermeisters

II

vir, an: 11

HB SB

Raths-Saal

Erdgeschofs.

Obergeschofs.

1:500

10 3 8 7 6 5 1

B-H-KH-H I ' I

10

15

20™

Rathaus für eine Landgemeinde³). Arch. : v. Schlierholz.

Das Urteil der Preisrichter lautete: »Der Grundriß ist tadellos und zur Ausführung reif. Die architektonische Gestaltung ist bei bewußtem Streben zur Einfachheit in hohem Grade reizvoll und malerisch. Die beiden Erker, sowie die Giebelkrönung sind ganz vortrefflich erfunden. Der Gesamteindruck des Hauses entspricht, obwohl der Verfasser auf die Anordnung von Turm- und Dachreiter verzichtet hat, durchaus dem Rathause einer kleineren Stadtgemeinde. Die Ausführung ist im Rahmen der beabsichtigten Baumittel möglich.« Im Programm war ein Einheitspreis von 16 Mark für 1 chm zu Grunde gelegt und zwar gemessen von Kellersohle bis Oberkante Hauptgesims.

04-

Rathaus

zu

Das Rathaus für die kleine Stadt Rastenburg in Ostpreufsen, das bei möglichst geringem Aufwand eine charakteristische Erscheinung im Aufseren zeigt Rastenburg, und thunlichste Raumersparnis mit Zweckmäfsigkeit im Inneren vereinigt, ist nach Rieth's Entwurf in Fig. no bis 112⁴) dargestellt und diene als Beispiel einer noch kleineren Anlage.

Das Gebäude steht zwar nach allen vier Seiten hin frei, kehrt aber nur zwei seiner Fassaden den öffentlichen Straßen zu. Es umfaßt ein Kellergeschoß, ein Erdgeschofs und ein Obergeschoß. Das Kellergeschoß enthält Arresträume (vier Einzelzellen und einen größeren Haftraum nebst Wacht-

stube), die Dienstwohnung eines Polizeibeamten (drei Stuben, Küche nebst Zubehör), Waschküche und Holzkeller. Im Erdgeschofs liegen rechts vom Eingang die Amtsräume des Bürgermeisters, des Stadtinspektors, des Stadtschreibers nebst Registratur und ein Ausschufs-Sitzungszimmer, links zwei zusammenhängende überwölbte Kassenzimmer für die Kämmereikasse und die Sparkasse mit je einem feuersicheren Schatzraum, sowie eine Pfandkammer. Das Obergeschofe nimmt einen Sitzungssaal für die Stadtverordneten nebst einem Vorzimmer, sowie die Dienstwohnung des Bürgermeisters, bestehend aus fünf Zimmern mit Küche und Zubehör, auf.

Der mitgeteilte Plan wurde in einem engeren Wettbewerb mit dem ersten Preis gekrönt, nachdem ein erster,' unter den Mitgliedern des Berliner Architektenvereins auf Ersuchen der Stadt Rastenburg 1884 veranstalteter, allgemeinerer Bewerb vorhergegangen war. Für das Gebäude war der Stil der deutschen Renaissance und eine Ausführung in Backsteinrohbau, für die Eindeckung des Daches

Fig. US-

■Ju

ml

S SS

Lj-bS

JL

lil ii sv un

IüM'i'éM'I

^    ........ff)» —

&MU

BS

wm

sali

ik

IĄM

Ui-

~ i misa

<ssl wiii

il

¹

)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 469.

²

200)    Nach: Neumeister, A. Deutsche Konkurrenzen. Leipzig. Bd. 10, Heft 5 u. 6, No. 113 u. 114.

³

202)    Nach: Schittenhelm, F. Privat- und Gemeindebauten. Stuttgart 1876-78. Heft 5, Bl. 1.

⁴

)    Nach: Centralbl. f. Bauverw. 1885, S. 141.

Stadthaus zu Neuilly²⁰³).

Arch. : Gaspard André.

ebenfalls Ziegelmaterial vorgeschrieben. Behufs Aufnahme einer Uhr wurde ein turmartiger Aufbau gewünscht. Für die Ausführung des kleinen Rathauses standen 75 000 Mark zur Verfügung.

Ein Beispiel von noch bescheideneren, den Bedürfnissen einer Landgemeinde von 2500 Einwohnern angepafsten Verhältnissen diene das v. Schlier-holz erbaute Rathaus in Fig. 113 u. 114²⁰²).

Die Anlage des kleinen zweigeschossigen Bauwerkes ist aus den beiden Grundrissen zu ersehen. Das in einfachen Formen gehaltene Äufsere läfst die Bestimmung des Gebäudes erkennen.

135-

Rathaus

für eine Landgemeinde.

Die

Aufsenseiten desselben sind in Keupersandstein (Schuttsteinen), die Bogen über den Fenstern und Thüren aus Backsteinen hergestellt; das Dach ist in Schiefer gedeckt.

136.

Rathaus

zu

Neuilly.

2) Frankreich.

Als Beispiel eines der der Neuzeit angehörigen französischen Rathäuser ist in Fig. 115 bis ii7²⁰³) dasjenige zu Neuilly-sur-Seine mitgeteilt, welches nach den Plänen von Gaspard André in den achtziger Jahren erbaut wurde. Das Gebäude ist für drei verschiedene Zwecke bestimmt. Es dient dem eigentlichen Rathause, dem Friedensgerichte und der Polizeiverwaltung und enthält noch eine Bibliothek mit öffentlichem Lesesaal.

Fig. Xl6.

>V

Das Rathaus enthält: die grofse Vorhalle und Staatstreppe,

Arbeitszimmer und Vorsaal des Bürgermeisters, Arbeitszimmer des Stellvertreters, den Sitzungssaal, den Saal für Trauungen, den Festsaal, das Kommissionszimmer mit Kleiderablage, das Arbeitszimmer des Stadtschreibers und seine Kanzlei, das Civilstandesamt, das Strafsenamt, die Octroiverwaltung, die Stadtkasse mit Steueramt, das Armenwesen mit Sitzungszimmer,

Bureau und Zimmer des Arztes, das Begräbniswesen, die Bibliothek mit Lesesaal. Die Abteilung Friedensgericht enthält :    den

Wartesaal, Zimmer des Richters, des Gerichtsschreibers und seine Kanzlei, den Verhörsaal und das Beratungszimmer mit Zubehör.

Die Polizeiverwaltung enthält: den Wartesaal, Zimmer des Vorstandes und des Sekretärs, die Kanzlei und die Polizeiwacht-stube ; ferner kommt hinzu eine Remise für Feuerspritzen und eine Militärwache für 25 Mann mit Offizierszimmer.

Es stand eine Bausumme von 480 OOO Mark (= 600 000 Franken) zur Verfügung.

Wie der Grundrifs in Fig. 116 zeigt, ordnen sich die Räume in aufserordentlich klarer Weise um einen inneren Hof, der im Obergeschofe nach hinten offen bleibt. In einen durch Gitter von der Strafśe abgeschlossenen Vorhof führt die Rampe zur Anfahrt in die grofse Vorhalle, aus der die Stufen in das erhöhte Erdgeschofe und zur Staatstreppe führen. Neben letzterer liegt die Loge des

fi³

■C

ES

~r|

no

j°

O. I

::

R444

TT

lo

■oUV'j⁰’

(•i

nmr

./

4-

li

(—w

E3

0°

Tr

_o_

/N3S

iii

mm

DOTJoD

Stadthaus zu Neuilly²⁰³]. Erdgeschoß.

Arch. : Gaspard André.

203) Nach: L'oeuvre de Gaspard André (S. 45: Hółel de ville de Nemlly).

T=

I2Q

Hauswartes. Aus der grofsen Vorhalle sind unmittelbar zugänglich einerseits das Friedensgericht, das auch noch einen besonderen Zugang von der Strafee besitzt, andererseits die Bibliothek. So können diese Räume benutzt werden, auch wenn die Arkaden an den Stufen zum Erdgeschofs durch ihre Gitter verschlossen sind. Im linken Flügel liegen das Civilstandesamt und das Begräbniswesen, rechts im Flügel die Stadtkasse, die Steuerkontrole und das Zimmer des Bürgermeister-Stellvertreters. Im pavillonartigen Abschluß beider Flügel, die quer durch den Hof mit einer Galerie verbunden sind, befinden sich, mit besonderem Eingänge, rechts die Räume der Polizeiverwaltung und links das Armenwesen; im eingeschossigen Abschlufsbau rechts die Polizeiwachtstube und links die Militärwache. Ein Portal in der Mitte führt an der Rückseite zwischen diesen Räumen mit einem Durchgänge zunächst

Fig. U 7.

«<1

•fl

/»

ClE3a

C:

iltog

SilHB

•/'j

WÉË

BSl

IB

!"i

PS

l.

K:

ÜHi

€10

Bl

TT

Stadthaus zu Neuilly²o³). Querschnitt.

Arch. : Gaspard Andre.

in einen besonderen Hof, und man gelangt von hier durch Stufen in die Verbindungsgalerie der beiden Flügel und so in die Flurgänge. Auch die beiden Wachtstuben stehen unmittelbar mit den Flurganglinien in Verbindung.

Im Obergeschofs befindet sich in der Mitte der Hauptfront der Festsaal, auf der einen Seite daneben der Sitzungssaal und dahinter das Kommissionszimmer, auf der anderen Seite der Trauungssaal und dahinter das Zimmer des Bürgermeisters. Diese Räume bilden den Inhalt des höher aufgeführten Vorderbaues. Die niedriger gehaltenen Flügel enthalten links die Kanzlei, Arbeitsräume und Wohnung des Stadtschreibers, rechts das Bauamt und die Octroiverwaltung. Beide Seiten haben selbständige Treppen, so dafs die Staatstreppe nur für die Sitzungen, bei Trauungen, Festlichkeiten und dem Bürgermeister dient. Im II. Obergeschofs der Endpavillons liegen noch Wohnräume.

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Wie im Grundrifs, so herrscht auch im Aufbau dieselbe Klarheit in der Entwickelung, wie Durchführung des Gedankenganges. Die einzelnen Abteilungen ordnen sich nach ihrem besonderen Charakter und sind doch zu einer einheitlichen Schöpfung zusammengefafst, die sich in der Formensprache an die edelste Zeit der französischen Renaissance anschliefet.

Fig. 118.

ii

>i

itm

ÜHM11

j.'l

rs

; fL«

B-

-=*»■

...    a~-

k»;

i«M

Ti

•;««c t

ums

IÎ

mm?

mm**- ; ¹

5577 t

Silp^-r

■WOTES«

Rathaus zu Schaerbeek.

Ansicht¹).

Arch. : van Ysendyck.

I3I

3) Belgien.

In diesem Lande ist ein Rathaus der Neuzeit dasjenige zu Schaerbeek bei Brüssel (Fig. 118 u. 119²⁰⁴); dasselbe wurde von J. J. van Ysendyck erbaut.

13 7-

Rathaus

zu

Schaerbeek.

Fig. xi9.5

mMê

V,

.........

Ï2

TS

(■**

‘ff

4)

tat

_L

.m.'

UI

m;

Sitzungssaal im Rathaus zu Schaerbeek²⁰⁴).

Arch. : van Ysendyck.

Der Charakter der Renaissance ist gut getroffen. Die Ausführung ist, wie bei den meisten neueren Bauten dieses Landes, mit einer wunderbaren Sorgfalt und Liebe bis in die kleinsten Einzelheiten hinein behandelt, ähnlich den Werken der alten heimischen Kunst. Das oft Gezierte und Geleckte in der Behandlung kann aber die frische und kecke Empfindung, die in den alten Werken herrscht, nicht ersetzen.

TOLIZBI

raźno*

NOTARIAT

NOTARIAT

ja.

Erdgeschofs.

ARCHIV

I«-»1

VORHALLE

ARCHIV

Fig. 120.

ARCHIV

Arch. : Semper.

Stadthaus zu Winterthur.

10 98765*321 0

I ■ I ■ M ' I ' I ' l ■ 1¹W

1:500

10

15

miOZ

to.bS-

OtJTSVRRWALTUNQ

OEMHIMDE.

HAUSWART

STEUER U ASSEKURANZ.

J»—

OESUHDHEITS

H3wwizacv\

OEMEINDEFATHS

I, Obergeschofs.

| VORHALLE

GEMEINDE. SAAL.

Hl.'SS

Fig. I2i.

S3Œ

jwaatsviu

ONW-SatAlO

CŁMEINDERATHS

SCHREIBER

STADTKANZfEJtf

4) Schweiz.

Unter den neueren Rathäusern der Schweiz verdient dasjenige zu Winterthur, 1866—6g von Semper erbaut, hervorgehoben zu werden. Während die seither vorgeführten Rathäuser zum Teile in gotischen Formen, zum Teile in denjenigen der deutschen Renaissance komponiert sind, ist das Stadthaus zu Winterthur (Fig. 120 bis 123 ²⁰⁵) auf diesem Gebiete der Gebäudekunde eine vollständige Neuschöpfung, die in originellster Weise auf dem Studium antiker Bauten basiert und einen neuen Typus hervorbringt, in welchem die antike Bauart mit den modernen Bedürfnissen auf das glücklichste verbunden ist.

Mag der diesem Bau gemachte Vorwurf, dafs er sich von der herkömmlichen Bauweise entferne, eine gewisse Berechtigung haben, so ist es doch sicher ein grofses künstlerisches Verdienst, Neues zu erfinden, und wenn dieses Neue alle Bedingungen erfüllt, welche die praktische Brauchbarkeit und das Bedürfnis nach monumentaler Erscheinung mit Notwendigkeit verlangen, so mag es berechtigt sein, den Bau einen typischen zu nennen.

Auch dieser Bau ist von bescheidenen Abmessungen (gröfste Breite 41m, gröfste Tiefe 39 m, ohne Freitreppe bebauter Raum ca. 920 9») und besteht aus einem schmalen und tiefen Mittelbau von 15 m Breite und 39 m Länge und zwei an diesen angelegten Flügelbauten von je 13 m Breite und 23 m Tiefe. Er enthält in einem Erdgeschofs und zwei Obergeschossen die folgenden Räume.

Im Erdgeschofs (Fig. 120): Eingangshalle mit eingebauter Treppe und bedeckter Zufahrt, Polizei, Notariat, Steuer- und Assekuranzbureau, Gemeindegutsverwaltung, städtisches Archiv und Wohnung für den Hauswart; in der Eintrittshalle steht die Wahlurne für die Abstimmungen der Gemeinde.

Im I. Obergeschofs (Fig. 121): im Mittelbau und über der unteren Eingangshalle eine zweite Flurhalle mit Fortsetzung der eingebauten Treppe, aufser von der unteren Treppe zugänglich durch eine monumentale, dem Bau vorgelegte doppelarmige Freitreppe; sodann den 19 «i tiefen und 13 m breiten Saal für Gemeindeversammlungen mit seitlichem, ca. 3 m tiefen Galerien in zwei Stockwerken über einander; links von diesen Räumen das Sitzungszimmer des Gemeinderates mit Vorzimmer, ein Kommissions-Sitzungszimmer und die Gesundheitsbehörde; rechts die Stadtkanzlei und Zimmer für Gemeinderatsschreiber, Civilstand und Präsident des Gemeinderates.

Im II. Obergeschofs: Tribünen zum grofsen Saal, Bureau für Bauverwaltung, Katastergeometer, städtischer Ingenieur, Friedensrichter und die Forstverwaltung.

Im Äufseren (Fig. 122) ragt der Mittelbau mit seiner giebelgekrönten, viersäuligen Vorhalle und der Freitreppe über die Flügel hervor und bildet mit diesen eine reiche und schöne Umrifslinie. Der Bau ist ganz aus Quadern hergestellt; die Einzelheiten sind mit aufserordentlicher Liebe und feinstem Geschmack gebildet, beeinflufst von der römischen und griechischen Antike, so dafs die Gesamterscheinung von einer Vornehmheit und Monumentalität ist, wie sie wenige neuzeitliche Bauten in gleichem Mafse aufweisen.

Das Innere (Fig. 123) ist von grofsen und schönen Verhältnissen, im gahzen einfach, da die reichere Ausschmückung des Saales, der auf Malerei berechnet war, und der Ratsstube, die ein Holzgetäfel erhalten sollte, der Kosten wegen unterbleiben mufste. Der Bau kostete einschl. Honorar des Architekten nur 465 600 Mark (= 682 000 Franken).

138.

Stadthaus

zu

Winterthur.

5) England.

Schon in Art. 1 (S. 5) wurde darauf hingewiesen, woher es komme, dafs in England der Rathausbau wesentlich der neueren Zeit angehöre. Das Rathaus der bedeutenden Fabrikstadt Sheffield ist ein hervorragendes Beispiel für letztere (siehe die Tafel bei S. 138, sowie Fig. 124 u. 125 ²⁰⁶).

Aus einem engeren, zweiten Wettbewerb im Sommer 1890 wurde der Entwurf von Mountford von dem als Richter amtenden Architekten Waterhouse zur Ausführung empfohlen. Im Sommer 1897 konnte das Gebäude seiner Bestimmung übergeben werden.

139-

Rathaus

zu

Sheffield.

®⁰⁵) Siehe auch: Deutsche Bauz. 1880, S. 129.

2oe) Nach: Builder, Bd. 58, S. 461; Bd. 59, S. 30. — Siehe auch ebendas. Bd. 73, S. 275 u. 276.

1'

4»¹

-WVÂl

/•

il

;Ç.V

■WW*

..«ta-

mm

T*", 'f

Ślif

ÿj

' «M

Jt

011

r,i

DOD'

-; •*•»'• '• mwar. vy,

ffSlii

-- >Â’J

■ ?d

•'

nf

fn y#

i’-mi

pp

yife

Il II

I B

■foi

□□□

nn

lu p—iimi

Ctiisy

il

RI

nenn

□□□

□□□

L;

).

TDDDif

Lf

lllfiCB

, smmß

si»

DtJCJl

tond

Ba

V\

7!

il mm

llll I ¹ gügig

inlll

Süi

□□□

ü-m

gr p

Fig. 122.

!i

*R~H

:-.M i

JP

■M^Anl I i

|M|

TnT”“

Ansicht.

Fig. 123.

lt

gg r—nun

□□

□n

S-r

s-

p--

L llnnni

aan

□çzo

HH

j=u

MB

\\

D I::

o_.

1:250

\śp

i.

WBi

gm

.. r^üLi

iii

«0--

Längenschmtt.

ir

• "I :

ni

U jj;

Stadthaus zu Winterthur.

Arch. : Semter.

;v

mWÊ

i ' m

.-j H H K-

ES

si

sfeSSëj

Wm

mm

11

mm

fU

r~

me

-•• wr.....

4il WHI»*»#****«

p^cr îgj

'pn

: ’ ' i '. 7': /•" /■'

■riKHarfff¹. æs

"v:

•U

ECS

•R

ïr- .

i»

miàm

HS

ISlliiiiiüRiiîiiBîi

pHipiaiiapHiiHi

a T i a î -e g

Aunclite

[&Ä

Us4ü

A₌

f. J) aiei

5tS

u

,"■?

i ir

;-V.-. i ■: . .‘-'iL:--.- À - 'Jl>------

^j^^X^3K;rCS3K^IE^^

Tresor

Trésor

bgâ

20«

:ed

afXESülc

VV=3

s c 11

15

lL

i r-

,

fl

fl

PSmpElpEM-H

* T =

LK:

mi-

•Il Z

•II Z

11 s J î J,

I. Obergeschols.

1:500

10

Jpj

te J3....GE1I

3l •    ~

Erdgeschofs.

C Jl ï I t s-

Ci

G- E s

iU

- ipv]

Vvl. r

i a. u

10 987654321 0

L.J.

3e

Fig. 124.

ç>

Fig. 125.

<•. \\ V \\ 1,:

14

: î

S3 -

r*—1

\1

yo

T’I

(Räume ohne Inschrift sind Geschäftsräume der städtischen Verwaltung.)

Stadthaus zu Sheffield²⁰⁶).

Arch. : Mountford.

•w ‘\\

¹¹ \ »

v.

V.

V V

W W

V V-,

\ ■*=

âf fcd

|S R

iiif ¹

V,

\\

v—V]

E3E261 I

rHm

r ś M

•y

J

Han

G escVifts-

Gescmts-

Der trapezförmige Bauplatz ist auf allen vier Seiten von Strafsen begrenzt, von denen Eingänge zu den verschiedenen Abteilungen führen. Der Haupteingang liegt in Pinstone Street und führt in die Halle mit der Staatstreppe. Ein zweiter bedeutender Eingang an der fast rechtwinklig zur erstgenannten gelegenen Surrey Street führt in eine kleinere Halle mit der gewöhnlichen Yerkehrstreppe. Diese beiden Hallen bilden die diagonal gegenüberliegenden Ecken eines Quadrates, durch dessen Seiten und deren Verlängerungen die Flurganglinien bestimmt sind. Zwei Höfe führen dem Inneren Licht zu. Nebeneingänge befinden sich noch an den beiden anderen Strafsen und führen zum Teile, durch das Gefälle des Platzes bedingt, in ein Untergeschoß. So sind zwischen'diesen verschiedenen Eingängen und Flurganglinien die einzelnen Dienstzweige mit ihren Räumen in einer Weise verteilt, dafs sie sehr günstig und ohne gegenseitige Störung erreicht werden können. Im Erdgeschofs liegt rechts am Haupteingange das Departement des Steuerwesens; links bis zum Eingänge von Surrey Street erstrecken sich die Stadtkämmerei und das Hypothekenamt; über der Schatzkammer erhebt sich der aufsen mächtig aufsteigende Turm an der Ecke der beiden Hauptstrafsen. Den übrigen Flügel an Surrey Street füllt das Bauamt.

Im Hauptgeschofs nehmen die aus drei Sälen bestehenden Festräume die ganze Flucht der Front bis zum Turme hin ein. Über dem Hauptportal liegt vor dem mittleren Festsaale eine mit großem Rundbogen geschlossene Loggia. Zwischen der Staatstreppe und diesen Sälen befindet sich ein langer Flurgang, an dem sich die Nebenräume, wie Kleiderablagen etc., befinden. Rückwärts an der Staatstreppe und von dieser durch besondere Vorhalle zugänglich, ist der Ratssaal angeordnet.

Das Arbeitszimmer des Bürgermeisters liegt zwischen den Kommissionszimmern und der Kanzlei des Stadtschreibers; diese Räume und weitere Sitzungszimmer füllen den Flügel längs Surrey Street.

In der äufseren Erscheinung ist der Charakter des Rathauses in der geschickten Gruppierung der Massen und durch den die Ecke beherrschenden Turm sehr gut zum Ausdruck gelangt, und ebenso glücklich zeigt sich die Verschmelzung der freieren mittelalterlichen Behandlung mit der Durchbildung in der Formensprache der Renaissance.

Litteratur

über »Rathäuser der Neuzeit«.

Ausführungen und Entwürfe, a) Deutschland und Österreich.

Aufser den in Fufsnote 179 bis 201 genannten Schriften seien hier noch angeführt: Bauausführungen des Preußischen Staates. Herausgegeben von dem Kgl. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851. Bd. 1: Das Rathhaus zu Colberg.

Cremer. Das neue Rathhaus in Elberfeld. Zeitschr. f. Bauw. 1852, S. 81.

Ungewitter, G. H. Gemeinde- und Spritzenhaus für eine kleine Stadt. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1852, S. ir.

Herrmann. Rath- und Gerichtshaus in Greifenhagen. Zeitschr. f. Bauw. 1856, S. 107.

Schinkel, K. F. Sammlung architektonischer Entwürfe. Berlin 1857—58.

Bl. 124—125: Entwurf zu einem Rathhause in Zittau.

Knoblauch, E. Project zu einem Rathhause für Striegau. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1858, S. 234. Haase. Das neuerbaute Rathhaus zu Kirchberg. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1860, S. 195. Nohl. Entwurf zum Bau eines Rathhauses in Innsbruck. Allg. Bauz. 1864, Notizbl., S. 402.

Zwei Rathhausbauten für kleinere Städte : Das Rathhaus in Zossen ; von J. Gärtner. Das Rathhaus zu Johanngeorgenstadt. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1869, S. 281.

Entwürfe von L. Bohnstedt. Leipzig 1875—77.

Heft III, Bl. 13 u. 14: Rathhaus für Innsbruck.

The new town-hall of Erfurt. Builder, Bd. 34, S. 1216.

Neumann, F. Das Rathhaus in Essen. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1877, S. 53.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architekten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 103 u. 104: Hamburger Rathhaus (Concurrenzproject); von Haenel u. Adam.

Bl. 125 u. 126: Concurrenzproject; von Hauschild.

Seeling, E. Das Rathhaus zu Kalau. Deutsche Bauz. 188 r, S. 553.

Gschwandtner, J. Das neue Rathhaus der Gemeinde Hernals bei Wien. Bautechn. 1883, S. 471. Paul, F. Die Gemeindehäuser im III. und X. Bezirke in Wien. Bautechn. 1882, S. 371, 409, 425. Das Rathhaus in Ingolstadt. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 288.

Der preisgekrönte Entwurf für das Rathhaus in Oldenburg. Deutsche Bauz. 1885, S. 294.

•'

Xi

'Û

kj

?\

Hçj

^£/Ü

ilFi

|H1

lfei§

i

Vf

ri m

Jmm

-rM^

—ff

toll

'rjj

f;

k*

• :■

itP

11

Zu S. 138.

‘V-v

\iï

.A.,

xm

HP

.v?S

g§f

wmM

lÿl

f*

<3ïï

®3paSf^^

IIÄSiSI

i    //(/'a

S$*$s

:M

ffiæ

SI

mm

:/■ v

SÄ

ri; * P v

|feji

îl(:^

i-.

; 8.

„Sł

il

PH:

ssas

iiii

rr

3PI3

il

-~v •-.

J8-; ^ „

2îS§ HP

-ik. 8- V'ii» i.'tt?

58^8

.IP-

i i ■! ..J-j

ppg

I, ij?*

iPfyffr ü ^

—,r‘ lT*1T 'tkâZfoït    H»-.

wtvm

btoŁ

si»lrïâ II

►- ’ ■ ......•

mû-

JLukl!

SÊ

pur

jèTTi

if

Iç^fr ' i

ÏIHLJ

à-

éM

f-

■!il< SÿvSSR,

khi isoriff ^llf l

iSp

;:488

iSs

Ml|-: «

IKK f

i;S

few

.'i

b..i:.' J'Hm

■3ÊÊ

11

ffîmî

ri

■'

F^'PiPI

-‘;t

•;

§pî:v;

sHt

ïm~4

‘A*

®S»»â

P»®

.. .■ąŚS^jates

43fâ5T>f

è um

"• ‘

£

**8i-

8-

*-•

* •>

7/

4'i.

se,.^' *ri

- r,.,,'    *«    - .

-8

J -- -•

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Stadthaus zu Sheffield.

Arch. : Mountjord.

Faks.-Repr. nach : Builder 1891, 11. Juli.

Rowald, P. Das Rathhaus zu Boppard. Deutsche Bauz. 1885, S. 545.

Schnal, E. Das neue Rathhaus in Sechshaus. Wiener Bauind.-Zeitg. 1885, S. 456.

Hartung & Schultze. Neubau des Rathhauses in Nauen. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 133. Hossfeld. Das Rathhaus in Lützen. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 160.

Härtel & Neckelmann. Entwurf zu einem Rathhause für Stollberg im Erzgebirge. Deutsche Bauz. 1886, S. 265.

Das neue Rathhaus in Kaufbeuren in Schwaben. Wiener Bauind.-Zeitg., Jahrg. 4, S. 100.

Ludwig & Hülssner. Rathhaus für die Gemeinde Volkmarsdorf bei Leipzig. Deutsche Bauz. 1887, S. 253.

Pläne für den Neubau eines Rathhauses zu Reichenberg i. Böhmen. Deutsche Bauz. 1887, S. 577. Das neue Rathhaus in Wien. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1887, S. 222.

Der Neubau des Rathhauses in Oldenburg i. G. Baugwks.-Ztg. 1887, S. 1003.

Das neue Rathhaus in Kaufbeuren. Deutsches Baugwksbl. 1887, S. 262, 278.

Neumann, F. v. Der preisgekrönte Entwurf für» das Rathhaus zu Reichenberg in Böhmen. Deutsche Bauz. 1888, S. 29.

Concurrenzproject für das Reichenberger Rathhaus. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1888, S. 7. Rathhausbau in Graz. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1888, S. 373.

Reichenberger Rathhaus. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1889, S. 4.

Giese & Weidner. Rathhaus in Schönheide. Deutsches Baugwksbl. 1889, S. 6.

Gottschaldt. Rathhaus zu Stollberg i. Erzgeb. Civiling. 1890, S. 43.

Hofbauer, F. Entwurf zu einem Rathhause. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 7, S. 505.

Matthies, G. Das Rathhaus von Fünf haus bei Wien. Allg. Bauz. 1891, S. 80.

Rathhaus zu Geestemünde. Deutsche Bauz. 1891, S. 97.

Das neue Rathhaus in Münsterberg i. Schl. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 130.

Der Neubau des Rathhauses in Dortmund. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 449.

Kempermann & Slevogt. Rathaus-Konkurrenz für Pforzheim in Baden. Karlsruhe 1892. Hinträger, M. & C. Das Rathhaus der Gemeinde Währing (Wien). Allg. Bauz. 1892, S. 48.

Das Rathhaus in Pieschen bei Dresden. Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 42.

Peters. Preisausschreiben zur Erlangung von Entwürfen für den Neubau des Rathhauses der Stadt Schönebeck. Deutsche Bauz. 1892, S. 74.

Hauberrisser, G. Das neue Rathhaus in Wiesbaden. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1893, S. 25.

Wettbewerb um das Rathhaus in Rheydt. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 175.

Wettbewerb für ein neues Rathhaus in Elberfeld. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S^>3, 69, 79, 100, II4, 235, 257.

Miksch & Niedzielski. Rathhaus für Neu-Sandez. Der Architekt 1895, S. 47 u. Taf. 79.

Rathhaus in Stein a. d. D. Der Architekt 1895, S. 48 u. Taf. 80.

Rathhausbau in Korneuburg. Neubauten u. Concurr. 1895, S. 10.

Das neue Rathhaus in Gelsenkirchen. Deutsche Bauz. 1895, S. I.

Neues Stadthaus in Budapest: Technischer Führer von Budapest. Budapest 1896, S. 127.

Rathhaus in Steyr a. d. Enns in Oberösterreich. Der Architekt 1896, S. 25.

Rathhaus in Kecskemét. Neubauten und Concurrenzen in Oesterreich und Ungarn 1896, S. 95 u. Taf. 85, 86.

Der Wettbewerb um Entwürfe für ein neues Rathhaus in Hannover. Deutsche Bauz. 1896, S. 311. Die Preisbewerbung um das Rathhaus in Duisburg. Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 279.

Stier, H. Rathhaus zu Geestemünde. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1896, S. 165. Kropf, M. Das neue Rathhaus in Korneuburg. Zeitsch. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1896, S. 326. Das Rathhaus in Plauen bei Dresden. Blätter f. Arch. u. Kunsthdwk. 1896, S. 45 u. Taf. 71, 72. Das neue Rathhaus in Gleisdorf. Deutsches Baugwksbl. 1896, S. 217.

Das neue Rathhaus in Graz. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 14, Wiener Bauten-Album, Bl. 1 1—14. Schreiterer, E. Das neue Rathhaus in Halle a. S. Zeitschr. f. Bauw. 1897, S. 185. Blätter f. Arch.

u. Kunsthdwk., Jahrg. XI, S. 43 u. Taf. 55—57.

Bobala, F. Stadthaus in Tiszafüred. Der Architekt 1897, S. 44.

Wettbewerb für den Neubau eines Rathhauses in Hannover. Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 407, 417. Der engere Wettbewerb um Entwürfe für ein neues Rathhaus für Hannover. Deutsche Bauz. 1897, S. 453-

Die Preisbewerbung für den Neubau des Rathhauses in Charlottenburg. Centralbl. d. Bauverw. 1897,

S. 573, 585-

Henrici, K. Das neue Rathhaus in Leer. Zeitschr. f. Arch. u. Ing., Heftausg., 1897, S. 1x3.

Der engere Wettbewerb um den Neubau eines Rathhauses für die Stadt Hannover. Zeitschr. f. Arch.

u. Ing., Wochausg., 1897, S. 425, 432, 471, 511, 588, 620.

Neubau des Rathhauses in Zahna. Baugwks.-Ztg. 1897, S. 775.

Das neue Hamburger Rathhaus. Baugwks.-Ztg. 1897, S. 1551; 1898, S. 3.

Der Entwurf für das neue Rathhaus in Dessau. Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 54.

Das Rathhaus in Steglitz bei Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 325.

Das neue Rathhaus in Jauer. Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 545.

Kattner, C. M. & G. König. Das Rathhaus zu Idria. Der Architekt 1898, S. 28.

Rathaus in Jauer i. Schl. Berl. Architektenwelt, Jahrg. 2, S. 174.

Das Rathhaus in Geestemünde. Baugwks.-Ztg. 1899, S. 675.

Das Rathaus der Stadt Kopenhagen. Der Architekt 1899, S. 24 u. Taf. 35, 36.

Das Rathaus in Wilmersdorf. Haarmann’s Zeitschr. f. Bauhdw. 1899, S. 73.

Entwürfe, erfunden und herausgegeben von Mitgliedern des Architekten-Vereins zu Berlin. Neue Folge. Berlin.    •

1866, Bl. 4: Rathhaus für Nauen; von Hartung Sc Schultze.

Bl. 5: Desgl.; von Mühlke.

1878, Bl. 6: Rathhaus. Von Stooff.

1885, Bl. 9: Rathhaus für Rastenburg; von Schupmann.

1887, Bl. 7> 8: Rathhaus für Münsterberg i. Schl.; von Rehorst & Angelroth.

Bl. 9: Desgl.; von MÜHLKE & Poetsch.

1890,    Bl. 1: Rathhaus für Wilhelmshaven; von Schultze.

1891,    Bl. 9: Rathhaus für Wilhelmshaven; von W. Moessinger.

1895,    Bk 5, 6 : Rathhaus für Poppelsdorf.

1896,    Bl. 1—3: Rathhaus für Tarnowitz; von WILDE, Guth, Rösener.

«

Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1887, Taf. 25: Konkurrenz-Projekt für das Rathaus in Wiesbaden; von Weissbach Sc Barth. Taf. 88: Rathaus für Münsterberg i. Schl.; von Mühlke & Poetsch.

1889,    Taf. 8: Rathaus in Molsheim; von J. Cades.

Taf. 76: Rathaus zu Frohburg in Sachsen; von Jacobi.

1890,    Taf. 6: Konkurrenzprojekt für das neue Rathaus zu Harburg; von Stier.

Taf. 58: Das neue Rathaus zu Hamburg; von Grotjan, Haller, Hanssen, Hauers, Meerwein, Stamman & Zinnow.

Taf. 88: Entwurf zum Rathaus für Münsterberg in Schlesien; von O. Stiehl.

1892,    Taf. 49: Konkurrenzentwurf für das Rathaus zu Dortmund; von H. Stier.

1893,    Taf. 56: Rathaus, Schule und Turnhalle zu Neustädtel-Schneeberg i. S.; von Ludwig &

Hülssner.

Taf. 65: Rathaus in Ingolstadt; Umbau von Seidl.

1896,    Taf. 16: Rathhaus in Mödling; von Schubauer.

1897,    Taf. 76: Rathaus in Wilhelmshaven; von Schultze.

1899, Taf. 37 u. 38: Rathaus in Limburg a. d. Lahn; von Kanter & Genzmer.

ß) F rankreich.

Stadthäuser und Mairien.

Aufser der in Fufsnote 203 genannten Schrift seien hier noch angeführt:

Gourlier , Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et construits en France depuis

le commencement du XIXme siècle. Paris 1845—1850. Bd. r, PI.

38, 39: Hôtel de ville à Moulins.

73: Hôtel de ville à Sedan.

Bd. 2, PI.

13—15: Hôtel de ville à Clermont-Ferrand. 52—54: Hôtel de ville à Saint-Étienne.

3, 4: Hôtel de ville à Bressuire.

210: Hôtel de ville à Mont-sous-Vaudray. 223: Hôtel de ville à Gaillac.

Bd. 3, PI. 321—324: Hôtel de ville à Lyon.

93, 94: Hôtel de ville à Quimper-Corentin. 336: Hôtel de ville à Grancey.

I4I

Mairie pour une petite commune. Moniteur des arch., Bd. 3, S. 17 u. PI. 27—29.

Girard, A. Mairie du 3e arrondissement de Paris. Revue gén. de Varch. 1853, S. 441 u. PI. 41—44. • Mairie du XIe arrondissement à Paris. Encyclopédie d'arch. 1854, PI. 33, 56 — 57, 74, 75, 88—90, 119. Mairie de Vincennes, Moniteur des arch. 1854, PI. 299, 300.

Mairie, justice de paix et halle aux grains, à Thoissey. Revue gén. de Varch. 1857, S. 273 u. PI. 24. Ville de Paris, mairie du XIe arrondissement. Moniteur des arch., Bd. 8, PL 89—93.

Mairie de Batignolles-Monceaux. Encyclopédie d'arch. 1858, PI. 61—62, 73—74, 111—114.

Hôtel de ville à Courbevoie. Moniteur des arch. 1860, PI. 678, 679, 687, 688, 704, 705, 711.

Mairie à Issy. Moniteur des arch. 1861, PI. 759—762.

Travaux de Paris. Édifices municipaux. Revue gén. de Varch. 1862, S. 279.

Oppermann, C. A. Types de mairies et maisons d'école. Nouv. annales de la const. 1862, S. 31.

Le projet d'hôtel de ville, couronné au concours de Tourcoing. Revue gén. de Varch. 1863, S. 234 u. PI. 97—99-

Oppermann, C. A. Mairies et maisons d'écoles pour localités de 3e et 6e ordre. Nouv. annales de la const. 1869, S. 53.

Narjoux, F. Architecture communale. Paris 1870. S. 7: Hôtels de ville. Mairies.

Bailly, A. N. Maire du IVe arrondissement de Paris. Revue gén. de Varch. 1872, S. 21 a. PI. 5—10. Mairie de l'Isle-Adam. Encyclopédie d'arch. 1872, S. 115 u. PL 32, 33, 52, 88; 1874, PI 202, 212. Ratocjin. Mairie pour la commune de St. Maur et St. Hilaire. Moniteur des arch. 1873, PL 38—40. Oppermann, C. A. Types de mairies et maisons d'école économiques. Nouv. annales de la const. 1873, S. 117.

Pompée, C. Plans-modèles pour la construction de maisons d'écoles et de mairies. Paris 1874.

Mairie du IIIe arrondissement de Lyon. Moniteur des arch. 1874, PL 13, 15, 64.

Projet de mairie-école pour une commune de 4000 habitants. Moniteur des arch. 1876, PL 57, 58. Nouvelle mairie de Passy. La semaine des const. 1876—77, S. 294.

Nouvelle mairie de Vaugirard. La semaine des const. 1876—77, S. 331.

Mairie du XIIIe arrondissement. La semaine des const. 1877—78, S. 186.

Salleron. Ville de Paris. Mairie du XXe arrondissement. Moniteur des arch. 1878, PL gr. 7, 14; 1880, PL 26.

Mairie du XIle arrondissement à Paris. La semaine des const. 1878—79, S. 533.

Mairie et justice de paix à Neuvy-le-Roi. Encyclopédie d'arch. 1881, S. 89 u. PL 757, 758.

Hénard, J. Mairie du XIle arrondissement, avenue Dautnesnil, à Paris. Revue gén. de Varch. 1882,

S. 16, 110, 205 u. PL 3 — 6.

Nouvelle mairie aux Lilas. La semaine des const. 1884—85, S. 522.

La nouvelle mairie de Neuilly-sur-Seine. La semaine des const. 1885—86, S. 161.

Hôtel de ville 'de Saint-Quentin. Moniteur des arch. 1885, PL 49.

Hôtel de ville de Dreux. Moniteur des arch. 1885, PL 60.

Dupuis, A. Hôtel-de-ville de Neuilly-sur-Seine. La construction ?noderne, Jahrg. 1, S. 4, 13, 17 u.

PL 1-3.

Dupuis, A. Le nouveau hôtel-de-ville de Chauny. La construction moderne, Jahrg. 1, S. 438, 451 u. PL 69-72.

Hôtel de ville d'Anvers. Revue gén. de Varch. 1886, S. 210 u. PL 57> 58.

Hôtel de ville de Dreux. Moniteur des arch. 1886, S. 48 u. PL 17.

Hôtel de ville de Beaugency. Moniteur des arch. 1886, S. 143 u. PL 53.

Le nouvel Hôtel de ville de la Ferté-sous-jfouarre. La construction moderne, Jahrg. 2, S. 101, 112 u.

PI. I5—I7-

Encyclopédie d'arch. 1886—87, S- 99 u- P1- ¹⁰7²> io77> io7⁸> io9I> io9²,

Mairie des Lilas.

il 19, 1120.

Hôtel de ville de Niort. Encyclopédie d'arch. 1886—87, PL 1089, 1090, 1095, 1096. Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1887, Taf. 96: Rathaus in La ferté-sous-Jouarre; von Heveux.

Hôtel de ville de Niort. Moniteur des arch. 1887, S. 32 u. PL II.

Hôtel de ville de Pantin. La semaine des const., Jahrg. Il, S. 414.

L'hôtel de ville de Saint-Antonin. La semaine des const., Jahrg. ir, S. 618.

Les hôtels de ville. La construction moderne, Jahrg. 2, S. 328.

The hotel de ville, Pantin. Builder, Bd. 52, S. 9.

Projet de petit hotel de ville. Encyclopédie d'arch. 1887—88, S. 48 u. PI. 1133, 1144, 1147, 1148.

Hôtel de ville de Limoges. Encyclopédie d'arch. 1887—88, S. 97 u. PI. 1151, 1167, 1168, 1173, 1174; XI77, 1184, 1185—86, 1192.

Hôtel-de-ville d'Arcueil-Cachan. Encyclopédie d'arch. 1887—88, PI. 1188, 1189, 1199, 1201, 1202. Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1888, Taf. 17: Neues Rathaus in Neuilly-sur-Seine; von Dutocq & Simonet.

Hôtel de ville de Reims. Moniteur des arch. 1888, S. 152 u. PI. 57—58.

Hôtel de ville de Luxeuil. La semaine des const., Jahrg. 12, S. 378.

Hôtel de ville de La Rochelle. La semaine des const., Jahrg. 12, S. 474.

Preux, J. Mairie d'Alfortville. La semaine des constr., Jahrg. 13, S. 114.

Mairie de Boisguillaumc-Lez-Rouen. La semaine des constr., Jahrg. 13, S. X 74.

Mairie de Montrouge. La construction moderne, Bd. 3, S. 451.

Mairie de Pantin. La construction moderne, Jahrg. 4, S. 128, 139. m Hôtel de ville de Rambervillers. Encyclopédie d'arch. 1888—89, S. 140.

GraVIGNY, U. Hôtel-de-ville à Arcueil-Cachan. Nouv. annales de la const. 1889, S. 55.

Boesch, Ch. Mairie à Attigny. La semaine des const., Jahrg. 13, S. 389.

Mairie du XIVe arrondissement. La construction moderne, Jahrg. 4, S. 464, 484, 499.

Hôtel de ville de Compiègne. Moniteur des arch. 1890, S. 55 u. PI. 31—32.

Mairie du Xe arrondissement de Paris. L'architecture, Jahrg. 3, S. 282.

Calinaud, E. Le nouvel hôtel-de-ville de Vincennes. L'architecture, Jahrg. 3, S. 629.

Mairie de Suresnes. La semaine des const., Jahrg, 15, S. 6.

Hôtel de ville de Mormant. La semaine des const., Jahrg. 15, S. 126.

Hôtel de ville de Valence. La construction moderne, Jahrg. 5, S. 401, 411, 475.

La nouvelle mairie du XVIIIe arrondissement. La construction moderne, Jahrg. 5. S. 257.

Nouvelle mairie du Xe arrondissement, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. Nouv. annales de la const. 1890, S. 38.

New mairie, rue du faubourg St. Martin, Paris. Building news, Bd. 58, S. 444.

Mairie de Suresnes. La construction moderne, Jahrg. 6, S. 268, 281.

Mairie de Maisons-Laffitte. La construction moderne, Jahrg. 7, S. 42, 53.

Hôtel-de-ville d'Amboise. Encyclopédie l'arch. 1891—92, PI. 157, 158.

La nouvelle mairie du Xe arrondissement, à Paris. Le génie civil, Bd. 20, S. 277.

Hôtel de ville de Saint-flour. La construction moderne, Jahrg. 9, S. 321.

Nouvelle mairie du Xe arrondissement à Paris. La construction moderne, Jahrg. 1 r, S. 257, 267. Hôtel-de-ville de Vincennes. Nouv. annales de la constr, 1897, S. 181.

Hôtel de ville de Fère- Champenoise. La construction moderne, Jahrg. 14, S. 534.

Hôtel de ville de Neuilly. Le génie civil, Bd. 8, S. 133.

Wulliam & Farge. Le recueil d'architecture. Paris.

Ie année, f. 67, 68: Mairie de Saint-Maurice ; von Naissant.

2e année, f. 51, 57, 58: Mairie du IVe arrondissement de Lyon; von Desjardins & Perrin.

3e année, f. 42, 43: Mairie d'Orsay; von Gérard.

4e année, f. 19—22, 29, 49, 58: Hôtel de ville de Poitiers ; von Guérinot.

f. 9, 15, 27: Mairie de Boissy-Léger; von Tremblay.

5e année, f. 38, 39: Mairie école, à Neuilly ; von Ferrand.

6e année, f. 1, 2, 14—16, 22, 34, 49: Hôtel de ville d'Evreux ; von Vaurabourg.

f.    29,    33,    60:    Mairie.    Ville de Clichy; von Depoix,

7e année, f.    36,    37,    51,    59: Mairie de B . . .; von Albrizio.

8e année, f. 15—17, 24—26, 35, 36, 41, 50, 59—61: Hôtel de ville de Neuilly ; von Hermant.

f.    33,    42,    49:    Groupe    scolaire et hôtel de ville à Moreuil.

9e année, f.    28,    31,    47:    Mairie    du XXe arrondissement de Paris ;    von Salleron.

11e annés, f. 5, 6: Projet de mairie. Commune de Lilas ; von Gravereaux & Dufour.

12e année, f. 27, 34, 35, 72: Mairie pour la Plaine Monceaux; von Jaffeux.

Croquis d'architecture. Intime club. Paris.

1887, No. 4, f. 1—4: Hôtel de ville à Château-Thierry.

: Hôtel de ville à Vincennes.

No. 6, f. 1-6 No. 7, f. 1, 2

1888-95, No. VII, f. 1-6: Hôtel de ville de Calais.

21e année, No. X, f. 1—6: Mairie à Suresnes.

23e année, No. IV, f. 4: Hôtel de ville de Montdidier ; von SCHMIT. 24e année, No. VII, f. 1, 2: Mairie de Brunoy ; von Brêasson.

: Hôtel de ville à Asnières; von Garnier.

No. VIII, f. 3-6 No. IX, f. 1, 2

c) Grofsbritannien, Amerika und Australien.

The new town hall, Colchester.. Builder, Bd. I, S. 158.

Leeds new town hall. Builder, Bd. Il, S. 689.

New town-hall, Banbury. Builder, Bd. 12, S. 74.

Town hall and corn exchange, Eye. Building news, Bd. 3, S. 44.

The Soane medallion prize 1856. Building news, Bd. 3> S. 164, 187.

Halifax town hall, as designed by G. Gilbert Scott. Building news, Bd. 3, S. 1122.

New town-hall, Leeds. Building news, Bd. 4, S. 785, 936.

Proposed guildhall, Cambridge. Builder, Bd. 18, S. 24.

Proposed town-holl, Halifax, Yorkshire. Builder, Bd. 18, S. 39.

Bishop Auckland town hall, assembly rooms, and markets. Builder, Bd. 18, S. 216.

The old town-hall, Hereford. Builder, Bd. 18, S. 59²-

Northampton town hall. Building news, Bd, 7, S. 926; Bd. 10, S. 748.

New town hall, Preston, Lancashire. Builder, Bd. 20, S. 620.

Hull town hall. Building news, Bd. 9, 238. Builder, Bd. 22, S. 454.

Interior of Halifax town hall. Builder, Bd. 21, S. 793.

The new town hall, Halifax. Building news, Bd. 10, S. 590.

New town-hall buildings, New-Castle-on-Tyne. Building news, Bd. 10, S. 780.

Tiverton new town hall. Builder, Bd. 22, S. 374.

Congleton town hall. Builder, Bd. 22, S. 530. Building news, Bd. 12, S. 8.

Keighley town hall. Building news, Bd. 12, S. 626.

Design for new town-hall, Chester. Building news, Bd. 12, S. 696, 773.

Rochdale town-hall. Builder, Bd. 24, S. 867.

Pendleton town-hall, corporation of Salf&rd. Builder, Bd. 26, S. 59-The municipal offices of Liverpool. Builder, Bd. 26, S. 227.

The new town hall, Melbourne. Builder, Bd. 26, S. 765.

New town hall, Aberdeen. Building news, Bd. 13, S. 210.

Manchester town hall. Builder, Bd. 26, S. 259, 317, 336, 392. Building news, Bd. 15, S. 237, 254, 317, 360, 414, 468, 634; Bd. 16, S. 204.

Chester new town-hall. Builder, Bd. 27, S. 829.

Wolverhampton town hall. Building news, Bd. 17, S. 8.

Bradford town hall. Building news, Bd. 17, S. 393, 460; Bd. 18, S. 182.

Belfast town hall. Building news, Bd. 17. S. 449. Builder, Bd. 28, S. 286.

The intended city hall,' San Francisco. Builder, Bd. 29, S. 3°4-Plymouth guildhall and courts. Builder, Bd. 29, S. 784.

Design for Winchester town hall. Building news, Bd. 20, S. 386. Bd. 21, S. 140.

New law courts, judges' lodgings, and municipal buildings, Birmingha7n. Building news, Bd. 21, S. 232. West Bromwich town hall. Building news, Bd. 21, S. 304.

Bradford town hall. Builder, Bd. 30, S. 906.

Design for town hall. Building news, Bd. 23, S. 102, 123.

Bolton and its town-hall. Builder, Bd. 31, S. 417, 442.

Proposed city hall and county buildings for Chicago, Illinois. Builder, Bd. 31, S. 1029.

Design for town hall, Chorley. Building news, Bd. 24, S. 70.

Design for Leicester town hall. Building news, Bd. 24, S. 476.

New town hall, Bolton. Building news, Bd. 14, S. 672.

New town hall, Bradford. Building news, Bd. 25, S. 252.

Municipal buildings at Leicester. Building news, Bd. 25, S. 3 IO> 394-Whitchurch town hall and market. Building news, Bd. 25, S. 368.

Design for town-hall, Nottingham. Building news, Bd. 27, S. 752.

Proposed city hall, Chicago. Builder, Bd. 32, S. 628.

Rhyl town hall. Builder, Bd. 32, S. 1072.

Todmorden new town hall. Builder, Bd. 33, S. 300, 323.

Chorley town-hall. Building news, Bd. 28, S. 90.

Compétition design for Hastings town hall. Building news, Bd. 29, S. 642.

Compétitive design for Paislay town hall. Building news, Bd. 29, S. 642; Bd. 39, S. 588.

Interior of Rochdale town hall. Builder, Bd. 34, S. 149.

Intended town-hall, Hastings. Builder, Bd. 34, S. 515.

The new town hall of Philadelphia. Builder, Bd. 34, S. 715.

The new town-hall, St. Helen s. Builder, Bd. 34, S. 854.

The new town hall and other works in Manchester. Builder, Bd. 34, S. 941.

Manchester new town hall. Building news, Bd. 31, S, 6, 26, 48.

New town hall, Hastings. Building news, Bd. 31, S. 440.

New municipal buildings, Cardiff. Building news, Bd. 32, S. 386; Bd. 33, S. 456. Builder, Bd. 36, S. 729. Wakefield new town hall. Building news, Bd. 32, S. 433, 458, 512, 538, 564, 592, 683.

Le nouvel hotel de ville de Manchester. La semaine des const. 1877—78, S. 270.

Les bâtiments minicipaux de Birmingham. La semaine des const. 1878—79, S. 332.

Birmingham new municipal buildings. Builder, Bd. 36, S. 214.

Town-hall, Sydney, New South Wales. Builder, Bd. 36, S. 1255.

New town hall, Barrow-in-Furness. Building news, Bd. 34, S. 106, 134,-3Î6, 340. Builder, Bd. 37, S. 912.

Tipperary town hall. Building news, Bd. 35, S. 394.

The great Yarmouth town hall compétition. Building news, Bd. 35, S. I, 210, 236, 290, 318, 368, 694.

Builder, Bd. 37, S. 205, 207, 208.

Leicester municipal buildings. Builder, Bd. 37, S. 1209.

The Holborn town hall and- public offices. Builder, Bd. 37, S. 1370.

Town hall, Loftus-in-Cleveland. Building news, Bd. 36, S. 600.

New municipal buildings, Greenock. Building news, Bd. 37, S. 398, 644.

Over Darwen town hall and market house. Building news, Bd. 37, S. 49

The Glasgow municipal building designs. Building news, Bd. 39, S. 289, 293, 319, 339, 353; Bd. 40. S. 202.

Proposed municipal buildings, Glasgow. Builder, Bd. 39, S. 361.

Perth municipal buildings. Builder, Bd. 39, S. 390.

Proposed town hall, Bootle. Building news, Bd. 38, S. 40.

Kingstown town-hall, Ireland. Builder, Bd. 39, S. 14Q.

Bermondsey town hall. Builder, Bd. 39, S. 595.

Mylius & Bluntschli. Entwurf von Façaden zu einem Rathhaus für die Stadt Glasgow. Zeitschr. f. Baukde. 188r, S. 385.

The late Mr. J. Talbert's design for the Manchester town-hall. Building news, Bd. 40, S. 484.

Hove town hall. Builder, Bd. 40, S. 517.

New municipal buildings, Hastings. Builder, Bd. 40, S. 568.

New town hall, Grahamstown (Cape colony). Building news, Bd. 41, S. 136.

The Chester town hall and market extension. Building news, Bd. 41, S. 724.

Pontefract town-hall. Architect, Bd. 25, S. 291, 385; Bd. 26, S. 39, 271.

Official diagram of plans of proposed municipal buildings, Glasgow. Architect, Bd. 26, S. 143.

Design for Birkenhead town-hall. Builder, Bd. 43, S. 588. Building news, Bd. 43, S. 53$. Architect, Bd. 28, S. 267, 297, 399.

Proposed municipal buildings, Glasgow. Builder, Bd. 43, S. 620.

Town hall, Lampeter, Cardiganshire. Building news, Bd. 42, S. 540.

¹

) Faks.-Repr. nach: Licht, H. Architektur der Gegenwart 1894—95. Taf. 62 u. 64.

Glasgow municipal buildings. Building news, Bd. 43, S. 322, 414, 459, 600.

Municipal buildings, Newport. Building news, Bd. 43, S. 812.

Town hall, Bray. Architect, Bd. 27, S. 117.

Accepted design for the public buildings, Middlesbrough. — Design for the public buildings, Middlesbrough. Architect, Bd. 28, S. 83.

Design for Glasgow municipal buildings. Architect, Bd. 28, S. 237, 399, 415; Bd. 30, S. 147, 405. New town-hall for Battersea. Builder, Bd. 44, S. 359.

New council chamber, Guildhall. Builder, Bd. 45, S. 720.

The new town hall, Westminster. Building news, Bd. 45, S. 145.

Builder, Bd. 46,

Nottingham municipal buildings. Building news, Bd. 45, S. 246, 288, $26, 366.

S. 109, 128.

Eigin town hall. Building news, ßd. 45, S. 566.

Town-hall, North Easton. American architect, Bd. 13, S. 235.

Town hall and market, Tunstall. Building news, Bd. 46, S. 246.

Widness town hall and public offices. Building news, Bd. 47, S. 166.

Leeds municipal buildings. Builder, Bd. 47, S. 256, 305.

New town-hall, Leamington. Building news, Bd. 47, S. 584.

Brisbane town hall and municipal buildings. Building news, Bd. 47, S. 824. Architect, Bd. 31, S. 403. Design for municipal buildings. Building news, Bd. 47, S. 904.

Design for the Eigin town hall. Architect, Bd. 32, S. 55.

Design for municipal buildings, Nottingham. Architect, Bd. 32, S. 185.

Town-hall, Wilton. American architect, Bd. 15, S. 162.

Town hall and municipal buildings, Eastbourne. Building news, Bd. 48, S. 328.

Glasgow municipal buildings. Building news, Bd. 48, S. 686.

Alyth town hall. Building news, Bd. 51, S. 200.

Ports?nouth new town hall. Building news, Bd. 51, S. 456.

Sheffield municipal buildings. Builder, Bd. 66, S. 137.

Bath municipal buildings. Builder, Bd. 63, S. 306, 476; Bd. 73, S. 328.

Oxford municipal buildings. Bd. 63, S. 40.

Glasgow municipal buildings, Bd. 67, S. 224.

Belfast city hall. Building news, Bd. 73, S. 113.

Selected design for Colchester town hall. Builder, Bd. 73, S. 187.

Cardiff town hall. Selected design. Builder, Bd. 73, S. 182, 276, 395, 859, 924, 962.

New town hall, Godalming. Building news, Bd. 77, S. 621.

2. Kapitel.

Gebäude für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften.

Von Albert Kortüm.

»

Die in Kap. 2 big 4 dieses Abschnittes zu behandelnden Gebäude, welche den mannigfaltigsten Zweigen der staatlichen und der privaten Verwaltung zu dienen haben, werden je nach dem Herkommen und der Natur des betreffenden Verwaltungszweiges etc. bald Verwaltungsgebäude oder Dienstgebäude, bald Geschäftshäuser (bezw.-Gebäude) oder Amtshäuser (bezw.-Gebäude), bald Kanzleigebäude oder Administrationsgebäude etc. benannt.

a) Dienstgebäude für Ministerien und andere höchste Staatsbehörden.

140.

Allgemeines,

Hauptzwecke

und

Während die im vorigen Kapitel besprochenen Rathäuser eigenartige Anlagen darstellen und eine geschichtliche Entwickelung aufweisen, die viele Jahrhunderte zurückreicht, gehört die Einrichtung von Dienstgebäuden für Ministerien und andere höchste Staatsbehörden der neueren und neuesten Zeit Erfordermsse-an. Entsprechend dem Anwachsen und der Gliederung der einzelnen Zweige der verschiedenen Verwaltungen sind diese Gebäude in ihrer Anlage grofs und zum Teil von bedeutenden Abmessungen, aber naturgemäfs im allgemeinen einfach und weniger eigenartig angelegt. Mit dem wachsenden Wohlstände ist die Ausstattung im Inneren und Äufseren reicher und schöner geworden, so dafs eine nicht unbedeutende Zahl stattlicher Neubauten von Ministerien etc. in neuester Zeit errichtet worden ist.

Dienstgebäude für Ministerien und andere höchste Staatsbehörden sind vor allem Geschäftshäuser und dienen in einzelnen seltenen Fällen sogar aus-

IO

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

schliefslich diesem Zwecke. Dies ist der Fall bei dem von Möller 1825—26 erbauten Kanzleigebäude zu Darmstadt (Fig. 126 20 7).

Dasselbe ist viergeschossig und sollte nach dem Plane Möller's durch zweistöckige Seitenflügel mit dem auf der Südseite parallel stehenden, 1777—79 erbauten Ministerialgebäude verbunden werden. Die Abbildung zeigt den Grundrifs des Erdgeschosses, das durchgängig gewölbt ist und feuerfeste Archive, Verwalters Wohnung, Flurhalle etc. enthält. Auch die Haupttreppe, gleich wie die zum III. Ober- und zum Dachgeschofs führenden Nebentreppen, sind feuersicher überwölbt. In den drei oberen Geschossen, welche dieselbe Einteilung mit durchgehendem Mittelgang haben, befinden sich Kanzleien, Sitzungszimmer und andere Geschäftsräume.

In der Regel aber umfafst die Anlage auch die Wohnung des an der Spitze der betreffenden Behörde stehenden Staatsmannes, nebst den Empfangsund Festräumen, die er zur Ausübung seines Amtes und zur standesgemäfsen Vertretung desselben bedarf.

Demgemäfs ist zunächst ein gröfserer Teil des Gebäudes behufs Unterbringung der nötigen Archive, Amts- und Arbeitszimmer derart einzurichten, dafs die einzelnen Gruppen dieser Räume entsprechend abgeteilt und durch möglichst helle, übersichtlich geordnete Flure und Treppen mit einander verbunden sind.

Fig. 126.

SJXjpKigP

Erdgeschofs. ‘/soo w. Gr.

ji

5<

Arch. :

Möller.

\-;£s—

X^XiXj

r~r

TT

Kanzlei-Gebäude zu Darmstadt²⁰⁷).

Die weitere Aufgabe besteht darin, die Wohnung des Ministers oder sonstiger höchster Staatsbeamten sowohl mit den für die Würde und das Ansehen des Staates geeigneten und erforderlichen Prunksälen, als auch mit den Amtsund Arbeitsräumen in einen organischen Zusammenhang zu bringen.

141.

Anordnung

und

Verteilung

der

Räume. ■

Eine vollkommene Trennung beider Aufgaben führt zu einer Lösung, wie sie das Ministerium für öffentlichen Unterricht (Ministere de l'instruction publique) zu Paris zeigt, das nach dem in Fig. 127²⁰⁸) dargestellten Plane von de Gisors eingerichtet und erweitert wurde.

Dus Gebäude bestellt aus dem im rückwärtigen Teile des Anwesens zwischen Hof und Garten (entre cour et jardin) gelegenen eigentlichen Ministerhotel und dem vorzugsweise zu Kanzleien dienenden Vorderhaus an der Rue de Grenelle (St. Germain). Letzteres enthält Erdgeschofs, Zwischengeschoß und drei obere Geschosse, ersteres Erdgeschofs (zugleich Hauptgeschofs) und zwei obere Geschosse. Um sämtliche dem Ministerium unterstellte Zweige der Verwaltung an einer Stelle vereinigen zu können, wurden 1840 die Vordergebäude erworben, zu Geschäfts- und Dienstzwecken eingerichtet und mit dem bereits bestehenden Ministerhotel verbunden. Auch wurden zu diesem Behufe einige An-

20?) Nach: Möller, G. Beiträge zu der Lehre von den Constructionen. Leipzig und Darmstadt 1833. Heft II,

Taf. VII-X.

²⁰⁸) Nach: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et construits en France depuis le commencement du XIXe siècle. Paris 1845—50. Bd. 2, PI. 260.

ii'

Fig. 127.

'x?3Ś

j&àfcS

Cx

V*a

v£$:

-E^öL

Grosser -

rf"

1 des

Bibliothek

Speises aal

Wohn-I r â u ■ ] me 1

—i—I- —A

^ Mini-jjsters

Un-

terrichts-

i rath. £• —

•»03

15

<*)

10

1:500

Stall

pff

SF * *

chen

hör

Haus

wart

10 98765*32' O

K ü che

Wa-

Haus -wart

Bi b 1 i o th e k

St emell e

Bu e

Ministerium für öffentlichen Unterricht zu Paris²⁰⁸).

Erdgeschofs.

IO*

Arch. : de Gisors.

bauten hergestellt. Die an die Ministerwohnung angereihten Säle bilden einen eingeschossigen Fliigel-bau. Die Baukosten betrugen 400 000 Mark (= 500 000 Franken), ebenso viel die Kosten für Häuser-und Grunderwerb.

Nur in seltenen Fällen wird man indes diese Anordnung, mittels welcher die doppelte Bestimmung der in Rede stehenden Dientgebäude allerdings am schärfsten ausgeprägt erscheint, zu treffen in der Lage sein. Meistens ist man

-cz|ip-

EÆ3

□j

Fig. 128.

jcn

Mn

I. Ober-geschofs.

iLd

1:500

»lut sim 0

■ H-H H

10

ta

6-

TT

crJ

3L

Hausdiener

ij

::

Äfla.us wart

11

(=j;

r°

C-t

rium

li

Fig. 129,

Ai

1

Jo

SDiin

ru

P-ł

niste-

LiifJ

FI

Di-

ri[pj

ÖJJ

Erd-

geschofs.

i:

UW

AClcer -

' '[

li a u -1 W i

u nisteriui

r.

;ny I u

Sal 4

jiAc II

ker

II

Mini

steii urn |

1    1 H ■

Ackerbauministerium zu Wien²⁰⁹). .

Arch.: v. Trojan.

veranlafst, sowohl Wohnung und Prunksäle, als Kanzlei- und Arbeitsräume in einem und demselben Gebäudeteile, letztere in den Untergeschossen, erstere in den oberen Geschossen zu verteilen.

142.

Grundrifs

bildung.

Bezüglich der Grundrifsbildung sind dieselben einfachen Regeln wie für andere Verwaltungsgebäude, die im nächsten Kapitel (unter a) ihre Erörterung

209) Nach: Allg. Bauz. 1886, S. 36 u. Taf. 22—25.

finden werden, mafsgebend. Das Aneinanderreihen der gewöhnlichen Amts- und Arbeitsräume giebt keinen Anlafs zu weiteren Bemerkungen; sie nimmt an sich den Baukünstler weniger in Anspruch, als die Anordnung behufs zweckdienlicher Verbindung sämtlicher Räume und Gebäudeteile unter sich mittels der Verkehrsräume. Deshalb wird bei diesen Aufgaben das architektonische Interesse, neben der Gestaltung und Ausschmückung der Festräume, Sitzungssäle etc., hauptsächlich durch Anlage und Ausbildung der Zugänge, Verbindungsräume und Treppenhäuser, sowie durch Erfindung und Gliederung der äufseren Architektur in Anspruch genommen. Die nachstehend mitgeteilten Beispiele werden dies am besten veranschaulichen.

143-

Ackerbail-ministerium zu Wien.

Das Dienstgebäude des Ackerbauministeriums zu Wien (Fig. 128 bis 130²⁰⁹) wurde auf zwei Eckparzellen auf dem Stadterweiterungsgelände zwischen der Rathaus- und Ebendorferstrafse in der Liebigstrafse 1882—83 nach den Plänen v. Trojan’s erbaut.

Fig. 130.

Bll

mm

flH⁵

Sitzungs - Saal i;Bi"blioth ek

um

nsuO

ff

iff

innna iiiznni

ci

Pr ä-

!j 1 1

“TT

a 1 -

B u -ji

HHÜ

II. Obergeschofs zu Fig. 128 u. 129. — Vsoo w. Gr.

In diesem aus Erdgeschofe und drei Obergeschossen bestehenden Hause sind nicht nur die sämtlichen Bureaus des Ackerbauministeriums, sondern auch die Bergwerks-Produkten-Verschleifs-Direktion und deren Magazine untergebracht.

Die Einteilung des Erdgeschosses und des II. Obergeschosses ist aus den Grundrissen in Fig. 129 u. 130 ohne weiteres ersichtlich; das I. Obergeschofs (Fig. 128) enthält durchweg Bureaus des Ackerbauministeriums.

Die Aufsenseiten sind architektonisch in einfacher, jedoch würdiger Weise gehalten; die 4 freistehenden, steinernen Portalsäulen tragen künstlerisch hergestellte allegorische Figuren, den Ackerbau, die Viehzucht, die Waldkultur und den Bergbau darstellend. Die Baukosten, einschl. Gas- und Wasserleitung, innerer Ausstattung etc., haben 570356 Mark (=285 178 Gulden) betragen, wozu noch die Kosten des 1736 qm messenden Bauplatzes mit 409740 Mark (= 204870 Gulden) hinzukommen.

Die zahlreichen preufsischen Ministerien in Berlin befinden sieh fast durchweg in Gebäuden, welche früher Privatzwecken dienten und durch Neubauten und Erweiterungen für die Verwaltungszwecke eingerichtet worden sind²¹⁰).

Das auf dem Grundstücke »Unter den Linden Nr. 4« neu erbaute und im Jahre 1883 vollendete Dienstgebäude für das Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, entworfen und ausgeführt

2io) Vergl.: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 99—115.

144.

Unterrichts

ministerium

zu

Berlin.

Von Kühn (Fig. 131 bis 134²¹¹) ist eine beachtenswerte Ausnahme. Ein Teil der Geschäftsräume ist aber gleichfalls in einem früheren Miethause (Behrenstrafse No. 71) untergebracht, mit dem der Neubau in Verbindung gesetzt wurde.

Die Geschäftszimmer nehmen den gröfsten Teil des Erdgeschosses, einen Teil des I. Obergeschosses und im II. Obergeschofs den ganzen rechts von der Hauptachse gelegenen Teil über A, C, E, G ein. Im Hintergebäude ist über dem technischen Bureau die Geheime Kanzlei angeordnet.

Die Wohnung des Ministers ist im Hauptbau A an der Strafse (Unter den Linden) untergebracht.

**ł*i

1-t-

!Pftr

.js|a Uij

--i.

iLlDI

-~T- m

Fig. 13*.

Dr.

_£ï

TT-

J Wagen- • o i I- Remise.

03 H

Fu : erra :m

rixthschaft-Hof.

- Lese-Z.

L-Bibliothel

Sitzurigssaal.

ra

•J—

Diener-Z.und.

Garderobe

Cxd

Fig. 132.

thenaifT:

Kanz-j

lei

mach eys ß iirelu.

im¹

h)

.«ii

et) eut

15

'555®

JSeoeutr

-ł-

{Tl

10

Erd-

geschofs.

jiKjąsphjtiijchje. ; j

jj s|)ijlr^m.| !i= Il ! J

C*

<4

Central-

1:500

I. Obergeschofs.

iAgndhtfe-ibef T Riudh-^irimjr

Leser

Rath.

Arch. :

Kühn.

raitmj

Bureau

-28. a a

CJ

Sä

I®«⁴

;•

« <â

Vorsteher.

Portier

Vorhalle.

»9876543210

H—--~i

rxoiö

Rath.

Sitzungs-,

Zimmer

reerfügbar.

Wiiyaer- Paulen

.11 Modell Zimmer

Portier

Eingang

Uiiustenal-

Vor-Z.

Mmlsteiial-Direotor. i

—x-

Speisezimmer.

Salon.

Saloii.

Wohn-Z.

Bou

doir.

Wohnzimmer.

vom Hof

Director.

A|Z : Aufm?

ütcnafligniman

1..1

ir

üiEnniii

. i.jüilj    p-’Biirt-= =

jj    .....4 T ÉÉ

! j I j j | !

-34.93

erbf.

-ff

O#

ÏÏ

Vestibül.

Tr

lStnc

Lichthof.

.....i

-i

"1

Ümst = =

Trçpe.

(§

[y

Saal für Verei

r: .-Baupi-j

51-

Ä-

me

-i.

\ Ü Eingang

JĘjŚŚ æ*ï«ÂÏKia

mlj

fl

I Minis tenai

Ühterstaats-Seoretaifll Vor-Z.

Diraotor.

jt—

Salon.

Salon.

Vorzimmer

Arb ei szimmer

:s

Herrn. Itrnistærs.

Wartezimmer

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und

²¹¹) Nach: Kuhn, B. Das Dienstgebäude für das Königl. Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten in Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1885, S. 505. — Siehe auch: Centralbl. der Bauverw. 1883, S. 125 u. 137.

Medizinal-Angelegenheiten zu Berlin²¹¹).

Da die Wohnzimmer an der Südseite denen an der Nordseite (Unter den Linden) vorzuziehen sind, so sind behufs Ausnutzung der Südfront sämtliche Treppen, Verbindungsgänge und Nebenräume in das

Innere verlegt und mit Deckenlicht erhellt. Die hierdurch entstandene Mittelreihe der Verbindungsräume hat die stattliche Breite von 8 m erhalten.

Bei Anlage der Empfangs- und Festräume ist die Möglichkeit, auch eine nur teilweise Benutzung

Fig. 133-

innst I Wohn-Z.

ir

Diener

fr e hl e i

m. e

a n. z 1 a i .

Ir

10

Toilette.

II. Ober-

geschofs.

3 WLtthsdiafterii

Mägde-Z.

\ Vbrmthsranm.

=r

Theeo.Kaf£e-j

Kicha.

Zimmer für voi|txag"eiuil -RAthe.

1:500

10 98765*321 0

Erziahßi

B /a 1 c

n. .

Frühstücks-bewi

Garderobe-Z.

leide-Z

Schlaf-Z. U Kmder-Z.

Ler fin voitre

judo Raths

Net

Tr

Z.

Passage.

Flur.

Hanstreppe

Lichihof.

Dienst-

Disnei

S oh Lif-

F le e m.

e r ir n.

£ p.

e -Zi

mer

hi

ist elr s .

Tortno e n ( e RathiB

J

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zu Berlin²¹¹).

derselben eintreten zu lassen, wie solche bei Abhaltung kleiner Festlichkeiten zweckmäfsig erscheint, bestimmend gewesen. Infolge der geringen Länge des Gebäudes sind die Arbeits-, Empfangs- und Wohnzimmer des Ministers im I. Obergeschofs untergebracht; das II. Obergeschofs enthält ein kleineres •

iili

\\/1

Fig. 134-

AiA

! if

./

nrr

Mil

crrira

|I^=]C3

isn

I; rll

-i

[j

ï.

SS!

r'r—ri irr-pp'

[□cmai

[□EHUD

nra

Isa:,......

6p

rr-

?ÏÏ

■■■

Ir^ ~Wv&c-

□fri

■îQf

~T~"

lia]

ïj

1CZZJD

irai

LLÜ

a -sim

¹ —~n>nr

'i

zrrmr

r'V; T

ILE

; fr

::::

vu!

n!

{N

É.

l-r

i—

s--

Querschnitt durch das Vorderhaus.

1:250

S--

OU“

Tiio;

Il i fl.

CDG

rrm

a

ai

!i

* uzîTesï

T:!si lit r"' -

ilI r ii t: ;    -.

Il

ID

11

:! Il d

üi'i

i • ]]|

il

liii 'il

_____ükli

|ï|| MÖ

Ml fâ

-A

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zu Berlin²¹²).

I4S-

Finanz

ministerium

zu

Dresden.

Empfangszimmer für die Frau Minister, sowie Wohn-, Schlaf- und Fremdenzimmer, ferner Stuben für Erzieherin und Dienerschaft, auch eine kleine Küche mit Zubehör. Die größeren Küchenräume bé-findensich im Halbgeschoß des Teiles B zwischen Erdgeschoß und I. Obergeschoß. (In den Teilen D und G ist gleichfalls ein Halbgeschoß eingelegt.)

Im Erdgeschoß des Teiles A sind Räume für Vereinsversammlungen und Modelle vorgesehen, ferner Zimmer für die drei oberen Ministerialbeamten. Die Halle zur Verbindung mit den Gartenanlagen des Hofes dient zugleich als Kleiderablage für Herren, als solche für Damen der Saal für Vereine. Das Hauptportal der Vorderfront wird von dem Minister und von den oberen Ministerialbeamten als Zugang benutzt. Für die übrigen Beamten und das Dienstpersonal ist die östliche Durchfahrt als Zugang bestimmt.

Für die Dienerschaft sind bei D Eingang und Treppe vorgesehen; auch kann man auf der Wendeltreppe von der Durchfahrt (in A) nach der Küche gelangen.

In praktischer und künstlerischer Weise ist in diesem Bau ein für ähnliche Aufgaben in vieler Beziehung mustergültiges Beispiel zur Vollendung gebracht. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Gruppierung der Räume in A um den Mittelraum nebst den verschiedenen Treppenanlagen, welche bei klarer und übersichtlicher Anordnung zugleich die Annehmlichkeit zweckmäßiger Verbindung und die Möglichkeit, bei festlichen Gelegenheiten die Runde machen zu können, gewährt. Durch einen Flur neben der Haupttreppe ist ein Zugang für die Dienerschaft, sowie eine Verbindung mit dem Speisezimmer geschaffen worden, ohne dafs man die Festräume zu berühren braucht. Die abgesonderte Lage des Fest-, bezw. Speisesaales, welcher mit den übrigen Festzimmern nur einseitig zusammenhängt, ist durch die geringe Längenausdehnung des Grundstückes veranlaßt worden. Andererseits ist durch die Verteilung der Wohnung in mehreren Geschossen die Annehmlichkeit erreicht, in völliger Abgeschlossenheit die intimsten Privaträume bewohnen zu können, eine Annehmlichkeit, welche in neuester Zeit mit Recht nicht allein mehr bei Villenanlagen, sondern auch bei größeren Dienstwohnungen zum Ausdruck gebracht ist.

Da die Pflege der Künste und des Kunstgewerbes in das Ressort des betreffenden Ministeriums gehört, ist die Ausstattung des Inneren namentlich aufwendiger, als sonst üblich, hergestellt worden. Der malerische Schmuck der Empfangsräume ist bemerkenswert, ebenso die Ausstattung der monumental gestalteten Hauptfront an der Straße (Unter den Linden). Die Baukosten betrugen i 602 000 Mark, wovon auf 1 qm überbauter Grundfläche 658,20 Mark und auf 1 cbm umbauten Raumes 35,20 Mark entfallen.

Ein weiteres beachtenswertes Beispiel bietet ferner das Dienstgebäude des Finanzministeriums in Dresden. Ein im Jahre 1888 veranstalteter Wettbewerb²¹³) führte zu keinem praktischen Ergebnis, da keiner der eingereichten und mit Preisen ausgezeichneten Entwürfe zur Ausführung geeignet erschien. Hierauf wurde Wanckel mit der Aufstellung eines Bauplanes und demnach mit der Bauausführung beauftragt. Dieselbe erfolgte in den Jahren 1890—96 unter Beihilfe von Engler und später Reichelt (Fig. 135 u. 136).

Ein Gelände, welches von vier Straßen umschlossen ist, stand zur Verfügung.

Die Hauptschauseite ist nach Süden, nach der Elbe, gerichtet; ein Vorgarten trennt hier das Gebäude von der Straße²¹⁴). Die Ministerialwohnung ist im erhöhten Erdgeschoß an dieser Seite angeordnet. Sie ist mit den Expeditionsräumen im I. Obergeschoß und mit den Dienerschaftsräumen im Untergeschoß in Verbindung gesetzt und durch eine Einfahrt zugänglich gemacht, da der im Elbthal herrschende Zug die Anlage einer bedeckten Unterfahrt unzweckmäßig erscheinen ließ.

Die Haupttreppe ist in dem mit Deckenlicht erhellten Mittelraum des 138 m langen Gebäudes angeordnet und nur bis zum I. Obergeschoß durchgeführt. Dieser Mittelraum kann bei Festlichkeiten in der Wohnung des Ministers mitbenutzt werden.

Das Untergeschoß enthält das Ein- und Abgangsbureau, Kassenraum für die Finanzhauptkasse, Heiz- und Brennstoffräume und Wohnungen für Hausbeamte;

das Erdgeschoß außer der Ministerialwohnung Geschäftsräume der Kassen u. s. w.;

das I. Obergeschoß Sitzungszimmer und Geschäfträume für die Abteilungsvorstände, und

das II. Obergeschoß Geschäftsräume für die verschiedenen Abteilungen.

²¹²) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1885, Bl. 59, 60.

21S) Siehe: Die Wettbewerbung um den Umbau des Kgl. Sachs. Finanzministeriums in Dresden. Centralbl. der Bauverw. 1887, S. 257. Deutsche Bauz. 1887, S. 302. Architektonische Rundschau 1888, Taf. 49—52.

2U) Die Hauptschauseite an der Elbe und der Mittelraum mit der Haupttreppe sind 1n dem Jubiläumswerk »Dresden eine Freudenstadt. Herausg. von R. Sendig (Dresden-Schandau)« mitgeteilt. — Vergl. auch: Leipg. Illustr. Zeitung vom 17. März 1898, Taf. 42.

Fig. 135-

JP

| Sitzaagszim.

i:«i

v. Ł

rgi

•W

!i

■i

; 'ffTf

>l>

ifi

Silzuags:

I. Obergeschofs.

Fig. 136.

[Ministe r-Woiin

i n i s ter-Wohn.!

=1 Vorsial

i n i s t er-W olin^

onnui

1 u -1 10 iv 3

ittelhalle

Nordseite

Erdgeschofs.

1:1000

60*

40

{08 6 4 2 0

Jwtjimi-

Dienstgebäude des Finanzministeriums zu Dresden.

Arch. : WanckeL

20

4-

30

146.

Reichs-

Schatzamt

zu

Berlin.

Fig. 137-

Im Dachgeschofs ist eine Reihe verfügbarer Räume, sowie ein Lichtpausezimmer vorgesehen; im Kellergeschofs ist die nachträglich angeordnete elektrische Lichtanlage eingebaut.

Die sämtlichen Decken sind massiv hergestellt; für die Ausstattung des Äufseren ist Sandstein und für die Hoffront sind Verblendziegel verwendet.

Die Gesamtbaukosten, ohne die Kosten für Mobilien, Pflasterungen, Einfriedigungen und Gartenanlagen, belaufen sich auf 4023700 Mark; für 1 qm überbauter Fläche sind 558,74 Mark und für 1 cbm umbauten Raumes, von der Kellersohle bis Oberkante Hauptgesims gerechnet, einschliefslich der elektrischen Lichtanlage, 23,34 Mark verwendet.

Eine ganze Reihe interessanter und zum Teil eigenartiger Ausführungen bilden die Gebäude, welche für die einzelnen Verwaltungsbehörden des Deutschen Reiches in Berlin errichtet worden sind¹).

Fig. 138.

ck.

kr t

.-AI

le-

gati

0 Tl S

F»

::::

tsÿ

4e - III Zim-

rn

Die

ner

Zim

meT

Co

r^l'ior

u. Anklei-

er

SclilaG

"i Ï

■•'—-y

Kin -Zim •

FQ

Salon

-U

NT

i °1 *)iHH

-IÜÎ

Y—-T

nui;

E mp fZ i m m e r

ILI.....J

Aurickte

irn---------rnr

iü!ü

sfSM

Speise-s a il

Arbeits

zimmer

Vorz.

Impf. Zimmer-Oirectors

Bureau

fohnzimmei 1 Vorz.

Wohnzimmer

Art eits • Zimmer

Erdgeschofs.

I. Obergeschofs.

1:500

20™

10

10 987654321 0

Rełchs-Scliatzamt zu Berlin²). Arch. : Neumann.

Das für einen Teil des Auswärtigen Amtes 1874 — 77 nach den Plänen Neumann’s (v. Murner) durch Wolff enstein errichtete Gebäude wird zur Zeit als Reichs-Schatzamt benutzt (Fig. 137 u. 138²).

Das Erdgeschofs und das II. Obergeschofs enthalten Kanzleien und andere Geschäftsräume, das I. Obergeschofs die Wohnung des Staatssekretärs. Die Wirtschaftsräume desselben befinden sich im Kellergeschofs. Die Grundrifsanlage zeichnet sich durch Klarheit und Grofsräumigkeit der Verkehrswege, durch welche eine äufserst bequeme Verbindung der zahlreichen Räume erzielt ist, aus. Bemerkenswert sind besonders Flurhalle und Treppenhaus, deren Anordnung und Ausbildung der in grofsen Verhältnissen durchgeführten äufseren Architektur- entspricht. Die Fassade ist durchweg in

Seeberger Sandstein ausgeführt. Die krönende Mittelgruppe (Germania, Kunst und Handel beschützend) und schildhaltende Löwen auf dem Balkon des I. Obergeschosses sind von Pohlemann hergestellt. Die Baukosten betrugen 870000 Mark- und die Kosten für Einrichtung der Wohnung 25 000 Mark.

Das Haus des Reichs-Justizamtes zu Berlin, durch v. Mörner erbaut und 1880 vollendet, enthält im II. Obergeschofs die Wohnung des an der Spitze des Reichs-Justizamtes stehenden Unterstaatssekretärs, deren Einteilung inFig. 139³) mitgeteilt ist.

147.

Reichs-

Justizamt

zu

Berlin.

Fig. 139.

Küche

Anri elit e

Balcon

iti

Halle

.v.v.v.v

Fremden I Zimime r IVorz.

S chlafz.

Zofe

A jiJi 1

f=

IS3

Speise-

Zimmer

Ton.

Mäd

H aupthof

chen.

Garderobe

V er -

ID i en.

= |Vor z.

Speise

Saal

Testsaal

Arb eits-Zimmer

Tmpf. Ziutr des

Ministers

- m e r der

Fr. Min.

11 z

Reichs-Justizamt zu Berlin³). — J/₆₀₀ w. Gr. I. Ober- (Haupt-) Geschofs.

Arch. : v. Mörner (Neumann).

Die beiden unteren Stockwerke sind für Geschäftszwecke eingerichtet. Das Erdgeschoß hat zwei Zugänge von der Strafse, rechts und links vom Mittelbau. Links ist die Treppe und der Zugang zur Wohnung des Staatssekretärs und zugleich eine Durchfahrt nach dem Stallhof und Pferdestall, der unter den Küchenbau eingerichtet ist.

Die Anordnung der Wohnung in einem Geschofs hat zu einer nicht gewöhnlichen Ausdehnung derselben geführt. Das Grundstück stöfst an der Rückseite an grofse, mit schönen Bäumen bepflanzte Nachbargärten; aus diesem Grunde ist der Wohnung eine Halle und ein offener Balkon hinzugefügt worden.

Die für standesgemäfsen Aufwand bestimmten Prunk- und Gesellschaftsräume umfassen das ganze Hauptgeschofs des Vorderhauses.

Darstellung und Gestaltung des Gebäudes im Äufseren und Inneren sind in Bezug auf Monumentalität und künstlerische Durchführung würdig und stattlich.

Die Strafsenfront ist in italienischen Renaissanceformen ausgebildet. Als Baustoff ist Seeburger Sandstein verwendet. Im Speisesaal sind Wandgemälde von P Meyerheim ausgeführt.

Unter den im Ausland entstandenen Beispielen sind die Dienstgebäude des Ministeriums für Indien, des Auswärtigen Amtes, sowie des Ministeriums des Inneren und der Kolonien in London hervorzuheben, die eine grofse, ein ganzes Quartier einnehmende Gebäudegruppe bilden²¹⁸).

Von der Gesamtanlage giebt der in Fig. 140 dargestellte Blockplan ein Bild. Fig. 141 zeigt den Grundrifs des I. Obergeschosses des 1870—74 von Scott erbauten Hauses des Ministeriums des Inneren und der Kolonien (Home and Colonial Offices) zu London. Dasselbe ist ausschiefslich Geschäfts- und Dienstgebäude; Fest- und Prunkräume sind darin nicht vorhanden, wohl aber in dem angefügten Auswärtigen Amt (Foreign Office). Der Haupteingang ist im • «

Mittelbau der Parliament Street ; weitere Eingänge sind an f den Seitenfronten angeordnet. Die Ausstattung im Inneren ^ ist in sämtlichen drei Geschossen einfach, die äufsere Archi- I tektur ziemlich reich, im Charakter der italienischen Re- ~ naissance durchgebildet, mit plastischem, figürlichem und " ornamentalem Schmuck versehen. Die Baukosten, ausschl. der Heizeinrichtung, betrugen 5 Mill. Mark (= £ 250000).

Bemerkentswert ist ferner das Dienstgebäude für die Staats-, Kriegs- und Marinedepartements zu Washington (Fig. 1422]9).

Die Baugruppe ist nach dem Plane Mullet's von Washington. Offizieren des Kriegsdepartements, Major Babcock und Oberstleutnant Casey, mit einigen Änderungen seit Anfang der siebenziger Jahre ausgeführt. Jeder der fünf Flügel, aus denen die Anlage besteht, ist den Erfordernissen der einzelnen Ministerien gemäfs für sich behandelt. Der südliche Flügel enthält das Staatsdepartement, der östliche Flügel die Marine; das übrige ist dem Kriegsdepartement zugeteilt.

Die Pläne sämtlicher vier Stockwerke stimmen in

148.

Ministerium des Inneren und

der Kolonien zu London.

149.

Staats-, Kriegs- und Marinedepartements

zu

Fig. 140.

mÊm

t=i

Wm

:'y.

Mini.stenum

der Hauptanordnung mit dem in Fig. 142²²⁰) abgebildeten Grundrifs eines der Obergeschosse überein. Die wesentlichen Änderungen in den Plänen der übrigen Stockwerke sind mit punktierten Linien bezeichnet. Das Kellergeschofs enthält die Anlagen für Gas- und Wasserleitung, Wasserheizung und Lüftung; in den darüber liegenden Geschossen sind hauptsächlich Kanzleien und andere Diensträume angeordnet. Jedes Departement hat eine eigene Bibliothek. Das Departement der Marine²²¹) hat neben der Abteilung für die Büchersammlung ein

äes Jintei

Blockplan der Ministerien des Inneren und der Kolonien, für Indien und des Äufseren zu London. — ¹l2ooo w. Gr.

Empfangs- und Lesezimmer erhalten.

Die äufsere Verkleidung des Gebäudes ist Granit, das Mauerwerk im übrigen aus Backstein.

Die meisten Kon-

Die Haupttreppen aus Granit sind mit bronzenen Treppengeländern versehen, struktions- und Schmuckteile im Inneren sind aus Eisen; auch die krönenden Teile der mittleren Mansardendächer im Äufseren sind aus Eisen gegossen worden. Eisenwellblech, zwischen die Sparren gelegt und mit Cement ausgefüllt, trägt die Dachverkleidung aus verzinktem Kupfer; die vorderen Dächer sind mit Schiefer gedeckt. Die meisten Thüren und Fensterrahmen sind aus Mahagoniholz,

218)    Nach: New Home and Colonial Offices. Building news, Bd. 26, S. 390. Builder, Bd. 32, S. 523.

²¹⁹)    Nach: Ezdorf, Graf R. Das Gebäude für die Staats-, Kriegs- und Marine-Departements in Washington. Allg. Bauz. 1885, S. 7.

220)    Faks.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1885, bl- 4*

221)    Abgebildet a. a. O., Taf. 7.

einzelne aus Eisen. Der Bodenbelag ist teils Holzparkett, teils aus besonders geformten farbigen und glasierten englischen Ziegeln hergestellt.

Für die äufsere Architektur wurden die Formen der italienischen Renaissance mit französischer Mansardenbedachung gewählt. Im Inneren sind alle Kanzleizimmer gleichmäßig ausgestattet. Der Schmuck besteht aus einem ornamentierten Deckengesimse, reich verzierten Fenster- und Thürverkleidungen und in bronzenen Armleuchtern. Die Wände sind einfach gehalten, mit Ausnahme der Zimmer der Minister, die mit reichem Schmuck versehen sind.

Die Baukosten für das ganze Gebäude betragen 43,3 Mill. Mark (= $ 11 000 000) ; hiervon kommen auf den südlichen Flügel 13 170 543 Mark (= $ 3 373 939), auf den östlichen 11 223 605 Mark (= $ 2672287) und auf den nördlichen 12600000 Mark (= $ 3 000000).

Hierher gehört auch das im Anfang der neunziger Jahre erbaute Justizministerium zu Tokio, eines der zahlreichen im Aufträge der japanischen Re-

150.

Justiz

ministerium

zu

Tokio.

Fig. 141.

.îcluflur

Sitzuri

T“*

ihireai

fartez

IStaaissecretâi - ^

i 0

eu ^

rarte'-Vorz

I?

Zim

Ch

„!!

s ecreÆltariat

Slsta atsl -TjSecretar I|

Secrétariat]

? ,

™ersEcretïrj

Jienerf

I?

=i

-e

s-

SSeMtel

ReâM ⁰ l stali

”1

Siegel

Bewffirer

iVerfugl).

[iiegell

Jiewafeen

Fpnv-

r.rr.

si

&■

Tt

à-

,mt s i

lSv\°n

B epa

Secr

iGeliüîe

&e>ti

1:1000

vs

20

30

40

so™

^H4! e

J-H-K-H H-t '

Ministerium des Inneren und der Kolonien zu London. I. Obergeschofs²¹⁸).

Arch. : Scott.

gierung durch Ende, Boeckmann & Giesenberg errichteten Verwaltungsgebäude. Die Ausführung leitete Seel unter Beihilfe von Tietze. Der Grundrifs des Erdgeschosses und ein Teil der Hauptansicht (Mittelbau) sind in Fig. 143 u. 144²²²) mitgeteilt.

Im linken Flügel ist in den zwei Hauptgeschossen die Wohnung des Ministers enthalten, während im rechten Flügel und im Mittelbau Diensträume untergebracht sind. Im Mittelbau, dessen hinterer Teil nur durch das Erdgeschofs reicht, ist im I. Obergeschofs der Hauptsitzungssaal des Ministeriums enthalten. In allen Geschossen sind aus klimatischen Rücksichten offene Hallen angeordnet. Das ziemlich hohe Kellergeschofs ist zu Wohnungen für die Diener, die Boys, die kleinen

Läufer und andere Personen benutzt.

Die Ausbildung des Äufseren ist ähnlich derjenigen des Parlamentes gehalten; die hohen Mansardendächer sind in Kupfer getrieben.

sas) Nach: Deutsche Bauz. 1891, S. 209. — Wochbl. f. Baukde, 1886, Ś. 425.

Nn

Nord.

IM

FS¹

11 : : i

Arch. : Mtillet, Babcock & Casey²²⁰).

Obergeschosse ²²⁰).

Staats-, Kriegs- und Marinedepartements zu Washington.

ï⁻1 l

■8

West.

!!;

s*

I,

uR

JEJ.....I

=1Ł

T⁵

ii

LJ¹ i

r......1

r:

"Ml i ^ T*

Pvm T

•* ¹ r*

1.

jj

,4 r

jL_B

Ost.

Fig. 142.

i!

jj.......^" i

Ï-:

nr-T

rt ■ •

*»11»

hLi

W

a*) iig î«|b^î'*ï

Im

Siid.

.!

l6l

Auch die in verschiedenen Teilen der Vereinigten Staaten Amerikas errichteten Staatshäuser (State-houses) oder Kapitole gehören zu der hier betrachteten Gattung von Gebäuden, wenn die Geschäftsräume für die obersten Staatsbehörden mit den für die Volksvertretung bestimmten Räumen in einem Bau vereinigt sind.

w-

Staatshaus

zu

Albany.

Fig. 143.

• P ..yŚ '

.'    lu

IMu

11,

êP

IMJ

h«

rr^y.

11:

iF"⁷'

-f

|;J

M- lurf^Kui^iT^Ta, fr£S

II

►il

JiA-

pjiEgffgggl

Mittelbau. — l/₅₀o w- Gr.

Fig. 144.

Spüïïtiiche Vorz

Küche

4-

in e

Arte

i t s p.

Anrichte.

*1

Jf

I t-

S ji-e i s e r.

[ I G ar 1: ^Kinltrzl ... 4    =

L —* ■IL t

KiiUfrzj&rijfanjsz

Arbeitsr.

W.ü lui 1.

Mon

* Caïd.

Seim

sram!

Gard i-^

. Cari.

rr.

T T T

Zimktrlfiir killte

r tle i

1 âll 11 t

h t x *r i

IZimlm e r| fürltât!ie|

Mon

h *r T + •

|Z i mlm e ri t u r iiaihe

i t s r.

Erdgeschofs. — ¹/₁₀₀₀ w. Gr.

¹

) Siehe: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 73 — 84.

²

2lß) Nach: Licht, H. Architektur Berlins. Berlin 1877, Bl. 7-9.

³

) Siehe auch: Das Gebäude des Reichs-Justizamtes in Berlin. Deutsche Bauz. 1881, S. 399.

Justizministerium zu Tokio²²²).

Arch. : Ende, Boeckniann & Giesenberg.

Das Staatsliaus von Albany im Staate New-York²²³), 1870 von Fuller & Laver erbaut, ist ein bemerkenswertes Beispiel dieser Art.

von

In hoher Lage, ungefähr 50m über dem Wasserspiegel des Hudson, auf einem Grundstück rund 4 ha erbaut, beherrscht es seine nach Nord, Süd und Ost stark abfallende Umgebung, die an der Nord- und Südseite durch zwei 30 m breite Strafsen begrenzt ist. Das im Stil der modernen französischen Renaissance gehaltene Bauwerk ist von monumentaler Erscheinung²²⁴), hat im Äufseren eine Ausdehnung von rund 90 m (von Nord nach Süd) X 120m (von Ost nach West), erhebt sich in drei

22:i) Nach; New Capitol for the State of New York. Builder, Bd. 28, S. 425.

²²⁴) Siehe die Abbildung im nächstfolgenden Hefte (Abschn. 3, Kap. 1) dieses »Handbuches«. Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Geschossen über dem Sockel und ist durch einen 97 m hohen, turmartigen Aufbau über der Flurhalle ausgezeichnet.

Der Grundrifs des Erdgeschosses ist in Fig. 14522S) dargestellt. Zum Haupteingang des Hauses an der Ostfront führt eine mächtige Freitreppe, von der man durch eine offene Säulenhalle in die Flurhalle, einen grofsen Raum von 22,6 m Länge, 18,3™ Weite und 7,6™ Höhe, gelangt. Zu beiden Seiten

Fig. 145-

»•

«•>

••

_J

'S

C 0 mi t é

orzic omit é

s-

'Comité

Vorzl C omit é

Vorz

Abort kil

o ono a n o DD □

Secretär

Beneral-

Aijutant

eqisiraiur

lir

JBJl

B er a th-rsTÎlZimm.er

□nnomnoaT#

i-r

orzUToil

L-qH

Arch. : Fuller & Laver.

fr a 1 e r 1 e

Brosser

nl••• O I: : Ł

JP

ÏJ

S--

App e 1 h 0 f

0001 1

S--

'orz

Beneral-I

Adjutant

orz iTh I

|| I heneiłjpBpAnwalte Arten

rresor

■JfGebilfe

s--

fal

[Ë3

'oiltvorzj

Bureau

des

[□ □ypO^BO □ □ □Jvorz.lToil.

TElBÜlrr™^—

fonjnn]

iouverneurs

’rivat-

Secr

MjÖffentl.

g* m u ^ 1U f 1--\

□Boon J Qnp a SOT bei □il,

ST I HM Hl "    vorr

lllill LJIfLJrilH—11 lJU e e-lJiilfeH j -Staats-“

S earetar

“1

ufz

Âutz.

lîoil.bf

ïmpfanqs-ZiinÏMilit.

liSecretarlwart.l

ans

il

Toil.

Staatshaus (New state honse) zu Albany.

Erdgeschofs 22S).

der Flurhalle sind den Flurgängen eine Anzahl Gemächer angereiht, links die des Gouverneurs, seiner Sekretäre und des militärischen Stabes, rechts die des Staatssekretärs und des Staatsanwaltes (Attorney-general’), sodann der Appellhof nebst den Geschäftsräumen der Richter, Anwälte, Schreiber etc. Inmitten der Anlage ist ein grofser unbedeckter Hof von 41,8 ™ Länge und 28,6 ™ Weite angeordnet, der eine ähnliche Architektur zeigt, wie das Bauwerk im Äufseren. Zwischen diesem Hofe und der Flur-

halle liegen der Turm und die beiden Treppenhäuser, zur Linken des Hofes die Kunstgalerie, weiter rückwärts in der Hauptachse des Gebäudes eine dritte Haupttreppe, sowie eine von der Westfront aus zugängliche Flurhalle nebst Portikus, von gleicher Gröfse wie die entsprechenden Bauteile der Ostfront.

In dem über dem Erdgeschofs sich erstreckenden Hauptgeschofs sind die für die Beratungen der gesetzgebenden Körperschaften des Staates New-York dienenden Säle nebst zugehörigen Räumen, sowie die grofse Staatsbibliothek, sämtlich 14,6ra hoch, durch zwei Geschosse reichend, verteilt²²⁵).

Den Zugang zum Sockelgeschofs vermitteln die Unterfahrten unter den offenen in den Haupt-und Querachsen den Hausfronten vorgelegten Säulenhallen.

Litteratur

über »Dienstgebäude für Ministerien und andere höchste Staatsbehörden«.

Möller, L. Beiträge zu der Lehre von den Construktionen, Leipzig und Darmstadt 1833.

Taf. VII bis X: Neues Kanzleigebäude zu Darmstadt.

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et construits en France depuis le commencement du XIXme siecle. Paris 1845—50.

1er Vol, PI. 109—112: Ministère des finances.

2e Vol., PI. 260: Ministère de l'instruction publique.

Mr. Young’s design for the new government offices. Building news, Bd. 3, S. 931.

The new foreign office, London. Building news, Bd. 5, S. 756, 767.

The new home and colonial offices, Whitehall. Builder, Bd. 32, S. 523.

New home and colonial offices. Building news, Bd. 26, S. 390.

Das Eidgenössische Verwaltungsgebäude. Eisenb., Bd. 4, S. 115 u. 246; Bd. 5, S. 106; Bd. 6, S. 60 u. 73. Ministerial-Gebäude in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 257.

Das Gebäude des Reichs-Justizamtes in Berlin. Deutsche Bauz. 1881, S. 399.

Dienstgebäude des Ministeriums der geistlichen etc. Angelegenheiten in Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1882,

s. 139.

Kühn. Das neue Dienstgebäude für das Königliche Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 125.

Die preisgekrönten Entwürfe der Concurrenz zu einem Eidg. Parlaments- und Verwaltungs-Gebäude in Bern. Zürich 1885.

Kühn, B. Das Dienstgebäude für das Königl. Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten in Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1885, S. 505.

Ezdorf, Graf R. Das Gebäude für die Staats-, Kriegs- und Marine-Departements in Washington. Allg. Bauz. 1885, S. 7.

Trojan, E. v. Das neue Amtsgebäude des k. k. Ackerbau-Ministeriums. Allg. Bauz. 1886, S. 36. Financial buildings, Calcutta. Architect, Bd. 35, S. 93.

Le nouveau ministère de l'agriculture. La construction moderne, Jahrg. I,    S. 335, 365.

Endell & Frommann. Statistische Nachweisungen, betreffend die in    den Jahren    1871    bis    einschl.

1880 vollendeten und abgerechneten Preufsischen Staatsbauten. Berlin 1886. XI. Regierungs-, Ministerial-Gebäude etc.

Zusammenstellung der bemerkenswerteren preufsischen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1885 in der Ausführung begriffen gewesen sind. XII. Ministerial-, Regierungs- und Dienstgebäude anderer Behörden. Zeitschr. f. Bauw. 1887, S. 471.

Die Wettbewerbung um den Neubau des Königlich sächsischen Finanzministeriums in Dresden. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 257, 268.

The executive mansion. Architecture and building, Bd. 13, S. 316.

Justiz-Ministerium für Tokio. Deutsche Bauz. 1891, S. 209.

WiETHOFF. Statistische Nachweisungen betreffend die in den Jahren 1881    bis einschl.    1885    vollendeten

und abgerechneten Preufsischen Staatsbauten aus dem Gebiete des    Hochbaues.    Abt.    IV.    Berlin

1892. XI: Regierungs-, Ministerialgebäude u. s. w. S. 101.

Das Kaiserliche Verwaltungsgebäude in Kamerun. Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 149.

Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffend die im Jahre 1890 vollendeten und abgerechneten Preufsischen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abt. V. Berlin 1892. XI. Ministerial- und Regierungs-Gebäude. S. 18.

³²⁵) Siehe: Builder, Bd. 28, S. 446, sowie das nächstfolgende Heft (Abschn. 3, Kap. 1) dieses »Handbuches«.

II*

Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffend die im Jahre 1891 vollendeten und abgerechneten, beziehungsweise nur vollendeten Preufsischen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abt. VII. Berlin 1894. XI. Ministerial-, Regierungs- u. s. w. Gebäude.

Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffend die im Jahre 1892 unter Mitwirkung der Staatsbaubeamten vollendeten und abgerechneten, beziehungsweise nur vollendeten Hochbauten. Abt. VIII. Berlin 1894. XI. Ministerial-, Regierungsgebäude u. s. w. Erweiterungsbau des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 294. Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffend die im Jahre 1893 unter Mitwirkung der Staatsbaubeamten vollendeten und abgerechneten, beziehungsweise nur vollendeten Hochbauten. Berlin 1895. Abt. VII, XI: Ministerial-, Regierungsgebäude u. s. w. Berlin 1895. S. 26. Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffend die im Jahre 1894 unter Mitwirkung der Staatsbaubeamten vollendeten und abgerechneten, beziehungsweise nur vollendeten Hochbauten. Berlin

1896.    S. 28: Abt. X, XI: Ministerial-, Regierungsgebäude u. s. w.

Honvédministerium in Budapest: Technischer Führer von Budapest. Budapest 1896. S. 117.

Bobula, J. Das königl. ungarische Finanzministerium in Budapest. Architekt 1896, S. 10.

Förster, E. v. Neuherstellung der Empfangsräume im k. k. Ministerium des Innern. Allg. Bauz.

1897.    S. 97-

Das neue Regierungs-Dienstgebäude in Osnabrück. Zeitschr. f. Bauw. 1898, S. 169.

Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1888, Taf. 16: Fassade des neuen Ackerbau-Ministeriums in Paris;, von Brune.

Taf. 49—52: Konkurrenzprojekte für das neue Königlich Sächsische Finanzministerium in Dresden.

Croquis d'architecture. Intime club. Paris 1869—70.

No. VIII, f. 4: Un hôtel de ministère de la guerre.

b) Botschafts- und Gesandtschaftshäuser.

152.

Geschicht

liches.

Die Errichtung besonderer Gebäude für die Vertreter fremder Mächte gehört der neuesten Zeit an.

Da im Altertum der gesandtschaftliche Verkehr sich in den Formen der Mündlichkeit bewegte und es ständige diplomatische Vertreter überhaupt nicht gab, so erübrigte sich auch die Anlage besonderer Gebäude für die Gesandtschaften fremder Könige oder Staaten, die, wenn sie ihren Auftrag erledigt hatten, in ihre Heimat zurückkehrten. Auf Kosten des Hofes, an dem sie beglaubigt waren, wurde die Gesandtschaft bis zur Erledigung ihres Auftrages unterhalten²²⁶).

Die Päpste waren die ersten, welche am oströmischen Kaiserhof und in den fränkischen Reichen ständige Gesandten unter dem Namen Apocrisiarii, Responsales unterhielten.

Seit dem XV. Jahrhundert kamen mit der neueren Geheimpolitik und den stehenden Heeren zu gleicher Zeit auch an anderen Höfen die stehenden Gesandtschaften auf. Später werden unter den Gesandten besondere Rangklassen unterschieden, und diese Verhältnisse erlangten unter den gröfseren europäischen Staaten durch Staatsverträge (Wiener Kongrefs, 19. März 1815 und Aachener Kongrefs, 21. November 1818) Regelung. Nach diesen zerfallen die Gesandten in: 1) Botschafter (Ambassadeurs), denen die päpstlichen Nuntien gleich gestellt sind, 2) bevollmächtigte Minister (Ministres plénipotentiaires), denen die päpstlichen Internuntien gleich stehen, 3) Ministerresidenten (Ministres résidents) und 4) Geschäftsträger (Chargés d'affaires).

Die Botschafter werden als persönliche Stellvertreter der Monarchen betrachtet. Sie vertreten also nicht blofs den Staat, wie die anderen Gesandten, Ministerresidenten und Geschäftsträger, sondern aufserdem die Person des Monarchen. Der Botschafter verlangt deshalb gröfsere Mittel für standes-gemäfsen Aufwand und häusliche Einrichtung, da die Entfaltung eines gröfseren äufseren Prunkes üblich und erforderlich ist.

153-

Erfordernisse.

Da die Bedürfnisse je nach dem Range des Gesandten verschiedene sind, so wird das Bauprogramm diesen Bedürfnissen entsprechend verschiedenartig

²'²⁰} Siehe: Ersch, J. S. & J. G. Gruber. Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Sect. I, Teil 62. Leipzig 1856. S. 249.

sein. Notizen über die Raum Verteilung, den Charakter und den Schmuck des Botschafterpalastes einer Grofsmacht sind der unten angegebenen Quelle²²⁷) entnommen. Hiernach soll ein Teil des Hauses die geräumige Wohnung des Gesandten, ferner Wohnungen für die Attachés, sodann einen prächtigen Festsaal für eine grofse Zahl von Geladenen, eine Kapelle, Archive, das Sekretariat und andere Geschäftsräume umfassen; ein anderer Teil soll die Gastzimmer, ein weiterer die Wohnungen für die niederen Beamten und Bediensteten, Hauswirtschafts- und Vorratsräume, Stallungen, Remisen etc. enthalten.

154-

Ausstattung.

Der Bau soll in Stil und Bauart einen monumentalen Charakter haben und mit der einem Grofsstaate zukömmlichen Pracht, aber auch mit künstlerischem Verständnis und feinem Geschmack ausgestattet sein. Wappen und Insignien des Staates dürfen an den Fassaden angebracht sein, während die Hauptmotive des Schmuckes im Aufseren und Inneren Darstellungen und Embleme von Kunst und Wissenschaft, von Krieg und Frieden u. a. zum Gegenstand haben sollen. Inschriften, Büsten und Statuen zur Erinnerung an die grofsen Männer des Vaterlandes sind an geeigneten Stellen anzubringen.

Gartenanlagen, mit Gewächshäusern versehen, durch Fontänen mit Wasserkünsten belebt, bilden die Umgebung des Palastes. Die Einfriedigung soll nirgends einen festungsartigen Charakter tragen oder auch nur daran erinnern.

*55-

Gewöhnliche

Diese Anforderungen werden in Wirklichkeit wohl nicht immer erfüllt sein und werden, wie die nachstehenden Beispiele zeigen. Im allgemeinen wird aber Anlagen, wohl bei den meisten Beispielen zu erkennen sein, dafs auf die Ausbildung und Gestaltung der Wohnung, sowie der Fest- und Prunkräume das Hauptgewicht gelegt ist. Namentlich sind letztere zumeist für einen zahlreichen Besuch der Festlichkeiten ausreichend bemessen. Bei den Häusern der Botschaften findet man öfter die Anlage eines besonderen Thronzimmers, worin die offiziellen Empfänge stattfinden.

Aufser den Festräumen sind vielfach besondere Räume angeordnet zur Aufnahme fürstlichen Besuches, der nebst Dienerschaft vorübergehend in ihnen Wohnung nehmen kann. Eine Kirche oder Kapelle ist mehrfach in der Bauanlage enthalten.

Für den Dienst der Beamten sind in der Regel nicht ausgedehnte Räume notwendig, da das Beamtenpersonal selten zahlreich ist. Aufser den Empfangsund Arbeitszimmern des Gesandten, der Räte, der Attachés nebst zugehörigen Wartezimmern sind Räume für Kanzlei, Archive und andere Dienstzwecke erforderlich. Im Orient treten je nach Umständen noch einige Zimmer für das Dragomanat hinzu.

156.

Beispiele.

Zur Veranschaulichung eines kleinen frei stehenden Hauses werden in Fig. 146 bis 148 die Grundrisse des persischen Gesandtschaftshauses zu Konstantinopel mitgeteilt.

Das Gebäude zeigt eine hübsche Anlage der Fest- und Prunkräume mit einem stattlichen Treppenaufgänge und einer unteren, prächtigen Halle, welche zur Unterbringung der zahlreichen Dienerschaften bei gelegentlich stattfindenden Festen notwendig ist. Der Gesandte ist unverheiratet und bedarf mithin keiner ausgedehnten Wohnräume.

Als Beispiel eines kleineren Gesandtschaftshauses ist das Palais der Württem-bergischen Gesandtschaft zu Berlin²²⁸) anzuführen, erbaut durch v. Mörner in den Jahren 1873—74.

22 ?) Siehe: Programmes des concours d'architecture -pour le grand prix de Rome. Lampuê. Paris 1881. S. 59. 22S) Siehe: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 415. — Berlin 1896, Teil III, Bl. 116/117.

Licht, H. Architektur Berlins. Berlin 1877. Bl. 48 u. 49.

Im Erdgeschofs befindet sich die Wohnung für den württembergischen Bevollmächtigten zum Bundesrat; im I. Obergeschofs sind die Räume für den Staatsminister nebst den Geschäftsräumen der Gesandtschaftskanzlei, während im II. Obergeschofs die Wohnung des Gesandten untergebracht ist.

229 u. 230

), erbaut 1891 durch Kyllmann & Heyden.

Ein eigenartiges Beispiel ist das Palais der Bayerischen Gesandtschaft in Berlin (Fig. 14g bis 152

Die Beschränktheit der Baustelle von nur 20,50 m Breite und 58,50 m Tiefe nötigte zu einer Grundrifelösung, die trotz der Kargheit des Raumes eine Stattlichkeit der Anlage kennzeichnet. Neben der hohen und hellen Durchfahrt liegen im Untergescliofs die Räume für den Hausmann und Dienstwohnungen. Eine Treppe stöfst unmittelbar an die Durchfahrt und führt in die im Erdgeschofs angeordnete Eingangshalle, welche durch eine zweiläufige Treppe mit dem I. Obergeschofs verbunden ist.

Fig. 146.

Fig. 147-

V er-

Gesell-

Ges.R.

bureau

1-

r~

heirathete

sdiaftsräume Ü ii

Saal

[Beamte

- V -

G e s eil s cliaf t s-Hauae

I. Obergeschofs.

II. Obergeschofs.

Fig. 148.

10 9

87654321 0

1¹1¹ hl M «-H-h

1:500

10

15

20flP

Persisches Gesandtschaftshaus

rd-iJLzJ.-

zu

ü jMHHi

ff—tt—[rf-ii""

Empfangs - Saal

Konstantinopel.

Wohn - u. _ Schlafs:,,

des

Arb eitsz.

Ges aln dit e n

Erdgeschofs.

Im Erdgeschofs sind eine aus vier Räumen bestehende Wohnung für hohe Gäste und drei aus je einem Wohn- und Schlafzimmer bestehende Wohnungen für Bevollmächtigte zum Bundesrat enthalten, im II. Obergeschofs die Festräume und im III. Obergeschofs die Wohnung des Gesandten.

Die Front ist aus Sandstein in Formen der Hochrenaissance, das Innere im Rokokostil ausgeführt. Für die Treppen und die Eingangshalle ist bayerischer Marmor in reichem Umfange verwendet¹ 2 3).

Das Haus der Russischen Botschaft zu Berlin ist aus einem Umbau ent

standen. Fig. 153 u. 154 zeigen die Grundrifsanlage desselben.

Das in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts für die Prinzessin Amalia non Prenfsen erbaute Palais bestand aus dem Vorderhause mit einigen Anbauten für Wirtschaftszwecke; 1789 wurde der rechte Seitenflügel, bestehend aus Erdgeschofs und zwei oberen Geschossen, hinzugefügt. In der Mitte der dreifsiger Jahre des XIX. Jahrhunderts ging das Grundstück in den Besitz des Kaisers von Rufe-

i

■

1\

»"MgOammniiHüiai- u-, ^ ^

Htm ».... ■_____A

iy

m

r . ■ . • ^

■j

:

—*

i

*

*wJ

Fig. 149.

Ë

1

r

i !

k-

vl

?

-- •

«

m

, .= •    -5

K 1

g";

.

N

;

a

W1

v

V’

I

um

TI

ma

5

ÿMwwni»'W"4<nw»

■HHr

J.

a

P i* SSĘ

■ I

i

*

mmmmmm

4 J

f*.

«

i

-

*arj

K

Dienst- und Wohngebäude der Bayerischen Gesandtschaft zu Berlin²²⁹).

Arch. : Kyllmann & Heyden.

land über und wurde in den Jahren 1840—41 durch Knoblauch einer vollständigen Umgestaltung, namentlich im Inneren, unterzogen.

Die Einfahrt wurde verlegt und auf der Westseite des Vorderhauses die prächtige Haupttreppe geschaffen. In befriedigender Weise ist die Aufgabe gelöst, einerseits die Wohn- und Bureauräume des Botschafters, welche das Erdgeschofs einnehmen, ferner die Fest- und Prunkgemächer, sowie Wohnräume für den kaiserlichen Hof im I. Obergeschofs durch besondere Zugänge zu trennen. Das II. Obergeschofs dient zu Wohn- und Wirtschaftsräumen.

Die Fassade ist als gutes und charakteristisches Beispiel eines Putzbaues zu bezeichnen²³²).

Fig. 151.

Fig. 150.

Il

iïl

Brennmaterial B*²⁵]

-⁴

il

die Gesandtschaft

— 4y

m

TH n

Arbeitszimmer für

18

Fig. G²-

Zwischen-

geschofs.

Wohnrium«

Il S

s:

,00 n)

Wohnrâume

aicMSof

--------10,78-------

Fest-Saal

10,82------

!”

’i-----

m.

<.....«>♦.....j-

]spelse-Saa|Ś_

iiii

S-

T^ilettenB    c

7ÎmrrJ

I und ISchlafz“

- Bad

Salon «J

^rbeitsz

(-3.29-)

Arbeitszimmer

des

Ministers

Salon

Salon

io*

——Wohnräume für hohen Besuchi-

■j g

6,64 -

>■<..... 5.61

6,64

Représentations

Als weitere Beispiele von Botschaftsgebäuden in Berlin sind zu nennen diejenigen der österreichischen²³³), der spanischen²³⁴) und der englischen²³⁵) Bot-

²³²) Siehe: Das kaiserlich-russische Gesandtschaftshaus zu Berlin. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1842, S. 124. Das Hôtel der'_Kaiserlich-Russischen Botschaft in Berlin. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 220.

Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 404. — Berlin 1896. Teil III, S. in.

23a) Siehe: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Teil III, S. 116, 117.

2W) Siehe ebendas., S. 114, 115.

23&) Siehe ebendas., S. 112 — 116.

Ges eil s cbafts- Zim. I S _p e i s e

S a a 1 . JGesellschrZim

Anri cEt e

Erdgeschofs.

1:500

10

10 987654321 0

111, |i|

Dienst- und Wohngebäude der Bayerischen Gesandtschaft zu Berlin²³⁰).

Arch. : Kyllmann & Heyden.

15

20m

!• • • •

n w ■

Itf

Test-

r—•

cd

r. nj

e±>

Fig. 153.

Saal

U

r¹¹! rô

I. Ober-

geschofs.

cd r—I

Ph

Cab.

Ges ellsdhJ

Zimm er

Warte Zim i:

Vorzimmer .Tlarli all e

Iz i mmerl

i I

Kais ers

S j) eis e -

EmjfS a al | C ab

S clilafz. i. Grossf.

1:500

10 9876 5 4321 0

10

-ł-3

20"

ïiji i e i - Z-i m. []

Capelle

■¥

i a ii r t

Fig. 154-

I C abine t I S cîilafz.

Erd-

geschofs.

Sclilafz.

r,

I S J) 3 Tl 0. 8 .

¥oL-

les G- e s

Y or zimmer

JL

a n d 1 e n . Sjeise-S aal

lu aulwart

Unter

den Linien.

Haus der Russischen Botschaft zu Berlin.

schaft, welche sämtlich in Gebäuden untergebracht sind, die als Palais reicher Grund-und Standesherren 1867—1876 erbaut wurden. Während die beiden ersteren Beispiele eine Änderung der ursprünglichen Anlagen nicht zeigen, ist das Ge-

Fig. iss*

a. Vorhallo.

A. Flurhalle.

c.    Haupttreppe.

d.    d. Dienerschaft u. Sänftenträger,

e.    Portier.

f.    Kawassen. g-g. Dragomanat.

h, h. Kanzlei und Archiv. i- i. Wohnungen für unverheiratete Beamte.

F-r-

s™ffÉÉi8i81l

mm

W'

v'j-i

ÏM*

äs

/.

\«1

pp

k-k. Für fürstliche Besuche.

7/A

v/ÊSÊM

m

P. Freitreppe zum    ^    ^r/’W/

Gartcn-

•?. Gartenpavillon mit ÂÉfllWlG&p

wmr%s

offener Veranda.

4. Portier u. Kawassen.

mm

□n

■v

5. Wirtschaftshof.

ii

HZ.

ff. Grab eines tür-

kischen Heiligen.

7.    Wagenremise.

8.    Pferdestall.

Unterfahrt

Trottoir

E a ui p e

Strasse (.Auffahrt von Stallhofe j

9. Hof.

10. Gewächshaus.

Botiievari Ijaz-Pascha

Trottoir

Arch. : Göbbel.

TürkischerPrieäkof (m. Cypresser bewachsen.)

Gesamtanlage und Erdgeschofs.

1:1000

(08042 O

|t-m|iin|

Deutsches Botschaftshaus zu Konstantinopel.

bäude der englischen Botschaft in der Grundrifsanordnung wesentlich erweitert und hierdurch zu einer sehr reichen und zweckmäfsigen Anlage geworden, die es ermöglicht, in den Festräumen bis zu 600 Personen zu vereinigen.

10

20

30

40

R0a

Mehrere Beispiele von Botschaftshäusern in Konstantinopel, die inmitten von Gärten als freistehende Gebäude errichtet sind, zeigen eine für unsere Verhältnisse ungewöhnliche Entwickelung und Ausdehnung der Vorräume, welche ausgedehnten für die dortigen Verhältnisse ein Bedürfnis sind. Bei gröfseren Festlichkeiten sind dieselben angefüllt mit den wartenden Dienerschaften, welche durch die Sänftenträger, deren man sich bei der Mehrzahl der treppenförmig angelegten Strafsen bedienen mufs, vermehrt werden. Es giebt ein farbenprächtiges Bild, diese bunten Reihen beim Eintritt zu durchschreiten, welches durch die Stattlich-keit der Räume erhöht wird.

*57-

Anlagen

mit

158.

Beispiele.

Das deutsche Botschaftshaus zu Konstantinopel, nach Göbbel's Plänen 1874—77 durch den Verfasser erbaut, zeigt eine geschlossene Bauanlage (Fig.

¹55 u. 156), welche ursprünglich für eine andere Baustelle entworfen war.

Fig. 156.

Gesellscl

Zimmer

TJir on-s a al

GesellscHafts-Zim.

Empfang s-

Salon

C ah.l Schlafz.

Bad

Zimm e r

Schränkt

(§

clrräi

Flur-

F est-Saal

(Jëù\

dil

Halle

'êi

ai** *    *1

ichränkeO

K 1 MH äl] e r

l-H»

ictiranl

Speise - Saal

E mpfangs-Zimmer

lEingani

Art) eits-Zimmer

Baä

BiiimiiiiiiiM

Im I

TT

1,1

1:500

10 987654321 C

K+mHFH+W-

10

15

CD™

I. Obergeschofs zu Fig. 155.

Nach dem grofsen Brande von Pera (5. Juni 1870) war ein ganzer Stadtteil den Christen zur Bebauung frei gegeben, in welchem zu Anfang 1874 ein neues Grundstück erworben wurde, auf das der Entwurf übertragen wurde. Der Lageplan (Fig. 155) läfst Mifslichkeiten erkennen, die sich hierbei ergeben haben. Da die Höhenunterschiede erhebliche sind, und der Hügel, auf dem das Gebäude errichtet ist, vom Boulevard Ajaz Pascha bis zum dahinter gelegenen Gartengrundstücke 13 m abfällt, so steigt die dem Bosporus zugewendete Hinterfront infolge dessen sechs Stockwerke hoch auf. Die grofse Freitreppenanlage nach dem Garten ist deshalb dem ersten Entwurf hinzugefügt worden.

Im Erdgeschofs sind Bureau- und Arbeitsräume, Wohnungen für unverheiratete Beamte, sowie nach der Gartenfront zu eine Reihe von Zimmern für fürstliche Besuche enthalten. Das I. Obergeschofs enthält die Wohnung und Arbeitsräume des Botschafters, sowie die Festräume, das II. Obergeschofs die Wohnungen für den ersten Legationsrat und den ersten Dragoman. Das III. Obergeschofs dient für Diener- etc. Räume. Das ganze Gebäude ist unterkellert. An der Hinterfront sind zwei Keller übereinander angeordnet. Im untersten Keller sind die Heizungen und Lagerkeller, im oberen die Küchen und Vorratsräume, Wohnungen für den Hausverwalter etc. enthalten.

Die Anordnung der Zugänge zu den verschiedenen Wohnungen und Abteilungen des Gebäudes

war schwierig, und es mufste der Hauptzugang mit Vorräumen und Haupttreppe zugleich als Zugang zu den Wohnungen im II. Obergeschofs beibehalten werden.

Die Räume des Hauses sind um einen gröfseren und um zwei kleinere Lichthöfe, die sich im II. Obergeschofs zu einem Lichthof erweitern, gruppiert. Die im I. Obergeschofs vorhandenen Empfangs- und Festräume sind übersichtlich angeordnet. Mittels der zwei Buffeträume, Nebentreppen und Aufzüge ist die Bedienung bei festlichen Gelegenheiten leicht und zweckmäfsig auszuführen.

Der Festsaal ist 20,88 m lang, 11,62 m breit und 10,50 ra hoch. Er hat behufs leichter Regelung des Verkehres auf grofsen Ballfesten etc., die von mehreren hundert Personen besucht werden, reichliche Ausgänge nach den Nebenzimmern erhalten. Halbrunde Divans, die um ein mittleres Postament mit Kandelaber gestellt sind, beschränken den eigentlichen Tanzraum auf 16,80 m Länge und 7,50 m Breite. Zwischen den Divans sind auf diese Weise Plätze entstanden, welche von den Tanzenden nicht berührt werden, dabei einer gröfseren Menge von Zuschauern Raum gewähren und mittels der Thüren nach den Nebenzimmern bequeme Zugänge erhalten haben.

Die sämtlichen Decken des Gebäudes sind mit Rücksicht auf die zahlreichen grofsen Brände in Pera entweder massiv gewölbt oder als Steinkonstruktion zwischen Eisenträgern²³⁸) oder als Gipsgufs

big- 157-

ÖS

ÄUg; >

- - %

--

=**=■-—    üsss!* ;

-'r'

M:-

[pH!

wem

teäf

-=r

<r

Sommersitz der Deutschen Botschaft zu Therapia²³⁷).

zwischen Eisenrosten zur Ausführung gebracht worden. Das Dach ist nach den Lichthöfen entwässert, unter denen sich nach ortsüblichem Brauch Cisternen befinden, da das Regenwasser wegen des salzhaltigen Brunnenwassers grofsen Wert hat.

Die Kosten der gesamten Bauausführung, Ausstattung und Möblierung, einschl. der 4 Jahre dauernden Vorarbeiten und der durch den russisch-türkischen Krieg hervorgebrachten Störungeh, haben sich auf 2 214 250 Mark belaufen; der Ankauf des Grundstückes hat aufserdem 285 340 Mark gekostet.

Im Jahre 1887 wurde der 17km oberhalb Konstantinopel am Bosporus, an der reizenden Bucht von Therapia, errichtete Sommersitz der deutschen Botschaft (Fig\ 157 bis 159 ²³⁷) seiner Bestimmung übergeben. Nach dem Bauprogramm sollten für den Botschafter und für den ersten Botschaftssekretär geräumige Sommerwohnungen, Geschäftsräume für die Kanzlei nebst einigen kleinen Wohnungen für unverheiratete Beamte, sowie endlich die nötigen Räume für die Wirtschaft und Dienerschaft beschafft werden.

1881, S. 328.

23e) Siehe: Kortüm. Massive horizontale Decken-Construction zwischen Eisenträgern. Centralbl. d. Bauverw.

²³’) Faks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 35—37.

iCj

* ca

Fig. 158.

i t'

eQBBI

iw

1«

itpE

ÉpLsAAi

mmm

mim

MKsrd ■■ i

i %-l

i«

Fę*

fw.

II

mm

>3ä

a i * ää l

jcgsag^

Wirthsch. Hof

Uferstrasse

s%?

5?%r

nach Therapia

60

80 S0 100 m

Vorderer Teil des Grundstückes der Deutschen Botschaft zu Therapia²³⁷).

Lageplan.

1.    Botschaftshaus.

2.    Sekretärhaus.

3.    Kanzlei.

4.    Kochküche für 1.

5.    Stallung.

6.    Bootsschuppen.

7.    Hauptthor mit Pförtner

häuschen.

S. Hofthor und Pforten.

9. Landebrücke.

10. Badehaus.

11.    Waschküche.

12.    Orangerie.

13.    Türkisches, altes Bad.

14.    15. Alte Gebäude für

Wohn- und Wirtschaftszwecke.

16.    Gewächshaus.

17.    Altes Parkthor.

18.    Offener Teich.

19.    Cisterne.

20.    Flaggenmast.

Galerie

Kanzlei '

Ige

Vorpl.

lit

1    . H-upt i-_-    ,

Spei.,-

Saal

•Park.

Fig. 159.

N.0. ll Varpl.

Halle

Saal.

Mittelhalle

łorpL

S.W

Erdgeschofs.

«eite

Vorpl.

Seite

Flur

Verhalle

Kleider

Raucht

Zimmer

Glae-HaJIe

10 987654321 0

* l * H j-

1: 500.

10

15

20¹»

Sommersitz der Deutschen Botschaft zu Therapia²³⁷).

Aus dem Lageplan (Fig. 158) ist die allgemeine Anordnung zu ersehen. Der Grundrifs vom Erd- . geschofs des Hauptgebäudes ist in Fig. 159 beigefügt. Die Treppe führt zum Obergeschofs, in welchem die Wohn- und Schlafräume untergebracht sind. Die Gesellschaftsräume öffnen sich einesteils nach der Wasserseite und anderenteils nach dem Park.

Die Gebäude sind unterkellert und zweigeschossig in Holzfachwerk mit äufserer Brettverkleidung in landesüblicher Bauweise hergestellt. Fig. 157 liefert das Schaubild der ganzen Anlage von der Wasserseite aus.

Das Grundstück mit einem Bestände prächtiger Pinien und Platanen wurde vom Sultan Abdul Hamid seinerzeit dem Kaiser Wilhelm I. zum Zeichen seiner Verehrung zum Geschenk gemacht. Die gesamten Baukosten betrugen rund 313 000 Mark.

Das Österreichische Botschaftshaus zu Konstantinopel zeigt eine glückliche und harmonische Grundrifslösung (Fig. 160 u. 161).

Sä

Fig. 160.

G- e -I s eil

Speise- »

Saal »

J- schafts-Räume |nieuer|

Empfangs - Saal

B oui 0ir

I. Obergeschofs.

Zinn er.

C ap eiT^T^"

Buff

Atta-

S e-

ché.

c r e- I tar

Se-. H I l-HI Se

c r e -1 ta    e -I I t ä r

Fig. 161.

TT

Vorr au m

Krdgeschofs.

S e-

Wein - Depot

c r e t a-.nat.

Österreichisches Botschaftshaus zu Konstantinopel. — J/₅₀₀ w. Gr.

Die Geschäfts- und Bureauräume liegen im Erdgeschofs, die Festräume und das Arbeitszimmer des Botschafters im I. Obergeschofs, die Schlafräume im II. Obergeschofs.

Eine eigentümliche Anlage ist beim französischen Botschaftshause zu Konstantinopel zur Ausführung gekommen.

Der Eingang in das Erdgeschofs liegt 4,57 m unter dem Strafsenboden. Die Verbindung mit den Festräumen führt durch einen verhältnismäfsig engen Flurgang. Das Erdgeschofs mit daranstofsendem, terrassenförmig angelegtem Garten dient für Empfangszwecke und Festlichkeiten; das I. Obergeschofs enthält Geschäfts- und Bureauräume, sowie Wohnungen des ersten Sekretärs und Dragomans. Das II. Obergeschofs nimmt die Wohnung des Botschafters ein.

238) Nach ebendas., S. 35 ff.

Von sonstigen gröfseren Anlagen der in Rede stehenden Gebäude sei noch das deutsche Botschaftshaus in Wien (Fig. 162 u. 163) hier aufgenommen; dasselbe wurde nach Rumpelmayer's Entwurf 1877—79 erbaut.

159-

Sonstige

gröfsere

Anlagen.

Die freie Lage des von drei Strafsen begrenzten Grundstückes gestattete eine freie Entwickelung des Grundrisses.

Der Hauptbau nach der Richard-Gasse enthält die Wohnräume des Botschafters und die Festräume in zwei Geschossen. Die Flügelbauten enthalten mehrere Zwischengeschosse zur Unterbringung der erforderlichen Nebenräume. Sie umfassen’ einen grofsen inneren Hof und sind an der hinteren Seite desselben durch einen schmalen, galerieartigen Bau verbunden. In den nach der Metternich-Gasse und Reifener-Strafse vortretenden Seitenbauten sind kleinere Lichtschachte vorhanden. Bis auf wenige Ausnahmen konnte somit den Räumen direktes Licht gegeben werden.

Eine Durchfahrt durch den grofsen Hof verbindet den Stallhof an der Reifsner-Strafse mit dem Hauptzugang von der Metternich-Gasse. Ein schmaler Vorgarten umschliefst den Bau und ist durch eine Mauer von der Strafse abgeschlossen.

Die Einteilung des Erdgeschosses und des Hauptgeschosses ist aus den in Fig. 162 u. 163 mitgeteilten Grundrissen zu ersehen. Das I. über dem Erdgeschofs eingeschobene Zwischengeschofs enthält im Flügelbau nach der Reifsner-Strafse Räume für den Haushalt des Botschafters, Kinder- und Dienerzimmer; im Flügelbau nach der Metternich-Gasse sind die Kanzleiräume untergebracht. Im II. Ober-geschofs sind Dienerräume und die Wohnung des Kanzleivorstandes enthalten, im Dachgeschofs nur Bodenräume, im Kellergeschofs Küchenräume, Heizungen, sowie Keller, Vorratsräume und einige Gelasse für die Dienerschaft.

Litteratur

über »Botschafts- und Gesandtschaftshäuser«.

Ausführungen.

Knoblauch, E. Das kaiserlich-russische Gesandtschaftshaus zu Berlin. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1842, S. 124.

The British embassy at Constantinople. Builder, Bd. 5, S. 98.

Das neue Hôtel der deutschen Botschaft in Konstantinopel. Deutsche Bauz. 1877, S. 514.

Das Palais der Deutschen Botschaft in Konstantinopel. Deutsche Bauz. 1878, S. 41.

Das Hôtel der Kaiserlich Russischen Botschaft in Berlin Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 220.

Bau des Sommersitzes der Kaiserlich deutschen Botschaft in Therapia. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 35.

Das Dienstgebäude der Königlich Bayeris;hen Gesandtschaft in Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1892, S. 301. Der Palast der Königlich Bayerischen Gesandtschaft in Berlin. Blätter f. Arch. u. Kunsthdw., Jahrg. 5, S. 31.

Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur der Gegenwart. Band 3. Berlin 1894.

Taf. 71—73: Palais der Kgl. Bayerischen Gesandtschaft in Berlin; von Kyllmann & Heyden. Technische Hochschule zu Berlin. Baukunst der Renaissance. Entwürfe von Studierenden unter der Leitung von J. C. Raschdorff. Berlin.

Jahrg. III (1882), Bl. 49—52. Botschaftshötel von Stahn.

3. Kapitel.

Geschäftshäuser für Provinz- und Kreisbehörden.

Von Franz Schwechten und f Dr. Heinrich Wagner ²³⁹).

a) Allgemeines.

160.

Geschicht

liches,

Nicht überall und immer waren in den Kulturländern die staatlichen Verhältnisse so weit entwickelt, dafs besondere Gebäude für die staatlichen Verwaltungsbehörden geschaffen werden mufsten, für deren Zwecke schon frühzeitig in Italien, z. B. in Rom, Venedig, Florenz u. a. O., Paläste erbaut wurden.

a39) In der vorliegenden 2. Auflage umgearbeitet und ergänzt durch die Redaktion.

mi

Fig. 162.

Lb

m mer

er-Zi

bien

Fremden-

Zimmer

und.

CD

§=

Gefolge

Hoher Gäste

Salon

Salon

Salon

SO"

15

Salon

Test-Saal

I. Obergeschofs.

10

1:500

Salon

Buffet

ID1

Salon

piiyiy

Speise

Saal

Halle

10 98765432 10

A rch. : Rumpelmayer.

Zimmerl Salon.

Erdgeschofs.

Stall h o f

bi

frłucMn

Durchfahrt

Toilette

Schlafzimme r

T ollette

Schlaf z immer

Sattelkammer

B ouioir

S a '1 0 n

Salon

S a.l 0 n

01

10

G a r 't e n

mejeijey

der

lienerschaft

Halle

Fel d-| j äg er

Einfahrt

luffet

Buffet

S peise-Zimmerj

Halle

lif

gr

G a s s e

Deutsches Botschaftshaus zu Wien.

EureaufDiener

’orti er

K anzleihof

BL

8 S S T?

cr>

P*

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Fig. 163.

Die Kanzleien der apostolischen Kammer zu Rom wurden 1517 in die seit 1504 von Bramante erbaute Cancellaria²⁴⁰) verlegt.

Die 1480—85 von dem Toscaner Proto von San Marco entworfenen, seit 1515 von Bartolommco weitergeführten alten ProcurazienZir) in Venedig wurden als Amtswohnungen und Geschäftsräume der neuen Prokuratoren der Republik erbaut.

Erst in der Neuzeit hat sich in den meisten Ländern, vornehmlich in Deutschland, infolge des inneren Ausbaues des Reiches und der einzelnen Staaten desselben, das Bedürfnis kund gegeben, neue, eigens für die Zwecke der einzelnen Zweige der Verwaltung des Landes geplante Geschäftshäuser zu errichten.

161.

Haupt

erfordernisse

und

Bauplatz.

Hierbei sind die durch die Überschrift bezeichneten Geschäftshäuser für Provinz- und Kreisbehörden zu unterscheiden, die je nach Umständen mehr oder weniger umfangreich sind, als Haupterfordernisse aber stets eine Anzahl gut beleuchteter Kanzlei-, bezw. Arbeitsräume, meist auch Kassenräume, Sitzungszimmer, sowie Dienstwohnungen für den an der Spitze der Behörde stehenden Beamten und für Unterbeamte enthalten.

Zur Erleichterung des Verkehres zwischen diesen Behörden und dem Publikum, der besonders in grofsen Städten ein reger zu sein pflegt, dient ein Bauplatz in bevorzugter Lage an belebten Strafsen oder öffentlichen Plätzen. Ist es hierbei auch nur selten möglich, das Gebäude auf allen Seiten frei zu stellen, so ist doch auf reichliche Bemessung, sowie regelmäfsige Form der Baustelle Gewicht zu legen, um eine möglichst zweckmäfsige Grundrifseinteilung treffen zu können.

In manchen Fällen erscheint auch bei diesen Geschäftshäusern das Anlegen eines Vorhofes oder Vorgartens, insbesondere bei geringer Strafsenbreite, geboten, teils um den Charakter des öffentlichen Gebäudes zum Ausdruck zu bringen, teils um die aus dem Strafsenlärm und -Verkehr erwachsenden Unzuträglichkeiten möglichst zu vermeiden.

162.

Gesamtanlage.

Die Anlage der Geschäftshäuser für staatliche Provinz- und Kreisbehörden ist nach denselben Gesichtspunkten, wie diejenige anderer Verwaltungsgebäude, somit nach einem einfachen, klar und übersichtlich geordneten Grundrifssystem zu entwerfen, wobei nach Art. 140 (S. 146) die Arbeitsräume, in den einzelnen Geschossen verteilt, in geeignetem Zusammenhänge unter sich stehen, aber auch thunlichst für sich unmittelbar von gut erhellten Fluren, bezw. Flurgängen aus zugänglich sein sollen. Bei solcher Anordnung, sowie bei Anwendung eines regelmäfsigen Achsensystemes, das auch für die Räume der Dienstwohnung durchzuführen ist, da dieselben bei etwaigen Erweiterungen häufig zu Dienst- und Arbeitsräumen umgewandelt werden, ist von vornherein den Änderungen in der Organisation der Behörden, die im Laufe der Zeit einzutreten pflegen, Rechnung getragen.

Diese Geschäftshäuser sollten, einschl. Erdgeschofs, nicht mehr als drei Stockwerke erhalten, deren lichte Höhe auf 4,0 bis 4,5 m zu bemessen ist.

Für die Raum Verteilung kann im allgemeinen der Grundsatz zur Anwendung gebracht werden, dafs in das Erdgeschofs alle diejenigen Geschäftsräume, in denen das Publikum mit den Beamten zu verkehren hat, zu verlegen sind, während das eine der beiden Obergeschosse die für den eigentlichen Verwaltungsdienst bestimmten Arbeitszimmer, das andere die Wohnung des Vorstandes der Behörde, die Räume für die demselben unmittelbar unterstellten Beamten, nebst

21u) Siehe: Letarouilly, P. Édifices de Rome moderne etc. Paris 1840—57. Bd. 1, PI. 79—80.

²⁴¹) Siehe: Redtenbacher, R. Die Architektur der italienischen Renaissance. Frankfurt 1886. S. 130.

den Sitzungssälen enthält. Letztere sind mitunter den Empfangs- und Gesellschaftszimmern der Wohnung angereiht, damit sie bei gröfseren Festlichkeiten nötigenfalls mit hinzugezogen werden können. Dagegen pflegt man den Familien- und Wirtschaftsräumen eine abgesonderte Lage, in einem Seitenflügel etc., mit eigenem Eingang und Treppenhaus zu geben; zuweilen werden sie in anderen Geschossen, als die Prunkräume untergebracht.

Die Wohnungen des Hausverwalters und anderer Unterbeamten liegen meist im Sockelgeschofs, das zu diesem Zwecke mindestens 2 ra aus dem Erdboden der Umgebung emporragen soll.

Die soeben geschilderte Anordnung, welche nach Fig. 164 bis 183 bei den meisten deutschen Geschäftshäusern für staatliche Provinz- und Kreisbehörden von gröfserer Bedeutung durchgeführt ist, gleicht somit im wesentlichen der Einteilung, welche die im vorigen Kapitel besprochenen Gebäude für Ministerien und andere höchste Staatsbehörden zeigen²⁴²).

Etwas abweichend hiervon erscheint die bei französischen Geschäftshäusern dieser Art, insbesondere bei den Präfekturgebäuden übliche, in Fig. 170 u. 171 dargestellte Anlage. Hierbei pflegen Wohnung, sowie die für standesgemäfsen Aufwand des obersten Beamten bestimmten Empfangs-, Fest- und Gesellschaftsräume den Hauptbau im Mittelpunkt der Gebäudegruppe zu bilden, zu welcher zwei mehr untergeordnet behandelte Flügel, die eigentlichen Geschäftshäuser, gehören, Letztere schliefsen, wenn der die Seitenteile überragende Mittelbau weit genug zurückgelegt werden kann, einen nach der Hauptseite geöffneten Vorhof ein, mittels dessen die Verwaltungs- und Wohnräume den störenden Einflüssen des Strafsenverkehres entrückt sind.

Unstreitig erhält das Bauwerk, auch wenn ein solcher Vorhof nicht angeordnet werden kann, bei der geschilderten Anlage nicht allein eine sehr stattliche, die Hauptzwecke derselben kennzeichnende äufsere Erscheinung, sondern auch eine für die Bestimmung des Gebäudes wohl geeignete innere Einteilung.

163.

Einzelheiten

der

Anlage.

Die Arbeitsräume erhalten eine Tiefe von 5,8 bis 6,0m und darüber. Zweck -mäfsiger Weise ist die Gröfse der Fensterachsen nach der Stellung der Schreibpulte zu bemessen, so dafs letztere eine möglichst günstige Beleuchtung erhalten²⁴³).

Bei der Anordnung der Kassenzimmer ist darauf zu sehen, dafs alle Vorkehrungen, die zur Erleichterung des Verkehres zwischen Kassenbeamten und Publikum, zur raschen Abwickelung der Geschäfte, zur Bequemlichkeit und Übersichtlichkeit der Einrichtung dienlich sind, getroffen werden. Um Gedränge in den zu den Kassen führenden Fluren und Vorräumen zu vermeiden, sollen erstere möglichst nahe an den Eingängen liegen. Aufserdem empfiehlt es sich, bei gröfseren Anlagen den Verkehr in solcher Weise zu regeln, dafs der die Kassenzimmer aufsuchende Teil des Publikums mit dem daraus zurückkehrenden

nicht zusammentrifft. Zu diesem Behufe werden Doppelflure angeordnet, oder der geräumige Flur wird in geeigneter Weise für den Eintritt und Austritt geteilt.

Dies ist bei der Hauptkasse des Regierungsgebäudes zu Königsberg (siehe Art. 168) in der Weise durchgeführt, dafe nach der im Grundrifs (Fig. 168) angegebenen strichpunktierten

2i2) Über Anlage und Einrichtung der in Rede stehenden Verwaltungsgebäude siehe auch: Sturm, L. Ch. Anweisung, Regierungs-, Land- und Rathhäuser, wie auch Kauff-Häuser und Börsen stark, bequem und zierlich auszugeben1 Bey der Gelegenheit von den Basilicis der alten Römer gehandelt. Mit 13 Kupfertafeln. Augspurg 1718.

24s) Siehe auch: Galezowski. Des conditions d’éclairage dans les bureaux des administrations publiques et privées. Revue d’hyg. 1887, S. 482, 49g.

¹

   Nach einer Photographie im Verlag von Ernst Wasmuth in Berlin.

²

   Faks.-Repr. nach; Zeitschr. f. Bauw. 1892, S. 301, 302 u. Bl. 46.

³

23') Nach ebendas., S. 301.

⁴

Obergeschofs.

i8o

Linie A B CD das Publikum zuerst in die grofse Buchhalterei, von da zum Landrentmeister, endlich in das Zahlzimmer gelangt.

Bezüglich der Einrichtungsgegenstände der Kassenräume wird auf Teil III, Bd. 6 (Abt. IV, Abschn. 6, Kap. i: Sicherungen gegen Einbruch) und Teil IV, Halbband 2, Heft 2 (Abschn. 2: Gebäude für Handel und Verkehr) dieses »Handbuches« verwiesen.

Über die Einrichtung der Sitzungssäle sind in Teil IV, Halbband 4, (Abt. IV, Abschn. 5, Kap. 4, unter a), über diejenige der Bibliotheken und Archive in Halbband 6 (Abt. VI, D, Abschn. 8: Archive, Bibliotheken und Museen) dieses »Handbuches« die nötigen Anhaltspunkte zu finden.

Der Hauptsitzungssaal, die bevorzugteren Räume der Wohnung des obersten Beamten, sowie die Flurhalle und das Haupttreppenhaus des Gebäudes pflegen in etwas reicherer Weise, alle übrigen Räume in einfachster Art ausgestattet zu werden.

Um den Geschäftsbetrieb im Hause so viel als möglich zu erleichtern, sind die als Zugänge und zur Verbindung der Stockwerke dienenden Flure, Haupt-und Nebentreppen — letztere in genügender Zahl — zweckentsprechend anzuordnen, reichlich zu bemessen und durchweg feuersicher herzustellen. Auch ist für gute Erhellung und Lüftung derselben Sorge zu tragen.

Bei neueren Ausführungen erhalten nicht selten sämtliche Räume feuerfeste Decken, und zwar pflegen das Kellergeschofs, das Erdgeschofs, die Flure der übrigen Stockwerke, wohl auch die Kassenräume, Registraturen, Archive etc. mit Gewölben verschiedener Form ohne Anwendung eiserner Träger versehen, die übrigen Räume des I. und II. Obergeschosses aber mittels flacher Kappen zwischen eisernen Trägern oder in anderer feuersicherer Konstruktion überspannt zu werden.

164.

Konstruktion.

Auch für die übrigen Teile der Verwaltungsgebäude sind möglichst feuersichere Konstruktionen zu empfehlen, und von den sonstigen Vorkehrungen und Sicherungen gegen Feuersgefahr, welches die heutige Technik darbietet (siehe Teil III, Band 6, Abt. V, Abschn. 1, Kap. 1: Sicherungen gegen Feuer) ausgedehnter Gebrauch zu machen.

Als Beispiel seien hier die im Regierungsgebäude zu Königsberg i. P. (siehe Art. 168) zur Anwendung gekommenen einschlägigen Konstruktionen²⁴⁴) vorgeführt. Daselbst sind, aufser dem durchweg überwölbten Kellergeschofs, auch sämtliche Flurgänge in allen Geschossen, die Abschlüsse der Treppenhäuser nach dem Dachboden, die Eingangshallen, Durchfahrten, die Räume der Regierungshauptkasse, der gröfste Teil der Registraturen, die Regierungsbibliothek, die Plankammer, das Katasterarchiv etc. mit Gewölben verschiedener Konstruktion überdeckt worden. Von flachen Gewölben ist in den drei Hauptgeschossen mit wenigen Ausnahmen Abstand genommen; vielmehr sind, so weit an-gänglich, halbkreisförmige Tonnengewölbe oder Kreuzgewölbe mit halbkreisförmigen Schildbogen, überhaupt möglichst Gewölbe zur Ausführung gebracht, welche das Vorkragen der Widerlager gestatten und somit die ausgedehnte Verwendung von eisernen Ankern unnötig machen.

Alle übrigen, im vorstehenden nicht erwähnten Räume erhielten Balkendecken, welche ausnahmsweise durch eiserne Träger unterstützt worden sind.

Die Decke über dem grofsen Festsaal wird durch Blechträger mit dazwischen gespannten Walzbalken, auf welche Lagerhölzer für den Fufsboden des II. Obergeschosses zu liegen kamen, getragen. Um indes das bei der grofeen Spannweite der Decke nicht unerhebliche Eigengewicht derselben, sowie die durch die darüber befindliche Kanzlei bedingte bewegliche Last aufzunehmen, ohne die Konstruktionshöhe der Träger sehr zu vergröfsern und infolgedessen die Höhe des Saales zu beschränken, wurden jene Blechträger in der Mitte durch ein eisernes Band gefafst und an die eisernen, über der Kanzlei befindlichen und als Fachwerkträger konstruierten Dachbinder angehängt. Die Decke im nördlichen Geschäftstreppenhause ist aus Trägerwellblech gebildet, auf der unteren Seite gerohrt und

2ii) Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1881, S. 275.

geputzt, sowie mit einfachem Hohlkehlensimse versehen. Die Dächer des Gebäudes sind mit Holz-cement eingedeckt und nach den Höfen, bezw. dem Garten entwässert.

Die Haupttreppe im Mittelbau wurde aus französischem Kalkstein auf festen, gemauerten Wangen hergestellt, die Haupttreppe im linken Vorderfliigel aber freitragend aus fein gestocktem Granit, diejenige im rechten Flügel aus Ziegeln derart gewölbt, dafs zwischen die Wangen Kreuzkappen ein-gespannt, die tragenden Säulen aus Granit hergestellt, sowie Stufen und Ruhebänke mit demselben Baustoff abgedeckt wurden. Zu den Nebentreppen, die ebenfalls freitragend erbaut sind, gelangte gestockter Granit zur Verwendung.

b) Geschäftshäuser für Provinzialbehörden.

165.

Regierungs

gebäude

in

Preufsen.

An erster Stelle würden hier die Provinzialständehäuser des preufsischen Staates, welche in Ausführung des Gesetzes über die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung geschaffen wurden, zu erörtern sein, wenn dieselben nicht vor allem für Zwecke der Landesvertretung bestimmt wären; deshalb wird im nächstfolgenden Hefte (Abschn. 3, Kap. 2) dieses »Handbuches« hierüber das Erforderliche mitgeteilt werden.

Dagegen gehören die kraft desselben Gesetzes in den preufsischen Provinzen seitdem teils errichteten, teils in der Vorbereitung oder in der Ausführung begriffenen Regierungs- und Präsidialgebäude zu den bedeutendsten Anlagen der fraglichen Art.

Die preufsischen Regierungsgebäude umfassen die Geschäftsräume für das Präsidium, nebst den drei Abteilungen des Inneren, des Kirchen- und Schulwesens, sowie der direkten Steuern, Domänen und Forsten, mit den Räumen für die Regierungshauptkasse, für die Katasterverwaltung und für das Verwaltungsgericht; aufserdem sind Dienstwohnungen für den Regierungspräsidenten, den Hauswart und zuweilen für einige Boten im Gebäude zu beschaffen. Aufser dem Plenarsitzungssaal pflegen für jede der Abteilungen kleinere Sitzungssäle angeordnet zu werden. In einzelnen gröfseren Gebäudeanlagen dieser Art sind mitunter Diensträume für andere Behörden des Bezirkes aufgenommen.

Dies ist z. B. beim Regierungsgebäude zu Königsberg i. Pr. der Fall, und es mögen hiernach, anstatt weiterer allgemeinen Erörterungen über die Erfordernisse dieser Geschäftshäuser, die wichtigsten Bestimmungen des Programms, welches dem Bauplan des vorgenannten, in Fig. 167 bis 169 dargestellten Beispieles zu Grunde lag, mitgeteilt werden¹).

Für das königliche Regierungsgebäude zu Königsberg i. Pr. wurden verlangt:

1)    Für das Oberpräsidium: I Arbeitszimmer des Oberpräsidenten, X Vortragszimmer und die Zimmer für 3 Räte, Registratur und Sekretariat von rund 180 qm Gröfse, sowie eine Kanzlei und die zugehörigen Nebenräume.

2)    Für die Regierung, und zwar: a) für das Präsidium 1 Vortragszimmer, X Arbeitszimmer, sowie Sekretariat und Registratur von rund 100 qm Gröfse; ß) 5 Zimmer für die Oberregierungsräte und den Oberforstmeister; y) 27 Zimmer für Räte und Assessoren, einschl. der technischen Räte; 8) 1 Plenarsitzungssaal und 3 Säle für die drei Abteilungen; e) Registratur und Kalkulaturräume, zusammen rund 1450 qm Grundfläche; Ç) eine geräumige Kanzlei für etwa 25 Schreiber; Y|) eine Bibliothek von rund 90 qm Grundfläche; $■) das Katasteramt, i Zimmer für den Katasterinspektor, 2 Zimmer für Geometer, ein grofser Zeichensaal, sowie ein Archiv von rund 100 qm Fläche; t) eine Plankammer von rund 200 qm Gröfse; »t) die Geschäftsräume für die Regierungshauptkasse, bestehend aus einer grofsen Buchhalterei für ungefähr 14 Buchhalter, einem Zimmer für den Landrentmeister, einem geräumigen Zahlzimmer²) mit daran anstofsendem Tresor.

3)    Für das Provinzial-Schulkollegium ein Sitzungssaal von rund 50 qm Gröfse.

4)    Für den Provinzialrat ein Sitzungssaal von rund 45 qm Grundfläche.

5)    Für den Bezirksrat ein Sitzungssaal von etwa 45 qm Grundfläche und zugehörigem Bureau.

166.

Beispiel gj

I.

6)    Für das Verwaltungsgericht ein geräumiger Sitzungssaal von ungefähr 54 qm nebst Beratungszimmer, sowie Registratur und Sekretariat²⁴⁷).

Für alle vorstehend genannte Verwaltungszweige aufserdem die nötigen Vorzimmer, Warte-und Botenräume, Bedürfnisräume etc.

7)    Für die Wohnung des Oberpräsidenten ein grofser Festsaal von rund 220 qm nebst Vorsaal und 4 geräumigen Nebenzimmern als Festräume, etwa 16 Wohn- und Schlafzimmer, sowie die nötigen Wirtschaftsgelasse, als: Küche mit Anrichteraum, Spülküche, Speisekammer, Waschküche mit Plättstube, endlich einige für die Dienerschaft erforderliche Zimmer.

8)    Für die Wohnungen der Unterbeamten je zwei Wohnstuben, eine Kammer, sowie Küche nebst Speisekammer.

Um sämtliche Geschäfts- und Wohnräume, nebst den zugehörigen Treppen, Fluren, Vorhallen und Nebenräumen, in angemessener Weise unterzubringen, ist die Errichtung eines oft sehr umfangreichen Gebäudes notwendig, um so mehr, als in der Hauptsache aufser dem Kellergeschofs nur Erdgeschofs nebst I. und II. Obergeschofs, also eine dreistöckige Anlage für zulässig erachtet wird. Für die Verteilung und Gruppierung der Räume gelten die in Art. 162 (S. 178) angegebenen Regeln.

Für die innere Einteilung des vorerwähnten Regierungsgebäudes zu Königsberg i. P. war ferner die Erwägung mafsgebend, dafs zwar einesteils die Wohnung des Regierungspräsidenten von den Geschäftsräumen möglichst abzusondern, anderenteils aber thunlichst in solcher Weise anzulegen war, dafs von derselben die Bureauzimmer des Oberpräsidiums, sowie die Räume des Provinzial-Schulkollegiums und des Provinzialrates, deren Vorsitzender der Regierungspräsident ist, bequem zu erreichen waren (siehe Fig. 167). Aus gleichem Grunde mufste für die Unterbringung des Bezirksrates in möglichster Nähe des Dienstzimmers des Präsidenten gesorgt werden (siehe Fig. 168).

Weitere Anhaltspunkte für die Kenntnis der Bauanlage geben die nachfolgenden Grundrifstypen.

Ein kleineres bemerkenswertes Beispiel ist das ganz regelmäfsig in Hufeisengrundform gestaltete Regierungsgebäude zu Stade (Fig. 164 u. 165²⁴⁸), dessen Ausführung nach den Plänen EndelVs im September 1885 begonnen und in etwa 3 Jahren fertig gestellt wurde.

Das als Baustelle gewählte, 0,875 ha grofse Grundstück, in freier, verhältnismäfsig hoher Lage Und inmitten eines neu entstehenden, besonders bevorzugten Stadtteiles ist für das Regierungs- und Präsidialgebäude sehr günstig. Die erhebliche Ausdehnung des Platzes gestattete, sowohl ein allen Anforderungen entsprechendes und von gröfseren Vorgärten umgebenes Haus zu errichten, als auch einen geräumigen Garten für den Präsidenten vorzusehen. An der Ost- und Südseite ist das Grundstück von Strafsen, an der Nordseite von der Eisenbahn und an der Westseite von anderweitigen Bauplätzen begrenzt. Nach dieser Seite wird der von den drei Flügeln des Gebäudes umschlossene geräumige Hof gegen den Garten hin durch eine Mauer abgeschlossen. In der Mitte der 52 m langen, an der zur Stadt führenden Strafse gelegenen Hauptseite ist der Eingang zu den Geschäftsräumen, im Mittelbau des südlichen Flügels an der Harsefelder Landstrafse der Eingang zur Wohnung des Regierungspräsidenten angeordnet. An dieser Stelle findet zugleich die Durchfahrt nach dem Hofe statt. Aufser den an diese beiden Eingänge angeschlossenen Haupttreppen vermitteln noch zwei in den Seitenflügeln befindliche Nebentreppen nebst gut erhellten Flurgängen den Verkehr zwischen den einzelnen Geschossen und innerhalb derselben.

Das Gebäude besteht aufser einem die Dienstwohnungen für den Botenmeister und den Hauswart enthaltenden Kellergeschofs aus drei Geschossen. Das Erdgeschofs umfafst in der nördlichen Hälfte den Sitzungssaal und die übrigen Geschäftsräume des Verwaltungsgerichtes, sowie diejenigen des Katasteramtes, in der südlichen Hälfte die der Regierungshauptkasse, sowie einen Gartensaal und die Wirtschaftsräume der Wohnung des Regierungspräsidenten. Letztere nimmt unmittelbar darüber beinahe die Hälfte des I. Obergeschosses ein, dessen übriger Teil von den Geschäftsräumen der Präsidialabteilung beansprucht wird. In das II. Obergeschofs sind in den südlichen Flügel aufser zwei zur Wohnung des Präsidenten gehörigen Fremdenzimmern die Bibliothek und die Räume der Abteilung für direkte Steuern, Domänen und Forsten, in den nördlichen Flügel die Räume der Abteilung für

24î) Zu den Räumen des Verwaltungsgerichtes gehört wohl auch ein Anwaltszimmer; ein solches ist z. B. in Fig. 165 (Erdgeschofs-Grundrifs des neuen Regierungsgebäudes zu Stade) zu finden.

2W) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 83.

ScMUafzimmer:

Bai

ugde

Fig. 164.

D e c er

neuter.

.13 1

stra-Htux.

- ni i z

mm

x x" N x \    .

■'j— -n

;ac"7^"A

Calcu-llatur

Wolin-

Schlafz

uaio

b_ JjDecer-

"VrTl )

XI

'Xlünèuteji

W o h n -I z

f r y Prä si û. DVorz

Präsiäial-

Bureau.

0 h er - S C alcu-B eg.Bat¹ llatur.

I. Obergeschoß.

1:500

10 987654321 O

10

15

.. n

Fig. 165.

) eu

Vs<

iartensaal

X/ / ^ N

. V ^

-I ï5<

,>x

⁷" \

'X

i*

,g<

\ Fæ/---

pf > 7

¹ JKster>

0 ^ ^

Vl

h

Ka-ltaster

if) i

iWhît.

/_\

Tr>sfiiJ^

>.<In

Xj [Tx

N'

'S

BÙ0l1l

eux X X

x ttf

Jx

-fs

V CSJ /

w

NA

A,

>>

''w irBJ

k / X^ILr-

x’ /_n * n ^ t eî^tnnU Buch ülialterei

v" -y:

' 'XnBèrâfi). Sitzungs-S

Xx

'X

A\

)n iÿa V,

/x

fVoïv, iBaixau

Erdgeschoß.

Regierungsgebäude zu Stade²⁴⁸).

Ar ch. : Endel.

Kirchen- und Schulangelegenheiten verlegt; dieselben reihen sich zu beiden Seiten des im Mittelbau der Vorderfront befindlichen Hauptsitzungsaales an.

Das Gebäude zeigt in seiner äufseren Gestaltung die einfachen Formen der deutschen Renaissance, deren Architekturteile, bestehend aus den Umrahmungen und Kreuzstöcken der mit Entlastungsbogen überspannten gekuppelten Fenster, sowie den Sockel-, Stockgurt-, Brüstungs- und Hauptgesimsen, sämtlich aus Sandstein hergestellt und durch die mit roten Backsteinen im Kreuzverband verblendeten Mauerflächen wirkungsvoll gehoben werden. Letztere sind aufserdem durch Mittel- und Eckvorlagen geteilt, mit Giebeln gekrönt und von Eckquadern durchschossen; auch die Eingänge haben eine etwas reichere Behandlung erhalten.

Die Stockwerkshöhen betragen (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden gerechnet) im Keller-geschofs 3,3 m, im Erdgeschofs 4,3 m, im I. Obergeschofs 4,6 m und im II. Obergeschofs 4,5 m, mit Ausnahme des Hauptsitzungssaales dessen Höhe durch Einbau in den Dachboden angemessen gesteigert ist.

Fig. 166.

r. x :

s jejn Jj walX

yXïïi.

m<

X'

T i¹ '

V« y vu

feig ttl-r^tiijtjenyëa^sè^j l^:

Registr.

(■    ■ X:

(fUglwarte

BE

Warte

Zim.

îalle.

XIBX! ICassei

ftXi

Ml

EMs

i IX

rnï i É

is Xrx1

loten

■inh

\l I OTTffrfî®

]V'

"fc TT H R Ii W II

LM

167.

Beispiel

II.

Regierungsgebäude zu Breslau. Erdgeschofs*¹⁹). — ¹/₈₀₀ w. Gr. Arch. : Endeil.

Bezüglich der Bauart des Hauses sei kurz erwähnt, dafs zur Gründung eine unter dem ganzen Gebäude durchgehende Sandschüttung von 2 m Stärke angewendet und die Vorkehrungen für Feuersicherheit nach Art. 164 (S. 180) getroffen sind. Zur Erwärmung der Geschäftsräume dient eine Sammelheizung; die Beheizung der Wohnungen geschieht durch Öfen.

Die Kosten des Gebäudes waren zu 554000 Mark veranschlagt, wovon 515000 Mark auf das Hauptgebäude, 39000 Mark auf die Nebenanlagen fallen; ersteres bedeckt 1436 qm, so dafs der Ein* heitspreis sich auf rund 360 Mark für 1 qm überbauter Grundfläche stellt. Bei einer Höhe des Ge* bäudes von 16,7 m (von Oberkante des Kellerfufsbodens bis Oberkante Hauptgesims) belaufen sich die Kosten für 1 chm Rauminhalt auf rund 21,50 Mark.

Eine Anlage von gröfserer Ausdehnung als das vorhergehende Beispiel zeigt das gleichfalls nach dem Entwurf EndelVs 1883 — 86 ausgeführte Regierungsgebäude zu Breslau24!'), das nach Fig. 166 wiederum eine ganz regel-mäfsige, jedoch in sich geschlossene Grundform erhalten hat.

*¹⁹) Nach: Centralbl. der Bauverw. 1884, S. 539.

Für die Bauart der Decken wurden die in Art. 164 (S. 180) dargelegten Grundsätze zur Anwendung gebracht. Des schlechten Baugrundes wegen, der erst in 4 m Tiefe sich tragfähig zeigte, wurde zur Gründung des Gebäudes wieder eine 2 m hohe Sandschüttung eingebracht und diese mit einer Lage von 20 cm

Das Bauwerk, dessen gröfste Ausdehnung längs der nach Süden gerichteten Vorderseite rund 88 ra, nach der Nebenseite 61 m beträgt, umschliefst zwei grofse, mittels Durchfahrten im Erdgeschofs zugängliche Höfe von je 31 X 19 m, durch welche bei der freien Lage des Bauplatzes der reichliche Zutritt von Licht und Luft auch für das Gebäudeinnere gesichert erscheint.

Im Erdgeschofs sind links vom Haupteingange das Bezirksverwaltungsgericht, rechts das Katasteramt, im Mittelflügel zwischen den beiden Höfen und in mehreren an der Nordseite liegenden Räumen die Regierungshauptkasse, endlich an der Westfront die Regierungsbibliothek, die Prozefs-registratur und das Dokumentenarchiv untergebracht.

Im I. Obergeschofs befinden sich auf der westlichen Hälfte, über dem Bezirksverwaltungsgericht, der Regierungsbibliothek etc., die Abteilung für direkte Steuern, für Forsten und Domänen, nebst der Verwaltung der Klöster: auf der östlichen Hälfte, über dem Katasteramt, Archiv etc. die Abteilung für Kirchen und Schulen.

Das II. Obergeschofs umfafst im westlichen Teile die Dienstwohnung des Regierungspräsidenten, an die sich das Präsidialbureau anschliefst, während der Plenarsitzungssaal und der Sitzungssaal der Präsidialabteilung die Mittelvorlagen der Langfronten einnehmen, und im östlichen Teile die nötigen Zimmer für das Kommunalstrafanstalts- und Amtsblattbureau, für das Gewerbe-, Militär- und Polizeibureau etc. Untergebracht sind.

Das Sockelgeschofs enthält Dienstwohnungen für den Hauswart, Botenmeister und einige Boten, ferner die Druckerei, einen Nebentresor, verschiedene Räume für Vorräte und für Zwecke der Luft-und Warmwasserheizungs-Anlagen, welche zur Erwärmung der Säle und der übrigen Diensträume dienen.

Die Architektur des Gebäudes ist in den Formen der deutschen Renaissance gehalten und erinnert, mit den Giebeln, Erker- und Turmbauten der Mittel- und Eckvorlagen, an die grofsen Schlofs-anlagen des XVI. Jahrhunderts, weicht davon aber durch die bereits erwähnte, genau ebenmäfsig geordnete Fassadenbildung ab, zeigt vielmehr, wie dies sein soll, den Charakter des Geschäftshauses. Einzelne durch ihre Lage besonders vortretende Bauteile, wie das Hauptportal der Vorderseite, die schlanken, turmartigen Eckbildungen des Mittelbaues, die im II. Obergeschofs durch einfach geformte Nischen mit den Standbildern des Kaisers Wilhelm und Friedrich'% des Grofsen gegliedert sind, die Seitenvorbauten, Erker etc. zeichnen sich durch gröfseren Aufwand an Schmuck aus. Hierbei sind alle architektonisch wichtigere Bauglieder aus dem leicht zu beziehenden, sehr wetterbeständigen lichtgelben Warthauer Sandstein hergestellt, während für die Flächenbekleidung dunkelrote Backsteine gewählt sind.

Im Inneren haben vornehmlich die in der Hauptachse des Gebäudes liegenden Räume ein der Bestimmung desselben entsprechendes monumentales Gepräge erhalten. An die mit sechs Säulen aus poliertem grauen Strigauer Granit ausgestattete und von Kreuzgewölben überdeckte Eintrittshalle schliefst sich ein angemessen verbreiterter Teil des Flures, dessen aus Tonnengewölben bestehende Decke von paarweise gestellten Säulen getragen wird. Drei breite Bogenöffnungen führen von dort in das Haupttreppenhaus und weiter in die 18,57 m lange und 10,09 m breite Wartehalle der Regierungs-hauptkasse, welche nach dem Muster italienischer Hofanlagen in den beiden oberen Geschossen sich mit freien Bogenstellungen nach den umlaufenden Fluren öffnet. Im obersten Stockwerk sind diese Bogen durch je eine schlanke Mittelsäule aus Sandstein geteilt. Die Decke der Halle ist in ganzer Ausdehnung verglast, während die Haupttreppe, welche in allen Stockwerken durch offene Bogen mit der Halle in Verbindung steht und in zwei Umgängen zum Plenarsaal führt, mit einem von Stichkappen eingerahmten Deckenlichtfenster überspannt ist. Dieser Plenarsitzungssaal, sowie der grofse Ecksaal der Präsidialwohnung sind auch mit reicherem Schmuck bedacht; im übrigen ist die Ausstattung der Zimmer von angemessener Einfachheit.

starken Granitplatten abgedeckt.

Die Baukosten waren im ganzen auf 1 400000 Mark veranschlagt; hiervon entfallen 93000 Mark auf die Erdarbeiten und auf die Gründung (auf letztere 27 390 Mark). Der Einheitspreis für 1 om überbauter Grundfläche berechnet sich auf 378,90 Mark und für 1 cbm Rauminhalt, letzteren vom Keller-fufsboden bis Oberkante Hauptgesims gemessen, zu 20,48 Mark.

Als drittes und gröfstes Beispiel sei weiter in Fig. 167 bis 169²⁵⁰) das Re-Königsberg i. Pr. mitgeteilt, das aus den in Art. 161 (S. 178)

168.

gierungsgebäude zu

Beispiel

III.

aä0) Nach: Zeitschr. f. Bauverw. 1881, S. n, 273, 386 u. Bl. 1 bis g.

angegebenen Gründen mit einem grofsen Vorhof versehen wurde. Das Bauwerk wurde nach dem unter der Leitung Hermann’s im Ministerium der öffentlichen Arbeiten zu Berlin aufgestellten Entwurf EndeWs 1872—81 ausgeführt.

Fig. 167.

SÜX

s

Uberpra

silial-

RSthe

t.Re

El

11

ig-Ti

rath

□s

Esszimmer

^nrichie-l

a

rôchtem Sclijafz Mette

(Ib) a I

BOQMM

2Kegm Festräumeu lerWohmmg lïïj|j

2Ü---I......

les Oter Prâsid

yiten y WoJfinràume

äs®

Wi

f=i

2--

■s

des

»Skm

Al

Oter-

Präsi-

Xi

lenten

Bitmo

•i’vE

Vrteitsz

Bjaumje Ber??

Ai

/■ortragszy Vorz.

fartezimer/

wahrend links ein nach der Nachbargrenze offener, am Garten aber durch den verlängerten Mittelbau geschiedener Hof entstand.

Von der Vorderseite führen drei Eingänge in das Innere; von diesen dient der mittlere, in der Hauptachse des Planes gelegene hauptsächlich als Zugang zu den Fest- und Empfangsräumen, sowie zur Wohnung des Oberpräsidenten; die in den Flügelbauten an der Strafse angeordneten Eingänge führen zu den Geschäftsräumen und vermitteln den Verkehr mit den einzelnen Behörden; auch sind mit denselben die erforderlichen Durchfahrten, welche Höfe und Garten für Fuhrwerk bequem zugänglich machen, verbunden. Ihre Lage ist so gewählt, dafs durch dieselben im Erdgeschofs der Verkehr zwischen zusammengehörigen Verwaltungszweigen nicht gehindert wird; vielmehr sind nur solche Räume, die unbedenklich abgesondert von anderen liegen dürfen, durch die Durchfahrten abgeschnitten. Durch den im rechten Flügel befindlichen Eingang gelangt man, auch ohne durch den Vorhof gehen zu müssen, zur Wohnung des Präsidenten.

Über Anordnung und Einteilung der einzelnen Stockwerke ist unter Bezugnahme auf die schon in Art. 165 (S. 181) aufgezählten Raumerfordernisse des Gebäudes und unter Hinweis auf Fig. 167 bis 169 das Folgende mitzuteilen.

Im Kellergeschofs, (bis zum Fufsboden des Erdgeschosses) 3 m hoch, wovon durchschnittlich 2,3 m über den Erdboden der Umgebung emporragen, haben die verlangten kleinen Wohnungen für die Unterbeamten, sowie eine ähnliche Wohnung für einen unverheirateten Diener des Oberpräsidenten Platz gefunden. Ferner sind hier, von der rechtsseitigen Durchfahrt nach dem Garten zugänglich, Waschküche, Rollkammer, Plättstube, Weinkeller und sonstige für die Wohnung des Oberpräsidenten erforderliche Wirtschaftsräume, endlich an geeigneten Stellen die Räume zur Aufnahme der Öfen für die Sammelheizungen, sowie zur Aufbewahrung von Brennstoff angeordnet worden.

Im (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden) 5,3 m hohen Erdgeschofs gelangt man durch die im linken Flügel befindliche Durchfahrt einerseits zu der bis in das II. Obergeschofs führenden Treppe und zur Amtsblattexpedition, andererseits zu den Räumen der Abteilung des Inneren, welche diesen

r    1 "tj ,.o. '    ■    ;■    ■;

1. Obergeschofs.

Fig. 168.

Fig. 169.

lipa

M

3Ę

JScîireituij

Lese-Zin

JiuzH

JMagzir

pT

lath

IBoienl

aeisier

4 u 5. Hath

Ff

]XjX

Jimem

3.Ratï

OherJ

[Vorz

Sitzunc

dli

tal

>;<

'v

li a

\7|

M\[

Von

ragsz tortelts des Präsident

îecrel

■Bezirks-I ratlL-

te

■i’jrea

Rfigîsjtr atjlii.

\a

Mu ____

■ raa

|)sjieisfl(am.( jsptili yhej]

mm

a?

if

mm

□ Ql

@ 11

us

nn

4 u5Rath|

Kanzlei )

Plen

ar-Sitzumrs Saal :

fm

\WÂ

CYk

Ûl

•T»

v-*' ^Sitzuags S dProv.-Scnul Collegiums

[VorzySitzungs d Schul Abthl

«!»■

Zur

Wûlmuing

( nt

ras Liltûter

laiin f Formulare

Zimarlrur laie

etstEi

(Mb

SU

:■

«•j

S«g™

§p

toleitsz

Cal c

S2

'Xi

(Forst

iBegistr

itsuerrai)

s»

B Rath

7 Rath

mm

Jusiitiajiis Xjp

îerathgsz.

Wl

Botenz

«teil

Vom

H eter- qX WFsrsta^^

Iffiier-Higitjtlijiife

iî

V'*V

Ai

A.

[cajcuîaùjry

Bureaipf

orsteiLf

lAijtsqlait-

ïxbec

ictiïaiïp-l

jnüJjii

WWm

Hart'. lieg¹'

SitzungsSi

rath

2 u 3 "Raili

i; 1000

20

•0

r.0¹®

i Vor^

FDomainsivJ ratkę. ß

M i 11 e ] • T r r a g h e i m ErdgeschoTs.

Regierungsgebäude zu

Arch.i Hermann

Königsberg i. P.25n).

& Endell.

II. Obergeschofs.

Der 72 m breite und 38 *n tiefe Vorhof ist von

einem mit der Fluchtlinie der Hauptstrafse Mittel-Tragheim gleich laufenden Mittelbau und zwei an der Vorderseite 20 m breiten Flügeln eingeschlossen. Bei dieser aus Fig. 168 ersichtlichen Anordnung und infolge der Form des zur Verfügung stehenden Geländes ergab sich hinter dem Flügel rechts ein gröfserer zur Bebauung geeigneter Platz, auf dem es zweckmäfsig erschien, einen geschlossenen,

um

einen Binnenhof gruppierten Baukörper anzuordnen,

ganzen Gebäudeteil bis zur grofsen Flurhalle im Mittelbau einnehmen. Hierbei sind die Registraturen in zwei übereinander liegenden Räumen, für welche in dem am Garten befindlichen Flügel links von der Nebentreppe bis zum I. Obergeschofs ausreichende Höhe zu beschaffen war, angeordnet. Auf die grofse Flurhalle und Haupttreppe in der Mitte der ganzen Anlage folgen dann die für das Regierungspräsidium erforderlichen Geschäftsräume, wahrend ganz in der Nähe an der Hinterfront

Sitzungssaal und Bureau des Bezirksrates³ 4), weiter nach dem Vorhof zu und bis an die rechtsseitige Durchfahrt reichend die Räume des Verwaltungsgerichtes passend angereiht sind. Rechts von der eben bezeichneten Durchfahrt hat sodann die Regierungs-Hauptkasse²⁶²) eine sehr geeignete Lage erhalten. Endlich sind in dem zwischen Hof und Garten gelegenen Flügel der rechtsseitigen Baugruppe die Küchenräume der Wohnung des Oberpräsidenten eingefügt. Dieselben sind mit einer darunter (im Sockelgeschofs) befindlichen Durchfahrt und mit dem Hofe durch eine besondere Treppe und mit der im I. Obergeschofs befindlichen Wohnung durch die am Aufzug liegende Treppe verbunden.

Das I. Obergeschofs, 5,3m hoch, ist durch 6 Treppen mit dem Erdgeschofs verbunden und enthält die Geschäftsräume des Oberpräsidiums, sowie den Sitzungssaal des Provinzialrates in der Nähe der Arbeitszimmer des Regierungspräsidenten, an welche sich in zweckmäfsiger Weise die Räume der Wohnung desselben, weiterhin die stattlichen Prunk- und Festsäle anreihen. Der linksseitige Flügel umfafst die Räume der Katasterverwaltung.

Das 4,8m hohe II. Obergeschofs wird von den Räumen der zweiten Abteilung (für Schulsachen) nebst dem Sitzungssaal des Provinzial-Schulkollegiums, ferner der dritten Abteilung (für direkte Steuern, Forst- und Domänensachen) nebst dem Plenarsitzungssaal eingenommen.

In allen Geschossen sind aufserdem die erforderlichen Wartezimmer und Botenräume, sowie gut erhellte und gelüftete Bedürfnisräume vorgesehen.

Die äufsere Architektur hat eine der Bedeutung des Baues entsprechende, einfache, würdige Durchbildung erhalten. Nur der am Vorhof gelegene Mittelbau der Hauptseite ist mit reicherem architektonischen und figürlichen Schmuck versehen; im übrigen sind die Einzelheiten in ernsten, kräftigen Formen gehalten und die Achsenweiten der Fenster thunlichst grofs bemessen. Über der aus mächtigen Quadern bestehenden Plinthe erhebt sich das in Rustikaweise ganz mit Hausteinen verblendete Erdgeschofs, während im I. und II. Obergeschofs nur die Architektur des Mittelbaues und die Umrahmungen der Fenster aus Hausteinen hergestellt, die Flächen aber mit Backsteinen verblendet sind. Das Ganze wird durch ein von mächtigen Konsolen getragenes Hauptgesims über einem von Bodenfenstern durchbrochenen Fries bekrönt. Die Garten- und Hofseiten sind durchweg in Backsteinrohbau ohne Anwendung von Formsteinen ausgeführt. Als Baustoff für den untersten Gebäudesockel ist schwedischer Granit, für die übrigen aus Hausteinen bestehenden Teile Sandstein aus den Rack-witzer Brüchen in Schlesien verwendet worden.

Die Gestaltung des Inneren ist, in Übereinstimmung mit der des Äufseren, ernst und einfach, demgemäfs nur der grofse Festsaal im Mittelbau, sowie die sonstigen, für Prunkzwecke bestimmten Räume nebst der dahinführenden doppelarmigen Treppe reicher ausgestattet wurden. Von Interesse sind aufserdem die in den vorspringenden Flügeln an den Durchfahrten befindlichen Treppenanlagen, deren eigenartige Gestaltung dadurch bedingt wurde, dafs, wie oben schon angedeutet, die Durchfahrten nach den Höfen damit verbunden und neben, bezw. unter diesen Treppen durchgeführt werden mufsten. Bei der Treppe im rechten Flügel hat dieser Umstand im Verein mit der Notwendigkeit, die Achsen der Flurgänge in diesem Gebäudeteile in einem den Frontlinien entsprechenden spitzen Winkel zusammenlaufen zu lassen, die dargestellte Lösung hervorgerufen. In den sechseckigen Hallen sind behufs besserer Beleuchtung in den beiden oberen Geschossen die von Stichkappen getragenen Spiegel herausgenommen; der obere derselben ist durch ein Deckenlicht ersetzt, während um die so entstandene untere Öffnung ein eisernes Brüstungsgitter angebracht und hierdurch zugleich ein Durchblick von einem Geschofs in das andere geschaffen ist.

Die Erwärmung des Gebäudes erfolgt für die Geschäftsräume in der Hauptsache durch eine Warmwasserheizung, während für den Plenarsitzungssaal, für die Festsäle, sowie für die zugehörigen Vor- und Verbindungsräume eine Heifswasser-Luftheizung, dagegen für sämtliche Wohnräume Kachelofenheizung zur Ausführung gelangte.

Die Sitzungssäle und Rätezimmer, sowie die Arbeitszimmer des Oberpräsidenten, des Regierungspräsidenten und des Verwaltungsgerichtsdirektors sind mit den zugehörigen Botenzimmern durch eine elektrische Signalleitung verbunden worden.

Was die Wasserabführung vom Grundstück und die Trockenlegung der Kellerräume, sowie die Versorgung des Gebäudes mit Trink- und Wirtschaftswasser betrifft, so haben ebensowohl die Bodenverhältnisse von Königsberg, wie die Menge und Beschaffenheit des von der städtischen Wasserleitung gelieferten Wassers nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereitet. Ohne auf diese hier einzugehen, mag unter Hinweis auf die oben angegebene Quelle hier kurz erwähnt sein, dafs das Oberpräsidial- und • Regierungsgebäude ringsum mit einer ausreichenden Drainageleitung nebst geeigneten Vorrichtungen

169.

Gebäude

der

Kreisregierung

von

Oberbayern.

zur Verhütung von Verstopfung derselben versehen, ferner sämtliche Aufsenmauern unter der Erde mit einem Rapputz von verlängertem Cementmörtel überzogen wurden; auch sind überall Asphalt-Isolier-und Luftschichten zur Abhaltung der seitlich eindringenden, bezw. von unten aufsteigenden Feuchtigkeit zur Anwendung gekommen. Behufs Wasserversorgung des Gebäudes wurde ein Flachbrunnen von 10 m Tiefe zur Lieferung des Wassers für den Heizbetrieb, für die Spülung der Aborte und die Speisung der Zapf- und Feuerhähne, dagegen für die Beschaffung des Trinkwassers ein Tiefbrunnen von 30 m Tiefe angelegt. Für den Betrieb der Koch- und Waschküchen liefert eine kleine Regenwasser-Cisterne den notwendigen Bedarf.

Von den Nebenanlagen sei noch ein zur Wohnung des Oberpräsidenten gehöriger Pferdestall erwähnt, der, an den nördlichen Gartenflügel des Gebäudes anschliefsend, Raum für vier Pferde, ferner Wagen- und Schlittenremise, Futter- und Geschirrkammer nebst Futterboden, sowie eine kleine Wohnung für den Kutscher enthält.

Die Baukosten waren, einschl. der inneren Ausstattung und der Nebenbaulichkeiten, der Regelung des Vorhofes und sonstigen Höfe, der Umwehrungen etc., zu 1925000 Mark oder rund 480 Mark für 1 qm veranschlagt. Hiernach berechnet sich der Einheitspreis für 1 cbm Rauminhalt, vom Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgesims gemessen, zu rund 22 Mark.

Von den für Zwecke der Bezirksregierungen anderer deutscher Staaten ausgeführten Geschäftshäusern mag der kurze Hinweis auf das Gebäude der Königlichen Kreisregierung von Oberbayern zu München²⁵³) als eines der bedeutendsten seiner Art genügen.

Dasselbe ist nach dem Entwürfe Bürkleiris, ausgeführt und nimmt am Maximilians-Platz eine Front von rund 170m Länge ein, die im Erdgeschofs in offene Arkaden aufgelöst und von zwei dreiachsigen Durchfahrten durchschnitten wird. Das Gebäude besteht aus einem tiefen und hohen Erdgeschofs, dem Hauptgeschofs und Obergeschofs, sowie zwei Zwischengeschossen, in denen die für sämtliche Verwaltungszweige der Kreisregierung erforderlichen Geschäftsräume, Sitzungs- und Festsäle, sowie die Wohnung des Präsidenten untergebracht sind.

Den Regierungs- und Präsidialgebäuden in Preufsen entsprechen sodann die Präfekturgebäude in Frankreich, welche für Zwecke der Verwaltung der einzelnen Departements bestimmt sind und deren Erfordernisse mit denjenigen der erwähnten Regierungsgebäude im ganzen ziemlich übereinstimmen.

Die hauptsächlich in der Raumverteilung abweichende Anlage der beiden Typen ist bereits in Art. 162 (S. 178) gekennzeichnet worden. Es mag hinzugefügt werden, dafs die Präfekturgebäude, und zwar sowohl das den mittleren Hauptbau bildende Haus des Präfekten (Hôtel du préfet), als auch die damit verbundenen niedrigeren Seitenflügel mit Geschäftsräumen für den eigentlichen Verwaltungsdienst (Bureaux affectés aux divers services administratifs etc.) nur zweigeschossig zu sein pflegen.

Den raschesten Aufschlufs über die Eigentümlichkeiten der in Rede stehenden Anlagen verschafft das Studium eines geeigneten Vorbildes.

Als solches ist das 1864—67 von Durant & Guerinot erbaute Präfekturgebäude zu Poitiers (Fig. 170 u. 171²⁵⁴) zu bezeichnen, das in jeder Beziehung dem französischen Typus dieser Gebäudeart entspricht.

In der That sind im Erd- und Obergeschofs nicht nur sämtliche Verwaltungszweige in zweckdienlich angeordneten, mit allen nötigen Nebengelassen, Wartezimmern, Fluren etc. versehenen Räumen untergebracht; auch die Prunksäle und Wohnräume des Präfekten erscheinen in ebenso bequemer, als stattlicher Weise eingeteilt und gruppiert. Eine nähere Beschreibung des Präfektenhauses dürfte nicht erforderlich sein; die Bemerkung mag genügen, dafs aufser dem Hauptmittelbau noch der daran an-schliefsende Teil des Erdgeschosses im . rechten Gebäudeflügel bis zur Durchfahrt, sowie einige Räume des oberen Geschosses daselbst für Zwecke der Wohnung als Dependenzen herangezogen sind. Dem-gemäfs ist in diesem Verbindungsbau neben der Haupttreppe die Diensttreppe verlegt, während in dem ebenmäfsig gelegenen Verbindungsbau eine für den Privatgebrauch des Präsidenten bestimmte bequeme Treppe angeordnet ist. Hieran schliefst sich unmittelbar der linke Gebäudeflügel, der die Räume des

²⁶⁸) Siehe : Bautechnischer Führer durch München. München 1876. S. 130 — ferner : Deutsches Bauhandhuch. Teil II. Berlin 1884. S. 497 u. 498.

2M) Nach: JVouv. annales de la constr. 1871, S. 17 u. PI. 7—10.

170.

Französische

Präfektur-

Gebäude.

¹7¹-

Beispiel

I.

IQO

IV

igi

Präfekturrates (Conseil de préfecture), des Vicinaldienstes (Service vicinal), der Gerichtsschreiberei (Greffes), des Generalsekretariats (Secrétariat général), der verschiedenen denselben zugewiesenen Bureaus, sowie der Verwaltungsbibliothek (Bibliothèque administrative) etc., endlich eine Wohnung des Hauswarts [Concierge), sowie Polizei- und Wachgelafs umfafst. Gegenüber im rechten Flügel befindet sich in dem zwischen Strafee und Einfahrt gelegenen Teile des Erdgeschosses, aufser einer Wohnung für den Hauswart dieses Gebäudes, der dem öffentlichen Dienst gewidmete Saal für Zuerkenntnisse, Versammlungen, Wahlen etc. (Adjudications, Réunions, Conférences, Élections etc.²⁵⁵). Das Obergeschofs

Fig. 170.

erwähnten Durchfahrt des rechten Seitenbaues. An den gegenüber liegenden linken Flügel schliefst sich hinter der Treppe ein Gang an, der zu den in Fig. 170 nur angedeuteten Departementsarchiven führt. Treppen, Verkehrs- und Bedürfnisräume sind in zweckdienlicher Weise im Gebäude verteilt.

Die Architektur ist in den Formen der unter Louis XIII. und XIV. herrschenden Bauweisen in Anlehnungen die Vorbilder an der Place royale zu Paris, in Fontainebleau etc. durchgeführt, zeigt somit im Äufseren reichliche Verwendung von Hausteinen für die Fenster- und Thürumrahmungen, Plinthen und Gesimse, sowie für die Gliederungen der Vorlagen, Lisenen und Lucarnen, in Verbindung mit Backsteinverblendung für die verbleibenden Mauerflächen. Die steilen Mansardendächer sind in Schiefer gedeckt. Der Architektur im Äufseren entspricht die Ausstattung im Inneren.

Saal

“ST

ïi Ł

■^^Sitzungssaal!

Saal

e s t s a atl

Saal

Speise - Saal

Prefect

Teil

Zim.-"

Waschküche

Billarfl-

• ■ j*    ;    * j

~[E3ijj]fanj^s Zijim m |ei~r~|

General-

Secretär

Secr

Flur

Zi m-

□ \%

Zimmer UJ

Ku clie

Bureau

Warte s aal

Fig- 171.

Salon

m er

mer

Toi]

Zimmet

Zim.

Spei s e Zim.

Ton.

iï

Was cli ei

Bügelzimer,

I    CN3 CD

P" I    ri

? Lis

f=!

I Dienst-S IP e r s cn.al

Beamte

...

Cornu siens -Zimmer

iclilatz

Speisk.

| CJief |

Ar c h i v-G ehauâe

cr¹

rb

Holz.

"I

Archivai

t 3i .

*"Tm

LS-

-D tir elf akr 1

7EE5

erp

Ft

'erhandluags

c_b

Saal

_b

3eamte

Wartesaal

(üc

JSjeise z.|j

p;

HI'IB

Vorz.

Garderobą

Pi

Sureai

Post

Sclüafz.

Portier

Zimmer

Bibi.

ortier I

Bureau

Chef

1:500

Bibi

Bureau-i Akademie

'Chef

10 987654321    0

10

15

20¹*

Erdgeschofs.

Arch. : Durand & Guerinot.

Obergeschofs.

Präfekturgebäude

zu Poitiers²⁵⁴).

dieses Flügels wird fast ganz von den Räumen des Generalrats (Conseil général) des Departements eingenommen, von wo aus man durch einen Vorflur und die Haupttreppe des Mittelbaues auf kürzestem Wege jederzeit zum Präfekten gelangen kann. An der Vorderfront dieses Teiles liegen Sitzungssaal und Geschäftsräume der Akademieabteilung (Service d'académie).

Die ganze Baugruppe nimmt an der Vorderfront eine Länge von 69,40«, an der Nebenseite eine solche von 62,35« ein; der Vorhof hat eine gröfste Breite von 44,80 m auf eine gröfste Tiefe von 42,20«; der Eintritt erfolgt durch die offenen Vorhallen der Seitenflügel, die von den Hauswartsstuben aus überblickt werden. Für Fuhrwerke dient die Einfahrt in der Mitte der Vorderseite, aufser der bereits

²⁵®) Die Einrichtungsgegenstända dieses Saales, so wie des Sitzungssaales des Präfekturrrates im linken Seitenbau sind in Fig. 170 angegeben.

Das Gebäude ist ganz unterkellert. Die Herstellungskosten, einschl. des Archivgebäudes, der Stallungen und Remisen, die ebenfalls als nebensächlich in den Grundrissen nicht dargestellt sind, sowie der Umwehrungen, Gartenanlagen, sämtlichen Einrichtungsgegenständen betrugen rund 800000 Mark (== i ooo ooo Franken). Hiervon entfallen auf das eigentliche Präfekturgebäude ohne Mobiliar rund 624000 Mark (=780000 Franken); dies ergiebt bei rund 1700 V¹¹ bebauter Grundfläche 367 Mark für 1 qm oder bei rund 24 000 cbm Rauminhalt (Kellerfufeboden bis Hauptgesims-Oberkante) 26 Mark für 1 cbm.

Noch sei als weiteres, sehr bemerkenswertes Beispiel das Präfekturgebäude zu Grenoble, nach dem Entwürfe Questers 1862—67 erbaut, erwähnt²⁵⁶).

■206) siehe: Revue gén. de-Parch. 1875, S. 4 u. PI. 3-9.

172.

Beispiel

1er vol., PI.

173-

Kreishäuser

in

Preufsen.

19 2

Dasselbe unterscheidet sich vom vorhergehenden Typus hauptsächlich dadurch, dafs infolge des langgestreckten, aber wenig tiefen Grundstückes, das für Errichtung des Bauwerkes zur Verfügung stand, letzteres mit seinen Vorlagen unmittelbar an die Bauflucht des freien Platzes, an den das Grundstück grenzt, gerückt wurde, also keinen Vorhof hat.

Litteratur

über »Geschäftshäuser für Provinzbehörden«.

Ausführungen und Entwürfe.

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et construits en France depuis le commencement du XIXme siècle. Paris 1845—50.

9, 10: Hôtel de préfecture à Ajaccio.

26, 27: Hôtel de préfecture à Épinal.

2e vol., PI. 103, 104: Hôtel de préfecture à Angoulême.

82, 83: Hôtel de préfecture au Puy.

286, 289: Hôtel de sous-préfecture à Avranches.

3e vol., PI. 284, 285: Hôtel de préfecture à Niort.

309, 310: Hôtel de sous-préfecture à Goutances.

Hôtel de la préfecture de Chaumont. Moniteur des arch. 1863, S. 672, 978 u. PI. 926—927, 932 —933, 945—946, 957—959; 1864, PI. 966, 970, 991.

La nouvelle préfecture de Poitiers. Nouv. annales de la const. 1871, S. 17.

Questel, Ch. Hôtel de préfecture, à Grenoble. Revue gén. de l'arch. 1875, S. 4 u. PI. 3—9.

New secrétariat, Bombay. Builder, Bd. 33, S. 1039.

Endell, F. Das Königliche Regierungsgebäude zu Königsberg i. P. Zeitschr. f. Bauw. 1S81, S. 11. Endell, F. Das neue Regierungsgebäude in Danzig. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 7, 16.

Das neue Regierungsgebäude in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 539.

Regierungsgebäude in Breslau. Zeitschr. f. Bauverw. 1885, S. 133.

Das Regierungsgebäude in Kamerun. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 453.

ScHArenberg. Das Regierungs-Gebäude zu Kamerun. Deutsche Bauz. 1885, S. 577.

Neubau des Regierungsgebäudes in Stade. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 83.

Neubau des Regierungsgebäudes in Münster i. W. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 386. Erweiterungsbau des Regierungsgebäudes in Hildesheim. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 65.

Meyer, W. Das Königliche Oberpräsidial- und Regierungs-Gebäude in Danzig. Zeitschr. f. Bauw. 1889, S. I.

Das Königliche Regierungsgebäude in Breslau. Zeitschr. f. Bauw. 1890, S. 5.

Niermann. Neubau des Königl. Regierungsgebäudes in Münster i. W. Zeitschr. f. Bauw. 1892, S. 1. Das neue Regierungsgebäude in Osnabrück. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 479.

Hauszmann, A. Das neue Regierungspalais (Gouvernementsgebäude) in Fiume. Der Architekt 1897, S. 30 u. Taf. 57.

L'hôtel de préfecture à Lyon. La semaine des const., Jahrg. 17, S. 617.

Croquis d'architecture. Intime club. Paris.

1879, No. IV, F. 3: Hôtel de préfecture à Constantine.

No. IX, F. 4—6: Hôtel de préfecture maritime.

c) Geschäftshäuser für Kreisbehörden.

Mit Einführung der neuen Verwaltungsgesetze in Preufsen, welche nicht allein den Provinzen, sondern auch den Kreisen des Landes eine gewisse Selbstständigkeit verliehen haben, sind auch die Anforderungen der Kreisbehörden an ihre Geschäftshäuser gesteigert worden. In vielen Kreisstädten sind neue Kreishäuser entstanden, in welchen die Geschäftsräume des Landratsamtes und des Kreisausschusses, der Königlichen Kreiskasse, der Kreis-Sparkasse und des Katasteramtes zu vereinigen sind. Für gröfsere Kreise ist aufser einem kleineren Sitzungsaale für den Kreisausschufs ein zweiter gröfserer Saal für die Sitzungen des Kreistages notwendig, während für kleinere Kreise ein Saal für beide Zwecke genügt. Der Kreistagssaal, der nur einige Male im Jahre benutzt

wird, steht zweckmäfsigerweise mit der in der Regel im Geschäftshause befindlichen Dienstwohnung des Landrates in Verbindung.

In einzelnen gröfseren Gebäuden dieser Art sind mitunter auch Geschäftsräume für Feuersozietät und Wegbauinspektion untergebracht, wie dies z. B. im Kreishause zu Wittenberg (siehe Art. 174) geschehen ist.

Genaueren Aufschlufs über die Erfordernisse der in Rede stehenden Geschäftshäuser und über die Einrichtung einzelner Haupträume derselben giebt das Bauprogramm des in Art. 176 dargestellten Kreishauses zu Osterode in Ostpreufsen; die wichtigsten Bestimmungen desselben werden deshalb, unter Hinweis auf Fig. 174 u. 175, im Nachfolgenden mitgeteilt⁵).

Es wurden verlangt:

1)    Ein Sitzungssaal für den Kreistag, von einer solchen Gröfse, dafs 40 Personen am Sitzungstische und etwa 20 Personen im Zuhörerraum Platz finden können; zu letzterem war ein besonderer Zugang zu schaffen.

2)    Ein Sitzungszimmer für den Kreisausschufs, ebenfalls mit besonderem Zuhörerraum, recht geräumig und mit guten Lüftungseinrichtungen versehen, da das Zimmer häufig auch Zeugen und Parteien aufzunehmen hat. Der aus sieben Personen und einem Schriftführer bestehende Kreisausschufs soll auf erhöhtem Raume sitzen und sich von hier aus unmittelbar in das Beratungszimmer zurückziehen können. Letzteres sollte wiederum von den Geschäftsräumen aus zugänglich sein, ohne das Sitzungszimmer berühren zu müssen, aufserdem ebenfalls geräumig angelegt und mit den nötigen Kleiderablage-, Wasch- und Bedürfnisräumen für den Kreisausschufs ausgerüstet sein. Für das Zimmer wurde südliche Lage mit Ausblick in den Garten gewünscht.

3)    Drei geräumige Geschäftszimmer für das Kreisausschufsbureau.

4)    Das Kassegelafs, unmittelbar vom Flur aus zugänglich und feuersicher, d. h. mit mindestens drei gewölbten feuersicheren Nischen zur Aufnahme der Geldspinden versehen. Rendant und Publikum werden durch einen Schranken getrennt, während Fenster und Thüren diebessicher hergestellt werden sollten.

Für die weitere Bestimmung des vorgenannten Bauprogramms, bezüglich der Dienstwohnung des Kreisausschufssekretär s (bestehend aus drei oder vier mittelgrofsen Wohnräumen nebst Zubehör, welche mit dem Sitzungssaal in keinem Zusammenhang stehen sollten) liegt in den meisten Fällen kein Erfordernis vor.

Wohl aber gehören zu einem vollständig ausgerüsteten Kreishause aufser den unter 1 bis 4 aufgezählten Räumen noch die nachfolgenden, welche beim Kreishause zu Osterode entbehrlich waren, da der Landrat mit seinem Bureau in dem dortigen fiskalischen Schlosse Diensträume, bezw. -Wohnung inne hatte; somit nach Art. 173:

5)    die Geschäftsräume des Landratamtes mit besonderem Arbeitszimmer für den Landrat;

6)    die Räume des Katasteramtes mit einem besonderen Arbeitszimmer für den Kontrolleur;

7)    die Dienstwohnung des Landrates, bestehend aus 7 oder 8 Wohnräumen mit Zubehör;

8)    die Wohnung des Hauswarts, bezw. des Boten, bestehend aus 2, besser aus 3 Zimmern nebst Zubehör.

Für die Aufnahme sämtlicher vorgenannter Dienst- und Wohnräume pflegt ein Gebäude von mäfsiger Gröfse, das aufser dem Keller- oder Sockelgeschofs Erdgeschofs und Obergeschofs enthält, auszureichen. Anordnung und Einteilung des Hauses im einzelnen sind aus den nachfolgenden Beispielen zu ersehen.

174.

Beispiel

Ein sämtliche Zweige der Kreisverwaltung umfassendes Geschäftshaus ist das schon erwähnte, 1878—79 von Schwechten erbaute Kreishaus zu Wittenberg (Fig. 172 u. 173⁶).

Im hoch gelegenen Erdgeschofs sind die Geschäftsräume, im oberen Geschofs Sitzungssaal und Vorsaal für den Kreistag, sowie die geräumige Wohnung für den Landrat untergebracht. Das Haus erhielt demgemäfs zwei voneinander unabhängige Eingänge. Ein unbedeckter Hof in der Mitte des Gebäudes dient zur Erhellung der Flure, welche die einzelnen Abteilungen von Räumen zugänglich machen. Das Haupttreppenhaus ist der Beleuchtung halber im oberen Geschofs gegen den Lichthof durch eine Säulenstellung geöffnet. Vorsaal und Sitzungssaal des Kreistages stehen in unmittelbarer

Verbindung mit den Empfangs- und Wohnzimmern des Landrates, zu welchen erstere bei Abhaltung von Festlichkeiten auch hinzugezogen werden können.

Im hohen Untergeschofs sind aufser den notwendigen Kellerräumen zwei kleine Wohnungeif von je drei Zimmern nebst Küche und Zubehör eingerichtet worden. Ein Teil des Dachgeschosses ist

ausgebaut.

Das ringsum freistehende Gebäude ist im Äufseren durchaus in Backsteinrohbau, mit Ausnahme

des Sockels, der Abdeckungsplatten von Gurten und Hauptgesims, sowie der Fensterbänke, die aus schlesischem Granit hergestellt sind, ausgeführt.

Das Haus ist mit Wasserleitung versehen. Der Sitzungssaal, sowie die Geschäftszimmer des Kreisausschusses und des Landratamtes, ferner die Empfangs- und Wohnzimmer des Landrates werden mittels einer Warmwasserheizung, die übrigen Arbeitsräume, sowie die Schlaf- und sonstigen Zimmer der landrätlichen Wohnung durch Kachelöfen geheizt. Den Sitzungssaal des Kreistages und .den gröfseren Raum des Katasteramtes erwärmen eiserne Regulierfüllöfen.

Die Herstellungskosten des Hauses, ausschl. Grunderwerb, innerer Einrichtung und des Stallgebäudes, betrugen rund 150000 Mark mit rund 200 Mark für 1 qm überbauter Grundfläche und 12,70 Mark für 1 cbm Rauminhalt (vom Kellerboden bis Oberkante Hauptgesims gerechnet⁷).

Fig. *73-

Fig. 172.

Sltzungs-S.

Kreis -

AlLSSCJVUS

co

otenz.

L andr aths-Amt

Wege- 1b au J n - Hspect

wl o Ti n -

M 1 g Id e .

üch e

Voit

Bureau-

des

f-»

r ä li

Parteien

Contrôle

Ei

si t z u n g s -S aal des

Kreistag e s

des

Eingang

TT

FiT

Spar

Kri i s c asü s e

dur a t h fie sflVorsaal

Erdgeschofs.

Obergeschofs.

10 98765432

1 ' I ¹ I ¹ I ¹ I ¹ I ¹ I ¹ 1 T

1:500

10

15

20*4

175-

Beispiel

II.

Kreishaus zu Wittenberg²⁵⁸). Arch. : Schwechten.

Als Beispiel einer beiderseits von Nachbarhäusern eingeschlossenen kleineren Anlage mag das ebenfalls von Schwechten 1879—80 erbaute, nach der unten bezeichneten Quelle⁸) mehrfach veröffentlichte Kreishaus zu Kölleda in Thüringen genannt werden.

Die Grundrifsanordnung ist mit Benutzung der 30 m breiten Baustelle in solcher Weise getroffen, dafs im Hauptgebäude längs der Strafse im Sockelgeschofs die Kreissparkasse und die Königliche Kreiskasse, im Erdgeschofs darüber die Geschäftszimmer des Landratamtes, sowie in dem rechtwinkelig anschliefsenden rückwärtigen Flügel die Räume des Katasteramtes und des Kreisausschusses, bezw. des Kreistages untergebracht sind. Diese sämtlichen Geschäftsräume sind von dem am linken Ende der Strafsenfront angelegten Eingang mittels der gut erhellten Seitenflure zugänglich, während man durch eine am rechten Ende der Strafsenfront befindliche Durchfahrt zur Treppe und von dieser aus in die Landratswohnung im Obergeschofs gelangt. Die Herstellungskosten, ausschl. des Grunderwerbes, der Gebäuderegulierung und der inneren Einrichtung des Hauses, betrugen 141 680 Mark oder für 1 qm überbauter Grundfläche 229 Mark und für 1 cbm₎ wenn der Rauminhalt vom Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgesims gerechnet wird, rund 15 Mark.

Eine lehrreiche Anlage zeigt das Ende der siebenziger Jahre, kurz nach Einführung der neuen Verwaltungsgesetze in Preufsen, von Schwatlo erbaute Kreishaus zu Osterode (Fig. 174 u. 175²⁶¹) in Ostpreufsen, das sich von anderen Neubauten gleicher Art hauptsächlich dadurch unterscheidet, dafs es, nach dem bereits in Art. 173 (S. 193) mitgeteilten Bauprogramm, die Geschäftsräume des Landratamtes und Katasteramtes, sowie die Wohnung des Landrates nicht enthält, da letzterer mit seinem Bureau im dortigen fiskalischen Schlosse Diensträume inne hat.

Das Grundstück, das als Baustelle für das Kreisamtshaus gewählt wurde, bildete früher einen Teil des Osteroder Schlofsgartens und ist südwärts vom Drewenzflusse an der Landstrafee gelegen; dasselbe hat an der Strafsenfront eine Länge von 82 m und bildet in der Hauptform ein Dreieck, dessen beide andere Seiten ungefähr im Winkel von 45 Grad von der Vorderseite abgehen. Der vorhandene Baugrund stellte sich als ein höchst ungleichartiger heraus, und die tragende Schicht war erst in so grofser Tiefe anzutreffen, dafs eine Sandschüttung als Gründungsart gewählt wurde; die Stärke derselben beträgt 2,5 ra.

Die Plananlage, die der Aufgabe genau angepafst ist, zeigt im Erdgeschofs und Obergeschofs die aus den Abbildungen ersichtliche Raumverteilung. Der Haupteingang ist in der Mitte der Vorderseite angelegt, der Seiteneingang im Haupttreppenraume links; aufserdem führt die zweite Treppe von der

Fig. 174.

Fig. 175.

176.

Beispiel

III.

■eeJ

"T,

Zeuger, ui.i Parteien Noczlmmer

Sitzung, >

Sx>o

1 ;Ti 1 iTu'

ö°

o⁴

Flur-

al le

Bureau

Oaräercbe y

iGatiJcny !

Berailiungszimmer

r reppenölfnung

Ciog

Witjliiłerf

Obergeschofs. 1: 500

Seermirs

10^

5 4 3 2 1    0

IM « I » l * H"

10

15

20"

< Erdgeschofs.

Arch. : Schwatlo♦

Kreishaus zu Osterode²⁶¹).

Rückseite bis zur Wohnung des Kreisausschufssekretärs im Obergeschofs und bis zum Dacligeschofs. Sämtliche Räume des Erdgeschosses sind von dem 2,2m breiten Hausflur aus zugänglich. Das Keller-geschofs umfafst: 1) eine Wohnung des Hauswarts von 2 Stuben, Küche und Keller; 2) eine Waschküche; 3) Kellér für die Wohnung des Sekretärs im I. Obergeschofs; 4) Räume für die Feuerluftheizung, Brennstoff und Hauskeller.

Das Bauwerk ist durchaus massiv, im Äufseren ganz im Backsteinrohbau mit Gesimsen aus gebrannten Thonsteinen hergestellt. Die vorderen, über den beiden Bureauzimmern des Erdgeschosses sich hinziehenden Teile der Langmauern des grofsen Sitzungssaales ruhen auf eisernen Trägern; doch sind, damit letztere weniger stark gemacht werden konnten, zwei parabolische Entlastungsbogen über diese Mauerteile gespannt worden. Die Haupttreppe ist zwischen schmiedeeisernen Walzträgern gewölbt und mit hölzernen Tritt- und Setzstufen belegt worden. Für das Hintertreppenhaus, das als einziger Zugang zur Dienstwohnung des Sekretärs un verbrennlich hergestellt werden mufste, ist eine freitragende Treppe mit Granitstufen angewendet.

Die Erwärmung der Diensträume erfolgt im wesentlichen mittels Feuerluftheizung; nur einige etwas abliegende Eckräume, sowie die Zimmer der beiden Dienstwohnungen wurden mit Ofenheizung versehen. Die Gesamtbaukosten waren auf 88 000 Mark veranschlagt; hiernach berechnen sich bei 425 «Bä überbauter Grundfläche 1 qm zu 207 Mark und bei 13,6, bezw. 16,0 m Höhe (vom Kellerfufs-boden bis Oberkante Hauptgesims) 1 cbm zu 14 Mark. Die Ausführung hat in Generalunternehmung stattgefunden.

³⁶¹) Siehe : Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1879, S. 225 u. Taf. 20—27.

177.

Beispiel

IV.

Ein anderes kleines Beispiel ist das freistehende, von Otzen erbaute Kreishaus zu Querfurt, welchem auch infolge besonderer örtlicher Erfordernisse eine von der gewöhnlichen etwas abweichende Anordnung gegeben wurde (Fig. 176 u. 177).

178.

Beispiel

V.

Man gelangt in der Hauptachse des Baues zu den Geschäftsräumen des Erdgeschosses, deren Bestimmung im einzelnen nur für den Sitzungsssaal des Kreisausschusses und das Landratamt im Plane angegeben ist. Eine im Seitenflügel an geordnete, mit besonderem Eingang von aufsen ausgerüstete Treppe führt zu der Wohnung des Landrates, die nach der Rückseite mit einer Veranda versehen ist. Die Baukosten des Kreishauses sind zu 112 000 Mark angegeben; bei 460 um überbauter Grundfläche, wovon 72 qm auf den einstöckigen Sitzungssaal, 388 q™ auf den zweigeschossigen Hauptbau kommen, ergiebt sich als Durchschnittspreis 243 Mark für 1 qm.

Eine dritte und gröfsere Anlage mit ziemlich stark gegliedertem Grundrifs ist das 1892—94 erbaute Kreishaus zu Bochum (Fig. 178 bis 180²⁶²), dessen Pläne das Ergebnis eines Wettbewerbes sind, aus dem Schoenfelder als Sieger hervorging.

Dieses Beispiel unterscheidet sich von den bereits vorgeführten auch noch dadurch, dafs die Trennung der Dienstwohnung des Landrates von den Diensträumen nicht im wagrechten Sinne erfolgt

Fig. 176.

Sitzungs- Saal

Fig. 177.

Bureau.

B ureau.

W arie z.

Carüerule.

ran

SclUafz.

Speisesaal

Anriclitez.

Aden.

Vorz.

Bureau.

Bureau

L anärath.

Wolui-Zim.

Kinder-Zim

Bureau.

landmh.

Wolui:Zim.

Kindef-ScMafz

Erdgeschoß.

Obergeschoß.

Kreishaus zu Querfurt. — ^soo w- Gr. Arch. : Otzen.

ist, sondern dafs eine lotrechte Trennung des Gebäudes durchgeführt wurde. Auch die Diensträume sind, je nachdem sie vom Publikum stärker oder schwächer in Anspruch genommen werden, in ähnlicher Weise geschieden.

Der Dienstflügel erhielt aus letzterem Grunde über einem 3 m hohen Kellergeschofs drei in der Raumanordnung fast völlig gleiche Geschosse von bezw. 4,00, 3,45 und 3,10m Höhe. Das Erdgeschofs enthält das Landratamt und den durch zwei Geschosse reichenden Kreistags-Sitzungssaal, das I. Ober-geschofs den Kreisausschufs und seine Diensträume und das II. Obergeschöfs untergeordnete Diensträume. Die Diensträume sind rings um einen hell erleuchteten Mittelflur gelegt; im Erdgeschofs (Fig. 179) ist letzterer zu einem Vor- und Ablegeraum erweitert; im I. Obergeschöfs (Fig. 180) ist ein Teil des Flurs als Zuhörer- oder Musikerloge zu dem durch zwei Geschosse durchgehenden Sitzungssaal, der an der Ecke vorgesehen ist, in Beziehung gebracht. Der Dienstflügel hat seinen besonderen Eingang und kennzeichnet sich im Äufseren (Fig. 178) durch seine geringeren Geschofshöhen und seine schlichte Architektur; nur der Saal ist hervorgehoben und läfst seine besondere Bestimmung von aufsen erkennen.

Der Wohnflügel hat andere Stockwerkshöhen (4,65 u. 4,30m)- und gleichfalls einen besonderen Eingang erhalten; die Dienstwohnung besteht aus neun Zimmern mit Zubehör. Die Architektur dieses Flügels ist etwas reicher, als diejenige des Dienstflügels.

Das Gebäude besitzt eine Niederdruck-Dampfheizung und hat im ganzen 143 000 Mark gekostet, so dafs auf 1 cbm umbauten Raumes 16,5 Mark entfallen²⁰³).

™'i) Faks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 53. 2«3) Nach ebendas., S. 52.

Bitmarckstrafse.

: 1

Èqf

. V;

V-

.

f;

Y)

.y

y

s®

r**

t-'

s

\

ü!

I,

I

â:

i

Fig. 179.

Scharnhorststrafse.

-vf;

-------10,41--------

Ś

n!

t

Sitzungs

P

K

r f

* V

A

LmpfaigsŁ

2,45 >

Ablage

î

-V~

I

!

Speisez.

Fig. 178.

¹

s

m

4ï!

VS

1

4

• ?'20>

N

R

"n

—

ir;

m

'Mmm

m

i

i

I

»

if

■<-2,70->|

a

a

m.

m

h

ESC

mm

S

,rvt-'

A

Ansicht.

EH

to

è,

m

m

a

!

I

Fig. 180.

Ü

“Kreisbote

n -?sm,o afn

---5,44--

Zimmer

ï

i

Dienst-H end

Arbeits - iRäum*

■

Dienst —

Räume

il JL M

;

-Ś

Î

r

5,3G—f>

?

î

_

Kinder - Spielz. PKirder - Schlaf z. I Frühstücks!.

f

Ł

î

?

a

Erdgeschofs.

I. Obergeschofs.

1:500

10 1 1) f S »! ! 1 O

H'I'h-HHH+H-H-

5

-

4-s

20™

Kreishaus zu Bochum²⁶'²).

Arch. : Schoenfelder,

Den Kreishäusern in Preufsen entsprechen die Gebäude der Amtshauptmannschaften in Sachsen, der Bezirksämter in Bayern, der Kreisämter in Amtshaupt- J-Jesseii etc.

i79-

Gebäude für die

mannschaften

in

Sachsen.

180.

Bezirks

amtshäuser

in

Bayern.

181.

Beispiel

vr.

Die Geschäftsräume der sächsischen Amtshauptmannschaften, bestehend aus den Zimmern des Vorstandes und der Assessoren, den Bureau- und Abfertigungszimmern, dem Kassenzimmer und dem Verhandlungssaal, den* Archivräumen, Vor- und Wartezimmern sind im wesentlichen dieselben, wie diejenigen der preufsischen Kreishäuser.

Am einfachsten sind die bayerischen Bezirksamtshäuser, welche nur die Diensträume des Amtes und die Wohnung des Amtmannes enthalten. Ein Verhandlungssaal ist nicht vorhanden.

Solche Gebäude sind seit Mitte der siebenziger Jahre in Bayern in namhafter Zahl neu errichtet worden. Die Grundrifsanordnung derselben ist ziemlich übereinstimmend.

Das gröfste unter diesen ist das Bezirksamtshaus in Neustadt a. A. (1874—76), dessen bebaute Grundfläche 504 um beträgt; sodann folgt dasjenige zu Pafsberg (1879—80) mit 406 qm. Die übrigen sind annähernd gleich grofs; sie haben eine überbaute Grundfläche von rund 300 qm, teils etwas mehr, teils etwas weniger.

Als Beispiel diene das Bezirksamtshaus zu Pirmasens (Fig. 181²⁶⁵), das nach dem Entwurf Siebert's von Stevipel 1882—83 daselbst ausgeführt wurde.

Dg. 181.

LTracti-

I cant

Ttegi-j stra-y

t nr

182.

Kreis-

amtshäuser

in

Hessen.

183.

Beispiel

Das Erdgeschofs ist vollständig unterkellert. Die Einteilung der Wohnung des Amtmannes im Obergeschofs ist genau dieselbe, wie die Anordnung der Räume des Erdgeschosses, dessen Grundrifs hier mitgeteilt ist. Die Küche liegt über der Registratur. Im Dachgeschofs sind an der Rückseite 4 Kammern untergebracht; der ganze übrige Raum (mit Ausnahme der Treppe) ist Speicher. Das 3m hohe Kellergeschofs ragt 1,5™ über den Erdboden des Grundstückes heraus; das Erdgeschofs ist 3,9™, das Obergeschofs 4,0m (von Fufsboden bis Oberkante Deckengebälke) hoch; das mit Kniestock versehene holländische Dach hat eine Höhe von 4 m. Mit Ausnahme der Scheidewände und der beiden Treppenhauswände ist alles übrige Mauerwerk in Sandbruchsteinen ausgeführt und auf drei Seiten mit Spritzwurf versehen; die vierte Seite, die Wetterseite, ist aufsen mit gebrannten Platten, innen mit Backsteinen bekleidet.

Die Architekturteile bestehen aus rotem Sandstein; den vorgelegten Mittelbau der Hauptfront krönt eine Attika mit dem bayerischen Wappen. Die steilen Teile des holländischen Daches sind mit Schiefer, die flachen oberen Teile mit Zinkblech eingedeckt.

Die Baukosten dieses Bezirksamtshauses, das eine Grundfläche von 287,5 0™ bedeckt, betrugen 49000 Mark; somit ist der Preis für 1 qm überbauter Grundfläche rund 170Mark und für 1 cbm 14,20Mark bei einem Rauminhalt von 3450 chm (von Kellerfufsboden bis Oberkante Kniestockgesims). Das an der Südostgrenze errichtete einstöckige Nebengebäude (630 chm zu 9,30 Mark) kostete 5900 Mark; die Anlage von Hofraum und Umfassung beanspruchte weitere 9085 Mark und der Ankauf des geräumigen Bauplatzes 14563 Mark; somit belief sich der Gesamtaufwand auf 78 548 Mark.

In den Kreisamtshäusern des Grofsherzogtumes Hessen sind, gleichwie in den preufsischen, mit den Räumen des Kreisamtes auch diejenigen des Kreisausschusses vereinigt. Der Saal für die Verhandlungen des letzteren dient zugleich für die Sitzungen des Kreistages. Für Kasse und Katasteramt sind keine Räume erforderlich, wohl aber welche für die Kreisschulinspektion.

Die Erfordernisse der Anlage im einzelnen gehen aus den hiernach mitgeteilten beiden Grundrifstypen (Fig. 182 u. 183), welche die Einteilung des Erd-

im:

P, A mtmannJ Kanzlei. | Ass essor. H

Bezirksamtshaus zu Pirmasens²⁶⁵). Obergeschofs. — V500 w- Gr.

Arch. : Siebert.

***) Nach den von Herrn Oberbaudirektor Siebert in München gütigst mitgeteilten Originalplänen.

geschosses darstellen, hervor. Das Obergeschofs der zweistöckigen Häuser enthält in beiden Fällen die Wohnung des Kreisrates.

Das Kreisamtshaus zu Offenbach (Fig. 182²⁶⁵) hat eine nach der Hauptachse geordnete, einfach rechteckige Grundform von 23,52m Länge auf 13,60m Breite, mit Vorlagen an den beiden Seitenenden der Hauptfront und in der Mitte der Rückseite für das Treppenhaus. Sämtliche im Grundrifs des Erdgeschosses angegebene Geschäftsräume sind von dem gleichlaufend zur Langseite gerichteten Mittelflur aus zugänglich; letzterer steht mit dem Eingangsflur und mit dem Treppenhaus, von denen aus er erhellt wird, in unmittelbarer Verbindung. Die Raumeinteilung im Obergeschofs, 4,1 m hoch, weicht von derjenigen des 4,0m hohen Erdgeschosses nur dadurch ab, dafs über dem Eingangsflur und dem Zimmer des Kreisassessors ein Raum, das Speisezimmer, liegt, sowie dafs der Raum über dem Aktenzimmer für eine Speisekammer und Speichertreppe verwendet ist. Nebenan, über dem Zimmer des Kreisschulinspektors, befindet sich die Küche. In dem mit 1 m hoher Drempelwand versehenen Dachgeschofs sind 4 Giebelstuben, 2 an der Hauptseite, je eine auf den Nebenseiten, sowie 2 Kammern und Bodenraum eingerichtet. Das 3,0 m hohe Sockelgeschofs enthält Vorratskeller für die Wohnung und die Diensträume, aufserdem eine Waschküche und eine Bügelstube. Die Dienerwohnung ist nicht im Hauptgebäude, sondern im Nebengebäude angeordnet. Die Heizung wird mittels Öfen bewirkt. Der Sockel und die Architekturteile der Fassaden sind in rotem Main-Sandstein, die Mauerflächen geputzt hergestellt.

Die Baukosten betrugen 67000 Mark für das Hauptgebäude, 8000 Mark für das Nebengebäude, die Einfriedigung und Planierung der Umgebung. Hiernach berechnet sich 1 qm bebauter Grundfläche des Hauptgebäudes auf 202 Mark, 1 cbm Rauminhalt (Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgesims) auf

rund 17 Mark. Der Ankauf des Bauplatzes erforderte 15000 Mark; die Gesamtkosten betrugen somit 90 000 Mark. Der Entwurf wurde unter der Leitung Horst's in der Bauabteilung des Finanzministeriums zu Darmstadt angefertigt; mit der Ausarbeitung des Planes und der Ausführung des Baues war das Kreisbauamt zu Offenbach betraut.

Das Kreisamtshaus zu Friedberg (Fig. j33 265), an den zwei rechtwinkelig zusammentreffenden Strafsen, der Haag-Strafse und Bismarck-Strafse gelegen, hat eine der Baustelle angepafste L-förmige Grundrifsgestalt erhalten.

Die aus dem nebenstehenden Grundrifs ersichtliche Einteilung des Erdgeschosses zeigt im übrigen ganz ähnliche Räume, wie das vorhergehende Beispiel; auch die einzelnen Geschofshöhen, sowie die Art der Ausführung sind in beiden Gebäuden gleich. Die Länge der Hauptfront an der Bismarck-Strafse beträgt 24,2 m, die der Seitenfront an der Haag-Strafse 20,6 m. Die Anordnung der Wohnräume im Obergeschofs folgt derjenigen der Diensträume im Erdgeschofs, jedoch mit dem Unterschied, dafs der Raum über der Registratur für Küche, zwei Vorratskammern und eine Badestube benutzt und zu diesem Behufe in geeigneter Weise geteilt ist.

Der Gesamtaufwand für die Anlage ist, gleichwie in Offenbach, zu 90000 Mark bemessen; davon erforderte der Ankauf des Bauplatzes 11 500 Mark. Das Hauptgebäude bedeckt eine Grundfläche von 375,8 am und ist zu 69700 Mark veranschlagt. Dies ergiebt 185 Mark für x qm überbauter Grundfläche; der Rauminhalt beträgt 4500 cbm, und hiernach berechnet sich 1 cbm (Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgesims) auf rund 15,50 Mark. Der 1886 begonnene Bau ist nach den Entwürfen von Kranz und Schneller (Kreisbauamt Friedberg) ausgeführt worden.

Fig. 182.

U3C

! Warte - ;; •Zimnie rü

¹ jL    J 0

krnsrath Lssessol ~FeralH^

X3E1

*c”n jschuUnsp.

jjSitzungs-j Saal

Kreisamtshaus zu Offenbach²⁰⁵). Erdgeschofs. — */₅₀₀ w. Gr.

Fig. 183.

i:

b

■-3

-Lg

[fR e 9 i

r

s 11 ai n r.6

S clireiłi -s tube.

OOG :I

I Warte- | j Z i m m    ¹

|Kt e i sr a t Ji

a.

io

184.

Kreis-Sclnil- = Jnsp =

1 B eratn -1 !! 2im. y

Beispiel

VIII.

Zu- i j Sit zungs

Saal.

Kreisamtshaus zu Friedberg²⁰⁵). Erdgeschofs.

Arch. : Kranz & Schneller.

s«⁵) Nach den von Herrn Ministerialrat Horst in Darmstadt freundlichst mitgeteilton Originalplänon.

¹

Rach: Zeitschr. f. Bauw. 1881, S. 11.

²

24«) Vergl. Art. 163 (S. 179).

³

)    Vergl. Art. 165 (S. 181).

⁴

)    Der Weg, den das Publikum zu-nehmen hat, ist, wie bereits in Art. 163 (S. 179) erwähnt wurde, in Fig. 168 durch die strichpunktierte Linie ABC D angedeutet.

⁵

)    Nach: Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1879, S. 225.

⁶

258)    Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1882, S. 433 u. Bl. 35. Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

⁷

) Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1882, S. 433 u. Bl. 53.

⁸

³⁶°) Deutsche Bauz. 1882, S. 479.

Litteratur

über »Geschäftshäuser für Kreisbehörden«.

Ausführun gen.

Krahn, F. Amtshaus für Bottrop. Baugwks.-Zeitg 1878, S. 265.

Schwatlo, C. Das Kreishaus zu Osterode. Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1879, S. 225.

Sch Wechten, F. Das Kreishaus zu Wittenberg. Zeitschr. f. Bauw. 1882, S. 433.

Schwechten, F. Das Kreishaus zu Kölleda. Deutsche Bauz. 1882, S. 479.

Müller, E. Das neue Kreishaus für den Landk eis Erfurt zu Erfurt. Deutsche Bauz. 1889, S. 357. Neubau des Kreishauses in Euskirchen. Centralbl. des Bauverw. 1890, S. 209.

Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur der Gegenwart. Band 3. Berlin 1894.

Taf. 22 u. 23: Kreishaus Teltow in Berlin; von Schwechten.

Kreishaus für Belzig (zweiter Preis) entworfen vom Architekten und Maurermeister Franz Bof.nkf. in Wiesenburg. Baugwks.-Ztg. 1894, S. 212.

Entwurf zu einem Kreis-Verwaltungs-Gebäude zu Osterode. Deutsche Bauz. 1895, S. 585.

Das neue Kreishaus in Bochum in Westfalen. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 52 Kreishaus Liebenwerda. Zeitschr. f. Arch. u. Ing., Wochausg. S. 98.

Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1893,    Taf. 85: Kreishaus in Zell a. d. Mosel; von Guth.

1894,    Taf. 22: Entwurf zu einem Kreishause für Königsberg in der Neumark; von Werner

& Zear.

1895,    Taf. 99: Kreishaus in Wesel; von Müller & Grah.

1896,    Taf. 38: Kreishaus in Bochum; von Schönfelder.

Entwürfe des Architeklenvereins zu Berlin. Jahrgang 1883. Berlin 1883.

Bl. 9: Kreishaus für Prenzlau. Von C. Doflein.

Bl. 10: Desgl. Von L. Schupmann.

Entwürfe erfunden und herausgegeben von Mitgliedern des Architekten-Vereins zu Berlin.

1888, Bl. 9: Kreishaus für Zell a. d. Mosel; von Schäfer Sc Hartung.

Bl. 10: Desgl.; von Mühlke.

1894, Bl- 3—5'. Kreishaus für den Kreis Ruppin in Neu-Ruppin; von Schilling.

Bl. 6: Kreishaus für den Kreis Rastenburg in Rastenburg; von Reinhardt. Baukunst des Mittelalters. Entwürfe von Studirenden der Königl. technischen Hochschule zu Berlin unter der Leitung des Professor J. Otzen. Berlin.

1880—81, No. 17: Entwurf zu einem Kreisständehaus; von II. Prf.initzer.

No. 3:    »    „    >»    „

No. 4: Kreisständehaus; von G. Buny.

; „ J. Jansen.

4. Kapitel.

Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private Verwaltungen.

Von f Georg Osthoff 26ß).

185.

Wesen

und

Für die Verwaltung der mannigfaltigen öffentlichen und privaten Unternehmungen, welche die Förderung und Entwickelung von Handel, Gewerbe und Beziehungen. Verkehr zum Ziele haben, sind Geschäftshäuser erforderlich, die teils ausschliefs-lich zu diesem Behufe errichtet sind, teils nur Bestandteile anderer Gebäudeanlagen bilden, in beiden Fällen aber in den Kreis dieser Betrachtungen zu ziehen sind.

Je nach den besonderen Zwecken des Unternehmens oder Betriebes, für deren Verwaltung diese Geschäftshäuser bestimmt sind, lassen sich dieselben nach der im nachfolgenden festgehaltenen Einteilung ordnen. Wenn hierbei auch die Erfordernisse und insbesondere die Zahl, Gröfse und Benennung der Räume dieser Verwaltungsgebäude den Umständen gemäfs verschieden sind, so

²⁶⁶) In I. Auflage mitbearbeitet von Ober-Bauinspektor f H. Meyer in Oldenburg.

ist doch, wie die vorzuführenden Beispiele zeigen werden, der bauliche Organismus im wesentlichen derselbe. Als neue Typen kommen zu den bereits bekannten noch die in einzelnen Fällen mit einer grofsen Schalter- oder Wartehalle, bezw. die mit Schauräumen versehenen Anlagen hinzu.

Demgemäfs sind beim Entwurf dieser Geschäftshäuser, aufser den für jedes Bauwerk gültigen allgemeinen Regeln, die in den vorhergehenden Kapiteln für andere Verwaltungsgebäude entwickelten Gesichtspunkte festzuhalten. Noch mehr, als bei diesen, tritt bei den jetzt in Rede stehenden Anlagen meist die Notwendigkeit hervor, den Grundrifs in solcher Weise zu ordnen, dafs die innere Verwaltung von der äufseren getrennt und jede in ihre einzelnen Teile zerlegt ist, wobei indes immer dafür Sorge getragen werden mufs, dafs die Überwachung und Verbindung der einzelnen Abteilungen und Räume sicher und leicht ist⁻²⁶⁷).

a) Verwaltungsgebäude für Verkehrswesen.

186.

Allgemeines.

An dieser Stelle wären wohl zunächst die dem Post- und Telegraphenverkehre dienenden Geschäftshäuser vorzuführen. Da indes in den meisten derselben die Räume, welche für den eigentlichen Post- und Telegraphenbetrieb bestimmt sind, die Hauptrolle spielen und auch das gröfsere bauliche Interesse in Anspruch nehmen, so wurde diese Art von Gebäuden besser in Teil IV, Halbbd. 2 (Abt. II, Abschn. 3) behandelt. Um den Zusammenhang nicht zu zerreifsen, wurden dort auch solche Gebäude mit besprochen, welche allerdings richtiger im vorliegenden Kapitel einzureihen gewesen wären.

Ebenso wurden im gleichen Halbbande (Abt. II, Absch. 4) andere Anlagen für das Verkehrswesen, also namentlich für den heutzutage so ungemein wichtigen Zweig desselben, das Eisenbahnwesen, bereits diejenigen Verwaltungsräume, wenigstens in ihren allgemeinen Zügen, besprochen, welche in den für den eigentlichen Betrieb erforderlichen Gebäuden zugleich haben untergebracht werden können oder müssen; hiernach haben wir hier nur diejenigen Anlagen zu betrachten, für welche aus Zweckmäfsigkeits- oder Notwendigkeitsgründen eigene Gebäude zu errichten waren.

Die im vorhergehenden Artikel als in der Regel erforderlich bezeichnete Trennung der Anlage nach innerem und äufserem Verkehr ist hier, wo für den äufseren Verkehr eigene zweckentsprechende Räume vorhanden sind, zum gröfsten Teile ohnehin schon durchgeführt. Um so mehr Sorgfalt ist aber auf eine möglichst zweckdienliche Anordnung der für die einzelnen Abteilungen des Dienstes bestimmten Räume zu verwenden. Am äufseren Verkehr bleibt in der Regel nur der des Publikums mit der Hauptkasse und bei Gesellschaftsanlagen der für das Aktienwesen, für welche die Räume thunlichst bequem, d. h. zu ebener Erde anzuordnen sind.

Die Frage, in welchen Fällen solche selbständige Verwaltungsgebäude erforderlich sind, wird in der Regel nur bei den Eisenbahnen zu untersuchen sein. Hierbei ist indes zu bemerken, dafs erstlich die Verlegung der Verwaltungsräume in den Plauptbahnhof der betreffenden Eisenbahn, in welchem dieselben naturgemäfs ein Obergeschofs einnehmen, im allgemeinen eine bessere Ausnutzung der in der Regel sehr grofsen Flächenausdehnung der unteren Geschosse zur Folge hat, sowie dafs zweitens die leichte Verbindung der leitenden Organe

2<n) Siehe auch : Des conditions di éclairage dans les bureaiyx des administrations publiques et privés. Revue d’hyg. 1887, S. 482, 499.

■t:

vrr-

'1

idJ)

i‘

JL &

r<£

ff

[xDc c c

§ JscfTafłb

202

Fig. 184.

55d u nvn<^-

SEX

55c-

B i.

55c'

jh-

§c,clla/ł, - li? du mit/

■i»

t>n

ha*

tu: n.

ha-

hu l

*ś

<X ■

^ cl y c It âjî ^ 1 In ti m c

tue n. f C11/

"5fut

IX

m mlc t/

n.

\\:k

~1

fnllc(

XD dix!

pcxluvlfï? •

;5fut

r t\.

•Vccctne

IJ t ô jlilcuiflcn

mmc:J

“9c rćtnć utcii •

J^etołlui

5*1 in r Ł 2iüIIC!/

ff ffu tfvl/VdCfîi&UvVWdl.

r.... f

J’-'

I. Obergeschofs.

Fig. 185.

—L_

Çc

l*¹

jc K jtij’,1}.- jj

5t dunJc/,

.tu

ö X XffutX

"T";

łtp

S3ŁX?

„> .ffu, )

ÎTfflll v \:XêÆ*

ts

SV

ifli

sv^

• •►' V

Łi

-‘X

tf—? CT7K

vJ :/ 1>~

V5f«0

iU

JM

Ś5

^niL*

X/

~T~

3t

' "i .0

X³

Ijp ₄w ipKi* i kjo"5>^

xsplr

P>dgeschofs.

JB©*:

X,

; yÿ;‘4-

I«

B- fJL

Sc, cC

TW"T>

1 Tifł.? - dlii m c/

dc>i

&£)C\\C

û U/ 111/ ft &

Geschäftsgebäude der Königl. Eisenbahn-Direktion Berlin²⁶⁸).

mit den unmittelbar ausübenden nicht unbedeutende Vereinfachungen im Betriebe zuläfst, was bei kleinen Anlagen so schwer in das Gewicht fällt, dafs dadurch alle anderen Rücksichten überwogen werden. Andererseits hat aber auch das vom Hauptbahnhofe getrennte Verwaltungsgebäude seine Vorzüge; denn man erhält damit nicht allein für ersteren gröfsere konstruktive Freiheit, sondern auch für letzteres eine in der Regel für den Verkehr zwischen Centralleitung und Publikum günstigere Lage; endlich ermöglicht man hierdurch den Beamten der Centralleitung eine ruhigere, ungestörtere Arbeit. Im allgemeinen darf das Urteil dahin zusammengefafst werden, dafs das vom äufseren Bahndienst getrennte Verwaltungsgebäude mehr den gröfseren Verhältnissen entspricht, dagegen der Verwaltung und Betrieb zugleich umfassende Bau für die kleineren von Vorteil ist.

Das Geschäftshaus der Königlichen Eisenbahndirektion Berlin (Fig. 184 u. 1852C8), von Wegner ausgeführt, ist lediglich für Diensträume dieser Eisenbahndirektion bestimmt und liegt am Schöneberger Ufer zwischen dem Potsdamer und Anhalter Bahnhofe. In den Jahren 1892—95 auf einer Cementbetonlage, welche stellenweise bis 4 m tief hinabreicht, errichtet, enthält das Gebäude gegen 500 Geschäftsräume, davon 35 für höhere Beamte.

Der Grundrifs hat, bedingt durch die Gröfsenverhältnisse des Grundstückes und die beiden Stratsenfluchten vorn und links, die Form eines Trapezes erhalten, welches an der nach Norden gelegenen Hauptfront 97,30 m und an den Seitenfronten 53,91 m Länge hat. Die im Äufseren geschlossene und im ganzen wenig gegliederte Baumasse ist durch zwei grofse Binnenhöfe aufgelöst, welche an drei Seiten mit Diensträumen besetzt sind, während sich an der vierten Seite ein Flurgang entlang zieht. Für eine gute Verbindung aller Geschosse untereinander ist durch geräumige Treppen inmitten jedes der vier Aufsenflügel gesorgt.

Über einem in Erdgleiche liegenden Sockelgeschofs erheben sich drei vollständige Geschosse und über dem Mittelbau und dem Hinterflügel noch ein viertes Geschofs. Ein Kellergescliofs ist nicht vorhanden, weil das Fehlen des Bedürfnisses und der hohe Grundwasserstand gegen die Anlage eines solchen sprachen. Die vier Hauptgeschosse enthalten ausschließlich Diensträume, unter denen ein Sitzungssaal, ein Beratungs- und Prüfungszimmer, die Zimmer des Präsidenten und der Decernenten hauptsächlich im I. Obergeschofs, die Hauptkasse mit 2 Geldkammern im Erdgeschoß liegen. Das Sockelgeschofs ist einesteils zu Bureauzwecken, anderenteils zur Lagerung von Drucksachen, sowie zur Druckerei von Tahrkarten für die beiden Direktionsbezirke Berlin und Stettin verwandt; aufserdem dient es zur Aufnahme kleinerer Unterbeamten-AVohnungen und in seinem mittleren Teile zur Aufnahme der Sammelheiz-Einrichtungen.

Die Architektur des grofsen Gebäudes ist in den Formen der deutschen Spätrenaissance gehalten. Alle Gesimse, Gliederungen etc. sind aus Sandstein hergestellt, während sämtliche Flächen eine Verblendung aus dunkelroten Ziegeln erhalten haben.

Das Innere des Gebäudes ist mit massiven Decken aus Ziegelgewölben und aus Stampfbeton zwischen eisernen Trägern versehen. Auch sind Gipsgufsdecken zwischen eisernen Trägern, Stampfbeton in d/omVr-Bauweise und Cementdielen zur Anwendung gekommen. Die Fufsböden bestehen aus Gipsestrich mit Linolcumbelag auf einer Unterlage von Kokeasche. Die Geschofshöhen betragen 4,0, 4,3 und 3,8 m.

Die Baukosten betrugen I 5 5° ⁰⁰⁰ Mark, wovon etwa 200000 Mark auf die schwierige Gründung entfielen. 1 cbm umbauten Raumes kostet 19,50 Mark ohne und 2i,6G Mark mit Gründung.

Das Verwaltungsgebäude der Generaldirektion der Grofsherz. Badischen Staatseisenbahnen in Karlsruhe (siehe die umstehende Tafel), von Helbling entworfen und ausgeführt, war ursprünglich bestimmt, auch das Post- und Telegraphenwesen mit aufzunehmen, erhielt aber, als die letzteren beiden Verwaltungszweige an das Reich übergingen, anstatt dieser die Geschäftsräume für das Rheinstrom- und das Strafsenbauwesen.

äliS) Faks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 338.

187.

Beispiel

I.

188.

Beispiel

Erbaut in den Jahren 1870—74, enthält der Bau in 4 Geschossen 210 Räume, welche nach Abzug der Wohnungsräume für den Generaldirektor, für den Materialverwalter, den Hauswart und für 4 Diener zu Bureauzwecken verwendet werden.

Die Grundrisse, die dem an der Ecke der Erbprinzen- und Lammstrafse gelegenen, 130,5 m langen, aber nur 35 bis 40 m breiten Bauplatze anzupassen waren, zeigen ein langgestrecktes Hauptgebäude, das im Erdgeschofs, im I. und II. Obergeschofs mit dem schmalen Hinterhaus durch einen in der Hauptachse liegenden Verbindungsgang in Zusammenhang gebracht ist. Zu letzterem gelangt man auf halber Geschofshöhe von den Ruhebänken der feuersicheren, aus Sandstein hergestellten Haupttreppe, mittels deren sämtliche Geschosse des Vordergebäudes verbunden sind. Das Gebäude enthält im Erdgeschofs die Wohnungen des Hauswarts und des Kassendieners, die Hauptkasse, das statistische und das Reklamationsbureau, die Materialverwaltung und die Billetdruckerei.

Im I. Obergeschofs ist die Wohnung für den Generaldirektor und der Sitzungssaal; im Mittelbau, in welchem das nächst höhere Geschofe als Halbgeschofs ausgebildet ist, ein reich dekorierter, hoher Sitzungssaal, daran anstofsend die Räume für die Betriebsabteilung und im Hinterbau Abfertigung und Kanzlei.

Fig. 187.

Fig. 186.

nr e a Ti x.

lii

rn

wart

'■ii

i*

nr e u x

-n-

i ! r si e a« u ix    Bs u f- e y a ;

J> ^i§;4r» »»

Erdgeschofs.

«987654321 0

HO'I'I'W+RH

I!

li i

--tU

f liniuj 1

iBimiix

iE u

1:500

10

i Iii

Bureaux

t r r nu--

ï:t..i i

i# * j*    -■**:

I. Obergeschofs.

13

r'¹»

Verwaltungs- und Wohngebäude der k. k. priv. I. Siebenbürger Eisenbahn-Gesellschaft zu Budapest²⁷⁰).

Arch. : Hinträger & Claus.

Im II. Obergeschofs befinden sich die Bureaus für den gesamten technischen Dienst mit Zubehör, getrennt nach den einzelnen Zweigen, also für Bahnbau und Bahnunterhaltung, für Hoch- und Maschinenbau und für Yermessungswesen.

Im III. Obergeschofs endlich sind Wohnungen für 4 Diener und die Räume für das Rechnungsund Kontrollewesen der sämtlichen Abteilungen.

Die Hauptschauseite ist durch einen vortretenden, mit einer Attika gekrönten Mittelbau und durch zwei Eckvorlagen gegliedert.

Der Sockel besteht aus rotem Sandstein; die Einfassungen, Pilaster und Gesimse sind aus weifsem Sandstein ausgeführt; die Mauerflächen des I. und II. Obergeschosses erhielten einen grauen Spritzbewurf, die Zwischenfelder des obersten, von den übrigen Geschossen getrennt gehaltenen Geschosses sind mit Sgraffiti geschmückt.

Das Gebäude ist mit einem Kanalsystem für das Abwasser und mit Gas- und Wasserleitung

versehen.

Die Gesamtkosten des Gebäudes, einschl. Hof- und Gartenanlagen, betrugen rund 1 200000 Mark, wovon 101 000 Mark auf die Dampfwasserheizung kommen, mit der das Gebäude versehen ist²⁰⁹).

189.

Beispiel

III.

Das Verwaltungs- und Wohngebäude der k. k. priv. I. Siebenbürger Eisenbahngesellschaft zu Budapest (Fig. 186 u. 187²⁷⁰) ist nach den Plänen Hinträger's unter Mitwirkung- von Claus erbaut worden.

269) Nach : Allg. Bauz. 1877, S. 87.

2,°) Nach: Allg. Bauz 1873, S. 253 u. Bl. 36—39.

Zu S. 204.

f ii t Ii e ni B a h nlb a u

\m

Hoc

fd

Cf-i

|o.

b.

Plan- ^Registratur

t _ J5 T e ciinisclie sj! -

B I:

Z e i c n e n-B nr e an

ïqTq

pureans iMasclmei

Jure aus

lur

a ur

B u rie a u s

co h

Bure

11!

j[

Bureaus

BuïeauWfür||&nspectore]luna ] Sepie taie. ||

û. pBespicienten | 1er

olô*

■wesenj

ii ¥ ntf Hw

"Zf

Ff

ecîiun In.g s-B uir e aus

y s

techn. pkbtlteilnng

Plan-

kamm

Plan-

kämm

■si

■Bl

IC

graphie

PS

CD

E-l

ureaus¹ a .f. d. RBespiclenten | a | R e cltmin g s " Abfh eilun g. " ^

p=;

Ph

:p

SH

II. Obergeschofs.

no

Wolmung-L

tu

[atenal-lVerwaltun g

il_

r- ' -

Billet-

Druc-pe-ï rei

des CassenP

•Dieners

!» i n

III

13

s a p p un u

jJo,

ii

J.1A*

i Cassa

Registi

Diener

HP"*-'

□D

stratur

ob

S t al

che

s Biürea'

él

cl a-

w 0 h-

pi

::

a î!

[ans y

inrwinnnnn n

t j_sl|ati stiPscïLes

nnnrnrn

FP

■wart y

i s tr

ii

u r e au

CD

IHI

CO

fp

il!

cd

Erdgeschofs.

1:500

10 987654321 0

10

15

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Verwaltungsgebäude der General-Direktion der Grofsherzogl. Badischen Staatseisenbahnen zu Karlsruhe.

Arch. : Helbling.

Nach: Allg. Bauz. 1877, Taf. 72 u. 73.

Der für dasselbe erworbene Bauplatz liegt an der Ecke des Rudolfs-Quais und der Arpad-Gasse und mifst nach ersterer 33,0 m, nach letzterer 27,0 m. Das Gebäude umschliefst auf drei Seiten einen Hof, der in solcher Weise angeordnet ist, dafs er von einem eben solchen, zum benachbarten Verwaltungsgebäude der Alfölder-Bahn gehörenden Hofe die Fortsetzung bildet. Der Bau besteht aus einem Kellergeschofs, einem Erdgeschofe und 4 oberen Geschossen und enthält neben 38 Bureauräumen

Fig. 188.

⁰⁷¹ ojnj

uckerei

wIleiQp

Ye**Ua

<?

=Ü

K*

T

I!

fi?

ÊÊkmm

=Ç0

irriTnTThn-D ir e c ti 011

fCatasier-

flirection

!!

J ff« Feuer II sicheres Archiv ji

. a Rpgistra-j'■ :l,lmsr j_*ur juireciprs

i'?:

ü

J3 iflr e a u- Blaime

“T~T t~ h

kj r li (lll e “Vorstand lj

fur

Original .1 Karten I

2 eicJienzim

me r

robe

jj Ar chi v

IH am s wart

rPTrPI

T“

ir ei au-Kaum e darüber |5ilzungszimmcr

Li

1:500

10

15

C0m

10 987654321 0

H-H-KH1¹1¹1 * 1 H~H ¹ h

Verwaltungsgebäude der Oldenburgischen Eisenbahndirektion und der Katasterdirektion zu Oldenburg.

Arch. : Buresch.

die Wohnung für den Generaldirektor, sowie 8 Beamtenwohnungen. Im Keller sind 2 grofse Magazine» die Vorratsräume für die einzelnen Wohnungen, die Waschküche und die Räume für die Billetdruckerei und für die lithographische Anstalt untergeb rächt. Das Erdgeschofs und das I. Obergescliofs enthalten, mit Ausnahme eines in ersterem gelegenen Zimmers für den Pförtner, ausschliefslich Bureauräume, und zwar in letzterem Geschofs das Sitzungszimmer, sowie die Bureaus des Präsidenten und

190.

Beispiel

IV.

des Generaldirektors. Das II. Obergeschofs enthält Bureaus und die Wohnung des Generaldirektors, letztere ungefähr die halbe Grundfläche dieses Geschosses einnehmend. Das III. und IV. Obergeschofs enthalten je 4 Wohnungen. Die Verbindung zwischen den verschiedenen Geschossen wird vermittelt durch die in Stein ausgeführte, feuersichere, bis zum IV. Obergeschoß reichende Haupttreppe, sowie durch eine gleichfalls steinerne Wendeltreppe, welche vom Keller bis zum II. Obergeschofs führt.

Die äufsere und innere Ausstattung ist ziemlich reich gehalten, namentlich die Hauptschauseite, welche aufser einem vorstehenden viersäuligen jonischen Portikus durch Baikone und Skulpturen geschmückt ist.

Das Verwaltungsgebäude der Oldenburgischen Eisenbahndirektion und der Katasterdirektion zu Oldenburg (Fig. 188) hat, entsprechend der allmählichen Weiterentwickelung des Bahnnetzes, im Laufe der Zeit eine Erweiterung erfahren, indem zuerst nur ein Gebäude in Aussicht genommen war, welchem später, als dieses sich für den Dienst zu klein erwies, ein zweites hinzugefügt wurde. Dieses zweite, wiederum auf eine Erweiterung der Bahnen berechnet, hat sich, da diese in dem erwarteten Mafse nicht eintrat, für den gegenwärtigen Dienst als zu grofs erwiesen, und infolge dessen ist ein Teil desselben der Katasterdirektion zugewiesen worden. .

Fig. 189.

Fig. 190.

Fig. 191.

03

: But e au lActi eu-C ass a

■ ■

iss

le cîinu.ngs'we

sen

ftrstai

Stellv"

Saal f.streitigeAnjelegenhpii

forstani

T*

Stellv

V.--

Cassai 1

0 f jf

<]

.-•w i

Hi 0 f

■Vorstand!

Bureau

Hauswart

sis

M,

.ÿlUrtnnuigsweseji

jjïnipfang:

□Ol

—in on

Zimmer J larä f“

ëSic

Woli -

üeclmungswesBii

oin

rasilent

p fs i t z u Tl- g si J

S ale

Zwischengeschoss.

I. Obergeschofs.

Erdgeschofs.

Gebäude für die Centralverwaltung der Charentes-rEisenbahn²⁷¹). — ¹/5(m w. Gr.

Arch. : Bobin & Cunisset.

In den Hauptzügen besteht das ältere gröfsere Gebäude aus Kellergeschofs, Erdgeschofs, zwei Obergeschossen und dem vollständig ausgebauten, viergiebeligen Dachraum; das zweite, neuere Gebäude enthält ein Obergeschofs weniger. Das Kellergeschofs des letzteren Gebäudes ist dem für beide gemeinschaftlichen Hauswart, das Erdgeschofs und I. Obergeschofs der Katasterdirektion, die oberen Räume der Eisenbahndirektion zugewiesen. Letztere stehen mit dem II. Obergeschofs des gröfseren Gebäudes in unmittelbarer Verbindung.

Im Hauptgebäude sind sämtliche Räume den verschiedenen Zweigen der Centralverwaltung der Eisenbahn zugeteilt, und zwar ist im Kellergeschofs das Drucksachenwesen, im Erdgeschofs die Bahnunterhaltung und Bauabteilung, im I. Obergeschofs die Centralleitung mit der zugehörigen Expedition und Registratur, im II. Obergeschofs und im Dachgeschofs das Rechnungswesen, die Revision, das Reklamationswesen und die verschiedenen Kontrollen untergebracht.

Beide Gebäude sind in Backsteinrohbau, übrigens sowohl im Äußeren, wie im Inneren in gröfster Einfachheit, ausgeführt.

Das Hauptgebäude hat bei 350qm bebauter Grundfläche 76000 Mark, also für 1 qm 217 Mark, das kleinere Gebäude bei 285 qm Grundfläche 59 000 Mark, also für 1 qm 207 Mark gekostet.

Das Gebäude der Centralverwaltung der Charentes-Eisenbahn zu Paris (Rue ChâteaudunJ ist unter der Oberleitung Bobin’s von Cunisset erbaut worden (Fig. 189 bis 191²⁷¹).

Dasselbe ist auf einem Platze von 21,05 m Frontlänge und 30,75m Tiefe errichtet und besteht aus drei zusammenliegenden, die U-Form bildenden Teilen, welche einen mit Glas bedachten Hof 16,00m Länge und 9,75ra Breite umschliefsen. Das Gebäude besitzt aułśer dem Kellergeschosse sechs Geschosse und enthält in ersterem die Keller der Läden, die Heizvorrichtung, die Kanäle und die Unratstollen, welche mit den städtischen Abzugsrohren in Verbindung stehen; im Erdgescliofs liegt ein Vorderbau, und zwar in der Mitte der Strafsenfassade das Haupteinfahrtsthor, zu dessen beiden Seiten Verkaufsläden, daneben eine Stube für den Pförtner, Vorplatz und Treppe, im Mittelbau eine Kammer für den Pförtner, die Kasse und die Kontrolleräume und im Hinterbau Räume für das Aktienwesen mit zugehöriger Kontrolle, welche durch einen durch den Mittelbau geführten Gang mit den in diesem Teile befindlichen Geschäftsräumen und mit dem Einfahrtsthor in unmittelbarer Verbindung stehen.

Das Zwischengeschofs enthält die zu jedem Laden gehörenden Wohnräume, bestehend aus zwei Kammern, Efszimmer und Küche, diese durch eigene Treppen mit dem zugehörenden Laden verbunden und jedes ein völlig von allem anderen getrenntes Ganze bildend; aufser-dem sind noch im Vorderbau die Räume für den Hausverwalter und im Mittel- und Hinterbau die Bureaus für das Rechnungswesen angeordnet.

Im I.Obergeschofs (Haupt-geschofs) liegen in der Front p der Empfangssaal, der Sitzungssaal, der Saal für die Direktion und das Zimmer des Vorsitzenden derselben. Alle diese Räume münden in einen gro-fsen Vorsaal, der sein Licht an den beiden Enden durch 3 ™ im Quadrat messende Lichtschächte erhält und neben welchem noch Kleiderablagen sich befinden. Der Seiten-und Hinterflügel enthalten die Bureaus für alle zur Entscheidung der Direktion kommenden streitigen Angelegenheiten. In den drei übrigen Geschossen sind in ganz gleicher Weise die Geschäftsräume für den. Betriebsdienst, für den Neubau, für rollendes und das andere Material etc. untergebracht. In diesen Abteilungen sind stets die Hauptbureaus nach vorn gelegt, die untergeordneteren nach dem Zwischenflügel und nach hinten. Die Giebel und Dachräume enthalten die Speisesäle der Vorstände und der übrigen Angestellten, die Zimmer des Hauswarts und der Bureaudiener und endlich noch die Archive, Drucksachen etc.

191.

Beispiel

V.

Fig. 192.

. i. —

[TeUgj

SB

BStfiimiii

iauswarii

luswarfl

S e cretariat

r]

Bist¹

La c ti en-*Cassa q 1—i q 'l

von

Tu

Plüi

I. Obergeschoß,

Fig- 193-

Erdgeschofs

1:500

SS l'ffi Ö

"T"

r e au

10 887654321 0

Kl ł f ' I ' I H ¹ 1 ⁴ ! • I * I ' I

Verwaltungsgebäude der allgemeinen Gesellschaft des interoceanischen Kanals von Panama²⁷²).

Arch. : Picę.

10

15

-20"

Die Kosten haben 302800 Mark (=378500 Franken) betragen, wovon auf Wasserleitung, Heizungs- und Beleuchtungsanlagen 22 000 Mark kommen.

Das Verwaltungsgebäude der allgemeinen Gesellschaft des interoceanischen Kanals von Panama (Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama) zu Paris (Fig. 192 u. 193²⁷²) ist nach den Plänen Picq’s auf einem Grundstück erbaut worden, welches an das der Suez-Kanal-Gesellschaft gehörende und

192.

Beispiel

vr.

schon früher zu gleichem Zwecke bebaute Grundstück angrenzte, und zwar mit seiner Hinterseite.

Hierdurch haben beide Grundstücke ihren Zugang von zwei verschiedenen, aber einander fast parallel laufenden Strafsen, und zwar die Suez-Kanal-Gesellschaft von der Rue Charras und die Panama-Kanal-Gesellschaft von der Rue Caumartin.

Das erworbene Grundstück hatte bei einer Breite von 13,5 m eine Tiefe von 44,0 ra, war daher für den vorliegenden Zweck ziemlich beschränkt und bot einerseits durch seine lang gestreckte Form, andererseits durch die die Lichtzuführung hindernden, eng an-schliefsenden Nachbargebäude mancherlei nicht ganz unerhebliche Schwierigkeiten, welche aber vom Architekten mit vielem Geschick überwunden werden.

Im Kellergeschofs wurden, neben den Archiven, den Aufbewahrungsräumen für Dokumente etc., die Einrichtung für Heizung und Lüftung untergebracht.

Fig. 190 zeigt den Grundrifs des Erdgeschosses, dessen Hauptteil ein an drei Seiten von Bureaus umgebener glasgedeckter Saal von ca. 19,00m Länge und 7,75m Breite bildet. Dieser Saal dient nach amerikanischem Vorbilde dem Verkehre mit dem gro-fsen Publikum, d. h. in ihm vermitteln sich gegen die angrenzenden Bureaus das Subskriptionswesen, der Kassenverkehr, der Empfang, bezw. Umtausch der Aktien, kurz alle hierher gehörenden Geschäfte.

Die nicht von Bureaus umgebene vierte Wand ist dekorativ ausgebildet, indem sie dem Auge ein in kräftigen Farben ausgeführtes Panorama der Landenge von Panama darbietet. Ebenso sind alle übrigen Teile des Saales in reicher Ornamentik gehalten, welche neben kräftigen Farben zum grofsen Teile in Schmiedeeisen mit dem Hammer gearbeitet auf die schmiedeeisernen Träger der verschiedenen Wandöffnungen und auf die diese tragenden gufseisernen Säulen aufgenietet, angebracht sind.

Fig. 194.

•4-

lîltVfl

Die Heizung der Räume geschieht mittels Dampf. Ein Ventilator besorgt, in Verbindung mit Schloten für die Verteilung, die Zufuhr von frischer Luft, indem er die aufsen geschöpfte frische Luft in das Innere des Gebäudes hineinprefst, von wo sie, nachdem dieselbe über die Heizrohre gestrichen, in die einzelnen Räume geführt wird.

Alle Bureaus waren, soweit irgend erforderlich, durch Sprachrohre verbunden, welche aber bei der grofsen Anzahl der Zimmer, da in diesen Verkehr auch die Räume der Suez-Kanal-Gesellschaft

_______,    __ Fig. 195.

Verkau f s-

& e wölb

ei

li

fff a ju

J it s

J.

ihgji

W:

Ü|F 1 u r

alle

Jim

-I

-4-

I. VÎT

H-r--

.i

■gKausbe

gjsorgei

'S!

Ankunfts-Bur e au

ii

snïïiiTiin

aüqwart ;

i«f    ^

'' l! 1° u|ir    ja lj|r tjjS

zł ILŁ .1 n n n tFS

rk

iSfl

ii

nt*

II

4agazijtj □ 11 rTH | |für * ⁰ ■ LZETj I älmaü|ol]a]omja|tioeiio o;

—mil” ;i'—üb    I

’rpS'Sjp e dffijfln s-Bur 8 ag.

■ ^ • Vb feit ihul

Maga; l-zine für ^ Irient jVer.Gäxg Jndiera

Orient

^PEI3^EEJEHE31

0    0 i ! 0 x i ent!

0° :

Erdgeschofs.

⁰ |B u r e a n i ⁰ BVorstand|

Verwaltungsgebäude des

| Arch. : v. Ferstel.

Fig. 191 zeigt das I. Obergeschofs, welches die Zimmer der Direktion, die beiden Beratungsund Sitzungszimmer und die Bureaus für den Sekretariatsdienst enthält. Im II. Obergeschofs befinden sich die Bureaus der zur Direktion in nächster Beziehung stehenden Abteilungen, nämlich die Studienräume und die Zeichensäle, dann im folgenden Geschosse das Révisions- und Rechnungswesen und endlich im IV. Obergeschofs die Wohnräume und Küchen für die im Hause wohnenden Angestellten, sowie noch ein Zimmer für einen der Verwaltungsbeamten. Alle diese verschiedenen Geschosse sind sowohl durch Treppen, als durch hydraulische Aufzüge zugänglich.

■Mià

ąm ‘3 ib

-B

Küche

ijrner^

I 13

B

lAr cJiiv-LArchiv

nd

'§J

T -te»

ntreel    i

r^!

Pl

::

I :;d

■ «_JJE3.

ali en ei

ii

Statistik

Ç-i

f-i il

nV or ziraj.j

[Statistik. ; ;

or zim

~r:

ntreejO

!Kü ch

i!

|°

S y e i li t î o n s - & e |s c h ä f t

gpni

=    ::i3riF=TH-==-

Li

ZL

ü~“n

££^|

1 ---■

F

ta

C_D

vilo

IŁ

C o Ht r ï d

r r a m tu

lienerlDiener

Versicherung! we sen

ensionsfoni

[Réclama titnen

V;

U-

10

i:

i:

jLU

;i

Küche

cl

îener¹

ijjlijliliji

H a u p ! t| - C

JF

fj jyorzim.

rz IVer zimmerl

Versandung si- See I Cajitâne.

———J

Zwischengeschoss.

ersten ungarischen Lloyd zu Triest²⁷³).

W987654321 0

r_~i

Ke qistratuT

Schiffahrtśj : [Director, i

1:500

10

15

mit hineinzuziehen waren, so angeordnet sind, dafs alle in eine Centralstelle münden und hier durch einen Angestellten, je nach Verlangen, verbunden und wieder getrennt werden können.

Die Ausführung des Gebäudes ist solide, aber ohne Luxus. Auf den aus Bruchsteinen aufgeführten Fundamenten ist ein durch das ganze Gebäude durchgehender Sockel von festen Quadern errichtet. Ebenso sind die beiden Hauptschauseiten in Quadern aufgeführt, während alles übrige

aus

2,s) Nach: Allg. Bauz. 1883, S. 37 u. Bl. 28, 2q. Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Die Baukosten betrugen 375 500 Mark, zu denen für Heizung, Lüftung und andere Nebenanlagen noch 87960 Mark hinzukommen, so dafs die Gesamtbaukosten hiernach 463 460 Mark betragen. Die Kosten für 1 qm überbauter Grundfläche von 594 q™ betragen 780 Mark.

Backsteinen hergestellt ist. Die Treppen sind aus Stein, die Dachkonstruktion aus Schmiedeeisen ausgeführt.

Ï93-

Beispiel

VII.

Das Verwaltungsgebäude des ersten ungarischen Lloyd zu Triest (Fig. 194 u. 195 ²⁷³) ist auf Grundlage eines vorausgegangenen beschränkten Wettbewerbs von v. Ferstel 1880—81 erbaut worden.

Der ca. 63m im Quadrat grofse Bauplatz ist sehr gut gelegen, nach Westen zu vom Wasser nur durch die Strafsenbreite der Riva del molo di S. Carlo getrennt, liegt mit der Nordfront nach der Piazza grande, mit der Südfront gegen die Sanità und wird nur im Osten von einer Strafse, der Via del orologio, berührt. Da ein so grofeer Bauplatz durch die Raumbedürfnisse der Lloydverwaltung nur etwa zur Hälfte ausgenutzt werden konnte, man aber gleichwohl ein dem Platze und der Umgebung entsprechendes Gebäude aufführen wollte, so entschlofs man sich, über den eigentlichen Zweck hinauszugehen, den Platz ganz zu bebauen, dabei aber die eine Hälfte des Baues zu Mietwohnungen einzurichten, indem man die Gruppierung so anordnete, dafs die Bureaus der Gesellschaft im Nordwesten des Gebäudes gegen Meer und Piazza grande liegen, während die Mieträume, welche wieder in zwei symmetrische Hälften geteilt sind, im wesentlichen gegen die Sanità und die Via del orologio gerichtet sind.

Die der Verwaltung gewidmete Gebäudehälfte hat den Haupteingang, der übrigens nur als Zugang zu den Repräsentationsräumen dient, vom freien Platze aus, während die Eingänge zu den Geschäftsräumen sowohl an der Riva, als auch an der Via 'del orologio gelegen sind. Diese Eingänge liegen in der west-östlichen Hauptachse des Gebäudes und sind durch eine Säulenhalle mit einander verbunden, welche als eine die ganze Tiefe des Gebäudes durchziehende Flurhalle die Zugänge zu allen Räumen des Verwaltungsgebäudes und der einen Miethaushälfte vermittelt und zugleich eine Durchfahrt bildet. Zu beiden Seiten dieser Eingänge liegen die Treppen, welche zu den Bureaus und den in den oberen Geschossen gelegenen Wohnungen führen. Die zweite Miethaushälfte hat zwei Einfahrten und an jeder derselben eine Wohnungstreppe.

Das Gebäude enthält ein Erdgeschofs, ein für Bureauräume noch verwendbares Zwischengeschofs und zwei Obergeschosse. Im Erdgeschofs (Fig. 194) sind, gruppiert um die grofse Flurhalle, die Bureaus für die Spedition und das Ankunftsbureau gelegt. Die Ecke vom grofsen Platz und von der Via del orologio ist für ein Café bestimmt; die übrigen Räume des Erdgeschosses sind zu Verkaufsläden eingerichtet (in Fig. 194 nicht weiter dargestellt). Vom Zwischengeschofs (Fig. 195) ist die ganze nördliche Hälfte für die verschiedenen Bureaus der Verwaltung, die südliche für die Gesinde- und Wirtschaftsräume der Mietwohnungen verwendet. Das Hauptgeschofs enthält im Mittelbau der Hauptfassade den durch zwei Geschosse gehenden Fest- und Versammlungssaal, daneben links reservierte Zimmer, rechts die Empfangs- und Sitzungssäle des Verwaltungsrates, sowie auf der Nebenseite, bis einschl. der Räume des Mittelbaues daselbst, die Arbeitszimmer und Bureaus der Direktoren, nebst zugehörigen Vorzimmern, außerdem noch fünf Wohnungen, während das oberste Geschofs ausschliefslich für letztere bestimmt ist.

Dem Zwecke entsprechend sind die meisten der angeordneten Gelasse Nutzräume, und nur einige wenige haben eine reichere architektonische Behandlung erhalten. Hierher gehört die durch das Zwischengeschofs durchgeführte Flurhalle, welche, im Zusammenhänge mit der Haupttreppe, einer symmetrischen dreiarmigen Anlage, steht; ferner der fünffenstrige, durch zwei Geschosse reichende Saal und die angrenzenden Säle des Verwaltungsrates; endlich noch die Durchfahrtshalle, welche als wirkungsvoller Säulenbau den Hof in zwei Teile scheidet und sowohl zu der Haupttreppe, als auch zu den übrigen Treppen führt.

Die Fassaden'sind in Rücksicht auf die angrenzende See und die freien Plätze für die Fernwirkung berechnet und daher einfach, aber kräftig in allen Profilen gehalten; die nach der See gerichtete Ansicht ist mit einem sich auf 40 ra Höhe erhebenden, in der Mitte derselben auf vorspringenden Risaliten sich aufsetzenden Turm geschmückt, welcher den zur See ankommenden Reisenden schon von weiter Ferne her als Wahrzeichen dient.

Dem Gebäude hat ein reicher bildnerischer Schmuck zu teil werden können, namentlich an der Platz- und Seeansicht, und zwar an ersterer auf erhöhter Attika zwei weibliche Figuren, als Schild-halterinnen dienend, denen zur Seite zwei Knaben, die friedliche Arbeit und den Kampf mit dem Meere bedeutend, stehen; etwas entfernt hiervon zu beiden Seiten sind Vulkan und Merkur, Äolus und Poseidon angebracht. In ihrem unteren Teile hat man diese Fassade mit zwei kräftigen Nischen versehen, welche je einen Brunnen mit einer Figurengruppe enthalten, letztere das majestätische Meer-

betragen.

Diese Verwaltungsgebäude dienen verschiedenen Zwecken, so dafs aufser den allgemeinen Regeln, die in den vorhergehenden Kapiteln bereits mitgeteilt worden sind, keine weiteren Anhaltspunkte für ihre Grundrifsdurchbildungen gegeben werden können.

Die Anordnung solcher verschiedenen Zwecken dienender Gebäude dürfte durch folgende fünf Beispiele am besten erläutert werden.

Das Verwaltungsgebäude der Dock-Gesellschaft zu Hüll (Hüll dock company) ist von Wray auf einem dreieckigen Platz erbaut, der an einer Seite vom Dock-Ouai, an den beiden anderen Seiten von Strafsen begrenzt ist (Fig. 196 u. 197²⁷⁵).

wasser und das unentbehrliche Quellwasser darstellend. Die Seefassade zeigt zu beiden Seiten des Thores auf der einen Seite die Göttinnen Leukothea mit ihrem Sohne Palaemon (die dem Seefahrer hilfreichen Wesen) und andererseits die Göttin Urania, das Sinnbild des gestirnten Himmels (die Führerin auf pfadlosem Meere).

Der Gründung dieses Gebäudes ist bereits in Teil III, Band I dieses »Handbuches« (Art. 428, S. 3022 74) Erwähnung gethan.

Die Kosten des Baues haben I 800 000 Mark oder für 1 <lm überbauter Grundfläche 446 Mark

b) Verwaltungsgebäude für Fabrik- und Gewerbewesen.

Die Grundform des Geschäftshauses schliefst sich in allen Teilen der Gestalt der Baustelle an, so dafs die Hauptansicht nach dem Quai zu nach einem Kreisbogen gestaltet ist, dagegen die Fronten nach den beiden Strafsen zu gerade Fluchten zeigen. Obgleich das Gebäude sonach Licht von allen Seiten erhält, hat man doch bei der nach jeder Richtung ca. 35 m betragenden Tiefe des Platzes es für erforderlich"erachtet, im Inneren einen Lichthof anzulegen, der zugleich für die Lüftung nutzbar gemacht ist. Auf den drei Ecken sind kreisrunde Türme angeordnet, welche den Übergang der Seitenfronten zu einander vermitteln, und, da sie das ca. 25m hohe Gebäude noch um weitere 25m überragen, schon von fern den von der See herkommenden Schiffen als Merkzeichen dienen.

Das Gebäude besitzt zwei volle Geschosse und eines von halber Höhe. Die Fassaden sind, der Lage an der See halber, nach dem Typus der venetianischen Paläste ausgebildet; dabei haben die runden Ecken, sowie die Haupteingänge unten vorspringende jonische Säulen, die Seitenfronten dagegen in den Fensterpfeilern Pilaster der jonischen, im oberen Geschoß solche der korinthischen Ordnung erhalten. Alle Fassaden sind in gutem Quadermauerwerk von verschiedener Farbe hergestellt. Das Dach ist mit Schiefer eingedeckt.

Trotz der durch die kreisförmig gebogene Hafenfront, die runden Ecken und den zweiteiligen, im wesentlichen dreieckigen inneren Lichthof recht schwierigen Grundform ist doch die Platzausnutzung eine verhältnismäfsig recht gute. Im Erdgeschoß sind nach den beiden Strafsen zu die verschiedenen Bureaus für den Betriebsingenieur und für den Dockmeister angeordnet, während nach dem Hafen zu die ganze Länge von dem 80,0 m langen, 9,0 m breiten und 5,4m hohen Bureau für alle allgemeinen Werftangelegenheiten eingenommen wird. Mit diesem steht in unmittelbarer Verbindung der in dem einen der Ecktürme gelegene Raum für den Bureauchef. Der Zugang zu diesen Bureaus ist für letztere Räume an der Dockseite, für erstere dagegen an einer der Strafsen, indem hier in der Mitte der Gebäudefront der durch einen Portikus geschmückte Haupteingang angebracht ist, angeordnet. Letzterer führt mittels Vorplatz und Flurhalle zu den mit den Bureaus in Verbindung stehenden Flurgängen und zur massiven Haupttreppe, welche das untere mit dem oberen Hauptgeschofs verbindet. Dies letztere enthält das Sitzungszimmer, ein Wartezimmer, die Räume für das Sekretariat, für das Rechnungswesen, sowie für den Anwalt, daneben einen feuersicheren Raum für Dokumente etc. und endlich den großen Aktionärsaal. Letzterer ist über dem unteren Bureau für allgemeine Werftangelegenheiten, also nach dem Hafen zu gelegen, hat eine Länge von 21,0 m, eine Breite von 9,0m und eine Höhe von 7,5«. Er ist reich geschmückt; die Wände sind mit korinthischen Marmorsäulen geschmückt, welche eine reich verzierte Decke tragen.

Die Erwärmung des Gebäudes geschieht mittels Dampf, und für die Luftabführung ist ein Ventilator aufgestellt.

*’*) 2. Aufl. : Art. 438, S. 337. a,s) Nach: Buxlder, Bd. 30, S. 125.

194.

Allgemeines.

195-

Beispiel

I.

196.

Beispiel

II.

Das Verwaltungsgebäude der Königlichen Bergwerksdirektion zu St. Johann a. d. S. (Fig. 198 u. 199²⁷⁶) ist nach einem durch einen Wettbewerb erlangten, aber zu luxuriösen Plan Wart/i’s von Gropius & Schmieden, dem gestellten Programme entsprechend, erbaut worden.

C omit e

11?

c»

Fig. 196.

Presor

y>

■"'rev

*|ypà,

^ Ot ¹

Obergeschofs.

MM

,v

!i

S11 z un g s - ZimlWaTtezlActen

l&elLilfe

.;,^Anw a 11

’oil

'R

;/

ÜÙT,

W i-i

r\

Fig. 197.

Erdgeschofs.

Ttbso:

G

<sj

Jiujenieurk-.-.-

ng eineu oill Ceiiilfe

5“TrT“S

WartezŁ. JPortier

H 0 cX- \ cTireiberi " Ara eist er]

•oifl

1: 5C0

10

15

20"

10 987654321    0

KF++H H⁴tH⁺ ł¹ I * I ¹ I“

Verwaltungsgebäude der Dock-Gesellschaft zu Hüll²⁷⁵).

Arch. : Wray.

Das Gebäude sollte enthalten: 1) die Bureaus für die verschiedenen Ressorts der Verwaltung selbst, welche in Verbindung unter sich und mit der Geschäftswelt anzulegen waren. 2) Es sollte dem

2t3

nicht unbedeutenden Verkehre, welchen die Direktion mit auswärtigen Gruben unterhalten mufs, Rechnung getragen werden. Dieser Verkehr aber besteht einmal aus dem Kommen und Gehen einer grofsen Anzahl von Wagen, welche bestimmt sind, die für die Löhnung der Bergarbeiter allwöchentlich erforderlichen Geldsummen abzuholen, andererseits aber im täglichen Verkehre von Boten, welche die Übermittelung von Korrespondenzen, Bauentwürfen, Grubenplänen, Drucksachen etc. zu besorgen haben.

Das Gebäude sollte ferner enthalten: 3) Wohnräume für den Vorsitzenden der Direktion; 4) Wohnräume für die Boten; 5) Wirtschaftsräume und Räumlichkeiten für Fuhrwerke und Kutscher.

Diesen vielseitigen Anordnungen zu entsprechen, war zunächst eine gröfsere Anzahl von Eingängen erforderlich, welche so angeordnet sind, dafs der Verkehr des Publikums hauptsächlich auf den Eingang an der stumpfen Ecke des Gebäudes verwiesen ist, während den Beamten und fremden Boten der Eingang in dem an der Trierer Strafse gelegenen Mittelbau Vorbehalten ist. Die Wohnungen des Vorsitzenden sowohl, als auch diejenigen der drei Boten haben ebenfalls eine jede ihren eigenen Eingang von der Strafse und Ausgang nach dem Hofe erhalten, und zwar ersteren in der Giebelwand des größeren Flügels.

Obwohl die bebaute Grundfläche beinahe 2000‘im beträgt, hat man doch, um alle verlangten Räume unterbringen zu können, aufser dem Keller- und Erdgeschofs noch zwei Obergeschosse und das Dachgeschofs anlegen müssen, daneben das Wirtschaftsgebäude getrennt vom Hauptgebäude errichtet und hierin die Waschküche für die Boten, sowie den Pferdestall, die Kutscherstube und die Wagenremise für den Vorsitzenden verwiesen.

Im besonderen sind in den einzelnen Geschossen angeordnet: 1) Im Kellergeschofs die Botenwohnungen, die Räume für Pumpen, Heizvorrichtungen, Kohlen und andere untergeordnete Räume. 2) Im Erdgeschofs (Fig. 198) an der stumpfen Ecke der Haupteingang mit Flurhalle und in deren Achse die grofse Haupttreppe, welche aber nur bis zum II. Obergeschofs führt; rechts hiervon befinden sich die Räume für das Publikum, für die Kasse mit Zubehör, die Buchhalterei und die Kontrolle, links dagegen bis an den in der Mitte des längeren Flügels gelegenen, schon oben erwähnten Eingang die Registratur, Botenräume und zwei Zimmer für den Kesselrevisor und seinen Gehilfen. Jenseits dieses letzteren Einganges, welchem die nach den oberen Geschossen führende Diensttreppe zugeordnet ist, liegen die Kanzleiräume mit Zubehör, die Räume der Drucksachenverwaltung u. dergl. mehr, sowie auch die Treppe für die Wohnung des Vorsitzenden. 3) Im I. Obergeschofs führt zunächst die dreiarmige, 3,0m, bezw. 2,5 m breite Haupttreppe einerseits zu den Diensträumen des Vorsitzenden und der übrigen Direktionsmitglieder, andererseits zu dem im östlichen Flügel gelegenen Handelsbureau mit allem Zubehör, einschliefslich einer besonderen Telegraphenstation. 4) Im II. Obergeschofs (Fig. 199) liegen die Haupträume, nämlich der 11 m lange, 7m breite und hohe Sitzungssaal mit Vorzimmer und Kleiderablage, die 16m lange, sehr geräumige Bibliothek mit dem zugehörenden Lesezimmer und einem Zimmer für den Bibliothekar, zwei Zimmern für ein Mitglied der Direktion und dessen Hilfsarbeiter, ferner die Bureaus der Bauabteilung, die der Revision und endlich die Markscheidebureaus. 5) Im Dachgeschofs befinden sich in höher geführten Teilen die Räume für die zurückgelegten Akten und für die Aufstellung der Wasserbehälter.

Zu einigen der Räume ist noch das Nachstehende zu bemerken. Die im Keller angeordneten Wohnräume haben zwischen ihrer Aufsenwand und der 5m entfernten Futtermauer der Strafse einen vertieften Vorgarten erhalten, welcher sie hell und freundlich macht, während sie durch zweckentsprechende Isolierung gegen Grundfeuchtigkeit geschützt sind und unter dem Fufsboden einen an das Ofenheizrohr angeschlossenen hohlen Luftraum erhalten haben. Die im Erdgeschofs gelegene Kasse, in der die aufzubewahrenden Gelder oft nach Millionen zählen, und der Dokumentenraum sind zur größeren Sicherheit gegen Einbruch von einer zweiten Mauer umgeben, welche gegen die eigentliche Begrenzungsmauer einen Beobachtungsgang frei läßt, aber dadurch auch beiden Räumen nur mittelbares Licht gestattet. Die Decke besteht aus einem starken, gegen Feuersgefahr sicheren Gewölbe. Der Raum unter dem Fufsboden ist in der ganzen Höhe des Kellergeschosses mit Erde und Schutt angefüllt. In der Bibliothek sind die Schränke in zwei Geschossen aufgestellt, von denen das obere durch eine kleine Treppe und eine Galerie zugänglich gemacht ist. Der Sitzungssaal ist wegen seiner unmittelbar nach Süden gehenden Lage und wegen der Nähe der verkehrsreichen Straßen mit einer Sonnenstrahlen und Lärm dämpfenden Loggienanlage versehen, welche nach außen noch auf einen Balkon führt.

Das Gebäude wird durch eine Feuerluftheizung erwärmt, welche die erforderliche frische Luft vom geräumigen Hofe nimmt, diese den im Keller aufgestellten Heizkörpern zuführt und nach geleisteter Erwärmung der verschiedenen Räume durch Rohre nach dem Dachboden schafft, von wo sie durch seitliche Öffnungen in den Friesen der Hauptgesimse und durch Lüftungsaufsätze wieder in das Freie entweichen kann. Das ganze Gebäude ist mit einer Wasserleitung versehen, deren Behälter

197.

Beispiel

III.

auf dem Dachboden ihren Platz haben und von denen das Wasser für den Bedarf der Wohnungen, für die Bureaus und bei Feuersgefahr überall hingeleitet werden kann. Für das überschüssige Wasser und das Abwasser ist eine eigene, mit der städtischen Leitung in Verbindung stehende Kanalleitung angelegt. Für die Aborte ist das Tonnensystem mit luftdicht verschliefsbaren, aus verzinktem Eisenblech angefertigten Tonnen von 80 cm Höhe und 50 cm Durchmesser eingeführt.

In der Fassade sind die gegen den Kreuzungspunkt der Strafsen gerichtete stumpfe Ecke, sowie die Enden der beiden Flügel und der Mittelbau des längeren Flügels durch Höherführung hervorgehoben.

Der Mittel- und Eckbau sind aufserdem mit in französischem Kalkstein ausgeführten, auf den Bergbau Bezug habenden Figuren geschmückt.

Die Kosten des Baues haben 634 800 Mark betragen, von denen aber nur 587 2CO Mark auf das eigentliche Gebäude entfallen, während der Rest mit 47 600 Mark auf das Nebengebäude, die Einfriedigungen, Garten an-lagen und Strafsenregu-lierungen kommt. Bei 1917 qm überbauter Fläche kostet 1 qm 306,36 Mark.

Das Verwaltungsgebäude der Aktiengesellschaft für Fabrikation von Eisenbahnbedarf zu Berlin (Fig. 200 bis 2022 7 7) wurde 1868 unter der Oberleitung von Ende &Boeckmann durch Lauenburg ausgeführt ; dasselbe bietet neben den eigentlichen Bureauräumen ihren Arbeitern in

²⁷⁷) Nach: Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1869, S. 31 u. Bl. 9—12.

füg -Hb are

u [ta 8

ir a t

K a m- z

'ersteher

Boten

B 0 feil

brsteher

(4

<XJ

-MMt-

Fig. 198.

Erdgeschofs.

B' T

/7=^\

Verfugt)

e vi s 0 t

Kessel

W-

VA

\.\Aw

Arch. :

Gropius <£■ Schmieden.

Verwaltungsgebäude der Königl. Bergwerks -

den Ruhepausen einen passenden Aufenthaltsort und enthält aufserdem noch einige Gelasse für den Werkmeister.

Die ganze Anlage, durch welche der Eingang zu den Werkstätten und Arbeitsräumen geht, besteht vom Erdgeschofs ab aus zwei getrennten Seitenbauten, welche in der Mitte das oben nicht überbaute, sondern nur einfach überwölbte Einfahrtsthor mit zwei ebenfalls überwölbten Fufswegen

einschliefeen. Die erforder-liehen Räume sind hiernach

fP**    J    I    in dem dem Ganzen gemein

samen Kellergeschofs und in dem Erd- und einem Obergeschofs eines jeden der Seitenflügel untergebracht, und zwar sind im besonderen im Kellergeschofs in der Mitte, also unter dem Thorwege, die Räume für die zur Heizung des ganzen Gebäudes dienenden Maschinen gelegt, daneben noch eine Verbindung mit den beiden seitlichen Gebäudeteilen. Von letzteren enthält der linke die Wohnung für den Ökonomen, welcher verpflichtet ist, den Arbeitern, namentlich den unverheirateten, die gewöhnlichen Bedürfnisse zu liefern; der rechte Teil dagegen ist der Aufenthaltsraum, bezw. Speisesaal für 500 Arbeiter. Dieser Saal hat eine Länge von 42,0 m bei einer Breite von 7,5 m und wird durch einen Mittelgang geteilt, an dessen jeder Seite die Sitzplätze der Arbeiter sich befinden. Dieser Arbeitersaal hat zwei Zugänge, nämlich einen vom Fabrikhofe her für die Arbeiter und einen anderen vom Thorwege her für die das Essen bringenden Personen.

Im Erdgeschofs liegt links im kürzeren Flügel das Konferenzzimmer für die Werkmeister, daran an-stofsend ein Zimmer für den Pförtner und hieran ein Bureau mit Nebenraum. Der rechts gelegene, längere Flügel enthält zunächst neben dem Thorwege den Sitzungssaal, neben welchem die Kasse mit feuerfestem Geldschrank ange-

Ober-Mark-s cheiäer

M a r Tc -

s 1 0 n s ÖBu rie a u

IL e v

jgngl

Lese-

Zimmer

Sibliofkekai

. evtsums

Bureau

Vor

zimmer

&aräe^

robe/J

Instru

mente

urea

evisions

lilfsarh

Directions 1 Mitqld. I

- SU01SIA3

Fig. 199.

II. Obergeschofs.

“i

’S

""7\

a.

10 Ô 8 7 è 54321 o

1:500

10

Direktion zu St. Johann a. d. S.²⁷⁶).

'S

15

20**

Cb e f

Ausgabe v.Materialien.

Fig. 200.

Z t i c 1 t ï i aum

I. Obergeschofs.

Fig. 201.

IT

VjjjWjr B /Ń.

L\\

12--

j Secryetariat-G e n-Letriebs-DirecTui| uni IBu c tiłiait erei

çmr

;c

t*'*

8-

>K.

1: 5C0

Arch. :

Erdgeschofs.

Ende & Boeckmann, Lauenburg.

HjËE Compt |}{jusw

E3 —    i--- mm

•J 3^ t*«**

ëJ-

Fig. 202.

II

Saal

Art) s i

Sockelgeschofs.

&.*s

Verwaltungsgebäude der Aktien-Gesellschaft für Fabrikation von Eisenbahnbedarf

zu

Berlin²⁷⁷).

ordnet ist. Neben dem Kassenzimmer liegt ein Vorraum, welcher nur vom Fabrikhofe zugängig ist und der einerseits durch ein Vorzimmer mit dem Kassenraum selbst in Verbindung steht, andererseits dagegen mit den den Rest des Flügels einnehmenden, für Buchhalterei, Kontrolle und Rechnungswesen bestimmten Räumen. Das I. Obergeschofs enthält nur ein Zimmer für den Werkmeister, mehrere Zeichensäle, ein Zimmer zur Ausgabe von Materialien und Zeichnungen und ein Privatzimmer für den Bureauvorstand.

Erwärmt wird das ganze Gebäude durch eine Warmwasserheizung, für welche die Vorrichtungen,

wie schon oben angegeben, im Keller liegen.

Der Bau ist als Rohbau aus guten, roten Rathenower Backsteinen ausgeführt und durch schwarze Ziegel gemustert. Die Ornamente der Zwickel in Fenstern und Thorbogen sind aus gebranntem Thon hergestellt.

ig8.

Beispiel

IV.

Das Verwaltungsgebäude der TFrzr^özV^-Gesellschaft (Compagnie de Terrenoire) für Giefserei und Schmiedewaren zu Lyon (Fig. 203 u. 204²⁷⁸) wurde von Clair-Tisseur auf einem von der Gesellschaft für die Summe von 80000 Mark

erworbenen, nur 725 ^ra grofsen, dafür aber sehr günstig für den Verkehr gelegenen Platz errichtet.

Fig. 204.

Fig. 203.

W.

Recluiuugs-I

Verfügbar

wesen

Curesj3ondenz fcï

Verfügbar

Vorstani

iwarù^alle

Vorsteher i !

Traasport-I wesen.

Bureau!

für 'I su-cinq keilt

Cassa

piujjtalle

A. c t i e a

Cassa

Director

war

lim

ul

—cö-

Zim

ji warte

Zim

Erdgeschofs.

I. Obergeschofs.

1:500

10 987654321 0

10

15

20"»

Verwaltungsgebäude der Terrenoire-Gesellschaft zu Lyon²⁷⁸). Arch.: Clair-Tisseur.

Letzterer bildet nämlich die Spitze eines Häuserviertels und wird .von drei Strafsen berührt, nämlich vorn von der Rue d'Enghien, der sich zu beiden Seiten die Rue Franklin und die Rue Cour-gelat anschliefsen. Vom Bauplatze wurden 14<lra für öffentliche Strafsen abgetreten, 385 qm bebaut und der Rest zu Gartenanlagen verwendet.

Das Gebäude hat Keller-, Erdgeschofs und zwei Obergeschosse erhalten. Im Erdgeschofs liegt vorn der Hauptgang mit Flurhalle, daran, an einen hinteren mit Glas gedeckten Lichthof stofsend, das Wartezimmer, links das Bureau für Transporte und die Kasse, rechts die Bureaus für Aktien- und Dokumentenwesen, sowie diejenigen für das Rechnungswesen und die Treppe. Im I. Obergeschofs befindet sich nach vorn in der Mitte, also über der Flurhalle, der Sitzungssaal, zu dessen beiden Seiten die Zimmer für den ersten und für den zweiten Direktor, jedes mit einem Vorzimmer und zwei Expeditionsbureaus, sowie endlich noch nach hinten ein Wartezimmer. Im II., mehr untergeordnet ausgebildeten Obergeschofs sind die Archive untergebracht, sowie die Wohnung des Hauswarts.

Ausgeführt ist das Gebäude in Bruchsteinmauerwerk mit hydraulischem Mörtel. Sockel und Fenstereinfassungen sind von Werksteinen hergestellt, ebenso solche Teile der Fassaden, deren Architektur dies verlangte. Das Bruchsteinmauerwerk hat überall einen äufseren Putz erhalten. Das Dach ist mit Pfannen gedeckt. Die Kosten haben rund 225 000 Mark oder für 1 qm überbauter Grundfläche 610,39 Mark betragen.

fc.

/•j

«’s

Fig. 205.

lütt,

I

Hl

m

tiia t

9äj£äj

II

r— ï ? j

Ui

I «

1

EÈfS

Mg

% !

bl:!:

m

W]

fr

«

angi

i

L«

.—

«

r

_

;

M5M

II

v?:

i

II

m

m

Łi

J

1

m

Lj

—

HK

M

i

J

B

¹

J»

?

n»

Hauptbureau.

Fig. 206,

lli

: 11—" (

Lr-lfe. jj

Im

JS

slai

àiw

H

•i

J

■

1

I

WÊ.

1

I

!

1

ü

Casse

EE3

=ü

B

B

rA\

mmgmma

pal !=□

m

&

□

hr:l

±±

Dire ctor

iS

5

L 1 c lit 5 r a "b e n

ml

HT

■

-

•Bureau

, Au s s t e 1 - , BeleucAtungs-

1 u n g y 0 u j gegenstänieu.

S®

Erdgeschofs. — '/s00 w. Gr.

Verwaltungsgebäude der vereinigten Liverpooler Gaslicht-Gesellschaft zu Liverpool²⁷⁹).

Arch. : Lucy & IJttler,

2 ig

Das Verwaltungsgebäude der vereinigten Liverpooler Gaslicht-Gesellschaft (Liverpool united gas-light-companyj zu Liverpool (Fig. 205 u. 20627y), an der Colquitt-Strafse gelegen, ist von Lucy & Littler als sehr elegantes, im Stil der Renaissance gehaltenes Gebäude errichtet worden.

Dasselbe enthält als wesentlichsten Teil das zu ebener Erde gelegene, nicht durch Obergeschosse überbaute grofse Hauptbureau. Dasselbe ist nach hinten gelegt, erhält von drei Seiten und einem im Mittelpunkt angebrachten Dom sein Licht und hat eine Gröfse von 22,5 m Länge bei 19,5 m Breite. Der innere Teil dieses Raumes ist für das mit der Gesellschaft Geschäfte treibende Publikum bestimmt und zu diesem Ende von der Strafse her durch einen Eingang und die grofse Flurhalle zugängig gemacht.

Der äufsere Teil, welcher den für das Publikum bestimmten Raum umgiebt, ist für die Beamten der Gesellschaft bestimmt und demgemäfs eingerichtet. In die Mitte ist das Kassenwesen gelegt, zu beiden Seiten dann die übrigen verschiedenen Verwaltungszweige, welche die Arbeit von mehr als 100 Beamten erfordern, eine Zahl, für die das Bureau dann noch Platz genug bietet. Unter diesem grofsen Bureau sind Kellerräume angebracht, welche die Gaseinrichtungsgegenstände enthalten, daneben ein feuersicherer Dokumentenraum, durch einen hydraulischen Aufzug mit dem oberen Bureau verbunden, und ein Raum für Bücher etc. Ferner enthält das Kellergeschofs eine Küche, einen Speisesaal für das Personal und andere der Oekonomie dienende Räume mehr. Alles wird durch Fenster erleuchtet, welche nach dem das Gebäude umgebenden, breiten, erhöhten Fufswege hin liegen.

Im Erdgeschofs schliefst sich an das grofse Bureau nach vorn, zu beiden Seiten der Flurhalle, die Haupttreppe und das Bureau des Generaldirektors an, woran wieder unmittelbar an der Strafse das Bureau für den Assistenten liegt, neben welchem zwei Räume für Proben und Ausstellung von Gaseinrichtungen sich anreihen. Dieser vordere Teil des Gebäudes hat sowohl Kellerräume, als auch ein oberes Geschofs, ersteres enthaltend Lagerräume für Gaseinrichtungsgegenstände, letzteres ein Sitzungszimmer, Bureaus für den Ingenieur mit zugehörigen Zeichenräumen und Plankammer, ein Zimmer für Lichtstärkemessungen und ein Experimentierzimmer. Oberhalb des eben besprochenen Obergeschosses ist noch ein Halbgeschofs angebracht, welches Vorratsräume, untergeordnete Bureaus und Räume für die Aufbewahrung von Büchern und weniger wichtigen Dokumenten enthält.

Das Gebäude hat in der Strafsenfront eine Länge von 36 m und eine fast ebenso grofse Tiefe. Die Fassaden sind, der Bedeutung des ganzen Baues entsprechend, in ziemlich reicher Ornamentik ausgeführt. Die nach der Strafse zu gelegene Hauptschauseite enthält in der Mitte den Eingang, welcher durch einen beiderseits von zwei gekuppelten, kannelierten Säulen gebildeten Portikus hervorgehoben wird. Im Inneren ist die Ausführung überall eine dem Zwecke entsprechende; namentlich ist das grofse Bureau (Fig. 205) mit reichen Ornamenten versehen. Der in der Mitte desselben angebrachte, schon oben erwähnte Dom hat einen Durchmesser von 5,75 m und ist mit mattem Glase eingedeckt; er hebt sich mittels kräftiger durch Konsolen unterbrochener Hohlkehlen von der übrigen Decke ab. Letztere ist ganz in Stuck hergestellt und wird von acht korinthischen Säulen getragen.

Das Gebäude wird durch eine Warmwasserheizung geheizt.

c) Verwaltungsgebäude für Buchdruck- und Zeitungswesen.

Die Verwaltungsgebäude für Buchdruck- und Zeitungswesen dienen häufig auch der Anfertigung der Drucksachen, sind also nicht selten zugleich Fabrikgebäude. Die innere Verwaltung befafst sich insbesondere mit den Vorbereitungen zu der Anfertigung der Drucksachen und mit dieser Anfertigung selbst. Der äufsere Verkehr erstreckt sich bei Geschäften, die sich mit der Herausgabe von Zeitungen abgeben, besonders auf die Redaktion, Expedition und Kasse, und es ist daher stets anzuraten, die Geschäftsräume dieser Verwaltungszweige an einen grofsen Warteraum zu legen. Erfolgt die Abgabe von Zeitungen im Verwaltungsgebäude, so ist hierfür ein längerer Gang mit mehreren Ausgabeschaltern, wie solches bei den Postexpeditionen üblich ist, anzuordnen, der seinen besonderen Eingang oder besser einen Ein- und Ausgang hat, um den Gegenstrom zu vermeiden. Der Annahmeexpedition wird man am besten einen oder mehrere den Warteraum verbindende Sprech- und Annahmeschalter geben,

ara) Nach : Builder, Bd. 30, S. 763.

199.

Beispiel

V.

200.

Allgemeines.

während die Redaktion ihr besonderes Warte- und Sprechzimmer erhält. Die Kasse steht durch einen dem Publikum zugängigen Vorraum mit dem allgemeinen Warteraum in Verbindung.

Auch hier ist besonderer Wert darauf zu legen, dafs die dem Publikum geöffneten Räume im Erdgeschofs liegen.

201.

Beispiel.

Als typisches, zugleich einziges Beispiel diene das Geschäftshaus der Zeitung »Figaro« zu Paris (Fig. 207 bis 210²⁸⁰), in der Rue Drouot gelegen. Darin sind alle für das Erscheinen des »Figaro« erforderlichen Verwaltungs-zweige vereinigt, also unter einem Dache der Verkehr des Publikums mit der Redaktion, diese letztere selbst und die Offizinen für Druck und Herausgabe.

Vor etwa 20 Jahren auf beschränktem Platze erbaut, hat der Architekt Souffroy gleichwohl es verstanden, seiner Aufgabe gerecht zu werden, indem er auf einem, bei nur 10,5 m Frontlänge, 30,5 m tiefen Platze, welchem Licht einzig von der Rue Drouot zugeführt werden konnte, Raum schuf für die Druckerei mit Zubehör, für einen grofsen öffentlichen Saal und 16 Geschäftsräume.

Fig. 209.

Fig. 207.

mrm*

3 DPn-r®

. ZU-B—-I-___

Bru

c4-

er ei

nta

IPapieTpi

Fig. 208.

?3o

ii

Administration

mm

in

HSetzer-Saa 1|—rr Il II H 11 II II II

I il II 11 II H H H

-Tcorrec

tor

Il 11 II 11 II 11 11

TmT

₀H eh) a c [rho

“L J

11

DF"

|r

Im allgemeinen ist angeordnet: t) im Kellergeschofs die Druckerei, 2) im Erdgeschofs der Verkehr von Verwaltung mit Publikum, 3) im I. Obergeschofs die Arbeitsräume der eigentlichen Redaktion, 4) im II. Obergeschofs die Wohnräume des Hauptredakteurs und ein Erholungsraum der übrigen Redakteure, 5) im III. Obergeschofs die Arbeitsräume der Berichterstatter und anderer Beamten.

M aj jg a z i ni

iinrsis fjf

Il—1

Kellergeschofs.

Erdgeschofs.

I. Obergeschofs.

1:500

15

10

10 987654521 0

1    11¹ j 11111| i-fi M+h

Geschäftshaus der Zeitung »Figaro« zu Paris²⁸⁰). Arch. : Souffroy,

SO"*

Im Erdgeschofs hat das Gebäude drei Eingangsthüren, von denen die grofse Mittelthür für das Publikum bestimmt ist, die rechter Hand für die Arbeiter, welcher Eingang zu einer nach dem Kellergeschofs leitenden Treppe führt, die linker Hand für die Angestellten mit einer nach oben führenden Treppe. Durch die Hausthür gelangt man mittels eines mit der Statue Figaro's und einem Wahlspruch geschmückten Vorplatzes auf eine erhöhte Vorhalle, an welche links die Haupttreppe, rechts ein Wartezimmer und in der Mitte die für das Publikum bestimmte grofse Halle (Fig. 210) stofsen. Letztere, zum gröfsten Teile von einem Lichtschacht überdeckt, dient allen Geschäften, welche das Publikum mit der Expedition hat, wie Abonnements, Reklamationen, Geldzahlungen etc., und ist zu diesem Ende von sechs den verschiedenen Zweigen dienenden Bureaus umgeben. Hinter dieser Gruppe von Räumen liegt der durch den Saal zugängige und sein Licht vom vorgedachten Lichtschacht empfangende Sitzungssaal der Verwaltung mit zugehörigem Wartezimmer. Die grofse öffentliche Halle ist mit der in Marmor ausgeführten Büste von Beaumarchais, dem Einführer des Figaro-Typus in das französische Drama, geschmückt.

Das Hauptgeschofs, welches also der Ort der eigentlichen Herstellung des Blattes ist, enthält die hierfür nötigen Bureaus, welche in eine vordere und eine hintere Gruppe getrennt sind; letztere enthält im wesentlichen den Setzersaal, d. i. den Raum für die Herstellung der Formen, welche von hier mittels eines Fahrstuhls in das Kellergeschofs zum Druck geschafft werden; erstere unter anderen die Bureaus des Chef- und zweiten Redakteurs. Das Hauptgeschofs ist in seiner Front mit einer das Standbild des Figaro enthaltenden Loggia geschmückt.

KUL

R;

źmm

ßS

CB

wm>

$|flË

?,

II

il

-, Z"

Jçm

S*®

INSw

W 'Ęk

mj

■ |i| 11

B.

m,

Fig. 210.

"7TT~^1

?Sfo>

3ËK

: - T • )•

ffjll

IIS

iss P®

, c .kfB

IJÊÆM

.=»-

■'

' il

h, b;.

Biiil -J

Hg

mnm

[®S

Ï©E

Kj

sU

;©;

.©'

ilK^śS^gŁdg

V.

il

ri

f!

a:

fl.ti

=rr

Ml

fei

IR

il

I ■;

iiit

tili

Bn

3233

;:i

wnîr^P’'

Un¹

...jS?⁴

ś*/    "-y- /-“'BErrr

IHi

Hi

Geschäftshaus der Zeitung »Figaro« zu Paris.

Halle für das Publikum²⁸⁰).

Das II. Obergeschofs enthält die Privatzimmer des Chefredakteurs, daneben für sämtliche Redakteure einen Fechtboden, Zimmer für den Fechtmeister, für Brausebäder, Ruhebetten etc.

Das dann folgende Geschofs enthält die Zimmer für die Berichterstatter, über deren Haupteingangsthür eine Ente mit ausgebreiteten Flügeln sich befindet.

Die Ausführung des Gebäudes ist mit grofser Sorgfalt und, was die inneren Dekorationen betrifft, nicht ohne Luxus geschehen. Die in Quadern aufgeführten Grundmauern ruhen mittels spitz-

202.

Allgemeines.

203.

Beispiel

I.

bogenförmiger Erdbogen auf kräftigen Pfeilern, welche tief genug hinabgeführt sind, um nicht die mit dem Maschinenbetrieb unvermeidlich verbundenen Erschütterungen auf die Nachbarhäuser zu übertragen. Die Hauptfassade ist sorgfältig ' in Quadermauerwerk ausgeführt, das Dach in Eisen, die Treppen in Holz, während die Fufsböden auf eisernen Balken ruhen. Damit die Erschütterungen der arbeitenden Maschinen thunlichst wenig auf die Aufsenmauern übertragen werden, sind sämtliche Apparate auf ein einziges, grofses, in Beton ausgeführtes Fundamentbett gestellt, welches an die Gebäudemauern nur mit einer ganz schwachen Schicht sich anschliefst, indem es durch eine tiefe, rings um den ganzen Keller herumgeführte Rinne davon getrennt ist.

Das Gebäude diente bei seiner Erbauung der Herstellung einer täglich in einer Auflage von 60000 Exemplaren erscheinenden Zeitung, wofür dte Arbeit von im ganzen 235 Personen erforderlich waren. Von diesen gehörten der eigentlichen Redaktion 41, dem allgemeinen Dienste 23, dem Dienste der Zusammensetzung und Bildung der Formen 29 und dem Dienste in der Druckerei 33 Personen an.

d) Verwaltungsgebäude für Versicherungswesen.

Eine Grundbedingung bei Errichtung von Geschäftshäusern für Versicherungswesen ist eine für ausgedehnten Geschäftsbetrieb günstige, an verkehrsreichen Strafsen oder öffentlichen Plätzen zu wählende Lage der Baustelle.

Da indes eine solche in grofsen Städten nur mit Schwierigkeiten und bei Aufwendung bedeutender Kosten zu beschaffen ist, für welche ein entsprechendes Zinserträgnis allenfalls blofs bei Anlage grofsartiger Geschäfts- und Kaufhäuser zu erlangen ist, so pflegen solche von Versicherungsgesellschaften errichtet zu werden, teils um durch Unterbringen ihrer oft nur einen verhältnismäfsig kleinen Raum beanspruchenden Verwaltungs- und Geschäftsräume in diesen Häusern denselben die gewünschte bevorzugte Lage zu sichern, teils um auf diese Weise die ihnen zufliefsenden Geldmittel vorteilhaft und sicher anzulegen.

Mit der Verwaltung des Versicherungswesens ist zuweilen als besonderer Geschäftszweig ein Bankinstitut verbunden. Wenn dies indes auch nicht der Fall ist, so gleicht doch die Anlage der Räume für das Versicherungswesen derjenigen für das Bankgeschäft¹), mit dem Unterschiede jedoch, dafs dann die grofse Schalterhalle für das Publikum, die bei einigen der nachfolgenden Beispiele (Fig. 211 u. 212) zu bemerken ist, fortfällt.

Vom Geschäftshaus der Lancashirer Versicherungsgesellschaft (Lancasliire Insurance company) zu Manchester, von Turner erbaut, wird in Fig. 211²) der Grundrifs des Erdgeschosses mitgeteilt.

Diese Gesellschaft, welche sowohl den Feuer-, als auch den Lebensversichcrungszweig in ihren Geschäftsbereich zieht, hat ihren Hauptsitz in Manchester; aufserdem besitzt sie auch noch gröfsere Geschäftshäuser zu London, Glasgow und Liverpool. Das in Rede stehende Geschäftshaus steht auf einem Eckplatze, der von zwei belebten Strafsen Manchesters gebildet wird, und an der einen 17,3 m, an der anderen 36,6 w Länge hat. Aufser den von dieser Gesellschaft benutzten Räumen enthält das Gebäude noch 2 Kaufläden mit zugehörigen Nebenräumen und hat für alle diese Gelasse aufser dem Erdgeschofs zwei Obergeschosse und ein voll ausgebautes Dachgeschofs erhalten.

Im Erdgeschofs, dessen Räume von beiden Strafsen mittels eines centralen Flurganges zugängig gemacht sind, liegen die Läden und für die Gesellschaft das Hauptbureau, mit Tresors, Wasch- und / Bedürfnisräumen, das Wartezimmer, sowie die Geschäftsräume des Generaldirektors. In den oberen Geschossen, die durch eine mit jenem Flurgang verbundene, von einem Lichthofe aus erleuchtete Treppe zu erreichen sind, befinden sich aufser einem Sitzungszimmer (Board room) die übrigen Geschäftsräume der Gesellschaft und sonstige Bureaus. Alle Böden sind feuersicher hergestellt und alle Fenster mit eisernen Sicherheitsjalousien versehen. Das Hauptbureau oder die Geschäftshalle (Telling room) des Erdgeschosses ist unten im Grundrisse viereckig, oben aber in Form einer Hängekuppel gestaltet und hat bis zum Scheitel eine Höhe von 15,5 ¹¹¹ erhalten. Die nischenförmigen Endabschlüsse desselben

Fig. 2ir.

sind oben zu Galerien ausgebildet, der eine außerdem nach unten zu zwei großen feuersicheren Dokumenten- und Schatzkammern, die bis zum Kellergeschofs herunterreichen. Erleuchtet wird dieser ganze große Raum durch eine Glasbedachung, welche dem unteren Teil ein reichliches, aber angenehm gebrochenes Licht zusendet. Die Hängekuppel ist durch ornamentierte Rippen in 16 Felder zerlegt, in denen die Monogramme der kleinen Zweiganstalten der Gesellschaft angebracht sind, während die 4 Kugelzwickel mit den Wappen der 4 Hauptorte, an denen das Geschäft Sitz hat, nämlich Manchester, London, Glasgow und Liverpool, geschmückt sind.

In der Fassade ist das Erdgeschoß für sich in einfach kräftigen Formen gehalten; die beiden Obergeschosse dagegen sind zu-sammengefafst, an beiden Flügeln mit Pilastern geschmückt, welche in ihrem Übergange, der abgerundeten Ecke, in Säulen übergehen. Ein kräftiges Hauptgesims trennt diese drei Geschosse vom Daehgeschofs, welches mit seinen mannigfachen, verschiedenen Dachfenstern dem Ganzen einen passenden Abschlufs giebt.

Die Kosten des Gebäudes haben 400000 Mark betragen, was für 1 qm überbauter Grundfläche ca. 600 Mark ausmacht.

Das Geschäftshaus der Northern assurance company zu Aberdeen (Fig. 212 ²⁸³) ist nach den Plänen von Mathews & Mackenzie erbaut worden.

■ ä„

lirecior

G-escîiafts- fei «

Ziro

tT

T.

;j

Geschäftshaus der Lancashirer Versicherungs-Gesellschaft zu Manchester.

Erdgeschofs²⁶²). — ¹/₆₀₀ w. Gr.

Arch. : Turner.

204.

Beispiel

II.

Der aufserordentlich vorteilhaft gelegene, eine etwas spitzwinklige Ecke auf der Union terrasse bildende Bauplatz hat eine Länge von rund 36 m bei einer Tiefe von ungefähr 24 m. An der Ecke befindet sich unten ein mit 4 dorischen Säulen geschmückter Eingang, an den sich der Vorflur und die grofse Geschäftshalle für das Publikum anschliefsen. Der übrige Raum des Erdgeschosses ist von Geschäftszimmern mit den zugehörigen Nebenräumen, wie feuersicheren Schatz- und Dokumenten-räurnen etc., eingenommen; diese sind aber alle so angeordnet, dafs der schiefe Winkel der Grundform des Platzes nirgends in den einzelnen Räumen sich zeigt. Aufser dem Erdgeschofs hat das Gebäude

ein I. und II. Obergeschofs.

Die ganze äufsere Fassade ist in fein bearbeitetem Granit hergestellt, ebenso die inneren Wände des Einganges und der Vorhalle, wogegen die grofse Geschäftshalle zwar polierte Granitsäulen erhalten hat, im übrigen aber eine Wandbekleidung von amerikanischem Wallnufsholz.

Die Kosten haben 400 000 Mark betragen, was für 1 qm überbauter Grundfläche etwa 550 Mark ausmacht.

Das Geschäftshaus der Lebens-versicherungs - Gesellschaft » Germania« zu Stettin (Fig. 213 u.214²⁸⁴) wurde 1864—65 von Ende & Boeck-mann erbaut.

Fig. 212.

Ui

Se

Si'*u

ii

//

, Gehilfe I les " |s e cretärs

=41

! I Flur jj

"7

Bücher

Tresor!

Ge s chäftshalle

( Public office)

Geschäftshaus der Northern assurance company zu Aberdeen.

Erdgeschofs²⁸³). — ¹lioo w. Gr.

Arch. : Mathews & Mackenzie.

28S) Nach : Building news, Bd. 44, S. 438. ²⁸⁴) Nach: Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1866, S. 287.

205.

Beispie

III.

Dasselbe besitzt aufser dem Keller- und Erdgeschofs drei Obergeschosse und enthält im Keller-geschofs die für die oberen Wohnungen erforderlichen Kellerräume, sowie Wohnungen für zwei Pförtner. Im Erdgeschofs liegen die Geschäftsräume der Gesellschaft, im I. Obergeschoss die Wohnung des Direktors, während das II. und III. Obergeschofs je eine Mietwohnung bildet.

Im Erdgeschofs (Fig. 2x3) befinden sich zwei getrennte Eingänge, von denen der links gelegene mittels einer architektonisch reich ausgebildeten Flurhalle mit der durch alle Geschosse gehenden Treppe als Zugang für sämtliche Wohnungen dient, während der andere nur zu den Geschäftsräumen führt. Letztere bestehen aus einer ziemlich reich ausgebildeten Flurhalle, von welcher aus man links zur Kasse und zu den beiden Geschäftszimmern des Vorsitzenden der Gesellschaft, rechts zum grofsen gemeinschaftlichen Arbeitssaal gelangt. An die Räume des Vorstandes schliefst sich unmittelbar, im Grundrifs mit der Rückwand halbkreisförmig abschliefsend, der in reicher Dekoration gehaltene Sitzungs- und Versammlungssaal an. Neben dem gemeinschaftlichen Arbeitsraume liegen feuersichere Gelasse für die Aufbewahrung von Dokumenten. Der Arbeitsraum hat eine Grundfläche von reichlich 200 <lm und hat zu ²/a ein Glasdach erhalten, welches von armierten Eisenträgern getragen wird, so dafs nur dort gekuppelte eiserne Säulen stehen, wo man genötigt war, die Frontwand des Quer-

Fig. 213.

Fig. 214.

Küche

laflchen

ti 1 s s (r

liuin

r b Mtss aal

Stühe

Luft

Cassa

Ar t e i

5 chlaf-Zimin er

Erapfgs-I Zimmer j

Salon

:::i

O»

Sitzungsl Zimm er

Geschäfts -

f a. Di-

I äum e

ÊO

I IN et) en liZimmer

Sprech-Z.mme r

W 0 hn -

Zimmer

Neben

Zimmst

I w il

Erdgeschofs.

I. Obergeschofs.

1:500

10

10 08765*321 0

|—1-1 | ¹ | ¹ | I | ¹ ) 1-)⁺l * H j~

Geschäftshaus der Lebensversicherungs-Gesellschaft »Germania« zu Stettin²⁸⁴).

Arch. : Ende & Boeckmann.

15

20™

gebäudes zu unterfangen. Im Konferenzsaale steht der Sitz für den Vortragenden am äufsersten Ende des Halbrunds. Dieser Saal besitzt rings an der Wand unten ein 2 m hohes Paneel, oben einen brillanten Fries und eine sehr schöne, reich verzierte Decke. Die Geschäftsräume werden durch Wasserheizung erwärmt.

Die Versicherungsgesellschaft »Germania« hat aufser diesem zu Stettin, ihrem Gründungsorte, gelegenen Verwaltungsgebäude für ihr Geschäft in Berlin in den Jahren 1879—80 daselbst an der Ecke der Friedrich- und Französischen Strafse durch Kays er & v. Grofsheim ein sehr stattliches, in den Formen der deutschen Renaissance durchgeführtes Bauwerk errichten lassen, in welchem aber nur ein verhältnismäfsig geringer Teil für Zwecke der Gesellschaft selbst beansprucht, der weitaus gröfste Teil vielmehr für offene Ladengeschäfte und Mietwohnungen benutzt wird. Daher können das Geschäftshaus der »Germania« zu Berlin, gleich wie andere zu ähnlichen Zwecken von der Gesellschaft in Strafsburg und Frankfurt a. M. errichtete Gebäude hier aufser acht gelassen werden.

Das Geschäftshaus der Berlin-Kölnischen Feuerversicherungs-Aktiengesellschaft zu Berlin (Fig. 215²⁸⁵) ist nach dem bei einem Wettbewerb mit dem Preise gekrönten Entwürfe Wuttke’s erbaut worden.

Der sehr ungünstig gestaltete Bauplatz hat eine Länge von 53,0 m bei einer mittleren Breite von nur 21,5m und gestattet dem Lichte einzig an den beiden schmalen Fronten Zutritt. Es war daher eine Hauptbedingung, die am meisten des Lichtes bedürfenden Räume, also die Wohn- und Arbeitszimmer, an die Lichtseiten zu legen, dagegen die Treppenhäuser etc. an die dunkleren Stellen zu verweisen, Dies hat denn auch im vorliegenden Grundriß die vollste Berücksichtigung erfahren, indem

ein mit einem Halbkreise abschliefsender Binnenhof angelegt ist, an dessen besten Stellen die Bureaus liegen.

Über die Grundrifseinteilung des I. Obergeschosses, in welchem die Geschäftsräume der Gesellschaft gelegen sind, giebt Fig. 215 den erforderlichen Aufschiufs.

Der Bau ist ganz massiv hergestellt; Eisen und Sandstein haben die ausgiebigste Verwendung gefunden. Die Gesamtkosten haben 350000 Mark betragen.

Das Geschäftshaus der »Allgemeinen Versicherungs-Aktiengesellschaft Wilhelma« zu Magdeburg (Fig. 21628C) ist nach dem bei einem öffentlichen Wettbewerbe mit dem Preise gekrönten Entwürfe von Solf & Wichards 1894—96 erbaut worden.

Das in den Ansichten eigenartige Gebäude steht in bevorzugter Lage an einem öffentlichen Platze und wird von den strahlenförmig von diesem Platze auslaufenden Strafsenzügen des Editha-Ringes und der Olvenstedter Strafse derart eingeschlossen, dafs sich eine Platzfront von 30 m Länge ergiebt.

Die »Wilhelma« ist eine Gesellschaft für Lebens-, Unfall-und Haftpilicht-, sowie für Transportversicherung, und mit ihr unter gleicher Verwaltung und in organischer Verbindung steht die Magdeburger Hagelversicherung. Alle diese Geschäftszweige sind einer gemeinschaftlichen Oberleitung, jede einzelne wieder einem besonderen Vorsteher unterstellt. Der Verkehr mit dem Publikum liegt nur den Generalagenturen und der Kasse ob. Aufser den Räumen für die Versicherungsabteilungen war noch eine Reihe von Räumen erforderlich, welche der Gesamtleitung oder dem Bedürfnisse der Abteilungen gemeinsam dienen, wie ein ausgedehntes Magazin für die Geschäftsmaterialien der Gesellschaft, ein Sitzungssaal, die Kanzlei, die Hauptbuchhalterei etc. Überdies mufsten Wohnungen für den Generaldirektor und für fünf Unterbeamte im Gebäude Platz finden.

Im Erdgeschofs befinden sich links vom Haupteingange die Räumlichkeiten, in denen das Publikum verkehrt: vorn die Generalagenturen; hinten hofseitig die Kasse und die Buchhalterei; in der Mitte (unter dem Kleidergelafs V des I. Obergeschosses) eine Verkehrshalle, nach der sich ein Teil der genannten Räume, insbesondere die Kasse, öffnet. Strafsen-seitig neben der Kasse liegt die Transport-Versicherungsabteilung, während das Erdgeschoß des Editha-Ringllügels der Hagel-Versicherungsgesellschaft überwiesen ist.

Im Untergeschoß an der Olvenstedter Strafse liegen unter den Räumen der Transport-Versicherungsabteilung und der Bitchhalterei das weiträumige Magazin für die bedeutenden Papiervorräte, Vordrucke etc., sowie die Räume für Pack- und Buchbinderarbeiten, und daneben, unter der Kasse, die Schatzkammer. Im übrigen wird das Untergeschoß von fünf Wohnungen für Unterbeamte, von der Heizanlage und von anderen Haushaltungsräumen eingenommen.

Das I. Obergeschoß (Fig. 216) ist den beiden Hauptabteilungen, derjenigen für Lebens- und derjenigen für Unfall- und Haftpflichtversicherung, zugewiesen.

206.

Beispiel

IY.

Fig. 215.

ES

fl

ff

H II t

BB

□dod

eh'

f L üftg.

207.

Beispiel

V.

fi=

Geschäftshaus der Berlin-Kölnischen Feuerversicherungs-Aktiengesellschaft zu Berlin.

I. Obergeschofs®⁸⁶). — ¹/5üo w- Gr. Arch. : Wułtke.

285)    Nach: Baugwks.-Ztg. 1882, S. 241.

286)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 1. Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufi.)

Im II. Obergeschofs liegt in der Mitte der Sitzungssaal, an den sich am Editha-Ring unter Hinzunahme von Räumen des Dachgeschosses die am Giebel mit einer Hauslaube endigende Wohnung des Generaldirektors anschliefst. Auf der anderen Seite grenzt an den Sitzungssaal das Arbeitszimmer des kontrollierenden Mitgliedes vom Verwaltungsrate und an dieses als Eckzimmer mit Erker das Arbeitszimmer des Generaldirektors, dem im Flügel an der Olvenstedter Strafee das Zimmer des Sekretärs, die Expedition und weiterhin in einem durch Galerien erweiterten Raume über der Organisationsabteilung die Kanzlei angereiht sind. Vor dem Arbeitszimmer des Generaldirektors verbreitert sich der Flurgang durch Hinzunahme des Raumes über dem litterarischen Bureau zu einem Warteflur.

Die Kosten dieses Gebäudes betragen für 1 cbm umbauten Raumes 18 Mark und für 1 qm überbauter Grundfläche 335 Mark, beides ohne die elektrische Beleuchtung.

Fig. 216.

r.

J'

.//

rJk~

: jv-ia''9anisa's- □*und

/ /jr I Acquisitions - Abthlg.

^Pmmm

,mw<

Æ Licht

L.

|o O

Ifâ

Abthlgs

° DSS-

Oirectop

Xitlerapi-V ^sches Bur.

»•*

AC^

A

,A>‘

>;

ßS

Wà

tel

c.*-

>A"!

Dipcctop

IJ?

Ji°.

15

70*1

Kieidergclas9 17

Lobena-Vepsichepungs - Abth,

Büchergewölbe

nua iBJEiun

H IU II III

Vcrsichcrunqs -Abth.

ÜJ LD LU lU LU

O^ÏSÂÏj

a=-

Apchiv-

Abth.-| Abgelehnten I Vcrwallg.

Editha-Ring.

Geschäftshaus der Allgemeinen Versicherungs-Aktiengesellschaft »Wilhelma« zu Magdeburg.

[I. Obergeschofs²⁸⁶).

' Arch. : Soit <6 Wichards.

208.

Allgemeines.

e) Verwaltungsgebäude für Bauwesen. Verwaltungsgebäude für Bauwesen kommen als städtische Bauämter und bei grofsen Baugesellschaften vor. Verschieden sind die Erfordernisse beider nur dadurch von einander, dafs die städtischen Bauämter ein gröfseres tech-

nisches Gebiet in den Bereich ihrer Arbeiten einbeziehen, während die Baugesellschaften in der Regel sich nur mit einzelnen technischen Zweigen befassen, dafür aber neben dem technischen Geschäfte ein weit stärker ausgebildetes kaufmännisches Geschäft betreiben müssen.

i) Verwaltungsgebäude für städtische Bauämter.

209.

Geschäfts-

Organisation.

Die Behandlung der technischen Geschäfte einer- Stadt fordert zunächst eine Trennung der mit der Beaufsichtigung von Privatbauten zusammenhängenden Geschäfte, also der Baupolizei, von den Geschäften, welche durch die von der Stadt selbst ausgeführten Bauten sich ergeben. In der Regel sind diese Geschäfte auch thatsächlich von einander ganz abgesondert, so dafs sie häufig vollständig getrennte Oberleitungen besitzen. Manchmal ist der Vorstand der Baupolizei ein Jurist, und nur die beaufsichtigenden Unterbeamten sind Techniker; manchmal liegt jene sogar unmittelbar in den Händen der Polizeibehörde, wie beides in grofsen Städten vorkommt, während in den mittleren dagegen Baupolizei und Bauausführungen dem Stadtbauamte unmittelbar unterstellt sind.

Die Geschäfte der Bauausführung zerfallen wieder in zwei Hauptgruppen, in diejenige des Hochbaues und in jene des Tiefbaues, denen in ganz grofsen Städten zwei Stadtbau Vorstände, von denen derjenige für den Hochbau ein Architekt, derjenige für den Tiefbau ein Ingenieur sein mufs, vorstehen. Hie und da ist der Tiefbau auch noch in zwei besondere Abteilungen gegliedert, und zwar in den eigentlichen Tiefbau, dem das Wasserleitungs-, Kanalisations- und Flufswesen unterstellt ist, und in den Mittelbau, dessen Aufgabe es ist, Strafsen und Brücken zu bauen und zu unterhalten.

In der Regel sind die städtischen Bauämter mit den übrigen städtischen Verwaltungszweigen in einem Gebäude vereinigt, und daher sind die in Rede stehenden Grundrifsanordnungen im i. Kapitel dieses Abschnittes (Stadt- und Rathäuser) zu finden. Wenn aber besondere Gebäude für die Bauämter errichtet werden, so dürften die nachfolgenden Betrachtungen einige Anhaltspunkte für den Entwurf abgeben.

210.

Baupolizei.

Die Baupolizei ist am zweckmäfsigsten in das Erdgeschofs zu verlegen, da mit dieser Behörde das Publikum besonders rege zu verkehren hat. Ein allgemeiner Warteraum, in welchem der anmeldende Diener seinen Platz hat, nimmt die Besucher auf. In diesen Warteraum münden die Eingänge der Geschäftsräume für die Abfertigung, für die baubeaufsichtigenden technischen Beamten und für den Vorstand der Baupolizei.

Das Zimmer des Vorstandes liegt am besten neben der Abfertigung und neben dem Archiv. Die Abfertigung empfängt die einlaufenden Sachen, übermittelt dem Publikum die Bescheide, führt die Registrande etc., steht also mit der Stadtbevölkerung in regem Verkehre und mufs zu diesem Behufe einen grofsen Tisch, auf dem Zeichnungen ausgebreitet werden können, aufweisen, welcher das Publikum vom Arbeitsraume scheidet. Letzterer wird von Schreibpulten für die Expedienten und Schreiber eingenommen.

Die Arbeitszimmer für die baubeaufsichtigenden technischen Beamten, denen jedem ein Stadtbezirk zugewiesen ist, haben aus zweifenstrigen Zimmern zu bestehen, in welchen ein Schreibtisch und ein Zeichentisch, samt den nötigen Aktenständern und Kartenschränken, unterzubringen sind. Diese Beamten haben bei den Prüfungen der eingegangenen Bauzeichnungen und bei den Baubeauf-

211.

Hochbauamt.

212.

Tiefbauamt.

213.

Organisation.

214.

Anlage.

22 8

sichtigungen nicht nur ihr Augenmerk auf das Einhalten der baupolizeilichen Gesetze, sondern auch auf das Einhalten der genauen Bebauungspläne im Grundrifs und Durchschnitt zu richten, sind also seitens des Mittel- und Tiefbauamtes durch Überreichung der nötigen Pläne und Beschlüsse stets auf dem Laufenden zu halten. Obgleich die Baupolizei mit dem Elochbau im besonderen sich ab-giebt, steht sie doch mit dem Hochbauamte in fast gar keiner Verbindung, dagegen, wie aus Vorstehendem sich ergiebt, in nächster Beziehung zum Tief-, bezw. Mittelbauamte, so dafs es durchaus wünschenswert ist, wenn Baupolizei und Tief- oder Mittelbauamt in einer technischen Spitze vereinigt sind.

Den Räumen für die Baupolizei ist noch ein Sitzungssaal beizufügen und ein Zimmer für einen Juristen, der, wenn erforderlich, den Sitzungen beizuwohnen und sich mit der Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen zu befassen hat.

Dem Hochbauamte sind folgende Räume zuzuweisen: a) ein Bureau mit Wartezimmer für den Vorstand; ß) ein Abfertigungsbureau; y) ein Archiv; B) ein Bureau für die Buchführung; s) ein Bureau für jeden Baumeister (Bauinspektor) mit daranstofsendem Zeichensaal; Ç) ein Zimmer für einen Expedienten und Schreiber; vj) ein Sitzungszimmer.

Das Mittelbauamt, welchem das Vermessungsbureau unterstellt ist, ist in der Regel mit dem Tiefbauamte vereinigt und enthält aufser den beim Hochbauamte angegebenen Räumen a bis Y) für das Vermessungsbureau noch: fr) ein Bureau für den Obergeometer mit Wartezimmer; i) eine Expedition; x) ein Archiv, und X) die nötigen Zeichensäle.

Aufser diesen Räumen mufs im Verwaltungsgebäude zu ebener Erde noch die Kasse mit den feuerfesten Gewölben liegen, welche dem Publikum in bequemster Weise zugänglich zu machen ist, sowie ein Bureau für die Rechnungsrevision.

In mittleren und kleineren Städten, in denen eine einzige technische Spitze vorhanden ist, können die oben angegebenen Räume sehr zusammengezogen werden. Dann ist es wünschenswert, die sämtlichen Geschäftszimmer in ein Geschofs zu verlegen, da hierdurch dem obersten Beamten der Überblick und die Aufsicht über das ihm untergebene Personal sehr erleichtert wird. Es ist alsdann sehr erwünscht, dem Publikum einen gröfseren Raum als Warteraum zu öffnen, um den sich sämtliche Bureaus herumlegen.

2) Verwaltungsgebäude für Baugesellschaften.

Solche Geschäftshäuser dienen .halb kaufmännischen, halb technischen Zwecken. Das kaufmännische Ziel hat hier die Oberhand; das technische Geschäft ist grundsätzlich mehr untergeordnet. Wir dürfen daher erwarten, hier einen kaufmännischen und einen technischen Direktor zu finden. Da aber der Kaufmann ohne tüchtige technische Kenntnisse in Geschäften, welche sich nur mit Bauausführungen abgeben, kaum hervorragend wird wirken können, so ist stets vorzuziehen, einen Techniker mit tüchtigem kaufmännischen Geschicke an die Spitze zu stellen, dem dann ein Kaufmann und öfters auch ein Jurist beratend und helfend zur Seite stehen.

In diesen Verwaltungsgebäuden spielt der Verkehr mit dem Publikum eine Hauptrolle. Man wird wieder am zweckmäfsigsten einen allgemeinen Warteraum anordnen, der mit der Kasse und mit dem Bureau des technischen und

22Q

kaufmännischen Vorstandes in unmittelbarer Verbindung- steht. Die Räume für das kaufmännische Geschäft mit Kasse, Buchführung etc. müssen ebenso eng miteinander verbunden sein, wie die Räume für die technische Verwaltung. Im übrigen gilt, bezüglich der Anordnung der Räume, das unter i Gesagte auch hier.

Litteratur

über »Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private Verwaltungen«.

Ausführungen.

The office of the Duchy of Cornwall, Buckingham gate. Builder, Bd. 13, S. 526.

Geschäftshaus der Gesellschaft »Germania« in Stettin. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1866, S. 287. Lancasliire insurance company's new offices, Manchester. Building news, Bd. 13, S. 428.

Ende und Boeckmann. Gebäude der 'Aktiengesellschaft zur Fabrikation von Eisenbahn-Bedarf in Berlin. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1869, S. 31.

LEROUX. Hôtel du Petit Journal. Moniteur des arch. 1869, PI. 2, 14, 27, 48.

Bâtiments de l'administration central des chemins de fer des Charentes. Nouv. annales de la const. 1870, S. 89.

Hüll dock company's new offices. Builder, Bd. 30, S. 125.

Offices of the Liverpool united gaslight company. Builder, Bd. 30, S. 765.

Hinträger, M. und Heinrich Claus. Administrations- und Wohngebäude der k. k. priv. I. Siebenbürger Eisenbahn-Gesellschaft in Pesth am Rudolfs-Quai und der Arpad-Gasse. Allg. Bauz. 1873, S. 253. ,

Service centrale de la compagnie du chemin de fer d' Orleans. Encyclopédie d'arch. 1873, S. 148 u. PI. 110, III, 159, 160, 167.

New buildings for the Phoenix fire insurance company, Manchester. Builder, Bd. 31, S. 849.

Sauffroy. Hôtel du journal »Le Figaro«. Revue gén. de l'arch. 1884, S. 203 u. PI. 46—51.

Offices for the Lewisham District board of works. Builder, Bd. 33, S. 664.

Helbling, A. Verwaltungs-Gebäude der General-Direktion der grofsh. badischen Staats-Eisenbahnen in Karlsruhe. Allg. Bauz. 1877, S. 87.

Offices of the Gresham life assurance society. Building news, Bd. 34, S. 621; Bd. 35, S. 694.

7he new East and West India dock-house, Billiter-street. Builder, Bd. 37, S. 227.

Tisseur, C. Hôtel de la Cie de Terrenoire à Lyon. Gaz. des arch. et du bât. 1880, S. 136, 142. Kayser u. v. Groszheim. Das Geschäfts- und Wohnhaus der »Germania« in Berlin. Deutsche Bauz. 1881, S. 281.

Der Neubau der »Germania« zu Berlin. Baugwks.-Ztg. 1881, S. 3.

Bâtiment d'administration de la compagnie des chemins de fer du Jura bernois à Berne. Eisenb., Bd. 14,

S. 49» 57-

Kiss. Das Verwaltungsgebäude der Königlichen Bergwerks-Direction zu St. Johann a. S. Zeitschr. f. Bauw. 1882, S. 435.

Haus der allgemeinen Assecuranz-Gesellschaft in Wien. Allg. Bauz. 1882, S. 15.

Geschäfts- und Wohnhaus der Berlin-Kölnischen Feuer-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft in Berlin, Kochstrafse 3. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 241.

Ferstel, H. v. Das Administrations-Gebäude des österr. - ungar. Lloyd in Triest. Allg. Bauz. 1883, S. 37-

Northern assurance company's offices, Aberdeen. Building news, Bd. 44, S. 438.

Münzenberger, F. Geschäftshaus der Deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaft zu Lübeck. Deutsche Bauz. 1884, S. 185.

PlCQ, H. Bureaux de la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama (Parisj. Nouv. annales de la const. 1885, S. 35.

The Royal exchange assurance offices, 29, Pall Mall. Builder, Bd. 49, S. 220,

New offices for the Free Press company, West Bromwich. Building news, Bd. 48, S. 248.

Heim. Geschäftshaus der Magdeburger Lebens-Versicherungs-Gesellschaft in Berlin. Baugwks.-Zeitg. 1886, S. 186.

Das neue »Puck«-Gebäude. Techniker, Jahrg. 8, S. 181.

New Bristol docks offices, Building news, Bd. 50, S. 416.

New offices for the Northern assurance company, Dublin.

Building news, Bd. 51, S. 758.

Neubau der Lebensversicherungs-Actien-Gesellschaft »Germania« in Strafsburg i. E. Centraibl. d.

Bauverw. 1886, S. 466.

Brooklyn Ufie insurance company s building, New York. American architect, Bd. 20, S. 158.

Kayser & v. Groszheim. Geschäftshaus der Lebensversicherungs-Actiengesellscliaft »Germania-Stettin« in Strafsburg i. E. Zeitschr. f. Bauw. 1887, S. 39.

■»East Anglian Daly Times« offices, Ipswich. Building news, Bd. 53, S. 206.

Geiringer, E. Das neue Administrations-Gebäude der »Assicurazioni Generali« in Triest. Allg. Bauz. 1888, S. 70.

Krackowizer, H. Wohnhaus und Druckereigebäude des Herrn Josef Wimmer in Linz. Allg. Bauz. 1888, S. 79.

Erdmann & Spindler. Neubau eines Geschäftshauses für die General-Agentur der Feuer-Versicherungs-bank f. D. in Gotha. Deutsche Bauz. 1888, S. 249.

Commercial union assurance company's offices, Manchester. Building news, Bd. 54, S. 106.

New offices for the British Equitable Assurance company. Building news, Bd. 54, S. 285.

Offices at 8, Great George-street. Building news, Bd. 54, S. 323.

Busse, C. Die Reichsdruckerei in Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1889, S. 313.

Gouny, P.-J. Bâtiment de la comptabilité et des titres au chemin de fer de l'Est. La semaine des const.,

Jahrg. 13, S. 416, 451, 464.

New offices of the Southwark and Vauxhall water company. Building news, Bd. 57, S. 215.

Galland, G. Die alten Stadtbauämter in Holland. Baugwks.-Ztg. 1890, S. 32.

Das Verwaltungsgebäude der Gotthardbahn in Luzern. Schweiz. Bauz., Bd. 15, S. 3, 14.

New building for the Provident life and. county fire offices, Bristol. Building news, Bd. 58, S. 408.

New Publishing and printing offices for the proprietors of » The Queen«., » The Field«, and »The haw Times« Newspapers. Building news, Bd. 59, S. 178.

Compétitive design for the Confédération Life Association , Toronto, Ontario. Architecture and building, Bd. 13, S. 67.

Invaliditäts- und Altersversicherungs-Anstalt zu Hannover. Deutsche Bauz. 1891, S. 609.

Buch- und Notendruckereien in Leipzig. Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 769. Versicherungsanstalten in Leipzig. Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 476.

Goecke, Th. Das Gebäude der Invaliditäts- und Altersversicherungs-Anstalt der Provinz Brandenburg in Berlin. Deutsche Bauz. 1892, S. 541.

Bergmann. Das Eisenbahn-Directionsgebäude in Bromberg. Centraibl. d. Bauverw. 1892, S. 16. Verwaltungsgebäude der Gotthardbahn: Festschrift anläfslich der Haupt-Versammlung des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins im September 1893 in Luzern. Luzern 1893. S. 84. Mühlke, C. Das Geschäfts- und Wohnhaus der Münsterberger Zeitung. Centraibl. d. Bauverw. 1893, S. 164.

Hopkins place saving-bank, Baltimore. American architect, Bd. 40, S. 59.

New York life insurance company's building,^Chicago. American architect, Bd. 42, S. 78. Verwaltungsgebäude der Reichseisenbahnen zu Strafsburg: Strafsburg und seine Bauten. Strafsburg 1894. S. 418.

Wichards, F. Geschäftshaus der »Preufsischen National-Versicherungs-Gesellschaft« auf dem Rofs-markt in Stettin. Zeitschr. f. Bauw. 1894, S. 489.

Haus der »Krakauer Assecuranzgesellschaft« in Lemberg. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 11, S. 423. Extension of premises for the ?>Morning post«. Architect, Bd. 51, S. 337.

Korb & Giergl. Bau des »Pesti Hirlap« in Budapest. Der Architekt 1895, S. 26 u. Taf. 38.

Haus der Versicherungsgesellschaft »New-York«, Budapest. Neubauten u. Concurr. 1895, S. 11. Erdmann & Spindler. Geschäftshaus der Lebensversicherungsbank f. D. zu Gotha in Berlin. Deutsche Bauz. 1896, S. 125.

Das Geschäftsgebäude der Königlichen Eisenbahndirection Berlin. Centraibl. d. Bauverw. 1896, S. 338. Theyer, L. & F. Sigmundt. Das Haus der k. k. priv. wechselseitigen Brandschaden-Versicherungsanstalt in Graz. Der Architekt 1896, S. II.

»Pallas«, Literarische und Druckerei-Actiengesellschaft in Budapest. Neubauten u. Concurrenzeu 1896, S. 8.

Das neue Geschäftshaus der Versicherungsanstalt für das Königreich Sachsen in Dresden. Baugwks.-Ztg. 1896, S. 10, 35.

Die »Wilhelma« in Magdeburg. Centraibl. d. Bauverw. 1897, S. I.

The „Daily Express“ buildings, Paisley. Building news, Bd. 73, S. 293.

Der Neubau der Berlinischen Lebens-Versiclierungs-Gesellschaft in Berlin. Centralbl. d. Bauvenv. 1899, S. 502.

Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur der Gegenwart. Berlin.

Bd. 2 (1892), Taf. 32: Geschäftshaus der Equitable-Gesellschaft in Berlin; von Scharfer.

Bd. 3 (1894), Taf. 50 u. 51: Preufsische National-Yersicherungs-Gesellschaft in Stettin; von WlCHARDS.

Taf. 66: Gebäude der Baseler Feuerversicherungs-Gesellschaft in Berlin; von Knoblouch.

Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1888, Taf. 7: Entwurf für das Geschäftshaus der Lebensversicherungsgesellschaft »Equitable« in ,, Berlin; von Schmieden, v. Weltzien & Speer.

Taf. 78: Geschäftshaus der Generalagenten der Feuerversicherungsbank in Gotha; von Erdmann & Spjndler.

Taf. 92: Geschäftshaus für die Deutsche Lebens-, Pensions- und Rentenversicherungsgesellschaft in Potsdam: von Schmieden, v. Weltzien & Speer.

1890, Taf. 55: Verwaltungsgebäude der Hessischen Ludwigsbahn in Mainz; von Berdellê.

Taf. 67, 68: Verwaltungsgebäude der Gotthardbahngesellschaft in Luzern; von Mossdorf. 1897, Taf. 36: Geschäftshaus des Generalanzeigers in Hamburg; von Puttfarcken & Janda. Taf. 81, 82: Geschäftshaus der »Preussisclien National-Versicherungs-Gesellschaft in Stettin«; von WlCHARDS.

5. Kapitel.

Leichenschauhäuser.

Von Dr. Eduard Schmitt.

215-

Zweck

und

Leichenschauhäuser oder Morguen sind Gebäude, in denen die Leichen unbekannter Verunglückter, Selbstmörder etc., die im Flufs oder sonst gefunden sind, einige Tage zum Zwecke der Feststellung ihrer Persönlichkeit öffentlich Erfordernisse, ausgestellt werden.

Morgue nannte man früher in Paris ein kleines Zimmer am Eingänge der Gefängnisse, wohin man zunächst die Sträflinge brachte, um sie von den Stockmeistern beaugenscheinigen zu lassen.

Diese Bezeichnung überging auf ein an der Südostspitze der Cité, auf dem Quai de VArchevêché, gelegenes Gebäude, wo die in der Seine oder auf den Strafsen der Hauptstadt und der umliegenden Ortschaften gefundenen Leichname unbekannter Personen drei Tage lang zur Schau ausgelegt bleiben, wenn sie nicht in kürzerer Frist erkannt und abverlangt werden.

Naturgemäfs liegt nur in den gröfsten Städten das Bedürfnis nach derartigen Gebäuden vor, und thatsächlich sind auch blofs die Leichenschauhäuser zu Paris, zu Berlin und zu Hamburg bekannt geworden.

Dem Hauptzwecke solcher Anlagen entsprechend, werden in einem Leichenschauhause vor allem folgende zwei Räume vorhanden sein müssen:

1)    die Leichenschauhalle, d. i. der Raum, worin die Leichen zur öffentlichen Besichtigung in geeigneter Weise ausgestellt werden, und

2)    der unmittelbar vor dieser Halle befindliche, dem Publikum zugängliche Raum, von ersterer durch eine Glaswand getrennt, den man Besichtigungsraum nennen könnte.

Weiter sind erforderlich:

3)    ein Raum, in den die eintreffenden Leichen zunächst verbracht werden;

4)    ein Raum für Entkleidung und Reinigung der Leichen;

5)    ein Raum, worin das in den Kleidern etwa befindliche Ungeziefer unschädlich gemacht wird, sei es durch Desinfizieren, sei es durch Verbrennen derselben ;

6)    ein Kleiderzimmer, d. i. ein Raum für längeres Auf bewahren von Kleidern solcher unbekannter Toten, deren Persönlichkeit während der Dauer der Schaustellung nicht hat festgestellt werden können, so dafs eine Erkennung dieser Personen auch noch nach längerer Zeit zu ermöglichen ist;

7)    Räume für medizinische, chemische etc. Untersuchungen: Obduktions-bezw. Seciersaal, Laboratorium, Raum zum Photographieren der Leichen etc.;

8)    Raum für Einsargung der Leichen und Sargmagazin;

9)    Räume für den Vorsteher und sonstige Beamte der Anstalt, für die Nachtwache, für die Polizei etc.

10) Maschinen- und andere Nebenräume.

Soll das Leichenschauhaus noch anderen, als den eingangs angeführten Zwecken dienen, wie z. B. in Berlin, so kommen noch anderweitige Räume hinzu.

216.

Gesamt

anordnung,

217.

Erhaltung

der

Leichen.

Wie aus dem im vorhergehenden Artikel Gesagten hervorgeht, werden Leichenschauhalle und Besichtigungsraum für das Publikum in der Grundrifsanlage eines Leichenschauhauses eine hervorragende Stellung einzunehmen haben; die Räume, welche zur Behandlung der ankommenden Leichen dienen, sind von denjenigen, in welche die Leichen nach bewirkter Schaustellung gelangen, möglichst zu trennen. Es ist ferner darauf zu sehen, dafs die Zu- und Abfahrt der Leichen auf der Rückseite des Gebäudes, den Blicken von Zuschauern thunlichst entzogen, geschieht, während der Besichtigungsraum für das Publikum an der Vorderseite gelegen und für letzteres leicht zugänglich sein mufs.

Der Raum, worin das Desinfizieren, bezw. Verbrennen der Kleider stattfindet, soll dem Leichenwaschraum thunlichst nahe liegen, damit jedes weitere Herumtragen der mit Ungeziefer behafteten Kleider im Gebäude vermieden wird.

Wie im übrigen die Anordnung der verschiedenen Räume sich gestaltet, ist aus den in Art. 219 bis 221 aufgenommenen Beispielen zu ersehen.

Ob die Leichen unmittelbar nach ihrem Eintreffen im Schauhause und vor ihrer Schaustellung einer Reinigung zu unterziehen sind, läfst sich allgemein nicht bejahen, da durch das Waschen etc. derselben irgend welche für die gerichtliche Untersuchung und für die Wiedererkennung wichtige Anhaltspunkte verloren gehen können.

Hingegen ist unbedingt erforderlich, dafs für die Konservierung oder Erhaltung der Leichen in geeigneter Weise Sorge getragen wird. Hierbei ist in der Regel die Anwendung von chemischen Mitteln völlig ausgeschlossen, in Rücksicht auf die gerichtlich-medizinischen Untersuchungen, welche nicht zulassen, dafs chemische Stoffe äufserlich oder innerlich mit der Leiche in Berührung kommen.

Last allgemein wird gegenwärtig die Abkühlung der Leichen für den fraglichen Zweck als geeignetstes Verfahren erachtet. Im Berlin werden die Leichen in der Schauhalle in einer Temperatur von nahezu Null Grad aufgestellt und erhalten. In Paris hingegen wird die Abkühlung viel weiter getrieben, indem man dort die entkleideten Leichen zunächst in die sog. Gefrierzellen bringt, wo man sie während 24 Stunden einer Kälte von — 10 bis — 15 Grad C. aussetzt, sie alsdann in die Schauhalle bringt, wo eine Temperatur von unter Null Grad erhalten wird. «

Die Abkühlung der Leichen bewirkt, dafs die Verwesung derselben Unterbrochen, dafs die weitere Entwickelung der Fäulniskeime verhindert wird und dafs die Leichen, wenn erforderlich, in

In Berlin glaubte man anfangs, innerhalb der Leichenschauhalle eine Temperatur von -|- 5 bis -{- 6 Grad C. anstreben zu sollen, da erfahrungsgemäs Leichen bei diesem Wärmegrad längere Zeit frisch bleiben. Indessen zeigten die in der Pariser Morgue mit der Erhaltung von Leichen gemachten Versuche, dafs man die Temperatur auf 0 bis -j- 2 Grad C. herabzusetzen habe.

die für die Obduktion nötige höhere Temperatur gebracht werdeir können, ohne dafs der Verwesungsvorgang sofort wieder beginnt.

Eine bemerkenswerte Veränderung der Leichen, welche ihre Erkennung oder Obduktion erschweren würde, findet durch das Abkühlen, bezw. durch das Gefrierverfahren nicht statt. In Paris werden für gewisse Obduktionen die gefrorenen Leichen wieder aufgethaut, anderenfalls ohne weiteres beerdigt.

Das Abkühlen, bezw. das Gefrierverfahren geschieht mit Hilfe der bekannten Kälteerzeugungsmaschinen.

218.

Leichen

schauhalle.

Die Leichenschauhalle bildet entweder einen einzigen und ungeteilten Raum (wie in Paris), oder sie ist in kleinere Abteilungen oder Zellen für je 2 bis 3 Leichen getrennt (wie in Berlin und Hamburg). Letztere Anordnung hat zunächst den Zweck, dafs eine abwechselnde Benutzung und Reinigung der einzelnen Zellen ermöglicht wird; sie bietet aber auch noch den Vorteil dar, dafs man nicht immer den ganzen Hallenraum auf der erforderlichen niedrigen Temperatur zu erhalten braucht; sondern nur, dem jeweiligen Bestände an Leichen entsprechend, die notwendige Zahl von Leichenzellen abkühlt.

Seitliche Fenster und Beleuchtung von oben wirken in Rücksicht auf die Temperatur des Hallenraumes stets ungünstig ein. Deshalb hat man in Paris nur eine Erhellung vom Besichtigungsraume aus, mit Hilfe der trennenden Glaswand, in Anwendung gebracht; doch ist hierbei die Beleuchtung der Leichen, vom Rücken des Publikums her, ungeachtet eines aufgestellten Wandschirmes und beweglicher, vor den Glaswänden angebrachter Vorhänge, keine gute; die Spiegelung der Scheiben erschwert das Durchsehen durch die Glaswand bedeutend.

Im Berliner und im Hamburger Leichenschauhaus wird hingegen jede Schauzelle durch Deckenlicht erhellt; ferner ist jede Zelle nicht nur nach vorn, sondern auch gegen die benachbarten Zellen durch Glaswände abgeschlossen.

Die dem Besichtigungsraume zugewendete Glaswand der Schauhalle wird am besten doppelt angeordnet, um dem Einflufs der Aufsenwärme zu begegnen. Ebenso sind Umfassungswände und Decke des Hallenraumes in geeigneter Weise zu isolieren.

Auch Lüftungseinrichtungen, bezw. die damit verbundene Lufterneuerung, bringen eine Erhöhung der Temperatur in der Schauhalle hervor, was unerwünscht ist. In Paris findet aus diesem Grunde keinerlei Lüftung des Hallenraumes statt, und die Luft soll, weil die Leichen in gefrorenem Zustande ausgestellt sind, verhältnismäfsig rein sein. In Berlin sind die einzelnen Schauzellen an den Absaugeschlot des Kesselschornsteines angeschlossen, so dafs stets eine geringe Lüftung derselben durch die Thüren erfolgt und ein Übertritt der schlechten Luft aus den Schauzellen in den angrenzenden Flur im allgemeinen ausgeschlossen ist.

Die Leichen werden auf schräg gestellten (nach der Glaswand zu gesenkten) Platten aus Marmor oder Eisen ausgestellt.

In Paris sind eiserne Platten von 2,00 X 0,69m Fläche in Anwendung, welche mit je sechs Rädern versehen sind; die Platten sind so eingerichtet, dafs sie nötigenfalls auch als Obduktionstische dienen können. Die Beförderung von Platte und Leiche erfolgt durch kleine dreiräderige Wagen.

Auch in Berlin dienen zur Schaustellung der Leichen sechsräderige eiserne Platten von 2,00 X 0,70m Gröfse, welche mit Winkeleisen eingefafst sind. Die Beförderung der Platten zwischen den verschiedenen Räumen erfolgt" auf leichten, dreiräderigen eisernen Wagen.

zig.

Leichen

sehauhaus

zu

Paris.

Die vorstehenden allgemeinen Erörterungen mögen durch kurze Vorführung der drei bekannt gewordenen Leichenschauhäuser in Paris, Berlin und Hamburg noch einige Erläuterungen erfahren.

Die Morgue in Paris (Fig. 217 u. 218 ²⁸⁷) ist im Jahre 1864 nach den Entwürfen Gilbert’s auf der östlich von der Notre-DameMÀrche gelegenen Spitze der Seine-Insel erbaut worden.

In der Mitte der ganzen Anlage ist, von der Strafse aus zugänglich, der dem Publikum zur Besichtigung der ausgestellten Leichen dienende Raum, hinter diesem die durch doppelte Glaswände davon getrennte Leichenschauhallc und nächst dieser die Ankunftshalle mit Einfahrt für die Zuführung der Leichen gelegen. Zwischen Leichenschau- und Ankunftshalle sind die 14 Gefrierzellen zum Abkühlen der Leichen eingebaut.

Links vom Mittelbau befinden sich ein Zimmer für den Polizeikommissär, ein solches für den Vorsteher der Anstalt, ein Obduktionszimmer und ein kleines Sargmagazin, rechts dagegen ein Waschraum, ein Desinfektionsraum, eine Kleiderkammer, ein Maschinenraum und Räume für die Nachtwache. Die Abmessungen der Räume genügen den Anforderungen nur in beschränktem Mafse.

Fig. 217.

fbladeraui

Z eile u

Schauhalle

Maschinenraur

Ein

Birector ygangHCommissärll Publie um

Strasse

1: 5C0

10 987654321 0

10

15

Leichenschauhaus zu Paris²⁸⁷). Arch. : Gilbert.

Die ankommenden Leichen, von deren Reinigung grundsätzlich abgesehen wird, werden, wie oben bereits erwähnt, nach geschehener Entkleidung in den Gefrierzellen während einer Dauer von etwa 24 Stunden einer Kälte von — 10 bis — 15 Grad C. ausgesetzt und dann in vollständig gefrorenem Zustande dem Publikum zur Besichtigung ausgestellt. Von den 14 Zellen werden 4 auf — 10 Grad abgekühlt, während die Temperatur der übrigen Zellen, wie jene der Leichenschauhalle zwischen 0 und — 2 Grad C. gehalten wird. Die ersteren 4 Zellen dienen zur Abkühlung der neu ankommenden, die anderen 10 Zellen zur Aufbewahrung der bereits abgekühlten und nicht auszustellenden Leichen. Die Leichen werden bei der ersten Abkühlung in kleine, den Körpermafsen entsprechende, oben offene Holzkasten eingelegt; der freibleibende Raum wird mit Sägespänen ausgefüllt, um widernatürliche Verrenkungen der Gliedmafsen, welche infolge der starken Abkühlung und bei freier Be-wegungsiähigkeit der Körper eintreten würden, zu verhindern.

In dem rechts vom Mittelbau gelegenen Maschinenraum ist eine Ammoniak-Absorptionsmaschine (System Garré) aufgestellt, welche die in einem Bottich befindliche Chlorcalciumlösung bis zu etwa — 20 Grad C. abkühlt und mittels einer Gaskraftmaschine betrieben wird. Die abgekühlte Chlorcalciumlösung wird mittels Umlaufpumpen zuerst nach den vier Zellen von — 10 Grad Innentemperatur gedrückt; sie durchströmt hier die an den Decken und Wandseiten angebrachten Rohre und gelangt alsdann zu einem an der Decke der Schauhalle aufgestellten Dache, von dessen leicht geneigten Streifen sie auf allen Seiten herabfliefst (Fig. 218). Unterhalb dieses Daches wird die Lösung wieder

,87) Nach: Revue gèn. de Parch. 1864, S. 229 u. PI. 33—39 — ferner: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S 399.

in Rinnen aufgefangen, durchiliefst die in den übrigen zehn Zellen befindlichen Kühlrohre und kehrt von dort nach dem Bottich zurück, um nach erfolgter Abkühlung denselben Kreislauf von neuem durchzumachen. Die regenartig über das Dach herabfallende Chlorcalciumlösung kühlt die Schauhalle kräftig ab, ohne dafs Feuchtigkeit darin entsteht; wöchentlich mufs 1 kg Chlorcalcium zur Sättigung der Lösung wieder zugesetzt werden.

Die Wände der Schauhalle sind innen durch eine Holzverkleidung mit dahinter liegender, 8 packung isoliert; letztere ist wieder vom Mauerwerk durch eine G cm starke Luftschicht getrennt; dessenungeachtet ist ein stündlicher Wärmeverlust von etwa 1100 Wärmeeinheiten vorhanden.

Die Beleuchtung der Leichenschauhalle findet nur durch die doppelte Glaswand statt, welche sie von der Zugangshalle für das Publikum trennt; letztere erhält ihr Licht durch die nach der Strafse gelegenen drei Eingangsthüren.

Mancher anderer Einzelheiten der Pariser Morgue geschah bereits in den vorhei'gehenden Artikeln Erwähnung; die interessante Pfahlrostgründung ist in Teil III, Band I dieses »Handbuches« (Tafel bei S. 310²⁸⁸) wiedergegeben.

Die Erbauungskosten haben rund 330000 Mark und die Einrichtungskosten der gesamten Kühlanlagen 35 000 Mark betragen; die Betriebskosten sollen sich, ausschl. Bedienung und Tilgungskosten, auf rund 14 Mark für den Tag berechnen.

Für das Leichenschauhaus in Berlin (Fig. 219 u. 220²⁸⁹) wurden im Jahre 1882 von Zastrau & Kleinwächter die grundlegenden Skizzen aufgestellt; die Ausarbeitung des endgültigen Bauplanes erfolgte auf Grund einer im Ministerium der öffentlichen Arbeiten aufgestellten Skizze.

Dieses Gebäude dient nicht nur zur Aufbewahrung und Schaustellung unbekannter Verunglückter und Selbstmörder, sondern auch zur Untersuchung der gerichtlich zu öffnenden Leichen. Das neue Leichenschauhaus ist an der sog. Kommunikation am Neuen Thor auf einem Teile des daselbst gelegenen, alten Charité-Kirchhofes erbaut worden. Wie der Grundrifs in Fig. 220 zeigt, ist das Gebäude hufeisenförmig gestaltet und enthält im mittleren Teile alle Räume, welche zur Aufbewahrung und Schaustellung der Leichen dienen, während sich im östlichen Flügel die Arbeitsräume für die medizinischen und chemischen Untersuchungen, nebst einigen Zimmern für gerichtlich-medizinischen und gerichtlichchemischen Unterricht, und im westlichen Flügel die Dienst- und Wolinräume für die Beamten des polizeilichen Leichenkommissariats befinden. Die Abfahrt der Leichen erfolgt, den Blicken von Zuschauern

fćF" Kühldach -=3i

äopj

Glaswand

-z²

0.70">

Io!o2

1.02

zmEismascliiii^zurM-» --von derEismaschme

ern

dicker Stroh

Querschnitt durch die Leichenschauhalle zu Paris²⁸⁷). V125 w. Gr.

220.

Leichen

schauhaus

zu

Berlin.

Fig. 219.

'--Jlrähmyz-'''

|WgaB|g

SchieWhuhnt

luclilaufrohr d

■Ą

- rZ-

il&leitung

Querschnitt durch die Leichenschauhalle zu Berlin²⁸⁰), */*»0 w. Gr.

|l

S. 3fS-

²⁸⁸) 2. Aufl. : Taf. bei

289) Nach : Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 101—103.

¹

) Siehe: Theil IV, Halbband 2, Heft 2 (Abschn. 2: Gebäude für Handel und Verkehr) dieses »Handbuches«.

²

38a) Nach: Building news, Bd. 13, S. 428.

23 6

entzogen, auf der Rückseite des Gebäudes; der öffentliche Zugang zur Leichenschauhalle ist an dem an der Strafsenseite befindlichen, südlichen Vorgarten gelegen.

Das gesamte Gebäude besteht aus einem ausgebauten Kellergeschofs von 3,31 m und einem Erd-geschofs von 4,48m Höhe; die beiden Flügelgebäude haben noch je ein Obergeschofs von 4,52 m Höhe im östlichen und 4,04 m Höhe im westlichen Flügel erhalten.

Anschliefsend an die dem Publikum zugängliche Besichtigungshalle befinden sich 7 Zellen für die Schaustellung von 14 unbekannten Leichen; die Zellen sind, wie schon früher erwähnt, durch Deckenlicht erhellt (Fig. 219) und sowohl untereinander, als auch gegen die Beschauer durch Glaswände abgeschlossen. Der Fufsboden der Zellen ist behufs Beleuchtung der darunter im Kellergeschofs gelegenen Räume ebenfalls mit Glasplatten auf eisernen Trägern abgedeckt. Hinter den Schauzellen befinden sich ein Flur zur Beförderung von Leichen nach denselben und zu den seitwärts gelegenen Seciersälen, desgleichen ein Raum für die Reinigung und etwaige Entkleidung der ankommenden Leichen, ein Raum für die Aufbewahrung von Särgen, ein solcher für die Einsargung der Leichen und, an den letzteren anschliefsend, eine kleine Kapelle, von der aus die Beerdigung stattfindet.

Fig. 2 io.

Kujc tr e

Diener

LOI

Ahnung

yŁirisarg J Sarijm aga 7,m

C ajjnê

Eeicher

CoTridor

Kalle i

(Warte zunm(

Biireau dflTelegrajhe

LeMen.com missärs

zun

iil

Auf

. ei chejaw as cljr aut

zug

Iransjjoil

Iorrido?

sf,

or

hjHßn

Jtallej

(Oöducktössa gf.Landgencht 1

iütensilien

iaparatt

Cornäor

T-T

orMoi

, adoratorami

LE“'“""’¹

Erdgeschofs.

1:500

10 987664321 0

'I

10

15

CD»

Leichenschauhaus zu Berlin²⁸⁹).

Die Beförderung der Leichen zwischen den verschiedenen Geschossen vermittelt ein Wasserkraft-Fahrstuhl von 300 kg Tragfähigkeit. Unter der dem Publikum zugänglichen Halle, der Schauhalle und dem Beförderungsfiur befindet sich im Kellergeschofs ein auf allen Seiten mit, doppelten Wänden und Gewölben umschlossener Leichenkeller zur Aufbewahrung von 39 Leichen bekannter Personen. Aufserdem ist im Kellergeschofs ein Raum zur Verbrennung von Kleidern, die mit Ungeziefer behaftet sind, vorgesehen, welcher mit dem Leichenwaschraum (im Erdgeschofs) in unmittelbarer Verbindung steht; ferner ein gröfserer Raum für die Eismaschine nebst Kohlenkeller und Kesselhaus.

In dem zum Teile ausgebauten Dachgeschofs des Mittelbaues befinden sich Räume für die längere Aufbewahrung von Kleidern solcher unbekannter Toten, deren Persönlichkeit wahrend der Schaustellungsdauer nicht hat festgestellt werden können, so dafs eine Erkennung dieser Personen auch nach längerer Zeit zu ermöglichen ist.

Das Gebäude ist im Äufseren unter sparsamer Verwendung von Formsteinen in Backsteinverblendung ausgeführt worden. Sämtliche, für die Beförderung und Aufbewahrung der Leichen im Inneren dienende Räume — mit Ausnahme der Schauzellen im Erdgeschofs, welche der Schauseite gegenüber mit überglasten Mettlacher Platten auf Korkstein mauerwerk bekleidet worden, im übrigen

aber ganz mit Glas umschlossen sind — haben eine Verblendung von weifs überfangenen Siegersdorfer Verblendsteinen erhalten.

Der Mittelbau hat Izur thunlichsten Abhaltung der Sonnenwärme Holzcementdächer erhalten; dem gleichen Zwecke dient auch die dem Mittelbau vorgelegte Halle an der Südseite des Gebäudes. Die im westlichen Flügel gelegenen Diensträume des Leichenkommissariats haben gewöhnliche Kachelofenheizung; die im östlichen Flügel gelegenen medizinischen und sonstigen Arbeitsräume besitzen dagegen eine Dampfheizung, da für die Zwecke der Kühlung die Anlage eines Kesselhauses ohnedies erforderlich war.

Um in denjenigen Räumen des Mittelbaues, in denen die Aufbewahrung und Schaustellung der Leichen stattfindet, die Temperatur von 0 bis 2 Grad C. herzustellen und zu erhalten, dient eine Ammoniak-Gasmaschine, Patent Osenbrück, welche eine Chlorcalciumlösung auf — 8 bis 10 Grad C. abkühlt. Die abgekühlte Salzlösung wird alsdann durch eine Kreiselpumpe in Kupferrohre gedrückt, welche die einzelnen Leichenzellen durchziehen.

Für die Reinigung der umfangreichen Glasflächen ist eine leichtere eiserne Schiebebühne, deren Bewegung an einem Tau ohne Ende erfolgt, vorhanden. Manche andere Einzelheiten des Berliner Leichenschauhauses sind aus Art. 217 u. 218 zu entnehmen. Die Kosten haben rund 360500 Mark betragen.

Das Leichenschauhaus zu Hamburg (Fig. 221 ²⁹⁰) bildet einen Bestandteil der

Gebäudegruppe, welche Ende der 90 er Jahre nördlich vom Seemannshause unter der Oberleitung von Zimmermann durch Ruppel erbaut wurde und hauptsächlich Polizeizwecken dient.

Das Leichenschauhaus besteht im wesentlichen aus Keller- und Erdgeschofs; nur im vorderen Teile ist ein Obergeschofs aufgesetzt. Im Erdgeschofs (Fig. 221) ist die Leichenausstellungshalle der Hauptraum; sie besitzt einen besonderen Eingang für das Publikum. Daselbst werden die Leichen längs der Schauhalle in kleinen Zellen ausgestellt; letztere sind nach der Halle zu durch Glaswände begrenzt; können aber auch durch Vorhänge verdeckt werden. An der rückwärtigen Seite der Zellen ist ein Transportflur angeordnet, der durch einen Leichenaufzug mit dem Leichenkeller in unmittelbarer Verbindung steht.

An den beiden anderen Seiten des Leichenausstellungsraumes ist gleichfalls je ein Flurgang gelegen, an den jedesmal ein Obduktionsraum stöfst. Über den seither angeführten Räumen befindet sich kein Obergeschofs, und die Anordnung ist so getroffen, dafs zwischen diesem und dem vorderen Teile des Erdgeschosses kein Luftaustausch stattfinden kann. Im vorderen Teil des Erdgeschosses befinden sich zwei Laboratorien, ein Raum für Bücher und Präparate und ein Zimmer für Gerichtspersonen und Angeklagte; das ferner vorhandene Treppenhaus besitzt einen besonderen Eingang und führt zur Wohnung des Leichenaufsehers im Obergeschofs; das letztere enthält auch noch einen Hörsaal für Heildiener, sowie ein Vorbereitungs- und Präparaten-zimmer.

22t.

Leichen

schauhaus

Obductions-R. i »•5,62—*——!>

Fig. 221.

zu

Hamburg,

< 2,SO >1

v2,50->

IJöllLlÜ

k~ 2,70- X -*

J Leichen-Transp.-FlurfcH-iJ J»

Ausstellungszellen f.

I 6 Leichen I —— <1.50>l    M.S0>|

Hfl

! Obductions-R. | j--»—5,62-----

5,90--->

jTiefliegender Hof!

«‘Photographieren 1 v. Leichen

I*

DU

j!

⁵I

Hl

ili

;9.00i

=schauraum-

«iS!

Eing. z. Kellen

r.rh

Publicum

Eing. z. Keller

Leichenschauhaus zu Hamburg. Erdgeschofs²⁹⁰). — ¹li00 w. Gr. Arch. : Zimmermann & Ruppel.

Im Kellergeschofs des rückwärtigen Gebäudeteiles sind aufser dem für ca. 15 Leichen bestimmten Leichenkeller ein Leichenwaschraum, ein Sargmagazin und ein Raum zur Aufstellung der Kältemaschinen angeordnet. Alle diese Räume sind sowohl von der Haupteingangsseite des Gebäudes erreichbar, als auch von dem an der Westseite gelegenen kleinen, eingefriedigten Hofraum, der zum Photographieren von Leichen dient²⁹¹).

290)    Eaks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 411.

²⁹¹)    Nach ebendas.

Litteratur

über »Leichenschauhäuser«.

La nouvelle morgue de Paris. Revue gen. de Parch. 1864, S. 229 u. El. 33—39.

Liman. Die Pariser Morgue etc. Vierteljalirssclir. f. gerichtl. und öffentl. Medicin, Bd. 8.

La morgue de Paris, sa description, son service, son système hygiénique etc. Annales d'hyg., Bd. 49, S. 49. The new morgue in Paris. Builder, Bd. 37, S. 852.

Devergie, A. La morgue de Paris. Annales d'hygiéne publique, 2. Serie, Bd. 49, S. 49.

Gavinzel, J. C. Étude sur la morgue etc. Paris 1882.

Installation des appareils frigorifiques à la morgue. Le génie civil, Bd. 2, S. 509.

Narjoux, F. Paris. Monuments élevés par la ville 1850—1880. Paris 1883.

Bd. 4: La Morgue; von Gilbert.

Das Leichenhaus in Paris. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 399.

Das Leichenschauhaus in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. loi. Baugwks.-Zeitg. 1886, S. 482. Das Berliner Leichenschauhaus: Bericht über die Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene ü»d des Rettungswesens. Berlin 1882—83. Bd. 3. Breslau 1886. S. 587.

Liman. Das neue Leichenschauhaus in Berlin. Viert, f. ger. Medicin u. öff. Sanitätswesen, Bd. 45, S. 170.

Mortuary buildings and pire engine station, Hornsey. Builder, Bd. 52, S. 216.

La question des dépôts mortuaires Parisiens. Le génie civil, Bd. 18, S. 376.

Ruppel, F. Der Neubau eines Hafen- und Polizei-Krankenhauses in Hamburg. — Leichenschauhaus. Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 411.

IV. Teil, 7. Abteilung:

GEBÄUDE FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG; MILITÄRBAUTEN.

2. Abschnitt.

Gerichtshäuser, Straf- und Besserungs-Anstalten.

1. Kapitel.

Gerichtshäuser,

a) Allgemeines.

Von f Theodor v. Landauer²⁹²).

222.

Kenn

zeichnung,

Die Gerichtshäuser gehören zu den bedeutsamsten öffentlichen Gebäuden und nehmen unter den im vorliegenden Abschnitt zusammengefafsten Bauwerken die erste Stelle ein. Sie haben zu allen Zeiten und bei allen Völkern ihr Gepräge von den bestehenden Rechtsordnungen erhalten.

Mafsgebend für Anlage und Einrichtung der deutschen Gerichtshäuser der Gegenwart sind die mit dem 1. Oktober 187 g in Kraft getretenen, auf Öffentlichkeit und Mündlichkeit gegründeten Justizgesetze für das Deutsche Reich vom 27. Januar 1877, welche vielfach eine Umgestaltung der früheren Gerichtsbehörden und hiermit zugleich eine Änderung der Baulichkeiten zur Folge hatten,.in denen jene Behörden zuvor ihre richterlichen Obliegenheiten ausübten. Die vorhandenen Geschäftshäuser der Gerichte mufsten grofsenteils durch entsprechende Anbauten erweitert werden; an vielen Orten wurde es notwendig, ganz neue Gerichtshäuser zu errichten.

Es ist nicht bekannt geworden, dafs durch das neue »Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich«, welches mit dem 1. Januar 1900 in Kraft getreten ist, einen nennenswerten Einflufs auf die bauliche Gestaltung der deutschen Gerichtshäuser ausgeübt werden wird.

Gleichwie die Rechtsordnungen Englands und Frankreichs älter, als diejenige des Deutschen Reiches sind, so haben auch die Gerichtshäuser dieser Länder schon längst eine feststehende, typische Gestaltung angenommen. Insbesondere können die französischen Bauwerke dieser Art in mancher Beziehung zum Vorbild genommen werden.

223.

Geschicht

liches.

Ehe zu einer näheren Erörterung der Gebäudeanlage geschritten wird, sei ein kurzer Rückblick auf die Gerichtshäuser früherer Zeiten geworfen.

202) jn der vorliegenden 2. Auflage umgearbeitet und ergänzt durch die Redaktion.

Bevor man sich zur Rechtsprechung über »Mein« und »Dein« sowohl, als zur Aburteilung Vergehen und Verbrechen in eigens dafür geschaffenen Räumen versammelte, wie dies schon frühe bei den Völkern des Altertumes der Fall ward, dienten der Rechtsprechung bald die Häuser und Paläste der Machthaber, bald freie Plätze inmitten der Niederlassung einzelner Stämme. Bemerkenswerte Beispiele letzterer sind die Freigerichte unserer Vorfahren, als deren Wahrzeichen da und dort noch eine uralte Linde, Reste von Steintischen oder Bänken erhalten sind.

von

Im alten Griechenland und insbesondere in Athen war die Zahl der Gerichtsstätten ziemlich beträchtlich. Die meisten lagen am Markte und waren voneinander durch verschiedene Farben und Buchstaben unterschieden, welch letztere, wie es scheint, über dem Eingänge angebracht waren.

Alle Gerichtsstätten, mit Ausnahme derjenigen, in welchen Mordtliaten zur Aburteilung kamen, und der mit Helixia bezeichneten, waren wohl bedeckt; wenigstens wird die Bezeichnung Helixia damit erklärt, dafs diese Stätte ohne Dach und daher den Strahlen der Sonne ausgesetzt war. Dafs der Mord in ungedeckten Räumen gerichtet wurde, hatte einen religiösen Grund; man wollte verhüten, dafs die Richter mit dem Mörder unter einem Dache sich befänden. Vom Gericht des Areo-pags (Areshügels) ist überliefert, dafs es unter freiem Himmel stattgefunden habe; doch richteten später die Areopagiten im Raum des Archon Basileus. Die Richter safsen auf hölzernen Bänken, über die man Decken oder Matten zu breiten pflegte. Für die Parteien waren Erhöhungen oder Bühnen , errichtet, und zwar eine für den Klägern und eine für'den Beklagten. Abgeschieden von ihnen, aber wohl auf derselben Bühne befindlich, auf der man sich den Sitz der Vorsitzenden Behörde zu denken hat, war die Rednerbühne, welche auch von den Zeugen bestiegen wurde und zu welcher die Richter bei der Abstimmung herantraten. Der Sitzungsraum war mit Schranken umgeben und durch eine Gitterthür geschlossen.

In allen oder doch in den meisten Gerichtshöfen wSfc eine Statue des Heros Lykos in Wolfsgestalt, wie es scheint, als Schutzpatron des Gerichtswesens aufgestellt²⁹³).

Genaueres wissen wir von der baulichen Anlage der römischen Gerichtsstätten, der Kurien und Gerichtsbasiliken.

Die letzteren mögen wohl ihren Namen vom Gerichtshof des Archon Basileus in Athen erlangt und vielleicht auch einmal griechische Formenbildungen gehabt haben.

Die erste, vorzugsweise für Gerichtszwecke benutzte Basilika in Rom wurde im Jahre 184 v. Chr. durch Marcus Porcius Cato erbaut, und mit der Zeit entstand eine grofse Zahl solcher Gebäude, die oft in bedeutenden Abmessungen und mit ungeheuerem Prachtaufwand errichtet wurden.

Im allgemeinen wäre über die Form der Gerichtsbasiliken das Folgende zu sagen. Der Grundplan bestand im wesentlichen aus einem länglichen, von zweigeschossigen Säulenhallen ringsum eingeschlossenen Raume, der an einer der Seiten, in der Regel an der Mitte der Schmalseite, in eine in Form einer Viertelkugel überwölbte Halbkreisnische, das Tribunal oder die Apsis, in welcher der Sitz des Gerichtshofes war, sich erweiterte. Das in solcher Weise gebildete Mittelschiff pflegte über die Seitenschiffe erhöht und mit einer flachen Decke, in späteren Zeiten mit Kreuzgewölben, überspannt zu sein. Die dreischiffige Anlage war die gewöhnliche, welcher dann später die prächtigere und reichere, die fünfschiffige Anlage folgte²⁹⁴).

Das Mittelalter verlegte seine Gerichtsstätten in die Königspfalzen (Aula régis) und Rathäuser, seltener in besonders hierfür errichtete Bauwerke.

Ein ehrwürdiger Baurest jener Zeit war die dem letzten Viertel des XIII. Jahrhunderts entstammende »Gerichtslaube« des alten Rathauses von Berlin ²⁹⁵), das alte Lobium, wo zur Zeit eigener städtischer Gerichtsbarkeit der Richter mit den Schöffen unter dem Umstande des versammelten Volkes die Notgedinge abzuhalten pflegte. Dasselbe ist 1871 abgebrochen, jedoch im kaiserlichen Schlofspark zu Babelsberg neu aufgebaut und wieder hergestellt worden.

Erst der Neuzeit war es Vorbehalten und infolge der Ausbildung des Gerichtswesens unerläfslich geworden, zur Ausübung desselben völlig geeignete Gerichtshäuser von gröfserer und geringerer Ausdehnung zu schaffen.

203) Vergl. : Hermann, K. F. Lehrbuch der griechischen Staatsalterthümer etc. Heidelberg 1831.

Meier , M. H. E. & G. F. Schümann. Der attische Prozefs. Halle 1824. — Neue Bearbeitung von J. H. Lipsius: Berlin 1883—84.

a94) Siehe : Teil II, Bd. 2 (Art. 329 bis 336, S. 324 bis 329) und Teil IV, Halbbd. 1 (Art. 233, S. 242) dieses »Handbuches«.

Ferner: Lange, K. Haus und Halle. Leipzig 1885.

Lübke, W. Geschichte der Architektur. 6. Aufl. Bd. I. Leipzig 1884. S. 301 ff. r

mh) Siehe: Deutsche Bauz. 1870, S. 169 — ferner: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Bd. I, S. 284.

b) Anlage und Einrichtung der deutschen Gerichtshäuser.

Von f Theodor y. Landauer²⁹²).

Der Erörterung der baulichen Anlage und Einrichtung von Gerichtshäusern werden im nachfolgenden diejenigen der deutschen Rechtspflege unserer Zeit angepafsten Geschäftshäuser zu gründe gelegt.

i) Einteilung und Geschäftsumfang der Gerichte.

224.

Übersicht.

Nach § i2 des neuen Gerichtsverfassungs-Gesetzes soll die ordentliche Gerichtsbarkeit durch die Amtsgerichte, die Landgerichte, die Oberlandesgerichte und das Reichsgericht ausgeübt werden, wonach die Einteilung der Geschäftshäuser zu geschehen hat²⁹⁶).

Für das Reichsgericht ²⁹⁷) ist der Sitz in Leipzig bestimmt, und aufser diesem kommen für sämtliche zum Deutschen Reiche gehörige Staaten nur die drei erstgenannten Arten von Gerichtsbehörden in Betracht, für welche teils abgesondert, teils in einem und demselben Gebäude vereinigt Geschäftsräume eingerichtet werden können, je nachdem mehrere Gerichte verschiedener Instanz ihren Sitz an einem und demselben Orte haben sollen oder getrennt sein können.

Zu einer solchen Vereinigung eignen sich ihrer Geschäft© halber insbesondere die Amts- und Landgerichte, denen zugleich die erforderlichen Gefängnisse anzureihen sind, während für die Oberlandesgerichte eine Vereinigung mit Gerichten niederer Instanz weniger Bedürfnis ist.

Wir haben somit hier zu betrachten:

a) Geschäftshäuser für Amtsgerichte, mögen solche für sich allein oder in Verbindung mit Landgerichten gedacht werden; auch können die dazu gehörigen Gefängnisse abgesondert errichtet, an- oder eingebaut werden;

(3) Geschäftshäuser für Landgerichte, für sich allein oder in Verbindung mit Amtsgerichte^

y) Geschäftshäuser für Oberlandesgerichte.

Zu erwähnen sind ferner die sog. Justizpaläste, unter welchen Namen man grofse, meist architektonisch hervorragende Gerichtshäuser in gröfseren Städten versteht, welche sämtliche Gerichtsabteilungen einer Stadt zu enthalten ► pflegen.

Für die Gestaltung dieser drei, bezw. vier Arten von Geschäftshäusern hat sich bezüglich der Gröfse, Lage und Ausstattung der zu schaffenden Räume eine Anzahl von wiederkehrenden Momenten ergeben, welche diesen Gebäuden eigentümlich sind und nachstehend eingehender geschildert werden sollen.

Da aber die Zuständigkeit und Zusammensetzung der Gerichte naturgemäfs auf die Gestaltung der baulichen Anlagen von Einflufs sind, so ist zunächst das in dieser Beziehung Wichtigste hier kurz mitzuteilen.

225.

Amtsgerichte.

Den Amtsgerichten stehen Einzelrichter vor. Bei einem Amtsgerichte können mehrere Richter angestellt sein; doch erledigen dieselben die ihnen obliegenden Geschäfte als Einzelrichter. Einer derselben wird als Aufsicht führender Amtsrichter bestellt.

296) Vergl. den nach amtlichen Quellen bearbeiteten Aufsatz Endell’s: Ueber Geschäftshäuser für Amtsgerichte und Landgerichte, sowie über die zugehörigen Gefängnisse (in: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 79 u. 88), welchem ein grofser Teil der nachstehenden Erörterungen entnommen ist.

²⁰⁷) Die Erfordernisse für dasselbe, sowie die zur Ausführung bestimmten Pläne sind unter d, 3 dieses Kapitels

zu finden.

l6

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Die Zuständigkeit der Amtsgerichte umfafst in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, so weit dieselben nicht ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes den Landgerichten zugewiesen sind:

a) Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche, deren Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe von 300 Mark nicht übersteigt;

ß) Streitigkeiten ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes, beispielsweise zwischen Vermietern und Mietern, zwischen Dienstherrschaft und Gesinde, Reisenden und Wirten, wegen Viehmängel, Wildschadens etc.

Für die Verhandlung und Entscheidung von Strafsachen werden bei den Amtsgerichten Schöffengerichte gebildet, welche aus dem Amtsrichter als Vorsitzenden und zwei nicht rechtsgelehrten Schöffen bestehen. Die Schöffengerichte sind zuständig:

a) für alle Übertretungen und für diejenigen Vergehen, welche nur mit Gefängnis von höchstens 3 Monaten oder einer Geldstrafe von höchstens 600 Mark, Allein- oder Nebenhaft, oder in Verbindung miteinander bedroht sind;

ß) für das Vergehen des IMebstahls, der Unterschlagung, des Betruges etc., wenn der Wert oder Schaden 25 Mark nicht übersteigt.

Das Amt der Staatsanwaltschaft wird bei den Amtsgerichten durch einen oder mehrere Amtsanwälte ausgeübt.

Je nach der Organisation der freiwillige^ Gerichtsbarkeit in den einzelnen Bundesstaaten liegt den Amtsgerichten weiter noch die Führung der Grundbücher und die Besorgung des Vormundschaftswesens ob.

226.

Landgerichte.

Die Landgerichte werden mit einem Präsidenten und der erforderlichen Anzahl von Direktoren und Mitgliedern besetzt. Bei den Landgerichten werden Civil- und Strafkammern gebildet; auch sind Untersuchungsrichter nach Bedürfnis zu bestellen.

Vor die Civilkammern, einschl. der Kammern für Flańdelssachen, gehören alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, welche nicht den Amtsgerichten zugewiesen sind, und aufserdem sind die Civilkammern die Berufungs- und Beschwerdegerichte in den vor den Amtsgerichten verhandelten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.

Die Strafkammern entscheiden über die Beschwerden gegen Verfügungen des Untersuchungs- und des Amtsrichters, über Berufungen gegen Entscheidungen der Schöffengerichte und sind als erkennende Gerichte zuständig:

a) für die Vergehen, welche nicht zur Zuständigkeit der Schöffengerichte

gehören;

ß) für diejenigen Verbrechen, welche mit Zuchthaus von höchstens 5 Jahren, allein oder in Verbindung mit anderen Strafen, bedroht sind;

y) für das Verbrechen der Unzucht, der Hehlerei, des Diebstahls etc.

Zur Aburteilung der schweren Verbrecher treten bei den Landgerichten periodisch Schwurgerichte zusammen, welche über die nicht zur Zuständigkeit der Strafkammern oder des Reichsgerichtes gehörenden Verbrechen zu erkennen

haben.

Die Civilkammern entscheiden in der Besetzung von 3 Mitgliedern mit Ein-schlufs des Vorsitzenden. Die Strafkammern sind in der Hauptverhandlung mit 5 Mitgliedern, in der Berufungsinstanz, bei Übertretungen und in Fällen der Privatklage aber mit 3 Mitgliedern, einschl. des Vorsitzenden, besetzt.

Die Schwurgerichte bestehen aus 3 richterlichen Mitgliedern mit Einschlufs des Vorsitzenden und aus 12 Geschworenen.

Uber Handelssachen entscheiden besondere Handelskammern, bestehend aus einem Mitgliede des Landgerichtes als Vorsitzenden und 2 dem Handelsstande entnommenen Handelsrichtern.

Das Amt der Staatsanwaltschaft wird bei den Landgerichten und bei den Schwurgerichten durch einen oder mehrere Staatsanwälte ausgeübt.

227.

Oberlandes

gerichte.

Den Oberlandesgerichten steht je ein Oberlandesgerichtspräsident vor; bei denselben bestehen je zwei Senate, ein Civilsenat und ein Kriminalsenat, für welche je ein besonderer Senatspräsident als Vorsitzender und eine Anzahl von Oberlandesgerichtsräten als Referenten bestellt werden.

Der Civilsenat ist zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechtsmittel:

a) der Berufung gegen Endurteile, und

ß) der Beschwerde gegen Entscheidungen der Civilkammern der Landgerichte in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.

Der Strafsenat ist zuständig für die Verhandlung und Entscheidung über das Rechtsmittel:

a) der Revision gegen Urteile und der Beschwerde gegen Entscheidungen der Strafkammern in der Berufungsinstanz, und

ß) der Revision gegen solche Urteile der Strafkammern in erster Instanz, bei welchen die Revision ausschliefslich auf die Verletzung einer landesgesetzlichen Rechtsnorm gestützt wird, während im übrigen die Revision unmittelbar an das Reichsgericht geht.

Die Senate der Oberlandesgerichte entscheiden in der Besetzung von 5 Mitgliedern, mit Einschlufs des Vorsitzenden.

Mit dem Oberlandesgericht verbunden ist ferner die Oberstaatsanwaltschaft, welche der Staatsanwaltschaft ihres Bezirkes vorgesetzt und mit der Beaufsichtigung und Leitung de^ Verrichtungen der letzteren betraut ist.

228.

Gerichts

schreiberei

etc.

Aufserdem ist bei den Gerichten aller Ordnungen je eine Gerichtsschreiberei einzurichten, welcher die Führung der Protokolle, die Aufbewahrung der Akten, die Besorgung des Kassenwesens etc. obliegt. Auch ist von Wichtigkeit, dafs die Verhandlung vor den erkennenden "^Gerichten mit wenigen Ausnahmen öffentlich zu erfolgen hat. So weit endlich in einem Bundesstaat die Gerichtsvollzieher und Zustellungsbeamten ihre Geschäftsräume durch die Justizverwaltung angewiesen erhalten, ist auf angemessenes Unterbringen auch dieser Beamten Bedacht zu nehmen.

229.

Umfang

und

Abstufung der Gerichte.

Nach allem bisher Angeführten ist der Umfang der Gerichte sehr verschieden. Amtsgerichte können mit einem oder mehreren Richtern besetzt sein; ebenso können die Landgerichte aus mehreren Civil-, bezw. Straf- und Handelskammern bestehen. Die Zahl der zu einem Amtsgerichte gehörenden Richter, sowie die Zahl der Civil- und Strafkammern bei einem Landgerichte bestimmt die Justizverwaltung nach dem örtlichen Bedürfnisse, ebenso die Zuteilung einer bestimmten Zahl von Amtsgerichten an ein Landgericht.

Da nach vorstehendem der Bedarf an Räumlichkeiten für die Gerichte verschiedenen Umfanges ein sehr verschiedener ist, insbesondere für die Amtsund Landgerichte, so werden diese in einigen Ländern in mehrere Stufen abgeteilt.

Beispielsweise bestehen in Preufsen für die Amtsgerichte 4 Stufen: die erste für 1 Amtsrichter, die zweite für 2 Amtsrichter, die dritte für 3 bis 4 Amtsrichter und die vierte für 5 und mehr Amtsrichter; für Landgerichte ebenfalls 4 Stufen: die erste für ein Landgericht mit einer Civilkammer und

einer Strafkammer, die zweite für ein Landgericht mit 2 Civilkammern und i Strafkammer, die dritte für ein Landgericht mit 3 Civilkammern und I Strafkammer; die vierte für ein Landgericht mit mehr als 4 Kammern.

Diesem Stufengange gemäfs sind auch die Raumbedürfnisse im einzelnen festgestellt, auf welche unter d (bei Betrachtung der Beispiele) eingegangen werden soll.

2) Allgemeine Erfordernisse der Gerichtshäuser.

230.

Lage, Raumverteilung und

-Bemessung.

Bei Anlage der Gerichtshäuser gilt bezüglich der Wahl des- Bauplatzes dasselbe, was bei anderen im vorhergehenden Abschnitt bereits erörterten Geschäftshäusern in dieser Hinsicht betont wurde. Demgemäfs sind fast sämtliche Gerichtshäuser auf allseitig freier, inmitten ihres Bezirkes gelegener Baustelle errichtet.

Für Verteilung und Bemessung der Räume der verschiedenen Gerichtshäuser ist vor allem zu berücksichtigen, d.afs dieselben, wie bereits gesagt, für das in der Regel öffentliche Verfahre#, geeignet seien.

Hiernach sind hauptsächlich die Gerichtssäle, sodann aber auch die Vor-und Verkehrsräume des Hauses zu bemessen und anzuordnen.

²3x-    Der Eingang in ein Gerichtshaus wird durch eine Flurhalle vermittelt,

räume.

Verbindungs- welche bei Amtsgerichten gewöhnlich eine Bre^e von nur 2,2 m bei einer Tiefe von etwa 6,0m aufweist, mit der Ausdehnung des Gebäudes jedoch oft zu einem stattlichen Raume sich ausbildet. Letzteres ist namentlich in grofsen Gerichtshäusern und in den Justizpalästen der Fall, wo sich in den Flurhallen die rechtsuchenden Parteien einfinden und sich daselbst ergehen können, wo sie mit den Anwälten das zur Verhandlung Nötige zu besprechen in der Lage sind, und wo auch die gerichtlichen Bekanntmachungen angeschlagen zu werden pflegen. Solche gröfsere Flurhallen sind vor allem in den französischen Gerichtshäusern, dort Salles des pas perdus29S) geheifsen, wo sie auch in der architektonischen Ausbildung meist besonders ausgezeichnet werden²⁹⁹). Auch in deutschen Gerichtshäusern von gröfserem Umfange wird in neuerer Zeit auf eine sog. »Wartehalle« gröfseres Gewicht gelegt; im Programm zum Reichsgerichtshause zu Leipzig war eine solche ausdrücklich aufgenommen³⁰⁰), und im Geschäftshause für die Civilabteilung des Land- und Amtsgerichtes zu Berlin II³⁰¹) ist eine solche vorhanden. Im Justizpalast zu Wien ist eine sog. Centralhalle³⁰²) angeordnet, welche im wesentlichen mit der Wartehalle übereinstimmt; in gleicher Weise ist im Justizgebäude zu München eine solche Centralhalle angeordnet.

Den Flurhallen und Wartehallen gegenüber, bezw. bisweilen in die letzteren eingebaut, liegen meist die Haupttreppen, welche gut zu beleuchten und in den Läufen nicht unter 1,3m Breite anzulegen sind.

Sämtliche Geschäftsräume sind, wenn möglich, so zu legen, dafs sie von gut beleuchteten Flurgängen aus zugänglich sind. Um an Kosten zu sparen, werden meist Mittelgänge, seltener solche, welche nur an einer Seite von einer Zimmerreihe begrenzt sind, angeordnet. Im ersteren Falle wird jedoch danach

20ä) Siehe Teil IV, Halbbd. 1 dieses »Handbuches« (Art. 193, S. 208); 2. Auf!.: IJalbbd. 1, Heft 2 (Art. 200, S. 239). S09) Eine Innenansicht der Salle des pas perdus im Justizpalast zu Paris findet sich ebendas. (Fig. 215, S. 207; 2. Aufl. : Fig. 278, S. 238).

³⁰°) Siehe die Beschreibung dieses Gerichtshauses unter d, 3.

³⁰¹) Siehe Grundrisse und Beschreibung dieses Gebäudes unter d, 2, y.

³°2) Siehe die Beschreibung dieses Gerichtshauses unter d, 3 , sowie in Teil IV, Halbbd. 1 den Grundrifs dieser Centralhalle (Fig. 253, S. 228; 2. Aufl. : Fig. 317, S. 260) und einen Durchschnitt durch dieselbe (Tafel bei S. 228; 2. Auf!.: Tafel bei S. 260).

gestrebt, die Flurgänge durch zweckmäfsig gelegte Treppenhäuser, durch Verlängerung bis an die Giebelwände oder durch Lichtflure ausreichend zu beleuchten.

Die Breite der Flurgänge beträgt mindestens 2,2m; bei Landgerichten wird meist ein Mafs von 2,5m, auch 2,8m gewählt. Liegen zu beiden Seiten eines Flurganges Zimmer und ist derselbe von erheblicher Länge, so wird die Breite, um eine bessere Beleuchtung von den Enden zu ermöglichen, bisweilen auf 3,0m erhöht.

In jedem Gerichtssaale sind drei, je mit besonderem Eingänge versehene Hauptteile abzuscheiden. Am oberen Ende, auf einer um i oder z Stufen über dem Saalboden erhöhten Bühne befindet sich der Platz für die Gerichtsbeamten, zu dem man vom Beratungszimmer der Richter aus gelangt. Vor dieser Abteilung mufs Raum sein für Parteien, Zeugen, Sachverständige, Angeklagte, Verteidiger-und Beistände, wohl auch für die Berichterstatter der Tagespresse. Das Vorführen der Angeklagten, überhaupt der Eintritt in diesen Teil des Saales, erfolgt gewöhnlich durch die in der Mitte der Langseite angeordnete zweiflügelige Hauptthür vom Flurgang aus. Hinter diesem Raume befindet sich der.durch Schranken davon getrennte Platz für das den Verhandlungen beiwohnende Publikum, welches bei den Schwurgerichtssälen und Strafkammern grÖfser zu bemessen ist, als bei den Civilkammern. Besondere Zugänge vom Vorplatz oder Flurgang aus führen auch in diesen Teil des Saales.

Neben jedem Verhandlungssaale oder in möglichster Nähe desselben und in bequemer Verbindung damit ist das Beratungszimmer der Richter anzuordnen. Auch sind stets Zimmer für Gerichtsboten, Zeugen und Parteien, in gröfseren Anlagen auch Zimmer für Rechtsanwälte, Sachverständige etc. vorhanden. Ferner gehören zu jedem Gerichte aufser den' bisher erwähnten Geschäftsräumen noch verschiedene andere, durch das Gerichtsverfahren bedingte Räume, von denen unter 3 che Rede sein wird.

Die Lage der Verhandlungssäle, nebst den damit in Beziehung stehenden Nebenräumen, ist mafsgebend für die Grundrifsbildung der Gerichtshäuser, deren einzelne Typen bei Betrachtung cj^r Beispiele unter c gekennzeichnet werden sollen.

In der Nähe der Säle für das Schöffengericht, die Strafkammern und die Schwurgerichte sind stets Hafträume, d. h. Zellen zur Aufnahme der Angeklagten während der Verhandlungen, vorzusehen, und zwar genügt beim Schöffengerichtssaal eine Zelle von etwa 8 bis 10 im Grundfläche, während bei der Strafkammer und dem Schwurgerichte je zwei Zellen für Einzelhaft einzurichten sind, welche jedoch mit Rücksicht auf die kurze Dauer der jedesmaligen Benutzung etwas geringere, als die sonst vorgeschriebenen Abmessungen erhalten können. Sind im Gerichtshause selbst Räume für Untersuchungsgefangene vorhanden, wie dies bei den kleineren Amtsgerichten häufig der Fall ist, so bedarf es selbstverständlich der Anordnung eines besonderen Haftraumes in der Nähe des Schöffengerichtssaales nicht. Die Hafträume für die Schwurgerichte und, wo möglich, auch diejenigen für die Strafkammern sind so anzulegen, dafs sie mittels einer besondèren Treppe zu erreichen sind; überhaupt ist dafür zu sorgen, dafs die Angeklagten auf dem Wege vom Gefängnis bis zu ihrem Platze im Gerichtssaal mit niemand in Verkehr treten können.

In jedem Gerichtshause sind ferner Aborte und Pissoirs sowohl für die Beamten, als auch für das Publikum in ausreichender Zahl herzurichten. Es ist

232.

Gerichtssäle.

²33-

Nebenräume.

234.

Hafträume.

235-

Aborte.

236.

Dienst

wohnungen.

verlangen.

237-

Aktenräume.

238.

Räume

für

Pfandstücke.

239-

Bibliothek.

Gewicht darauf zu legen, dafs dieselben, ohne zu sehr in das Auge zu fallen, leicht aufzufinden sind. Insbesondere vermeidet man Abortanlagen in der Nähe der Haupttreppe. Um der Verbreitung schlechter Gerüche vorzubeugen, ist neben anderen Vorkehrungen durch Herstellung eines Vorraumes vor jeder Abortanlage für einen doppelten Abschlufs derselben gegen den Flurgang Sorge zu tragen³⁰⁵).

Auf Beschaffung von Dienstwohnungen ist bei Gerichtshäusern meist nur insoweit Bedacht zu nehmen, als es Bewachung und Unterhaltung derselben

Für gewöhnlich ist nur eine Wohnung für einen Hausmeister oder Hauswart und für einen oder mehrere Gerichtsboten oder, wenn in dem Gebäude

Flafträume für das Unterbringen von Untersuchungsgefangenen mit enthalten sind, für einen Gefangenwärter einzurichten, der dann zugleich die Geschäfte eines Hauswartes versieht.

Für Amtsrichter sind nur ganz ausnahmsweise in kleinen Städten Dienstwohnungen vorzusehen, wenn die örtlichen Verhältnisse die Herstellung einer solchen unbedingt notwendig machen.

Für die Abteilungen für éîvil- und Strafsachen bei den Amtsgerichten und für die Civil- und Strafkammern der Landgerichte, bezw. für die Staatsanwaltschaft sind je besondere Räume zur Aufbewahrung der zurückzustellenden Akten zu beschaffen.

Dieselben können im Erdgeschofs in gewölbten Räumen, ebenso wohl aber auch in den oberen Geschossen untergebracht werden. Die Höhe der letzteren bietet den Vorteil, dieselben in zwei Stockwerken mit Galerien so einzurichten, dafs der Raum ungleich nützlicher verwendet werden kann.

Räume zur Aufbewahrung, bezw. Versteigerung von Pfandstücken werden nur, soweit hierzu der erforderliche Raum verfügbar bleibt, angelegt. Verpflichtet ist die Justizverwaltung zur Herrichtung derartiger Räumlichkeiten nicht; die Beschaffung derselben liegt vielmehr den Gerichtsvollziehern ob.

Werden sie jedoch, etwa in verfügbaren Kellerräumen, angeordnet, so erhalten sie zweckmäfsig- einen besonderen Zugang; auch sind die Thüren, weil häufig Gegenstände von erheblichem Umfang in den Räumen aufzubewahren sind, reichlich grofs und keinesfalls unter l,3m Breite herzustellen.

Sind mehrere Gerichte in einem und demselben Gebäude vereinigt, so empfiehlt sich die Einrichtung einer gemeinschaftlichen Bibliothek mit Lesezimmer und besonderem Bibliothekar; anderenfalls müfste für jedes Gericht eine besondere Bibliothek beschafft werden, deren Beaufsichtigung einem Sekretär übertragen werden kann, wenn es nicht genügen sollte, in den Beratungszimmern der Civil- und Strafkammern die am meisten im Gebrauche befindlichen Werke aufzustellen.

3) Besondere Bestandteile und Einrichtungen.

240.

Schöffen

gerichtssaal.

In Geschäftshäusern, die nur für die Zwecke eines Amtsgerichtes bestimmt sind, ist der wichtigste Raum der Sitzungssaal des Schöffengerichtes. Derselbe erhält in diesem Falle fast immer seinen Platz an der Vorderfront des oberen Geschosses über der Flurhalle und den anstofsenden Räumen. Die am häufigsten vorkommenden Abmessungen desselben sind 6,0 X 9,5 m = 57 qm; doch finden

30S) Ueber die Abort- und Pissoiranlage im Justizpalast zu Dresden siehe Teil III, Bd. 5 (Art. 349, S. 274 u. Art. 414, S. 324; 2. Aull.: Art. 375, S. 326 u. Art. 440, S. 378).

infolge Örtlicher Verhältnisse Abweichungen hiervon statt, welche indessen jenes Mittelmafs meistens wenig verändern.

Die nähere Einrichtung eines solchen Schöffensaales ist aus Fig. 222 u. 223 ersichtlich, welche über die Anordnung des Podiums mit den Tischen und Sitzen für die Richter, den Amtsanwalt und den Gerichtsschreiber, über die Einrichtung der mittleren Abteilung des Saales mit den Plätzen für Angeklagte, Verteidiger und Zeugen, sowie der hinteren Abteilung mit Sitzreihen für das Publikum Aufschlufs geben.

Bei Anordnung von Schöffensälen ist auf möglichst gute Erhellung durch Tageslicht zu achten; wünschenswert ist, dafs der Tisch der Richter von der linken Seite derselben das Licht erhalte; man wird daher, wenn thunlich, das

Podium für die Richter an derjenigen Seite des Saales errichten, welche dies ermöglicht.

Das Beratungszimmer für die Richter (nach früherem ein Rechtsgelehrter und zwei Schöffen) mufs sich dem Schöffensaal derart anschliefsen, dafs man aus demselben unmittelbar auf das Podium der Richter gelangen kann. Das Zimmer ist gewöhnlich zweifenstrig, etwa 5,5 ra tief und annähernd ebenso breit. Es genügt auch ein ein-fenstriger Raum, dessen Breite jedoch nicht weniger als 3,0 m betragen darf. Das Beratungszimmer , mitunter auch der Schöffensaal , dient dem Sch öffenrichter gleich als Arbeitszimmer.

Fig. 222.

I-

24t.

Nebenräume.

c>

yy Q <0

■■

I.

irü

!VcQi|Tïi|gfr

il=ff

|l)len[

Amtsgerichtshaus zu Stettin.

Schöffengerichtssaal im

Fig. 223.

Os

Cerichtjs-U----scfireft.

Zeugen

□□□□□□□

fcK

Id!qB

n —Fl¹

P u b 1 i cum

zu-

Kriminalgerichtshaus zu Moabit.

V200 w. Gr.

Jeder der übrigen

Amtsrichter erhält als Einzelrichter ein besonderes Geschäftszimmer für sich, dessen Grundfläche meist 25 bis 30qm nicht überschreitet. Aufserdem ist für jeden Richter — ausschliefslich des Schöffenrichters — eine Gerichtsschreiberei von

etwa 30 bis 35 <im, womöglich neben den Richterzimmern liegend, vorzusehen.

Dem mit der Verwaltung der Grundbücher betrauten Richter ist ein be-derer Raum zu ihrer Aufbewahrung zu überweisen, der in unmittelbarer Nähe seines Geschäftszimmers, bezw. der Gerichtsschreiberei liegen mufs. Die Gröfse dieses Raumes hängt von den örtlichen Verhältnissen ab; bei den mit nur einem oder zwei Richtern besetzten Amtsgerichten genügt in der Regel schon ein ein-fenstriges Zimmer von etwa 20^m Grundfläche. Die Bearbeitung der Grundbuchsachen, wo solche überhaupt in den Händen der Gerichte liegt, ist meist einem Richter übertragen; sind diese Geschäfte jedoch auf mehrere Richter verteilt, so müssen auch dementsprechend getrennte Räume zur Aufbewahrung der Grundbücher angeordnet werden.

242.

Raum

verteilung

in

Amtsund Landgerichten.

Die Raume der Amtsgerichtshäuser werden, wenn thunlich, nur in zwei Geschossen untergebracht; ist in einem Gebäude ein Amtsgericht mit einem Landgericht verbunden, so legt man die Räume des ersteren, abgesehen von den Schreibstuben und Registraturen, welche auch im II. Obergeschofs eine ge-nete Stelle finden können, in das Erdgeschofs, das Landgericht in das I. oder II. Obergeschofs, in welch letzterem auch der Staatsanwaltschaft die erforderlichen Räumlichkeiten zu überweisen sind. Diese Anordnung empfiehlt sich deswegen, weil bei einem Amtsgericht ein viel umfangreicherer Verkehr mit dem Publikum stattfindet, als bei einem Landgericht.

Ist mit dem Landgericht ein Amtsgericht nicht verbunden , so wird die Staat san waltsch aft meist im Erdgeschofs untergebracht, während dem Landgericht das I. und II. Obergeschofs verbleiben. Die Räume für die Grundbuchsrichter werden zweck -mäfsig im Erdgeschofs sein.

anzuordnen

'G£i

:Hs-:

FP Fh

Fig. 224.

| S 1:1:

-1-1

:x

Xi

% l² im ^Vorrau !/    \j !/ iarülerSa

Kt*

□□

oz,

□□

p-t

□ □□□□□

«=î

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□ □!!

243-

Schwur

gerichts

saal.

Der Hauptraum eines Landgerichtes ist der Sitzungssaal des Schwurgerichtes. Derselbe wird meist in einem rückwärts liegenden Mittelbau oder in einem Seitenflügel, seltener in der Mitte der Hauptfront angeordnet, obwohl er in letzterem Falle ein günstiges Motiv für die Ausbildung der äufseren Architektur des Gebäudes

P u TT

1-H..... 1

i 1 cum

Ei

Ei

Jt

°E

Vorraum f. a. d. a r ii h e r G

F-

1) 1 i c u m r i e

1:200

r 5 0    1    2    3

-j-}-f-

Grofser Schwurgerichtssaal

im Kriminalgerichtsgebäude zu Berlin, Stadtteil Moabit.

0_10®

abgiebt. Er erhalt eine Grundfläche von 140 bis 200qm; passende Abmessungen sind 15,5 X 9,5 m. Einrichtung und Ausstattung eines solchen Saales, die passendste Lage der Beratungszimmer für Richter und Geschworene zu demselben, die Lage der Thüren etc. sind aus Fig. 224 bis 226 zu ersehen.

Bei den Schwurgerichtssälen ist das schon bei Beschreibung der Einrichtung der Schöffengerichtssäle betonte Erfordernis möglichst vorteilhafter Erhellung von äufserster Wichtigkeit. Hier, wo es sich häufig um die Entscheidung über Leben und Tod handelt, dürfen nicht allein die Mitglieder des Gerichtshofes, sondern auch die Geschworenen, Ankläger, Verteidiger und Zeugen, die mit angestrengtester Aufmerksamkeit oft stundenlang ohne Unterbrechung den

Verhandlungen folgen müssen, darin durch die Mittel zur Erhellung des Raumes nicht gestört werden. Die Fenster, bezw. die Beleuchtungskörper, sind daher in solcher Weise anzubringen, dafs sämtliche an den Verhandlungen Beteiligten nicht in das Licht schauen müssen, das Auge somit durch die Strahlen und die Helligkeit desselben nicht geblendet werde. Besonders störend ist die Wirkung der Beleuchtung durch Fenster in der Wand hinter den Plätzen der Richter, nicht minder solche an der gegenüber liegenden Schmalseite, wie in Fig. 223. Selbst wenn die Fensteröffnungen über Kopfhöhe angeordnet sind und das Sonnenlicht durch Vorhänge u. dergl. gedämpft einfällt, ist nicht ausgeschlossen, dafs es das Auge der auf die ganze Saallänge, unmittelbar gegenüber, sitzenden Personen trifft. Zweckdienlicher ist das Anbringen von Fenstern in den Hoch wänden der Langseiten; wo dieselbe nicht möglich oder das Licht zur Erhellung des Saales nicht ausreichend sein sollte, ist Deckenlicht anzuordnen. In solcher Weise ist bei den Beispielen in Art. 274 u. 290 verfahren.

Das den Sitzungen beiwohnende Publikum soll weder mit den Zeugen, noch den Angeklagten oder sonstigen bei der Sache Beteiligten innerhalb des Gebäudes in Beziehung treten. Daher sind für dasselbe gesonderte, leicht auffindbare Zugänge herzustellen, welche den Eintritt in den Zuhörerraum ohne Berührung sonstiger Teile des Hauses ermöglichen; auch soll die Entleerung des Saales leicht und rasch vor sich gehen können. Zweckmäfsig sind deshalb die bei den Schwurgerichtssälen des Kriminal-Justizhauses zu Hamburg³⁰⁵), sowie zu Berlin, Stadtteil Moabit (Fig. 224) getroffenen Anordnungen, wobei der Zu- und Abgang des Publikums ganz ungehindert an der Schmalseite des Saales erfolgen kann.

Bezüglich der Bemessung der Sitze der Geschworenen ist zu beachten, dafs

JJU M

Fig. 225.

Ti g e il

P -u T) 1 i

-i

Schwurgerichtssaal im Amts- und Land-gerichtshaus zu Lyck. — ³/₂₀₀ w. Gr.

30ł) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1896, Bl. 7.

³⁰⁵) Siehe den Grundrifs des Obergeschosses in: Deutsche Bau*. 1884, S. 117.

i

K

ii

R

r

i

i

Schwurgerichtssaal im Land- und Amtsgerichtshaus zu Koblenz³⁰⁴).

f

K

, •

tli

l;

i- >•

È

F*

i

s

r

f

i

{-A-

Mm

W

N. ' ■

i

K

<)

;

4

!

i

m

r> -v-    ;

*f=Ä . V-^Ty

-.:::.r ^

iMsK

•F

y

"

.■

•■J

IPI

Ü

M

;

m

MB

3

;i

mi

-

m

Eß

î3

;fe

—

Fig. 220.

la

»

mr*

F

ES

i

■

r

U

H

i

!

denselben die Möglichkeit gegeben sein mufs, sich während der Verhandlung schriftliche Notizen zu machen; auch ist Raum für 1 bis 2 Ersatzgeschworene vorzusehen, welche bei länger dauernden Sitzungen — neben den durch das Gesetz bestimmten 12 Geschworenen — den Verhandlungen anzuwohnen haben, um für den Fall der Erkrankung oder sonstigen Verhinderung eines Geschworenen für diesen eintreten zu können.

244.

Beratungszimmer der Richter und der Geschworenen.

Für das Beratungszimmer der Richter genügt eine Grundfläche von 20 bis 25qm; dasjenige der Geschworenen mufs dagegen eine Gröfse von mindestens 30 qra .aufweisen; auch ist damit ein Vorzimmer zu verbinden und für Anordnung eines nur von diesem oder dem Beratungszimmer aus zugänglichen, von aufsen vollständig abgeschlossenen Abortes zu sorgen. Überhaupt ist darauf Bedacht

Fig. 227.

St . hicliter SB

m V** XD D D ^ V

Fig. 228.

<8*‘-

! S r²-

b jai

d;

z>;

Fli

“E 1 [A n|wk 111 e| |

IÉ D □ D a |L

gl I_    _ ■glg

Hj I    4-1 ■! »1 I

■1    □ □ p pan H

Z e ! u ni e n iE'

□□□□□pagooaaD ih

[aBir

□□nn

|Verth eiliger

Zeugen

□ □□□□□□□□□

Pulli cm

11 TTi

III

Saal der

Civilkammer im Justizgebäude zu Dresden.

Vüoo w. Gr.

Strafkammer im Kriminalgerichtsgebäude zu Berlin, Stadtteil Moabit.

zu nehmen, dafs die Geschworenen während ihrer Beratung mit niemand in Berührung kommen und insbesondere jeder Verkehr nach aufsen verhindert wird.

245-

Civilkammer-

und

säle.

Weitere Räume von Bedeutung sind die Säle der Civilkammern und der Strafkammern. Letztere erhalten gewöhnlich Abmessungen von 7,0 bis 7,5 m Breite und 13 bis 14 m Länge, also einen Flächeninhalt von etwa 90 bis 105 qm. Strafkammer-Gleiche Mafse giebt man dem Saal für die Civilkammer, sofern nur ein solcher Raum beim Landgericht nötig wird. Sind mehrere derartige Säle herzurichten, so ist für einen oder den anderen eine Einschränkung bis auf etwa 80qm Grundfläche zulässig.

Die Strafkammern werden, wo möglich, im Erdgeschofs oder I. Ober-geschofs untergebracht, während Civilkammern auch im II. Obergeschofs angeordnet werden können. Die Einrichtung dieser Säle ist aus Fig. 227 u. 228 zu ersehen. Für ihre Lage zu den Flurgängen und den Beratungszimmern, ihre

Zugänglichkeit, die Abtrennung eines Raumes für das Publikum, sowie die Stellung des Podiums für die Richter etc. ist im allgemeinen das bei Besprechung der Schöffengerichtssäle Gesagte mafsgebend. Gleiches gilt für die Beratungszimmer, nur mit dem Unterschiede, dafs dieselben für die Strafkammern stets zweifenstrig und, wegen der grofseren Zahl der Richter, nicht unter 25 qm grofs anzunehmen sind. Auch sind in denselben, sofern nicht besondere Ablege- und Ankleideräume in der Nähe eingerichtet werden, Schränke zur Aufbewahrung der Roben und solche für die Handbibliothek aufzustellen.

246.

Präsidenten-

und

Direktoren

zimmer.

qm

Dem stets in das I. Obergeschofs zu verlegenden Geschäftszimmer des Präsidenten des Landgerichtes ist eine Grundfläche von mindestens 25 qm zu geben. In unmittelbarer Verbindung damit mufs ein Vorzimmer von etwa 15 Grundfläche stehen, welches, wo möglich, wie das erstere, vom Flurgang aus zugänglich ist.

Den einzelnen Kammern des Landgerichtes sind Direktoren vorgesetzt, für welche besondere Geschäftszimmer von nicht unter 20 qm Gröfse, thunlichst in der Nähe der betreffenden Sitzungssäle, zu beschaffen sind.

247.

Sekretariate.

Zu jeder Kammer gehört aufserdem in der Regel ein Sekretariat von etwa 25 bis 301™ Grundfläche, sowie der nötige Raum für einige Schreiber. Ebenso ist für Anordnung eines Präsidialsekretariats zu sorgen. Während erstere mit einander möglichst im Zusammenhänge stehen müssen, findet letzteres besser in der Nähe des Zimmers des Präsidenten seinen Platz.

248.

Zimmer

für

Parteien

und

Zeugen.

Die Zimmer für die Rechtsanwälte bei den Landgerichten, in welchen sich dieselben vor und zwischen den Gerichtsverhandlungen aufhalten und längere Rechtsanwälte, Pausen gern zur Arbeit benutzen, sind mindestens 25 qm grofs anzunehmen und werden, soweit es angeht, in dasselbe Geschofs gelegt, welches die Sitzungssäle enthält. Eine gleiche Rücksicht ist bei Anordnung der Warteräume für Parteien und Zeugen zu nehmen, für welche nahe den Verhandlungssälen stets ein gröfseres Zimmer vorzusehen ist. Es empfiehlt sich überhaupt, diesen Räumen reichliche Abmessungen zu geben, sowohl bei den Landgerichten, als auch bei den mit mehreren Richtern besetzten Amtsgerichten. Selbst bei den kleinsten Amtsgerichten bemifst man die Gröfse der Zimmer für Parteien wohl nicht geringer als auf 20 qm.

249.

Botenzimmer.

Die Zimmer der Gerichtsboten sind in den einzelnen Geschossen in der Nähe der Sitzungssäle so anzuordnen, dafs sie vom Publikum leicht aufgefunden werden können.

250. Räume der Staatsanwaltschaft.

Die Geschäftsräume für die Staatsanwaltschaft werden, wie oben schon bemerkt, entweder im Erdgeschofs oder im II. Obergeschofs untergebracht.

LIinsichtlich der für dieselben zu wählenden Abmessungen kann auf das über die Gröfse der Zimmer für den Präsidenten, die Direktoren und die zugehörigen Sekretariate des Landgerichtes Gesagte als mafsgebend verwiesen werden; nur müssen die Sekretariate der Staatsanwaltschaft verhältnismäfsig geräumiger sein; auch ist da, wo nach der neuen Gerichtsverfassung der gröfste Teil der Akten in Strafsachen bei der Staatsanwaltschaft auf bewahrt wird, für eine besonders geräumige Registratur zu sorgen.

25¹-

Räume

der

richter.

Die für den Untersuchungsrichter bestimmten Geschäftsräume legt man in neuerer Zeit gern in die Gefängnisse selbst, weil das Vorführen der Gefangenen Untersuchung- nach dem Gerichtshause mit vielen Unzuträglichkeiten verknüpft ist. Wo dies aber unthunlich erscheint, sind jene Räume im Erdgeschofs unterzubringen, und zwar gewöhnlich in einem Seiten- oder Hinterflügel in der Nähe der für die

Angeklagten bestimmten Treppe und des damit verbundenen Ausganges nach dem Hofe.

Dem Verhörzimmer ist eine Grundfläche von nicht unter 25 dem Sekretariat eine solche von etwa 20 im zu geben. Letzteres wird entsprechend zu ver-gröfsern sein, wenn mehrere Untersuchungsrichter nur ein Sekretariat haben. In der Nähe des Verhörzimmers ist stets mindestens eine Haftzelle vorzusehen.

Zur Vereinigung sämtlicher Direktoren und Landgerichtsräte behufs Abhaltung von Plenarsitzungen ist sodann bei jedem Landgericht ein gröfserer Raum zu beschaffen, welcher bei einer Gesamtzahl von beispielsweise 24 Direktoren und Räten eine Grundfläche von immerhin 60 1m haben mufs. Über Einrichtung solcher Sitzungssäle ist in Teil IV, Bd. 4 (Art. 432, S. 336³⁰⁶) dieses »Llandbuches« das Erforderliche zu finden.

Für die Räumlichkeiten des Oberlandesgerichtes gilt dasselbe, was bei den Landgerichten bezüglich der Lage, Abmessungen und Einrichtungen der Verhandlungssäle und Beratungszimmer, der Arbeitszimmer des Präsidenten und der Direktoren (Senatspräsidenten), der Sekretariate, Registraturen etc. angeführt wurde. Auch für den Oberstaatsanwalt ist ein gröfseres Geschäftszimmer mit Vorzimmer einzurichten, desgleichen eine Kanzlei mit Registratur.

Über die Höhe der verschiedenen Geschäftsräume in den Gerichtshäusern läfst sich das Nachstehende sagen. Sofern das Sockel-, bezw. Kellergeschofs zu Wohnzwecken dienen soll, wird demselben eine Höhe von mindestens 3,0m (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden) gegeben, und selbst wenn sich keine Wohnungen in diesem Geschofs befinden, wird die Höhe ungern unter 2,8 m angenommen.

In den oberen Geschossen geht man auch bei den Geschäftshäusern für kleine Amtsgerichte, soweit Richterzimmer, Diensträume etc. in Frage kommen, nicht unter das Mafs von 4,0 m im Erdgeschofs und 4,3 m im I. Obergeschofs (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden), während man dem Schöffengerichtssaal eine Höhe von mindestens 4,5 m im Lichten giebt. Nur wenn, wie es zuweilen vorkommt, im Erdgeschofs Räume für Gefangene unterzubringen sind, ist die Höhe — den zu stellenden Anforderungen entsprechend — auf 3,3 m (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden) zu ermäfsigen. In diesem Falle wird im Erdgeschofs neben den Zellen für Gefangene gewöhnlich nur noch die Wohnung des Wärters angeordnet.

In den Geschäftshäusern für Landgerichte werden die Geschofshöhen etwas reichlicher bemessen, und zwar sind als Durchschnittshöhen festzuhalten: für das Erdgeschofs 4,3m, für das I. Obergeschofs 4,8m und für das II. Obergeschofs 4,3m, von Oberkante zu Oberkante Fufsboden gemessen.

Gröfsere Höhen erhalten die Sitzungssäle. Bei Ausführung derselben kommt es vor allem darauf an, Anordnungen zu treffen, welche für gutes Hören möglichst förderlich sind. In dieser Beziehung ist ebenso wohl die Form der Decke, als auch die Höhe des Raumes von Einflufs. Für die Schwurgerichtssäle, deren lichte Höhe nicht viel über 6,0 ra zu bemessen ist, hat sich eine wagrechte, in Holz hergestellte Decke besonders bewährt.

Die Säle für die Civil- und Strafkammern sind bei gleicher Form der Decke, ihrer kleineren Grundfläche entsprechend, niedriger zu halten. Hier genügt schon ein lichtes Mafs von 4,5 m; jedoch erhöht man dasselbe gern auf 5,0 ra.

252.

Saal

für

Plenar

sitzungen.

253-

Räume

des

Oberlandes

gerichtes.

254-

Höhe

der

Räume.

³⁰⁶) 2. Aufl. : Art. 146, S. 117.

Die Heizung⁻ der Geschäftsräume erfolgt in den kleineren und mittleren Gerichtshäusern fast immer durch Ofen, und zwar werden je nach den Örtlichen Verhältnissen Kachelöfen oder eiserne Ofen verwendet. Dabei werden, insbesondere wenn in den zu heizenden Zimmern Akten aufzubewahren sind, die Ofen, wenn es irgend angeht, so gestellt, dafs sie von aufsen geheizt werden können.

255-

Heizung

und

Lüftung.

Auch in den Sälen des Schöffengerichtes, der Straf- und Civilkammern kommt nicht selten nur Ofenheizung in Anwendung, wogegen für die Schwurgerichtssäle, der nötigen Lüftung wegen, häufig der Feuerluftheizung der Vorzug gegeben wird, die dann gewöhnlich auch auf die Beratungszimmer der Geschworenen und Richter ausgedehnt wird. Da diese Räume nur zeitweise benutzt werden, so empfiehlt es sich, die Luftheizung mit Umlauf und für die Lüftung einen einfach konstruierten Saugschlot anzulegen.

In den Zimmern der Richter, der Gerichtsschreibereien etc. werden beson

dere Vorkehrungen zur Lüftung meist nicht vorgesehen; dagegen werden zu diesem Zwecke in den mit Ofenheizung versehenen Sitzungssälen zwei oder mehrere Abluftrohre von mindestens 25x25

cm

Querschnitt angeordnet, deren

Wirkung noch durch aufgesetzte Saugköpfe etc. verstärkt werden kann.

In gröfseren, mehrere Gerichte verschiedener Instanz vereinigenden Gerichtshäusern, welche häufig mit dem Namen eines Justizpalastes bezeichnet werden, empfiehlt sich aus verschiedenen Gründen eine Sammelheizung, schon der Reinlichkeit wegen, welch letztere durch den Transport der Brennstoffe beeinträchtigt wird, aber auch behufs leichterer Überwachung und Regelung des Heizgeschäftes und um der bei zweckmäfsiger Einrichtung in Aussicht zu nehmenden Kostenersparnis willen.

Ganz besonders empfiehlt sich die Dampfwasserheizung, bei deren Anwendung sowohl die Geschäftshäuser, als auch die mit diesen verbundenen Gefängnisse von einer Feuerstelle aus geheizt werden können, auch die Heizung in sehr kalten Tagen leicht gesteigert und in den einzelnen zu heizenden Räumen ebenso leicht geregelt werden kann, sowie es auch möglich ist, hiermit zugleich die ökonomischen Bedürfnisse der Gefängnisse bezüglich einer zweckmäfsigen Koch-, Wasch- und Badeeinrichtung mit dem geringsten Kostenaufwand zu befriedigen.

256.

Konstruktion

und

Bei der Ausführung des Inneren der Gerichtshäuser ist vor allem eine einfache, aber gediegene Ausführung anzustreben; dabei sind für die Abstufungen Ausstattung. jm Grade der Durchbildung die gleichen Gründe, wie sie noch bei der Aufsen-architektur anzuführen sein werden, mafsgebend.

Das Kellergeschofs, die zur Aufbewahrung der Grundbücher bestimmten Räume, die Flurhallen, die Flurgänge und der Abschlufs der Treppenhäuser im Dachboden sind mit Gewölben zu überdecken. Bei Geschäftshäusern von ganz geringem Umfang kann hiervon abgesehen werden. Die Decken der übrigen Räume können aus Holz hergestellt und in den Geschäftsräumen glatt geputzt werden. Über den Sälen der Schwurgerichte, Strafkammern etc. können dagegen Decken in Holztäfelungen an gewendet werden, welche durch Unterzüge in Felder geteilt sind. Wenn über den Sälen Registraturen oder sonstige Geschäftsräume liegen, in denen gröfsere Mengen von Akten auf bewahrt werden oder welche die Ausführung von massiven Scheidewänden bedingen, so kann die Ausführung von Eisenkonstruktion angewendet werden, an welche dann die Holzdecken anzuhängen sind,

Im Anschlufs an die überwölbten Flurhallen und Flurgänge sind sämtliche Treppen massiv, teils aus besonders harten Hausteinen frei tragend oder mit Eisenunterstützung, teils gewölbt aus Backsteinen oder Hausteinen herzustellen. Selten dürften sich gufseiserne oder schmiedeeiserne Treppen empfehlen, während hölzerne durchaus zu vermeiden sind. Die Fufsböden sämtlicher Geschäftsräume sowohl, als auch der Verhandlungssäle, sind, wenn möglich, aus Eichenholz herzustellen. Für die Flurgänge und Vorhallen dagegen ist ein Belag von harten Thon- oder Steinplatten, Asphalt oder Terrazzo zu empfehlen.

Die Wände der Säle werden auf eine Höhe von 1,5m mit Brüstungen (Paneelen) versehen, welche zu ölen oder mit Ölfarbe holztonartig anzustreichen sind, während der übrige Teil der Wand mehr oder minder einfach mit Leimoder Wachsfarbe gemalt wird. In den Geschäftsräumen werden die Wandungen mit Leimfarbe angestrichen und mit Linien und Streifen verziert, in den Zimmern der Präsidenten und Richter aber tapeziert.

Die Vorhallen, Flurgänge und Treppenhäuser sind in hellen Tönen zu halten. Von den inneren Thüren sind jedenfalls diejenigen der Hauptzugänge zu den Sälen als Flügelthüren mit etwa 1,4m Breite und 2,7 m Flöhe auszuführen; die übrigen können einflügelig, etwa 1,0m breit und 2,1m hoch hergestellt werden. Verdachungen erhalten in der Regel nur die Thüren der Sitzungssäle; hierbei ist auf die gute Befestigung derselben wohl zu achten.

Sämtliche Geschäftsräume, einschliefslich der Säle, sind mit Doppelfenstern zu versehen. Für die Flurgänge, Treppenhäuser und Flurhallen genügen einfache Fenster. Die Fensterbrüstungen sind in den Geschäftszimmern etwa 0,80m, in den Sitzungssälen dagegen mindestens 1,25m hoch zu machen.

Wie beim gesamten inneren Ausbau eine Abstufung der Formenentwickelung nach der Bedeutung der Gerichte anzustreben ist, so auch beim Mobiliar; dies ist insbesondere in den gröfseren Gerichtshäusern angezeigt, in welchen mehrere Gerichte verschiedener Instanz vereinigt sind.

..z57< Äufsere

Gestaltung.

In Flinsicht auf die äufsere Erscheinung des Bauwerkes ist nicht nur der Umfang des betreffenden Geschäftshauses, sondern auch der Ort, wo dasselbe erbaut werden soll, mehr oder weniger bestimmend. Wenn auch im allgemeinen bei der Herstellung von Gerichtshäusern mit äufserster Sparsamkeit verfahren werden soll, so mufs doch immerhin der Bedeutung, welche die Gerichte im Organismus des Staates einnehmen, gebührend Rechnung getragen werden; zugleich wird die Instanz des Gerichtes für die Behandlung des Aufseren von Einflufs sein. Man wird daher den Geschäftshäusern für Amtsgerichte eine einfachere Ausstattung geben, als denen für Landgerichte, bezw. denjenigen Geschäftshäusern, in denen zugleich höhere Gerichte ihren Sitz haben.

Vornehmlich ist auf eine gediegene Herstellung aller Bauteile zu achten und der Unterschied in der Art der Durchbildung der Fassaden weniger durch reichen Schmuck, als hauptsächlich durch gröfseren Aufwand hinsichtlich des Materials zum Ausdruck zu bringen; auch empfiehlt es sich, die architektonische Gestaltung der Fassaden in einfacher Weise auf Grund derjenigen Motive durch zuführen, die sich aus der inneren Einteilung der Gebäude ergeben, unter Verzichtleistung auf alle willkürlichen Zuthaten, die sich nicht streng aus dem Organismus des Baues ableiten lassen.

c) Fremdländische Gerichtshäuser.

Von f Dr. Heinrich Wagner.

258.

Gerichtshäuser

in

Frankreich.

Es kann hier, weil zu weit führend, nicht die Absicht sein, die Gesetzgebung- anderer Staaten, z. B. die Frankreichs und Englands, mit derjenigen des Deutschen Reiches zu vergleichen und die bestehenden Verschiedenheiten, soweit sie Einflufs auf die baulichen Anlagen haben, des näheren auszuführen, um so weniger, als die baulichen Bedürfnisse da, wo öffentliches und mündliches Verfahren und die Aburteilung einzelner Vergehen durch Schöffen- und Geschworenengerichte eingeführt sind, sich mit wenigen Ausnahmen gleich bleiben. Daher werden die nachfolgenden Mitteilungen genügen, um einen allgemeinen Überblick über die einzelnen Gattungen französischer und englischer Gerichtshäuser zu erhalten und die Haupterfordernisse ihrer Anlage kennen zu lernen.

In Frankreich lassen sich drei Klassen von Gerichtshäusern unterscheiden¹):

1)    Die unterste Klasse umfafst die Gebäude, welche nur für Tribunale erster Instanz (Tribunaux de pre instance), zugleich Civil- und Strafkammer bildend, bestimmt sind; dieselben bestehen in jeder Kreisgerichts-Hauptstadt (Chef lieu d'arrondissement judiciaire).

2)    Zur zweiten Klasse der Gerichtshäuser gehören diejenigen, welche aufser dem Tribunal erster Instanz, einen Assisenhof enthalten und in der Gerichts-Hauptstadt jedes Departements (Chef-lieu judiciaire d'un département), erforderlich sind.

3) Die dritte Klasse endlich vereinigt diejenigen Gerichtshäuser, welche ein Tribunal erster Instanz, einen Assisenhof, sowie diejenige Zahl von Kammern umfassen, die bei einem Appellhof, je nach dessen Geschäftsumfang und der Bedeutung der Stadt, der er zugeteilt'ist, notwendig sind.

Für die Handelskammern, welche nach französischem Gesetz weder mit rechtsgelehrten Richtern besetzt sind, noch der Anwälte bedürfen, überhaupt von anderen Gerichten ganz unabhängig sind, bestehen in einzelnen grofsen Städten eigene Geschäftshäuser. In den meisten Fällen aber sind mit der Civilkammer Handelskammer und Friedensgericht (Justice de paix) in einem Gebäude vereinigt, was viele Vorteile gewährt.

Das Friedensgericht besteht aus einem Richter, der kein Rechtsgelehrter zu sein braucht, und zwei Stellvertretern; dasselbe ist zuweilen auch in der Mairie untergebracht. Der Saal der Handelskammer dient mitunter auch für das Friedensgericht, gleichwie im Saale der Civilkammer des Tribunals 1. Instanz die Verhandlungen in Strafsachen stattzufinden pflegen. Demgemäfs ist die Einrichtung der Säle zu treffen, bezüglich deren auf die Beispiele in Art. 268, 285 u. 286 verwiesen wird. Die Ausrüstung eines Assisensaales veranschaulicht Fig. 229² 3).

²59-    Die Gerichtshäuser in England, welche dem dort herrschenden, meist auf

in

England.

utshauscr Überlieferung und altem Herkommen beruhenden Gerichtsverfahren angepafst sind, zeigen manche Eigentümlichkeiten, durch die sie sich von denjenigen anderer Fänder unterscheiden.

In unterster Reihe stehen die Polizeigerichtshäuser (Police- courts), die zur Ausübung der Ortsjustiz und für die Polizeiverwaltung dienen.

Sie enthalten einen Verhandlungssaal, zuweilen mehrere solcher*⁰⁰), mit den zugehörigen Geschäftsräumen, als: Beratungszimmer, Zimmer des Magistrats und anderer Gerichtsbeamten, des Sekre-

tariats, der Anwälte, der Zeugen, eine Wartehalle etc., aufserdem Haftzellen, sowie die Diensträume des Polizeiamtes und anderer Ortsbehörden.

Von höherer Bedeutung sind sodann die in den Grafschaften und einzelnen Städten stehenden Landgerichtsgebäude (County-courts), welche die Kammer für Civilsachen (Civil court), sowie die Kammer für Strafsachen (Crown court oder Criminal court) enthalten. Beide sind für Zwecke der Assisen (Assizes) erforderlich, d. h. für die periodischen Sitzungen, welche von den Richtern des Hohen Gerichtshofes auf Rundreisen, gewöhnlich zwei oder dreimal jährlich, abgehalten werden. Im Saale des Krön- oder Kriminalgerichtshofes finden ferner die Vierteljahrssitzungen (Quarter sessions) für die einzelnen Landbezirke

Fig. 229.

¹

)    Siehe: Gaz. des arch. et du bât. 1866, S. 264.

²

)    Faks.-Repr. nach: Narjoux, F. Paris. Le palais de justice. Paris 1880. S. 37.

³

)    Siehe: New police-courts and station, Bow-street, London. Builder, Bd. 37, S. 686 (wo auch die Einrichtung des grofsen Verhandlungssaales im Grundrifs angegeben ist).

|5§J8|

; 'I

lai

gP

îrifl’lf II l''iî î¹!1,1'

SftgM

__n.iji!iiimïï!iïïïïriïï

fllliï

|!

r⁻;

11

!if

lid

■M

liÄll

>mĘoojoo

ŁjT.1 ł| *

■YiipPfra

h',MUŁ -ÜUAÜÖ ' KEj?. ßtfc

»iw i ni ■

®lllll

r.i

îr-i

Offl . ■

Filipy

lût

il

11

V/\

pf]

P_

ES

• •CL.pV

*3

ifinnnnn

II

mm

Mis

Assisensaal im Justizpalast zu Paris⁸⁹⁸).

in denen die Friedensrichter unter Zuziehung von Geschworenen urteilen, statt; auch pflegen darin die nach Erfordernis anberaumten Sitzungen in Sachen von untergeordneter Bedeutung (Petty sessions) abgehalten zu werden.

Weiteren Aufschlufs über Anlage und Einrichtung von Gerichtshäusern in Grofsbritannien und Irland giebt die unten bezeichnete Quelle¹). Daraus ist das Folgende entnommen.

Diese Gerichtshäuser, welche nicht allein die Kammern mit allen zugehörigen Geschäftsräumen, sondern oft auch Säle für öffentliche Versammlungen, Wahlräume, fiskalische und sonstige öffentliche Bureaus etc. umfassen, pflegen aufser dem Sockelgeschofs ein Erdgeschofs und Obergeschofs zu enthalten. In das Erdgeschofs sind die Verhandlungssäle und Geschäftsräume der Gerichtshöfe zu legen; im Obergeschofs können die Beratungszimmer der Geschworenen und andere für öffentliche Zwecke bestimmte Räume angeordnet werden; in das Sockelgeschofs gehören Hauswartswohnung, Haftzellen

17

und, womöglich, ein Verbindungsgang zwischen letzteren und dem Gefangenhaus, ferner Warteräume für Gefangenaufseher und eine zur Saalabteilung für die Angeklagten führende Treppe. Eine Wartehalle von 100 bis 150 lm mit den nötigen Vor- und Bedürfnisräumen ist erforderlich.

Für die Einrichtung des Sitzungssaales des Krön- und Kriminalgerichtshofes (siehe die Abbildung in Fig. 230 3n) ist vor allem die Anordnung des Platzes für die Richter (Bench) mafsgebend. Hiernach ist die Einteilung der Plätze für die Grofsjury (Grand-jury-box) und anderer Abteilungen des Saales zu treffen. Der Platz für die Richter mufs grofs genug sein, um bei den Vierteljahrssitzungen io oder 12 Magistratsmitglieder aufnehmen zu können. Vor dem Richtertisch und den Zuhörern gegenüber sitzt der Krongerichtsschreiber (Clerc of the crown), und nächst ihm sollten die Zeugen und die Kleinjury (Petty-jury) ihren Platz haben. Diese Abteilung ist ungefähr 60 cm niedriger zu legen, als der Boden der Richterbank, so dafs der Gerichtsschreiber mit dem Richter leicht ver-

Fig. 230.

Wm

TS-i

Sät

As»

nüi

Sh /

11,1

ff": I i

fl

-T*

BOh

iiao

WM

Ifff M

'"'ISS

i-n

Si

•jJ

ES

V.jVJL

kJ

fü,"

mmm

Saal des Kriminal-Gerichtshofes im Assisengebäude zu Durham³¹¹).

kehren kann. Der Platz des Krongerichtsschreibers dient zugleich dem Friedensgerichtsschreiber (Clerk of the feace) bei Vierteljahrssitzungen und dem Magistratsgerichtsschreiber bei Kleinigkeitsgerichtssitzungen (Petty sessions). Die Geschworenenbank soll so grofs sein, dafs darin 12 Geschworene sitzen und 12 andere zugleich stehen können, damit der Wechsel der abgehenden und neu eintretenden Geschworenen leicht vor sich gehen kann. Die Zeitungsberichterstatter erhalten am besten ihren Platz zwischen der Zeugen- und Richterbank. Die Anklagebank (Dock) sollte central angeordnet sein und 12 Personen fassen. Die Grundform eines Segmentbogens oder eines halben Sechseckes erscheint behufs leichter Überwachung der Angeklagten zweckmäfsig. — Der Civilkammersaal bedarf der Grofsjurybank und der Angeklagtenbank nicht, kann aber im übrigen ganz ähnlich, wie der Strafkammersaal eingerichtet sein. — Das Beratungszimmer der Grofsjury wird in das Obergeschofs gelegt und ein Speisezimmer oder Imbifsraum mitunter angereiht. Der Sekretär der Geschworenen soll laut Parlamentsakte über zwei Zimmer, sowie über einen feuersicheren Raum verfügen. — Kanzleien und Schreibstuben sind in jedem Geschofs erforderlich.

3U) Faks.-Repr. nach: Builder,~.Bd. 28, S. 67.

2 59

Bezüglich der Häuser der obersten Gerichtshöfe, welche nur in London, Edinburg und Dublin tagen, sei kurz bemerkt, dafs der oberste Gerichtshof für England aus dem Appellationsgerichtshof und dem Hohen Gerichtshof, von denen der erste in zwei, der letztere in drei Abteilungen zerfällt, zusammengesetzt ist. Für Schottland und Irland, die eigene Justizsysteme haben, bestehen besondere oberste Gerichtshöfe.

d) Typen ausgeführter Gerichtshäuser.

Von f Theodor v. Landauer & f Dr. Heinrich Wagner³¹²), i) Geschäftshäuser für Gerichte niederer Instanz.

Zu den Geschäftshäusern für Gerichte niederer Instanz zählen in erster

260.

Deutsche

Reihe die Gebäude unserer Amtsgerichte, welche seit Erlafs der 1877 vom Gerichtshäuser. Reichstage angenommenen Justizgesetze des Deutschen Reiches in grofser Zahl entstanden sind. Dieselben lassen sich, nach den in Art. 224, S. 241 gemachten Unterscheidungen, in Amtsgerichtshäuser mit getrennt liegendem Gefängnis, ferner in solche mit eingebautem oder angebautem Gefängnis einteilen. Auch

sind, je nach dem Geschäftsumfang, laut Art.

229 (S. 243), 4 Stufen zu unterscheiden.

Zu den Geschäftshäusern für Amtsgerichte 1. Stufe mit getrennt liegendem Gefängnis ge- Amtsgerichte hört dasjenige in Neckarbischofsheim (Fig.

231³¹³).

Fig. 231.

261.

Häuser für

a a l.i

en

i. Stufe : Beispiel

1.

Sämtliche Geschäftsräume liegen im Erdgeschofs des im Grundrifs j.-förmigen Gebäudes; sie sind von zwei sich kreuzenden, nach der Hauptachse, bezw. Querachse geordneten Mittelgängen aus zugänglich. Vom Eingang in der Hauptachse gelangt man geradeaus zu dem einen einstöckigen Anbau bildenden Schöffensaal von 4,5 m lichter Höhe auf 6,3 X 10,0 ¹¹¹ Grundfläche. An diesen reihen sich an der linken Seite Beratungszimmer der Richter, Zimmer für freiwillige Gerichtsbarkeit, für den Amtsrichter und die Kanzlei; rechts vom Eingang und durch die Treppe getrennt liegen Wartezimmer, Geschäftszimmer des Gerichtsschreibers und Registratur. Das Obergeschofs enthält die Wohnung des Amtsrichters, zu der man durch einen eigenen, unter dem Treppenruheplatz angebrachten Eingang gelangt. Die Stockwerkshöhen (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden) sind 4,3 m im Erdgeschofs und 4,0 m im Obergeschofs. Die überbaute Grundfläche beträgt rund 400 om, der Rauminhalt des Gebäudes (von Erdboden bis Oberkante Hauptgesims gemessen) rund 3400 cbm ; 1 cbm kostete i6,84 Mark.

Als Baustoff ist für die Aufsenmauern der rote Sandstein der Gegend verwendet, und zwar sind Gesimsplatten, Gurten, Fenstereinfassungen, Eckquader und Sockel aus Haustein, die glatten Wandflächen aus Bruchsteinmauerwerk mit Spritzbewurf hergestellt.

Bei den preufsischen Amtsgerichtsbäusern sind mehrere, unter dem Einflüsse ganz ähnlicher Anforderungen und ziemlich übereinstimmender örtlicher Verhältnisse geschaffene Typen zu erkennen.

Als Typus einfacher Art ist das Amtsgerichtshaus der kleinen Stadt Balve in Westfalen zu bezeichnen (Fig. 232 bis 234³¹⁴), der auf einem Bauplatz von sehr beschränkter Breitenabmessung, mit der Schmalseite gegen die Strafse zu-

Freiwillige

Genclusliarkeii

Amtsrichter

[I‘i rafiiimii:-; Zimmer

Kanzlei

R e 9is tt a tu r

.....

Warte-Bßef|et,tssclireiber]

Zimmerl

Erdgeschofs. — J/₃₀₀ w. Gr. Amtsgerichtshaus zu Neckarbischofsheim ³¹²).

262.

Beispiel

«    312) jn der vorliegenden 2. Aull, umgearbeitet und ergänzt durch die Redaktion.

³¹³) Nach den von Herrn Baudirektor Helbling in Karlsruhe zur Verfügung gestellten Originalzeichnungen. 3U) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 87.

17*

gekehrt, errichtet werden mufste. Es galt somit, einen Tiefbau mit schmaler Eingangsfront herzustellen, und demgemäfs sind Grundrifsbildung und Gestaltung des Gebäudes angeordnet.

Das Amtsgericht zu Balve ist ein solches i. Stufe, also nur mit einem Amtsrichter besetzt. Das Haus ist mit eingebautem Gefängnis versehen und hat aufser dem Kellergeschofs noch zwei*Geschosse. Das Erdgeschofs enthält die Hauswartswohnung, ein Botenzimmer und die Gefängniszellen, nämlich eine gemeinsame und drei Einzelzellen. Zur Wohnung gehört noch die im Kellergeschofs liegende Küche nebst Yorratsraum, nach welchen eine besondere kleine Treppe hinunterführt. Ein Mittelflur durchschneidet der Tiefenrichtung nach das ganze Gebäude; er wird durch eine starke Quer-

L. !

ii

Ansicht

Eig. 232.

Arch. :

der

Endeil.

Nordseite.

—JEÀ

Fig. ²33-

HP

311

1    2    3

1 « H I-» +

[Gemeinsame Zelle

Zellt |zein

l. I 2

1:250

5    6    7    8 S 10

Erd-

geschofs.

Fig. ²34-

■ö

■es

■s

■s

5Eą|

II' a r. s eii [Zimmer

Ober-

S tliöff eji-S aal

*> n ÜW o li r u n

MJrunflliurjj

Richter ■&enclits-Sehroil»ersi■    /

geschofs.

uölFtc]

1:500

¹P

i->

10 98765432' 0

M¹1¹1 I <-M 11-

Amtsgerichtshaus zu Balve³¹¹).

2;»

wand mit Thür in zwei Teile geschieden; durch den hinteren, zwischen den 4,00 ra langen, 2,25 m breiten Einzelzellen gelegenen Teil, der die geringste zulässige Breite von 1,50 ¹¹¹ erhalten hat, gelangt man an der Rückseite des Gebäudes in den Gefängnishof. Neben dem betreffenden Ausgang ist in dieser rückseitigen Mauer ein Kellerhals angebracht, der den Zugang zu der im Kellergeschofs angeordneten Strafzelle bildet. Außerdem liegen im Keller noch Gelasse für Brennstoff, ein Bade- und ein Tonnenraum, im Erdgeschofs noch eine Spülzelle nebst Abort. Durch die steinerne, mit massiver Mittelwand angelegter Treppe gelangt man zum Obergeschofs. Über dem Hauseingang und den beiderseitigen Nebenräumen desselben erstreckt sich der auf das geringste Mafs von 8,60 X 6,50 m eingeschränkte Schöffensaal, der durch drei Thüren, eine für das Gericht, eine für Angeklagte und Zeugen und eine für das Publikum bestimmt, zugänglich ist; die letztere öffnet sich auf den Austritt der Treppe. Im übrigen enthält das Obergeschofs das Zimmer des Amtsrichters, zugleich Beratungszimmer des Schöffengerichtes, ferner eine Schreibstube nebst einem für diesen Fall besonders ge-

2ÓI

wünschten Kassenraum, den Raum für die Grundbücher, ein Zeugenzimmer und Aborte. Der Grundbuchsraum, ebenso die Einzelzellen im Erdgeschofs sind überwölbt. — Die Geschofshöhen betragen, einschl. der Decken, im Keller 2,80, im Erdgeschofs 3,30 und' im Obergeschofs 4,00 m; dabei ist der Raum des Schöffensaales noch um 1 m in das Dach hineingebaut, so dafs sich für ihn eine Höhe von 5,00 m ergicbt. Die überbaute Grundfläche beträgt nur rund 270 üra, der Rauminhalt rund 2300ctm für das Gebäude (letzteren vom äufseren Erdboden bis Gesims-Oberkante gerechnet).

Als Baustoff ist für die Aufsenmauern Bruchstein, für die Ecken und Architekturteile, sowie für das Treppenhaus Sandstein, für die Dachdeckung deutscher Schiefer auf Schalung angewendet. Die Fenstereinteilung und architektonische Gliederung, gleichwie die gesamte Erscheinung im Äufseren sind durchweg im Einklang mit der Anordnung im Inneren. Der innere Ausbau ist möglichst einfach durchgeführt; der Schöffensaal hat eine glatt verschalte Holzdecke und einen niedrigen Wandsockel von Holz. Die Heizung erfolgt durch Öfen in den Zimmern, mit denen, insoweit erforderlich, eine einfache Lüftungsanlage verbunden ist.

Der Entwurf zu diesem Gebäude wurde in der Abteilung für das Bauwesen des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten nach den Angaben Endell’s ausgearbeitet.

Andere preufsische Amtsgerichte mit nur einem Amtsrichter sind diejenigen zu Xanten³¹⁵), Gollub³¹⁰), St. Vith³¹⁷), Hessisch-Lichtenau 31S), Drie-sen³¹⁹) etc.

Fig. 236.

Fig. 235.

pöpp gdx SC|1

M Auctionsz.    Archiv “ “ |    ‘v

Kasse

tm-p

jP--

T

CL

L.:« oic

Archiv

Küche

Kamr

WoKni. d

H»UI

!iu

■8

iSLJ

\.......U

\\

!■

f-rrir

-f......I.......

Î ä I

Erdgeschofs.

14.    15”

I. Obergeschoss.

1:250

123»S6789²>1112    13

-M-d-H- . (■ » -I-H-I I    ' I ■ I i I -²-ł-

Amtsgerichtshaus zu Penig³-¹). Arch. : Nauck.

Ein sächsisches Amtsgerichtshaus, nämlich dasjenige zu Penig, ist durch die beiden Grundrisse in Fig. 235 u. 236³²¹) veranschaulicht. Dasselbe wurde 1884—85 nach den Plänen von Nauck ausgeführt.

Dieses Gebäude stellt sich als ein geschlossener, nur durch schmale, nach allen vier Seiten vorspringende Mittelvorlagen belebter, dreigeschossiger Baukörper von 27,87 m Länge und 15,87 m Breite dar. Die Stockwerkshöhen betragen, das Kellergeschofs mitinbegriffen, 3,35, 3,90, 4,00 und 3,85ra (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden). Die Verteilung der Räume im Erdgeschofs und im I. Ober-geschofs geht aus Fig. 235 u. 236 ohne weiteres hervor. Das Kellergeschofs enthält Kohlengelasse, einen Raum für ältere Akten und Wirtschaftskeller. Das II. Obergeschofs bildet die aus 7 Zimmern mit Zubehör bestehende Dienstwohnung des Amtsrichters.

263.

Beispiel

III.

264.

Häuser für Amtsgerichte 2. Stufe: Beispiel

IV.

Die Aufsenseiten des in einfachen Renaissanceformen ausgefiihrten Gebäudes sind in Backsteinrohbau mit Verwendung von Haustein für die Strukturteile und für das ganze Sockelgeschofs hergestellt. Die Dächer sind mit glasierten Falzziegeln gedeckt.

Getrennt vom Amtsgerichtshaus ist ein Gefangenhaus mit Wachtmeisterwohnung errichtet. — , Der Einheitspreis des Amtsgerichtshauses stellt sich zu 185 Mark für 1 qm überbauter Grundfläche und zu 15 Mark für 1 cbm umbauten Raumes³²²).

Eine andere Grundrifsbildung- ist u. a. beim Geschäftshaus des Amtsgerichtes der Stadt Buckau bei Magdeburg zur Anwendung gekommen. Dasselbe gehört der 2. Stufe an und ist mit angebautem Gefängnis für 25 Personen beiderlei Geschlechtes versehen. Hiernach war der Raumbedarf des Hauses zu bemessen, das aufser dem Keller- noch Erdgeschofs und ein Hauptgeschofs hat.

Die Anordnung des ganz an die Grenze des rechtsseitigen Nachbargrundstückes gerückten Gebäudes ist aus den Grundrissen in Fig. 237 u. 238 ³²³) ersichtlich. In der Hauptachse sind Eingang, darüber Schöffensaal, des weiteren Treppe und Gefängnisbau angeordnet; nach der Querachse, gleichlaufend der Hauptfront des Geschäftshauses, wird dasselbe von einem zu sämtlichen Räumen in beiden Geschossen führenden mittleren Flurgang geteilt. Dies ist auch im Kellergeschofs der Fall, in welchem

Fig. 237.

Fig. 238.

Hof

für die

cd

71

I5T7T

ŁO

CC

•■■ff ■'

Wmhschafts-JIof

•G e - U jf äjig-l

nis-

n ^^n n łGerałi_-r;

Befang-Ithe

niss I [Je³

Secrétariat

S ehr eihstuhe

m p.,1

Secrétariat

[i C 0; jr r i û o ii

r\ .71

C assa iBote

fr utlüI mcher

KAnits-

Rictiter

ParteienlS ch bf f ensaal

iBerath-P und Richter-Zim

Erdgeschofs.

Obergeschofs.

1:500

10 887654321 0

10

15

20™

Amtsgerichtshaus zu Buckau³²³).

sich eine Wohnung für den Gerichtsboten befindet. Diese, sowie die übrigen Kellerräume sind überwölbt und haben eine lichte Höhe von 3 m erhalten.

ver-

Der Fufsboden des Erdgeschosses liegt im Vordergebäude 1,75 ™, in dem nicht unterkellerten Ge-fängnisgebäude 0,60 ™ über dem äufseren Boden. In ersterem Gebäude beträgt die lichte Höhe der Geschosse 4,00 ™, in letzterem 3,00™. Hiernach liegt der Fufsboden des ersten Geschosses im Gefängnisse auf der halben Höhe des Erdgeschosses im Vordergebäude; derselbe ist somit vom Ruheplatz der Treppe aus zugänglich. Die Treppe ist aus Granit freitragend hergestellt; die Treppenruheplätze sind auf eisernen Trägern verlegt. Zur Abhaltung der Erdfeuchtigkeit ist auf den Fundamenten, oberhalb des Kellerziegelpflasters, jedoch noch unterhalb der Lagerhölzer, in den mit Holzfufsböden sehenen Räumen eine 1 cm starke Asphalt-Isolierschicht und in den Umfassungswandungen des Kellergeschosses eine bis zum Erdboden heraufreichende Luftschicht von 5 cm Weite angeordnet.

Das in Backstein hergestellte Gebäude ist an den Hofseiten ganz einfach, an der Vorderseite etwas reicher ausgebildet und in gelben und roten Greppiner Verblendsteinen ausgeführt. Auch die innere Ausstattung ist einfach.

von

Das Vordergebäude bedeckt eine Grundfläche von 282,18 0™, das Gefangenhaus eine solche 82,810™. Die Baukosten berechnen sich auf 54191,88 Mark, somit für 1 om beider Gebäude durchschnittlich auf 148,47 Mark.

Der Entwurf und die Bauleitung waren seitens des Magistrats von Buckau Costenoble übertragen.

322)    Nach ebendas.

³²³)    Nach : Baugwks.-Ztg. 1883, S. 868.

O

<N

Das im vorhergehenden beschriebene Beispiel ist dem Gebäudetypus nachgebildet, der in Preufsen für Geschäftshäuser von Amtsgerichten 2. Stufe mit geringen Abweichungen der Grundrifsanordnung durchgeführt ist³²⁴)- Hierbei dient das dem Schöffensaal angereihte Beratungszimmer zugleich als Arbeitszimmer des zweiten Richters. Verschieden von der in Fig. 237 u. 238 getroffenen Einteilung ist in der Regel die Anordnung der Treppe, die im Geschäftshaus auf eine Seite der Hauptachse gelegt zu sein pflegt und in allen anderen Fällen,

Buckau ausgenommen, nicht zugleich den Verkehr im Gefängnis vermittelt.

Letzteres ist vielmehr sonst immer mit einer besonderen, die einzelnen Geschosse verbindenden kleinen Treppe versehen.

Hierher gehören u. a. die Amtsgerichtshäuser 2. Stufe zu Altena³²⁵), Braunfels³²⁶), Kempen a. Rh.³²⁷), Berncastel³²⁸), Hennef³²⁹), Cochem³³⁰), Demmin³³¹),

Peine³³²), Camen ⁸³³) etc.

Die Herstellungskosten dieser Amtsgericlitshäuser nebst Gefängnissen sind in den unten be-zeichneten Quellen³³¹) durchschnittlich zu 140 bis 160 Mark, ausnahmsweise zu 210 bis 230 Mark für lqm und 13,30 bis 13,60 Mark, höchstens 19 Mark für 1 cbm angegeben.

Für Württemberg diene das in Fig. 239 bis 241 ³³⁴) dargestellte, nach Mayer's Plänen errichtete dreigeschossige Amtsgerichtshaus zu Ellwangen als Beispiel.

Dasselbe unterscheidet sich von den bisher angeführten Anlagen vor allem dadurch, dafs zwei Dienstzimmer für Untersuchungsrichter vorgesehen sind.

Im Kellergeschofs sind Wirtschaftskeller, Waschküche, ein Aktenraum und Holzställe untergebracht. Erdgeschofs und Obergeschofs enthalten die aus Fig. 240.u. 241 ersichtlichen Räume. Das II. Obergeschofs dient als Wohnung des Oberamtsrichters.

Das Sockelgeschofs und die Strukturteile der übrigen Stockwerke sind aus Haustein hergestellt; sonst sind natürlicher und Kunststein (aus Wasseralfingen) verwendet. Die Fufsböden der Flurgänge sind mit Saargemünder Fliesen belegt. Das Dach ist mit englischem Schiefer eingedeckt. Die Heizung geschieht durch eiserne Regulierfüllöfen.

Die Kosten des Gebäudes betrugen 900CO Mark, demnach für 1 qm überbauter Grundfläche 236,84 Mark und für 1 cbm umbauten Raumes 16,33 Mark.

Für Amtsgerichte von gröfserem Geschäftsumfange pflegen die Geschäfts- iru²s⁶⁶' f..r häuser getrennt vom Gefängnisse errichtet zu werden. Als einfache typische Amtsgerichte: Anlage dieser Art ist das Gebäude des Amtsgerichtes 3. Stufe zu Merseburg gewählt (Fig. 242 bis 244³³⁵).

Das 1882—84 erbaute Geschäftshaus bildet im Grundrifs ein mit seiner Längsrichtung an der Strafee (Poststrafse) stehendes Rechteck von 37,2 m Länge und 15,9m Breite, aus welchem in der Mitte der Vorder- und Hinterfront ein 11,3m, bezw. 4,8m langer Risalit hervortritt. Das Gebäude besteht aus dem gewölbten Sockelgeschofs mit 1,8m hoher Plinthe, einem 4,0m hohen Erdgeschofs und einem 4,3 m hohen Stockwerk darüber und enthält im Kellergeschofs Räume für Brennstoff, Pfandstücke und zurückgelegte Akten; im Erdgeschofs, aufser der Wohnung für den Hauswart, die Geschäftsräume zweier Amtsrichter, je ein Zimmer für den Hauswart, die Grundbücher, Parteien und Zeugen, sowie

265.

Beispiel

V.

3. Stufe : Beispiel

VI.]

³²‘) Vergl. : Beschreibung der Amtsgerichtshäuser mit angebauten Gefängnissen zu Berlinchen etc. (in: Zeitschr. f. Bauw. 1880, S. 538), zu Exin (ebendas. 1882, S. 143), zu Schwiebus (ebendas. 1884, S. 81), zu Blankensee (ebendas. 1884, S. 83), zu Kappeln, zu Isenhagen (ebendas. 1885, S. 135) und zu Briesen (in: Statistische Nachweisungen etc. XII, Nr. 53).

Bl. 2*—4.

³²⁵) Siehe : Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 89.

32G) Siehe ebendas. 1890, S. 461.

³²⁷) Siehe ebendas. 1891, S. 85.

32S) Siehe ebendas., S. 253.

32B) Siehe ebendas., S. 170.

³³°) Siehe ebendas. 1894, S. 129.

³³¹) Siehe ebendas. 1895, S. 399.

³³²1 Siehe ebendas., S. 23.

³³³)    Siehe ebendas. 1896, S. 370.

³³⁴)    Faks.-Repr. nach: Lambert & Stahl. Privat- und Gemeindebauten. II. Serie. Stuttgart 1887—88. Heft 7,

³³⁵) Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1884, S. 82.

IST--» fS

mm

■ ■ vgjgjBâEFÿ^BBÎ

ee

Fig. 230.

Si

,f,

SS®»

lilii

■m@%0Ęm

m-m

- ■ -Ta

Ef

■ : ^_-:c=—=rTl . fisi-—Ï—~ ' Ł , T' -tT . . fi    l===g.~ł

hÖJ

' •>

WÊém

Oj

'3

Pb

hgps

HI

T~

xur

S£

nr

13

*5a

E==

pi

pi

W-tJ

”==

TW

4B

" j;

- 1_T"

JUL

flP

IrTj-:-

ąr

Ff

/ TB il in~

T²

ae-

ii

Tj

;'V

Lit- ;

i;

⁼ t~

ra

aB

SJ

H38

...ISP

UMfciOJ

5=

|:|| lit i.'iüi-

■IVv;

^j5L

^ah^~l|niir, n,

;lf

i -1

jiljjiiâ

fT"

Schauseite.

V250 w. Gr.

Fig. 240.

Fig. 241. -

L*

LL

gistratur

Hlj

!yd Parthien«Z ' !

.:

Saal.

■'&

Zimmer

■ï

dvocaten

lr

Vestibule.

—H

i    P—h

I Oberamtsrichter

Zimi

des Gehilfen

Gerichtsschrefber . ;

Zeugen. !

Il

H    t

Untersuchung« • Pfj    .* Untersuchung

richter 1. _î ' " "    rieht er II.

Gerichts«

_    _ Schreiber II.

-4:S-

I;........J Gerichts«

Amtsrichter ■.'{    . V ,    ,    ,

u\ '/_• Schreiber I.

Gehilfe.

Erdgeschofs.

I. Obergeschofs.

Amtsgerichtshaus zu Ellwangen3:u).

Arch. : Mayer.

» - \*S

©«»

-**>9

\--\9 9 —*

.11*

t*

cff

[Redits

anw

Fig. 242.

Tl

/i

®,»i

mi

p^sl

W!?-

•p

einen Abort; weiter im I. Obergeschofs den Scliöffensaal, die Geschäftszimmer zweier Amtsrichter, wovon das eine auch als Beratungszimmer dient, ferner eine Schreibstube und je ein Zimmer für Rechtsanwälte, Boten, Parteien, Zeugen und Amtsanwalt, sowie einen überwölbten Raum für aufzubewahrende Gegenstände (As-servata) und endlich einen Haftraum. Das Haus ist der Länge nach durch einen Mittelgang geteilt, der an beiden Enden durch Fenster, in der Mitte durch das Treppenhaus erhellt wird. Dieses, sowie der Schöffensaal, darunter der Eingang, liegen in der Hauptachse des Gebäudes.

Die Architektur des Gebäudes ist im Stil der Renaissance

P-“™

„J

i.-

1:250

1*S»»6789    10

-t-'-l—-4—-4-' I. ■ I i I » I ' l ' I-Querschnitt.

■H 12    13 n 15"»

ł—»—I—¹—1

gehalten. An der Vorderfront besteht der Sockel aus Granit; an den übrigen drei Seiten ist derselbe, sowie die ganze Plinthe, mit hellgelbem Seeberger Sandstein bekleidet.

S c JireiRstube

-dpi

. T

■ Richter nBureau

Fig- 243.

Bo-

t en

rip,

>

ii

|3Eaft-|PaTteien jflraumlu Zeugen

rt ,

TAufl

A ml si; Tu’ fl

Von dem gleichen Baustoff wurden auch die Ecken, Gesimse, Sohlbänke, Thür- und Fenstereinfassungen, die Mauerflächen dagegen in Backsteinrohbau hergestellt. Zur Eindeckung der Dächer ist inländischer Schie

anw

b ew

e°IP*:

Gëgst ■

S ch

#;::,iiilË|

ff pngT^cht * Ri e r ;; Bureau

-rX---i--

fer in altdeutscher Art auf Schalung verwendet. Kachelöfen, die vom Flurgang aus geheizt werden, bewirken die Erwärmung der Räume.

Obergeschofs.

1:500

Die Anschlagsumme beträgt 109000 Mark, was für 1 qm 179,40 Mark und für 1 cbm ^30 Mark ergiebt.

10 987654321 0

H¹1 ■ 1¹H¹1¹1¹1 ’-hl

15

20**

Fig. 244.

Das zugehörige Gefängnisgebäude (siehe hierüber im nächsten Kapitel, unter e) liegt mit seiner Längsrichtung senkrecht zu der des Geschäftshauses in der

jWohflnungm des ïïaus-i iwarts

Zeugen!

Grim itrach-1 Ac• w| Richter 11 en t

4-v.

Ficht er

g«3

,.'N

Amt

Hauptachse desselben in einem Abstand von 11,2 m von seiner Rückseite. Es bietet Raum zur Aufnahme von 30 Gefangenen.

Das Grundstück, auf dem Amtsgerichtshaus und Gefängnis erbaut sind, hat vorn an der Strafse eine Länge von 64,56 m und eine Tiefe von rund 55m.

Erdgeschofs.

Amtsgerichtshaus zu MerseburgS35).

Verwandte Grundrifsanordnungen zeigen u. a.

die Amtsgerichtshäuser 3. Stufe zu Stafsfurt³³⁶), Calbe a. S., Berent, Witten, Wanzleben, Verden³³⁷), Neurode³³⁸), München-Gladbach³³⁹), Marburg³⁴⁰), Wernigerode³⁴¹) etc.

Häuser für    Derselbe Grundrifstypus, wie in Merseburg, ist auch für Geschäftshäuser

Amtsgerichte von Amtsgerichten 4. Stufe, z. B. in Guben, Bielefeld, Cosel, die bezw. mit 5, 6 und 7 Richtern besetzt sind, angewendet worden³⁴²).

Ein Amtsgericht ausgedehntesten Geschäftsumfanges ist dasjenige zu Stettin, und demgemäfs bildet das 187g—82 hierfür neu errichtete Gebäude daselbst eine grofse, im Grundrifs U-förmige Anlage, welche, abweichend von den bisherigen Gebäudetypen, nicht durch Mittelgänge geteilt, sondern durch Flur-

4. Stufe:

Beispiel

VII.

Da das frühere Kreisgerichtshaus in unmittelbarer Verbindung mit dem Gefängnis stand, und der Zusammenhang mit letzterem für den Geschäftsbetrieb der Landgerichte notwendiger ist, als für denjenigen der Amtsgerichte, so wurde das Landgericht in dasselbe verlegt und ein Neubau für das Amtsgericht in nicht zu weiter Entfernung vom Gefängnis nach den Entwürfen EndelVs ausgeführt.

Die Räume des Geschäftshauses waren zunächst für 13 Amtsrichter bemessen; bald stellte sich aber die Notwendigkeit der Anstellung noch' weiterer Amtsrichter heraus, und um diesem Bedürfnis Rechnung zu tragen und um bei der wachsenden Bevölkerung Stettins auch für die Zukunft sicher zu sein, wurde der linke Flügel noch um 16 m verlängert.

Die Fronten erhielten hiernach eine Länge von 51, 57 und 35m. Vor denselben sind kleine mit schmiedeeisernen Gittern abgeschlossene Vorgärten angelegt, um deren Breite das Gebäude gegen die umschliefsenden drei Strafsenfluchten zurücksteht. Auf dem 64,8 ™ langen und 59,0 » tiefen Grundstück kann erforderlichenfalls auch auf der rechten Seite ein Erweiterungsbau von derselben Gröfse, wie der linke Flügel, angefügt werden.

Fig. ²45-

Erdgeschofs.

n

lA. c tj ; e TL h

Fig. 246.

u=4

IÏ ii

I. Obergeschofs.

Vorm-

Ricluer

Xi

A C t e JL ; ;

TI

Arch. : Endell.

Gerichts

4*5

I s ehr ei- ! I

HX!

4

terei ||

><hi}eX

" 1 h e r e :

Amts -

a uw.

G- e -

fl tî cAt s -

ei il

E><

I;

Sa

BO-

Vorm- -Richter I !

t en

mm

B 0-

t en

<1

IV—

iL.yU.-.aeoriciiiBl

rixil ",u

t en

xtxixi

1/ _

XXjlcal cnlatur

I    m jh ü c h e r ii

j

[-— Bjri elit s-.j ''ij schrei-Ü

'‘St¹

Grunä!)[Ji] "b    ;|

Ri cliter

ii

Amtsgerichtshaus

! Verfug!) ]j

! Aufs -! Richter jj

Ą

G erichtsWv:

jsclir eitere:

zu Stettin.

XII;

Parteien

eratli

Zim

Bo-

len

& e-

f äug

1

I! S c li ö ffengeridit

.—a.~    j

1:000

Zeugen

;i;

czz-

[]

ff“

S chi)ffen |

VoflStTr-Ri eilt er

ri dit er !

fl

10 987654321 0

KH 1¹1¹ hh-B-Hbb i-

13

Der Haupteingang liegt in der Hauptachse des Gebäudes; man gelangt durch ihn in eine ge-

zur dreiarmigen Haupttreppe, welche zu den

gänge, welche an die Hofseiten gelegt und von dort aus reichlich erhellt sind, zugänglich gemacht ist (Fig. 245 bis 247 ³⁴³).

Die vorhandenen Räumlichkeiten des früheren Appell- und Kreisgerichtes zu Stettin reichten für eine weitere Gerichtsbehörde, wie solche infolge der Einführung der neuen Gerichtsorganisation nötig wurde, nicht aus; auch war eine Erweiterung aus örtlichen Gründen nicht ausführbar.

S3e) Siehe: Statistische Nachweisungen etc. XII, Nr. 10, 12, 13, 15 u. t8.

³³⁷) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 428.

33S) Siehe ebendas. 1889, S. 146.

³³⁰) Siehe ebendas., S. 331.

³⁴°) Siehe ebendas. 1893, S. 203.

³⁴¹) Siehe ebendas., S. 395.

34î) Siehe in den in Fufsnote 336 bezeichneten Nachweisungen, Nr. 21, bezw. 24, 25. ³⁴³) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 232.

räumige Flurhalle, und, den Flurgang überschreitend, beiden oberen Geschossen führt (Fig. 245 u. 246). Die geschliffenen Granitstufen ruhen auf ansteigenden Bogen und zwischen gespannten ringförmigen Gewölben mit Stichkappen, welche ihrerseits von gepaarten Säulen aus rotem schwedischen Granit getragen sind. Eine zwischen Eisen gewölbte Stichkappendecke überspannt den Treppenraum. In den Flügelbauten wird die Verbindung der Geschosse durch zwei weitere, freitragend in Granit ausgeführte Treppen vermittelt. Eine Durchfahrt, zugleich zweiter Eingang mit stattlicher architektonischer Durchbildung, ist in dem Vorbau, der den linken Flügelbau abschliefst, angelegt. Die Anordnung der Geschäftsräume ist so getroffen, dafs im linken Flügel des Erdgeschosses das Vormundschaftsgericht und die Kasse, im rechten das Grundbuchsamt, im (I. Ober-) Hauptgeschofs die Schöffenabteilung mit dem Schöffensaal in der Hauptachse, im II. Obergeschofs aber die Prozefsabteilung ihren Platz erhalten haben, wie dies für Erd- und Hauptgeschofs

aus den Grundrissen in Fig. 245 u. 246 im einzelnen zu ersehen ist. Die Stockwerkshöllen sind auf 4,60m im Erdgeschoß und II. Obergeschofs, im I. Obergeschofs auf 4,80 m bemessen.

Die Strafsenfronten haben einen Sockel aus rotem schwedischen Granit erhalten und sind mit Verblendsteinen bekleidet, deren drei Farbtöne: ein leuchtendes Gelb für die glatten Wandflächen der zwei Obergeschosse, ein helles Rot und zum Teil ein tiefes Braun für das Erdgeschofs, sowie für die Lisenen und Fenstereinrahmungen der beiden Obergeschosse — im Einklang mit dem gelblichen Ton des Sandsteines stehen, aus dem die Gesimse, die Attika und das Hauptportal hergestellt sind. Auch im Inneren ist nach Möglichkeit echtes Material zur Verwendung gekommen. Sämtliche Säulen bestehen aus schwedischem Granit in gelber, roter und blauschwarzer Farbe; die Postamente, Bekleidungen und Fufsleisten in den Eingangshallen und auf der Haupttreppe aus geschliffenem belgischen

Fig. 247.

Querschnitt.

\LÏC

*• J

IX

UL

□□

öE

fl

laW

IDOj

11

■'.'L

i"

i;c

ii

Hi

jjjniäx

uni

?= ~V.

Amtsgerichtshaus zu Stettin. Querschnitt zu Fig. 245 u. 246.

Kalkstein; die Geländer, Brüstungen und fast alle Beleuchtungsgegenstände aus Schmiedeeisen. Dekoratives Beiwerk, plastischer und malerischer Schmuck sind in mafsvoller Weise verwendet. Bezüglich der konstruktiven Einzelheiten genügt die Bemerkung, dafs die Bauart den in Art. 256 (S. 254) mitgeteilten Grundsätzen entspricht. Das Gebäude hat durchgehends Ofenheizung erhalten.

Die gesamte Grundfläche des Hauses beträgt 1360 qm; der Gesamtkostenaufwand war auf 428000 Mark, somit 1 qm auf 315 Mark veranschlagt, wozu noch 55000 Mark für Gas- und Wasserleitung und für Geräte kommen.

Andere bemerkenswerte Amtsgerichtshäuser 4. Stufe sind u. a. diejenigen zu Kattowitz (mit 7, bezw. 8 Richtern³⁴⁴), Crefeld (mit 10 Richtern³⁴⁵), Tarnowitz

3M) Siehe: Centralbl. d. BauverW. 1890, S. 57. 34S) Siehe ebendas. 189t, S. 5.

(mit 5 Richtern³⁴⁶), Charlottenburg (mit 16 Richtern³⁴⁷), Marienburg i. W.-Pr. (mit 5 Richtern³⁴⁸) etc.

Die unterste Klasse der französischen Gerichtshäuser bilden nach Art. 258 (S. 256) die Tribunale 1. Instanz, welche in jeder Kreisgerichtshauptstadt bestehen. Sie können bezüglich ihrer Gröfse und Bedeutung unseren Amtsgerichtshäusern an die Seite gestellt werden. Sie unterscheiden sich indes von diesen durch eigenartige Grundrifsanordnung und stattlichere räumliche Durchbildung. Der Verhandlungssaal liegt in der Regel im Erdgeschofs; er dominiert im Grundrifs und pflegt durch die ganze Höhe des Gebäudes zu reichen. Dies trifft meist auch bezüglich der Flurhalle, der nie fehlenden Salle des pas perdus&i9), zu, welche, nebst dem dahinter liegenden Saal, im Aufseren häufig durch eine Säulenhalle gekennzeichnet ist. Die übrigen Teile des Hauses sind gewöhnlich zweigeschossig und enthalten Geschäftsräume von üblicher Stockwerkshöhe.

Diese Anlage zeigt u. a. das Gerichtshaus zu Nyons³⁵⁰), einer Stadt von etwa 5000 Einwohnern, die als Unterpräfektur 3. Klasse nur ein Tribunal r. Instanz, für dessen Zwecke ein einfaches kleines Geschäftshaus völlig ausreichte, bedurfte.

268.

Französische Gerichtshäuser I. Instanz : Beispiel VIII.

Fig, 248.

Zeugen]

B (ht P

B eratJiuJi g Zimmer

§■

:äsiäem

Dasselbe ist, mit der Hauptfront gegen einen öffentlichen Platz, nächst dem Unter-Präfekturgebäude errichtet. Fig. 248 zeigt den Grundriß, des Erdgeschosses. Die im Inneren angeordneten Stufen führen auf die Höhe desselben; zur Linken liegt das Dienstzimmer des Hauswarts (Concierge), zur Rechten ein Saal für die Versammlungen des Syndikats und der Gläubiger von Gantmassen, geradeaus die Wartehalle und einerseits die Treppe, andererseits Zimmer der Anwälte nebst Ankleide-raum. Der Verhandlungssaal (12x7m), gleich der Wartehalle in der Hauptachse des Gebäudes angeordnet und 7,5m hoch, ist von allen Seiten leicht zugänglich; zwei Längs-Flurgänge führen zum rückwärtigen Teile des Gerichtshauses, der im Erdgeschofs Beratungszimmer nebst Ankleideraum der Richter, das Zimmer des Präsidenten, das der Zeugen, sowie einen etwas zu kleinen Raum für die Gerichtsvollzieher (Huissiers) enthält. Im Obergeschofs sind im Vorderbau zu beiden Seiten der Mittelachse Archive und die Räume der Gerichtsschreiberei, im Hinterbau die Zimmer des Staatsanwaltes und seiner Stellvertreter, sowie des Untersuchungsrichters angeordnet. Sämtliche Räume sind mittels der den Saal auf allen 4 Seiten umgebenden Galerie unter einander in Verbindung gesetzt. Nach der Wartehalle zu ist die Galerie frei geöffnet und nur mit einer Brüstung versehen. Eine Feuerluftheizung erwärmt den Saal und einige andere gröfsere Räume; die übrigen kleineren Räume haben mit Rücksicht auf das milde südliche Klima keinerlei Heizvorrichtungen erhalten. Die Ausstattung des nach dem Entwurf und unter der Leitung von Bulot ausgeführten Gerichtshauses ist äufserst einfach. Nur die Gesimse, Öffnungen und Ecken sind aus Haustein; das Mauerwerk ist aus Bruchstein hergestellt.

Den deutschen Amtsgerichtshäusern 1. Stufe entsprechen in gewissem Sinne die Bezirksgerichtshäuser in Österreich. Auch in diesen waltet nur ein Richter der Gerichtsgeschäfte, und ein Gefängnis ist mit denselben fast stets verbunden.

01-

.1-M = M.u

' —A

_TLm erkan ilu n g s - SaalJ| ¹

;ij»Warteliall e l

' trarrrr“

■SB"

HaiisSwari

Ht

lAnMeiäe

I Zim.

[J&läu"big er

Erdgeschofs. — V500 w- Gr. Gerichtshaus zu Nyons⁸⁵⁰). Arch. : Bulot.

269.

Österr.

Bezirksgerichts-liäuser : Beispiel IX u. X.

3W) Siehe ebendas. 1894, S. 166.

³⁴⁷) Siehe ebendas. 1897, S. 317.

³¹⁸)    Siehe ebendas., S. 6.

³¹⁹)    Siehe Art. 231 (S. 244).

³⁶⁰) Nach: Gaz. des arch. et du bât. 1866, S. 264.

Fig. 249.

Wirthschaft3 - Hof

27O

Für den Bezirk, den das Oberlandesgerichts-Präsidium zu Lemberg umfafet, hat Skowron 1892 zwei Plantypen — für eine kleinere und eine gröfsere Ausführung — ausgearbeitet, in deren einem die Wohnung für den Bezirksrichter fehlt. Nach diesen Entwürfen sind bereits mehrere Gerichtshäuser ausgeführt worden, weshalb dieselben in Fig. 249 u. 2503Ö1) mitgeteilt werden. Die Kosten des kleineren Gebäudes sind zu 37600 Mark (= 19800 Gulden), jene des gröfseren zu rund 50000 Mark (= 25 000 Gulden) veranschlagt.

Fig. 250.

...36 BS.

TT

Wirthschsfts- Hof

i-

Ut

2£S.„lftL..3.LZ5

.2 0.5.

TT—,.......6 30.......

630........»

...7.20.

_

6 60....;.

' *9°'    *9 ‘°1|

*-

«s \\ * Sa

1 i*

4*<: *

id

ii

aBS¹

m

jJ41

4114

-fe

iH4g».....*-5o-i-

UL.

~k8Q »*3 70^,. .2*»5-.yi 3i/).'I

Rf

1S-

it-

3S3Ï«

ms3

Wmum

.6 00 -.....4

TT-

: tS ;» *

”j|    c

i Id ⁶

*Ł L8S J. 260 .

J i | .

..sta........

..S.-SS...L,

..i.

...950.

.lüjeo....

.... 3.3S.

nt¥ï-

.890..

p    12

;S I⁵?

Fi

-C&

...385. . 2.5a.^L

i|fs ¹³

bpdf L

—Ml“!

“«Mi

-4fw ï

« sil !    1

ii

3~yif. ■ ,=r=*-

_ _ _    .............fts.....*.....’t 75.....,

- jjfr.-cr. .rr.-rr.-.r. .7?.* pî nSOOfiir.-.r.-.—iTS“.“.-^,............£.30

w*i&o.±..zao..i.2jb4|.    #-28 i »zao Xa80„i3oi.255

¹ ^

! g-.....••»••785............ —

* 5.........................

! t-5--:rTr-"|è-::r

Sb.    j

i*

,..2flO../V2l20

070.7.. ......570. .]...

.30^70...

----785_____

¹¹ s

*81

.Lzwsjfi^si :m| ISO i Ł0O. i..Ł0O..*..Ł8Q. <i..^0...i.iaoi,2l75.*cX«₄i.427ÿ.J j*........BM.......*-................1........15j00...................-i-------.6.00........4

§ *

i

r . wkĄ

|*W#i .2.5Ï-Ü..255.*73oiMof. 1M-f-S80^*A»0.. j,.

-500-----, ,..7.7.0

rtr.......~'v........

TT®?

S ^ -6~~y- 6 Jjj— 7 § ....500. ,p

....575......., . «r-1...7.i.-... I :.K. Ło7;

.280. .*.780

) i! «i. Î7Ü .* .7:55. ^ î JO,

li

1:500

15

10

10 987654321 O

Zwei Plantypen für Bezirksgerichtshäuser des Oberlandesgerichts-Präsidiums zu Lemberg³ 4).

Arch. : Skowron.

7.    Warteraum.

8.    Kammer.

9.    Gefängnisse.

10.    Zimmer.

11.    Küche.

12.    Flur.

1.    Flurgang.

2.    Adjunkt.

3.    Auskultant.

4.    Verhandlungssaal.

5.    Einreichungs-Protokoll.

6.    Expedit.

-7. Bezirksrichter.

8. Grundbuch.

9. Warteraum.

10.    Depositen.

11.    Registratur.

12.    Gefängnisse.

13.    Zimmer.

14.    Küche.

15.    Flur.

270.

Österr.

Kreisgerichts-häuser : Beispiel XI.

Zu den Geschäftshäusern für Gerichte niederster oder i. Instanz sind auch diejenigen der österreichischen Kreisgerichte zu zählen, obgleich sie die bei letzteren gebildeten Geschworenengerichte umfassen. Die österreichischen Kreisgerichtshäuser bilden somit den Übergang zu den Geschäftshäusern für Gerichte höherer Instanz, was sich naturgemäfs in der Gebäudeanlage kundgiebt.

Inder That zeigt das als Beispiel gewählte Kreisgerichtshaus zu Neutit-

Fig. 251.

jjj IIiir clOfe.3i r t. |jl

^Registratur. |

Registratur

Amtsäienerl

Bart en

Küche

jEing.f.IPuM.

Expe dit. |

LitüRressßi

r-'-n

MM

Resiär^e-Bu

ceaus J

il

GrundtuchS-Amt"

!!

nireichung

Hilfs-

AemterJ

fi.

Erdgeschofs.

1:500

10 987 6 54321 0

- 10

S-+-

C3™

Fig. 252.

schein³⁵²) in der Grundrifsanordnung- eine unverkennbare Ähnlichkeit mit einem im nächsten Artikel zu erörternden Typus der deutschen Landgerichtshäuser.

Es braucht deshalb auf die Beschreibung der Anlage, deren Grundrifseinteilung aus Fig. 251 u. 252 ersichtlich ist, des Näheren nicht eingegangen zu werden. Nur bezüglich der im rückwärtigen Flügel angeordneten Räume für das Schwurgericht sei bemerkt, dafs sowohl Richter als Geschworene mittels der Haupttreppe des Vorderbaues emporsteigen, sodann am Verhandlungssaal und am Zimmer der Zeugen vorbeischreiten müssen, um in den Schwurgerichtssaal und durch diesen erst zu ihren Zimmern gelangen zu können. Für das Publikum, das den Schwurgerichtsverhandlungen beiwohnen will, ist durch Anordnung eines besonderen Hofeinganges nebst Treppe besser gesorgt. Das Vordergebäude hat über dem I. Obergeschofs noch ein II.; welche Räume darin enthalten sind, ist in unserer Quelle nicht mitgeteilt.

Das Kreisgerichtshaus wurde 1879 —80 im Aufträge der Gemeindevertretung von Neutitschein von Thienemann ausgeführt.

iBerath.- bliBeratiL-! {ungsziml^uTigszim.j

i! d

1er

Ei citer

Gesrïiwors

uen

Die Baukosten, einschl. der für innere Einrichtung, sowie der für Ankauf des Bauplatzes nebst Strafsenregulierung aufzuwendenden Summe, betrug rund 125000 Mark (= 62500 Gulden).

o/YScAwur- r ° gericAts-R il S a ai B

□ □□

Ö1

LicRtRof

_____

Warte- Zmmerl für für i; AngeRlagte Zeugen I

!eserve

= P 3M öure uj Kanzlei

MM —L-MJa-T-_

[I ijj]f]    przimmerl

-T—

Vertliei|-fliger nferlLanaiungs-5aal^Reserv^re^aif'

2) Geschäftshäuser für Gerichte höherer Instanz.

Bei der Betrachtung der Geschäftshäuser für Gerichte höherer Instanz wird wiederum die in Art. 224 (S. 241) aufgestellte Einteilung zu Grunde gelegt.

I. Obergeschofe.

Kreisgerichtshaus zu Neutitschein³⁵²). Arch. : Thienemann.

a) Geschäftshäuser für Landgerichte.

Am einfachsten und klarsten gestaltet sich die Anlage derjenigen Geschäftshäuser, welche nur die Räume für das Landgericht aufzunehmen haben. Das

271.

Typus

I.

³⁵² ) Nach: Allg. Bauz. 1882, S. 105 u. TafAvo, 71.

¹

) The construction of court-houses and county goals. Building news, Bd. 28, S. 163. Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufi.)

²

   ³¹⁵) Siehe : Zeitschr. f. Bauw. 1884, S. 84.

³¹⁸)    Siehe ebendas. 1884, S. 80; 1886, S. 439.

³¹⁷) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 209.

³¹⁹)    Siehe ebendas. 1896, S. 463.

³¹⁹) Siehe: Baugwks.-Ztg. 1888, S. 40.

³²°) Siehe : Endell & Wiethoff. Statistische Nachweisungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einschl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsischen Staatsbauten. Abth. II. Berlin 1886. XII: Geschäftshäuser für Gerichte (S. 8 u. ff.), Nr. 52.

³²¹) Faks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 93.

³

Flurgang.

2.    Grundbuch.

3.    Auskultant.

4.    Einreichungs-Protokoll. •5. Adjunkt.

6‘. Verhandlungssaal.

⁴

) Faks.-Repr. nach: Oest. Monatsschr. f. d. öff. Baudienst 1895, Taf. 27.

Gebäude kann geringere Abmessungen erhalten und ist von dem unruhigen, den Amtsgerichten der Natur der Sache nach anhaftenden Kleinverkehr ganz frei. In einem solchen Gebäude sind (nach Art. 229, S. 243) vor Allem drei

BorathrZ.I

■ v.'dJIll

Wart«:

Schreibst.

Strafk.Saal

Rechteirr.

Directe

d.

Strafk.

VII

i,

Ger.-Diener

Fig- 253-

1 Gerichts-ISchreiberei

Erdgeschofs.

Warte-Halle

Zeugen

d.

Strafk.

T3

Publicum zum ' SchwurgcrichlSsaal

7]

Biblia-

Zeugen

thek

Pfülrtner

Wartez.

Untersuch-| Richter I

■Secrétariat d. Unters. Rieht. '

1:500

Norden.

- -O

Civilk.X

darüber

Registr.

BeratkZ.

Civilk. I

Gerichtsschreiberei

l_

Fig. 254.

Rechtsanw.

I. Obergeschofs.

Zeugen

Ger.-Diener

d.Schwurger.

Vorz.

Tr¹

Vorz.

Präsident

Präsidial-

Secrtlär

Schwurgenchtssaal ( dar. Z.d.Staatsanwaltschaft)

Gesihworenc

Richter

Norden.

Landgerichtshaus zu Bochum³⁵³).

Arch. : Haar mann.

gröfsere Säle, und zwar je einer für die Civil- und für die Strafkammer und einer zur Abhaltung der Geschworenengerichte notwendig.

³⁵³) Faks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 369.

Verhältnismäfsig selten ist die rechteckige Grundrifsform zur Ausführung gekommen. Durch einige vorspringende Gebäudeteile etwas abgeändert, findet sie sich beim Landgerichtshaus zu Bochum (Fig. 253 u. 254³⁵³), 1889—91 nach den Plänen Haarmanv!s errichtet. Sämtliche Räume sind darin sehr geschickt um die central gelegene, 9,42XlO,67ra grofse Wartehalle gruppiert und die drei Säle in der Hauptachse des Gebäudes angeordnet.

Das Haus besteht aus Keller-, Erd-, I. u. II. Obergeschofs. Die Geschofshöhen betragen bezw. 3,00, 4,75, 4,80 und 4,55 m. Im Kellergeschofs befinden sich ein Teil der Wohnung des Pförtners, die erforderlichen Gelasse für die Sammelheizung und drei Wartezellen für die Angeklagten. Die Raumverteilung im Erdgeschoß und im I. Obergeschoß; geht aus Fig. 253 u. 254 hervor. Im II. Obergeschofs liegen an der Vorderfront die Räume für die Staatsanwaltschaft, an den Seitenfronten Gerichtsschreibereien und an der rückwärtigen Front der zweite Civilkammersaal nebst Beratungszimmer etc.

Die dreiläufige Haupttreppe ist in die Wartehalle eingebaut und führt in das I. Obergeschofs; zwei andere Treppen, die an den Seitenfronten angeordnet sind, führen von letzterem in das II. Obergeschofs. Vier Nebentrepperi dienen den besonderen Zwecken des Hauses: zwei sind zum Vorführen der Angeklagten aus den im Kellergeschofs gelegenen Wartezellen nach den Sälen der Strafkammer und des Schwurgerichtes bestimmt; eine dritte, mit besonderem Zugang im rechtsseitigen Trakt, dient dem den Schwurgerichtssitzungen beiwohnenden Publikum; die vierte, im anderen Seitentrakt befindliche Nebentreppe führt zum Dachgeschoß.

Die Außenseiten des Hauses sind in den Formen der deutschen Renaissance durchgeführt, in den Strukturteilen aus rotem Eifel-Sandstein hergestellt und in den zwischenliegenden Flächen mit ledergelben Backsteinen verblendet. Die steilen Dächer sind mit Moselschiefer, und das Dach über der Wartehalle ist mit Rohglas gedeckt.

Die Baukosten haben, einschl. 25500 Mark für Nebenanlagen, aber ausschl. 50000 Mark für Einrichtungskosten, 450000 Mark betragen, so dafs sich 1 qm überbauter Grundfläche auf 353,80 Mark und 1 cbm umbauten Raumes auf 19 Mark stellt³⁵⁴).

Eine andere Grundrifsform ist die 1-förmige. Dieselbe ist für eine Reihe älterer und jüngerer Landgerichtshäuser typisch geworden.

Dies ist der Fall beim Geschäftshaus des Landgerichtes 1. Stufe zu Potsdam (Fig. 255 bis 257 ³⁵⁵), worin gleichfalls die notwendigen drei Säle die Hauptrolle spielen.

Hierbei sind Civil- und Strafkammer mit den zugehörigen Geschäftsräumen in einem mit langer Hauptfront versehenen dreigeschossigen Bau, der durch den damit gleichlaufenden mittleren Flurgang geteilt ist, angeordnet, und zwar liegen in der Hauptachse des Bauwerkes die Säle für Straf- und Civil-kammer im I., bezw. II. Obergeschofs über einander, dahinter die Haupttreppe. Die die letztere umgebenden Hallen führen im I. Obergeschoß zu den verschiedenen Teilen des Schwurgerichtssaales, der mit seiner Mittellinie senkrecht zur Hauptachse der ganzen Anlage gerichtet ist; hinter demselben, im Querhaus, liegen noch Beratungszimmer der Richter, Zimmer für Angeklagte etc. nebst besonderen Treppen und Zugängen für Richter und Publikum, auf der anderen Seite vor dem Saal im Hauptbau die Räume für die Geschworenen; der Zugang zu densélben kann durch Glasthüren vom Treppenhause abgeschlossen werden.

Diese Einteilung, welche, wie gerade dieses Beispiel durch seine architektonische Behandlung zeigt, der großräumigen Wirkung nicht entbehrt, bietet auch für die Benutzung viele Vorteile. Den Richtern, Geschworenen, anderen bei den Verhandlungen Beteiligten, gleichwie dem Publikum, sind, wie bereits angedeutet und aus den Grundrissen zu ersehen ist, je besondere, von einander getrennte Verkehrswege, die zu ihren Räumen führen, zugewiesen. Störend ist jedoch, daß die Angeklagten zur Strafkammer entweder durch den Schwurgerichtssaal oder unter diesem über die Haupttreppe geführt werden müssen. Im übrigen bildet die ganze Anlage einen zweckdienlichen und einheitlich geordneten baulichen Organismus. Etwas zu enge bemessen erscheinen hierbei die Treppe und der obere, zum Saalraum für das Publikum führende Austritt, falls nicht zur Entleerung des Saales auch die gegenüber liegende, nach der Haupttreppe sich öffnende Thür benutzt wird. Als Mangel ähnlicher Anlage des Saales ist in Art. 243 (S. 249) die störende Erhellung, verursacht durch das hinter der Richterbank, sowie von der gegenüber liegenden Schmalseite einfallende Licht, bezeichnet. Wenn

35t) Nach ebendas.

18

355) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 124. Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

indes, wie in Fig. 257 angegeben, die Fenster so hoch liegen und aufserdem reichliches Deckenlicht angebracht ist, um das allenfalls störende Seitenlicht abschliefsen zu können, so dürfte in der That gegen diese Art der Erhellung nichts einzuwenden sein.

Im II. Obergeschofs liegen rechts vom Saal der Civilkammer ein zweifenstriges Beratungs- und ein ein-fenstriges Wartezimmer, über den Zimmern der Geschworenen das Civilsekre-tariat; links vom Sitzungssaal reihen sich ein zweifenstriges und ein ein-fenstriges Zimmer für Rechtsanwälte an; auf der anderen Seite des Ganges sind dieselben Räume wie im I. Obergeschofs nebst einer zum Dachboden führenden Treppe. Zwischen Treppenhaus und dem oberen Teil des Schwurgerichtssaales liegt ein Raum für ausgeschiedene Akten ; hinter dem Saal bleiben einige verfügbare Zimmer.

Fig. 255.

ap.

•SS

lerathnngs-Z immer

Schwurger^m jj°

WO*

Boten! Watte -Zmlzrmmer.

Die Ausbildung der Architektur ist auf die Mitwirkung der Farbe berechnet. Die in profilierten Bossen-quadern durchgeführte Gliederung von Sockel- und Erdgeschofs, die Einfas-der Öffnungen, Haupt- und

Decken ï 7] licht ggjXJ

ixiix

SchreihlSecretariai d stuhe Dstrafkammer

trafkamm

n^r nr

XJU^'lBerattumgE Zimmerl lier Geschworenen I

Ol

erathrZim.

Garderobe

icector-Zim.

sungen

Gurtgesimse, Eckquader und Attika sind aus gelblichem Rackwitzer Sandstein, die Mauerflächen im I. und II. Obergeschofs aus stumpf rotem Backstein hergestellt ; die zwischen den Fensterreihen des I. und II. Ober-

I. Obergeschoß,

Fig. 256.

geschosses angeordneten, in blaugrauem Ton gestimmten breiten Friese aus Mettlacher Platten, von denen sich eine Reihe von Kolossalbüsten preu-fsischer Herrscher, die Fenster des Erdgeschosses krönend, abheben, dienen zum Schmuck der drei Seiten des Hauptbaues. Aufserdem haben die Statuen Friedrich des Grofsen und des Kaisers Wilhelm /. zu beiden Seiten der mittleren Fenstergruppe des Hauptgeschosses Aufstellung gefunden. Bezüglich der inneren Architektur ist die Ausstattung der Flurhalle mit Säulen aus poliertem Granit zu erwähnen. Die Heizung ist mittels Feuerluftöfen bewerkstelligt.

Das Gebäude wurde 1881—83 von Herrmann ausgeführt. Die Gröfse der 60m langen, 84 m tiefen Baustelle gestattete die Anlage eines Vorgartens 12 «n und Abstände von 10 bis

bjälara

^geMagtó

lihlif fhei

Ul

g ■Comission: .w I Zimmer

IV

.-JVv

Präsilial

jecretaii

’räsilent

I:

C orpora-äelicti

Decken

.licht.

egistcatur 1er

taatsanwaltschf

Xi

_    Secrétariat

M|X|^

/\

XD)

S \/T--,;-XX f

a VJÉjiLLV I»

1 MpV il £

örzimmei

^Staats attw.

von

15 tn von den Nachbargrenzen.

Erdgeschofs.

1:500

Derselbe Grundrifstypus ist schon bei dem 1862 vollendeten Landgerichtshaus zu

10

10 987654321 0

EH-l'M'l'HH-ff-

Landgerichtshaus zu Potsdam35B). Arch. : Herrmann.

□□

□□

ras

yy

Tir

ma

........ wi,

*;!

A, ■

bi.

T¹

ta

gr~aisir~iBiir~3iäir~ii§ir~iEi

EH

il-

Fig. 257.

dt '

..

cm

cm

f »•

jQd!

rtu

nn

HT

Querschnitt nach der Hauptachse.

p-

e-

1:250

8    7    8    9

ł-H-M-H-

*î

-T

*>4*

111

i,

Landgerichtshaus zu Potsdam.

Arch. : Herrmann.

-I t»'9

:ît

tlL)

ta

ta

....

IfUTT

fl

18*

Bonn⁸⁵⁶) von Busse und nach diesem, wie bereits erwähnt, bei einer Anzahl älterer und neuerer Geschäftshäuser sowohl für Amts- und Landgerichte als für Landgerichte allein, zur Anwendung gelangt. Von den letzteren seien hier nur erwähnt Bielefeld (1868—71, erweitert 1879—81 ³⁵⁷) und Saarbrücken

Der langgestreckte Hauptbau daselbst ist ui-förmig gebildet und nicht mit mittlerem, sondern seitlichem Längsgang versehen.

Eine andere Umgestaltung desselben Grundrifstypus ist bei den Gerichtshäusern zu Orteisburg³⁶⁰) und Jauer³⁶¹) angewendet.

272.

Typus

II.

»-----8,0-----*- - --------

---19,65 - — -

Fig. 258.

.....—12,0---------)f-------------19,65--— ---

-* * -»-----8,0------n

J*------6,0-----*----

--------19,65----

Fi?. 259.

-----*---------12,0---------

19,65-

'Tl

■o

~K

1}

en ⁷

ar^o

c « g

sf §

S y g

⁰ n d

a-o

D ag)o

TĘZSAl O j I

'■TTTTT‘',:n 23 D p| 22 C’a⁰ g

aG aD

2o° n

R*

oD

rr

iï

18

S° o :

_Q

s° o ;

20

E=3

S-

I⁹

19

X:

«ÖTOT

"il/ 1 ... J

TT

18

_n

20°

J|

/o,n~~n

— CB CS—

.....J ^

fli in

18

16

2..

j..

T

FLùXiiiiiii

13

rt

en

m'

CUJ

□

00°

a 10

II

/ / vl

o9

EIA

PM

a mm

yi

¥4

° aEBDaE3°

iis;

pą

19

ç¹” O

13

i*

miimiimiii

iiiiiiiiiiiiii

l%X>Sx:TM

iô°

23,25-----

oll

il

OH

[o

□ 14

012

niA

CD ;

16

LJ-XI. J rr~T~n

10«

□ !j

a[1 °l3 a[I3 °II] aU

(T>

2 (n)

Ï!- X

»16

TT

SS

2(m)

»15

|d

12

12

12

il

î*-

mL

en 12

fe

17

cn

6,5

i!

lè

1:500

Hauptgeschofs.

Obergeschofs.

té) 9 8 T 6 54321 0

l'PH'HJ-H+M-H-

10

15

ro«

Landgerichtshaus

zu Zwickau³⁶²).

Arch. : Wanckel.

1.    Flurhalle.

2.    Vorhalle.

3.    Schwurgerichtssaal.

4.    Gefangenzellen.

5.    Beratungszimmer der Richter. 6‘. Zimmer der Räte.

7. Kammerdirektor I.

8.    Sitzungszimmer und Bibliothek.

9.    Vorrats-, bezw. Effektenraum.

10.    Zimmer für Verteidiger.

11.    Gerichtsschreiberei.

12.    Präsident.

13.    Vorzimmer.

14.    Strafkammer.

15.    Zeugenzimmer.

16.    Sachverständigenzimmer.

17.    Kammerdirektor II.

18.    Kasse.

19.    Amtsanwaltszimmer.

20.    Staatsanwaltszimmer.

21.    Assessorenzimmer.

22.    Zimmer für Geschworene.

1.    Flurhalle.

2.    Civilkammer.

3.    Schwurgerichtssaal.

4.    Zimmer der Räte.

5.    Gefangenzellen.

6.    Vor- und Kanzleizimmer.

7.    Abteilungsvorstand.

8.    Rechtsanwalts-, bezw. Sach

walterzimmer.

9.    Gerichtsschreiberei.

10.    Kammerdirektor I.

11.    Vorzimmer.

12.    Beratungszimmer.

13.    Zeugenzimmer.

14.    Kammerdirektor II.

15.    Parteienzimmer.

16.    Warte- und Zeugenzimmer für

vornehme Personen.

17.    Sekretär.

18.    Untersuchungsrichter.

19.    Effektenzimmer.

20.    Zimmer für Referendare.

an

(1883—85 ⁸⁵⁸). Das Gleiche gilt, jedoch mit einigen Abweichungen, für das Landgerichtshaus zu Dortmund³⁵⁹).

35e) Siehe : Zeitschr. f. Bauw. 1863, S. 329 u. Taf. 45—50. — Das Gebäude, geplant für Zwecke des seit Anfang dieses Jahrhunderts in den linksrheinischen Ländern Deutschlands eingeführten Gerichtsverfahrens nach dem Code Napoléon, erfuhr 1882 einen Umbau (vergl. Zeitschr. f. Bauw. 1882, S. 5x3).

³⁶⁷) Siehe : Statistische Nachweisungen etc. XII, Nr. 43.

³⁵⁹) Siehe: Zeitschr. f. Bauw. 1885, S. 137; 1886, S. 439 — ferner: Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 495.

³⁵⁹) Siehe ebendas. 1880, S. 540 u. Taf.'70.

Sie bestellt darin, dafs die Treppen verlegt sind, wonach der Schwurgerichtssaal im rückwärtigen Flügel in die Hauptachse, anstatt quer zu dieser, gerichtet und an der inneren Schmalseite, wohl auch den Langseiten, vom Mittelgang aus zugänglich gemacht ist. Doch kann hierbei die erforderliche Trennung der Zugänge für Richter, Geschworene, Angeklagte etc. nicht durchgeführt werden, es sei

aö°) Siehe: Statistische Näclnveisungen etc. XII, Nr. 34.

3el) Siehe : Deutsches Bauhandbuch. Bd. II, Theil 2. Berlin 1884. S. 48t.

³⁶²) Näch: Zeitschr. f. Bauw. 1883, S. 361 u. Taf. 52 bis 55 (Fig. 71 u. 72 Faks.-Repr. nach: Taf. 52 u. 53).

273-

Typus

in u. iv.

274.

Typus] i

V.

denn, dafs hinter dem Saal (ähnlich wie in Fig. 255, S. 274) die hierzu nötigen Räume nebst einer besonderen Treppe angereiht werden.

Von sonstigen bei Landgerichtshäusern benutzten Grundrifstypen sind bemerkenswert diejenigen der Geschäftshäuser des Landgerichts 1. Stufe zu Guben (1881—83³⁶³), sowie des Landgerichtes 4. Stufe zu Essen (1881—84³⁶³).

Bei den in Guben gegebenen örtlichen Verhältnissen erschien ein Tiefbau am geeignetsten. An der nur 26,8 m langen Front des dreigeschossigen Hauses liegen über einander in einem 17 m breiten Risalit Vor- und Eingangshalle, Strafkammer und Schwurgerichtssaal, neben diesen die zugehörigen Räume, letztere meist in den Rücklagen zu beiden Seiten. Hinter dieser Reihe sind in jedem Geschofs eine viersäulige Halle, Haupttreppe zur linken, einige Geschäftsräume zur rechten Seite und weiterhin, nach der Hauptachse geordnet und von einem der Tiefe nach durchführenden mittleren Flurgang aus zugänglich, die übrigen Geschäftsräume, sowie der Saal der Civilkammer, letzterer im I. Obergeschofs angereiht. Die Baukosten waren zu 290 Mark für 1 qm veranschlagt.

Das zweigeschossige Landgerichtshaus zu Essen, an 3 Seiten von Strafsen begrenzt, ist im Grundrifs u-förmig, 50 m lang und 42 m tief, durchweg mit Mittelgängen angelegt. In der Hauptachse liegen Eingangshalle, darüber Verhandlungssaal für die 1. und 4. Civilkammer, dahinter Haupttreppe; im Obergeschofs sind in den Vorbauten des rechten Flügels zwei weitere Verhandlungssäle, je einer für die 2. und 3. Civilkammer, ein anderer für die Strafkammer, und dementsprechend ist in einem den linken Flügel kreuzenden Querbau der Schwurgerichtssaal angeordnet. Die übrigen Räume sind in beiden Geschossen in geeigneter Weise verteilt; zwei Nebentreppen im hinteren Teil der Seitenflügel, eine weitere vor dem Schwurgerichtssaal führen vom Keller bis Dachgeschofs. Die Baukosten waren zu 271,30 Mark für 1 qm veranschlagt.

Unter den ausschliefslich für Zwecke des Landgerichtes erbauten Geschäftshäusern ist dasjenige zu Zwickau in Sachsen eines der bedeutendsten, nicht allein durch die Zahl der Kammern, für welche, aufser dem Schwurgerichtssaal, fünf Verhandlungssäle nebst den zugehörigen Geschäftsräumen zu beschaffen waren, sondern auch durch die Gediegenheit der Anlage und Einrichtung. Diese gehen aus den Abbildungen in Fig. 258 u. 25g³⁶²), sowie aus nebenstehender Tafel hervor.

Das Gebäude, in günstiger Lage und von allen Seiten frei stehend, hat ein als Unterbau behandeltes Erdgeschofs und aufser diesem noch zwei Stockwerke. Die in sich geschlossene Grundform bildet ein Rechteck von 67,70 X 59,90 m, mit Mittel- und Eckvorlagen an den 4 Seiten und mit 2 symmetrisch angeordneten Binnenhöfen, je 22,00 X 14,00 welche durch einen niedrigeren Mittelflügel getrennt sind. Das Untergeschofs enthält Archivräume, Hausmeister-, Diener- und Heizerwohnungen, Reserveräume, Auktions- und Pfandgelasse, endlich Brennstoffräume und Kammern für die Sammelheizung. Das Haupt- (I. Ober-) Geschofs umfafst die Räume der Strafabteilung des Landgerichtes und der Staatsanwaltschaft, das II. Obergeschofs diejenigen der Civilabteilung und der Untersuchungsrichter. Durch das für den öffentlichen Verkehr bestimmte Hauptpprtal gelangt man auf der in der Vorhalle 2 gelegenen Freitreppe in die untere, senkrecht zur Hauptachse gerichtete Flurhalle 1 und von da geradeaus in den im Mittelflügel gelegenen Schwurgerichtssaal 3; die seitlich angeordnete Haupttreppe führt in die obere Flurhalle 1. In beiden Geschossen sind von diesen stattlichen Vorräumen aus die Zimmer für Zeugen, Parteien, Sachverständige, Vorzimmer u. dergl., sowie die Verhandlungssäle meist unmittelbar zugänglich; letztere, von denen das Hauptgeschofs noch zwei 14, das Obergeschofs drei 2 enthält, sind an der Hauptfront gelegen; hieran schliefsen sich die Beratungszimmer, sowie sämtliche andere Amts- und Geschäftsräume. Zu denselben führen auf nächstem Wege die in den Seitenflügeln befindlichen Nebentreppen, zu denen man ebener Erde durch die in den Mittelrisaliten (unter 9 im Hauptgeschofs) angeordneten Durchfahrten gelangt; diese sind einerseits besonders für das Landgerichtspersonal, andererseits für die Staatsanwaltschaft und die Untersuchungsrichter bestimmt.

Der Bau ist im Renaissancestil einheitlich durchgebildet; das Bestreben, wahr zu bauen und den Baustoff zur Geltung zu bringen, tritt überall hervor. Die äufseren Fronten (siehe die nebenstehende Tafel) sind in Backsteinrohbau mit Sandstein-Architekturteilen und blauem Granitsockel, die Hoffronten in den Formen reiner Backsteinarchitektur ausgeführt. Die Dächer der Aufsenflügel sind mit gemustertem englischen und französischen Schiefer, die Mittelflügel und Plattformen mit verzinktem Eisenblech eingedeckt. Die Haupttreppe ist mit Granitstufen, die an den Vorderseiten geschliffen sind, ¹

und mit Balustraden von verschiedenfarbigem Zöblitzer Serpentinstein ausgerüstet. Die Vorhalle hat Mosaikfufsboden erhalten. Die Flurhallen, gleich den Flurgängen mit Terrazzo belegt, schmücken Bildwerke: im unteren Hauptgeschofs zu beiden Seiten des Einganges nach dem Schwurgerichtssaal die sitzenden Figuren der Weisheit und Gerechtigkeit (von Hähnel), in französischem Kalkstein gearbeitet; im Obergeschofs, in 4 Nischen auf Postamenten, die Büsten sächsischer Regenten (nach RietscheVsehen und Hähnel'sehen Modellen von Behrens angefertigt). Die Ausstattung des Schwurgerichtssaales (siehe den Querschnitt auf nebenstehender Tafel), mit den schwarzgrünen Pilastern aus Stuckmarmor, den mit rotem Stucco lustro bekleideten Wandflächen, den in Steinton gehaltenen Gesimsen, den gemalten Fenstern von Kathedralglas und den schwarzen, matt und glänzend gehaltenen Thüren und Möbeln, macht einen der Bestimmung angemessenen, ernsten Eindruck; die Büste des regierenden Königs Albert (von Schilling in karrarischem Marmor ausgeführt) ist auf einer Marmorkonsole in der grofsen Nische über dem Präsidentensitze aufgestellt. Der gröfsere Civilsaal hat eine Holzdecke und entsprechende Wandbekleidungen erhalten; die durch Pilaster getrennten Felder sind in den Füllungen mit Stofftapeten überspannt. Der über dem Haupteingang gelegene zweite Civilsaal ist mit grofśer Kehle und Stichkappen reich ausgestattet und in Genueser Manier gemalt. Die inneren Thüren und Paneele sind durchgängig von vollständig astfreiem polnischen Kiefernholz mit starken, gekehlten Füllungsrahmen angefertigt und zum gröfsten Teile nur lackiert, so dafs die Textur des Holzes sichtbar geblieben ist. Die Fufsböden sind mit eichenen Riemen, bezw. mit Parkettafeln belegt.

Die Heizung erfolgt im Erdgeschofs mittels Born'scher und Regulieröfen, in den Verhandlungssälen und Zeugenzimmern als Dampfluftheizung, in den übrigen Räumen der Obergeschosse als Warmwasserheizung.

Die Gesamtbaukosten sind, einschl. der Sammelheizungen, der Trink- und Nutzwasserleitungen, der Gas- und Telegraplieneinrichtung, der Planierungen, Einfriedigungen, Wasserableitung und Pflasterungen, auf 909 367 Mark, die Kosten der Mobiliarbeschaffung auf weitere 31 000 Mark angegeben, wonach 1 <lm überbauter Grundfläche sich auf 269,53 Mark und 1 cbm umbauten Raumes auf 14,99 Mark berechnet.

Das Gebäude, Mitte August 1876 begonnen und im August 1879 vollendet, ist nach dem Entwurf und unter der Leitung WanckeVs ausgeführt.

(3) Geschäftshäuser für Land- und Amtsgerichte.

275-

Umfang.

Geschäftshäuser, die sowohl den Zwecken des Amtsgerichtes, als auch jenen des Landgerichtes dienen sollen, haben die für beide Instanzen erforderlichen Räume zu umfassen und demgemäfs eine entsprechende, zum Teile sehr beträchtliche Ausdehnung zu erhalten. Bei Gerichten von kleinerem Geschäftsumfang dient zuweilen (z. B. in Ostrowo) der Saal für das Schöffengericht auch für die Strafkammer, oder es kann nötigenfalls der Schwurgerichtssaal auch von der Strafkammer benutzt werden³⁶⁴). In diesen Fällen ist zugleich ein Beratungszimmer weniger nötig.

Die meisten bei Anlage der in Rede stehenden Gebäude vorkommenden Typen sind teils ohne weiteres auf diejenigen der Landgerichtshäuser oder der Amtsgerichtshäuser zurückzuführen ; teils bilden sie eine weitere Entwickelung derselben.

276.

Typus

Eine Reihe von diesen Geschäftshäusern haben als einfachste Grundform das Rechteck, meist durch schwache Vorlagen in der Mitte und an den Enden, zum Teile durch gröfsere an der Rückseite ausgezeichnet und durch einen mittleren Flurgang geteilt³⁶⁵).

Letzteres ist mitunter niclit bis an die beiden Seitenenden durchgeführt, wenn an dieselben Verhandlungssäle quer zur Längenrichtung gelegt sind. Der Mittelbau nimmt gewöhnlich einen Saal oder zwei solcher übereinander auf; im Erdgeschofs darunter pflegt die Eingangshalle und hinter dieser die Haupttreppe angeordnet zu sein; man findet wohl auch zwei Treppen symmetrisch zu beiden Seiten angelegt.

3B4) Siehe : Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 80, Tab. I, Sp. b u. c.

385) Vergl. Beschreibung der Land- und Amtsgerichtsgebäude zu Meseritz, Ostrowo (siehe: Zeitschr. f. Bauw. 1882, Bl. 22 u. 1884, S. 85), ferner zu Hirschberg, Cottbus und Osnabrück (siehe: Statistische Nachweisungen etc. XII, Nr. 38, 41, 46).

*77-

Typus II u. III.

278.

Typus’

IV.

2ÔO

Die auf Eckbauplätzen errichteten Land- und Amtsgerichtshäuser pflegen im Grundrifs nach der hierfür geeignetsten L-Form gebildet zu sein ³⁶⁶).

Die beiden Gebäudeflügel haben grofsenteils, gleichwie Typus I, mittlere Flurgänge; auch die Treppen und Verhandlungssäle sind ähnlich verteilt; der Schwurgerichtssaal liegt in einem durch Vorlagen ausgeprägten Querbau des rückwärtigen Teiles des Seitenflügels.

Auch die in Art. 271 (S. 273) beim Landgerichtshaus zu Potsdam eingehend beschriebene Grundrifsanordnung ist wohl geeignet für die Geschäftshäuser der Amts- und Landgerichte³⁶⁷).

Zu gleichem Behufe dient die u-förmige Grundrifsgestalt, deren Flügel teils mit mittleren, teils mit seitlichen Flurgängen versehen und mehrfach ³⁶⁸) ganz ähnlich angelegt sind, wie das in Art. 273 (S. 278) beschriebene, 5 Kammern umfassende Landgerichtshaus zu Essen.

Zu diesem Typus gehört auch das Geschäftshaus des Landgerichtes und Amtsgerichtes zu Aachen (Fig. 260³⁶⁹), bei dem indes die ursprüngliche einfache u-Form durch stark vorspringende, der Vorderfront und den beiden Endseiten angereihte Bauteile etwas verändert ist.

Fig. 260.

Civil-a m m e r

N Berath- : ■ Zim. I

oTË

! Bemti- I

! Zim,

lAborteJ

"Gefani

I straf -ri Ikammer

Vbort!

ClXilkj LliiX X >CX XXXXXXiiXi

üirectupVer - "füg

_A. JL _ 1 .

Zeu

g en

Rechts

anwälte

AM.

;Zim i. Isecrel Di-[Gescliworeneil tar werter

S cli

tiirgericlus

aal

Z eu g en | Verfüg

JLbbbi ■

S e c r e t Lr

jiji

■'Beralh-j jzim.il.j ■Ricluer!

Hauptgeschofs.

1:500

10

ił

ÜO™

10 987654321 0

1 ■ I * I ' 1¹111¹1¹1¹1-t-ł^-F

Geschäftshaus des Land- und Amtsgerichtes zu Aachen³⁸⁹). Arch. : Endell.

Das Gebäude hat seinen Platz auf einer 3,50m über der Strafsenkrone liegenden Erhöhung erhalten, zu welcher an der Vorderfront eine Freitreppe, an der Hinterfront ein allmählich ansteigender Fahrweg führt. In das Erdgeschofs gelangt man durch eine mit drei grofsen Bogenöffnungen ausgestattete Vorhalle, welche die ganze Länge der Rücklage des Mittelbaues einnimmt. Links liegt die unmittelbar zum Schwurgerichtssaal führende Treppe, geradeaus der Eingangsflur. Hieran schliefsen sich, links beginnend: Zimmer des Kastellans, der Parteien und Zeugen, sowie Geschäftsräume für drei Amtsrichter nebst zugehörigen Gerichtsschreibereien; ferner im hinteren Flügel: Zahlzimmer, Rechnerzimmer, Schatzkammer, Buchhalterei, endlich zwischen Flurgang und Nebentreppe die Aborte. Auf der rechten Seite, wieder von der Mitte ausgehend, folgen aufeinander: Zellen, Zimmer für einen weiteren Amtsrichter nebst Gerichtsschreiberei, für den Amtsanwalt, für Zeugen und Parteien, ein dreifenstriger

3e0) Diese Anordnung haben die Land- und Amtsgerichtshäuser zu Schneidentühl (siehe: Zeitschr. f. BauW. 1882, Bl. 22), sowie zu Könitz, Duisburg, Posen, Stargard, Altóna (siehe: Statistische Nachweisungen etc. XII, Nr. 30, bezw.

40a, 47, 48, 49).

3li‘) Angewendet bei den Gerichtshäusern zu Hechingen, Kiel (siehe : Statistische Nachweisungen etc. XII, Nr. 44

u. 45), ferner Allenstein und Schweidnitz (siehe: Zeitschr. f. Bauw. 1880, Bl. 70; 1884, S. 82).    t

sos) Vergl. Planskizzen und Beschreibung der Gerichtshäuser zu Münster i. W. (siehe: Zeitschr. f. Bauw. 1878, S. 588 u. Bl. 63), sowie zu Oppeln (siehe: Zeitschr. f. Bauw. 1880, S. 542 u. Bl. 70).

389) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 439 — ferner: Zeitschr. f. Bauw. 1886, S. 44t.

Sitzungssaal für Civilprozesse des Amtsgerichtes, Zimmer des Konkursrichters nebst Gerichtsschreiberei; ferner im hinteren Flügel der dreifenstrige Schöfifensaal, dahinter Richterzimmer und Gerichtsschreiberei, endlich zwischen Nebentreppe und Flurgang eine Haftzelle und Aborte. Anordnung und Verteilung der Räume im Hauptgeschofs sind aus dem Grundrifs in Fig, 260 zu entnehmen. Das II. Obergeschofs enthält das Bureau des Rechnungsrevisors, der Registratur des Landgerichtes, die Geschäftsräume des Direktors der Handelskammer nebst zugehörigem Sekretariat, sowie dasjenige der r. Civilkammer, die Bibliothek, die Staatsanwaltschaft mit den nötigen Registraturen und Sekretariaten, die Zimmer zweier Untersuchungsrichter und der Referendarien, die Botenzimmer und Schreibstuben. Die übrigen noch im II. und I. Obergeschofs verfügbaren Räume sollten bei der in Aussicht stehenden Einrichtung der Grundbuchämter für diesen Zweck verwendet werden.

Für die Durchbildung der Architektur ist, mit Rücksicht auf einige ältere Bauwerke Aachens, der gotische Baustil gewählt worden. Das Gebäude hat einen Sockel aus Niedermendiger Basaltlava erhalten; Vorder- und Seitenfronten sind mit Frankfurter Ziegeln verblendet, Thür- und Fenstereinfassungen aus hellgrauem Echternacher Sandstein. Die Eindeckung der Dächer ist in Moselschiefer auf Schalung nach deutscher Art erfolgt. Sämtliche Räume sind feuersicher überwölbt, die Decken über dem Erdgeschofs auf Gurtbogen, die des I. und II. Obergeschosses — diejenigen der Sitzungssäle ausgenommen — auf Eisenträgern aus flachen Kappen hergestellt. Die Säle für die Strafkammer und die Civilkammer sind unter Anwendung von Gurtbogen, welche durch sichtbare Anker gehalten werden, mit je 4 Kreuzgewölben überspannt. Bei der Decke des Schwurgerichtssaales besteht das eigentlich tragende Gerüste aus 4 starken schmiedeeisernen Bogenträgern; auf den unteren Flansch des aus 2 Winkeleisen bestehenden Bogenträgers legen sich entsprechend gegliederte Bogen aus Sandstein, zwischen welche dann in jedem Fensterfeld 4 Kreuzgewölbe mit Sandsteinrippen eingespannt sind. Der untere sichtbare Flansch ist mit schmiedeeisernen Ornamenten verziert. Die Haupt- und Nebentreppen sollen aus Ruhrkohlensandstein, einige untergeordnete Treppen, sowie die Kellertreppen aus Niedermendiger Basaltlava hergestellt werden. Die sämtlichen Fenster und die äufseren Thüren sind aus Eichenholz, die inneren Thüren aus Kiefernholz, die Fufsböden der Geschäftsräume gleichfalls aus 3 cm starkem Kiefernholz, diejenigen der Säle aus 2,6cm starkem Eichenholz angefertigt. Das Treppenhaus, der Eingangsflur und die Säle erhielten reichere Ausschmückung, die letzteren Räume zugleich Verglasung aus Kathedralglas in Bleifassung. Für den Schwurgerichtssaal ist Feuerluftheizung mit angemessenen Einrichtungen für Lufterneuerung, für sämtliche übrigen Räume Warmwasserheizung angeordnet.

Mit der Ausführung des im Ministerium der öffentlichen Arbeiten unter Leitung Endeil’s ausgearbeiteten Entwurfes wurde im September 1883 begonnen; Ende 1887 wurde das Gebäude seiner Bestimmung übergeben. An Geldmitteln waren bewilligt: 1) für das Hauptgebäude 624000 Mark³⁷⁰), 2) für die Dienstgerätschaften 30000 Mark, 3) für die Nebenbaulichkeiten 75000 Mark, zusammen 729 000 Mark.

Die i_i-förmige Grundrifsanordnung haben u. a. auch die Landgerichts- und Amtsgerichtshäuser zu Oels³⁷¹), zu Wiesbaden ³⁷²) und zu Glatz³⁷³) erhalten.

Der Grundrifs in u-Form erfährt eine wesentliche Entwickelung und Erweiterung durch Anreihung eines rückwärtigen Flügels in der Richtung der Hauptachse, der hauptsächlich zur Aufnahme des Schwurgerichtes dient. Schon das in Art. 271 (S. 276) erwähnte Landgerichtshaus zu Dortmund zeigt diesen Typus.

² 79.

Typus

V.

Als Beispiel einer in dieser Weise geplanten Anlage diene das Geschäftshaus für das Land- und Amtsgericht zu Lyck in Ostpreufsen (Fig. 261 u. 262

Das in freier Lage errichtete Gebäude hat eine Länge von 82,80m und eine gröfste Tiefe von 37,20m. Für das mit 5 Richtern besetzte Amtsgericht dient der Teil rechts vom Mittelbau, für das Landgericht, welches 3 Civilkammern, 1 Strafkammer und das Schwurgericht umfafst, der ganze übrige Teil des Hauses. Der Hauptbau desselben ist dreigeschossig; zweigeschossig sind der ganze rückwärtige Mittelflügel und die hinteren Anbauten der Seitenflügel, welche die Säle der Civilkammer, bezw. des Schöffengerichtes enthalten. Fig. 261 u. 262 veranschaulichen die Einteilung des Erd-

3 74',

)•

3,°) Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1886, S. 441 beträgt die Anschlagssumme 580000 Mark oder 357,₈₇ Mark für 1 qm und 2o,₅₀ Mark für 1 chm.

³⁷¹)    Siehe: Centralki, d. Bauverw, 1894, S. 537.

³⁷²)    Siehe ebendas. 1895, S. 13.

³⁷³)    Siehe ebendas. 1897, S. 188.

an) Nach ebendas. 1880, S. 543 u. Bl. 70.

geschosses und des I. Obergeschosses. Der Teilung des Hauses für Amtsgericht und Landgericht entsprechend, sind zwei Eingänge an den Eckvorlagen der Hauptfront, mit zugehörigen Flurhallen und Treppen, letztere an den Enden des Längsganges, angeordnet. Aufserdem liegt im Mittelbau eine dritte Treppe, welche den Verkehr zwischen den einzelnen Stockwerken vermittelt und mittels deren das Publikum zu den Sälen des Schwurgerichtes und der Strafkammer gelangt; zu den Gefangenzellen, deren welche sowohl hinter diesen Sälen, als nächst dem Schöffensaal untergebracht sind, führen Nebentreppen mit besonderen Eingängen. Das II. Oberge-schofs enthält einerseits die Zimmer für den 4. und 5. Amtsrichter,

Zeugen und Parteien, Boten, ferner Kanzleien, Gerichtsschreiberei für Civilprozefs- und Bagatellsachen, sowie die Registratur des Amtsgerichtes; andererseits sind die Geschäftsräume des 1. und 2. Staatsanwaltes nebst Gehilfen,

Sekretariat und Registratur, Zimmer für einen Rechnungsrevisor, für Boten, sowie ein Raum für Corpora delicti, endlich Aborte angereiht. Das Kellergeschofs um-fafst Wohnungen für den Amtsgerichtskastellan und den Landgerichtskastellan , Pfandkammer und Auktionssaal, Räume für Geräte, Brennstoff und Keller.

Der äufsere Aufbau zeigt eine Plinthe aus bearbeiteten Granitquadern, darüber Verblendung aus hellroten Backsteinen mit glasierten Schichten- und Profilsteinen für die Gesimse. Zwischen den gekuppelten Fenstern des II. Obergeschosses sind Dreiviertelsäulen von schlesischem Sandstein. Ein kräftig ausladendes Konsolengesims krönt den Bau. Schwurgerichtssaal und Strafkammer haben Feuerluftheizung mit Säuglüftung; sämtliche übrige Räume werden mit Kachelöfen geheizt.

r\

I. ObergescnoLs.

00

« ~rf

TTH

r-«

: Gefanq

:<d

Fig. 261.

yGefant

Schöffengericht

cd

co

Gerichts-;

•'s

•na 2

qen |

IT.~I

■5

G e schwo

. J

_2> M

nchter

Amtsrichter

ÏÏ

rr

C inllutEtr

CD

Kl e 13. e r

[X,

r

«1

ii

"Li

\j

Amt

ster*

e--

cb

Eeqi

stra

ira 6

II Lirector

Anwälte

' I Directoi

1:500

°"p

s-i-

i B erath-

ki 5

JxM 1

^ Wy' ~

Das Gebäude wurde in der Abteilung für das Bauwesen im Ministerium für Handel etc. zu Berlin entworfen und 1879—81 ausgeführt. Die Baukosten betragen: 1) für das Hauptgebäude 446000 Mark (248 Mark für 1 qm und 14,88 Mark für 1 chm₎ den Rauminhalt von Kellersohle bis Oberkante Hauptgesims gerechnet), 2) für Nebenbaulichkeiten 42300 Mark, 3) für Inventarbeschaffung (Mobiliar, Beleuchtungsgegenstände, Klingelzüge, Aborteinrichtung etc.) 16000 Mark; somit Gesamtkosten 504700 Mark.

CS!

Demselben Grundrifstypus gehören die Gerichtshäuser zu Graudenz³⁷⁵), Erfurt³⁷⁶), Hannover³⁷⁷), Braunschweig³⁷⁸), Berlin II³⁷⁹), Ratibor³⁸⁰) und Hamburg³⁸¹) an.

RicliteT

oten

—.jy

..T.-.i- .. -----

.Ai

rzfn 1

amt

Erdgeschofs.

Ricliter

B er at h

Zimmer

CSD

fl PS

iol;

fli

!•

La f 2

Gelang

CO

PS

iij

*=!

L an ö g en ch

k a mm ern

Fig. 262.

3 Civil -

Geschäftshaus des Land- und Amtsgerichtes zu Lyck*⁷⁴).

S ecre

der

I v' fI

i r

I    j

ITiii

Commiss.

■\l

Bei den beiden letzteren Beispielen ist der Schwurgerichtssaal mit seiner Hauptachse in diejenige der ganzen Bauanlage gelegt ujid sowohl von der einen Schmalseite, als von Flurgängen an den beiden Langseiten zugänglich gemacht. Besonders stattlich und zweckmäfsig erscheint die Anlage der Hauptsäle in Verbindung mit Flurhalle und Treppen im Gerichtshause zu Hamburg.

Eine wesentliche Veränderung erfährt der soeben betrachtete Grundrifstypus, wenn die Seitenflügel ganz in Wegfall kommen, das Vorderhaus nur einen kurzen Frontbau bildet, der Mittelbau aber der Tiefe nach verlängert wird. Alsdann entsteht eine Grundrifsanordnung, die auch unmittelbar aus dem Typus in Art. 271 (S. 273) abzuleiten ist, und welche in solchen Fällen, in denen die Gestaltung der Baustelle die Errichtung eines Tiefbaues erheischt, als die für das Gerichtshaus geeignetste erscheint.

Dies war der Fall beim Geschäftshause für das Landgericht und die Amtsgerichte zu Flensburg, das als eines der bemerkenswertesten Beispiele dieser Art zu bezeichnen ist.

280.

Typus

VI.

Präsident

Kanzlei

st

::

Unter Hinweis auf Abbildung und Beschreibung des Gebäudes in den unten³⁸²) angegebenen Quellen

³⁷³) Siehe : Statistische Nachweisungen etc. XII, Nr. 29.

³⁷°) Siehe : Zeitschr. f. Bauw. 1878, S. 586 u. Bl. 63.

³⁷⁷) Siehe : Zeitschr. f. Bauw. 1880, S. 541 u. Bl. 70.

³⁷⁸)    Siehe: Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1882, S. 326.

³⁷⁹)    Siehe : Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 293.

³⁸°) Siehe ebendas. 1889, S. 492.

³⁸¹) Siehe: Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1882, S. 326 — und: Deutsche Bauz, 1884, S. 117. 38a) Siehe: Zeitschr. f. Bauw. 1880, S. 542 u. Bl. 70 — ferner: Deutsche Bauz. 1882, S. 336.

an

281.

Typus

VII.

Stendal²).

282.

Typus

VIII.

sei hier nur bemerkt, dafs dasselbe infolge der nach der Vorderfront stark abfallenden Baustelle der Thalseite ein Erdgeschofs und 3 Stockwerke darüber, an der Bergseite aber nur ein Erd-geschofs in der Höhe des vorderen II. Obergeschosses enthält (siehe den Lageplan dieses Gerichtshauses samt dem zugehörigen Gefängnis im nächsten Kapitel, unter e). Im Vorderhause sind im Erdgeschoß und I. Obergeschofs 2 kleine Sitzungssäle und andere Geschäftsräume der Amtsgerichte, im II. Obergeschofs solche des [Landgerichtes und im III. die Zimmer der Staatsanwaltschaft verteilt. Im rückwärtigen Mittelflügel, der durch Umgänge um das Haupttreppenhaus mit dem Vorderhaus in Verbindung steht, liegen alle übrigen Geschäftsräume, die Verhandlungssäle des Schöffengerichtes, der Civil- und Strafkammer, sowie des Schwurgerichtes.

Im wesentlichen zeigt dieselbe Planbildung für Tiefbau das Geschäftshaus für die Amts- und Landgerichte zu Liegnitz⁸⁸³), und ganz ähnlich ist diejenige des schon in Art. 273 (S. 278) kurz beschriebenen Landgerichtshauses zu Guben.

Bei beiden Beispielen liegt der Schwurgerichtssaal und unter diesem ein anderer Verhandlungssaal im Vorbau in der Achse der Hauptfront.

Weiter ist noch der Grund rifstypus in V- oder L-Form zu erwähnen, welcher für die auf Eckbauplätzen zu errichtenden Gerichtshäuser unter Umständen noch geeigneter ist, als der in Art. 277 (S. 280) beschriebene Typus II. Von der Anordnung des letzteren weicht diejenige des Typus VII dadurch ab, dafs die Raumverteilung symmetrisch zur Halbierungslinie des Winkels getroffen, die Spitze desselben abgestumpft und durch einen Vorbau ausgezeichnet ist, in dessen Achse die Eingangshalle und darüber Sitzungssäle gelegt sind.

Beispiele solcher Art sind die Land- und Amtsgerichtshäuser zu Braunsberg ³ 4 5) und

In letzter Reihe ist noch derjenige Typus anzuführen, bei dem vier Trakte einen gröfseren Binnenhof umschliefsen, eine Anlage, die u. a. im Land- und Amtsgerichtshaus zu Koblenz²) zu finden ist. Die gleiche Grundrifsanordnung hat das Gerichtsgebäude zu Böhmisch-Leipa erhalten, welches in die in Rede stehende Gruppe von Gerichtshäusern einzureihen ist, weil es das Kreisgericht und das Bezirksgericht (daneben auch das Steueramt) enthält.

Dieses Gebäude (Fig. 263 u. 264⁶) wurde 1896—98 nach den Plänen von M. & C. Hinträger ausgeführt und hinter demselben (in 23m Abstand) ein Gefangenhaus mit Hafträumen für 148 Köpfe errichtet.

Dieses Gerichtshaus steht in erhöhter Lage an der Nordwestseite der Stadt, und die Hauptfront desselben, nach Süden gerichtet, hat eine Länge von 71,10 ¹¹³ und eine Tiefe 44,40m; der Binnenhof hat Gll Qm Grundfläche. Das Gebäude besteht aus Keller-, Erd-, I. und II. Obergeschofs; die Stockwerkshöhen sind mit bezw. 3,15, 4,80, 4,80 und 4,30m bemessen.

Im Kellergeschofs befinden sich 4 Dienerwohnungen, der Kesselraum für die Niederdruck-Dampfheizung, 2 Kohlengelasse etc. Erdgeschofs und I. Obergeschofs enthalten die aus Fig. 263 u. 264 zu entnehmenden Räumlichkeiten. Im II. Obergeschofs sind 7 Räume der Staatsanwaltschaft zugewiesen; im übrigen sind ein Verhandlungssaal des Krersgerichtes und 15 Diensträume des letzteren vorhanden.

Die Räume sind durchwegs überwölbt, mit Ausnahme des Schwurgerichtssaales, der eine Balkendecke erhalten hat. Die Treppen bestehen aus Granitstufen ; das Dach ist mit englischem Schiefer gedeckt. Für den Schwurgerichtssaal ist Dampf-Luftheizung, sonst Niederdruck-Dampfheizung vorgesehen. Der Mittelbau ist durch eine kräftige Portalausbildung, sowie durch eine Attikakrönung ausgezeichnet; auf letzterer befindet sich eine Figurengruppe, Schuld und Unschuld darstellend.

Die Gesamtkosten waren auf 506000 Mark (= 253000 Gulden) veranschlagt.

"in m

Fig. 263.

IÏ Hl'

E x p e dit

iintersucliutigi

Richter

[] A djunkt

A dj unkt

3urRath

Adjunkt

Mundanten

3tErRichtei

Gerichts-

kanzlei

Gerichts kanzLei,

Vi c e-Präsident

Vorz.

Vorz.

L_d

Vorstand

1 1er

Richter

Gericlits-

kanzlei

₂tcr

gter I    I

Richter Iverhandluitgssaal SiizungszitaM Rath

Gerichts-ka n zlei

Präsidial-¹

Acten

uizsiiaqjv

Empiangszim.

des

Präsidenten

I. Obergeschofs.

Fig. 264.

Zeugen

Registratur

Staarsaiiwalt

rer theidlgei

Publikum

CO

Bezirks-

Gerichtes

Geschworene.

Richter

'S

f

Autografische

Presse

Registratur

p t s t e u e ry- Amt

[_

’ortier

Depot

PorlLE!

Exp e dit

Protokoll

Hilfsämter. Director

Liquidatur

Casse lEvidenzgeomelerlPortiei

Vestibüle

torstand

& r u Ji ö. Î) Ec h s a nt t Auktion

Archiv

\ /\ /

Erdgeschofs.

Gerichtshaus zu Böhmisch-Leipa³⁸⁷).

’/soo w- Gr.

Arch. : M. & C. Hmträger.

¹

) Siehe : Zeitschr. f. Bauw. 1882, S. 511 (Grundrifsskizze vom Landgerichtshaus zu Guben auf Taf. 59).

²

) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 564.

³

)    Siehe: Statistische Nachweisungen etc. XII, Nr. 42.

⁴

)    Siehe : Zeitschr. f. Bauw. 1880, S. 537 u. Bl. 70.

⁵

3S5) Siehe : Statistische Nachweisungen etc. XII, Nr. 50.

⁶

3S1) Nach: Oest. Monatsschr. f. d. öff. Baudienst 1897, Taf. 54 u. 55.

283.

Beispiel

I.

y) Geschäftshäuser für einzelne Gerichtsabteilungen.

Unter den in dieser Überschrift bezeichneten Gerichtshäusern sind als die wichtigsten diejenigen Geschäftshäuser zu nennen, welche die Strafabteilungen der Amtsgerichte und Landgerichte in einem Gebäude in der Nähe des Gefängnisses, die Civilabteilung beider aber in einem gesondert liegenden Hause enthalten.

Ein hervorragendes Beispiel ersterer Art ist das Kriminalgerichtshaus zu Berlin im Stadtteil Moabit ³⁸⁸), das die Planbildung von Typus VIII (siehe Art. 281, S. 284) zeigt.

Fig. 265.

Arch. :

Herrmann.

g)

e>

e>

<*

A.    Gerichtshaus.

B.    Weibergefängnis.

C.    Grofses Männergefängnis.

D.    Verwaltungsgebäude für

die Gefängnisse.

E.    Ökonomiegebäude.

F.    Kleines Männergefängnis

und Krankenhaus.

G.    Beamtenwohnhaus.

“r

«3=

mm

SO

Privat

iÜI

SB

mwm%

-6

fo

<"

\<?

\V

Hl

d“n,

I'

TT—T

¹__6.__slr

PTOTT

?ttîî

ffijs

rrrus

~w~

• - - -40.0    ----

7-7

lO'

r-- 37,50

Strasse

Alt.- M_oaJbJ_t

10 5 0

Mwl

10

30

40

1*2000

50    60

•S

*8

1-

Kriminalgerichts-Etablissement zu Berlin-Moabit³⁸⁸}.

Unter Hinweis auf die ausführliche, unten angegebene Veröffentlichung wird aufser dem Blockplan (Fig. 265 388) (jer ganzen zusammengehörigen Gebäudegruppe nur kurz mitgeteilt, dafs das mit A bezeichnete Gerichtshaus eine Grundfläche von 5040 um bedeckt und sämtliche für die Untersuchung und Aburteilung in Strafsachen erforderlichen Geschäftsräume der beiden Berliner Landgerichte I und II, namentlich 4 Sitzungssäle für Strafkammern und 2 grofse Schwurgerichtssäle mit allem Zubehör, ferner 9 Schöffensäle, nebst den nötigen Beratungszimmern, Gerichtsschreibereien, Zimmern für Richter, Sach-

38s) Siehe : Herrmann. Das Criminalgerichts-Etablisseraent zu Berlin, im Stadttheile Moabit. Zeitschr. f. Bauw. 1885, S. 15 u. Bl. 20.

verständige und Zeugen, Räume der Staatsanwaltschaft, Amtsanwälte, Rechtsanwälte, der Direktoren und Präsidenten etc., im ganzen 15 Verhandlungssäle und 164 andere Geschäftsräume enthält, Wohnungen der Unterbeamten und Räume des Sockelgeschosses nicht mitgezählt. Eine grofse Eingangshalle im Frontbau und zwei Durchfahrten in den Mitten der Seitenfronten führen in das Gebäudeinnere und in die Höfe; aufser der Haupttreppe im Mittelbau vermitteln 8 Nebentreppen den Verkehr zwischen den Geschossen. Der grofse, in Fig. 224 (S. 248) dargestellte Schwurgerichtssaal liegt über der Eingangshalle im Vorbau der Hauptfront, der kleinere Schwurgerichtssaal im rückwärtigen Teile des Mittelflügels quer zur Hauptachse in halber Höhe des Erdgeschosses. Die übrigen 13 Säle, die 4 Strafkammersäle (3-fenstrig), die 9 Schöffensäle (2-fenstrig) sind in den Geschossen der Seitenflügel verteilt.

Dieses Gerichtshaus wurde von Herrmann unter Mitwirkung Busse's entworfen und 1877—82 ausgeführt. Die Baukosten betrugen im ganzen (einschl. der Kosten des figürlichen Schmuckes und der 150400 Mark betragenden Ausstattung, sowie der Einrichtung von Heizung und Lüftung) rund 2958000 Mark; hiervon entfallen auf 1 qm überbauter Grundfläche 583 Mark und auf 1 cbm Rauminhalt 26,50 Mark.

Ein anderes bemerkenswertes Strafgerichtshaus ist das bereits in Art. 279 (S. 283) kurz erwähnte zu Hamburg. Nur für Zwecke des Schwurgerichtes dient das Gerichtshaus zu Lüneburg³⁸⁹).

Eine in mancher Beziehung eigenartige Anlage hat ferner das neue Geschäftshaus für die Civilabteilungen des Landgerichtes und Amtsgerichtes Berlin II erhalten (Fig. 266 u. 267 ¹ 2°).

Das Bauwerk liegt im Südwesten von Berlin, an demjenigen Teile der nördlichen Uferstrafse des Schiffahrtkanals, der als »Hallesches Ufer« bezeichnet wird, mit der Hauptfront gegen Süden gewendet. An das rund 80m lange Vordergebäude schliefst sich nach hinten ein breiter Mittelflügel an, der wiederum von einem Querhause durchkreuzt wird. Es enthält über einem 3,30m hohen Sockel-geschofs ein Erdgeschofs von 4,80 m, ein I. und II. Obergeschofs von 5,10m, bezw. 4,50m Höhe. Der an das Vordergebäude anstofsende Teil des Mittelflügels wird von der grofsen, durch alle 3 Geschosse reichenden Wartehalle und den 2 neben dieser liegenden Haupttreppen (siehe den Durchschnitt in Fig. 267) eingenommen, sodafs Vorder- und Hinterhaus nur im Erdgeschofs unmittelbar Zusammenhängen, während sonst die Verbindung zwischen ihnen blofs über die Treppen hinweg stattfindet. Diese Anordnung hat ihren Grund darin, dafs zwischen dem Landgericht, welchem die beiden Obergeschosse des Vorderhauses zugewiesen sind, und dem Amtsgerichte, welches die übrigen Räume des Hauses einnimmt, ein unmittelbarer Geschäftsverkehr überhaupt nicht stattfindet, vielmehr eine Absonderung der von beiden Behörden benutzten Gebäudeteile erwünscht ist.

Die Verteilung der Räume im Erdgeschofs ist aus dem Grundrifs in Fig. 266 zu ersehen. Das I. und II. Obergeschofs des Vorderhauses enthalten zwei den mittleren Vorbau der Hauptfront einnehmende Verhandlungssäle von 16,80 X 7,44m Grundfläche nebst den zugehörigen Beratungszimmern, sowie den Boten-, Parteien- und Anwaltszimmern, ferner die nötigen Geschäftsräume für 4 Civilkammern, ihren Direktoren und den Präsidenten des Landgerichtes, die Präsidial-Gerichtsschreiberei, die Generalregistratur, Kanzleien, Bibliothek und Arbeitszimmer. Im Hinterhause ist die Einteilung und Bestimmung der Räume im I. Obergeschofs beinahe dieselbe wie im Erdgeschofs; dort finden sich die Abteilungen des Amtsgerichtes für Grundbuch- und Vormundschaftssachen, 2 Vor- und Wartezimmer in den einspringenden Ecken; das II. Obergeschofs enthält 2 Räume für Gerichtsvollzieher, 3 Schreibstuben, 4 Räume für ausgeschiedene Akten und 2 weitere zur Verfügung stehende Gelasse.

Noch ist zu bemerken, dafs von den Räumen des Amtsgerichtes alle diejenigen in das Erdgeschofs verlegt und um die Wartehalle gruppiert sind, welche vom Publikum am stärksten besucht werden. Übrigens ist durch hallenartige Erweiterung der an die grofse Wartehalle stofeenden Flurgangteile, sowie durch Anlage verschiedener Vor- und Wartezimmer an geeigneter Stelle für die Bedürfnisse des bei Gericht verkehrenden Publikums gesorgt.

Die Vorderseite des Gebäudes ist in den Formen italienischer Renaissance durchgebildet, wobei sämtliche Architekturglieder, ferner die Ecken, die Sockel und das ganze Erdgeschofs des Mittelbaues von hellgrauem Sandstein hergestellt, die glatten Flächen mit mattroten Backsteinen verblendet und zum Teile durch eingelegte Buckelquaderstreifen geteilt sind. Die hinteren Seiten sind in Backsteinrohbau in einfachen Formen ausgeführt. Vorgärten, längs der Seitenflügel der Hauptfront angelegt, trennen diese von der Strafse.    »

Von der Innenarchitektur giebt Fig. 266 einen Begriff. Besonderes Interesse erregt die grofse

284.

Beispiel

II.

■r

X.

PH

r*

ina

Lr

UE

□□

loi

□□□

il

P\S°°o

■jiilllL

. . j-. i: i

!! \

Wl

fi

...

:::

n

Bll

□[

SC

1:250

Fig. 266.

IV

m".....

□;

i)

Schnitt nach der Hauptachse.

MMf

"ïijh

Rnttri

IL

fi

]F' ' :h-

F»=l

1 islsis

□ □□

□aa

nasa

...

□aa □a a

1CZD

[ehr

aiic=)

4L

=ii==

fv

fl

□□

1k

V nx r

x^r:_=£j.

(.

—■r^.    V"^    *

WSBSH

"W

Ail 9

.9

E-t

jauEŒtz-siia ąJV

x:

& en dits-

s cîireio.

Erdgeschofs.

;oTo i

tô

Ri cht er

frerirtits-

■s

“ fx;1

oHx

[x

“a*

b

PmS

5--

■TX

;X S

ria

v.v.

0!

ecnts

CO

Saal.

cïXrï

s--

X]!XjlXlD<l[X;[XjD<!ll

ffnnrSSi

iri If ix»-/!

JLXL *« J    .

i

£î •

1.|2

Â.'t

•£T

=#: u

Ai

warte

kalle

cd

■S

cd

Fi

Sitzunqs-

'J

i AOO

ihiiiiiiiiiiiii

mlijjlllllllll

(0

tuen

aqna?

Aits-

Xfl

Process-

Richter

t=j

Oenchts-

Fig. 267.

Process-

Eh

rë

& en elit s -

s chreib.

Geschäftshaus für die, Civilabteilungen des Landgerichtes und Amtsgerichtes Berlin II³⁹⁰).

Arch. : Herrmatin.

i. L i

Îîândbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Àufl.)

*9

285.

Beispiel

III.

Wartehalle, die in Form eines rundbogigen Tonnengewölbes mit Stichkappen, in gestanztem Zinkblech ausgeführt, überdeckt ist. Die Eintrittshalle und die Vorplätze in der Hauptachse sind mit kassettierten Gufsdecken zwischen Eisenträgern, die Flurgänge durch Kreuzgewölbe und Tonnengewölbe mit Stichkappen, die beiden Haupttreppenhäuser durch elliptische Tonnengewölbe mit dekorativ ausgebildeten Ankern überspannt. Sämtliche Thüren sind nach dem Flurgang zu mit Umrahmungen aus englischem Marmorcement versehen; aus einem anderen Kunststein, der auch eine beträchtliche Härte erlangt, sind die Wangen und Geländer der Freitreppe in der Eintrittshalle hergestellt; die Säulen bestehen aus Sandstein. Die Haupttreppe ist in Schmiedeeisen mit Stufen aus Oberkirchner Sandstein ausgeführt; sämtliche übrige Treppen haben Stufen von schlesischem Granit erhalten. Für den Bodenbelag der Vorräume ist Terrazzo, für denjenigen der Geschäftsräume kieferner Riemen- und Stabfufs-boden zur Anwendung gelangt. In den beiden Sitzungssälen des Landgerichtes sind Decken und Wände getäfelt und, gleich den Schranken und anderen Einrichtungsgegenständen, aus Holz, das die Naturfarbe zeigt, hergestellt. Die Erwärmung des Hauses erfolgt durch eine Warmwasserheizung mit Drucklüftung.

Das nach einer Skizze Herrmann's von Kieschke geplante Bauwerk wurde 1882—85 ausgeführt. Die Anschlagssumme für das Gebäude betrug 815 000 Mark (385 Mark für 1 qm und 20 Mark für 1 cbm) und einschl. Nebenbaulichkeiten und Einrichtung rund 900 OOO Mark.

Zu den Geschäftshäusern

für einzelne Gerichtsabteilungen, im Sinne der diesem Kapitel zu Grunde gelegten Einteilung, gehören auch die meisten Gerichtshäuser des Auslandes, bei deren Anlage selbstverständlich die jeweiligen staatlichen Einrichtungen und örtlichen Erfordernisse mafsgebend sind. Sie konnten daher unseren deutschen, unter a und ß unterschiedenen Geschäftshäusern für Landgerichte, bezw. Amts- und Landgerichte nicht unmittelbar an die Seite gestellt werden.

Von der Anlage eines kleineren französischen Gerichtshauses einer Kreishauptstadt (Chef- lieu

welches die nach Art. 258 (S. 256) häufig vorkommende Einrichtung zeigt, dafs Civil- und Handelstribunal darin vereinigt sind, giebt das Gerichtshaus zu Meaux einen Begriff (Fig. 268³⁹¹).

Im obenstellenden Grundrifs des ebenerdigen (Haupt-) Geschosses kommt die Zweiteilung des Hauses, einerseits die Civilkammer, andererseits die Handelskammer, beide durch die Wartehalle getrennt, in einfacher und klarer Weise zum Ausdruck. Nicht minder bestimmt sind diese drei Haupträume im äufeeren Aufbau des Hauses ausgeprägt, indem jeder der beiden Verhandlungssäle, sowie die Wartehalle für sich kenntlich und auf die ganze Höhe dieser Gebäudeteile, 7,80m im Lichten, durchgeführt ist. Der rückwärtige Querflügel hat dagegen eine dreigeschossige Anlage erhalten, infolgedessen er beinahe um die ganze Höhe seines II. Obergeschosses den Vorderbau überragt. Die behufs Verbindung der Säle mit den Geschäftsräumen des Hinterbaues angeordneten Hallengänge schliefsen in der Höhe der Decke des Erdgeschosses ab; der Hof ist deshalb in den beiden Obergeschossen um die Breite dieser Gänge erweitert. Zur Verbindung der einzelnen Geschosse des Hinterbaues dient eine in der Hauptachse liegende Treppe. Zu derselben führt der gewöhnlich benutzte Eingang auf

d'arrondissement),

Staats

anwälte

Präsident

Berath-Zimmer

Dg jidelsltammtriO

EËE

10 9 8

m-

Fig. 268.

Izeugei

Z eu- 9 en |Ś

IM

Wartekall e

i 1111111

11 nm

Erdgeschofs.

1:500

7 6 5 4 3 2 1 0

' IhhhlT

?räsiäeni

leratlmngs

Zimmer

t£SS

livilKammer

15

20"

Gerichtshaus zu Meaux³⁹¹). Arch. : Gamut & Bréasson.

³⁹¹) Nach: Nouv. annales de la constr, 1885, S. 161 u. PI. 48 bis 51.

der Rückseite des Gebäudes, und nächst diesem befindet sich im Sockelgeschofs das Dienstzimmer, sowie die Wohnung des Hauswartes, der zugleich Gerichtsdiener (Huissier et garçon de bureau) ist; der vordere Haupteingang ist dem Publikum nur an den Verhandlungstagen geöffnet. Das nach hinten zu abfallende Grundstück war für die Anlage des Sockelgeschosses günstig. Dasselbe enthält rechts von der Treppe die Eingangshalle, sowie die bereits erwähnten Dienst- und Wohnräume des Gerichtsdieners nebst Küche, links seinen Keller, denjenigen der Gerichtsschreiberei, Bedürfnisräume und die Treppe für die Angeklagten. Unter dem ebenfalls unterkellerten Vorderbau liegen die Heizkammern der Feuerluftheizung, mittels deren das Gebäude erwärmt ist. Die Einteilung des Hauptgeschosses geht aus Fig. 268 hervor³⁹¹); das I. Obergeschofs des rückwärtigen Flügels umfafst rechts die Räume der Staatsanwaltschaft, links diejenigen der Untersuchungsrichter, das II. Obergeschofs in gleicher Weise die zur Civilkammer, bezw. Handelskammer gehörigen Gerichtsschreibereien, Zimmer der Gerichtsvollzieher, für Corpora delicti und Aborte. Im Dachstock sind Räume für ausgeschiedene Akten.

Das Gebäude ist auf Betonfundamenten, l,60m hoch und 2,00m breit bei 70cm Mauerstärke, gegründet. Das in der Hauptsache aus Bruchsteinen hergestellte Mauerwerk ist an den Fronten bis auf Sockelhöhe mit gespitzten Schichtsteinen, an den Aufsenwänden der Säle mit Hausteinen für die Architekturteile, mit Verblendziegeln für die glatten Flächen bekleidet. Die Aufsenwände des Hinterbaues sind mit hydraulischem Mörtel geputzt, die Einfassungen der Fenster wiederum aus Verblendziegeln hergestellt. Eiserne Träger, deren Zwischenräume mit Backsteinen ausgerollt sind, bilden die Decken zwischen den Geschossen; Holzkonstruktion ist für das Dachgebälke angewendet; die Decke der Wartehalle hat Holztäfelung erhalten.

Das Gerichtshaus zu Meaux wurde nach den Entwürfen und unter der Leitung von Gamut & Bréasson 1883—84 ausgeführt, nachdem denselben auf Grund ihres bei vorhergegangenem Wettbewerb mit dem ersten Preise ausgezeichneten Planes der Bau übertragen worden war. Die Gesamtbausumme, einschl. Einrichtungsgegenstände, betrug rund 356000 Mark (—-445 300 Franken) oder 362 Mark für lqm überbauter Grundfläche und 27,80 Mark für 1 cbm umbauten Raumes, letzteren von Kellerboden bis Oberkante Hauptgesims gerechnet.

Von gröfserer Bedeutung und Ausdehnung, als das eben betrachtete Beispiel, ist das Gerichtshaus zu Havre (Fig. 269 ³ 4). Dasselbe umfafst drei Kammern: die erste Kammer, welche in Civilsachen, die zweite Kammer, die in Strafsachen entscheidet, und die Handelskammer

Die hierdurch bedingte Dreiteilung ist in der Grundrifsbildung, wie in der inneren und äufseren Erscheinung des Gebäudes, durchgeführt; die drei Verhandlungssäle und die grofsartige Wartehalle sind in der Richtung der Haupt- und Querachse des Hauses aneinandergereiht; sie nehmen den ganzen Vorderbau und den Mittelflügel des Bauwerkes ein;,die Wartehalle überragt alles Andere; die Seitenflügel und der Hinterbau dagegen sind zweigeschossig und erscheinen, ihrer Bestimmung gemäfs, im Charakter des Geschäfts- und Dienstgebäudes, den Sälen in zweckdienlicher Weise angefügt. Das Erdgeschofs, zugleich Hauptgeschofs (Fig. 269), auf einem Unterbau von 3 «n Höhe errichtet, ist von der Hauptstrafse aus durch eine Freitreppenanlage zugänglich; das Eingangsthor führt in die Wartehalle, welche 500 qm bedeckt und mit Säulenhallen rings umgeben ist. Von hier aus gelangt man in die drei Verhandlungssäle, an welche sich die zu jedem gehörigen Geschäftsräume reihen; der Verkehr zu denselben wird durch helle, die zwei Höfe umschliefsende Flurgänge vermittelt; dieselben gehen von den Hauswartlogen aus, welche an den beiden Enden der Wartehalle angeordnet sind; in nächster Nähe, links und rechts von dieser, führen zwei Haupttreppen zum Obergeschofs. Die eine derselben dient hauptsächlich dem Verkehre mit der Gerichtsschreiberei der Civilkammer, die andere demjenigen der Handelskammer, deren Geschäftsräume und Archive in den Räumen des Obergeschosses, in den beiden Seitenflügeln und in einem Teile des rückwärtigen Flügels gruppiert sind. Der übrige Teil desselben, vom Mittelbau einschl. bis zum rechten Eckbau, wird im Obergeschofs für die Zimmer der Anwälte und Gerichtsvollzieher, sowie für einen Saal zu gerichtlichen Untersuchungen beansprucht. Eine im zugehörigen Quergang ausmündende dritte Treppe verbindet die beiden Stockwerke in diesem Teile des Gebäudes.

Der 3 m hohe Unterbau ist durchweg gewölbt und umfafet die Keller und Vorratsräume, ferner die Heizkammern für die Feuerluftheizung des Gebäudes. Auch die Küchen der beiden Hauswarte

286.

Beispiel

IV.

sind, unmittelbar unter ihren Logen, im Sockelgeschoß, die zugehörigen Wohn- und Schlafräume im Obergeschofs darüber untergebracht.

Wegen der Beschaffenheit des Baugrundes mußte das Gebäude auf hölzernen Pfählen, über denen ein durchgehender Betonkörper aus hydraulischem Kalk lagert, gegründet werden. Sämtliche Aufsen-fronten. sowie im Inneren die Wände der Wartehalle sind aus Haustein, die Scheidemauern aus Backstein, die Gebälke der Zwischendecken aus Hohlsteinen zwischen eisernen Trägern gewölbt, hergestellt. Zur Dachkonstruktion ist für die Wartehalle Eisen und Holz, für alles übrige nur Holz verwendet. Bemerkenswert ist das Gewölbe, welches die Decke der Wartehalle bildet; sie besteht über dem

'Fig. 269.

Stellvertreter

Staat

Anwal

r>

Serretare

Vor-

zm.

3e-la-Z eu-

Tînt- — :wngs

9 e71    =

Unter #■    ¹⁼¹ Qd| â

suck i J», Vorimtersut BiàteTO ckung | rÿorzim

Corp | f, ael ■= £

-aa

tzinmer | j

':7

îihW^

Präsident

c?

B e.^ÿtiir IVice |

z'^nJSufr Piflas

C=^[3 s aalo__I

für : F ali s b fonu: s

J. .AnkleiiLe-T ZimmeT

B i "bl i d thelcU

<t©©|0>

I I t O I I—-J

Voizim.

LZD

B erathung s

Präsident

CZD

Strafkammer

4nkleiâe-Z]m

Z iinmei

ISll

□□□□□□o

□Dam

□ jaon

Qocm 0

□□□□□□□□

czznonnz) 0 cziotzzi 0

□□□on

ULIÖDD

Beratàiungs

O

Ztjßier

tzznoczD

Oj

0c=»

QD

i =

'i 1 k a m m er

SO

■r\a

©ttn

II

LU

D°

ie

H a ji 1 e 1 s k

ŒD

'CH

Sl

[o

i—19 emo uzi

• cmocm 0

om

iLJILJÜ

<* c=3on=i S tnocn •

0ÜD

DDlo

# MM

□□□odddddddoœdo

■i

JB o ulevard de S t i a s 1) oui j

Krtlgcschofs.

1:500

10 987654321 0

MM-ff+p-w+w-HH-

10

Gericlitsliaus zu Havre³⁰³). Arch. : Bourdais.

287.

Beispiel

V.

Mittelschiff aus einem System von böhmischen Kappen, die zwischen Hausteingurtbogen gespannt und durch Quergurten aus demselben Baustoff geteilt sind, während die Seitenschiffe mit flachen Tonnengewölben senkrecht zur Richtung der Aufsenwände überspannt sind.

Das Gerichtshaus zu Havre wurde nach dem Entwurf und unter der Leitung von Bourdais von 1873 an ausgeführt; beim vorangegangenen Wettbewerb war ein Entwurf als Grundlage für den Bau gewählt worden. Angaben über die Baukosten fehlen.

Zur Veranschaulichung der Anlage eines englischen Gerichtshauses diene das Assisengebäude zu Durham (Fig. 270³⁹⁴), welches der in Art. 25g (S. 256) gemachten Schilderung der britischen Landgerichtshäuser entspricht.

3W) Nach : Builder, Bd. 28, S. 64.

Unter Hinweis auf jene Darlegungen sei bezüglich der Raumverteilung kurz bemerkt, da£s das untenstehend dargestellte Erdgeschofs des zweistöckigen Hauses die Säle des Civilgerichtes und des Strafgerichtes nebst zugehörigen Räumen umfafst, während das Obergeschofs, das grofsenteils durch diese Verhandlungssäle und die verbindende Wartehalle beansprucht wird, im rückwärtigen Teile hinter der Treppe das geräumige Beratungszimmer der Grofs-Jury (Grand-jury-room), rechts das Zeugenzimmer, links das Anklage-Bureau des Schwurgerichtes (Indictment office) enthält. Nach vorn erstreckt sich über Eingangshalle und Flurgang der Versammlungssaal des Magistrats; links reihen sich die Geschäftsräume der Bezirkspolizei (County police), rechts diejenigen des Bezirksbaumeisters (County-surveyor), sowie Wohn- und Schlafzimmer des Gefängnisaufsehers an. Man gelangt zu diesen Räumen mittels der im Erdgeschofe-Grundrifs an den beiden Enden des Längsganges angegebenen Diensttreppen ; auch ist die Verbindung mit der Haupttreppe und den rückwärtigen Räumen durch eine die Centralhalle in Geschofshöhe umgebende Galerie hergestellt.

Im Erdgeschofs führen von der Centralhalle aus zu jedem der beiden Verhandlungssäle drei Eingänge, von denen der erste für das Publikum, sowie der zweite für Zeugen und Parteien bestimmte

Fig. 270.

M ajinl

I Untersuch: I Oe fang.

An ltl e 1 a e -Zim.

iaruter ■■ . HBerath JG-eschworeneLB

_ WertT

MIf]|tPr.S fr

Sfj

SRicJiterbanJr £

■Zimmer.;

■darutieri

®*ii

Bureau 2

Anw

Strafgerichts-

mm

URi cJiterbanltii

j".

Anw

Ji 0 f

W a rtehalle mit Umgang im 0 ß

11

Civilgerichts- I Auf    S

Cef

cliiv Bniener, , ^    ,

l khA i

ff

Erdgeschofs.

10987654321 0

1:500

10

13

20™

Gerichtshaus zu Durham³⁹¹). Arch. : Crozier.

Eingang unmittelbar, der dritte von Anwälten etc. benutzte durch das zugehörige Wartezimmer in das Innere führt. Die Richter gelangen durch einen weiteren Eingang in den ihnen zugewiesenen erhöhten Teil der Säle. Der Krön- oder Kriminalgerichtssaal wurde bereits in Fig. 229 (S. 257) abgebildet. Von den Abteilungen zur linken Seite der Richter sind die höheren Sitzreihen für die Grofs-Jury, die niedrigeren für die Vertreter der Presse bestimmt; die entsprechenden Plätze gegenüber dienen für die Geschworenen bei den Vierteljahrssitzungen, die oberen Reihen für die den Aufruf erwartenden, die unteren für die bei der Verhandlung wirklich beteiligten Geschworenen. Durch einen besonderen Gang gelangen dieselben, unter den hoch gelegenen Bankreihen des Publikums, zu ihrem an der Vorderfront des Hauses befindlichen Zimmer. Vor dem Richtertisch, in Fufebodenhöhe des Saales, ist der Platz für den Gerichtsschreiber und vor diesem ein Tisch für Demonstrationszwecke; um diesen sind die Sitze der Sachwalter (Solicitors) und weiterhin, angesichts der Richter, drei ansteigende Sitzreihen für die plaidierenden Anwälte (Barristers) angeordnet. Diese Sitzreihen sind geteilt durch die Abteilung für die Angeklagten (Dock) und ihre Wächter, welche unmittelbar aus den rückwärtigen Zimmern für weibliche oder männliche Gefangene unter dem Saalboden hierher gelangen. Hinter dieser Abteilung ist der um einige Stufen erhöhte Boden für Parteien und Zeugen; daran schliefst sich unmittelbar die Estrade für das Publikum.

Die Vorkehrungen für Heizung und Lufterneuerung der Säle bieten nichts Bemerkenswertes; auch die Angaben über Konstruktion und Ausführung können übergangen werden. Dieses Gerichtshaus wurde von Crozier erbaut und 1870 in Benutzung genommen.

B) Geschäftshäuser für Oberlandesge richte.

288.

Oberlandes-gerichte.

Die Oberlandesgerichte pflegen bauliche Bestandteile der nachstehend (unter 3) zu betrachtenden Justizpaläste zu bilden. Eine Ausnahme hiervon machen die Geschäftshäuser der Oberlandesgerichte zu Kiel³⁹⁵) und zu Posen, welche ausschliefslich für die Zwecke der obersten Gerichtsbehörde einer Provinz ausgeführt worden sind. Die Anlage des letzteren ist aus Fig. 271 u. 272 zu entnehmen³⁹⁶).

Das an der Ecke des Sapieha-Platzes und der Friedrichstrafse errichtete Haus besteht aus Keller-geschofs, Erdgeschofs, I. und II. Obergeschofs. Die Geschäftsräume des Oberlandesgerichtes bean-

Fig. 272.

Fig. 271.

Boten

'h

I z sta

H b Jz St ail

0 ber-S t a a t s0 Anwalt

Vorzimmer

[Secrétariat P des Oberstaatsanwalts

iRecJinungs

Bureau

General

U B 11 r eau

iGerichtssctireibe

ILJ

i stratur

r>

I Staatsanwalt

><

ierattiungszuMij

Zweiter

[X y ⁵ i * z u n g 3 -

en :ht :sc

rei

lerei

i) <

\Z

\7

i><

Wartezimmer

Senats-

Pràsidsiit

Verni u"iń

s 3. a 1

lepartements

Ratli

Re g i s t r a t u r

IVorzimmet

1- :

C onrerenzziinmer] und für nicht bffentliclie Verhandlungen

s e nats - ^Präsident

Wartezimmer

. Oberlandes Gerichtspräsidenten

Teil des I. Obergeschosses.

Erdgeschofs.

Geschäftshaus für das Oberlandesgericht zu Posen. — Veoo w. Gr.

Sprüchen das ganze Erdgeschofs, aufserdem den etwas schräg zur Hauptfront gerichteten Gebäudeflügel rechts vom Mittelbau im I. und II. Obergeschofe. In letzterem liegt über dem zweiten Sitzungssaal des I. Obergeschosses der erste Sitzungssaal; hieran reihen sich rechts ein zweifenstriges Beratungszimmer, Bibliothek- und Kommissionszimmer, Botenstube, sowie Schreibstube, links zwei Zimmer für Parteien niederer und höherer Stände, getrennt durch das Eckzimmer für Rechtsanwälte. Die übrigen Teile des I. und II. Obergeschosses enthalten die Wohnung des Oberlandesgerichtspräsidenten nebst Sälen für standesgemäfsen Aufwand. Die Geschofshöhen (vom Kellerfufsboden, bezw. von Oberkante zu Oberkante gemessen) sind bezw. 8,3m 4,5m 4,5m und 4,8m; der im Mittelbau des II. Obergeschosses gelegene, in den Dachstock eingebaute Tanzsaal hat eine Höhe von 6,6m. Die Fassaden sind in Renaissance-Architektur, die Architekturteile aus Sandstein, die Flächen in Backsteinverblendung ausgeführt. Infolge sehr schlechten Baugrundes, Andranges von Grundwasser, vorhandenen alten Pfahlrostes, der ausgezogen werden mufste etc., war die Gründung sehr schwierig und kostspielig; die erste Lage des Fundamentes besteht aus 20cm dicken Granitplatten, die auf einer 2,5m stark aufgebrachten

3fl5) Siehe : Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 5.

39e) Siehe : Zeitschr. f. Bauw. 1880, S. 543.11. Taf. 70.

sorgfältig eingeschlemmten und abgestampften Sandschüttung verlegt wurden. Das Gebäude wurde 1879 begonnen und 1882 vollendet; die Baukosten waren, einschl. Nebenarbeiten, zu rund 500000 Mark veranschlagt.

3) Justizpaläste.

Die Bedeutung der Gerichtshäuser steigert sich in dem Mafse, als dieselben zur Aufnahme der höheren und höchsten Gerichtshöfe dienen. In oberster

Reihe stehen die Justizpaläste, die ein grofses Ganze, eine Baugruppe zu bilden pflegen, in welcher in der Regel alle Gerichte niederer und höherer Instanz vereinigt sind. Zuweilen aber fehlen darin einzelne Gerichtsabteilungen, welche aus irgend einem Grunde an anderer Stelle bereits untergebracht wurden.

Die Bedingungen der Anlage von Justizpalästen sind im wesentlichen die gleichen, wie diejenigen anderer grofser Gerichtshäuser; man kann einen grofsen Justizpalast in kurzer und treffender Weise als eine Gebäudegruppe bezeichnen, die aus einer Anzahl kleiner Gerichtshäuser zusammengesetzt ist. Demgemäfs sind vor allem die Verkehrsräume in klarer, übersichtlicher Weise anzuordnen und zugleich in grofsräumiger, wirkungsvoller Architektur durchzubilden. Die hohe Bedeutung des Bauwerkes soll in der inneren und äufseren Erscheinung desselben zum würdigen Ausdruck kommen. Zur Entfaltung desselben giebt, abgesehen von den Sälen, die grofse Wartehalle, die in keinem Justizpalast der Neuzeit fehlt, Veranlassung.

Bei den Justizpalästen kann von besonderen Gebäudetypen, die im Vorhergehenden unterschieden wurden, nicht die Rede sein; sie sind vielmehr, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen, in jedem einzelnen Falle den örtlichen Erfordernissen und sonstigen Eigentümlichkeiten der Aufgabe angepafst. Da dieselben nur in Grofsstädten Vorkommen, so pflegt die Grundform, in Übereinstimmung mit den örtlichen Verhältnissen, in sich geschlossen und mit einem oder mehreren Binnenhöfen versehen zu sein.

An erster Stelle sind eine Reihe deutscher Gerichtshäuser dieser Art zu nennen, welche gleich anderen, seit Einführung der neuen Justizgesetze im Deutschen Reiche, in Karlsruhe, Stuttgart, Darmstadt, Frankfurt, Kassel, Dresden, Braunschweig, München etc.³⁹⁷) erbaut wurden. Dieselben sind, obgleich sie an Ausdehnung und Reichtum von den später zu betrachtenden Justizpalästen zu Wien, Brüssel, Paris etc., naturgemäfs weit übertroffen werden, für unsere Zwecke nicht minder bemerkenswert, als diese.

Zu den Beispielen von mäfsiger Gröfse zählt das in Fig. 273 bis 275 dargestellte Justizgebäude zu Stuttgart.

Der Grundrifs ist in Form eines langgestreckten, zwei grofse Binnenhöfe umschliefsenden Rechteckes gebildet, das durch Mittel- und Eckvorlagen gegliedert und an den Schmalseiten durch Flügelbauten verlängert ist. Letztere begrenzen zwei weitere an diesen Seiten gegen die Ulrich-, bezw. die Archiv-Strafse geöffnete Höfe. Die Anlage entspricht somit im wesentlichen dem Grundrifstypus in Art. 274 (S. 278). Nur die beiden äufseren Querflügel sind durch mittlere Flurgänge geteilt, alle übrigen Gebäudeteile durch Seitenflure zugänglich gemacht.

Das Justizgebäude zu Stuttgart wurde 1875—79 von v. Landauer erbaut. Die an der Urbans-Strafse gelegene Hauptfront hat 99 m, die Seitenfronten haben je 42 m Länge. Die Höhe desselben (vom Boden des Kellergeschosses bis zur Hauptgesimsoberkante gemessen) beträgt 20,50 m. Über dem Sockel- oder Kellergeschofs, welches das starke Gefälle der vorgenannten Seitenstrafsen aufnimmt und im Lichten bis 3,76 ™ hoch ist, erstreckt sich das Erdgeschofs, hierüber das I. und II. Obergeschofs von 5,00 , bezw. 4,70 und 3,90 m lichter Höhe.

Hinter dem Justizgebäude, mit diesem durch einen unterirdischen Gang verbunden, befindet sich das zu gleicher Zeit neu gebaute, sowohl dem Amts-, als auch dem Landgericht dienende Gefängnis, wovon noch im nächsten Kapitel (unter e) die Rede sein wird.

³⁹⁷) Siehe die Litteraturangaben am Schlüsse dieses Kapitels.

289.

Wesen

und

Haupt

bedingungen.

290.

Justizgebäude

zu

Stuttgart.

Fig. 273.

Amtsgericht.

in

lu

Landgericht.

Amtsrichter

fi

’S

'5

01 à 11 h i g e.r

IJ

zrm

Sitzungssaa

fur tnirgerl.

Hechts -

iStreitigheiten

Alts -

Rieht e r

ii

X~t

ii

Warte-

Zim.

. „==

Re c]tn e r

ja q.ta ittas

G-encht.s-

dien er

iUU

1 * I

<:

Amtsgericht.

>©■

Gerichts-

R. e g 1 5

ii

S cRreibstube

j!

iL :i fl i!

i!

Il

i.___

il

r—

«p

1 P=j

Revis orat

a HïAtrv

I-~P

fl-

4=

Oericht s-

'S

-s

cb

uf wärt e r

II

L=—'

■r

B erathuiig s-

ii

=#==

Z 1 in m e r

i!

i!

III

20»

15

fH

#11

i;

i!

ï»

eramunqs-

.i

ä

ci)

L andq er.

I. Obergeschofs.

10

1:500

Fig. 274.

Schwurgericht.

Zimmer

lammiz

scJireibe

h-<

_E

Sit ztmq s-Zimmer

10 ? 8 7 6 54321 0

Ht* l,++H ⁴~H~ff i * Ił ił' I

-w

Landgericht.

!!

änzlei

ii

dK*

ii

1 a nfl. g er

Präsi dent

Amtsrichter.

Anwälte.

Zeugen.

Arrest.

Bibl.

Zeugen.

der

Richter.

1-----I— 1 i J

Cassa.

j;Verhardlungssaal

(O des Q)

łiSch0ffe»nerick:

•Berathungs-

Zinuner.

:::"n

GericKts-

schreiber.

hr

Amtsrichter.

TT

Berathungs -

Fl

Tj,

• :c=j

li

nrnri r

‘TTTTT

Untersuchungsï    I    I Gerichts! Refe« I Stellv Vorstand

'    ¹ Amtsric'Kler- schreibœjl render.:; des Rendue:

TT

J I

Zimmer.

Warte-Łimm.

Auf-

der

Geschwornen.

TTTÏ

.....

nm

eN

Arrest.

Zeugen.

Tag-

schreiber.

Unter su chungs-Richter.

i;

]D

OO-

22:

D.

ID

i ISohwurgerichts-Saalj :    ...

i ^

1=

wärt.

UJ

HT

ÏÏ

Illlj

Erdgeschofs.

□i

IQ

tariat.

i;

ij Garderobe.

ii

H“--#::

Verhandlunqssaal OD der □)    ,

^Str imnerp^j

Berathnngs-

Zimmer.

zimm. wärt.

- T2 AV-

an-

li

I. Staats anvrak.

Justizgebäude zu Stuttgart.

Arch. : w. Landauer.

t-i

o\

I

i mî'

Um

m\

lii

2l

©|

Mi

fegfl

■ iiatpw

Mi

Zf

Ś£:

-J

*■

Arch. : v. Landauer.

Justizgebäude zu Stuttgart.

it

|rlf

i ' ' ilW

I i|

11

Ui

liii

■

•a

«I

sft

______

..jsH? W-jêii

T ilidMS

j*

¹ ___'_' ■ fS

r> e»1(

/Â

'r

"I

-i

Fig. 275.

WW.%

»s_

1 I

1 I • »|

Ł «w*?

mm

t ;

<91

gjgyi

Ï1TL

■;rrl

WÓD

"t

9 Hg

j*aw

It!

8«m. »ssssasa*

$-

Hl

►sä

’s»

Schreiber, chm

aä

fr

2Q9

Das Justizgebäude sollte anfänglich nur das Landgericht und Oberlandesgericht aufnehmen; im Laufe des Bauwesens erhielt dasselbe aber eine Erweiterung, um auch das Amtsgericht der Stadt Stuttgart unterbringen zu können, so dafs nunmehr (mit Ausnahme des Amtsgerichtes des Amtes Stuttgart) sämtliche Gerichte in demselben vereinigt sind.

Die Verteilung der drei Gerichte; Amtsgericht, Landgericht mit Schwurgericht und Oberlandesgericht, wurde in der Art verfügt, dafs rechts vom Mittelbau, in der südlichen Gebäudehälfte, im Erdgeschoß, I. und II. Obergeschofs verteilt, die Geschäftsräume des Amtsgerichtes, ferner links in der nördlichen Gebäudehälfte, ebenfalls im Erdgeschofs, I. und II. Obergeschofs verteilt, die der Staatsanwaltschaft und des Landgerichtes, endlich im Mittelbau unmittelbar hinter der Flurhalle der die Höhe von Erdgeschoß und I. Obergeschofs einnehmende Schwurgerichtssaal, hinter diesem die Beratungszimmer der Schwurrichter und der Geschworenen nebst Zeugenzimmern sich befinden. Das Oberlandesgericht nimmt im II. Obergeschofs die ganze vordere Front, sowie die über dem Schwurgerichtssaal liegenden Räume und einen Teil der Rückfront ein.

Das Justizgebäude umfaßt im ganzen 133 Amtsgelasse, darunter 9 Verhandlungssäle.

Die Verhandlungssäle für die Schöffengerichte des Amtsgerichtes und die Strafkammer des Landgerichtes, sowie der Schwurgerichtssaal, also diejenigen für öffentliche Verhandlungen bestimmten Räume, welche am meisten besucht werden, liegen im Erdgeschofs. Der Schwurgerichtssaal bedeckt einen Raum von rund 170 clm Grundfläche mit 1800 cbm Inhalt. In der Höhe des I. Obergeschosses (Fig. 273) sind Logen an beiden Langseiten und eine Galerie an der Schmalseite gegenüber dem Platze der Richter angebracht. Die übrigen Säle haben eine Grundfläche von je 100 qm und einen Rauminhalt von 470 cbm.

Der Einbau ist mit geringen Ausnahmen massiv; die Decken des Erdgeschosses sind zwischen gewalzten eisernen Trägern gewölbt, die Böden in den Gängen teils auf Gewölben, teils auf Betonlagen über Holzgebälken mit Terrazzo, diejenigen in den Arbeitsgelassen und Sälen mit eichenen Riemen- oder Parketttafeln belegt. Dabei ist besondere Rücksicht darauf genommen, die Hörbarkeit zwischen den einzelnen Stockwerken aufzuheben, zu welchem Behufe in den Verhändlungssälen zwischen die Deckenbalken gebrannte Rohre eingelegt, diese mit Lösch aufgefüllt und erst in diese Auffüllung die Bodenrippen verlegt wurden. Die Umfassungsmauern des Justizgebäudes sind ohne Putz aus Lettenkohlensandsteinen aufgeführt, diejenigen der inneren Lichthöfe von Backsteinen mit Cementputz und Silikatanstrich hergestellt. Zu den Haupttreppen, sowie zu den — teilweise beträchtliche Lasten tragenden — Säulen der Flurhalle sind Granite aus dem bayerischen Fichtelgebirge verwendet worden. Die Fenster, mit doppelter Verglasung versehen, dienen zugleich als Winterfenster; die vor denselben angebrachten Rollläden haben eigenartige Vorrichtungen zum Aufziehen und Hinaus, stellen. Das Dach ist teils mit Zink nach belgischem Leistensystem, teils mit Pfannen aus verzinktem Eisenblech eingedeckt. Die Heizung sowohl des Justiz-, als des Gefängnisgebäudes ist eine von Gebr. Sulzer in Winterthur ausgeführte Dampfwasserheizung. Auch zu den Koch-, Bade- und Wascheinrichtungen des Gefängnisses wird der nötige Dampf aus einem der drei Kessel geliefert. Behufs der Lüftung der Verhandlungssäle sind unterhalb der Podien Spiralen von Dampfrohren eingelegt, an welchen die von außen eintretende frische Luft erwärmt wird, während die verdorbene Luft in besonderen Abzugskanälen, in welche im Dachgeschoß durch Dampf zu erhitzende Heizkörper eingesetzt sind, mittels Ansaugung abgeführt wird. Die auf die Lüftungsrohre der Geschäftsräume aufgesetzten Saugköpfe sind nach englischem Muster angefertigt, laufen in Agat und versehen ihren Dienst mit bestem Erfolge.

Wasserleitung und Entwässerungseinrichtung, Zapfstellen mit Feuerhähnen, nebst aufgehaspelten Schläuchen mit Strahlrohr zur sofortigen Benutzung im Falle eines Brandes, sind in jedem Geschoß, Brunnen mit laufendem Trinkwasser in jedem der Lichthöfe vorhanden.

Die Aborte, für welche das Grubensystem mit pneumatischer Entleerung angewendet ist, haben Einrichtungen für reichliche Wasserspülung und geruchlosen Abfluß des Urins, bezw. Entfernung der Fäkalien.

Der Verkehr der Beamten mit den Aufwärtern ist durch einen Haustelegraphen erleichtert; auch werden sämtliche mit transparenten Zifferblättern versehene Uhren auf elektro-magnetischem Wege geregelt.

Die Baukosten betrugen, ohne die Grunderwerbungen, *1809840 Mark, und hiernach berechnet sich der Bauaufwand für 1 qm auf 428 Mark, für 1 cbm auf 20,70 Mark.

Das neue Justizgebäude zu Dresden umfafst die strafrechtliche Abteilung des Amtsgerichtes Dresden, das Landgericht Dresden und das Oberlandesgericht von Sachsen. Es bildet nach Fig. 276 bis 27839S) eine Anlage von ziemlich beträchtlicher Ausdehnung.

291.

Justizgebäude

zu

Dresden.

39B) Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1882, S. 1 u. Bl. 1 bis 6.

-,

Fig. 276.

Fig. 277.

MS*

\\

39

I &&

-y ■

nu

Es

(in

EI

BMI

11 - iiia

ip

j S l;B

CZD

o]

[o

[o

ta

MMMMII

□H

Ippl

ut

“1

ÄÜ Hf

Erdgeschofs.

I. Obergeschofs.

1: 1000

20

ZU

30

40

60“

Justizgebäude

Dresden⁴⁰¹).

Arcb. : Canzler.

Strafkammer des Landesgerichtes nebst Kasse :

1, 2. Gerichtsvollzieher.

3.    Kammerdirektor.

4,    5. Gerichtsschreiber.

6.    Kammerdirektor.

7.    Anmeldestube.

8.    Richterzimmer.

9.    Kammerdirektor.

10.    Gerichtsschreiber.

11.    Kammerdirektor.

12.    Gerichtsschreiber.

13.    Registratur.

14.    Anmeldestube.

15.    Gerichtsschreiber.

16.    Präsidentenzimmer.

17.    Sitzungszimmer.

18.    Richterzimmer.

19.    20. Kassenzimmer.

21.    Kopistenzimmer.

22,    23, 24. Richterzimmer.

34.    Beratungszimmer.

35.    Verhandlungssaal.

36.    Gerichtsschreiber.

37.    Beratungszimmer.

38.    Verhandlungssaal.

39.    Beratungszimmer.

40.    Verhandlungssaal.

41.    Anmeldestube.

42.    43, 44. Referendare.

45.    Registratur.

46.    Gerichtsschreiber.

47.    Referendare.

Strafrechtliche Abteilungen des Amtsgerichtes:

25.    Friedensrichter.

26,    27. Referendare.

28.    Anmeldestube.

29.    Gerichtsschreiber.

30.    31. Richterzimmer.

32.    Beratungszimmer.

33.    Verhandlungssaal.

Verhandlungssäle des Landgerichtes nebst Zubehör:

48.    Sachwalter.

49.    Staatsanwalt.

50.    Zeugenzimmer.

51.    Strafkammer.

52.    Beratungszimmer.

53.    Strafkammer.

54.    Beratungszimmer.

55.    Haftzellen.

56.    Beratungszimmer.

57.    Grofser Schwurgerichtssaal.

58.    Beratungszimmer.

59.    Geschworenenzimmer.

60.    Beratungszimmer.

61.    Civilkammer.

62.    Anmeldestube.

63.    64. Zeugenzimmer.

5 Civilkammern und Kasse des Landgerichtes:

1.    Vorzimmer.

2.    Kassenzimmer.

3.    4. Referendare.

5.    Richterzimmer.

6.    Anmeldezimmer.

7.    Gerichtsschreiber.

8.    Kammerdirektor.

9.    Gerichtsschreiber.

10.    Kammerdirektor.

11.    Sitzungssaal.

12.    Kammerdirektor.

13.    Gerichtsschreiber.

14.    Kammerdirektor.

15.    Gerichtsschreiber.

16.    17. Referendare.

General-Staatsanwaltschaft:

18-20. Generalstaatsanwalt.

21, 22. Kanzleidiener.

23.    Archivzimmer.

24.    Verfügbar.

25.    Vorzimmer.

Staatsanwaltschaft:

26-28. Referendare.

29.    Staatsanwalt.

30.    Dienerzimmer.

31.    Referendare.

32, 33. Staatsanwalt.

34.    Vorzimmer.

35,    36. Referendare. 37, 38. Staatsanwalt.

39.    Registratur.

40.    Referendare.

41.    Registratur.

42.    Vorzimmer.

Amtsgerichte:

43. Kopistenzimmer.

44-47. Untersuchungsrichter.

48.    Anmeldezimmer.

49.    Efifektenexpedition.

50.    Kopistenzimmer.

51.    Referendare.

52.    Effektenexpedition.

53.    Gerichtsschreiber.

54.    Richterzimmer.

Civil-Verhandlungssäle des Landgerichtes nebst Zubehör:

55.    Sachwalter.

56.    Referendare.

57.    Zeugenzimmer.

58.    Beratungszimmer.

59.    Verhandlungssaal.

60.    Anmeldezimmer.

61.    Verhandlungssaal.

62.    Beratungszimmer.

••

ISIS

Öl

_.....I

::

IPI

tBÊ

w~o

M 33 ’ï

Tl_____ j.

. ■ I ■: f.

WP*

' r ń

mm

’iSDâ

T~~j

III

?<ff''••:

__

' "Ali

üï

l=jlj

Justizgebäude zu Dresden⁴⁰¹).

lilii

¹ Si I

:1a n

ifc

1:250

--â

•-s

--3

■-a

--s

■'i

Querschnitt durch den Mittelbau.

zvfmfa

3!

0,Y

$5- A

r-: i

Jmr

”3S

Ifel

Bill

m i \!

4 J v- i

J J : /

■■■n_J\

'■K -K

N i ifs

wmmim

■5l

jOOOD

El

iï

il

i|r::[igQ

jdniîlL: !(!

??c—?

fl

Pif

Fig. 278.

ZJ=zq

.KJ

iii

p3q

Z

i-." •

3=z]

1KP

w

&&****

Dieses Gerichtshaus ist auf einem zwar geräumigen, aber unregelmäfsig abgegrenzten Eckbauplatz im Anschlufs an das einige Jahre vorher errichtete Gefangenhaus³⁹⁹) 1876—79 von Canzler erbaut und zeigt in der Ansicht zwei fast rechtwinkelig aufeinander treffende Straßenfronten von rund 90111 längs der Gerichtsstrafse und 100 m längs der Pillnitzerstrafse, welche sich in einem kräftig vortretenden Eckbau vereinigen und aufserdem durch Mittel- und Endvorlagen ausgezeichnet sind. Sie umschliefsen mit dem in der Hauptachse der längeren Strafsenfront angereihten Querbau und dem Hinterflügel einen grofsen Binnenhof.

Inmitten jeder der zwei Hauptstrafsenfronten befindet sich ein Haupteingang mit zwei grofsen doppelarmigen Treppen. Das Portal an der Pillnitzerstrafse bildet den Hauptzugang zu den Hallen und Vorräumen, den Sälen und zugehörigen Geschäftsräumen für das Landgericht, welches das Erd-geschofs nebst I. Obergeschofs des Vorder- und Quergebäudes, sowie das II. Obergeschofs des Hinterflügels einnimmt. Das Portal an der Gerichtsstrafse dagegen führt zum Amtsgericht, welches zur Beratung mit den Schöffen 4 Verhandlungssäle, 16 Richterzimmer, die Gerichtsschreiberei, ferner die Kasse, Aufbewahrungs- und andere Nebenräume umfafst und hierzu die Räume des Erdgeschosses in diesem und dem nächstliegenden rückwärtigen Flügel beansprucht. Der doppelte Treppenaufgang führt im I. Obergeschofs zur Staats- und Oberstaatsanwaltschaft, welche den Gerichtsstrafsenflügei innehat, im II. Obergeschofs zum Oberlandesgericht, welches beide Strafsenflügei einnimmt.

Die Achsen der Zugänge durch die Hauptportale kreuzen sich im mittleren Querbau in der grofsen Wartehalle vor dem Schwurgerichtssaal, der im Mittelpunkte des ganzen Bauwerkes liegt. Von dieser grofsen Wartehalle im Erdgeschofs und im I. Obergeschofs aus sind die 6 Säle des Landgerichtes zugänglich. Der Schwurgerichtssaal (Fig. 278), der große Kriminal- und der Civils aal ⁴⁰°) liegen im Erdgeschoß nebeneinander und bilden einen für sich bestehenden, eingeschossigen Bauteil, der sich an das Mittelgebäude anschließt; diese Säle sind mit seitlichem und mit Deckenlicht versehen; die Flurgänge zwischen den Sälen führen in das Freie und nach den Höfen, so dafs die Beamten, bezw. Geschworenen besondere Ausgänge haben; sie vermitteln auch die ungestörte Vorführung der Untersuchungsgefangenen, zu deren Verwahr für strafrechtliche Verhandlungen in der Nähe der beiden Säle die erforderliche Anzahl von Zellen angeordnet ist. Die Beratungszimmer für Richter und Geschworene, die Räume für Rechtsanwälte, Zeugen, Parteien und Sachverständige sind in zweckdienlicher Weise verteilt.

Die Anordnung im einzelnen ist für das Erdgeschoß und I. Obergeschofs aus den Grundrissen dieser beiden Stockwerke (Fig. 276 u. 277) zu ersehen. Im II. Obergeschofs nimmt, wie bereits erwähnt, das Oberlandesgericht die Räume der zwei Straßenflügel bis einschließlich derjenigen der Mittelvorlage an der Pillnitzerstrafse, die Handelskammer den übrigen Teil dieser Strafsenfront ein. Das Oberlandesgericht umfafst 3 Verhandlungssäle mit Beratungszimmern, das Zimmer des ersten Präsidenten mit Registratur und Plenarsitzungszimmer im Eckbau, 5 weitere Zimmer für Senatspräsidenten nebst Assessoren, die Gerichtsschreibereien und Kassenzimmer, Bibliothek und Archiv, Zimmer für Rechtsanwälte und für Zeugen, Sprech- und Wartezimmer, sowie Kleiderablagen; die Handelskammer enthält einen Verhandlungssaal nebst Zimmern für den Vorsitzenden, Assessor, Gerichtsschreiberei, Registratur, Sachwalter und Zeugen. Hierbei ist in jeder der Mittel- und Eckvorlagen einer der Verhandlungs bezw. Sitzungssäle angeordnet. Im II. Obergeschofs des Hintergebäudes liegen Zimmer für Richter und Referendare, die Effektenexpedition und einige verfügbare Räume.

Der Dachraum ist durch Brandmauern mit eisernen Thüren von Wellblech feuersicher abgeteilt. Im Kellergeschoß sind, außer den Räumen der gleichmäßig verteilten Sammelheizungsvorrichtungen nebst Brennstoffkammern, 7 Wohnungen für niedere Beamte, im abfallenden, ebenerdigen Teile an der Gerichtsstrafse geräumige Archive, Reserveabfertigungszimmer, ärztliche Untersuchungs- und Sektionsräume, Leichenzellen, Waschlcammer etc. eingerichtet.

Die Heizung wird im Mittelgebäude durch Feuerluftheizung (nach Kelling's System), mit kräftigen Lüftungsvorrichtungen verbunden, bewirkt; sämtliche übrige Teile des Hauses haben Heißwasserheizung nebst besonderen Feuerluftöfen zur Erwärmung der Zuluft, Vorkehrungen für Reinigung und Sättigung der letzteren mit Wasserdampf, sowie für Ansaugung der Abluft.

Die Abortanlagen, sieben an der Zahl und in den einzelnen Flügeln des Hauses verteilt, sind durchgängig nach Süvern's System⁴⁰²) mit Wasserspülung und Desinfektion eingerichtet. Drei Sammelgruben und eine große Klärgrube, welche zugleich die Fäkalstoffe aus dem Gefangenhause aufnehmen und im Hofe desselben unterirdisch angelegt sind, lagern die desinfizierten Fäkalien bis zur Beseitigung

³⁸⁹) Siehe das nächste Kapitel (unter e).

4°o) Vergl. Fig. 227 (S. 251).

⁴⁰¹) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1882, Bl. t, 2, 5.

¹⁰*) Siehe Teil III, Bd. 5, Art. 451 (S. 352) u. Fig. 542 (S. 353). — 2. Aiifl. : Art. 478 (S. 408) u. Fig. 617 (S. 409).

292.

Justizgebäude

zu

München.

in Fässern ab, während die gleichfalls desinfizierten, durch starken Wasserzuflufs gereinigten flüssigen Bestandteile unbeanstandet und geruchlos in den öffentlichen Kanal abfliefsen. Trotz vieljährigen Betriebes dieser Anlage ist seitens der Wohlfahrtsbehörde irgend eine Beschwerde oder Ausstellung hierüber nicht gemacht worden.

Das Gebäude ist in allen Teilen und Geschossen bis zum Dache von der städtischen Hochdruck-Wasserleitung mit Nutz- und Trinkwasser reichlich versorgt und mit zahlreichen, zweckdienlich verteilten Feuerhähnen mit Schläuchen und Strahlrohren gegen Feuersgefahr geschützt.

Die bauliche Ausstattung im Inneren und Äufseren ist in würdiger und monumentaler Weise durchgeführt. Die Aufsenfronten sind durchaus in rein bearbeitetem, wetterbeständigem Elbsandstein hergestellt; dieselbe Architektur, nur in einfacherer Weise und mit geputzten Wandflächen, ist auch bei den Hoffronten und Hintergebäuden in Anwendung gebracht. Die Entlastung der grofsen Architrave, sowie der vollständig freistehenden Sandsteinsäulen der Vorlagen vom Druck der starken Gesimse und Aufbauten ist mittels eiserner Träger bewirkt. Die Abdeckung der Gesimsvorsprünge, sowie die Konstruktion der Attiken, Dachrinnen und Mansardsimse sind durchgängig in starkem Zinkblech und unabhängig von den Dachrinnen ausgeführt. Dasselbe gilt bezüglich der Ableitung der Wasserläufe der 3 Saalbauten, für welche besondere Rinnen und Abflufsrohre angebracht sind. Die Bedachung der steileren Dachteile besteht aus glasierten gefalzten Plattenziegeln; die Plattformen sind mit Dachpfannen von verzinktem Eisenblech eingedeckt.

Der innere Ausbau ist in würdiger, dem ganzen Bau entsprechender Weise durchgeführt. Eingangsflur, Treppenhäuser und Wartehalle haben Terrazzofufsböden, Balustraden und Füllungstafeln aus Serpentin stein, ferner Stuckaturarbeiten in Verbindung mit farbigem Schmuck erhalten. Die Säle sind durchgängig mit Eichenholzriemen, die übrigen Geschäftsräume mit Kiefernholzriemen gedielt. Im Schwurgerichtssaale sind die Wände mit Stuckmarmor bekleidet, und reichgegliederte Thüreinfassungen und Holztäfelung am unteren Teil der Wände bilden den Abschlufs.

Der grofse Civilkammersaal ist durch eine Holzdecke und durch Wandbekleidung mit Intarsien und tiefroter Wandfüllung ausgezeichnet. In sämtlichen übrigen Sälen und den bevorzugteren Zimmern sind Holztäfelungen am unteren Teil der Wände, Stucksimse und Rosetten an den Decken angebracht; die Stühle, Sitzungstische, Pulte, Brüstungen und ähnliche Einrichtungsgegenstände, aus Eichenholz angefertigt, entsprechen, gleich wie die übrige Ausstattung, der architektonischen Durchbildung. Elektrische Klingelzüge mit zugehörigen Tableaus vermitteln den Verkehr mit der Bedienung.

Die Baukosten⁵) sollen (ohne Mobiliar), auf rund 2140000 Mark veranschlagt, ungefähr nur 2 000 000 Mark beansprucht haben. Nach diesen Angaben entfällt, bei 5622 qm überbauter Grundfläche, auf 1 qm ein Kostenbetrag von rund 356 Mark.

Das Justizgebäude zu München (Fig. 279 bis 282⁶) eine der hervorragendsten Bauten auf dem in Rede stehenden Gebiete der Architektur, wurde 1891—97 nach den Plänen von F. v. Thier sch ausgeführt. Als Baustelle dienten der sog. Herzoggarten und das Prielmayer-Anwesen.

Das Bauprogramm und die Vorentwürfe haben verschiedene Wandelungen durchgemacht, hervorgerufen teilweise durch den Personenwechsel im bayerischen Justizministerium, teilweise durch den Kostenpunkt. Im Jahre 1890 wurden die Bauentwürfe, wie sie durch Fig. 279 bis 282 zum Teile veranschaulicht sind, von den Kammern genehmigt und dadurch nach nahezu dreijährigen Versuchen die Bauausführung ermöglicht.

Der gesamte Baukörper hat 137,74m Länge und 81,20™ Tiefe; er überdeckt eine Grundfläche von 7431,68 q™ und umfafst einen Raum von 183 711,13 ch™. Derselbe gliedert sich in einen breiten, durchgehenden Mittelbau in der Richtung der Haupj-querachse (Nord-Eingangshalle, Süd-Eingangshalle und Centralhalle mit den Haupttreppen) und zwei Seitenteile, denen an den Schmalseiten je ein weiteres Treppenhaus vorgelegt ist. Diese Seitenteile umschliefsen je einen 26,97m breiten und 30,50 m tiefen Hof, von dem die an drei Seiten des Gebäudes angeordneten Flurgänge ihr Licht erhalten; die vierte Seite (Mittelbauseite) enthält Registraturen.

Da das Gebäude an allen vier Seiten vom Verkehr umgeben ist, so mufste jeder Frontmitte ein Eingang entsprechen. An den Schmalseiten des Baues wurden diese Eingänge mit den dort gelegenen Treppen verbunden; in der Hauptquerachse hingegen vermittelt beiderseits eine dreiachsige Eingangshalle den Verkehr nach der Centralhalle und den Haupttreppen.

Die Nord-Eingangshalle (18,70 X 12,90 ™) reicht durch zwei Geschosse und ist durch drei Thore zugänglich; die Säulen, Wandpfeiler etc., alles in gelbem Sandstein ausgeführt, zeigen die Formen

•sa

If

rJ

MsjL

I*

:!

3« »-JE

g! *

g£_

Ml ftâti_;

Ö»

fl

II

‘smLLmi

K

P-,«-

8Ü

U i.

L-:

a-?

Fig. 279.

Ę(f

1^;;/

#■

|yv

f >1

■'ËÊâ

Aii-f

Ém>< ut m 11 imu) m i|

^^p\vnn\.u-vHn 3 n t\ i1 ^

•i

i śjsf

■ *±ÀÈfaite' ......

?77A

iss

M*H(n

"m‘"’¹'’'ot

«îkKb

—i ï

KiiiÂîMmfil

i.

Lil&ujlSfa

-gmm

SiiÆmbfwn “] *■* nk.

lÆ-i ir—»•

At?

LLÜüCffï*

in^y«

-fe®

<r

É)i

IIS

Justizgebäude zu München.

Ansicht vom Karlsthor aus⁴⁰*). Arch. : I\ v. Thiersch.

ts.

O'

1°

X X X X X X XI>

:<3Sxxx XX x

M

1/ \l

Sr

■ le m

I. Geschworenentreppe.

—--|L

64-65. Abort.

66-67. Registratur.

68.    Abort.

69.    Geräte.

70-71. Abort.

72.    Hypotheken- und Grundbuchsamt.

73.    Wartezimmer.

74.    Registratur.

75-76. Richter.

77.    Gerichtsschreiberei.

78.    Pensions- und Unterstützungsverein. 79-80. Abort.

O O,

|M

•8,

«R

£.

T.

rlAlnffi: j

Lf=ń]j

■■......K

-■ d s

là

Fig. 280.

fw

EiSÜ

»1

In

ji['

IX

ïxiriiLjôrï

\ 'L

2:

5r

-X

iüi

!;;i

Tf

......JUL.......i^>

:.....r......“

il!

......-jimÆJ

gpjjr

Justizgebäude zu München.

Erdgeschoß⁴⁰¹). — ¹/:t,o w. Gr. Arch. : F. v. Thiersch.

G.    Gefangenentreppe.

H.    Publikumstreppe.

E.    Südvestibül.

F.    Nordvestibül.

C.    Westtreppe.

D.    Unterfahrt.

i-

Amtsgericht:

52.    Richter.

53.    VII. Sitzungssaal.

54.    Richter.

55.    Abort.

56.    Gerichtsschreiberei.

57.    Richter.

58.    VI. Sitzungssaal.

59.    Richter.

60.    V. Sitzungssaal.

61.    Zeugen.

62.    Richter.

63.    Pförtner.

,n rHi—— mb

v- %

25-S8. Gerichtsschreiberei.

29. Gerichtskanzlei.

30-31. Gerichtsschreiberei.

32. Boten- und Wartezimmer. 33-34. Richter.

35.    Ingrossationssaal.

36.    Richter.

37.    Ingrossationssaal.

38.    Richter.

39.    Abort.

40-48. Richter.

49-51. Gerichtsschreiberei.

Üovtoio

^OQkN)iOIOl^Xt' -XfXXx /NX

ï:

ï?

[g □ 1^1 de]

oi^cêü

A.    Osttreppe.

B.    Centralhalle.

13.    Zeugen.

14.    Pförtner.

15.    Boten- und Wartezimmer.

16.    Richter.

17.    Gerichtsschreiberei.

18.    Civilstandsregistratur.

19.    Bibliothek.

20.    Empfangszimmer.

21.    Gerichtsvorstand.

22.    Abort.

23.    Toilette.

24.    Boten.

1.    Richter.

2.    Zeugen.

3.    Richter.

4.    IV. Sitzungssaal.

5.    Richter.

6.    EH. Sitzungssaal.

7.    Richter.

8.    Abort.

9.    Richter.

10.    I. Sitzungssaal.

11.    Richter.

12.    II. Sitzungssaal.

römisch-dorischer Architektur. Eine Treppe führt zur Centralhalle empor. In gleicher Fufsbodenhöhe mit dieser ist die ebenfalls durch drei Thore zugängliche Süd-Eingangshalle (15,94 X 10,60 ») angeordnet.

Beim Zusammenfassen der Centralhalle mit den Haupttreppen lag der Wunsch nahe, den Ansprüchen eines leicht übersichtlichen und möglichst bequemen Verkehres nach allen Geschossen gerecht zu werden. Zu einer wenig begangenen Prachttreppe, durch welche das I. und II. Ober-geschofs allein bevorzugt worden wäre, lag für den Architekten keine Veranlassung vor. Auch glaubte er kein Bedürfnis nach kleinen Nebentreppen für den inneren Verkehr entdecken zu können, und ist der Ansicht, dafs die wenigen grofsen Treppen dem lebhaften Verkehr dienen werden. Die an der nördlichen Eingangshalle liegenden Nebentreppen führen nur zu dem im II. Obergeschofs gelegenen Schwurgerichtssaal und sind getrennt für die Geschworenen, das Publikum und die Sicherheitsmannschaft angeordnet.

Schon in Anbetracht des dienstlichen Verkehres innerhalb der einzelnen Gerichte war es nicht thunlich, die grofsen Säle für sich zu einer Gruppe zusammenzufassen und sie von den übrigen Geschäftszimmern zu trennen. Allein es war auch nicht thunlich, den einzelnen grofsen Räumen eine Lage im Gebäude anzuweisen, die äufserlich durch bedeutende Frontenmotive hätte zum Ausdruck gebracht werden können. Der Bedarf für jede einzelne Behörde setzt sich so sehr aus Räumen von ungleicher Gröfse zusammen, dafs innerhalb der einzelnen Gruppen ein unregel-mäfsiger Wechsel von gröfseren und kleineren Gelassen stattfinden mufs. Die Sitzungssäle wurden vorwiegend nach Norden gelegt. Die Registraturen fanden in den Trakten Unterkunft, welche den seitlichen Höfen zugewendet und dem Mittelbau mit der Centralhalle angefügt sind.

Die Verteilung der verschiedenen Raumgruppen in die einzelnen Geschosse ist die folgende. Das Erdgeschofs (Fig. 280) enthält das Amtsgericht I, Abteilung A für Civilsachen; das I. Obergeschofs das Landgericht I, Abteilung für Civilsachen, und das Landgericht II, Abteilung für Civilsachen. Im II. Obergeschofs (Fig. 281) befinden sich das Landgericht I, Abteilung für Strafsachen, und die Staatsanwaltschaft bei diesem Gericht, das Landgericht II, Abteilung für Strafsachen, nebst Staatsanwaltschaft bei diesem Gericht, und das Schwurgericht beim Landgericht I. Im III. Obergeschofs sind das Justizministerium, das Oberlandesgericht und die Oberstaatsanwaltschaft untergebracht. Hiernach sind diejenigen Abteilungen der Gerichte, worin das Publikum hauptsächlich verkehrt, in die unteren Geschosse gelegt, so insbesondere das Amtsgericht, dem u. a. das stark besuchte Grundbuchsamt, sowie die Richterzimmer für Pfleg- und Verlassenschaftssachen angehören.

Über dem Südeingang befindet sich der Repräsentationssaal und über der Nordhalle der durch zwei Geschosse reichende Schwurgerichtssaal. Dem letzteren schließen sich seine Nebenräume zu beiden Seiten derart an, dafs mittels eines Hülfsflurganges die ganze Gruppe im Gebäude vollkommen abgesondert und auch bei geschlossenen Hauptthüren unmittelbar von außen durch die erwähnten Nebentreppen zugänglich gemacht werden kann.

Im Vorentwurf war der mittlere Lichthof in der Art der italienischen Central-Kuppelbauten ausgebildet und äußerlich durch einen weithin sichtbaren Aufbau ausgezeichnet. In Rücksicht auf die Kosten erhielt die Centralhalle die schlichtere Gestalt des glasüberdeckten Hallenhofes; die nach außen wirkende Mittelkuppel ist nur in der bescheidenen Form des vierseitig gewölbten Kuppeldaches erhalten. Immerhin ist es ein Raum von imponierenden Verhältnissen (29,00 X 18,50»), der, wie bereits gesagt, die Haupttreppen aufnimmt; letztere münden unmittelbar in die die Halle umgebenden Flurgänge aus. An jeder Langseite der Central-

⁴⁰⁵) Nach einer Photographie von Stengel & Co., Verlag in Dresden.

20*

Landgericht II.

a»

tes

»0

ûOOOô

212

xt

N.

<|

KNi

im> <

« SX

♦W

24*ï

>V< '> <'

xflS

*■

*7

2-iS

206

?2i

Staatsanwaltschaft II.

i_fiX

X,

[X

XJ

yfJ

-Gericht.

/. Geschworenentreppe.

238. Wartezimmer.

239. Landgerichtsarzt.

240. Abort.

241. Geräte.

242. Abort.

Landgericht München II:

243. Abort.

244. Kriminalkonservatorium.

Staatsanwaltschaft München II:

245-246. Staatsanwalt.

Landgericht München II:

247. Wartezimmer.

248-249. Untersuchungsrichter. 250. Haftraum.

251-252. Abort.

z g ri

XJ

H. Publikumstreppe.

O"

XlXj.AlXjjXl.Xil A

§5

_ Mil

x.....x®

AJ

Fig. 281.

|X

\X

X:

QQQ

in i r °

⁸ la i a

v' \,

IOIH

J>iXÏXlXjAJi .....

».

:JX

\j

Justizgebäude zu München.

II. Obergeschofs40t). — ¹/₇₅₀ w. Gr. Arch. : F. v. Thiersch.

G. Gefangenentreppe.

mmś

212-213. Kommissionen.

214. Boten.

215.    Beratungszimmer.

216.    I. Strafsitzungssaal.

217.    Direktor.

218. Gerichtsschreiberei.

219. Direktor.

220. Abort.

221. Kommissionen.

222.    Zeugen.

223.    Kommissionen.

Schwurgericht:

224.    Vertheidiger.

225.    Vorsitzender.

226.    Richter-Beratungszimmer.

227.    Geschworenen-Beratungszimmer.

228.    Vorzimmer der Geschworenen.

229-230. Abort.

Landgericht MünchenI:

231-232. Abort.

233-234. Haftraum.

235. Gerichtsschreiberei. 236-237. Untersuchungsrichter.

Staatsanwaltschaft I.

«=*-

S-

-=*

XEJ

vl

,o,

Schwur-

C. Westtreppe.

:/\

B. Centralhalle.

Staatsanwaltschaft München I:

190.    Staatsanwaltschaft.

191.    I. Staatsanwalt.

192.    Kanzlei.

193.    Kanzlei und Registratur. 194-199. Staatsanwalt.

Staatsanwaltschaft München II :

200-201. Staatsanwalt.

202. Kanzlei.

203.    Registratur.

204.    I. Staatsanwalt.

205. Staatsanwalt.

Landgericht München II:

206. Staatsanwalt.

207. Abort.

Anwälte:

208. Rechtsanwälte.

Landgericht München II:

209-210. Kommissionen.

211. II. Strafsitzungssaal.

>x\

IX XXXV

°OQOö

•V8V

II

\°

'Là

A. Osttreppe.

•j ppuaSpu'B'T

Schwurgericht:

165. Schwurgerichtssaal.

166-167. Abort.

168-169. Zeugen.

170. Boten.

171. Gendarmeriewache.

172. Verhaftete.

Landgericht MünchenI:

173-174. Gerichtsschreiberei.

175.    Zeugen.

176.    Abort.

177.    Beratungszimmer.

178.    I. Strafsitzungssaal.

179.    Direktor.

180.    Kommissionen.

181.    Direktor.

182.    Boten- und Wartezimmer.

183.    Zeugen.

184.    Beratungszimmer.

185.    II. Strafsitzungssaal.

186.    Direktor.

187. Abort.

188.    Strafregistratur.

189.    Kriminalkonservatoriura.

Pi

m-

g tutmtiT

g

1!

IM

SU

BrarH

II !

Ca

Arch. : F. v. Thiersch.

Fig. 282.

Justizgebäude zu München.

ni

PS

PHsUO-

Imi

rV 17

I

4%

TTTT

nsi

I öl ÎP

=łf| E r»i

“lIL

EB3

fjjp

L.

S nuXJ IeS ifii:!

ffTMT

öfi>

IÉ

m

ln

der Nord-Südachse4W).

Schnitt nach

¹

°) Siehe: Zeitschr. f. Bauw. 1884, S. 83.

²

³⁹⁰) Siehe: Zeitschr. f. Bauw. 1884, S. 80; 1885, S. 135; 1886, S. 438 — ferner: Deutsche Bauz. 1885, S. 425.

³

)    Bezüglich der Einrichtung ist zu bemerken, dafs nach Art. 258 (S. 256) die Tribunale 1. Instanz in Frankreich zugleich in Civil- und Strafsachen entscheiden und daher die Verhandlungen beider in demselben Saale stattfinden können. Demgemäfs ist im Saal der Civilkammer rechts von den Richtern die Bank der Angeklagten vorgesehen ; gegenüber befinden sich die Plätze der Journalisten.

⁴

)    Nach : Encyclopédie d’arch. 1874, S. 44 u. PI. 189.

⁵

) Nach : Deutsches Baugwksbl. 1882, S. 323.

⁶

40ł) Faks.-Repr. nach: Thiersch, F. Das neue Justizgebäude in München. München 1897. Bl. 4, 6, 13.

halle entspringen auf einem gemeinschaftlichen mittleren Ruheplatz in Geschofshöhe je zwei Treppeii-läufe, die, einmal durch einen Zwischenruheplatz unterbrochen, zum Hauptflur des nächsten Geschosses emporführen. Diese nach der Halle durch Bogenstellungen sich öffnenden Flurgänge empfangen ihr Licht durch das den ganzen Raum überdeckende doppelte Kuppeldach. In Kämpferhöhe der obersten Bogenstellung setzt eine weite Gewölbefläche an, welche bei wechselndem Profil ihrer Kehlung den Übergang aus dem Hallenviereck nach der inneren Dachlichtellipse bildet; die äufsere viereckige Kuppel sitzt auf den Flurgangspfeilern; darüber entwickelt sich die in Eisen kontruierte eiserne Kuppel, deren vier Seiten ganz in Glas eingedeckt sind.

Mit reicherer Ausstattung sind drei Räume bedacht: der Schwurgerichtssaal, der Repräsentationssaal und der über letzterem befindliche Bibliotheksaal. Der erstgedachte Saal ist von massiger Gliederung und ernster, würdiger Stimmung; die 3,80ra hohe, einfach, aber wuchtig profilierte Eichenholztäfelung pafst im Charakter vorzüglich zu den schweren, marmornen Thürgewänden; die Wandflächen über der Täfelung enthalten Freskomalereien; die kräftig kassettierte, dunkle Fichtenholzdecke besitzt stark reliefiertes Ornament in Vergoldermasse. Der Repräsentationssaal hat üppigste Barockdekoration mit grofser Farbenfreudigkeit erhalten. Der Bibliotheksaal ist mit lichter, goldig wirkender Holztäfelung versehen.

Im äufseren (Fig. 279) zeigt das Gebäude im Erdgeschofs Rustikabehandlung; an den Risaliten und Mittelbauten ist eine über die drei Obergeschosse ausgedehnte Pilaster- und Säulenordnung durchgeführt ; an diesen Teilen erhebt sich das Hauptgesims über die anderen Bauteile.

Die dazwischen liegenden Frontflächen zeigen vertiefte Bandstreifen, die zwischen den Fenstern durch sämtliche Obergeschosse bis unter das Hauptgesims laufen und ähnlich zusammenfassend wirken, wie Pilaster oder Säulen. Die mit Auszeichnung behandelten Fassadenteile tragen über dem Hauptgesims eine Attika, die über den Pilastern mit Obelisken, über den Säulen mit Figuren besetzt ist.

Als Giebelfeld ausgebildet erscheint nur die Bekrönung des Südmittelbaues. Die Architekturformen im einzelnen sind im Stil des deutschen Barock, wovon gerade in Bayern eine Anzahl der schönsten Beispiele zu finden sind, gehalten; die Profilierung ist durchweg kräftig; durch mehrfache Unterscheidung ist der meist sonnenlosen Beleuchtung geschickt entsprochen.

Das abschliefsende Glied des Ganzen, die Kuppel, die von allen Seiten gesehen wird, wirkt in der Hauptsache mehr durch die Masse und durch die Umrifslinie, als durch ihre Einzelformen. Der vierkantige Unterbau wird durch ein derbes Kranzgesims abgeschlossen. Über diesem erhebt sich die Kuppel, deren breite Diagonalbogen kräftig ornamental behandelt sind. Die den Schlufs der Kuppel bildende Laterne baut sich auf einer an den vier Ecken mittels Voluten aus den Gratrippen herauswachsenden, breiten Terrasse auf. Den obersten Abschlufs der Laternenkuppel bildet eine vergoldete Kugel von 1,20m Durchmesser.

Sämtliche Decken sind massiv konstruiert. Die Fufsböden bestehen, wenige Räume ausgenommen, aus einem 272 cm starken Gipsestrich, auf den Linoleum gelegt ist; in der Centralhalle ist der Fufs-boden aus reich gemusterten Terrazzofliesen hergestellt. Die Treppen sind durchwegs aus Granitstufen gebildet. Die Dachstühle sind, mit Ausnahme der Kuppel und des Daches über dem Südmittelbau, in Holz konstruiert. Die Centralhalle, der Schwurgerichtssaal, der Repräsentationssaal, die Ost- und Westtreppe werden durch Dampfluftheizung, die übrigen Räume durch Dampfwasserheizung erwärmt.

Für die Berechnung der Lüftungsanlage war die Annahme eines Luftwechsels von 20 cbm für den Kopf und die Stunde in den Diensträumen, für die Centralhalle, die Boten- und Warteräume ein einmaliger, für die Registraturen und die Bücherei ein zweimaliger und für die Aborte ein viermaliger Luftwechsel zu Grunde gelegt. Es wurde eine Drucklüftung angelegt, durch welche stündlich 600,70 cbm Luft von 20 Grad C. den verschiedenen Räumen zugeführt werden. Die in den Tragmauern aufsteigenden Zuluftkanäle münden in den Räumen 2,10 bis 3,20 m über dem Fufsböden aus; die Abluftkanäle münden im Dachraum in Sammelkanäle; durch vier Abzugsschlote mit eisernen Sauglcöpfen wird die Abluft in das Freie über Dach geleitet. Das ganze Gebäude ist mit elektrischer Beleuchtung versehen.

Die Gesamtbaukosten betragen, einschl. innerer Einrichtung, rund 6562000 Mark, also für 1 qm überbauter Fläche 850,82 Mark und für ein 1 cbm umbauten Raumes 30,68 Mark⁴⁰⁰).

29F

Justizpalast

zu

Der Justizpalast zu Strafsburg, welcher Land- und Amtsgericht enthält und Ende 1898 seiner Bestimmung übergeben wurde, ist am Finkmattstaden zur Seite der neuen Jung-St.-Peterskirche erbaut. Die der Ausführung zu Grunde strafsburg. gelegten Pläne wurden im wesentlichen durch Neckelmann ausgearbeitet, welcher in dem auf Grundrifszeichnungen ausgeschriebenen Wettbewerb den ersten Preis erhalten hat.

4os) Nach:'Thikrsch, a. a. O. — und: Centralbl, d. Bauverw. 1897, S. 350, 357,

Das völlig freistehende, dreigeschossige Gebäude von 50 X 78 m äufeeren Abmessungen umschliefst einen Binnenhof von 28 X 26 ™ Grundfläche. Der Haupteingang liegt an der Südseite (am Finkmattstaden); der Binnenhof ist durch eine an der Nordseite gelegene Einfahrt zugänglich; der östliche Teil des Gebäudes ist dem Amtsgericht und der westliche dem Landgericht zugewiesen.

Vom Haupteingang aus einen geräumigen Windfang durchschreitend, gelangt man in die Eingangshalle und aus dieser in die grofse Wartehalle, die auf allen Seiten von offenen Galerien umgeben ist und durch Deckenlicht erhellt wird. Eine monumental angelegte, von zwei Sphinxen flankierte, zweiläufige Treppe führt in das I. Obergeschofs; von dort aus vermitteln zwei Nebentreppen den Zugang zum II. Obergeschofs; zwei weitere Nebentreppen vermitteln den Verkehr im nördlichen Gebäudeteil. Um die Wartehalle, deren Grundrifsabmessungen 11,5 X 28,0 m betragen und die sich durch drei Geschosse auf eine Höhe von 16,0 m erhebt, sind sechs Sitzungssäle gruppiert, von denen je drei dem Landgericht und dem Amtsgericht zugewiesen sind.

Im Erdgeschofs befindet sich westlich vom Eingang der Sitzungssaal für die Strafkammer, östlich derjenige für das Schöffengericht und nach Süden ein Civilsitzungssaal des Amtsgerichtes.

Das I. Obergeschofs enthält rechts den Sitzungssaal der II. und III. Civilkammer, links den zweiten Sitzungssaal des Amtsgerichtes und im Hintergründe den Sitzungssaal für die I. Civilkammer und die Kammer für Handelssachen. Der Schwurgerichtssaal (10,3 ra breit, 20 m lang und 8,3m hoch) liegt an der Hinterfront im I. Obergeschofs und ist für das Publikum durch den nördlichen Eingang und eine Seitentreppe zugänglich. Die zwei oberen Sitzungssäle des Vorderbaues, der mittlere Bibliothekraum und der Schwurgerichtssaal sind durch das II. Obergeschofs hindurchgeführt, so dafs sich an Lichthöhe ergeben: im Erdgeschofs für Eingang und Sitzungssäle 5,20 für die Arbeitsräume 4,20 m, im I. Obergeschofs für die Säle 7,45 m, für die Arbeitszimmer in beiden Obergeschossen 3,60 m.

Das Untergescliofs enthält die Archivräume, die Kessel einer Niederdruck-Dampfheizung und die Wohnungen für Hausmeister, Pförtner und Heizer.

Abgesehen von den Sitzungssälen und ihren Nebenräumen (Beratungs- und Zeugenzimmer), sowie dem Bibliotheksaal und dem Pförtner- und Postzimmer sind 94 Dienstzimmer vorhanden. Davon hat das Landgericht 32, die Staatsanwaltschaft 14 und das Amtsgericht 48 Zimmer zugeteilt erhalten.

Das Äufsere des Bauwerkes zeigt die Formen der römischen Renaissance. Sämtliche Umfassungsmauern sind mit Verkleidung in Sandstein aus den Brüchen bei Pfalzburg-Lützelburg ausgeführt. Während die Seiten- und die Hinterfront in einfacher Weise architektonisch ausgebildet sind, ist der Hauptschmuck der Vorderfront zuteil geworden. Ein kräftig gegliederter Portikus mit jonischen Säulen markiert den Haupteingang. Im Giebelfelde des Mittelbaues thront die Justitia, auf einen mächtigen Löwen als das Symbol der Kraft sich stützend. Dieser künstlerische Schmuck ist aus dem Atelier des Bildhauers Johannes Riegger hervorgegangen, dem auch die beiden Sphinxe in der Wartehalle zu verdanken sind. Flankiert wird der Portikus von zwei Flügelbauten, welche die Sitzungssäle im Erd- und Obergeschofs der Vorderfront aufnehmen. Gärtnerische Anlagen an der Süd- und Vorderfront erhöhen den Gesamteindruck.

Die Gesamtkosten für den Bau, einschl. der inneren Einrichtung, belaufen sich auf x 270 000 Mark. Die Ausführung, für welche Neckelmann die architektonischen Zeichnungen anzufertigen hatte, fand unter der Leitung von Wagner statt⁴⁰⁷).

204.

Justizpalast

zu,

Wien.

Der Justizpalast zu Wien⁴⁰⁸) ist auf einem dreieckigen Platze, der sich durch die Biegungen der Ringstrafse ergab und zwischen dem Parlamentshause und den Museen liegt, 1875—81 durch v. Wielemans errichtet.

Der ringsum frei stehende Bau, in Fig. 283 bis 285 und den Tafeln bei S. 312 u. 316 dargestellt, bildet im Grundrifs, trotz der Unregelmäfsigkeit der Baustelle, ein Rechteck von 80 X 110m, dessen Front nach Norden (gegen die Ringstrafse) gerichtet, aber um ungefähr 100ra von ihr entfernt zurückliegt. Dem Gebäudeinnern wird durch die grofse, mit Glas überdeckte Centralhalle in der Hauptachse des Hauses, ferner durch 4 Binnenhöfe von rund 19 X 16 m und mehrere gröfsere und kleinere Lichthöfe Luft und Licht zugeführt.

Vier Eingänge, der Haupteingang von der Ringstrafse, je ein Eingang an den drei anderen Strafsenfronten und zwei Einfahrten an der Rückseite, führen in das Gebäude, letztere auch in die Höfe. Diese Eingänge entsprechen den verschiedenen Gerichten, die im Hause untergebracht sind. Der Justizpalast umfafst nämlich: a) den obersten Gerichts- und Kassationshof, ß) das Oberlandes-gericht für Nieder- und Ober-Österreich und Salzburg, y) das Landesgericht in Civilrechts-Angelegen-heiten und 8) das Handelsgericht; ferner befinden sich im Gebäude: die Generalprokurator, als zum

40?) Zwei Grundrifsskizzen, sowie ein Entwurf für die Hauptschauseite finden sich in : Strafsburg und seine Bauten. Strafsburg 1894. S. 431 bis 432.

408) Nach: Wielemans, A. v. Der k. k. Justizpalast in "Wien. Wien 1885.

Zu S. 312.

Ml

mm

>■ ‘

WÈ

afflBvv ^

■

fi-.i

''â

g,

kaJ

■à

■i’

' { •'

pEJ

ïfllIÔâ

;S

IW

rf

ms

Sag

r»

P ïr[

rfi

rr

Ci

UH§

SS

>ï

^5ra

r-

, WjL

; v ï i

'v *

.;4$

r.

pli

mm

an

1RI

IS i

à- ;

fc

H^ralïlf [n F

g ûjÂi^uu

r»w- ïj®’-:-)Si

rfiWflI-NL

l' ilMlj'll '* ® t; lljt» ^rgrTY^ym'Zil

f8rl

|i

,,i:*

air- iSfiÄ

Ü&y :

iE

ÀT

JgÆM

rV

pi

"%au

A........B

ISSU L-

SS

^rn&£mw,kź* "-*•;

ißtsvt’P&y

TsSmSî

......■

Fig. 283.

TT

L..

Mj

i lip 1

TrarniTr

EfffimóalaEgii

■-ÏÏJ3

to

•irriw

i i • ■ ' i-

iTfh

oiof

mi

II i

']

-rs C

;■ I

• t-p. .-i' r

St

Mplß^

J]

11

rb::;

iH

xn>

yi

ixfoonomF^

—i

‘*1-9

fet?

.i

BhB; • u

"P>|h«ĘbLj

"jrU

I ■ !rtf • I _

mmm @1.....::

iibłsme

V;

ii Mf! ! »

al

Si. >

: ;3:

aMÜä

□BE)

......- ⁰ - -    " ' Vr" “■

n®

jg^

JU

5.

xE

ISl ;

ŻUJ

c:

|4 Jhi

L X -«i «

r™

CD I

1’

Ugijj

ł<

SI

1)

77

ÜI

IM i i

\\

\

ttsi

;0_

¹ i-

o—I

S>

Erdgeschofs. 1:1000

39

40

so

Justizpalast zu Wien⁴⁰⁸).

Arch. : v, Wielemans.

Y.

.Z.

a.

Landesgericht:

A.    Landtafelamt und Eisenbahnbuch.

B.    Grundbuchsamt und -Registratur.

C.    Parteiensaal.

D.    Bureaus.

E.    Revision.

F.    Kasse.

G.    Verwahrungsraum der Depositen.

H.    Einreichungsprotokoll.

J. Feilbietungen von Realitäten etc.

Handelsgericht:

K.    Depots.

L.    Hilfsämter.

M.    Hilfsämterdirektor.

N.    Expedit.

O.    Kanzlei des Bagatellgerichtes.

P.    Bagatellgericht.

Q.    Referenten.

R.    Parteiensaal.

S.    Verhandlungssäle.

T.    Richterzimmer.

U.    Vorzimmer.

V.    Zentralhalle.

W.    Grofse Flurhalle.

X.    Treppe des Handelsgerichtes.

» Landesgerichtes.

» Oberlandesgerichtes.

» obersten Gerichtshofes.

b.    Parteientreppe.

c.    Diensttreppen.

d.    Pförtner.

e.    Kleine Flürhallen und Eingänge.

f.    Einfahrten.

obersten Gerichts- und Kassationshofe gehörig; weiters das vom Landesgericht abhängige Landtafel- und Grundbuchsamt, sowie das Wiener Civilgerichtsdepositenamt; endlich das Bagatellgericht in Handelssachen. Selbstverständlich sind auch alle zu den genannten Gerichten etc. gehörigen Kanzleien und Rechnungsabteilungen im Hause untergebracht.

Der Justizpalast enthält aufser dem Sockelgeschoß Erdgeschofs, Zwischengeschofs, I. und II. Obergeschofs. Die genannten vier Gerichte sind rechts und links vom Mittelbau derart verteilt, dafs im Sockelgeschofs, Erd- und Zwischengeschofs links (östlich) das Handelsgericht, rechts (westlich) das Landesgericht, im I. und II. Obergeschofs links das Oberlandesgericht und rechts der oberste Gerichtshof angeordnet sind. Der Seiteneingang von der Volksgartenstrafse mit seiner nur bis zum

Fig. 284.

Fig. 285.

LED

[GO

OG

lUffi

ij

A-

LJ

'mm

Cr

mm

H

h ff—inr—    -

*****

mm

iÄM

ISS

■D

- SkJ

an

L53

irirrnnTI

111

.!________||

ahis

Dl

Oh

HŒ

gn

So

p-

Lj

1 1 SW ‘ ¹ T-

ioŒIlŒl

ra

iö

MS

]j

Uli

So

HJŁDL- r-JH

[ jö

I. Obergeschofs.

II. Obergeschofs.

Justizpalast

zu

Wien⁴⁰⁸).

Oberlandesgericht:

A.    Präsidialkanzlei.

B.    Präsidenten.

C.    Senatssäle.

D.    Sekretäre.

E.    Oberstaatsanwaltschaft.

F.    Kanzlei derselben.

G.    Verhandlungssaal.

H.    Parteiensaal.

J. Richterzimmer.

Q.    Präsidialkanzlei.

R.    Hofsekretäre.

S.    Bibliothek.

T.    Parteiensaal.

U.    Verhandlungssaal.

V.    Beratungszimmer.

W.    Grofser Verhandlungssaal.

Landesgericht:

A.    Verhandlungssaal.

B.    Parteiensaal.

C.    Richterzimmer.

Oberster Gerichtshof:

K.    Präsidenten.

L.    Präsidialsekretär.

M.    Kleiderablage.

N.    Grofses Foyer.

O.    Senatssäle.

P.    Senatspräsidenten.

X.    Vorzimmer.

Y.    Centralhalle.

Z.    Treppe des Oberlandesgerichtes.

» obersten Gerichtshofes.

a.

b.    Parteientreppe.

c.    Diensttreppen.

d.    Kleines Foyer.

e.    Funktionssaal.

J. Advokatensaal.

g. Sprech- und Schreibzimmer.

Oberlandesgericht:

D.    Hilfsämterdirektor.

E.    Registratur.

F.    Expedit.

G.    Einreichungsprotokoll.

H.    Bureaus.

J.    Rechnungsdepartement.

K.    Archiv.

Oberster Gerichtshof: L, M. Generalprokurator.

N.    Expedit.

O.    Einreichungsprotokoll.

P.    Registratur.

Q.    Archiv.    _

R.    Vorzimmer.

S.    Centralhalle.

T.    Treppe des Oberlandesgerichtes.

» obersten Gerichtshofes.

U.

V.    Parteientreppe,

W.    Diensttreppe.

X.    Funktionssaal.

in die sie umschliefsenden Bogengänge aufsteigende Arme zu

Zwischengeschofs führenden Treppe gehört daher ausschließlich dem Handelsgericht, derjenige auf der Westseite, ebenfalls mit besonderer Nebentreppe, dem Landgericht

In dem um 5™ vor die übrige Fassadenflucht vorspringenden, 26« breiten Mittelbau liegt der um 2«i über dem Strafsenboden erhöhte Haupteingang, zu welchem eine 14 m breite Freitreppe und zwei Rampen führen (Fig. 283). Durch 3 grofse Bogenthore gelangt man in die um weitere 6 Stufen erhöhte Vorhalle; in dieselbe münden auch zwei seitlich angebrachte Freitreppen fur Fufsgànger.. An die Vorhalle, einen nahezu quadratischen Raum von 12 m Breite und 9 m Höhe, dessen gewölbte Decke von IO Säulen aus Salzburger (Untersberger) Marmor getragen wird, schliefst sich ein rückwärtiger, 4 Stufen höher gelegener Teil, welcher zu den links und rechts gelegenen Bureautreppen führt; geradeaus tritt man durch eine Thür in einen dreigeschossigen, glasgedeckten Arkadenhof, in die Centralhalle, welche in ihrem Mittelraum 15 ™ breit, 81 « lang und 23 m hoch ist. Inmitten der Halle beginnt die großartige, aus Untersberger Marmor hergestellte Haupttreppe⁴⁰⁰), deren erster Arm unter einer reich geschmückten, die Kolossalstatue der Justitia aufnehmenden Nische endigt, um sich hier

*°*) Siehe die Abbildung dieser Treppe in Teil IV, Halbbd. x, Taf. bei S. 228 (2. Aufl. : Heft 2, Taf. bei S. 260).

⁴¹⁰) Faks.-Repr. nach dem in Fufsnote 408 genannten Werke, Taf. 7, 9, 10.

an.

“AAad'/welche L Höh, von Erdgeschoß nebst Zwischengeschoß entsprechen, ruhen auf Pfeilern, die durch vorspringende profilierte Quaderstreifen getei t sin , lejemgen cs I Obergeschosses auf jonischen Säulen mit Schäften von rötlichem Granit; im II Obergeschofs tragen die Pfeiler vorspringende Konsolen, und zwischen jedem Pfeilerpaar stehen Saulchen aus gelbem Veroneser Marmor, über welche zwei kleine Bogen gespannt sind; die Saulenfufse und Kapitelle im I. und n. Obergeschofs bestehen aus weißem Laaser Marmor. Die Gewolbeflachen der Arkaden sind reich bemalt und im I. Obergeschoß mit allegorischen Darstellungen geschmückt, die Wandilachcn in Stockwerken durch helle Quader schichten in Stucco lustro geteilt und im I. Ober-

Im Einklang mit dieser Farbenstimmung und vor-Botticinomarmor ausgeführten Balustraden

den beiden unteren

geschofs mit Inschrifttafeln aus Porphyr geziert, trefflich durch diesen Hintergrund gehoben, stehen die

des Hauptgeschosses in durchbrochener Ornamentik mit farbigen Einlagen und in den Bogenfeldern über den Säulen die in reichem Farbenschmuck prangenden Wappen der Königreiche und Länder, für welche der oberste Gerichtshof die gemeinsame höchste Gerichtsinstanz bildet Über der Nische mit der Figur der Justitia ist das Wappen Österreichs, diesem gegenüber eine große Uhr angebracht, deren Zifferblatt in Hautrelief mit dem Kronoskopf nebst zu- und abnehmendem Monde, sowie zwei die Stunden schlagenden Sirenen versehen ist. Zu der prächtigen, stimmungsvollen Gesamtwirkung der Centralhalle trägt ferner in nicht geringem Mafse die von allen Seiten schräg ansteigende, im Mittelfelde wagrechte Glasdecke bei, welche über den Arkaturen des

aus

aus

Untersberger Marmor

IL Obergeschosses auf einem reichen, mit Kartuschen und plastischem Bronzeornament auf blauem Grunde geschmückten Hohlkehlengesims ruht. Sie ist durch das Rahmenwerk der durchlaufenden Träger in grofse, vertiefte Kassetten geteilt, deren Seitenwände behufs Lüftung aus durchbrochenen Zinkverzierungen gebildet sind, während durch die mit bemalten und eingebrannten Ornamenten gemusterten Glastafeln ein angenehm gemildertes Licht einfällt. Die nebenstehende Tafel giebt ein Bild dieser Halle.

Gleichwie nun diese Centralhalle ein für sämtliche im Hause untergebrachte Gerichte gemeinschaftlicher Raum⁴¹⁰) ist, so haben auch die im I. Obergeschofs des vorderen und rückwärtigen Mittelbaues angeordneten Räume eine allgemeinere Verwendung. An der Front liegt der grofse Funktionssaal e, 11,00m breit, 25,00m lang und 12,50m hoch, der im Gegensatz zu der ernsten Pracht der anderen Verhandlungssäle als eigentlicher Festraum glänzend ausgestattet ist. Zu demselben gelangt man durch einen gut beleuchteten und eingerichteten, als Kleiderablage dienenden Vorraum, das sog. kleine Foyer d. In der Mitte der rückwärtigen Front befindet sich ein zweiter hervorragender Raum, der Versammlungssaal der Advokaten f, rechts und links von Sprechzimmern g flankiert, vom Vorraum x zugänglich und mit Wandtäfelungen, schöner Holzdecke, sowie reich geschnitzten Tischen, Bücher- und Gefachschränken etc. ausgerüstet.

Um die Mittelhalle sind sodann die der Öffentlichkeit dienenden Verhandlungssäle in eben-mäfsiger, zweckmäfsiger Weise gruppiert. Man tritt in jedem Stockwerk von den Umgängen zu beiden Seiten der Halle (mit Ausnahme der dem Landgericht zugewiesenen rechten Hälften von Erd- und Zwischengeschofs) zunächst in einen geräumigen, mit Eichenholz getäfelten Parteiensaal, der sein Licht aus der Centralhalle empfängt; an den drei anderen Seiten desselben stofsen unmittelbar die Verhandlungssäle, je ein gröfserer in der Mitte an der Langseite und zwei kleineren an den beiden Schmalseiten an; und diesen Verhandlungssälen reihen sich, gegenüber den Eingangsseiten, kleine Richteroder Beratungszimmer an, welche vom ringsum laufenden Flurgang aus unmittelbar zugänglich sind. Von besonders bemerkenswerter Ausstattung sind die im I. Obergeschofs gelegenen Mittelsäle, der Plenumsaal G des Oberlandesgerichtes und der Plenissimumsaal W des obersten Gerichtshofes, ferner der zu letzterer Abteilung gehörige Saal für Kassationsverhandlungen U und die demselben gegenüber liegende Bibliothek S. Diese sämtlichen von den vier grofsen Höfen aus erhellten Säle sind in die inneren Gebäudeteile gelegt, einesteils um sie vom Strafeenlärm fernzuhalten, anderenteils um dadurch die vom öffentlichen Verkehre gewöhnlich nicht berührten Amts- und Sitzungsräume der Richter, welche an den Strafsenfronten liegen, zu isolieren.

An diesen inneren Gebäudekern reihen sich nun ringsumher die eigentlichen Bureaus, deren Fenster in den Umfassungsmauern liegen. Die Verteilung und Bestimmung im einzelnen ist aus Fig. 283 bis 285 nebst zugehörigen Legenden zu erkennen. Zwischen den sämtliche Teile des Hauses verbindenden Umgangshallen, welche überwölbt und von den Höfen aus reichlich erhellt sind, sowie den Kanzleizimmern sind Vorzimmer mit Kleiderablagen, Wasch- und Bedürfnisräumen angeordnet. Nur auf der Seite des obersten Gerichtshofes ist der Umgang mit den Vorzimmern zu einem Raume, einer 34,00m langen und 6,50m breiten Halle, dem grofsen Foyer N, vereinigt; derselbe ist durch vier Karstmarmorsäulen in drei Abschnitte geteilt und dient den auf beiden Seiten anstofsenden Senatszimmern O als angemessener stattlicher Vorsaal. Auch diese Senatszimmer und besonders die angrenzenden Gemächer K\ P des Präsidenten sind durch geschmackvolle Ausrüstung ausgezeichnet.

Zum II. Obergeschofs führen die beiden im Vorderbau gelegenen Bureautreppen, ferner die mitten hinter der Centralhalle befindliche Nebentreppe und die drei Diensttreppen (c in Fig. 284 u. 285). Die Decken jener Bureau- und Nebentreppen sind mit Fresken, Ornamenten und Wappenschildern des Herrscherhauses und der Provinzen geschmückt.

Noch sei erwähnt, dafs die Fufeböden sämtlicher Flurgänge mit ornamentalen Mosaiken belegt sind und dafs die grofse Centralhalle und die Vorhalle eine in farbige Felder geteilte Marmorpflasterung erhalten haben.

Die erwähnten Neben- und Diensttreppen, sowie die Aborte werden von 10 Lichthöfen, die Vorräume von den Umgängen und mittelbar von den grofsen Höfen aus reichlich erhellt.

Von der äufseren, wirkungsvollen Erscheinung des Hauses giebt die Tafel bei S. 312 ein Bild. Dasselbe spricht für sich selbst; es genügen daher die Bemerkungen, dafs das hauptsächlich an der Vorderfront zur Geltung kommende Sockelgeschofs mit Rustikaquadern aus Olsoperstein (vom Leitha-Gebirge) aufgeführt ist, dafs sodann Erd- und Halbgeschofs einen mit schönen Quadern aus Margarethenstein verkleideten Unterbau bilden, auf dem sich I. und II. Obergeschofs in gefugtem Quaderputz, an der Hauptfront und den Ecktürmen mit Pilastern geziert, erheben. Mittel- und Eckvorlagen sind von reich gegliederten Giebeln gekrönt und mit hohen Kuppeldächern abgeschlossen, die Dachflächen in Schiefer mit farbigen Mustern eingedeckt. Fenster- und Thürgewände, Pfeiler, Säulen und Gesimse

Zu S. 316.

Justizpalast zu Wien.

Schnitt nach der Hauptachse.

<j

Arch. : v. Wielemans.

m

&

A

rv? i’v7n

±

m

•s?

P J

/

\

ł

, ¹ •'

1

m

m

I

SEIIEek '/MÎ:

,

BK .

'.i • ; i\ A 1

gaSil

'C •

BE

TfW¹

M-P

YA

EjEEE-'

x

i !

É=É

m

mM

na

Er

| '

'■

îp

H

E _ E

.3

J;

3 y ■

B ü

iP

■

I

:<m

:

•'

mmmmm

!

k

W

sssi!

ï B ÏSS

E

l

hi

vT ; . i; ©

:

N

H||l§fii|f||

p_

. M

■p». '"-'j___s

N,

fll

i

iü

r~ii

1

3

P

Cj

-. ifa

hc

ssns

El]

nPDDDiDl

SS

iSlÜigiS!

_L _L

III

■

X

ŁP

E

T

i

*P p 'rz

b

p

! y

jj

!

.

=1

BP

• • .

a

| |F£

E

. i

•—.—.*

1

z

pH

s

w

rosili

ggSbi

. ]

pap

i

===

:Eb

b

A

n

; ;

':'

i

in

P;

V ; VEEj

miii

B-'

d n

|,=::jg

i

X,

b

bt

wiäri-j-

!

gpfl

p.

ee

i

.

M

EE

am

iil

zz

• .!

.

3

■

r

■npgmmmMpB

lfeSSgg8§t§|^l

■

H

P

MH

,

?

□

M

1

>11

EsbEE

Es

IÉÉ

=====

t

C/Za^^S,/?$. dpàscz/ù »1

ÜÉ^slÊ

Äf

Mi

vS

Wk

ÉÈ

|É(

IlilÈ

MÂtSl

»

&

1

SSI

yy

»

.p

i

2    3

1:250 ;

4-    5    6    7 f 9    10    11    12    13

iB-P-Bb-H i I i | -4-4-

MtÉti

14-    15m

*$Ä

i

s

«I

Sill

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Faks.-Repr. nach: Der k. k. Justizpalast in Wien. Wien 1881—85. Taf. 11—12.

sind aus MargaretherWöllersdorfer, Salzburger, Trientiner etc. Stein, die mit Bildhauerarbeiten geschmückten Architekturteile aus Arko- und Grisignanomarmor hergestellt. Sämtliches Mauerwerk ist in hydraulischem Kalkmörtel ausgeführt; das Sockelgeschofs ist auf Gurtbogen, das Erdgeschofs auf eisernen Querträgern (Traversen) eingewölbt, während die beiden nächsten Stockwerksdecken mit Dübelgebälken zwischen eisernen Querträgern, das oberste Geschofs aber mittels schwerer Dübelbäume auf Mauerlatten überdeckt ist. An letztere sind die im II. Obergeschofs befindlichen Registraturen vorsichtshalber aufgehängt. Die Dachkonstruktion ist fast durchgängig aus Holz hergestellt; nur die beiden Ecktürme der Hauptfront haben solche aus Eisen erhalten.

Bezüglich der Heizung und Lüftung des Hauses ist zu bemerken, dafs Centralhalle, Flurgänge, Treppenhäuser und Vorhalle (zusammen 38 570 ckm) mit Feuerluftheizung (System Kelling), die Ver-handlungs- und Parteiensäle (11 680 chm) in gesonderten Heizkammern mit Dampfluftheizung in Verbindung mit Drucklüftung, die Archive im Sockelgeschofs (10 780 chm) mit Dampfschlangen, die grofsen Amtsräume, Sitzungs- und Bureauzimmer (31660 ch«¹) mit Wasseröfen durch Dampfbetrieb in Verbindung mit Drucklüftung geheizt werden und die Präsidialbureaus mit vielfarbigen Majolikaöfen, die übrigen Bureaus mit einfacheren Kachelöfen ausgerüstet sind. Die Sammelheizung versieht somit rund 93 700 cbin, die Ofenheizung umfafst rund 19 000 cbm Luftraum; die Kosten der Anlage für je 100 chm Luftraum stellen sich für erstere (ohne Maurerarbeiten und dekorative Ausstattung) auf 374 Mark (= 187 Gulden), für letztere¹¹¹) auf 93 Mark (= 46,50 Gulden). Zur Lüftung dienen 2 Bläser (Pulsatoren) mit 8-pferdiger Dampfmaschine.

Die Kosten des Baues, einschl. aller Ausstattungsarbeiten und des Mobiliars, aber ohne Architektenhonorar, betrugen nach den revidierten Schlufsrechn ungen im ganzen 5424871,76 Mark (= 2712435,88 Gulden) oder 25,60 Mark (— 12,80 Gulden) für 1 cbm. Von dieser Gesamtsumme entfallen auf die eigentlichen Bauarbeiten, einschl. Ausschmückung, Gas- und Wasserleitung, Heizung und Lüftung, Zimmertelegraphen, Feuerautomat, hydro-pneumatische Centraluhren und verschiedene andere Einrichtungen, 5195028,12 Mark (= 2597514,06 Gulden), auf Mobiliar 139843,64 Mark (= 69921,82 Gulden) und auf die Freskomalerei des Funktionssaales 90000 Mark (— 45 OOO Gulden).

In ■ dem 1884 der Benutzung übergebenen Justizpalast zu Brüssel ist ein Bauwerk entstanden, das an Grofsartigkeit und Einheitlichkeit der Anlage unter ähnlichen Bauten in Europa seinesgleichen nicht hat. Auf einer Hochfläche im südlichen Teile Brüssels (am Ende der Rue de la Régence prolongée) errichtet, beherrscht es die ganze Stadt und umfafst sämtliche in Brüssel bestehende Gerichtsabteilungen (Fig. 286 bis 288⁴¹²).

Um diesem Bedürfnis zu genügen, mufste das Gebäude in sich aufnehmen: 1) Kassationshof, 2) Appellgerichtshof, 3) Schwurgerichtshof, 4) Militärgerichtshof, 5) Gerichtshöfe I. Instanz, 6) Handelsgericht, 7) Kriegsgericht, 8) Friedensgerichte und Polizeigerichte. Dazu waren 27 gröfeere Säle und 245 kleinere Geschäftsräume erforderlich, ohne die Zellen für Untersuchungsgefangene, Dienstwohnungen für Hausbeamte und sonstige Nebenräume zu rechnen. Die Verteilung der Verhandlungssäle und Geschäftsräume der Gerichtshöfe im Erdgeschofs und I. Obergeschofs erhellt aus den beigegebenen Grundrissen Fig. 286 u. 287. Die Verschiedenheit der Höhenlage der Baustelle, welche nach Süd und West ziemliches starkes Gefälle hat, kommt in Fig. 288 zur Erscheinung; sie gab Veranlassung zu der Anordnung, dafs das Gebäude an der nördlichen Hauptfront aus Erdgeschofs und I. Obergeschofs besteht, während die Ost-, Süd- und Westfront noch ein Sockelgeschofs, bezw. ein II. und III. Unter-geschofs haben. Ferner sind zum Ausgleich dieser Höhenunterschiede und behufs Herstellung des ungehinderten Verkehres zwischen dem Justizpalast und den dahin führenden Strafsen Terrassen-, Rampen- und Treppenanlagen in grofsartigem Mafestabe hergestellt, welche wesentlich dazu beitragen, dem Bauwerk einen höchst monumentalen Charakter zu verleihen. Auch kommt hierdurch die Steigerung des Aufbaues, welche der Architekt durch die allmähliche Formveränderung aus dem pyramidal emporsteigenden Untersatz des Vierungsturmes in die alles überragende Kuppel zu erzielen suchte, zu mächtigstem Ausdruck.

Gleichwie in der gesamten äufseren Erscheinung, so kommt auch im inneren Ausbau in dem Einklang der architektonischen Formbildung der Justizpalast als ein Bauwerk ersten Ranges zur Geltung. Dies ergiebt sich schon beim Eintritt durch das gewaltige Hauptportal von 12 «n Lichtweite, durch die von 1,80m starken Säulen getragenen Hallen, durch die Aufeinanderfolge von stattlichen Vorräumen und Treppenaufgängen kund, die, nach der Haupt- und Querachse aneinandergereiht, in der riesigen centralen Wartehalle (Salle des fas perdus) Zusammentreffen. Diese bedeckt, einschl. der sie umgebenden

4U) Siehe : Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1884, S. 144. łla) Nach : Deutsche Bauz. 1885, S. 509, 538.

²95-

Justizpalast

zu

Brüssel.

Legende zu Fig. 286.

Fig. 286.

Schwurgerichtshof:

Q.    Verhandlungssaal.

R.    Vorsaal.

1.    Vorzimmer.

2.    Beratungszimmer.

3.    Vorsitzender.

4.    Vorzimmer.

5.    Staatsanwalt.

6.    Jury.

7.    Gerichtsschreiberei.

8.    Zimmer des 1. Gerichtsschreibers.

9.    Beweisstücke.

10.    Zeugen.

11.    Vorzimmer.

12.    Zimmer für die Beratungen der Anwälte

mit ihren Klienten.

13.    Gerichtsdiener.

14.    Treppe für die Angeklagten.

15.    Abort.

V. Sitzungssaal der 3. Kammer.

W. Bibliothek u. allg. Verhandlungszimmer.

1. Kammer.

38.    Vorzimmer.

39.    Gerichtshof.

40.    Vorsitzender.

41.    Vorzimmer.

42.    Staatsanwalt.

43.    Zeugen.

44.    Kleiderablage.

22 I 23 I 231 26

il il

Cf

16    ,17 % 16

16a

16 at 6 I 6

2    t^4

KS=

15

16

i8

16 '    ! 13 i,

ris

; is * 5 —1

2. Kammer.

45.    Vorzimmer.

46.    Gerichtshof.

47.    Zeugen.

47a. Abort.

3. Kammer.

24

24

29

i! !!

FT i

33 |JLjj 31

19

30

1D

10

li

25 I 21

i'i

i'i

16

16 &

l—-

10 I 12

36 I 36™l

34

35

'"Ti ³⁵

35

IJ

Untersuchungsrichter:

16.    Untersuchungsrichter.

16 a. Ärzte.

17.    Vorzimmer.

18.    Beweisstücke.

19.    Zeugen.

20.    Vorzimmer.

21.    Abort.

48.    Vorzimmer.

49.    Gerichtshof.

50.    Vorsitzender.

51.    Vorzimmer.

52.    Berichtszimmer.

53.    Vorzimmer.

54-56. Nebenräume für den Gerichtshof 1. Instanz.

57. Abort.

IDiMiDwaa

FM

rO

m

OO

OJ

il

Dï3

59

■4

6.1 ł—J 631

64

Gerichtshof 1. Instanz:

22.    Staatsanwaltschaft.

23.    Schreiber- und Vorzimmer.

24.    Vertreter des Staatsanwaltes.

25.    Gemeinschaftliche Vorzimmer.

26.    Statistische und Bureauangelegenheiten.

27.    Beamtenzimmer.

28.    Supernumerare.

29.    Beamtenzimmer.

Appellgerichtshof: 4. Kammer.

OJ

CO

<=!

•1 i r*

30. Abort.

Oberstaatsanwaltschaft:

P. Sitzungssaal für Strafsachen.

58.    Vorzimmer.

59.    Beratungszimmer.

60.    Vorsitzender.

61.    Staatsanwalt.

62.    Bureauvorstand.

63.    Vorzimmer.

64.    Gerichtsschreiber.

64a, 65. Expedierbeamte.

66.    Kleiderablage.

67.    Abort.

AM

li

H-⁷

si SS I Ç

Hr

Idjoaad

£?

Fî

C3

LT

Ul

47

E-4

CT

73 H

ni

■>

75

??

30

64 a

73 a

73 -___

i*

*"4

!i

73

63

31.    Oberstaatsanwalt und Bibliothek.

32.    Vorzimmer.

33.    Staatsanwälte und Rechtsanwälte.

34.    Sekretariat.

35.    Beamtenzimmer.

36.    Archiv für laufende Angelegenheiten.

37.    Gericbtsdiener.

5. Kammer.

68-72. Nebenräume für die 5. Kammer.

68

70

Räume für die Verhandlungen des Gerichtshofes 1. Instanz:

5. Gerichtsschreiberei.

T. Sitzungssaal der 2. Kammer.

U.

1.

6. Kammer.

O. Sitzungssaal für Civilsachen.

73.    Vorzimmer.

73a. Beratungszimmer.

74.    Vorsitzender.

75.    Vorzimmer.

76.    Staatsanwalt.

77.    Kleiderablage.

78.    Zeugen.

co

10

71

il

i:

fl® £ff|

*S

<3

=g

Erdgeschofs.

1:1000

086420

H ! 111111-

10

20

30

40

4ls) Nach: Deutsche Bauz. 1885, S. 512.

Justizpalast zu Brüssel⁴¹³).

Arch. ; Poelaert.

Handelsgericht:

Legende zu Fig. 287.

Fig. 287.

J. Sitzungssaal.

1.    Vorzimmer.

2.    Beratungszimmer.

3.    Vorsitzender.

4.    Stellvertretender Vorsitzender.

5.    Zeugen- und Vergleichsangelegenheiten.

6.    Gerichtsschreiber.

7.    Zimmer der Gerichtsschreiber.

8.    Versammlungssaal.

9.    Rechnungswesen in Konkursangelegenheiten.

10.    Botenzimmer.

11.    Kleiderablage.

12.    Abort.

35.    Expedierende Beamte.

36.    Boten.

37.    Zimmer zur Einsicht der Akten.

A p p e 11 h o f.

H. Bibliothek und Versammlungssaal. 88. Erster Vorsitzender.

39. Vorzimmer für das Publikum.

» die Gerichtsboten.

40.

1. Kammer.

51

29 + 31 I 30

HEM

24

23

iS

PS

65

65

10 :3

l±

11

iu.

64 I 63

60

Kassationshof:

M. Sitzungssaal.

13.    Vorzimmer.

14.    Beratungszimmer.

15.    Erster Vorsitzender.

16.    Vorzimmer.

17.    Oberstaatsanwalt.

18.    Vorzimmer.

19.    Anwaltszimmer.

20.    Bibliothek.

21.    Sekretär.

22.    Beamte.

23.    Bureauvorstand.

24.    Gerichtsschreiber.

25.    Gerichtsdiener.

26.    Abort.

27.    Boten.

28.    Kleiderablage.

B.    Saal für feierliche Sitzungen.

C.    Vorsaal.

D. Tribüne.

K.    Beratungssaal.

L.    Bibliothek.

41.    Vorzimmer.

42.    Beratungszimmer.

43.    Vorsitzender.

44.    Vorzimmer.

45.    Staatsanwalt.

46.    Kleiderablage.

47.    Abort.

2. Kammer.

F. Sitzungssaal.

48.    Vorzimmer.

49.    Beratungszimmer.

50.    Vorsitzender.

51.    Vorzimmer.

52.    Staatsanwalt.

53.    Kleiderablage.

3. Kammer.

fs

H«

15

35

35

33

37

32

21

19

18

30

16

62

61

66

37 135 I 34 I 33

36

14

13

iöi

48

49

53

51

50

tÜ

H-

G- t 0 ss e

C entrai!

Halle

41

'I

.1

42

T4T

47p=l

57

52 45

44 43

SC

IE

40

39

38

Rechtsanwälte:

G. Sitzungssaal.

54.    Vorzimmer.

55.    Beratungszimmer.

56.    Vorsitzender.

57.    Vorzimmer.

58.    Staatsanwalt.

59.    Kleiderablage.

A. Saal für feierliche Sitzungen.

C.    Vorsaal.

D.    Tribüne.

HEB

54

56

1HI

55 : jP™⁷

--159

Ec

<®

0®

na

29, 30. Versammlungs- und Bibliothekräume.

31.    Vorzimmer.

32.    Unterbeamte.

32a. Abort.

Rechtsanwälte :

iüi

lg

|i®r

Hl

Gerichtsschreiberei des Gerichtshofes 1. Instanz:

60.    Disciplinargerichtshof.

61.    Vorsteher der Anwaltskammer.

62.    Vorzimmer.

63.    Gratiskonsultationen.

64.    Versammlungszimmer.

33.    Bureauvorstand.

34.    Gerichtsschreiber.

65.    Bibliothek.

66.    Abort.

■q

m

I Obergeschofs.

t: 1000

P 8 « 4 2 0

B+bH-h+I-

10

20

30

40

*M) Nach: Deutsche Bauz. 1885, S. 513.

iS

Justizpalast zu Brüssel⁴¹⁴).

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

21

1*

I*

ht]

S,

■ïâ

nm *

‘‘tiê

||

fj

ii

fri

tP* l

im

il

il

Justizpalast zu Brüssel.

MM

mm

mm

ri

jLk

%J

MH

•M

I?, ::î*

il

MIL.

sp&\\

;■

\ïr

Fig. 288.

‘VJ

fût

'î

3&

MK I

[v

I!

t:

mm- * %

II

yf¹

••

>!•?«* MF

’^ig* I -,

lyfeiày

Galerien, einen Flächenraum von 3600 <lm; ihre Höhe bis unter die Kuppel beträgt etwa 80». In ihr mündet die aus 171 Stufen bestehende, etwa 80 m lange Treppe, die in geradem, vielfach durch Ruheplätze unterbrochenen Laufe vom Westportal aus durch 3 Untergeschosse von zusammen 20,5m Höhe emporführt. Das lange Treppenhaus mit seinen reichgegliederten Wänden, das sich, je höher man steigt, um so mehr erweitert, bietet ein nicht minder reizvolles perspektivisches Bild, als die Eingangsflurhalle an der Nordseite mit den Treppenaufgängen zu beiden Seiten, den umgebenden Säulenhallen und Galerien, oder die gewaltige mittlere Wartehalle, die bereits gekennzeichnet wurde. Hieran schliefst sich im Erdgeschofs der grofse Schwurgerichtssaal (12 X 28 m), dessen innere Ausstattung trotz der verwendeten reichen Baustoffe von durchaus ruhiger und ernster Wirkung ist. An den Schwurgerichtssaal nebst zugehörigen Räumen reihen sich rechts und links die Geschäftszimmer für Untersuchungsrichter und Staatsanwaltschaft; um die Querachse, östlich von der mittleren Wartehalle, liegen 3 Kammern i. Instanz für Strafsachen und die Bibliothek, westlich von jener 3 Appellkammern für Civil- und Strafsachen. Die Anordnung ist klar und übersichtlich; 8 Höfe dienen zur Erhellung des Gebäudeinneren. Im Obergeschofs verdienen die beiden, in den vorspringenden Flügeln an der Nordseite gelegenen Säle für feierliche Sitzungen der Appellinstanzen in Civil- oder Strafsachen besondere Erwähnung. Neben dem grofsen Schwurgerichtssaal im Erdgeschofs, mit dem sie auch in den Abmessungen ungefähr übereinstimmen, sind dies nämlich diejenigen Räume, welche man durch hervorragende schmuckvolle Ausbildung vor anderen ausgezeichnet hat; hier ist farbiger Marmor, nebst Vergoldung an den Pfeilern und Pilasterkapitellen, sowie auch in den Kassettendecken in reichem Mafse zur Anwendung gebracht; eine Reihe historischer Gemälde sollen an den Wänden zur Ausführung gelangen. Im Gegensatz zu dieser Ausstattung sind die grofse mittlere Wartehalle, die anstofsenden Galerien und Treppenhäuser vollkommen farblos gehalten: Wände, Säulendecken, Gebälke etc. zeigen den natürlichen, gelblich-weifsen Ton des haltbaren Jurasteines Co7nblanchien, aus dem sie hergestellt sind; für die Säulen, Pilaster, Sockel etc. ist der sehr harte bläuliche belgische Kalkstein (Petit granit) gewählt. Thüren und Fenster sind in Eichenholz ausgeführt.

Das unter dem Erdgeschofs sich erstreckende Sockelgeschofs enthält die Geschäftsräume folgender Abteilungen: 1) Militärgerichtshof (Cour militaire) unter den Räumen des Schwurgerichtes und der Untersuchungsrichter; 2) das Kriegsgericht (Conseil de guerre) unter den Räumen der Staatsanwaltschaft an der südwestlichen Ecke; 3) zwei Sitzungssäle nebst zugehörigen Räumen für Polizeigerichte (Police correctionelle) 1. Instanz unter den Kammern I. Instanz an der östlichen Seite des Gebäudes; 4) zwei Sitzungssäle für Friedensgerichte (Justice de paix) unter den für die Oberstaatsanwaltschaft und die Appellgerichte bestimmten Räumen an der westlichen Seite des Gebäudes. Dieses Geschofs enthält ferner die gesamten Heizungs- und Lüftungsanlagen nebst Zubehör. Das Gebäude wird mittels Dampfheizung erwärmt; die Dampfspannung in den Rohren wechselt zwischen ¹/i bis ¹/₂ und selbst 1 Atmosphäre. Behufs Lüftung sind 2 Dampfmaschinen von je 25 Pferdestärken aufgestellt, welche 6 Ventilatoren in Bewegung setzen, um die frische Luft aus den Kammern, in denen sie im Winter an den Dampfheizkörpern erwärmt wird, in die Säle und Zimmer zu treiben.

Der Justizpalast zu Brüssel bedeckt eine Grundfläche von 26 000<lm (einschl. der Höfe, nach Abzug dieser rund 20 000<lm); der körperliche Inhalt des Gebäudes ist etwa 310 000cbm; die Gesamtbausumme beträgt 33 600 000 Mark (= 42 000 000 Franken). An der Ausführung des Palastes wurde seit 1866 nach den Entwürfen und unter der Oberleitung Poelaert's gearbeitet; der Schöpfer des Werkes sollte indes die Fertigstellung desselben nicht mehr erleben. Nach seinen 1879 erfolgten Tode wurde der Bau unter Wellens bis 1882 zu Ende geführt. Wie man auch über manche, weit über den Rahmen des Notwendigen gehende Anordnungen, wie man besonders über die riesige Höhenentwickelung der grofsen kuppelbedeckten Mittelhalle urteilen, wie man ferner über die künstlerische Gestaltung und Formbildung der Einzelheiten, die manches Willkürliche und Schwerfällige enthalten, denken mag, so ist doch nicht zu verkennen, dafs es dem Künstler gelungen ist, seiner Schöpfung den Charakter des Machtvollen und Monumentalen zu verleihen. Und seine Ideen und Ziele, die darauf gerichtet waren, ein Bauwerk zu schaffen, das nicht allein den verschiedenen Zweigen der Rechtspflege Räume und Unterkommen gewähre, sondern auch der hohen ideellen Bedeutung des Hauses gerecht werde, wurden von den mafsgebenden Faktoren und vom Volke Belgiens geteilt; es sind ihre Anschauungen, es ist die Richtung der Zeit, die Poelaert in seinem Justizpalast verkörpert hat; Brüssel ist infolgedessen um eine der grofsartigsten Bauten, um ein Kunstwerk ersten Ranges bereichert worden.

Der Justizpalast zu Paris besteht in seiner jetzigen Gestalt aus einer Gruppe grofser Gebäude, deren jedes für sich ein Ganzes, zugleich aber eine Abteilung des Bauwerkes bildet, welches alle Zweige der Gerichtsbarkeit, vom Stadtpolizeigericht (Tribunal de police municipale) als niederster Instanz bis

21*

296.

Justizpalast

zu

Paris.

zum Kassationshof (Cour de cassation) als höchster Instanz, umfafst. Er enthält aufserdem die zugehörigen Gefängnisse, dasjenige der Polizeipräfektur und die Conciergerie, ferner einen Kirchenbau: die Sainte-Chapelle (Fig. 289 u. 290¹).

Fig. 289.

S'

mm

WS.

WB

Hl

mm

«s*-

1!§§

II—Mil

F*

CP²

fle la 8te Chapelle

Palais

B o u 1 e v a r fl

10

__L-

1 î 1500

20    30

—t-F

40

50»

Justizpalast zu Paris³).

Mit dem Bau des Justizpalastes zu Paris ist der Name seines Meisters Duc untrennbar verknüpft. Schon seit 1835 war die unabweisbare Notwendigkeit des Umbaues und der Vergröfserung des alten Justizpalastes erkannt; die Verwaltung des Seine-Departements hatte Huyot mit der An-

fertigung eines Entwurfes beauftragt, der noch nicht endgültig feststand, als Huyot 1839 starb und Duc die Leitung des großen Unternehmens erhielt, an dessen Spitze er bis zu seinem 1879 erfolgten Tode verblieb.

Das, was man damals mit dem Namen Justizpalast bezeichnete, war eine Gruppe von Gebäuden, die auf den Grundmauern eines römischen, für den Magistrat der alten Lutetia und zur Aufbewahrung der Gesta municipalia bestimmten Palastes errichtet, sodann im Laufe der Zeiten den wechselnden, mannigfachen Erfordernissen gemäß umgebaut und vergrößert worden waren. Hier stand der alte Palas, den schon im IX. Jahrhundert Eudo, Graf von Paris, als Wohnsitz inne gehabt und zum Schutz gegen die Einfälle der Normannen befestigt hatte. Daraus wurde die Königspfalz der Cape-tinger und Valois; sie verblieb es, bis Carl V. das Louvre zur königlichen Heimstätte machte und Carl VII. (1431) den alten ĆY//-Palast den verschiedenen Organen der Gerichtsbarkeit⁴¹⁷) zur Benutzung überließ. Unter diesen nahm das Parlament von Paris die erste Stelle ein; es hielt seine Versammlungen in dem zwischen den zwei mittleren Rundtürmen gelegenen Saal (Grand' cha?nbre), in welchem später das Revolutionstribunal tagte, und blieb seit Heinrich II. (1547) im alleinigen Besitz des Palastes. Ein anschauliches Bild von der Gesamtanlage desselben im Anfänge des XVI. Jahrhunderts giebt Viollet-le-Duci19), ein anderes vom Ende des XVIII. Jahrhunderts Guühermy¹¹⁹).

Vor Beginn des Neubaues (1840) hatten die ältesten Teile des Palastes, die längs des Quai de VHorloge und an der Ecke der Rue de la Barillerie gelegenen Gebäude, seit ihrer Errichtung keine große Veränderung erfahren; sie erschienen äußerlich noch ziemlich, wie im XII. und XIII. Jahrhundert, durch drei von Ludwig de7n Dicken und Philipp August errichteten Rundtürme geteilt und durch den viereckigen (1370) mit einer großen Uhrtafel versehenen Eckturm flankiert. Auch unter den Restaurationsarbeiten, welche diese Türme beibehalten haben, ist der malerische Charakter dieser Gebäudefronten glücklicherweise nicht ganz verschwunden. Anschließend an den Eckturm folgte ein Zwischenbau, hierauf die große Halle, heute Salle des pas perdus genannt, welche auf den Ruinen der von Ludwig dem Heiligen erbauten » Grande salle« von Jaques Debrosse (1618) neu errichtet worden war, nachdem eine Feuersbrunst dieses altehrwürdige, geschichtlich wie architektonisch gleich bemerkenswerte Bauwerk, bestehend aus einer unteren und oberen zweischiffigen Halle, an deren großer Marmortafel Kaiser und Könige bewirtet worden waren, eingeäschert hatte. Hieran reihten sich die den Maienhof (Cour du May) auf 3 Seiten umgebenden Flügel, welche Ludwig XVI. durch seinen Architekten Desmaisons (1776) hatte errichten lassen, um ältere, kurz vorher abgebrannte Gebäude zu ersetzen und die in großer Zahl dahinter liegenden, unansehnlichen Kaufläden von Buchhändlern, Krämern und Maklern, die Buden von Schreibern und Beiläufern der Magistrats- und Parlamentsherren zu maskieren. Die Cour du May, so genannt, weil seit alten Zeiten bis 1789 die Körperschaft der Schreiber des Parlamentes, der Clercs de la basoche, hier alljährlich den »Maienbaum« aufzupflanzen pflegten, war gegen die Rue de la Barillerie durch ein an der Stelle der früheren Mauern und Thore gesetztes schmiedeeisernes Gitter abgeschlossen.. Weiterhin folgte die prächtige Sainte-Chapelle Ludwig des Heiligen, sodann das von Ludwig XI. begonnene, von Ludwig XII. vollendete Haus des Rechnungshofes (Cour des comptes). Der früher im Mittelpunkte der Gebäudeanlage nächst der großen Halle befindliche runde Donjon, auch Montgomery-Turm genannt, war seit Mitte des XVIII. Jahrhunderts nicht mehr vorhanden; und an Stelle des zwischen dem Palast und der Place Dauphine sich erstreckenden königlichen Gartens waren seit 1671 die von Häuserreihen mit Galerien und Läden umschlossenen Höfe Cour neuve und Cour de Lemoignon errichtet worden.

Aus diesem Gewirr von Gebäuden ist, unter Beibehaltung der merkwürdigsten und besterhaltenen Teile derselben, der neue Justizpalast zu Paris seit 1840 nach und nach erstanden. Der in Fig. 28941e) dargestellte Blockplan der ausgedehnten Bauanlage veranschaulicht im großen ganzen Anordnung, Verteilung und Zusammenhang der Hauptteile des Palastes. Zwei der Tiefe nach durchführende Galerien (Galerie snarchande und Galerie de la Sainte-Chapelle), an der Cour du May beginnend und in der Wartehalle des Assisenhofes ausmündend, bilden die Hauptverkehrsadern. Die zwischenliegenden Gebäude enthalten zu ebener Erde den größten Teil des Polizeipräfektur-Gefängnisses, in dem darüber sich erstreckenden Hauptstockwerke die Räume des Schwurgerichts- oder Assisenhofes. Diese der Tiefe nach durchführenden Galerien stehen nach beiden Seiten hin in Verbindung mit breiten Nebengängen, welche den Verkehr mit den übrigen Hauptabteilungen des Palastes vermitteln. Nach der Seine zu liegen das Tribunal I. Instanz mit der Salle des pas perdus, sowie der Kassationshof; die andere Seite nehmen Staatsanwaltschaft und Tribunal der Strafpolizei (Parquet du procureur de la république und

‘ii) Vergl. ebendas. (S. 4) die Mitteilungen über die Zuständigkeit der einzelnen Organe der Gerichtsbarkeit, denen Paris damals unterstellt war.

⁴¹⁸) In: Dictionnaire raisonné d’architecture etc. Bd. 7. Paris 1864. S. 6 u. 8.

4l8) In: Itinéraire archéologique de Paris, wiedergegeben in: Narjoux, F. Paris. Le palais de justice. Paris 1880. S. 44.

R 1) 8

Wm

... i

'Æiïwy//

'■a di r

'/MVA

Hip

WM

__

H

"

a

m

s

> _•

ü....

WmSä

■H

1

•'.

■

3

M

i

u

i

K?

:

U

ii

ff

tx:

L

i

Ss

g^S

m

«

nnmä

I

W,

«JE

P>

-—~--:

tfir

;,i

«

u

*fc

5=

••'•••,.

1

H

■

1

l;

yS«

y

* ■

E

iq

m

M

I

k1|

1

-.

r

: I

1

1

i "i

MQr

1;!

i

akr.

Justizpalast zu Paris⁴²¹).

Ansicht von der Rue de Harley. Arch. : Duc.

m

■m-

WM

>•

jlHI

: : -

Æ?3

1

;j

■—i ~

-¹-⁻'¹ " .-yj

g*e,ł

1

” I;

3 -

"i

L

:>

u.

ii,

R

1

gsjffta

Fig. 290.

m ..^. .^-:XagM

g«ä

mmsmmmm

B5T

m

!

i.

i'i

SÜ

§gü

jiH

mi

s

!'

1

1

J

r

i

kim

s

5322Jm

1

l

"S-'

1

... -

isïïa

M

»1

I

Si

Wm

mm

fÈM

. ?: '

ÏÆm

ss

■ i-.

ggsp

W

»

ŚŁ

i;

'E

k:

— ' j

Tribunal de police correctionelle), sowie Oberstaatsanwalt nebst Appellhof (Parquet du procureur général und Cour d'appel) ein.

Der vom Tribunal I. Instanz nebst grofser Wartehalle eingenommene Bauteil ist ganz auf den Grundmauern des alten Palastes errichtet. Auch die grofse Salle des pas perdus, 1871 unter der Herrschaft der Kommune niedergebrannt, wurde unter Beibehaltung der Abmessungen und Formen, welche Jacques Debrosse ihr gegeben hatte, wieder aufgebaut, jedoch unter Vermeidung der Konstruktionsfehler, welche dieser begangen, indem er die Gewölbepfeiler der oberen Halle excentrisch, d. h. nicht auf die Pfeiler der unteren Halle gründete. Am oberen Ende der Salle des pas perdus liegt der Versteigerungssaal (Salle des criées). An Stelle der ehemaligen Grand'-chambre des Parlaments trat die

I.    Civilkammer; die zugehörigen Räume sind in den beiden anschliefsenden Rundtürmen am Quai eingerichtet Neben der Eingangsthür zum Verhandlungssaal steht das Denkmal Berrier's; weiterhin gelangt man zur Treppe, die zu einem glasüberdeckten Hof, zugleich Wartehalle, führt; um diesen sind, je 3 in einem Geschofs, die 6 Civilkammern mit den zu jeder gehörigen Räumen gruppiert. Zwischen der 2. und 3. Kammer liegen Bibliothek, Advokatenzimmer und Zimmer des Präsidenten des Tribunals.

Auf der anderen Seite der Cour du Mai bilden die Gebäude der Staatsanwaltschaft und der Strafpolizei die dem Civiltribunal entsprechenden Eckflügel und umschliefsen auf zwei Seiten den Hof der Sainte-Chapelle. Zu demselben führt eine Durchfahrt in der Mitte der Hauptfront des Flügels gegen den Boulevard du palais, welcher ehe Geschäftsräume der Staatsanwaltschaft und Untersuchungsrichter enthält. Der anstofsende Flügel umfafst die 4 Kammern der Strafpolizei, welche im I. und

II.    Obergeschofs zu beiden Seiten der vom Hofe aus erhellten Flurhallen übereinander angeordnet sind und zu denen man in der Hauptachse dieses Gebäudes mittels einer stattlichen Haupttreppe gelangt. Sie bilden einen der architektonisch wirksamsten und gelungensten Teile des Palastes, was auch für die äufsere Erscheinung, sowohl Hof- als Strafsenfront, gilt. Unter den Verhandlungssälen liegen im Sockelgeschofs die Haftzellen des Polizeigewahrsams La sourcière, im Anschlufs an erstere in den betreffenden Geschossen die Beratungszimmer der Richter, in nächster Nähe Zeugenzimmer, Gerichtsschreiberei und sonstige zugehörige Räume.

Von den der Police correctionelle angereihten Gebäuden der Oberstaatsanwaltschaft und des Appellhofes, früher für die Polizeipräfektur bestimmt, giebt die Quelle, aus der diese Mitteilungen geschöpft sind⁴²⁰), keinen Aufschlufs.

Der bemerkenswerteste Teil des Palastes ist derjenige, welcher die Räume des Schwurgerichtes enthält; er ist das Werk des gereiften Meisters, an dem Duc sein ganzes Können und Wissen, sein eigenartiges Schaffen erprobte und das eine Epoche in seinem Künstlerleben kennzeichnet. Die Fassade gegen die Rue de Harley (Fig. 290⁴²¹) zeichnet sich eben so sehr durch monumentale Ruhe und grofs-artige Wirkung im ganzen, als durch vollendete Schönheit und vornehme Einfachheit der Einzelheiten und des künstlerischen Schmuckes aus. Uber eine breite Freitreppe, bei deren Anlage indes die Notwendigkeit der Erhellung der im Untergeschofs liegenden Zellen ein wesentliches Hemmnis bildete, gelangt man in das Innere des Hauses, in die mehrfach erwähnte, durch die ganze Höhe des Gebäudes reichende Wartehalle, welche durch die Schönheit der Architektur und Kühnheit der Konstruktion überrascht. An der gegenüberliegenden Langseite führt eine doppelarmige Treppe durch ein stattliches Portal zu der in Hauptgeschofshöhe gelegenen Galerie, von welcher aus man links und rechts durch Flurhallen in die beiden grofsen Verhandlungssäle (siehe Fig. 229, S. 257) gelangt. Zwischen denselben liegen die zugehörigen, von Lichthöfen erhellten Zimmer für Zeugen, Parteien und Angeklagte, zu denen besondere Flurgänge und Treppen führen; hinter den Sälen sind Beratungszimmer, Zimmer der Präsidenten und Substituten etc., auch mit eigenen Zugängen versehen, angeordnet. Das Dach-geschofs enthält die Archive.

Der Kassationshof umfafst das Hauptgebäude längs der Seine, den Eckbau an der Rue de Harley und zwei damit parallel laufende Querflügel. In letzteren sind die Kriminalkammer mit der Galerie Saint-Louis⁴²²), bezw. mit der Kammer für Einreichung der Kassationsgesuche (Chambres des requêtes) eingerichtet, jede von einem Vor- und Warteraum aus zugänglich und mit einem Beratungszimmer verbunden. Darüber befinden sich die prächtig ausgestatteten Bibliothekräume und Advokatenzimmer.

Der dreigeschossige Flügel an der Rue de Harley wird im Erdgeschofs von der grofsen Civilkammer nebst einer von der Salle des pas perdus der Assisen aus zugänglichen Flurhalle eingenommen. Die oberen Geschosse enthalten Geschäftsräume. Das Hauptgebäude längs des Quais, das vom Turm Saint-Louis ab noch den mittelalterlichen Charakter zeigt, umfafst: im Erdgeschofs die Zimmer der Kammerpräsidenten und des Alterspräsidenten (Président doyen), die Ankleideräume des Magistrates

42#) Narjoux, F. Paris. Le palais de justice. Paris 1880.

⁴²¹) Faks.-Repr. nach Taf. X des ebengenannten Werkes.

⁴²*) Abgebildet in Teil IV, Halbbd. 1 (S. 197 [2. Anfl. : Heft 2, S. 238]) dieses »Handbuches«.

297.

Reichsgerichts

haus

zu

Leipzig.

und die Gerichtsschreiberei; im I. Obergeschofs die Kassationshof-Staatsanwaltschaft und ihre Sekretariate; im II. Obergeschofs Anwaltszimmer, Archive, Zimmer der Gerichtsvollzieher etc.

Unter dem Gebäudeteil zwischen der Galerie Saint-Louis des Kassationshofes und der Salle des pas perdus erstreckt sich die Conciergerie, ein Haftraum für die aus anderen Gefängnissen hergeschafften, vor dem Gerichtshof zu erscheinenden Angeklagten, deren Zellen in zwei Untergeschossen um den Hof gruppiert sind.

Der Bau des in allen Teilen in gediegenster Weise ausgeführten und eingerichteten Justizpalastes zu Paris hatte bereits im Jahre 1880 eine Summe von 28800000 Mark (= 36000000 Franken) beansprucht. Hierzu kommen noch die Kosten der Baugruppe für den Appellhof und die Ober-^ Staatsanwaltschaft, sowie einige andere Teile der übrigen Gebäude.

Im weiteren ist als einer der bedeutendsten französischen Justizpaläste derjenige zu Alger, seit 1876 von Giot erbaut, zu nennen; die unten angegebenen Veröffentlichungen⁴²³) geben eingehenden Aufschlufs über das Bauwerk.

In den Kreis dieser Betrachtungen gehört auch das Gebäude des obersten deutschen Gerichtshofes, das in Leipzig errichtete Reichsgerichtshaus, welches, im Gegensatz zu den übrigen Justizpalästen, keine der Gerichtsbehörden niederer Instanz enthält.

Bei dem zum Zweck der Erlangung von Plänen für das Reichsgerichtshaus zu Leipzig 1884—85 ausgeschriebenen Wettbewerb wurde der Entwurf von Hoffmann & Dybwad mit dem ersten Preise gekrönt. Das Ergebnis einer Umarbeitung dieser Pläne, mit welcher Hoffmann beauftragt wurde, sind die in Fig. 291 u. 292 dargestellten, von der Akademie des Bauwesens für die Ausführung empfohlene Pläne²²⁴).

Dem Programm gemäfs sollte das Haus des Reichsgerichtes enthalten:

a) einen grofsen Sitzungssaal nebst Beratungszimmer für das Plenum des Reichsgerichtes, die vereinigten Civil- und Strafsenate, bezw. den vereinigten 2. und 3. Strafsenat;

ß) 6 Sitzungssäle nebst Beratungszimmern für die einzelnen Senate;

y) Zimmer für die Parteien und die Boten in jedem Stockwerk, in welchem sich Sitzungssäle befinden;

8) nahe beim grofeen Sitzungssaal 2 Zimmer für Zeugen und 3 Hafträume;

e) Arbeitszimmer für den Präsidenten und für die Vorsitzenden der Senate;

£) Zimmer für den Oberreichsanwalt, für die Beamten der Staatsanwaltschaft, für die Reichsanwälte und für das Bureau der Staatsanwaltschaft;

7)) Zimmer für die Rechtsanwälte des Reichsgerichtes und für auswärtige Rechtsanwälte;

9>) eine Bibliothek, bestehend aus einem Büchermagazin für 150000 Bände, nebst Lesezimmern und Geschäftszimmern für die Bibliothekverwaltung;

t) Zimmer für das Centralbureau, das Rechnungsbureau und die 11 Gerichtschreibereien der Senate,

x) Räume für die Kanzleidirektion, die Kanzleien und die Botenmeisterei;

die Dienstwohnung des Präsidenten, welche einen grofsen Festsaal enthalten soll;

[x) Dienstwohnungen für den Hauswart, die Pförtner und Hausdiener, und

v) eine im Mittelpunkte des Gebäudes gelegene, architektonisch ausgezeichnete Wartehalle für das Publikum.

Zur allgemeinen Kenntnis der Erfordernisse, welche die Ausübung der Obliegenheiten des Reichsgerichtes und seiner Abteilungen bedingen, dienen folgende Erläuterungen, welche der Anlage des Preisausschreibens für den Entwurf des Reichsgerichtshauses zu Leipzig entnommen sind.

Beratungen des Plenums finden nur in sehr seltenen Fällen statt; sie sind niemals öffentlich; auch sind Parteien bei diesen Beratungen nicht gegenwärtig; für sie bedarf es also keines besonderen Beratungszimmers. Auch die Verhandlungen vor den vereinigten Civilsenaten in Civilsachen, vor den vereinigten Strafsenaten in Strafsachen bilden Ausnahmefälle; sie finden öffentlich statt; diejenigen vor den vereinigten Civilsenaten unter Zuziehung eines Gerichtsschreibers und unter Anhörung der Rechtsanwälte der Parteien, wobei der Gerichtshof sich nicht in das Beratungszimmer zurückzuziehen

4SS) Siehe: Encyclopédie d’arch. 1885, S. 58 u. PI. 991, 1002, 1007, 1013, 1021, 1025 — ferner: Croquis cP architecture 1868—69, No. I, f. 4; 1869—70, No. IV, f. 3, 4.

tn) Nach den von Herrn Stadtbaumeister L. Hoffmann zu Berlin freundlichst mitgeteilten Originalplänen. — Vergl. auch: Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 113 u. 117 — ferner: Deutsche Bauz. 1883, S. 149 u. 161.

4 •■■•'•* ■

». «•

Schreiber, chm.

K. -

$*<*

. ,. ,:

' i ' Ml

W-.

|ÿ *

"V>-

SE«A

WftHłfjgłfl!

MB J

Fig. 291-

JST

ri

■I

# •.

...

Mim

il

mm

N» » )

il< /

Reichsgerichtshaus zu Leipzig.

Nordost-Ansicht⁴²⁵).

Arch. : Hoffmann.

•r 41

y.

■:

P5

J»,

333:

if/

23

²¹ HBnMHT

20

is

17

18

18

15

14

28

31

IŁ

30

!i:

□i

32

Fig. 292.

ii

RS:

35

FTm

47

46

43

49

50

88

87

86

1RHF1F

95

96

38

52

53

54

85

OO

39

83

84

56

40

55

57

82

98

40 a

41

81

Fig. 293.

JE

id

102

II ¹⁰⁴ II

105

11|B|

113

io9 Rn no I n m [112

114

115

116

.-'■j

106

118

107

1.1

119

79

80

arm

inam

68

6?

fcb

65

63

62

78

77

78

7$

74

73

7.2

70

II

n 127 n

126

FFFT-ri

120

■f

IB®.

71

18 rer»

et

33

mm mmmm

Obergeschofs.

1:1000

JO 8 6 4 2 O

10

20

40

Erdgeschofs.

Arch. : Hoffmann.

Reichsgerichtshaus

zu

Leipzig⁴²⁴).

1.    Flurhalle.

2.    Wartehalle.

.9. Warteraum.

4. Boten.

5-10. Gerichtsschreibereien.

11. Vorzimmer.

12-14. Gerichtsschreibereien.

15, 16. Fremdenzimmer.

17.    Dienerschaft der Fremden.

18.    Toilette.

19.    Geräte.

20.    Brennstoff.

21.    Zimmer der Söhne.

22.    Dienerschaft.

23.    Zimmer der Söhne.

24.    Zimmer der Töchter.

25-27. Schlafzimmer.

28.    Beratungszimmer.

29.    Sitzungssaal.

30.    Materialien.

S7.tParteien.

32.    Botenmeister.

33.    Beratungszimmer.

Ab

tS

PH

<3

bß

rC

34.    Sitzungssaal.

35.    Beratungszimmer.

36.    Sitzungssaal.

37-41. Kanzleien.

40a. Materialien.

42.    Auswärtige Rechtsanwälte.

43.    Senatspräsident.

44.    Vorzimmer.

45.    Senatspräsident.

46.    Vorzimmer.

47.    48. Senatspräsidenten. 49-51. Reichsanwalt.

52.    Geräte.

53.    Reichsanwalt.

54-58. Staatsanwaltschaft.

59, 60. Oberreichsanwalt.

61.    Vorzimmer.

62.    Kanzlei.

63.    Boten.

64.    65. Kanzleidirektor.

66, 67. Gerichtsschreiberei.

68. Pförtner.

69.    Grofser Sitzungssaal.

70.    Vorraum.

71.    Bote.

72.    73. Rechnungsbureau.

74, 75. Centralbureau.

76. Vorzimmer.

77.    Arbeitszimmer des Präsidenten.

78.    Empfangszimmer des Herrn.

79.    Vorzimmer.

80.    Garderobe.

81.    Empfangszimmer.

82.    Toilette.

83.    Festsaal.

84.    Speisesaal.

85.    Anrichte.

86-88. Wohnzimmer.

89, 90. Schlafzimmer.

91. Bad.

92.    Beratungszimmer.

93.    Sitzungssaal.

94.    Beratungszimmer.

95.    Materialien.

96.    Geräte.

97.    Parteien

:S

t/2

TS

bl

rC

98.    Boten.

99.    Sitzungssaal.

100.    Beratungszixnmer.

101.    Sitzungssaal.

102.    Konferenzzimmer.

103.    Rechtsanwälte.

104.    Nebenzimmer.

105-107. Hafträume.

108-111. Senatspräsidenten.

112.    Vorzimmer.

113,    114. Senatspräsidenten.

115.    Lesezimmer für Beamte.

116.    Expeditionszimmer.

117.    Büchermagazin.

118.    Ausgabezimmer.

119.    Lesezimmer für Rechtsanwälte etc.

120.    Bibliotheksgehilfen.

121.    Vorzimmer,

122.    Bibliothekar.

123.    124. Zeugen.

125.    Staatsanwalt.

126.    Beratungszimmer,

127.    Vorraum.

128.    Toilette.

die Parteien oder ihre Vertreter, sowie das in der Regel wenig zahlreiche Publikum

zum

pflegt, sondern

Abtreten veranlafst. Die Verhandlungen vor den vereinigten Strafsenaten — in Strafsachen letzter Instanz — gehen in Anwesenheit der Staatsanwaltschaft und eines Gerichtsschreibers, auch unter Anhörung der Angeklagten oder ihrer Verteidiger, falls dieselben erschienen sind, vor sich. Dies ist indes nicht erforderlich, daher nur selten der Fall; dagegen wohnt diesen Verhandlungen oft ein gröfseres Publikum bei, weshalb der Gerichtshof vom Beratungszimmer Gebrauch macht. — In Strafsachen wegen Hochverrates und Landesverrates gegen Kaiser und Reich verhandelt und entscheidet

425\ Nach einer Photographie von J. B. Klein, Kunsthandlung, E. Ravenslein in Leipzig.

das Reichsgericht in erster (und letzter) Instanz unter Anwesenheit eines Beamten der Staatsanwaltschaft und eines Gerichtsschreibers, übrigens ohne Zuziehung von Geschworenen. Hier bedarf es, im Vergleich zu dem Erfordernis in vorgenannten Sachen, eines kleineren Raumes für die nur aus dem vereinigten 2. und 3. Strafsenat gebildeten Richter, dagegen eines viel gröfseren Raumes behufs der Verhandlung mit Angeklagten und Zeugen, sowie eines angemessenen Raumes für das zuweilen sehr zahlreich anwesende Publikum. Alle vorgenannten Sachen werden in dem grofeen, unter a angeführten, Sitzungssaale verhandelt; und mit Rücksicht auf die mannigfachen Zwecke, denen derselbe dienen soll, erscheint es geeignet, die Abgrenzung des je nach Bedarf für die Hauptabteilungen des Saales ver-

schieden zu bemessenden Raumes mittels beweglicher Schranken zu bewerkstelligen und einen Teil der Plätze für das Publikum auf Galerien einzurichten. Muß somit in den ersterwähnten Sachen der für die Richter bestimmte Platz 80 bis 90 Personen fassen, während in anderen ein solches für 18 Mitglieder ausreicht, so genügt nach dem Vorhergehenden für das Beratungszimmer ein Sitzungsraum für 30 Personen.

Die Verhandlungen letzter Instanz vor den einzelnen Senaten, wozu die 6 unter ß verlangten Sitzungssäle dienen, bilden die Regel. Die Senate verhandeln in Anwesenheit von 7 Richtern (mit Einschluß des Vorsitzenden) und eines Gerichtsschreibers, in Strafsachen außerdem eines Beamten der Staatsanwaltschaft, und zwar öffentlich. In Civilsachen werden die Anwälte der Personen, in Strafsachen die Angeklagten, bezw. ihre Verteidiger, sofern sie erschienen sind, gehört. Verhandlungen mit Zeugen finden nicht statt. Das Erscheinen der Angeklagten ist äufserst selten. An jeden Sitzungssaal mufs ein Beratungszimmer anstoßen, in welchem 7 Richter bequem beraten können; außerdem müssen an den Wänden Schränke zur Unterbringung der Amtstrachten der Mitglieder von mindestens 2 Senaten (etwa 18 Personen) angebracht werden können. Von den 6 Sitzungssälen sind 3 für Strafsenate, 3 für Civilsenate bestimmt; die ersteren drei sind im Erdgeschofs anzubringen. Keiner der Säle darf nach Süden liegen.

Die Stellung des Gebäudes auf dem gegebenen Bauplatz machte keine wesentlichen Schwierigkeiten, da das viereckige, an der einen Seite schiefwinkelig begrenzte Grundstück sehr ausreichend bemessen ist. Doch erscheint diese Baustelle, bei dem Mangel einer bedeutsamen Achsenbeziehung und in ihrer Lage an verhältnismäßig schmalen Straßen, nicht allzu günstig. Das Grundstück ist mit einem aus vier Flügeln bestehenden Hause bebaut, dessen Grundform ein geschlossenes, zwei Binnenhöfe umfassendes Viereck von rund 127xlOm Flächeninhalt bildet. Alle wesentlichen Räume sind auf zwei Geschosse verteilt; die Grundrißeinteilung entspricht größtenteils den Plänen in Fig. 292 u. 293 In der Mitte des Viereckes ist, dem Programm gemäfs, die grofse Wartehalle 2 angelegt, welche durch Erdgeschofs und Obergeschofs hindurchreicht und von der nach Osten gerichteten Hauptfront aus durch eine angemessene Portalanlage und eine stattliche Vorhalle 1 zugänglich gemacht ist. Zur linken Seite schließt sich dem Mittelraume die Haupttreppe an, während auch für Nebentreppen ausreichend gesorgt ist. Die 6 kleineren Sitzungssäle 29, 34, 36, 93, 99, 101 sind je zu dreien im Erdgeschoß und im oberen Hauptgeschoß untergebracht; sie liegen symmetrisch zur Hauptachse an der westlichen Seite des Gebäudes; der große Sitzungssaal 69 ist in das obere Hauptgeschoß, und zwar in die Mitte der Ostfront, gelegt, die Bibliothek 115—122 im nördlichen, die Präsidentenwohnung 15—27 u. 77—91 im südlichen Flügel angeordnet. Die Einteilung im einzelnen in den beiden Hauptgeschossen von etwa 6m Höhe erhellt aus den Grundrissen derselben. Das 3,35m hohe Sockelgeschoß enthält, außer den Kellern und Vorratsräumen, die verlangten Wohnungen für Hauswart, Pförtner und Hausdiener, auch Kammern für Bediente der Präsidenten, ferner Waschküchen, Räume für Umdruckpressen, für die Sammelheizung etc. In einem Halbgeschoß, über dem rückwärtigen Teile der zur Präsidentenwohnung führenden Durchfahrt im Erdgeschoß, liegt die zugehörige Kochküche nebst Vorratskammer und Anrichte. Im Dachgeschoß, welches sein Licht ausschließlich von den Höfen erhält, sind Räume für ausgeschiedene Akten, Bücher etc. vorgesehen.

Die Verteilung der Räume, die Anordnung der Verkehrswege und Treppen ist mit großer Klarheit und Einfachheit im Grundriß durchgeführt; die Anlage erfüllt besonders auch das unumgängliche Erfordernis, daß die durch ihre Bestimmung ausgezeichneten Räume in architektonisch ausgezeichnete Teile des Bauwerkes gelegt sind.

Die Diensträume sind von der Wohnung des Präsidenten, die an der Südfront angeordnet ist und daselbst einen besonderen, reich ausgebildeten Zugang erhalten hat, scharf getrennt. Die beiden übrigen Eingänge des Hauses, und zwar der Haupteingang an der Ostfront und ein für die Beamten bestimmter zweiter Eingang an der Nordfront vermitteln den Verkehr in die Diensträume des Reichsgerichtes.

Im Äußeren (Fig. 291⁴²⁵) sind die Mitten der vier Fronten aus der betreffenden Bauflucht herausgezogen und in bedeutsamer Weise mit durchgehenden Säulenordnungen ausgebildet, während die übrigen Teile schlichte Mauerflächen zeigen. An den Langfronten sind schmale Eckvorsprünge geschaffen, die, abgesehen von der reicheren Verdachung des Fensters im Obergeschoß, in der schlichten Weise der Rücklagen durchgeführt sind. Der den Haupteingang enthaltende Mittelbau der Ostfront hat naturgemäß die bevorzugteste architektonische Ausbildung erfahren; er ist durch einen in wuchtigen Formen behandelten, giebelgekrönten Säulenvorbau ausgezeichnet, dem sich an jeder Seite ein mit einem kuppelartigen Dache versehener Turm anschließt; in der Höhe des Obergeschosses sollen in zwei Nischen die Standbilder der Kaiser Wilhelm I. und Wilhelm II. aufgestellt werden. Die Verschiedenheiten in der Ausbildung des Hauptgesimses von Mittelbau und Seitenteilen sind durch ein verziertes

Band mit Adler und Laubgehängen ausgeglichen. Ein ähnliches Ornament ziert den Hals der kupfergedeckten, die Form des Hauptkuppeldaches wiederholenden Aufbauten. Die Mittelbauten der drei übrigen Fronten sind ebenfalls mit Säulenstellungen geschmückt.

Die Gesamtgliederung des Bauwerkes wird durch die das Ganze beherrschende, sich hoch heraushebende Kuppel vervollständigt. Sie bezeichnet den Mittelpunkt der ganzen Anlage; die grofse Wartehalle überragt mit ihrem bis zur Scheitelhöhe der obenstehenden Figur 68 m hohen Aufbau die ganze Umgebung. Auf der Brüstung des Kuppel Unterbaues stehen an den vier Ecken mächtige Gruppen: weibliche, fackeltragende Gestalten, auf Adlern mit ausgebreiteten Flügeln sitzend. Das Kuppeldach ist mit Kupfer gedeckt, trägt eine durchbrochene Laterne und auf dieser eine 5,50 m hohe weibliche Figur, die Wahrheit darstellend.

Wesentlich anders, als die Architektur der Aufsenfronten, ist die Architektur der beiden Binnenhöfe behandelt. Hier sind die vier Geschosse des Baues klar ausgesprochen; jedoch ist das Hauptgesims, um die Mauern niedriger erscheinen zu lassen, schon über das Obergeschofs gelegt. In letzterem ist eine dorische Pilasterarchitektur durchgeführt; die Mittelteile der Längsfronten sind hervorgezogen, und jene Vorsprünge, welche den Speisesaal der Präsidentenwohnung und die Bücherei enthalten, sind in bevorzugter Weise behandelt.

Zur Wirkung der Aufsenarchitektur trägt auch die Farbe des gewählten Sandsteines bei. Mit geringer Ausnahme gelangte nur harter Elbsandstein zur Verwendung, dessen ziemlich dunkler, satter Ton den Ernst und die Würde des Baues nicht wenig hebt.

Bei der Ausgestaltung der Innenräume des Hauses mufste sich naturgemäfs das Hauptaugenmerk auf die grofse Wartehalle richten. Die Grundform derselben bildet ein lateinisches Kreuz; die Kreuzarme haben Tonnengewölbe; die Vierung ist mit einem Kuppelgewölbe überdeckt. Die Spannweite der Kuppel beträgt 12,50 m und die Höhe im Scheitel 23,60 m. Die Lichtzuführung erfolgt durch vier mächtige Halbkreisfenster von 11,40 m Durchmesser, welche in den Schildbogen der Tonnengewölbe sitzen. In ihrer architektonischen Ausbildung zeigt die Halle, den beiden Geschossen entsprechend, zwei Ordnungen übereinander. In der Querachse der Halle legt sich an der Südseite das Haupttreppenhaus an, in welchem eine dreiläufige Treppe, die mjt zwei Läufen beginnt, nach dem Obergeschofs führt.

Die Flurgänge sind im Obergeschofs mit sog. italienischen Gewölben, im Erdgeschoß, mit flachen Kuppeln überwölbt. Diese Decken, ebenso die Wandflächen sind einfach geputzt und hellfarbig angestrichen. Schlicht, wie die Flure, sind auch die Arbeitsräume durchgebildet; sie sind sämtlich mit Steingewölben (unter Ausschlufs von Eisen) überdeckt.

Von den gröfeeren Sälen hat der im Obergeschofs gelegene grofse Sitzungssaal für Hoch- und Landesverratsverhandlungen eine reichere Ausstattung erhalten; er ist 23,00 m lang und hat an beiden Schmalseiten Galerien von je 5m Tiefe; die Wandbekleidungen, der Deckenfries und die Gliederung der Decke sind in Holz ausgeführt, die ornamentalen Arbeiten teils in Eichenholz geschnitzt, teils in Stuck gehalten; die Farbengebung ist braun mit Gold. Wesentlich einfacher sind die übrigen 6 Sitzungssäle gehalten, welche im Mittelteile der Westfront auf das Erd- und Obergeschofs gleichmäßig verteilt sind; hier sind durchwegs flache Holzdecken und hohe Wandverkleidungen in Eichenholz gewählt⁴²⁶). Der grofse, für 200000 Bände berechnete Bücherraum ist 23,60» lang, 20,60m tief und 9,50 » hoch; er ist der Höhe nach in vier Büchergeschosse geteilt.

Bezüglich einiger anderer bemerkenswerter Justizpaläste, die in neuerer Zeit entstanden oder noch im Werden begriffen sind, mufs auf die im nachfolgenden LitteraturVerzeichnis angegebenen Veröffentlichungen verwiesen werden.

Litteratur

über »Gerichtshäuser«.

a) Anlage und Einrichtung.

The construction of court-houses and county gaols. Building news, Bd. 28, S. 163.

Endell, F. Ueber Geschäftshäuser für Amtsgerichte und Landgerichte, so wie über die zugehörigen Gefängnisse. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 79, 88.

Wielemans, A. v. Ueber den Bau von Gerichtsgebäuden. Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1898, S. 421.

b) Ausführungen und Entwürfe.

Pugin & Britton. Illustrations of the public buildings of London. 2d edit. by W. H. Leeds. London 1838. Bd. I, S. 259: Law courts.

«ß) Nach: Centralbl, d. Bauverw. 1895, S. 449, 458, 500, 521.

Band 3, PI.

Geurlior, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et construits en France depuis le commencement du XIXme siècle. Paris 1845—1850.

Band l, PI. 91,    92: Palais de justice à Aix.

127: Cour d’assises et tribunal civil à Valence.

37: Tribunal de première instance à Saint-Lo.

13—15: Tribunal de première instance à Clermont-Ferrand.

71, 72: Tribunal de première instance à Draguignan.

Band 2, PI. 79—81: Cour d'assises et tribunal civil à Angoulème.

86: Cour d'assises et tribunal de première instance à Privas.

196—197: Tribunal civil à Valognes.

47, 48: Tribunal de première instance à Saint-Étienne.

12: Tribunal de première instance à Arcis-sur-Aube.

133: Tribunal de première instance à Barcelonette.

223 : Tribunal de première instance à Gaillac.

325: Tribunal de première instance à Mortain.

Busse. Das Landgerichts-Gebäude in Elberfeld. Zeitschr. f. Bauw. 1852, S. 247, 363.

Swansea guildhall and assize courts. Builder, Bd. IO, S. 264.

Busse. Das neue Stadtgerichts-, Inquisitoriats- und Gefangengebäude zu Breslau. Allg. Bauz. 1854,

S. 134.

Busse. Kreisgerichtshaus, nebst gerichtlicher Gefangen-Anstalt zu Minden. Zeitschr. f. Bauw. 1855, S. 101.

Busse, C. Ausgeführte Bauwerke. 1. Heft: Das Kreisgerichtshaus zu Minden. Berlin 1855.

A critical review ofi St. Georg's hall and the assize courts, Liverpool. Builder, Bd. 13, S. 3, 26, 53, 126. Busse. Das Geschäftshaus für das Kreisgericht in Walirendorf. Zeitschr. f. Bauw. 1856, S. 7. Herrmann. Rath- und Gerichtshaus in Greifenhagen. Zeitschr. f. Bauw. 1856, S. 107.

Mairie, justice de paix et halle aux grains, à Thoissey. Revue gén. de l'arch. 1857, S. 273 u. PI. 24. Dietz, C. Das Gerichts- und Postgebäude zu Springfield, Illinois. Allg. Bauz. 1859, S. 348. Manchester assize courts. Builder, Bd. 17, S. 289, 307, 323, 328, 339; Bd. 23, S. 136. Building news, Bd. 5, S. 393, 421, 425, 440, 465, 469, 489-Proposed assize courts, Brussels. Builder, Bd. 20, S. 332, 387.

Busse. Das Landgerichtsgebäude zu Bonn. Zeitschr. f. Bauw. 1863, S. 329.

Verdier, A. & F. Cattois. Architecture civile et domestique etc. Paris 1864. Bd. 2, S. 152: Palais de justice.

Tribunal of commerce. — Paris. Builder, Bd. 23, S. 781.

Neues Geschäftshaus für das Kreisgericht zu Anldam. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1865, S. 330; 1866, S. 6.

Bailly, A. N. Tribunal de commerce de Paris. Revue gén. de l'arch. 1865, S. 248 u. PI. 33—60; 1866, S. 51 u. PI. 18—21.

Bulot, M. Palais de justice de Nyons. Gaz. des arch. et du bât. 1866, S. 263.

Lisch. Palais de justice d'Agen. Gaz. des arch. et du bât. 1866, S. 275, 293.

Duc & Dommey. Palais de justice. Revue gén. de l'arch. 1866, S. 98 u. PI. 26—34; 1867, S. 9 u.

PI. 2—8; 1868, S. 205 u. PI. 47—50.

Strong. Der neue Justizpalast in London. Allgem. Bauz. 1867, S. 203.

New courts of justice. Building news, Bd. 14, S. 18, 57, 75, 79, 95, 117, 137, 142, 234, 249, 306, 322, 358, 413, 440, 474, 635; Bd. 20, S. 322; Bd. 21, S. 368, 408, 428; Bd. 30, S. 489; Bd. 42, S. 794; Bd. 43, S. 10, 44.

Kind. Kreisgerichts-Etablissement in Essen. Zeitschr. f. Bauw. 1868, S. 349.

Le nouveau tribunal de commerce à Paris. Nouv. annales de la const. 1868, S. 61,

Duc. Cour de cassations au palais de justice, à Paris. Moniteur des arch. 1868, PI. 147, 159, ¹65, 174, 175, 183, 19t, 194, 197, 199, 201, 203, 206—208, 214, 215; 1869, PI. 555; 1870—71, PI. 4, 16, 17, 23, 30, 41, 48, 57, 66; 1872, PI. 8, 30, 33; 1879, PI. 6; 1880, PI. 1, 3, 4, 6, 16, 17, 21, 31, 36, 46 u. PI. aut. XI—XII.

Oppermann, C. A. Palais de justice, tribunal civil, tribunal de commerce et justice de paix. Nouv.

annales de la const. 1869, S. 53.

The high court, Calcutta. Builder, Bd. 27, S. 857.

Bristol assize courts. Building news, Bd. 16, S. 50; Bd. 20, S. 297, 450.

Voit, v. Die neueren Landgerichts- und Polizei-Gefängnifsbauten in Bayern. Zeitschr. d. bayer. Arch.-u. Ing-Ver. 1870, S. 93.

New assize courts, Durham. Builder, Bd. 28, S. 64.

Street, G. E. Intended courts of justice the Strand. Builder, Bd. 28, S. 666.

Duc & Daumet. Palais de justice de Paris. Moniteur des arch. 1870—71, PI. 49; 1872, PI. 4, 20.

Dardel, R. Monographie du palais du commerce élevé à Lyon sous l'administration de M. Vaïsse. Paris 1868.

New law courts and corporate buildings, Birmingham. Builder, Bd. 29, S. 684. Architect, Bd. 35, S. 221.

New courts of justice. Builder, Bd. 25, S. 69, 89, II2, 144, 190, 208, 223, 292, 309, 644, 884; Bd. 29, S. 949; Bd. 30, S. 25, 91, 109; Bd. 43, S. 746.

Court-house, bell tower, and prison, third judicial district, New York. Building news, Bd. 29, S. 36.

Wanckel. Das neue Gerichtsamts-Gebäude zu Johanngeorgenstadt. Deutsche Bauz. 1872, S. 135.

Voit, A. Décoration der Gerichts-Säle im Justizgebäude zu Zweibrücken. Zeitschr» d. bayer. Arch.-u. Ing.-Ver. 1872, S. 8 u. 23.

Manchester new city court-house. Builder, Bd. 30, S. 1029.

Conradi, C. Das Gerichts- und Spritzen-Haus in Kirn. Haarmann’s Zeitschr. f. Bauhdw. 1873, S. 6.

Palais de justice du Havre. Encyclopédie d'arch. 1874, S. 44, 110 u. PI. 189, 195, I99> 216, 229. Moniteur des arch. 1874, PI. 32, 39, 48; 1875, PI. 7, 8, 28, 29; 1876, PI. 46.

Newcastle police courts. Builder, Bd. 32, S., 947.

Le palais de justice fédéral. Eisenb. Bd. 4, S. 224.

Nouveau palais de justice de Bruxelles. La semaine des const. 1876—77, S. 222.

Projekt eines Justizgebäudes für die Strafrechts-Pflege nebst Untersuchungsgefängnife in Hamburg. Deutsche Bauz. 1877, S. 433.

Landgerichts-Gebäude in Dresden: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 276.

Die Konkurrenz für Entwürfe zu dem Schweizer Bundes-Justizpalast in Lausanne. Deutsche Bauz. 1878, S. 40, i6r.

Palais de justice fédéral à Lausanne. Besprechung der Concurrenzpläne. Eisenb., Bd. 8, S. 20, 25, 40, 46, 62 u. 72.

Vionnois. Restauration et agrandissement du palais de justice à Dijon. Moniteur des arch. 1878, S. 106, 116, 137, 149, 165, 182 u. PI. 16-18, 27—28, 40-42, 46—47, 48, 53, 54; 1879, PL 3, 4.

The palace of justice, Paris. Builder, Bd. 36, S. 245,

The court of small causes, Calcutta. Builder, Bd. 36, S. 300.

The new law courts, Vienna. Builder, Bd. 36, S. 962; Bd. 37, S. 202, 204.

Vionnois, F. Architecture civile bourguignonne. Restauration et agrandissement de palais du justice de Dijon. Paris 1879.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architecten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 105, 106, 123, 124: Justizgebäude zu Dresden; von Trobsch & Eck.

Zusammenstellung der bemerkenswertheren Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1878 in der Ausführung begriffen gewesen sind. XI. Geschäftshäuser für Gerichte. Zeitschr. f. Bauw. 1879, S. 544-

Das neue Justiz-Gebäude in Stuttgart. Deutsche Bauz. 1879, S. 494.

Lange, A. Neues Amtsgerichts-Gebäude und Pfarrhaus zu Euskirchen. Deutsche Bauz. 1879, S. 532.

Koch, A. Palais de justice fédéral à Lausanne. Eisenb., Bd. 10, S. 31.

The new courts of justice, Stuttgard. Builder, Bd. 37, S. 12, 14.

New police-courts and station, Bow Street. Builder, Bd. 37, S. 686.

Zusammenstellung der bemerkenswertheren Preufsischen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1879 in der Ausführung begriffen gewesen sind. A. Aus dem Gebiete des Landbaues. XII. GeschäftL-häuser für Gerichte. Zeitschr. f. Bauw. 1880, S. 537.

Das Jefferson-Market-Gerichtshaus in New-York. Deutsche Bauz. 1880, S. 57.

Das neue Landgerichts-Gebäude zu Zwickau. Deutsche Bauz. 1880, S. 95.

Der Neubau des Criminalgerichts-Etablissements zu Berlin. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 304, 310.

k. k. Justiz-Palaste in Wien. Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.

am

Wielemans, A. v. Pavillonhelm Ver. 1880, S. 137.

Das neue Justizgebäude in Stuttgart. Zeitschr. f. Baukde. 1880, 251.

Poelaert, S. Nouveau palais de justice de Bruxelles. Notice descriptive par F. Wellens. Brüssel 1881.

Wiener Neubauten. Serie B. Wiener Monumental-Bauten. I. Band. Wien 1881—85. Justizpalast von A. v. Wielemans.

Der k. k. Justiz-Palast in Wien. Wien 1881—85.

Herrmann. Landgerichtsgebäude in Potsdam. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 124.

Dietrich, A. Landgerichtsgebäude in Mülhausen im Elsafs. Zeitschr. f. Baukde. 1881, S. 515. Runge. Bau des Gerichts-Gebäudes zu Hannover. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1881,

S. 155-

Mairie et justice de paix à Neuvy-le-Roi. Encyclopédie d'arch. 1881, S. 89 u. PI. 757, 758.

Design for a county court. Architect, Bd. 25, S. 337.

Das neue Criminalgerichtsgebäude zu Berlin, im Stadttheile Moabit. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 206; 1882, S. 56.

Neues Justizgebäude in Hannover: Unger, Th. Hannover, Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Hannover 1882, S. 176.

Canzler, A. Das neue Justizgebäude in Dresden. Zeitschr. f. Bauw. 1882, S. 1.

Zusammenstellung der bemerkenswertheren Preufsischen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1880 in der Ausführung begriffen gewesen sind. XII. Geschäftshäuser für Gerichte. Zeitschr. f. Bauw. 1882, S. 144.

Thienemann, O. Das neuerbaute Kreisgerichtsgebäude in Neutitschein. Allg. Bauz. 1882, S. 105. Geschäftsgebäude für das Amtsgericht in Stettin. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 232. Geschäftsgebäude und Gefängnifs für das Landgericht und die Amtsgerichte in Flensburg. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 336.

Lehmbeck. Ueber die neuen Gerichtsgebäude in Hamburg, Hannover, Braunschweig und Kassel.

Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1882, S. 326.

Das Justiz-Palais mit dem damit verbundenen neuen Gefangenen-Hause zu Dresden. Deutsches Baugwks.-Bl. 1882, S. 305, 321, 339.

Palais de justice et cour de cassation, à Paris. Revue gén. de l’arch. 1882, S. 124, 263 u. PI. 32—33. The new law courts, Melbourne. Architect, Bd. 26, S. 335.

Wanckel, O. Das Landgerichtsgebäude in Zwickau. Zeitschr. f. Bauw. 1883, S. 361.

Das Geschäftshaus für das Landgericht in Guben. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 145. Erweiterungsbau des Gerichtsgebäudes in Köln. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 457.

Neubau eines Amtsgerichts für die Stadt Buckau bei Magdeburg. Baugwks.-Ztg. 1883, S. 868.

New palace of justice, Brussels. Building news, Bd. 45, S. IOOO; Bd. 46, S. 552. Architect, Bd. 30, S. 257.

United States court-house, Detroit. American architect, Bd. 14, S. 163.

United States court-house, Peoria. American architect, Bd. 14, S. 174.

Das neue Justizgebäude in Stuttgart: Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart

1884.    S. 109.

Zusammenstellung der bemerkenswertheren Preufsischen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1882 in der Ausführung begriffen gewesen sind. XIII. Geschäftshäuser für Gerichte. Zeitschr. f. Bauw. 1884, S. 80.

Zimmermann. Das neue Strafjustizgebäude in Hamburg. Deutsche Bauz. 1884, S. 113, 137.

Die Gesammt-Baukosten des k. k. Justiz-Palastes in Wien. Zeitschr. des öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1884, S. 142.

Interior of the new shire hall, Shrewsbury. Architect, Bd. 31, S. 281.

Gerichtshäuser in Mailand: Milano tecnica dal 1859 al 1884 etc. Mailand 1885. S. 262.

Herrmann. Das Criminalgericlits-Etablissement zu Berlin, im Stadttheile Moabit. Zeitschr. f. Bauw.

1885,    S. 15, 522.

Amtsgerichtsgebäude für Balve in Westfalen. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 86.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig. Centralbl. d. Bauverw. 1885» S. 113.

Neubau des Gerichtsgebäudes in Frankfurt a. M. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 343.

Die Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig. Deutsche Bauz. 1885, S. 149, 261, 173, i85-

Das neue Geschäftsgebäude für die Zivil-Abtheilungen des Landesgerichts und Amtsgerichts Berlin II am Halleschen Ufer No. 29—31. Deutsche Bauz. 1885, S. 425.

Der neue Justiz-Palast in Brüssel. Deutsche Bauz. 1885, S. 509, 521, 533. Schweiz. Bauz., Bd. 9, S. 53, 59, 68.

Camut, E. & Breasson. Palais de justice à Meaux. Nouv. annales de la const. 1885, S. 161.

Palais de justice d'Alger. Encyclopédie d'arch. 1885, S. 58 u. PL 991, 1002, 1007, 1013, 1021, 1025. Endell & WiETHOFF. Statistische Nachweisungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einschl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsischen Staatsbauten. Abth. II. Berlin 1886. XII: Geschäftshäuser für Gerichte.

Gerichtsgebäude in Frankfurt a. M.: Frankfurt a. M. und seine Bauten. Frankfurt 1886. S. 232. Zusammenstellung der bemerkenswertheren Preufsischen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1884 in der Ausführung begriffen gewesen sind. A. Im Gebiete des Landbaues. XIII. Geschäftshäuser für Gerichte. Zeitschr. f. Bauw. 1886, S. 438.

Erweiterungsbau des Gerichtsgebäudes in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 70.

Der neue Justizpalast im Haag. Deutsche Bauz. 1886, S. 97.

Ballu, A. Palais de justice à Bucharest. La semaine des const., Jahrg. 11, S. 125.

Selected design for the Birmingham law courts. Builder, Bd. 51, S. 160.

The Birmingham assize courts. Building news, Bd. 51, S. 232. Architect, Bd. 36, S. 377.

Proposed »City courts«, Toronto. Building, Bd. 5, S. 19.

Wellens, F. Nouveau palais de justice de Bruxelles. Brüssel 1880.

New county sessions house, Liverpool. Builder, Bd. 42, S. 129.

Narjoux, F. Paris. Monuments élevés par la ville 1850—1880. Paris 1883.

Bd. 1 : Le palais de justice et ses différentes parties, sa restauration, son agrandissement.

Dupuis, A. Palais de justice de Meaux. La construction moderne, Jahrg. 1, S. 42, 53 u. PI. 8—IO. Palais de justice de Malines. L’émulation 1885, PI. 15—24.

Das Gerichtsgebäude in Frankfurt a. M. Zeitschr. f. Bauw. 1886, S. 440.

Das Land- und Amtsgerichtsgebäude in Aachen. Zeitschr. f. Bauw. 1886, S. 441.

Geschäftsgebäude für das Königliche Landgericht und Amtsgericht in Aachen. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 439-

Entwurf zum Bau des Reichstagsgebäudes in Leipzig. Centralbl. der Bauverw. 1887, S. 193. Amtsgerichts- und Gefängniss-Gebäude in St. Vith. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 209.

Das Geschäftshaus für das Landgericht und Amtsgericht Berlin II. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 293. Das neue Landgerichts-Gebäude in Saarbrücken. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 495.

Design for assize courts. Builder, Bd. 52, S. 148.

Lambert & Stahl. Privat- und Gemeindebauten. II. Serie. Stuttgart 1887 — 88.

Heft 7, Bl. 2—4: Amtsgericht in Ellwangen; von Mayer.

Wielemans, A. v. Der k. k. Justiz-Palast in Wien. Wien 1888.

Gerichtshäuser in Köln: Köln und seine Bauten. Köln 1888. S. 482.

Landauer v. Das neue Justiz-Gebäude in Stuttgart. Allg. Bauz. 1888, S. 14.

Vom Bau des Reichsgerichts-Hauses in Leipzig. Deutsche Bauz. 1888, S. 365.

Amtsgerichtsgebäude in Penig im Königreich Sachsen. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 93.

Neubau des Amtsgerichts in Verden. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 428.

Zur Grundsteinlegung des Reichsgerichtsgebäudes in Leipzig. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 465. Amtsgericht für drei Richter in Driesen. Baugwks.-Ztg. 1888, S. 40.

Contag, M. Neuere Eisenconstructionen des Hochbaus in Belgien und Frankreich. Berlin 1889.

S. 6: Die Eisenconstructionen des neuen Justizpalastes zu Brüssel.

Neubau des Amtsgerichts Altena. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 89.

Rösener. Neubau des Amtsgerichts und Gefängnisses in Neurode. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 146. Küster. Der Neubau eines Justiz-Palastes in Rom. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 174. Amtsgerichtsgebäude in München-Gladbach. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 331.

Gerichtsbauten in Ratibor. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 492.

Palais de justice de Dijon. La construction moderne, Jahrg. 4, S. 163.

York law courts. Building news, Bd. 56, S. 813.

Das Strafjustizgebäude am Holstenplatz mit Untersuchungsgefängniss zu Hamburg: Hamburg und seine Bauten, unter Berücksichtigung der Nachbarstädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890,

S. 154.

Das Gerichtsgebäude zu Altona: ebendas., S. 167.

Die neuen Gerichtsbauten in Kattowitz in Oberschlesien. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 57. Thiersch, F. Die Entwürfe zum neuen Justizgebäude in München. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 465, 480.

Neubau eines Geschäftshauses für das Amtsgericht in Braunfels. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 461. Palais de justice à Nivelles. L’émulatioti 1890, PI. 31—40.

Ende & Böckmann. Justizpalast für Tokio. Deutsche Bauz. 1891, S. i6r.

Neubau des Amtsgerichtes in Crefeld Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 5.

Neubau des Amtsgerichtsgebäudes in Kempen a. R. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 85.

Amtsgericht in Hennef. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 170.

Neubau des Amtsgerichtes in Berncastel. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 253.

22

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Oberlandesgericht und Amtsgericht in Hamm. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 297.

Landgericht in Bochum. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 368.

La nouvelle cour d'appel. La construction moderne, Jahrg. 7, S. 90.

The Victoria courts, Birmingham. Builder, Bd. 61, S. 64. Building news, Bd. 61, S. 128.

WlETHOFF. Statistische Nachweisungen betreffend die in den Jahren 1881 bis einschl. 1885 vollendeten und abgerechneten Preufsischen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. IV. Berlin 1892. XII. Geschäftshäuser für Gerichte. S. 107.

Lorenz & WlETHOFF. Statistische Nachweisungen betreffend die im Jahre 1890 vollendeten und abgerechneten Preufsischen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. V. Berlin 1892. XII. Geschäftshäuser für Gerichte. S. 22.

Reichsgericht in Leipzig: Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 136.

Justiz-Gebäude in Leipzig: Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892. S. 157.

Das Land- und Amtsgerichtsgebäude in Coblenz. Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 564.

Ein Strafjustizgebäude. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 9, S. 299.

Licht, H. & A.    Rosenberg.    Architektur der Gegenwart. Berlin.

Bd. 2 (1892): Taf. 98—IOO: Gerichtsgebäude in Frankfurt am Main; von Endell.

i—4: Gerichtsgebäude in Birmingham; von Aston Webb & Ingress Bell.

Bd. 3 (1893): Taf.

Taf. 78 u. 79: Königliches Amtsgericht in Dresden; von Rossbach. Taf.

92: Gerichtsgebäude in Köln; von Thömer & Mönnich.

Der Neubau des Gerichtsgebäudes in Frankfurt a. M. Zeitschr. f. Bauw. 1893, S. I.

Das Oberlandesgerichts-Gebäude in Kiel. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 5.

Geschäftsgebäude und Gefängniss für das Amtsgericht in Marburg. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 203. Neues Amtsgerichtsgebäude in Wernigerode. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S 395.

Das Gerichtsgebäude in Köln. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 513.

Nouveau palais de justice à Bruxelles. L'émulation 1893, PI. i.

A court-room in the Alleghany county court-house, Pittsburgh. American architect, Bd. 41, S. 92. Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffend die im Jahre 1891 vollendeten und abgerechneten, beziehungsweise nur vollendeten Preufsischen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. VII. Berlin 1894. XII. Geschäftshäuser für Gerichte. S. 54.

Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen besreffend die im Jahre 1892 unter Mitwirkung der Staatsbaubeamten vollendeten und abgerechneten, beziehungsweise nur vollendeten Hochbauten. Abth. VIII. Berlin 1894. XII. Geschäftshäuser für Gerichte. S. 30.

Land- und Amtsgerichtsgebäude zu Strafsburg: Strafsburg und seine Bauten. Strafsburg 1894. S. 430. Amtsgericht in Cochem. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 129.

Neues Amtsgericht in Tarnowitz. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 166.

Gerichtsbauten in Oels in Schlesien. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 537.

Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffeffd die im Jahre 1893 unter Mitwirkung der Staatsbaubeamten vollendeten und abgerechneten, beziehungsweise nur vollendeten Hochbauten. Abth. VII, XII: Geschäftshäuser für Gerichte. Berlin 1895. S. 28.

Das neue Oberlandes- und Amtsgericht in Hamm i. W. Zeitschr. f. Bauw. 1895, S. 479.

Das neue Haus des Reichsgerichtes zu Leipzig. Deutsche Bauz. 1895, S. 481, 505, 529, 553, 578, 647. Neues Land- und Amtsgericht in Wiesbaden. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 13.

¹

) Nach: Narjoux, F. Paris. Le palais de justice. Paris 1880.

²

our flu Mai

³

4le) Nach: Revue gen. de Parch. 1882, PI. 32—33.

Amtsgericht mit Gefängnifs in Peine in der Provinz Hannover. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 23.

Das neue Amtsgericht in Demmin. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 399.

Das neue Reichsgerichtsgebäude in Leipzig. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 449, 458, 500, 521. Rollig, W. Kreisgerichtsgebäude und Gefangenhaus in Wiener-Neustadt. Oest. Monatsschr. f. d. öff. Baudienst 1895, S. 49.

Skowron, F. Zwei Plantypen für Bezirksgerichts-Gebäude. Oest. Monatsschr. f. d. öff. Baudienst 1895, S. 186.

Das neue Reichsgerichtsgebäude in Leipzig. Baugwks.-Ztg. 1895, S. 1149.

Das Reichsgerichtsgebäude in Leipzig. Zeitschr. f. bild. Kunst 1895—96, S. 33.

Palais de justice de Rouen. Moniteur des arch. 1895, S. 55 u. PI. 18—21.

Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffend die im Jahre 1894 unter Mitwirkung der Staatsbaubeamten vollendeten und abgerechneten, beziehungweise nur vollendeten Hochbauten. Berlin 1896. S. 30: Abth. X, XII: Geschäftshäuser für Gerichte.

Gerichtshäuser in Berlin. Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 333.

Justizpalast in Budapest: Technischer Führer von Budapest. Budapest 1896. S. 124.

Schulze, R. Das neue Land- und Amtsgerichtsgebäude in Coblenz. Zeitschr. f. Bauw. 1896, S. 5-Mönnich. Das neue Gerichtsgebäude in Köln. Zeitschr. f. Bauw. 1896, S. 293.

Klingenberg & Weber. Das neue Gerichtsgebäude in Bremen. Deutsche Bauz. 1896, S. 173• Neubau des Amtsgerichts in Camen Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 370.

Amtsgericht in Hessisch-Lichtenau, Regierungsbezirk Cassel. Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 465.

The new Imperial supreme law courts at Leipsic. Builder, Bd. jo, S. II.

Thiersch, F. Das neue Justizgebäude in München etc. München 1897.

Gmelin, L. Das neue Justizgebäude in München. Deutsche Bauz. 1897, S. 248, 253, 265, 28r, 317. Neubau des Amtsgerichts in Marienburg W/Pr. Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 6.

Das neue Land- und Amtsgericht in Glatz. Centralbl. d. Bauverw. I89"⁷, S. 188.

Berlepsch, H. E. v. Das neue Justizgebäude in München. Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 350, 357-Das neue Amtsgerichtsgebäude in Charlottenburg. Centralbl. d. Bauverw. i897> S. 317.

Hinträger, M. & C. K. k. Gerichtsgebäude und Gefangenhaus in Böhm.-Leipa. Oest. Monatsschr. f. d. öff. Baudienst 1897, S. 467.

Gerichts- und Gefängnifsbauten in Allenstein. Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 47.

Das Gerichtsgebäude in Birmingham und die neuere Terracotta-Bauweise in England. Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 265, 277.

Das n:ue Amtsgericht in Ratzeburg i. L. Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 149.

Das neue Justizgebäude in München. Schweiz. Bauz., Bd. 31, S. 28, 33, 40.

Justizpalast in Graz. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 16 Beil.: Wiener Bauten-Album, S. 7 u. Taf. 24. Der Justizpalast zu München. Photographische Aufnahmen von O. Aufleger. München 1898—99. Rückwardt, H. Das Reichsgericlitsgebäude in Leipzig etc. Leipzig 1898 ff.

The palace of justice, Buda-Pesth. Building news, Bd. 76, S. 226, 407.

Hoffmann, L. Der Reichsgerichtsbau zu Leipzig etc. Berlin 1899.

Förster, E. v. Das k. k. Kreisgericht in Bozen. Allg. Bauz. 1899, S. I2I.

Palais de justice de Tizi-Ouzon. Nouv. annales de la constr. 1899» S. 168.

Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1893, Taf. 91: Justizpalast für Tokio; von Ende & Böckmann & Hartung.

1897, Taf. 91: Land- und Amtsgericht in Wiesbaden; von Helbig & Büttner.

1897,    Taf. 10: Der neue Justizpalast in Budapest; von Haussmann.

1898,    Taf. 21, 22, 25, 26, 35, 45: Das neue Justizgebäude zu München; von F. v. Thiersch.

1899,    Taf. 26: K. k. Civilgerichtsgebäude in Graz; von A. v. Wielemans.

Wulliam & Farge. Le recueil d'architecture. Paris.

6e année, f. 57, 58: Tribunal de commerces de Fécamp; von Bernard.

7e année, f. 2, 3 ; Tribunal de Cholet; von Jumelin.

f. 20: Tribunal de commerce à Yvetot; von Lefort.

8e année, f. 2, 57: Tribunal de Rethel; von Couty & Reimbeau.

9e année, f. 14, 25: Palais de justice de Sarlat; von D'JBET.

f. 27, 42, 53: Palais de justice à Dijon; von VlONNOis.

17e année, f. 40: Tribunal de Saigon; von Foulhoux.

18e année, f. 13, 14: Palais de justice de Saigon; von Foulhoux.

Croquis d'architecture. Intime club. Paris.

1866—67, No. II, f. 2, 3: Tribunal de 1ère instance.

No. V, f. 5, 6: Un palais de justice.

I ; Palais de justice d'Alger.

1868— 69, No. I, f. 4

1869— 70, No. VI, f. 3, 4

1870—    71, No. II, f, 5: Une salle de cour d'assises.

1872, No. IX, f. 2, 3: Un Palais de justice du Havre.

1874, No. I, f. 3: Un palais de justice pour un chef-lieu de département de 3e ordre.

I ; Un palais de justice pour Paris. I : Le palais de justice de Charleroi.

1876,    No. II, f. 3-6 No. III, f. 1, 2

1877,    No. II, f. 3-6 No. III, f. 1-3

1885, No. X, f. 1: Projet de palais de justice pour Bucharest.

No. XI, f. 6: Palais de justice du Havre.

22*

2. Kapitel.

Gefangenhäuser.

Von f Theodor v. Landauer und Dr. Eduard Schmitt⁴²⁷).

Im vorliegenden Kapitel sollen unter obiger Überschrift ebensowohl die Gefängnisse im engeren Sinne, also die Häuser für Untersuchungs- und Haft-gefangene, als auch die eigentlichen Strafanstalten (einschl. der Zuchthäuser), soweit sie nicht zum Unterbringen von jugendlichen Verbrechern dienen oder unter die Zwangsarbeitshäuser einzureihen sind, behandelt werden.

a) Allgemeines.

i) Geschichtliches über die Entwickelung des Gefängnisbaues.

298.

Ältere

Gefängnisse.

Die Erbauung von Gefängnissen behufs der Verbüfsung von Strafen mittels Entziehung der Freiheit nach besonderen Grundsätzen gehört der neueren Geschichte an. Bis zum XVIII. Jahrhundert waren fast sämtliche Gefangenhäuser, deren systematische Errichtung überhaupt erst von der Mitte des XVI. Jahrhunderts datiert, mehr Gesellschaftsräume für den Auswurf der Menschheit, Pflanzstätten sittlicher Verwilderung, in denen die Gefangenen ohne Trennung der Geschlechter und des Alters und ohne Beschäftigung ein ungeordnetes Zusammenleben führten, dessen verderbliche Folgen endlich zu einer neuen Epoche in der Geschichte des Gefängniswesens führten⁴²⁸). Im Jahre 1786 bildete sich in Nord-Amerika ein Verein unter dem Namen »Philadelphische Gesellschaft zur Milderung des Elendes in den öffentlichen Gefängnissen«, desgleichen in Boston, und in Europa drangen Philanthropen, wie Howard in England, Montesquieu in Frankreich, Filangieri und Beccaria in Italien, auf Reformen im Gefängniswesen.

Die im XVIII. Jahrhundert beginnende Änderung des Strafrechtes und des Strafsystems wies dem Gefängnis vollständig neue Aufgaben zu: durch sichere Verwahrung den Gefangenen die Freiheit nehmen, durch angemessene Scheidung Verschlechterung verhüten, durch strenge Zucht, fleifsige Arbeit, religiöse Pflege die sittliche Besserung fördern, durch Sorge für Reinlichkeit, frische Luft und ausreichende Verpflegung flie Gesundheit erhalten. Durch diese Forderungen wurde erst der Boden für die Gefängnisbaukunst geschaffen ⁴²⁹). n²99-    Die ersten Spuren eines Umschwunges finden sich in dem im Jahre 1771

Gefängnisse, unter Maria Theresia auf den Antrag des Vicomte Vilain XIIII erbauten, nach neuen Grundgedanken organisierten Gefängnisse zu Gent. An Stelle der Zusammenhäufung der Gefangenen, ohne Rücksicht auf Geschlecht und Alter, der Unordnung, Unsittlichkeit und Unthätigkeit traten Scheidung der Männer, Frauen und Kinder, Disciplin und Zwangsarbeit; die gebräuchlichen gemeinschaftlichen Schlafsäle wurden durch Einzelschlafzellen ersetzt, und es finden sich in diesem Gefängnisse schon die Keime der später mit so grofsen Erfolgen durchgeführten Grundsätze; leider wurden die günstigen Erfolge dieser Organisation bald wieder unterbrochen aus Gründen, welche näher anzugeben hier zu weit führen würde.

⁴²¹) In der vorliegenden 2. Auflage umgearbeitet und ergänzt durch die Redaktion.

42S) Im Jahre 1703 wurde in Rom das erste Zellengefängnifs (durch Fontana) erbaut; dasselbe war für liederliche Burschen bestimmt.

⁴²⁹) Nach : Krohne. Die Gefängnifsbaukunst. Hamburg 1887. S. 5.

Das Gefängnis in Gent blieb aber der Ausgangspunkt für die fernere Entwickelung der Gefängnisfrage, nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika.

Dort bildeten sich, wie weiter unten näher ausgeführt werden soll, in den ersten Jahrzehnten des XIX. Jahrhunderts die unter sich wesentlich verschiedenen Systeme der gemeinschaftlichen Arbeit bei Tage, unter strenger Auflage des Stillschweigens, und der Trennung während der Nacht einerseits und das der völligen Isolierung der Gefangenen bei Tag und bei Nacht andererseits weiter aus, und in den nordamerikanischen Staaten sind von 1816—40 nicht weniger als 28 Strafanstalten nach den vorerwähnten Systemen erbaut worden.

Bald darauf wurden, insbesondere auf Grund der Berichte des 1832 nach Amerika gesendeten Inspektors der englischen Gefängnisse, William Crawford, welcher sich für die Isolierung der Gefangenen entschied, in England, Schottland und Irland eine gröfsere Zahl von neuen, für Einzelhaft bestimmten Gefängnissen erbaut, ebenso in Frankreich, welches Beaumont und de Tocqueville nach Amerika sandte, in Holland, Schweden, Preufsen und Baden der Bau neuer Gefängnisse in Angriff genommeh. Mehr als ein anderes Land aber hat Belgien auf dem Gebiete des Gefängniswesens mit den Einrichtungen vergangener Zeiten gebrochen, indem es das 1835 begonnene Werk der Organisation seines Gefängniswesens thatkräftig verfolgte, sodafs es gegenwärtig mehr als 30 neue Zellengefängnisse besitzt, welche in Bezug auf die Gesundheitspflege der Gefangenen den höchsten Ansprüchen genügen und durch ihre Konstruktion die Durchführung einer planvoll geordneten Verwaltung ermöglichen.

2) Strafsysteme.

300.

Bedingungen.

3⁰¹-

Auburn’sches

System.

Zu denjenigen Faktoren, welche jede Gefängnisverwaltung voraussetzen mufs, wenn — ganz abgesehen von den mehr oder weniger idealen Zwecken einer Besserung der Gefangenen — Ordnung und Disciplin in der betreffenden Anstalt erhalten und zum mindesten keine Verschlimmerung des sittlichen Zustandes der Gefangenen erzielt werden soll, zählen vor anderen:

a) die Trennung der männlichen Gefangenen von den weiblichen, der erwachsenen von den jugendlichen;

ß) die Beschäftigung derselben mit ihren Fähigkeiten entsprechenden Arbeiten, im Falle der Vereinigung unter beständiger Aufsicht;

y) die Unterbringung der Gefangenen während derjenigen Zeit, in welcher dieselben nicht beaufsichtigt sind, also insbesondere bei Nacht, aber auch an Sonn- und Festtagen, in den Stunden, in welchen dieselben nicht zum Gottesdienst oder zur Bewegung im Freien vereinigt und einer Überwachung unterzogen sind, in abgesonderten Räumen.

Diese Einrichtungen müssen, wie gesagt, allen gut verwalteten Gefängnissen eigen sein. Aufserdem aber haben sich zur Erzielung besonderer Bufs-und Besserungszwecke, je nach der Auffassung der Vorzüge und Nachteile der Vereinigung oder der Trennung der Gefangenen unter sich und des Einflusses, welcher durch erziehende Mittel auf ihre Wiederherstellung zu nützlichen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft gewonnen werden kann, die nachstehend kurz erwähnten besonderen Strafsysteme entwickelt, nach welchen auch die baulichen Einrichtungen verschiedene sind.

a) Auburn’sches oder Schweigsystem. Dasselbe verlangt Vereinigung der Gefangenen bei Tage unter stillschweigender Beschäftigung und strenger Aufsicht, Trennung dagegen während der Nacht in besonderen Schlafzellen.

Anknüpfend an die schon einige Jahrzehnte zuvor in Gent eingeführte Organisation der Trennung und Beschäftigung der Gefangenen, sowie im Anschlufs an das durch Papst Clemens IX. im Hospital von St. Michael zu Rom eingeführte, auf Absonderung und Arbeit gegründete Pönitentiarsystem ist dieses System auf Grund der Bemühungen einer Gesellschaft von Menschenfreunden in Boston erstmals durch die 1821—23 erfolgte Erbauung eines besonderen Flügels der Strafanstalt in der Stadt Auburn für den westlichen Teil des Staates New-York eingeführt worden. Bis zum Jahr 1837 waren schon 14 weitere Gefängnisse nach diesem System in den Vereinigten Staaten neu erbaut, nämlich eines für die Stadt New-York auf der Insel Blackwell, ein weiteres in Sinsing für den Staat New-York, in Windsor für den Staat Vermont, in Concord für den Staat New-Hampfhire, in Wethersfield für den Staat Connecticut, in Charlestown für den Staat Massachusetts, in Baltimore für den Staat Maryland, in Milledgeville für den Staat Georgia, in Nashville für den Staat Tennessee, in Frankfort für den Staat Kentucky, in Columbus für den Staat Ohio, in Baton-Rouge für den Staat Louisiana, in Washington für den Bundesbezirk von Columbien, sowie das Grafschaftsgefängnis von Worcester im Staat Massa

chusetts⁴³⁰).

In Europa finden wir dieses System insbesondere in der Schweiz, woselbst demselben noch eine Klassifikation der Gefangenen nach ihren moralischen Eigenschaften beigefügt wurde, insbesondere in Lausanne, Genf und St. Gallen, sodann in Sardinien in den anfangs der vierziger Jahre neuerbauten Anstalten bei Turin und Alessandria. Auch in anderen Staaten, in Frankreich, Preufsen und im übrigen Deutschland, finden sich neuerbaute Geiängnisse mit Vereinigung der Gefangenen bei Tag und Trennung bei Nacht, wenn auch ohne das sich als unhaltbar erwiesene Gebot absoluten Stillschweigens, so in Lyon, Nanterre, Paris, Halle, Aachen etc.

302.

System

der

Einzelhaft.

(3) System der Einzelhaft. Nahezu gleichzeitig" mit dem Auburn’schen System entwickelte sich in den ersten Jahrzehnten des XIX. Jahrhunderts, ebenfalls in Nord-Amerika, und zwar in Pennsylvanien, das System der Einzelhaft, in der ersten Zeit in gänzlicher Trennung der Gefangenen unter sich und von der Aufsenwelt bestehend in der den Anschauungen der Quäker entnommenen Absicht, durch Einkehr in sich den Gefangenen zur Einwirkung des göttlichen Geistes, zur Bufse und Besserung zu führen, später durch Besuche der Anstaltsbeamten und Gefängnisfreunde, sowie durch Abkürzung der Strafdauer, zeitweise auch durch Zurückversetzung in Gemeinschaftshaft, gemildert.

Ausgehend von der Unnatur des absoluten Stillschweigens und der Unmöglichkeit, dasselbe aufrecht zu erhalten, so dafs der Zweck, die Verschlechterung der Gefangenen durch Mitteilungen unter sich zu verhindern, ja doch nicht erreicht wurde, wollte das System der Einzelhaft den Gefangenen allen üblen Einflüssen seiner Mitgefangenen entziehen und ihn durch Nachdenken in der Einsamkeit zum Bewufstsein der verwirkten Schuld und zur Umkehr vom

Wege des Lasters bringen.

Auch hierbei hat man sich groben Täuschungen hingegeben und zu wenig Rücksicht auf die Verschiedenheit der physischen und psychischen Eigenschaften der Gefangenen genommen und infolgedessen längere Zeit hindurch nur verkehrte Ergebnisse gewonnen. Erst später wurde noch in Amerika, vornehmlich aber in England und Belgien, der an sich allein richtige Grundgedanke der Trennung milder und verständiger und mit den besten Erfolgen durchgeführt.

Das erste pennsylvanische Gefängnis wurde, Dank den Bemühungen der schon oben erwähnten »Philadelphischen Gesellschaft zur Milderung des Elends in den öffentlichen Gefängnissen«, im Jahre 1825 für den Staat Pennsylvanien bei Philadelphia erbaut und 1829 bevölkert, bald darauf noch mehrere andere: zu Pittsburg ein Staatengefängnis für den westlichen Teil Pennsylvaniens, je ein weiteres zu Trenton für den Staat New-Jersey, zu Providence für den Staat Rhode-Island, zu Montreal für die Provinz Nieder-Canada, das Haftgefängnis der Stadt New-York, sowie 2 Grafschaftsgefängnisse zu Philadelphia und Pittsburg etc., sämtlich nach dem System der vereinzelten Haft unter Anwendung der vom englischen Baumeister John Haviland erfundenen Plane.

■430) Abbildungen hiervon giebt Julius in seinem Werke: Nordamerikas sittliche Zustände. Leipzig 1839.

Als 1834 England seinen vieljährigen Geiängnisinspektor William Crawford und bald darauf Frankreich Beaumont und Tocqueville, Blouet, Ducpétiaux, Moreau, Christoph nach Nord-Amerika zum Studium des Gefängniswesens in den Vereinigten Staaten sandte, waren daselbst seit 1816 schon 28 neue Gefängnisse teils nach Auburn’schen, teils nach Philadelpbischem System erbaut.

England entschied sich auf den Grund der 1838 erstatteten Berichte seiner Gefängnisinspektoren Crawford und Withwort Rüssel für das System der Einzelhaft, und nachdem schon zuvor wesentliche Verbesserungen in den älteren Gefängnissen Milhank und Coldbath fields-prison zu London, im Korrektionshaus zu Glasgow in Schottland vorgenommen waren, entstanden bald neue Strafhäuser nach dem System der Einzelhaft, voran das neue von Jebb erbaute Mustergefängnis in Islington bei London, zu welchem im Jahre 1840 der Grundstein gelegt wurde; sodann das grofse Gefängnis für Einzelhaft bei Perth in Schottland, das Grafschaftsgefängnis zu Belfast in Irland, das Stadtgefängnis zu Bath in England, die Gefängnisse zu Hartford, Bristol, Hereford, Peterborough, Scarborough, Buckingham und Wilton, die Grafschaftsgefängnisse von Sterraford und Becks etc.

Gleichzeitig begann der Neubau von Geiängnissen für Einzelhaft in Belgien, und daselbst sind von 1835 an bis auf die neueste Zeit, wie schon oben angeführt, nicht weniger als 28 Gefängnisneubauten zur Ausführung gekommen, nämlich jene zu Tondres, Brüssel (2), Marche, Lüttich, Brügge, Dinant, Verviers, Charleroi, Courtrai, Antwerpen, Hasselt, Löwen (2), Gent, Termonde, Mons, Alon, Tournai, Hui, Mecheln, Neufchateau, Namur, Ypres, Fumes, Nivelles, Audenaarde und Tournhout.

Auch in Frankreich wurden einige jgröfsere Gefängnisse ausschliefslich nach dem System der Einzelhaft gebaut, u. a. die Gefängnisse Mazas und La Roquette in Paris, ebenso in Schweden und Norwegen die Gefängnisse zu Stockholm und Christiania, sodann in Preufsen das Gefängnis in Moabit nach dem Vorbild des Mustergefängnisses zu London, in Hannover ein neues Zellengefängnis, in Baden das Männerzuchthaus zu Bruchsal, in Bayern das Zellengeiängnis zu Nürnberg, in Württemberg das Zellengefängnis zu Heilbronn etc.

3°3-

Gemischtes

System.

3°4-

Irisches

System.

y) Gemischtes System. Eine Verbindung der beiden vorgeführten Systeme — abgesehen vom Gebot des Stillschweigens, welches ja keinen Ein-flufs auf die baulichen Einrichtungen einer Strafanstalt hat — findet sich in vielen Getäng'nissen schon aus dem Grunde, weil in Gemeinschaftsgefängnissen neben den zur Vereinigung bestimmten Arbeitssälen eine Anzahl Zellen zur Absonderung einzelner Gefangener, andererseits in Gefängnissen mit Einzelhaft Arbeitssäle zum Unterbringen derjenigen Gefangenen unentbehrlich sind, welche aus psychischen oder physischen Gründen die Einzelhaft nicht ertragen können oder doch zeitweise aus derselben in die Gemeinschaftsräume versetzt werden müssen.

So weit eine solche Verbindung in nur untergeordneter Weise oder blofs für Disciplinarzwecke besteht, läfst sich hiergegen nichts einwenden ; bei gröfserer Ausdehnung aber mufs ein gemischtes System der Einheit des Planes und der Übersichtlichkeit der zu treffenden Einrichtungen notwendig Abbruch thun. Es ist daher vorzuziehen, für beide Systeme getrennte Anstalten zu errichten und die baulichen Einrichtungen für jedes derselben möglichst konsequent ein- und durchzuführen, im Falle der Notwendigkeit des Übertrittes von einem zum anderen aber das Versetzen der Gefangenen aus der für Gemeinschaft erbauten Anstalt in die für Einzelhaft bestimmte und umgekehrt vorzunehmen.

B) Irisches, Progressiv- oder Stufensystem. Dieses verdankt seine seit dem Jahre 1854 in England in das Werk gesetzte Einführung Sir Walter Crofton. Dasselbe teilt die Durchführung der Haft in 4 Stadien, deren erstes in einer 8 bis 9 Monate währenden Einzelhaft, das zweite in gemeinschaftlicher Zwangsarbeit in mehreren Klassen, mit Vorrücken von einer niederen zur höheren Abteilung, das dritte im Verbringen der Gefangenen in eine Zwischenanstalt gewerblichen oder landwirtschaftlichen Charakters und deren viertes in der Beurlaubung solcher Gefangener, deren Aufführung eine Rückkehr in die menschliche Gesellschaft unbedenklich erscheinen läfst und in Stellung derselben unter polizeiliche Aufsicht bis zum Ablauf ihrer Strafzeit besteht.

Dasselbe hat bis jetzt entschieden die günstigsten Ergebnisse nachzuweisen, verlangt aber für sich keine besonderen baulichen Einrichtungen, weshalb desselben hier nur kurz erwähnt wird.

3°5-

Galeeren

und

Bagni.

306.

Entziehung

der

Freiheit.

3°7-

Arten

der

Gefängnisse.

Besondere Arten von Strafeinrichtungen haben oder hatten die seefahrenden Nationen in den Kriegsgaleeren und den Bagni.

Galeere war im Mittelalter der Name für die Kriegsfahrzeuge. Das Rudern in denselben war eine schwere Arbeit, und die christlichen Staaten verwendeten deshalb dazu schon bestrafte Verbrecher oder türkische Kriegsgefangene. Diese Ruderer, Galeerensklaven genannt, wurden mittels Ketten an die Ruderbänke geschlossen, und ihr Los war ein sehr grausames.

Mit dem Namen Bagno wurden in Frankreich unter Ludwig XIV. die Strafanstalten für schwere Verbrecher belehnt; sie traten an die Stelle der bis dahin gebrauchten Galeeren. Die Sträflinge wurden zu Hafen- und Arsenalarbeiten verwendet. Zu förmlichen Strafanstalten wurden die Bagni 1749 gemacht, so z. B. zu Toulon, Brest, Rochefort, Lorient (letztere für Militärsträflinge). Die Gefangenen wurden streng behandelt; soweit die Arbeit es gestattete, Avaren je zwei stets mit Ketten aneinander geschlossen. Unter Napoleon III. wurde in Frankreich die Zwangsarbeit im Bagno mit dem System der Strafkolonien vertauscht. In Italien bestehen zur Zeit noch Bagni.

3) Arten der Gefängnisse.

Die Entziehung der Freiheit wird gesetzlich verfügt zum Zweck der Untersuchung, zur Verwahrung von Angeklagten und Schuldnern, sowie zur Ver-büfsung von Strafen kürzerer und längerer Zeit. Hiernach entsteht die Notwendigkeit der Erbauung von Untersuchungs- und Haftgefängnissen, sowie von kleineren und gröfseren Strafgefängnissen.

Untersuchungsgefangene, Haftgefangene, Schuldgefangene und Gefangene mit kürzerer Strafzeit werden gewöhnlich in den Bezirksgefängnissen, meistens in Einzelhaft, Gefangene, welche zu längerer oder entehrender Strafe verurteilt sind, in besonderen Anstalten untergebracht.

Das deutsche Strafgesetzbuch insbesondere bestimmt folgende mit Freiheitsentziehung verbundene

Strafen :

a) Lebenslängliche oder zeitliche Zuchthausstrafe, letztere von 1 bis 15 Jahren, während welcher die Verurteilten zu den in der Strafanstalt eingeführten Arbeiten anzuhalten sind;

ß) Gefängnisstrafe von 1 Tag bis 5 Jahren, während welcher die Verurteilten auf eine ihren Fähigkeiten und Verhältnissen entsprechende, angemessene Weise zu beschäftigen sind;

y) lebenslängliche oder zeitliche Festungsstrafe, letztere bis zu 15 Jahren, bestehend in Freiheitsentziehung mit Beaufsichtigung der Beschäftigung und Lebensweise der Gefangenen;

8) Haftstrafe bis zu 6 Wochen, bestehend in einfacher Freiheitsentziehung.

Sowohl die Zuchthaus- als die Gefängnisstrafe kann, sowohl für die ganze Dauer, als für einen Teil der erkannten Strafzeit, in Einzelhaft vollzogen werden, welche jedoch ohne Zustimmung des Gefangenen die Dauer von 3 Jahren nicht übersteigen darf.

Die Festungsstrafe wird in Festungen, auch in anderen hierzu besonders bestimmten Räumen vollzogen; somit verbleiben nur drei Arten von Gefangenen, für deren Unterbringung in besonderen Gebäuden zu sorgen ist; die Haftstrafe wird gewöhnlich in den für Untersuchungszwecke erforderlichen Räumlichkeiten in einem und demselben Gebäude verbüfst.

Verbüfsung der Gefängnisstrafen bestimmten Landesgefäng-

zur

Demnach haben wir als getrennte Gefangenanstalten zu betrachten: a) die am Sitze der Bezirksgerichte und Landgerichte zu erbauenden gerichtlichen Gefängnisse, enthaltend die erforderlichen Untersuchungsgefängnisse, die Hafträume und die Gefängnisse der zu kürzerer Strafdauer verurteilten Strafgefangenen ; ß) die

nisse, sowie

y) die zur Verbüfsung der Zuchthausstrafe bestimmten Zuchthäuser.

Die Untersuchungsgefängnisse sollen in der Regel Einzelgefängnisse sein; werden die unter [3 und y erwähnten Strafanstalten für Einzelhaft bestimmt, so nennt man sie noch insbesondere Zellengefängnisse.

Unter Umständen kommt noch eine vierte Art von Gefängnissen, die sog. Polizeigefängnisse, in Frage. Abgesehen davon, dafs jedes Geschäftshaus einer Polizeibehörde mit einigen Arrestzellen ausgerüstet werden mufs, in denen die von den Polizeiorganen verhafteten Personen zunächst oder auf längere Zeit unterzubringen sind, ist in vielen Staaten den Polizeibehörden auch eine Strafgewalt übertragen, indem sie bei sog. Polizeiübertretungen, d. h. beim Zuwiderhandeln gegen gewisse polizeiliche Strafvorschriften, die Rechtsprechung an Stelle der Gerichte ausüben.

In der Deutschen Strafprozefsordnung vom I. Februar 1877 wird (durch §§ 453 bis 458) den Polizeibehörden eine solche Gewalt blofs für einige Übertretungen zugestanden; dieselben haben nur das Recht, auf Haft bis zu 14 Tagen oder entsprechende Geldstrafe, sowie auf eine etwa verwirkte Einziehung zu erkennen.

b) Erfordernisse, Gesamtanlage und Hauptabmessungen.

30s.

Erfordernisse.

Die in einem Gefangenhause erforderlichen Räumlichkeiten und Anlagen lassen sich unterscheiden in solche, welche Haftzwecken zu dienen haben, ferner in solche, welche für die Zwecke der Verwaltung bestimmt sind, und endlich in solche, welche der Wirtschafts- und Arbeitsbetrieb notwendig macht.

Für Haftzwecke sind erforderlich:

1)    Die eigentlichen Hafträume, welche zu unterscheiden sind als:

oc) Haft- oder Gefängniszellen für Einzel- oder Isolierhaft — Einzel- oder Isolierzellen;

(3) Hafträume für Gemeinschaftshaft — Gemeinschaftszellen (für 3 bis 6 Personen) und andere gemeinsame Hafträume.

Die Einzelzellen sind Tag- und Nachtzellen zugleich; auch viele Gemeinschaftszellen dienen den darin untergebrachten Gefangenen bei Tag und bei Nacht zum Aufenthaltsraum. Wenn indes die Gemeinschaftszellen und die gröfseren gemeinsamen Hafträume von den Gefangenen nur bei Tag benutzt werden, so sind in älteren Gefängnissen für die Nacht

y) grofse Schlafsäle vorhanden, in denen die Bettstellen untergebracht sind; besser ist es, die Gefangenen Nachts von einander zu sondern und B) Nacht- oder Schlafzellen anzuordnen, sei es, dafs jede derselben von den übrigen ganz geschieden ist, oder dafs gröfsere Schlafräume in einzelne Schlafbuchten (auch Schlafkäfige oder Schlaf-Boxes genannt) getrennt sind.

Hierzu kommen noch

s) Straf- oder Dunkelzellen für Vergehen gegen die Hausordnung.

2)    Aufnahme-, Reinigungs- und Desinfektionszellen für die neu eingelieferten Gefangenen.

3)    Badezellen oder sonstige Reinigungsräume.

4)    Spazierhöfe, in denen die Gefangenen sich im Freien ergehen können.

5)    Krankenzimmer, bezw. Krankenhaus.

6)    Andachtsraum oder Betsaal, Kapelle, bezw. Kirche.

7)    Spülzellen, welche die Ausgüsse aufzunehmen und zum Unterbringen der zur Reinigung notwendigen Gerätschaften zu dienen haben.

Für die Zwecke der Verwaltung sind erforderlich:

8)    Geschäftszimmer für den Gefängnisvorstand (Direktor, Inspektor etc.), bezw. für den Oberaufseher.

9)    Dienstwohnung für diesen leitenden Beamten.

10)    Geschäftszimmer für Aufseher⁴³¹) und andere Beamte.

11)    Dienstwohnungen für mehrere dieser Beamten — am besten für alle festangestellten und verheirateten Beamten.

12)    Sprech- oder Besuchzimmer, in denen die Gefangenen mit den sie besuchenden Verwandten etc. sprechen können.

13)    Zimmer, worin die Gefangenen vom Untersuchungsrichter etc. vernommen werden können⁴³²).

14)    Vorratsmagazine, Lagerräume für Kleider, Wäsche etc.

15)    Zimmer, erforderlichenfalls Wohnung für den Geistlichen.

16)    Zimmer, erforderlichenfalls Wohnung für den Arzt, wohl auch Raum für eine Apotheke.

Bei gröfseren Gefangenhäusern ist noch erforderlich:

17)    Ein Thorgebäude mit dahinter liegendem Vorhof.

Für den Wirtschafts- und Arbeitsbetrieb sind erforderlich:

18)    Kochküche mit Speisekammer, Vorratskeller, bezw. -Schuppen und allem sonstigen Zubehör.

19)    Bäckerei.

20)    Waschküche mit allem Zubehör.

21)    Arbeitsräume für die in Gemeinschaft zu haltenden Gefangenen; verschiedene Werkstätten für Schreiner, Böttcher, Eisenarbeiter etc.

22)    Magazine für den Arbeitsbetrieb, welche teils zum Unterbringen der zu verarbeitenden Rohstoffe, als auch der Arbeitserzeugnisse dienen.

23)    Maschinelle Anlagen, mit deren Anlage man indes sehr sparsam sein sollte, da in einem Gefängnis stets genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

24)    Hierzu kommen bei sämtlichen Gruppen von Räumlichkeiten: a) Aborte und Pissoirs;

(3) Räume zum Unterbringen der Feuerlöschgerätschaften;

Y) Hof- und Gartenanlagen.

Nicht in jedem Gefängnisse sind alle vorgenannten Räumlichkeiten und Anlagen zu finden; insbesondere sind in den kleineren Gefängnissen viele derselben nicht vorhanden.

3°9-

Gesamtanlage.

In der Gesamtanlage sowohl, als auch bezüglich der Konstruktion und Einrichtung der Gefangenhäuser hat sich eine ziemlich grofse Mannigfaltigkeit entwickelt, die sich zum nicht geringen Teile auf die auseinandergehenden Anschauungen über die Art des Vollzuges der Freiheitsstrafe zurückführen lassen. In demselben Mafse, als bezüglich des letzteren Punktes die Bestrebungen nach einer gewissen Einheitlichkeit von Erfolg begleitet waren, konnte auch die Verschiedenartigkeit in der baulichen Anlage der Gefängnisse allmählich geringer werden, und gerade auf diesem Gebiete ist es in neuerer Zeit gelungen, in einer bestimmten Richtung einen gewissen Erfolg zu erzielen.

4îi) Wenn auch der Aufseher den ganzen Tag über auf dem Flurgang oder in den Haftzellen sich aufhalten soll, so bedarf er doch eines Zimmers, in welchem er Inventarstücke, Arbeitsmaterial, Geräte etc. sicher aufbewahren und die ihm obliegenden Schreibereien besorgen kann.

*³²) Vergl. Art. 251 (S. 252).

Nachdem nämlich schon früher die Freunde einer Gefängnisreform im Sinne der Einzelhaft sich hin und wieder mit der Frage beschäftigt haben, nach welchen Normalbedingungen Zellengefängnisse zu erbauen seien, welche von den da und dort getroffenen Einrichtungen wesentlich und unentbehrlich seien und auf welche verzichtet werden könne, ist von der Versammlung des »Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten« in Wien am 20. September 1883 eine Kommission von 7 Mitgliedern zur Beantwortung dieser Fragen niedergesetzt und von derselben namentlich auch in Rücksicht gezogen worden, welche Mittel und Wege sich darbieten, um die hohen Baukosten der Zellengefängnisse erheblich herabzumindern, ohne dabei die Rücksichten auf die Gesundheit der Gefangenen, bequeme Verwaltung und verständigen, zweckmäfsigen Strafvollzug aus den Augen zu setzen. Im Jahre 1885 sind nun die Beschlüsse dieser Kommission unter dem Titel »Grundsätze für den Bau und die Einrichtung von Zellengefängnissen«⁴³³) erschienen, und im nachstehenden wird vielfach Anlafs sein, diese »Grundsätze« anzuführen.

Es wird hierbei auffallen, dafs diesle »Grundsätze« mehrfach von den Regeln ab weichen, die von anderer Seite als richtig anerkannt werden, und dafs auch manche Erfahrungsergebnisse damit nicht ganz in Einklang zu bringen sind. In solchen Fällen mufs meist das Bestreben, die Baukosten der Zellengefängnisse thunlichst herabzumindern, als Erklärung zu Grunde gelegt werden.

31°.

Baustelle

und

Bauart.

Der beim Entziehen der Freiheit auf mehr oder weniger lange Zeit eintretende Zwang, sich in einem und demselben Raume aufhalten, bezw. denselben mit anderen teilen zu müssen, verlangt beim Bau von Gefängnissen eine sorgfältige Beobachtung gesundheitlicher Rücksichten, sowie eine möglichst beharrliche Anwendung der Vorschriften der Gesundheitslehre.

Dies gilt in erster Linie für die Wahl der Baustelle.

Dieselbe soll eine thunlichst freie, bei Landesgefängnissen und Zuchthäusern aufserhalb der Städte befindliche, mäfsig erhöhte Lage auf wasserdurchlassendem Untergrund haben und gegen die Einwirkung der kalten Nord- und feuchten Westwinde geschützt sein.

So wünschenswert eine sanfte Neigung der Baustelle mit Rücksicht auf eine rasche Entwässerung derselben erscheint, so sehr ist ein allzu starkes Gefälle wegen der hierdurch bedingten höheren Fufsmauern, durch welche die gesamte Bauanlage ohne Zweck verteuert wird, zu vermeiden⁴³⁴).

Die in dieser Richtung von der Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten aufgestellten Grundsätze lauten:

»Die Anlage von Strafgefängnissen inmitten der Städte ist ganz zu vermeiden, ebenso die Anlage in dem voraussichtlichen Erweiterungsbezirke der grofeen Haupt- und Provinzialstädte, sowie der Industriecentren. Die beste Lage ist bei einer an der Eisenbahn gelegenen Mittelstadt in der Nähe des Bahnhofes.

. .«

Der Bauplatz soll in freier, lichter und luftiger Lage, fern von stagnierenden Wässern und Sümpfen, auf aufsteigendem oder hoch gelegenem Terrain und trockenem, möglichst durchlässigen Baugrunde und so hoch gelegen sein, dafe die Beseitigung der Abwasser leicht und ohne kostspielige Kanalisations- oder Rieselanlagen erfolgen kann. Genaue und chemische Bodenuntersuchungen müssen ergeben haben, dafs gutes und ausreichendes Trink- und Wirtschaftswasser verbanden ist. Das erforderliche Wasserquantum ist auf ca. IOO 1 pro Kopf und Tag der auf dem Anstaltsterrain wohnenden Bevölkerung zu bemessen .

Bezüglich der Gröfse des zu wählenden Bauplatzes sind verschiedene Gesichtspunkte mafsgebend. Ist für eine Strafanstalt mit gemeinsamer Haft der Betrieb einer Landwirtschaft beabsichtigt, so ist naturgemäfs eine beträchtliche Grundfläche erforderlich. Bei Zellengefängnissen verbietet sich ein solcher

⁴³³) Beigabe zu den Blättern für Gefängnifskunde. Freiburg 1885.

4n) Näheres siehe: Baer, A. Die Hygiene des Gefängnifswesens. Jena 1897. S. 68 ff.

Betrieb von selbst, und für dieselben ist ein übermäfsig grofses Grundstück unnötig, ja sogar unzulässig. Andererseits erfordert aber die Sicherheit einer solchen Anstalt, dafs die Umwehrungs- oder Ringmauer von zur Anstalt gehörigen Grundstücken umgeben ist, damit nicht etwa von angrenzenden Privatgrundstücken oder öffentlichen Wegen aus der Versuch gemacht wird, über die Ringmauer hinweg mit den Gefangenen in Verbindung zu treten. Ferner ist ein nicht zu karg bemessener Platz für den Bau ausreichender Dienstwohnungen und Anlage dazu gehöriger Gärten erforderlich.

Das von der Ringmauer einzuschliefsende Grundstück ist in seiner Gröfse soweit einzuschränken, dafs darauf die für Haftzwecke, die Verwaltung und den Wirtschaftsbetrieb unbedingt erforderlichen Höfe Platz finden; eine weitere Ausdehnung vermehrt die ohnedies schon bedeutenden Kosten der Ringmauern.

In den »Grundsätzen für den Bau und die Einrichtung von Zellengefängnissen« ist folgende Bestimmung enthalten: »Das für ein Zellengefängnis bestimmte Areal hat sich in mäfsigen Grenzen zu halten. Für ein Zellengefängnis von 500 Köpfen genügen zu dem von der Ringmauer umschlossenen Platze 250 bis 300 a. Das für Beamtenwohnungen und deren Gärten bestimmte, sowie das sonst noch erforderliche Areal ist so zu bemessen, dafs um die Anstalt herum noch ein genügend freies Terrain verbleibt, um dieselbe von Privatgrundstücken oder öffentlichen Wegen zu trennen.«

Bei dieser Raumbemessung ergeben sich für einen Gefangenen 0,5 bis 0,6 a Grundfläche innerhalb des von der Ringmauer umschlossenen Platzes.

Die anzuwendende Bauart soll hinreichend fest und sicher, möglichst einfach und sparsam, das zum Bau verwendete Material durchaus trocken, und, mit Rücksicht auf die nötige Sicherheit, von besonderer Festigkeit sein.

Indes ist eine besonders feste und massige Ausführung im besonderen nur bei den für den Aufenthalt der Gefangenen bestimmten Teilen erforderlich; für die übrigen, der Verwaltung und dem Betriebe dienenden Räume ist eine leichtere und einfachere Konstruktion zulässig. Deshalb ist es, im Sinne einer weisen Sparsamkeit, zweckmäfsig, vom eigentlichen Gefängnis- oder Hauptgebäude alle Räume fern zu halten, welche darin nicht unbedingt enthalten sein müssen.

Kleinere Gefängnisse werden häufig nur zweigeschossig erbaut; gröfsere Gefangenhäuser erhalten indes meist über dem Keller-, bezw. Sockelgeschofs noch 3 weitere Geschosse.

Um die verhältnismäfsig grofsen Kosten des Einzelhaftsystems einiger-mafsen herabzumindern, hat man in der neuesten Zeit bei grofsen Zellengefängnissen (z. B. bei der Strafanstalt in Grofs-Strehlitz) von der Anordnung des sonst üblichen, zu Vorratsräumen, Strafzellen, Heizräumen etc. ausgebauten Kellergeschosses abgesehen, dafür aber den Fufsboden des untersten Geschosses unmittelbar in das Erdreich eingebettet und ungefähr in der Höhe des letzteren angelegt; über diesem Erdgeschofs werden 3 Obergeschosse errichtet und zu Zellen ausgebaut, wodurch eine erheblich gesteigerte Ausnutzung des umbauten Raumes zu Haftzwecken gegen früher erreicht, aber auch der Dienst in 4 Stockwerken übereinander erschwert wird.

3¹¹-

Architektur.

Hinsichtlich der äufseren Architektur ist das Bestreben darauf zu richten, durch einfache, aber solide Einzelausbildung und Zusammenhalten der Gebäudemassen eine Gesamtwirkung zu erzielen, wie sie in ruhiger und ernster Weise einem Bedürfnisbau entspricht, sowie zugleich den Bedingungen einer sach-gemäfsen Sparsamkeit und Dauerhaftigkeit Rechnung trägt.

In neuerer und neuester Zeit wird vielfach einfacher Backsteinrohbau gewählt, mit thunlichster Vermeidung von Formsteinen.

Bei der Verteilung der Gelasse in einem Gefängnis und der Aneinanderreihung derselben ist im Allgemeinen darauf zu sehen, dafs zur Erleichterung des Dienstes im Inneren des Baues die gröfste Übersichtlichkeit geboten ist, damit nicht nur die für die Gefangenen bestimmten Räume, sondern auch der Dienst des Aufsichtspersonals leicht überwacht werden kann. Im besonderen sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

a) Die Sicherheit eines Gefangenhauses erfordert es, dafs alle Haftzwecken dienenden Räume klar und übersichtlich angeordnet sind, sodafs sowohl sie selbst, als auch der Dienst in denselben von einem Punkte aus genau und bequem zu übersehen sind.

ß) Es ist ferner im Interesse der Sicherheit gelegen, dafs die dem Wirtschafts- und Arbeitsbetriebe in erster Reihe dienenden Räume von den Hafträumen getrennt werden.

Y) Sind Gefangene beider Geschlechter in der Anstalt unterzubringen, so sind Männer- und Frauenabteilung scharf von einander zu trennen.

B) In gesundheitlicher Beziehung ist erforderlich, dafs sowohl den Hafträumen der Gefangenen, als auch den Beamten durch vorliegende Gebäude Licht und Luft nicht beeinträchtig t oder gar entzogen werde.

Im Gefängnisbau der neueren Zeit haben namentlich die nachfolgenden 7 Grundrifsanordnungen Anwendung gefunden.

1) Kleinere Gefängnisse werden in der Regel in der Weise angelegt, dafs man einen mittleren Flurgang von 2,0 bis 2,5m und zu beiden Seiten desselben die Haftzellen anordnet. Dabei legt man die Achse jenes

31?-

Raum

verteilung.

Fig. 294.

iS p ii 1 z e i 1 e f

1 Mann.;

;    1 Man

Ti

1 Mann

I Mann

—I-..

Q; Kjr ajn kje njz ejl 1 je

313.

Grundrifs

anordnung.

6 i tj à nj n'j ;

--S-

.3—

nt r

Jl

Obergeschofs.

Fig. 295.

Ir

Fig. 296.

onuenrau

Wasch.-

ś~

P-.

.Spülzelle!

i.

Strafzelle!

V--

3 Diät

I Weit

o..

e:

ï a Inell

ei

i.....

1:250

eo — -

N— -

1 Weil

•Keller fd.Wärte r

S t i| bj e|

*•

Vorrat he

«■

Koch-

K ii c h e

kämme

Kellergeschofs.

Amtsgerichts-Gefängnis zu Oldenkirchen.

Erdgeschofs.

Flurganges gern von Nord nach Süd, weil alsdann die Fenster der Haftzellen nach West und Ost gerichtet sind und während eines halben Tages Sonnenlicht haben. Meist werden bei solchen kleineren Gefängnissen aufser dem Sockelgeschofs, welches die Küchen, Vorrats räume, Baderäume etc. aufzunehmen hat, 2 Geschosse genügen. Häufig enthält das Erdgeschofs die Hafträume für die Frauen, das Obergeschofs jene für die Männer; in ersterem werden auch die Räume für den Gefangenaufseher untergebracht.

Für eine derartige Anordnung diene das in Fig. 294. bis 296 dargestellte Gefängnis zu Oldenkirchen als Beispiel; wie aus den Grundrissen ersichtlich, ist sowohl Einzel- wie Gemeinschaftshaft vorgesehen.

Die Trennung der Hafträume für Männer von jenen für Weiber derart, dafs letztere unter, bezw. über den Hafträumen für Männer gelegen sind, giebt zu manchen Unzuträglichkeiten Anlafs. Deshalb

Fig. 297

1 M a 71 n

! Mann

1 M111

1 Mann

Arïeitsraum ol

! Mann

Männer

JCrankenz eile

S t Ti 1 a 1 s a a 1 fiii 8 M

i.nn e

Obergeschofs.

Fig. 298.

Fig. 299.

B r e n n. -

Vorrats

IM a t b r i a 1[

l Weit

R. a u m

ennmateri

!•

\0

|W ï r t e r

einig•Z e1

Strafzell

a de z elle

oo

Wasctkiietie

WÈÈ

1:250

? ? * » ? 7 ? ? ¹.° V ¹.² ?

Weiter

lMain

1 Mann

K 0 cTiliiicJie

«uÇl

W o Ti 7i u n g

□|°

les

V o r r aum

Kellergeschofs.

Erdgeschofs.

Amtsgerichts-Gefängnis zu Merseburg.

I. Obergeschofs.

7'5"

iv

1 Mann

Zu S. 350.

mmmm

1 Mann

II. Obergeschofs.

>Ll

!r -L¹

1 Mann j

w////////z//Æm

I 1 Mann

■L

i®

|| ZmMZMM

L-

13'5“

1 Mann

L-

li

li

iP—¹i

'Vs'-"

1 preufc. Fufs = 313,9 mm Zoll = 26,2    »

r™*"

hriWfTi

tr    t-

L-

!    1 Mann. !

V/////////////////Æ

1 Manu

Rauchrohre.

P~H Canal für die Heizluft. r^i Canal für verdorbene Luft L. Leucht Öffnungen.

B. B e ob achtungs Öffnungen.

L-

j 1 Mann.

"7

r-m

pJi

1 Mann

'»in

I N ! u>

le

9' 9"

»'3-'

? r—

H»

B'3“

«V

7 4"

7 ' *’

Wascjhr

6 Mann

f ^ i|

|! 6 Maua |!

7'9"

/*

6*11* jf 7'*"

7'ł"

6’9“

g'S"

ri

11 M(ann

Schlalfraum.

Nt

3.—.. !;

-...../. !!,t—-...

!i

's

li

t i‘ A--‘ —

.9,9

SjcB. 1 a

f|S

aal

■h-1 a. f -

Saal

/»

l!

tot-»

Corridor "o, --w'u.‘-------

.yjpiLjjL

1/ B

'Jl::::

--32' l‘---

±s‘ 10*¹

!i

11 l^aim

9* 9*

U—-

1-

7 * l"

iTTT.....I.......1

■T li Ir ü I É9

—j,

—-V

c''.

S^adgoge

30 M

äjjn ner

E0 4=£

IO

Jl

yraM-

Aufseher

9'3‘

Nt

-- 20*5■

- -7Û"

Zweites Gefängnis der Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin.

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1877, Bl. 56.

hat man in kleineren Gefängnissen diese Scheidung auch in anderer Weise versucht, wie dies z. B. beim Amtsgerichtsgefängnis zu Merseburg (Fig. 297 bis 299) der Fall ist.

Ist das Bedürfnis an Haftzellen und anderen Hafträumen ein gröfseres, so kann noch ein II. Obergeschofs hinzugefügt werden. In den Yorderbau werden die Verwaltungsräume, bisweilen ein Betsaal etc. verlegt.

2)    Bei gröfseren Gefängnisbauten hat man für die Zellenanlage auch die I-förmige Grundrifsanordnung gewählt; dieselbe empfiehlt sich namentlich dann, wenn sowohl Gefangene in Einzelhaft, als auch solche in Gemeinschaftshaft unterzubringen sind; in den Vorder- oder Kopfbau werden Arbeitsräume und Schlafsäle für die letzteren gelegt, während der nach rückwärts, senkrecht zum Vorderbau vorspringende Mittelflügel die Einzelzellen enthält. Als Beispiel diene das sog. 2. Gefängnis der Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin, wovon 2 Grundrisse auf nebenstehender Tafel wiedergegeben sind.

Dasselbe ist zur Aufnahme von ca. 450 männlichen Gefangenen bestimmt und zerfällt in zwei Hauptteile, von welchen der gröfsere und vordere für gemeinsame Haft, der nach hinten senkrecht an die Mitte der ersteren angebaute Flügel für Einzelhaft eingerichtet ist. Das Yordergebäude enthält aufeer dem Keller- und Erdgeschofs noch 2 Geschosse, von denen das oberste zu grofsen gemeinschaftlichen Schlafsälen benutzt wird, wahrend die unteren Geschosse in kleinere Schlafräume eingeteilt sind; das Kellergeschofs dient hauptsächlich zu Heizkammern und Kohlengelassen, ferner zu einigen Isolierstrafzellen und 2 Baderäumen mit je 8 Wannen. Der Flügel für Einzelhaft zeigt die früher beschriebene Anordnung mit Haftzellen und mittlerem Flurgang in 4 Geschossen.

Auch einige neuere Gefängnisse in Schweden haben die T-förmige Grundrifsgestalt erhalten; der Längsflügel enthält zu beiden Seiten eines breiten Mittelganges die Haftzellen; im Quer- oder Kopf bau sind Verwaltungs- und Wirtschaftsräume untergebracht⁴³⁵).

Grundrifsformen von kleineren Gefängnissen, die von der rechteckigen und T-förmigen Gestalt wesentlich ab weichen, kommen sehr selten und meist nur infolge der Gestalt der verfügbaren Baustelle vor. So veranlassen Eckbauplätze eine L-förmige, andere eine U-förmige, sonstige örtliche Verhältnisse einige weniger einfache Grundrifsanordnung etc.; das umstehende Schaubild des für die Umgegend von Lindsey bestimmten Gefängnisses (Fig. 300⁴³⁽⁵) läfst eine solche abweichende Anlage erkennen.

3)    Bei grofsen Gefängnisbauten würde die zuerst erwähnte Grundrifsanordnung mit mittlerem Flurgang und Haftzellen zu beiden Seiten desselben einerseits eine sehr bedeutende Längenentwickelung bedingen ; andererseits würden Übersichtlichkeit und Aufsichtführung sehr erschwert sein. Man hat deshalb die sog. panoptische Bauart, das Radial- oder Strahlensystem gewählt. Hierbei gehen die die Zellen und Arbeitsräume der Gefangenen enthaltenden Flügel oder Blocks strahlenförmig von einem Mittelraume, einer sog. Central- oder Mittelhalle aus, worin sich die Aufsicht, häufig auch die Gefängnisverwaltung, bisweilen Kirche und Schule befinden.

Bei Zellengefängnissen empfiehlt es sich jedoch, diesen Mittelbau durchaus frei vom Einbau zu lassen, um die Gefängnisflügel, in welchen die Zellen zu beiden Seiten eines offenen mittleren Flurganges liegen und von vorspringenden Galerien aus zugänglich sind, nicht allein ungestörter von der Mittelhalle aus beobachten, sondern auch durch den letzteren in übersichtlicher Weise untereinander verbinden zu können.

⁴³⁵) Siehe den Grundrifs eines solchen Gefangenhauses in: Centralbl. d. Bauverw. 1895, S 100. *³⁸) Faks.-Repr. nach: Building news, Bd. 16, S. 367.

fSX.7

HfiSSä •

spira

topola

mmm

fm, p

s«æ?

«Ütfel-ï

r$ ç

Śai

msmm

•-

H

wi

mm

. :-sm

Gefängnis für die Umgegend von Lindsey⁴³⁶).

ein

- ■> -ip*¹

r-

Il

§irg|j

IPÔll

sa

la

tSSKSIià

»V

Sä

-K

ta

mi

>.

eęj^s:* ■

3Wu

Üi

É»

7-:":

'■K :ł.:

i«i

;M|

m

ij».

cü~^—

3SSi^

* nmm

ÜS

■ 4- ^

rJS

RiÄÄS3™.SS«'

^Ss-iKf

ps.___

a

"    J!    --

—a—-—-------------

Es=-=---'

L --T-

...

KH

BKsUsi

^«5?®

.säwwfegsSSrÄSS

Si

X-TfU"⁻—

■P^SSU

- - «*agś^*&*K

~t.

___ ,‘iSSłaŁ^----

•f-

Fig. 3°°-

c.

'/■

/'

<<

GARTEN.

Spazierhöfe.

/?. Treppen der Zellen-

ÿ l:

'!

V,

flügel.

c.

intraun

ZELLENFLÜGEL .

B.

C. Zimmer für die Auf-

seher.

\\«yb

Z>. Beobachtungsplätze. E. Wasserbecken und

i¹

\\>:

Speisenaufzüge.

GARTEN.

F. Ahluftschlote.

•j

G. Über den Bädern : Krankenzellen.

'\n

ir

C.

Zu S. 353-

GAftTEN.

^ 1U OEN -,

IACKERCI

s%

A.

V\r

\\

DI

GARTE N.

ZELLENFLÜGEL

0.

Kellergeschof?.

IHllliiilmmn

c.

A.

Unter der Centralhalle : Cisterne.

A*

cj

in

; il

X * ffli

^4«b

Bf)

r&

| I “

£ i S

1

iife

I

y\

C.

GARTEN.

./

/,

A.

Unter der Kapelle: Dampfkessel, Heizungen, Räume für Kohle etc.

Unter den Zellenflügeln (am Rundgang) : Wäschemagazin.

HOF.

SzSa-'

VORRATHS. | RAU Mt    » |    -|

HOF.

‘IC

iWOHNUNG

FUR OEM Ti⁻ DIRCCTOR

tr

il

wohnI y

U R DCN DT'-'

directorT

s.

/eingangshaue!

1:1000

10

20

30

40

60®

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Zellengefängnis zu Löwen.

c.

Faks.-Repr. nach: Starke, W. Das belgische Gefängniswesen. Berlin 1877. Taf. II.

Zwischen den Gefängnisflügeln Gebäude zu errichten oder an die Mittelhalle Anbauten anzufügen, ist nicht zu empfehlen, weil durch dieselben gute Luft abgeschnitten, unter Umständen sogar schlechte Luft zugeführt wird (siehe in Art. 323, S. 349 den Grundsatz unter B).

In dem in Fig. 265 (S. 286) gegebenen Lageplan des Kriminalgerichts-Etablissements zu Berlin (im Stadtteile Moabit) ist das im nordwestlichen Teile der Baufläche errichtete Männergefängnis C nach dem Strahlensystem angeordnet und mag als erstes Beispiel einer solchen Anlage hier angeführt werden. Als weiteres Beispiel diene ein Bauwerk, welches dem im Gefängnisbau so hervorragenden Lande Belgien angehört, nämlich das 1860 vollendete, auf der nebenstehenden Tafel dargestellte Zellengefängnis zu Löwen.

Andere Beispiele solcher Grundrifsanordnungen von Gefängnissen werden teils in den unmittelbar folgenden Erörterungen, zum Teile am Schlüsse dieses Kapitels (unter f) aufzunehmen sein. Hier sei nur erwähnt, dafs die Zahl der Flügel bei den verschiedenen nach dem Strahlensystem ausgeführten Zellengefängnissen auch eine verschiedene ist; man findet 3, 4 und 5 Flügel, aber auch 6, 7 und 8.

Unter den im vorliegenden Kapitel im Grundrifs dargestellten Zellengefängnissen zeigen 3 Flügel: die Strafanstalt bei St. Gallen (siehe Art. 314) und das Zellengefängnis zu Termonde (siehe Fig. 448 u. 449); 4 Flügel: das Zellengefängnis zu Stein a. d. D. (siehe Fig. 324), die Strafanstalt zu Grofs-Strehlitz (siehe Fig. 452) und das Zellengefängnis zu Heilbronn (siehe Fig. 450); 5 Flügel: das soeben erwähnte Männergefängnis des Kriminalgerichts-Etablissements zu Moabit bei Berlin (siehe Fig. 265, S. 286) und das Zellengefängnis zu Lenzburg (siehe Fig. 320); 6 Flügel: das Zellengeiängnis zu Mailand (siehe Fig. 321 u. 322) und die Strafanstalt zu Toulouse (siehe Fig. 323); 7 Flügel: das Zellengefängnis zu Löwen, siehe die nebenstehende Tafel); 8 Flügel: die Strafanstalt zu Pilsen (siehe Fig. 446 u. 447).

Von der Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten werden 4-flügelige Zellengelängnisse empfohlen; diese Flügel sollen unter rechten Winkeln zusammenstofsen und die Halbierungslinien dieser Winkel in den Haupthimmelsrichtungen liegen. Drei der Flügel dienen zum Unterbringen der Haftzellen; der vierte nimmt die Verwaltungsräume, unter Umständen auch die Kirche auf. Mehr als 4 Flügel anzuordnen oder, mit anderen Worten, die Flügel unter spitzeren, als rechten Winkeln anzuordnen, hat den Nachteil, dafs die Flügel zu nahe aneinander gebracht und dadurch der Verkehr der Gefangenen untereinander (durch die Fenster) erleichtert wird. Auch wird durch eine geringere Zahl von Zellenflügeln der reichliche Zutritt des Lichtes und der Luft von allen Seiten gefördert.

Die gedachte Kommission hat für die Gesamtanordnung von Zellengefängnissen einen Normalplan aufgestellt, der in Fig. 301 facsimile wiedergegeben ist. Derselbe zeigt u. a. auch, dafs die Lage des Krankenhauses die geringste Schwierigkeit macht, wenn der Verwaltungsflügel nach Südost gelegt wird.

Dieselbe Kommission hat als Grundsatz aufgestellt, dafs die Zellengefängnisse für nicht mehr als 500 und nicht weniger als 200 Kopfe einzurichten seien. Bei einer gröfseren Zahl von Gefangenen ist es dem Strafanstalts-Direktor nicht möglich, sich eingehend mit jedem Gefangenen zu beschäftigen; weniger als 200 Gefangene in einem Zellengefängnis unterzubringen, ist unökonomisch.

Für Zellenbauten, welche im Anschlufs an gröfsere Anstalten mit gemeinsamer Haft ausgeführt werden, haben die angegebenen Grenzzahlen keine Gültigkeit.

Man ist für den Bau gröfserer Gefängnisse nicht ohne weiteres zur strahlenförmigen Grundrifsanordnung gelangt; vielmehr wurde das Zuchthaus zu Brixton 1820 nach einem Vielecksplan, das Zuchthaus zu Kirkdale 1821 nach einem Kreisplan, das Besserungshaus Milbank zu London 1815 — 22 Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Ackert an ci

Aok e rta>n.d

Fig. 301.

7C—

Jj§ L„

MÊfâ

ÄJ

AK

jjj lip^T

flfcÉ

AokerluiJ-

Ü5Î5

Hi

Ü&äXp

■r

: ..... :

r\C -7

i Aous.

Mtf

lAArffcackaft^kof ! ^ dwijm

Acke r Land

■ Vorkof

_____

)3oKuppea

x-

1 Lorjobiuda

Äi3£-S

■-Xj

- ® ;»■ a a - »- a — cs> - .^\

:'x "x~ ~':rVx>

£ - ® i

a- r

(êc%5iM

' J«

I- J. *

s .*

*.ï

2 Auf

2'

ssKer

ą? > ♦ ■■

¹ < a a <

-    ® » i

i-i-L_

«Auf- m

^ vater

iLakrar

■r»

H iU

seKer

Ot er du fa eKer

Wi

i®' •

s. .y

XA

fcVÀ *

«’ «

» r OS •

r»

eeker

seKer

« «I

äAuf-

X ^

ß :i { ! @

'•K; > ' 5 ‘

IS: ) 4

:i.-'

V ... >

->0 Ł A s

t- i >' r i ® 1 , t

A;.‘ y

> ■}    1

».

K;.»

.4 ’

•'    r.:*

i ’•» *■> *• /* je a

»»

A-.-»*'»

i; * e

2 Auf-

seKer

~ V-' JiX a - <£ - r»

e olor

j*

2 Auf-

8 Auf

». x"

•ł .V

(• ■*

«• -

5 .<

rTmrtiMWmgraaŁBr

,«*• r -Il P r* 8* cliver <' > *

» T ® r 9. r » -r* «

r-

!t:V;

•f..Vż*

fi

® .1. ■©

8ekor

J '*}'. <•

seher

*K©

4:

V,’-

>■

i;-.

•6

ivi

•. ?

1..

ö- »

■Vj, »

;>.

5# $

ra*JU-

-~9

2 Auf-

^JrvV-

ire

21 «eker

aeker

•» ' ' :

■ •-'**■* . •?*

-X fPrîAi.g«r '•« , \    • »; v a A <9 1

xyë

>• \ • >N - .

•/»** -A

cto rT< >

lïX»

é'-v. y- a -    " a '

«Auf-

sekar

r liii

•S'

nf'

■5

t;

W-

■0

:Ô'

*■

1-2000

l-nL

■3

40

50    60    70    80    90    100    110m

10 5

|jjijjllljj

Normal-Lageplan eines Zellengefängnisses.

(Faks.-Repr. nach der in Art. 320, S. 347 genannten Schrift, Bl. 1.)

\\

\\

fl

F?

\ v-⁵®

[; I

CS

111,

id

r»

S?

*>

* T-1 [~-1

\\vv

iP~

■ lSt—

flpzp r~n

CS

\:x

QUARTJER.

DTSOLEMENT

CS

si

JS3

LTJI

FLrrrPF

Tpnjinïiîiniiïïtiiiiiniîiia^

X X X x *•

Bassin •

RÉFRIGÉRANT

CRAND

QUARTIER

>±±rfPn '■

aca

INFIRMERIE CENTRALE

y s y __i.

IFF

31

Zu S. 355.

///////A

LJ

i J Ê È,

//

/i

X\

U 2- y /• /

toi®

tammf

LL

X\

TH

ny

UK

yWWWWW V w

3BI

iSmiälESst Jfetmnäfinfflimr

*<    TROISIEME DIVISION    504- CELLULES    *

pBEMüHlIS

X X x XXXXXXXXXXXX^jj B.WW¹ V • XX ■' x X-V-X ■ V

Sx X x. X X x x X X X X X X X X^fg Jj[x *_ * y * X X X x x X x ‘W

m    DEUXIEME DIVISION    SOL CELLULES    **

jx x x x v x x x *- v x x x X...X-4 X X^\X\X(j

mm

PBEM1ÈRE DIVISION

prn

L-

r-7-7

X--

|7

PüFjjuFj

t-M--lN II

:it

J!î I

N> \ IL¹

■ X X X X X -ü

SERVICES

GÉNÉRAUX I

MAGASINS

□

“~r

X X X V *■ X X X X X \ X

XX“-

x. \ V x \ X

504 CELLULES

mm

3E ttTilSE

tt

QUAI

DE

J AD

MJNISTHAT10

nm

7J

DÉSBN : jlllBREMENT

ipif iiôSürxnrr“

feï?lll!SL_F HF

püg

Fi

/ 2- /

\w\

\=3C=D

tM

ir¹:

Fi,

mnmnmlSimnia

inmm

156 CELLULES

il /Jimïïüï

XX XXX

x x ssss

tj

ITT

ECURIE

iiüüuüiJ

iqp

ADMINISTRATION

RBMISE

'Vmtlkk

DIRECTEUR

xxv

x x \l

/\    7

I §1''

iôyv

/'

°x

±J VL

QUARTIER PRINCIPAL

PS

\o

SSggfT

ni

LU

:r de transfèrement

□i

JXŒ

/\

y/ * !

\h

f\

uu

■J--,'

N y-, vV/N

ir'^sss

v'v-‘PvT

f\

ZjEme

îlpALE

•3

1:2500

4*0    50    60    70

4—t—l    '

•r

*T

Zellengefängnis zu Fresnes-le-Rungis.

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Arch. : Poussin.

Faks.-Repr. nach: La construction moderne, Jahrg. 14, PL 95.

Haïuur. uir. 7, 7, a. (2. a.

nach einem zusammengesetzten Vieleckplan¹³⁷) und das Gefängnis zu Auburn 1820 nach einem sog. Schachtelplan⁴³⁸) erbaut. Erst das Gefängnis zu Genf, 1820—25 von Vaucher erbaut, nähert sich dem Radialsystem, und das pennsylvanische Besserungshaus zu Chery-Hill bei Philadelphia⁴³⁹), 1821 durch Haviland errichtet, war dasjenige, welches den heutigen strahlenförmigen Grundrifsanordnungen als Vorbild diente. Näheres über die Planbildung der hier genannten und manchen späteren Getängnis-bauten ist in den unten angegebenen Quellen zu finden⁴⁴⁰).

4)    Die nach dem Strahlensystem errichteten Gefängnisbauten weisen, wie unter 3 angedeutet wurde, die Mifsstände auf, dafs in den der Mittelhalle zunächst gelegenen Teilen der Zellenflügel der Licht- und Luftzutritt behindert ist und dafs daselbst der Verkehr der Gefangenen untereinander (durch die Fenster) erleichtert wird. Beiden Übelständen zu begegnen, hat man in dem Mitte der 90 er Jahre nach den Plänen Poussin'’s ausgeführten Gefängnisbau zu Fresnes-les-Rungis (siehe die nebenstehende Tafel) das sog. Fischgrätensystem zur Anwendung gebracht. Gegen einen breiten Mittelgang und senkrecht zu demselben stofsen je 3 Zellenflügel; die zwischen letzteren befindlichen, völlig freien und unbedeckten Räume sind in die Einzelspazierhöfe der Gefangenen eingeteilt.

Aufser diesem Gefängnishauptgebäude, welches nahezu 2000 Gefangene aufzunehmen imstande ist, ist noch auf der rechten Seite ein Gefängnisbau.für solche Gefangene, die nach einem anderen Ort verbracht werden sollen (Quartier de transfèrement), und auf der linken Seite die Krankenanstalt (Infirmerie centrale), welche sämtlichen Gefängnissen des Seine-Departements angehört, vorhanden; ferner sind für den Direktor, die übrigen Beamten, die Gefängniswärter etc. mehrere kleinere Häuser errichtet. Auch sei noch des in Form eines Fünfeckes angeordneten Rundganges gedacht, der den gesamten Hauptbau umscbliefst und von dem aus die Wachen sowohl die Zellenflügel, als auch die zwischengelegenen Höfe beobachten können; den rechtsseitigen kleineren Gefängnisbau umzieht gleichfalls ein solcher Rundgang⁴⁴¹).

Es ist ohne weiteres ersichtlich, dafs durch das Fischgrätensystem die angedeuteten Übelstände des Strahlensystems beseitigt sind; es ist aber auch augenfällig, dafs Übersichtlichkeit und Überwachung der Gefangenen bei ersterem wesentlich schwieriger sind, als bei letzterem; deshalb ist auch der den Getäng-nisbau umziehende Rundgang notwendig geworden. Nach den vorliegenden Mitteilungen soll das Fischgrätensystem geringere Baukosten bedingen, als das Strahlensystem.

5)    Eine andere Grundrifsanordnung, die allerdings mit dem Strahlensystem das gemein hat, dafs man gleichfalls von einem Centralraum aus sämtliche Haftzellen überwachen kann, zeigt das zur Aufnahme von 200 Gefangenen bestimmte Zellengefängnis zu Arnheim, wovon Fig. 302 u. 303⁴⁴²) Lageplan und lotrechten Schnitt wiedergeben. Hier ist eine kreisrunde Halle G von rund 64m äufserem Durchmesser angelegt, an deren äufserem Umfange sich in 4 Geschossen übereinander die Haftzellen befinden. Von einem im Mittelpunkte der Halle gelegenen Wärterraum H mit Plattform können sämtliche Zellenthüren übersehen werden. Der Innenraum ist überdacht.

Dieses System dürfte sich kaum bewährt haben. In einer so grofsen Mittelhalle möchte sich der Verkehr kaum überall zweckmäfsig und bequem erweisen; die erheblichen Kosten eines solchen Kuppelbaues können kaum geringer sein, als die allerdings hohen Baukosten der nach dem Strahlensystem erbauten Gefängnisse.

⁴³⁷)    Siehe denselben in: Krohne, a. a. O., Bl. 5.

⁴³⁸)    Siehe denselben ebendas., Bl. 6.

⁴³⁹)    Siehe die Pläne desselben ebendas., Bl. 7—9.

⁴⁴°) Krohne, a. a. O. — ferner: Orloff, G. Ueber Gefängnifsbaukunst nach den neuesten Erfahrungen und jetzt üblichen Systemen. Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1862, S. 39.

⁴⁴¹)    Nach: La construction moderne, Jahrg. 14, S. 581.

⁴⁴²)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 194.

6) Dem Grundgedanken nach völlig abweichend ist die Grundrifsanordnung, welche das Untersuchungsgefängnis zu St. Petersburg und diesem nachgebildet das neue Amtsgefängnis zu Karlsruhe aufweisen. Ersteres ist mitten in der Stadt gelegen und nach den Plänen Majeskïs erbaut; letzteres befindet sich in einem Stadtteile, der mehrere öffentliche Bauten enthält, und wurde nach den Entwürfen Diirm's 1891 — 97 ausgeführt. Infolge der Lage dieser Bauwerke und in Rücksicht auf die benachbarten Bauten glaubte man von der üblichen Gestaltung der Aufsen-fronten mit kleinen Fenstern und ernsten, ungegliederten Mauermassen ab weichen zu sollen, und wählte die aus den nebenstehenden Tafeln, sowie aus Fig. 304 u. 305 ersichtliche Anordnung. Um einen grofsen Binnenhof herum liegen die Haftzellen und die sonstigen im Hause erforderlichen Räume ; der Beobachtungsgang befindet sich aufserhalb der Zellen und ist der Strafse zugewendet; er reicht hallenartig durch alle Geschosse hindurch, und längs der Zellen vermitteln auf Konsolen ruhende Galerien den Verkehr (Fig.

305). Die Beleuchtung und Lüftung dieses Ganges geschieht von der Seite her, und in der Fassadengestaltung hat man völlig freie Hand (Fig. 304).

Verwandt mit diesen Anlagen ist diejenige im neuen Gefangenhaus zu Buffalo. In der Längsachse dieses Gebäudes ist ein breiter Flurgang angeordnet, der durch Fenster an den Schmalseiten und durch Dachlicht erhellt wird. Zu beiden Seiten

Fig. 302.

z±

BÜULD

n n nun

Schnitt durch die grofse Halle.

Viooo w- Gr-

Fig. 303.

i~\

if

desselben sind und von ihm erreichbar die Gefangenzellen gelegen; zwischen letzteren und den äufseren Längsmauern des Gebäudes befindet sich der ca. 1 m breite Beobachtungs-

Grundrifs. — ¹/2₀oo w- Gr.

Zellengefängnis zu Arnheim⁴⁴²).

gang⁴⁴³).

A.    Haupteingang.

B.    Vorhof.

C.    Magazine.

D.    Verwaltungsgebäude.

E.    Wohnung des Direktors.

F.    Wohnung des Unterdirektors.

G.    Zellengefängnis.

H.    Wärterraum.

J.    Wirtschaftsgebäude.

K.    Spazierhöfe für Männer.

L.    Spazierhöfe für Frauen.

Dafs bei den im Vorhergehenden kurz beschriebenen Anlagen der beabsichtigte Zweck, eine günstiger wirkende Ausbildung der Aufsenfronten zu ermöglichen, erfüllt wird, ist ohne weiteres ersichtlich. Doch wird der architektonische Widerspruch zwischen Aufsen und Innen wohl stets empfunden werden; die Übersichtlichkeit ist

⁴⁴³) Siehe: Uhland’s Techn. Rundschau, Gruppe II: Bau-Industrie 1899, S. 12.

xz.

/O

n.

12.

ii ■ i

15.

1 'fl.\ ; i ^    ,¹ > >    ,

"N

Z''

ETöTni ITOD

Cand.

'S

₍(

-Es

«O

azitrW. fa

ih

Jyjafnntv»

r:ÿ ;E

z*

>6

\'

> .'il .M

\ V.

il

Zu Si 356.

___

iï

Eîïïg|^Éim (1

:<j

15.

)«■

<7-

■y.

o,

/j

;•

QRipRT^ DE^

ERDQE^n^EjS

j-26.

EM

fi»

¥'

Cudrl.

rKm-' ;

^x"

^ fil fl fil 1 RH

y CË Tjÿdrjnî"

-XI

N_ -V-,

_[o

gg

i~

Ost

ME

m- nnjŁ )

T!=-':>■>£ r- \

y^pazifrKoI fa ”WTifa.

Si

\n

sî

CC

ms

ww.

H'tS

Mn'

x' 1 «

+•

■U

Ś6

-V

/»

J*

26.

"23L.

y.

BflSK

ml l

~7ÏÏT

i rii r

■! ■S

ft

-■■i

Ćfgfcuyj _(BgTL—T EÉR tEF

'K

SX¹

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Amtsgefängnis zu Karlsruhe.

I/soo w- Gr-

mm

§§§

4b

S-

8-

i—

:■

o4

/i

1?

5.

1Ï

*0

zi

25

Ui

••■■i:

i-

LürogM

Zu S. 557.

mm

w,

!• !

mzsmaa

Jfenkigfpgte I %h

i-M j^śykk

<vd j^jD^fduf/ijjg.

<*-é

iii

ii

26

28

29

bo

51

5Z

Tzr

35

54

TOi.

ZÜL

iäiKMtWM:

uh

4?

AA

Ab

AT,

nr

-HI

56 i ■

—S

5S ! ■

39

4o

Ai

mumm

W'l

„:cz

tireteul)

fi

i/"⁷

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Amtsgefangnis zu Karlsruhe.

¹/soo w. Gr.

:~t

üj

-1

ci

VL

t-

[igppïffl

1 «J&rrrl Hrlir H HH

.;-i.

rv

?v

TÜTTî. : -j- p fiw

«ni ; j;î]

Fig. 304.

iV'

p-j

1:

■*

Kfell

•>

ï|

■3

<u*

namentlich, geringer, wie beim Strahlensystem, und die Überwachung der Gefangenen wird wegen Mangel eines hierzu geeigneten Centralraumes jedenfalls erschwert, bezw. verteuert.

7) Bei Gefängnissen von ungewöhnlicher Gröfse ist man neuerdings von den besprochenen Grundrifsanordnungen abgegangen und hat die Errichtung mehrerer einzelner Gefängnisgebäude mit umschlossenen grofsen Höfen, auf denen für Rasen-

plätze und Buschan-

£ i lagen gesorgt ist, vor-

mm-

sg77iv

îâmû mm i

».

₃ J gezogen. Bei einer I derartigen Anordnung g erzielt man, aufser den u Vorteilen einer reichte a lichen Lüftung und der Scheidung der Gefangenen in gröfseren, völlig von einander getrennten Abteilungen, zugleich die Möglichkeit, für die einzelnen Gefängnisse besondere Einrichtungen (Einzelhaft, Gemeinschaftshaft oder gemischtes System) zu treffen, um eine verschiedene Form des Strafvollzuges in Rücksicht auf die Individualität des Gefangenen zu wählen oder nach Bedarf bei langen Strafen die Form des Strafvollzuges allmählich umzugestalten.

fco

C/)

Als Beispiel diene die in Fig. 306 im Lageplan dargestellte Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin, in welcher 1400 bis 1500 männliche Gefangene unterzubringen waren.

Fig. 305.

oLxv

A « JS-aT'^le

--Sl> - 4 - -«

---

4 - -

' îVil

•Tr'-W

4--!

k-

gg2

_ m¹?

Î : -,

■vr

i

.....

riz

Pg

fl

4ü

«L

i >• '. vt\

T "T

-i

" t"

1-4

r- ■*

il.™..

a. •

jpfllll'llll

+-

g?

if - *• )i ï

r~î

:r-*-

-i

’htzzzWSBS

fol

5 5°

unnn

i~-±

\i

H- Y

\b

ilt:

T 1 —*-

N—3-:?r

J__SI

P

Bi

- h-

-•-il

Amtsgefängnis zu Karlsruhe.

Schnitt durch einen Zellentrakt. — ¹/12r> w. Gr. Arch. : Durm.

Auf der 20,59messenden Grundfläche sind 4 Getängnisgebäude errichtet worden. Das I. und 2. Gefängnis (siehe die Tafel bei S. 350) befinden sich an der Hauptfront in derselben Querachse und hängen mit dem in der Mitte liegenden Verwaltungsgebäude durch schmale Verbindungsgänge zusammen; diese beiden Gefängnisse sind für Einzel- und Gemeinschaftshaft bestimmt, und zwar bietet jedes derselben Raum für 400 bis 500 Gefangene dar, von denen je 60 in Isolierzellen untergebracht sind. Das

4łl) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1877, Bl. 49.

Stdl

StaUl

Arch. :

Herrmann.

Jke-³AufsH

bSL

6‘?sAiifs.E

mm

Stall!

Stall

7k?³Aufs.-H

itp

5tçsAufsR

4‘t‘Anfs-a.

iii

fSfali

lLEE

Stall.

ls J-E !

3 k® ⁵ Aufs &

mr

3‘»Aufs.a_

Stall

Si

wił

erreTjuavprej^

^jänroiFHEnäqjv^.;

il

IÈ

il

Jü|m

l-i'Lii-ii .à-::; i

il!

ajicrpaFqsiTaqav

fp

SCTn&uvja/) ₈; \

.....

mm rfPrî

s» g

Fig. 306.

ÇTTFqqosç^

TT

- “*

mm

Betriebsijebàuie

Remise

«il

}4P &

!1ÉP '&

1 : 2500

Knhlenschuppen

ÜfN

apttvqaßiiaqoTt^

aMJPJegs^aqjy^L

mm

F MQ

r " 'SüliP R

X'il'l'!

KM‘V\

o” yj ë$Ej

Äffe®

•sï

omeler

^ 11111111111111 lll

mm..........

fivV'iülf

lljÿf¹ ii¹*)

ii»,:!ir:ïil-

C"

y£y.

çgi

1 ii

£ii

=>3

<=

11111111111111I ITT

as

3^⁹ Gefängnis

1111111 i_n 11 ri 1111 îllllllhnfi......i

iiifp ęm

■K

GebanxLe fur jugendliche GeGaïuj

feil

ülii

ŁD

tfFrtn

S^^r¹

” ~n~ i

■St*"

■S

ł 0    10    30    »    «    50    60    »0    60

L...loxJ_I_I_1-~1--1-1-«-L

Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin ⁴⁴⁴).

«S

fc

mtm

imrM

mmmm

il

EDD

□cnn

Stall

BP

3. Gefängnis ist ausschließlich für Gefangene in Einzelhaft bestimmt und enthält aufser einem Betsaal und zwei Schulzimmern

zusammen

300 Isolierzellen. Das Gefängnis für jugendliche, unter 18 Jahren alte Personen hat 90 Einzelzellen und aufserdem noch Räume, um ca. 16 Gefangene, welche am Tage gemeinschaftlich beschäftigt werden, zur Nachtzeit von einander zu trennen.

Die Bestimmung der übrigen Baulichkeiten ist

dem umstehenden Lageplan ohne weiteres

zu ersehen; es sei auf die 4 Arbeitsbaracken auf den vorderen Höfen aufmerksam gemacht, Beschäftigung der in Gemeinschaftshaft untergebrachten Gefangenen dienen.

Die Zellentrakte, bezw. -Flügel der Gefängnisse sollten nicht höher als 3 Stockwerke erbaut werden, und der Fufsboden des Erdgeschosses mindestens zeiienflugei. jm höher, als das äufsere Gebäude liegen. Auch in den Gemeinschaftsgefäng-

3H-

Zellentrakte,

bezw.

Fig. 307.

TT]

Hltllllii

b .i

aus

PIYI1111 j 1 j

“SEES

Untergeschofs.

die zur

geordnet, was indes nur geschehen sollte, wenn die Sohle des Sockelgeschosses an keiner Stelle tiefer als 0,75m, äufserstenfalls 1,00m unter der äufseren Erdgleiche und der höchste Grundwasserspiegel mindestens 0,50m unter der Sohle des Sockelgeschosses gelegen ist.

Man hat wohl auch Koch- und Waschküchen, Magazine und Werkstätten in das Sockelgeschofs verlegt. Was zunächst die ersteren betrifft, so wird von der Anordnung derselben noch in Art. 321 die Rede sein. Die Magazine können nur in beschränktem Mafse untergebracht werden; denn infolge der von den

Fig. 308.

Erdgeschofs.

a. Aufseberzimmer.

a.    Aufseherzimmer.

b.    Spülzelle.

c.    Zelle zu 34 cbm.

d.    Zelle zu 25'cbm.

e.    Aufnahmezellen. /. Aufnahmebad.

g.    (Lichtflur.

h.    Magazin.

[*. Beamtenairort'¹'!;

k.    Kohlenräume.

l.    Heizkessel. nt. Schulen.

b.    Spülzelle.

c.    Zellen zu 34 cbm.

d.    Zellen zu 25 cbm.

_ UL-ł

e.    Schulen.

f.    Baderaum.

g.    Magazin.

h.    Besuchzimmer. ». Hausvaterei.

k.    Prediger.

l.    Direktor.

m.    Konferenzzimmer.

n.    Sekretariat.

o.    Wartezimmer.

/. Arbeitsinspektor.

q.    Lichtflur.

r.    Kasse.

s.    Ökonomieinspektor.

bld

dir

bla

41 c

4!

14

alb

4 ujjximu—

iHlELlELÜTl M I I I I I

a. I c

lilii 111 I I IITTTTT

ü INI Müll midi II IT’ITV-

- 49,88—-A-41*—. ¹

k

"üBll

l'ü'l

e.

fi:

81!

Fig. 309.

Schnitt e f.

Fig. 310.]

Schnitt gh.

WÆ/ÆMWM

UM

'mmmmm

WZ!/.

0 0 •! 2

l: 1000

■<e.Y8~

h+HH+H

10

20

40

SO”

1:500

Normalplan eines

nissen sollten nicht mehr als 3 mit Schlafzellen eingebaute Stockwerke übereinander liegen. TVbnn man ausnahmsweise bis zu 4, ja sogar (wie im Gefängnisbau zu Fresnes-les-Rungis) bis zu 5 Geschossen gegangen ist, dies, wie schon angedeutet wurde, kann aber

vom fertigt werden.

neuen so ist

Gründen der Kostenersparnis geschehen, Standpunkt der Hygiene und der Verwaltung kaum gerecht-

aus

Im Keller-, bezw. Sockelgeschofs werden

allem die Heizungsanlagen

untergebracht; nicht selten werden neben diesen auch noch Einzelzellen

vor

an-

er*

10

Zellengefängnisses.

Heizungen ausgehenden Wärme verbietet es sich, Vorräte an Kartoffeln, Gemüsen etc. in diesem Stockwerk aufzubewahren; ebenso lassen sich Gegenstände, welche einen staub- und schmutzfreien Lagerraum erfordern, wegen des von den Heizungen ausgehenden Staubes und Schmutzes von Kohle, Asche und Rufs, kaum daselbst unterbringen. Werkstätten, in denen Gefangene arbeiten und welche in das Sockelgeschofs verlegt werden, entziehen sich der Aufsicht und Überwachung des Gefängnisvorstandes zu sehr.

Ein Zellentrakt, bezw. Zellenflügel soll bei grÖfseren Gefängnissen zu

10 987654321 0

3 62

beiden Seiten des mittleren Flurganges nicht mehr als 18 bis 22 Zellen, also in jedem Geschofs 36 bis 44 Zellen erhalten; so viele Zellen kann ein Aufseher ordnungsgemäfs überwachen. Weniger Zellen in einem Trakt, bezw. Flügel anzuordnen, ist unökonomisch. Die an einem Ende gelegene Zelle ist als Aufenthaltsraum für den betreffenden Aufseher, die am entgegengesetzten Ende

Fig. 311.

-d-H.—

W//A

Fig. 312.

Querschnitt c d.

ooaooa

T"~

Fig. 313.

'BEI-

nr

mm-

■ mm*

'Kfl<

in

j.

Querschnitt ab.

ILct

■ESi

■Ni

«i>

VMMM

□n

.......V........... H

IflIlirrriTTTTTÏÏTÏÏTÏÏTTÏÏ

esJ:=j

p:—.;

3t

rün

H Tl Hl IH1H-T TIIIJHIi II14

111 I I 11111111 III I I lil T

■1 .i

I111:

^ttttutttiiiiiiiiii-

iS, 88

,3

T“

~r

a. Aufseherzimmer. ö. Spülzelle.

c.    Zellen zu 25 «cbm.

d.    Schlafzellen zu 16 cbm.

iii;;:;:;;!

JL

e. Kirche :

1.    Orgelbühne.

2.    Altar und Kanzel. S. Beamtenstühle.

- 18,18 -

Obergeschofs.

1:500

1:000

10 987654321 0

10

11

10 987*5*321 0

10

Zu Fig. 309 bis 310.

befindliche als Spülzelle zu verwenden. Bei kleineren Gefängnissen kann man selbstredend auch unter der gedachten Zahl bleiben.

Die Breite der Flügel richtet sich in Zellengefängnissen nach der 4,0

welchen die Zellen stofsen,

bis 4,5m betragenden Breite des Flurganges, an und nach der Länge der letzteren; in Gemeinschaftsgefängnissen nach der Breite der Arbeitssäle, deren gewöhnlich im Erdgeschofs zwei durch einen Beobachtungsgang getrennte vorhanden sind. Die Länge der Flügel aber be-

stimmt sich in Zellengefängnissen nach der Anzahl von Zellen, welche durch einen und denselben Aufseher überwacht werden können, und nach ihrer Breite.

Auf der Grundlage der von der Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten aufgestellten »Grundsätze etc.« hat dieselbe einen Normalplan für ein Zellengefängnis aufgestellt, dessen Lageplan bereits in Fig. 301 (S. 354) vorgeführt worden ist und wovon in Fig. 307 bis 313 3 Grundrisse und 4 Schnitte facsimile wiedergegeben sind.

Schnitt

nach CD.

Fig. 314.

ff

-r ' ;V$

iHÜ

00.

.... 5:00

Fig. 315-

t.

t.za

Grundrifs.

j§§

m

■... ■■ ' ..........

TZT'vT

-J ■ 'V

Fig. 316.

Schnitt nach BA.

CA

........2:00...

r—:.....— oovC

00„t

"N ?

Fig. 317-

Schnitt nach A B.

I

I

£3

:..j

;.rr

'ri

Haftzelle im Gefängnis zu Frèsnes-le-Rungis⁴⁴⁵).

7ioo w- Gr-

315-

Einzelzellen.

Die räumlichen Verhältnisse und die Einrichtung der Haftzellen sind von bedeutendem Einflufs auf Erhaltung der leiblichen und geistigen Gesundheit der Gefangenen, auf Ordnung und Disciplin und insbesondere auch auf Gestaltung der Beschäftigung. In einem Zellengefängnis ist die Haftzelle der wichtigste Bestandteil desselben; sie tritt an die Stelle jener Räume, die in Gefängnissen mit Gemeinschaftshaft als Schlafsaal, Arbeitssaal und Speisesaal

bezeichnet werden. Der Gefangene bringt darin täglich 22, selbst 24 Stunden zu und mufs daselbst alle Bedürfnisse des gewöhnlichen Lebens befriedigen.

Die Haftzelle bildet in der Regel einen einzigen, ungeteilten Raum von rechteckiger Grundform. Im neuen Zellengefängnis zu Fresnes-les-Rungis wurde allerdings von der 5,00m tiefen Zelle durch eine kräftig konstruierte Gitterwand ein Vorraum von l,00m Tiefe abgetrennt (Fig. 314 bis 317); hierdurch soll erreicht werden, dafs man den Gefangenen jederzeit genau beobachten kann, ohne seinen Aufenthaltsraum betreten zu müssen, und dafs Überfälle auf die Gefängniswärter, welche unter Umständen von den Gefangenen ausgeübt werden, sobald erstere durch die geöffnete Zellenthür eintreten, vermieden werden. (Vergl. das in Art. 336 über die Zellenthüren Gesagte.)

316.

Abmessungen

der

Haftzellen.

Für Schlafzellen, welche nur bei Nacht und an Sonn- und Festtagen in derjenigen Zeit, welche nicht im Betsaal und Spazierhof zugebracht wird, bewohnt werden, genügt eine Breite von 1,30 bis 1,50m, eine Länge von 2,80 bis 3,00m und eine Höhe von 2,50 bis 2,80m. Einzelzellen, den Aufenthalt bei Tag und Nacht und die Beschäftigung der Gefangenen ermöglichend, sollen eine Breite von nicht unter 2,30 bis 2,40m, eine Länge von 3,75 bis 4,00m und eine Höhe von 3,00m mit einem Rauminhalt von 25 bis 30cbra erhalten.

Einzelne für besondere Arbeitszweige oder besondere Gefangene bestimmte Zellen können eine Breite von 3, eine Länge von 4 und eine Höhe von 3m, somit einen Rauminhalt von 36 cbm erhalten.

Rauminhalt, und zwar als

cbm

In den von der Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten aufgestellten »Grundsätzen für die Erbauung von Zellengefängnissen« werden, Aufenthalt bei Tag und Nacht vorausgesetzt, 25 passende Abmessungen 2,20m Breite, 3,80m Länge und 3,00m Höhe gefordert; alsdann sei keine künstliche Lüftung notwendig, auch kein Abzugsrohr über dem Abort.

Ob letzteres thatsächlich zutrifft, hat die Erfahrung nicht nachgewiesen; Zweifel darüber, ob auf solchem Wege eine ausreichende Lüftung der Haftzellen zu erzielen ist, sind nicht auszuschliefsen.

Für kleinere Zellen für den Nachtaufenthalt genügen nach denselben »Grundsätzen etc.« 15cbra. Für kleinere Gefängnisse (bis zu 50 Kopf Belagstärke) werden 16 cbm empfohlen, und nur für Untersuchungsgefangene soll eine Anzahl Zellen von 25cb‘u hergestellt werden.

Bei Gelegenheit des 1885 in Rom abgehaltenen »Dritten internationalen Kongresses für Gefängniswesen« stellte Schulzeiiü) auf Grundlage des ausgestellten Materials folgende Tabelle über die Gröfse der Gefängniszellen für verschiedene Länder und Ausführungen zusammen:

6.

Gefangenhaus.

Kerker in Mailand (1879 eingerichtet), Zelle für Tag und Nacht .    .    .    .

Strafhaus und Kerker in Lucca (1860 eingerichtet), Zelle für Tag und Nacht

Verwahrungshaus in Tivoli (1874 eingerichtet), Nachtzelle......

Kerker von S. Micchele in Rom (1703 eingerichtet); Zelle für Tag und Nacht Kerker des Dogen-Palastes in Venedig (XIV. Jahrhundert), Zelle für Tag

und Nacht.....................

Kerker von Perugia (1870 eingerichtet), Zelle für Tag und Nacht.    .    .    .

Grund

fläche.

co r— 10 O -1^ o co^

Oi cd th d

12,07

8,80

Quadr.

Met.

Raum

inhalt.

30,36

26,90

17,45

27,18

30,80

Cub.-

Met.

ue) In : Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 513..

7-

8.

9-

io.

11.

12.

•3-

H-

15-

16.

17-

18.

19.

20.

21.

22.

23-

24.

t-n

Gefangenhaus.

Grund

fläche.

Raum

inhalt.

Straf-Anstalt von Pallanza (1854 eingerichtet), Nachtzelle......

Straf-Anstalt von Alessandria (1846 eingerichtet), Nachtzelle.....

Frankreich, Einzelzellen...................

Bayern, Strafanstalt in Nürnberg, Zelle für Tag und Nacht......

England, Zelle für Tag und Nacht...............

Norwegen, Strafanstalt in Aageberg, Zelle für Tag und Nacht .... Schweden, Strafanstalt von Langholmen, Zelle für Tag und Nacht .    .    .

Schweden, Strafanstalt von Langholmen, nur Nachtzelle.......

Schweiz, Strafanstalt Lenzburg (Aargau), Zelle für Tag und Nacht .    .    .

Großherzogtum Baden, Strafanstalt in Freiburg, Zelle für Tag und Nacht

Dänemark, Zuchthaus in Horsens, Nachtzelle...........

Dänemark, Gefängnis von Vridsloselile, Zelle für Tag und Nacht....

Belgien, Kerker von Brüssel, Zelle für Tag und Nacht.......

Ungarn, Kerker von Szeged, Zelle für Tag und Nacht.......

Rufeland, Kerker von Petersburg, Zelle für Tag und Nacht.....

Österreich, Strafhaus in Carlan bei Graz, Zelle für Tag und Nacht .    .    .

Niederlande, Gefangenanstalt in Rotterdam, Zelle für Tag und Nacht . Niederlande, Gefangenanstalt in Rotterdam, Nachtzelle, eiserner Alkoven, in Gebrauch in den Häusern für liederliche Buben und in den

Militärschulen (Militär-Strafgefängnis Leyden).........

Italien, Gefängnis in Volterra (1860 eingerichtet), Schlafzelle.....

Gefängnis in Volterra, Arbeitszelle............

Gefängnis in Volterra, Höfchen..............

Spanien, Kerker von Madrid, Zelle für Tag und Nacht.......

Vereinigte Staaten von Nordamerika:

a) Pennsylvania, Gefängnis in Philadelphia, Zelle für Tag und Nacht ß) Massachusetts, Besserungsanstalt Concord, Nachtzelle.....

6,14

2,84

16,95

9,56

6,94

3,085

9,36

3,32

2,40

16,00

5,83

6,00

39,04

18,07

10,105    35,36

14,85

56,56

4,38

Quadr.-

Met.

Cub.

Met.

Das in den gedachten »Grundsätzen etc.« festgesetzte Mafe von 16 cbm erscheint schon im allgemeinen zu klein, ganz besonders aber bei für Untersuchungsgefangene bestimmten Zellen, da man über die Dauer der Untersuchungshaft häufig gar keinen bestimmten Anhaltspunkt hat. Auch aus technischen Gründen kann diê Anlage von so kleinen Zellen nicht befürwortet werden. Da neben diesen auch noch eine Anzahl größerer vorhanden sein soll, so kann, weil die Geschoßhöhe die gleiche bleiben soll und wohl auch die Zellenbreite, in Rücksicht auf Thür, Ofen und Leibstuhl, nicht kleiner gehalten werden kann, nur eine Verminderung der Tiefe eintreten. Dafs dies in der Grundrifeanordnung sowohl, als auch im Aulbau sehr störend auftreten mufs, bedarf keiner weiteren Erläuterung.

In den meisten Ländern ist der Luftraum für die Einzelzelle gesetzlich bestimmt. In Belgien sollen diese Zellen eine Mindestgröfee von 25 ct>m haben. In England hat man die Gröfse von 30 cb|n als Durchschnittsgröfee angenommen. In Frankreich bestimmt das Gesetz vom 5. Juli 1875, dafs die Zelle für einen gesunden Gefangenen einen Rauminhalt von 30 chm (4,00 m lang, 2,50 m breit und 3,00 m hoch) haben müsse. In Dänemark bestimmt ein Regulativ vom 22. Dezember 1841 ein Maß von 24,50 üb*“. In Schweden findet man 19 bis 22 chm, In Österreich beträgt der Zellenraum im Durchschnitt 26 bis 27 cbm.

In dem vom Bundesrat des Deutschen Reiches entworfenen Gesetz zum Vollzug der Freiheitsstrafen ist ein Rauminhalt von nur 22 cbm vorgeschrieben, was jedoch das Mindestmaß der Zellen-gröfee sein dürfte, sobald solche zur Verbüßung von Einzelhaft mit zwangweiser Beschäftigung und nicht etwa nur als Haftgelafs bestimmt sind.

Für sog. Schlaf buchten oder Schlaf käfige (auch .Schlaf- Clo sets oder Schlaf-Boxes genannt) genügen eine Länge von 2,00 m, eine Breite von 1,30 bis 1,50 m und eine Höhe von 2,00 m.

3*7-

Räume

für

Gemeinschafts

haft.

318.

Schlafsäle

und-'

-Zellen.

3T9-

Spülzellen.

320.

Spazierhöfe.

Wenn man von gröfseren Haftzellen absieht, in denen ca. 3 bis 6 Gefangene Tag und Nacht zubringen, kommen bezüglich der Gemeinschaftshaft hauptsächlich die Arbeits- und die Schlafräume in Betracht.

Die Arbeitsräume für die in Gemeinschaftshaft arbeitenden Gefangenen wurden früher meist im Gefangenhaus selbst untergebracht; in neuerer Zeit errichtet man beim Bau grofser Gefängnisse auch besondere Arbeitsbaracken, die von besonderen Arbeitshöfen umgeben sind.

Für erstere Anordnung sei hier der Männerflügel der Strafanstalt zu Aachen in zwei Grundrissen (Fig. 318 u. 319⁴⁴⁷) vorgeführt; letztere Anordnung ist auf der Tafel bei S. 350, dem Lageplan der Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin, zu ersehen. Namentlich französische Gefängnisse, so z. B. jenes zu Lyon, zeigen besondere Arbeitsbaracken.

Die Raumbemessung für die Arbeitssäle hängt vor allem von der Natur der darin von den Gefangenen zu leistenden Arbeit ab. Hiernach können unter Umständen 6qm, selbst 7 qm Grundfläche für jeden Gefangenen notwendig werden; allein unter Umständen können auch 4 qm, selbst 3 qm und noch weniger genügen.

Bringen die Gefangenen die Nacht in gemeinschaftlichen Schlafsälen zu, so empfiehlt es sich, um Unfug u. dergl. zu verhüten, die einzelnen Schlafstellen durch eingebaute, etwa 2m hohe dünne Wände von einander abzuschliefsen ; die hierdurch entstehenden Schlafbuchten werden gegen den Gang zu mit einer verschliefsbaren Thür versehen (siehe die Schlafsäle auf der Tafel bei S. 350).

Man hat aber auch vollständig isolierte (ummauerte) Schlafzellen, ähnlich den Einzelzellen für Tag- und Nachtaufenthalt, nur kleiner angelegt, wie dies aus den Grundrissen des Männerflügels der Strafanstalt zu Aachen (Fig. 318 u. 319) zu ersehen ist, aber auch bei der Strafanstalt zu Grofs-Strehlitz (siehe Art. 313) zur Ausführung gekommen ist; die ersterwähnten Schlaf buchten sollen zu allerhand Unzuträglichkeiten Anlafs gegeben haben. Bei Schlafzellen, die so, wie in Fig. 318 u. 319 angeordnet sind, geschehen Beleuchtung, Luftzuführung durch grofse Durchbrechungen der Thüren.

Bis vor kurzem wurden die Arbeitsräume, wenn sie im Gefangenhause selbst untergebracht waren, in die unteren, die Schlafräume dagegen in die oberen Geschosse verlegt. In neuester Zeit ist aber auch (z. B. im 3. Nebengefängnis zu Hannover) das entgegengesetzte Verfahren eingeschlagen worden; die im Erdgeschofs angeordneten Schlafräume ermöglichen es, dafs die Gefangenen am Tage in den oberen Geschossen thunlichst von der Aufsenwelt abgeschlossen sind.

Wie schon erwähnt, soll an dem einen Ende eines jeden Zellentraktes bezw. -Flügels eine Spülzelle angeordnet werden; man wählt gerade diese Lage derselben, weil man die Auswurfstoffe und Schmutzwasser möglichst aus der Mitte der Gebäude entfernen will. Die Spülzelle mufs geräumig genug sein, um 2 Ausgüsse aufzustellen und die zum Reinigen notwendigen Gerätschaften unterzubringen 4 4 8).

Über die Einrichtung gröfserer Spazierhöfe zur Bewegung der in Gemeinschaft befindlichen Gefangenen ist nur so viel zu sagen, dafs sich die letzteren, um ernstliche Kollusionen und Störungen zu vermeiden, in gemessenen Abständen (ca. 4m) hintereinander zu bewegen haben, wonach die Wege einzurichten sind. Im übrigen ist auch hier der Hofanlage eine möglichst gefällige Form

44î) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1872, Bl. 3.

⁴⁴⁸) Siehe auch: Hennicke. Spül- und Abtritts-Anlage im Inquisitoriat zu Breslau. Zeitschr. f. Bauw. 1857, S. 141.

Für fertige ► Wćuaren,

Arbeitsraum

Werkstätte

Werkstätte

Arb eits- Saal.

Arb eits - S aal.

Aufseber-

Stube

TT

Fig. 318.

II. Obergeschofs.

10

Fig. 319.

Erdgeschofs.

1:500

Aufseher-

Zimmer

10 987654321 0

M¹1¹1¹M¹M+H+H-

Männerflügel der Strafanstalt zu Aachen44T).

Ar ch. : Busse & Cremer.

Arb eits -Saal.

Arbext s - S a al.

i-

Arbeitsraum.

ar

Arbeitsraum

Werkstatte

Werkstätte

und ein Schmuck von Sträuchern und Blumen zu verleihen, um wohlthätig auf das Gemüt der Gefangenen einzuwirken.

Noch mehr ist dies nötig bei der Anlage von Isolier- oder Einzelspazier

höfen.

Die eine wirkliche Erholung im Freien am meisten sichernde Anlage ist unstreitig die in mehreren belgischen Gefängnissen, z. B. zu Termonde (siehe Art. 313), Gent etc. anzutreffende, wobei die nach einem gröfseren Halbmesser zwischen den Flügelenden angelegten Einzelhöfe nicht allein ihrer Längenausdehnung nach die Anlagen von Gewächsen zulassen, sondern auch in besonders ausgiebiger Weise an den beiden offenen Seiten von Rabatten und Ziersträuchern eingefafst sind. Bei dem in Art. 388 noch vorzuführenden Zellengefängnis zu Heilbronn ist gleichfalls eine solche Anordnung von Einzelspazierhöfen zu finden.

Dieser Anlage gegenüber steht die halb oder ganz geschlossene kreisförmige, in deren Mittelpunkt sich ein Beobachtungsraum (am besten ein Turm) befindet, nach welchem sämtliche Scheidemauern konvergieren, so dafs jeder einzelne Hof beim Eintritt in denselben nur eine Breite von kaum 1 m hat und sich erst gegen das Ende bis zu ca. 5,50 m erbreitert (Fig. 320 bis 322).

Dieser Form wird von den Strafanstalt - Beamten wegen der leichteren Überwachung und Verhütung von Kollusionen mit den in den Zellen befindlichen Gefangenen der Vorzug gegeben.

In gesundheitlicher Beziehung und mit Rücksicht auf den dem Gefangenen doch auf eine Stunde zu gewährenden unverkümmerten Genufs freier Luft sollte indes doch die erstere Anlage den Vorzug verdienen und wenigstens ein Teil der Höfe hiernach erbaut werden.

Die Frage, ob Einzelspazierhöfe anzulegen sind oder nicht, ist nur insofern eine technische, als die Anordnung derselben wesentlich teuerer ist, wie das Herstellen gröfserer gemeinschaftlicher Spaziergänge; im übrigen ist diese Angelegenheit eine Systemfrage, welche mit der Art des Strafvollzuges in Einzelhaft auf das innigste zusammenhängt. Bei gemeinsamen Spazierhöfen sind 1,00 bis 1,50m breite Spazierwege in Kreis- oder Ellipsenform anzulegen.

Die Gefangenen sollen beim Spaziergange ein gewisses Gefühl der Freiheit empfinden, und daher sollte bei Anlage der Einzelspazierhöfe ein zwingerartiger Charakter thunlichst vermieden werden; andererseits müssen die Einrichtungen so getroffen werden, dafs ein Verkehr unter den Gefangenen möglichst verhindert wird.

Ersteres kann dadurch erzielt werden, dafs man an den Seiten, welche die Höfe nach aufsen und innen begrenzen, mäfsig hohe Gitterwände errichtet, welche Aussicht nach mit Rasenbeeten, Blumenanlagen, Buschwerk etc. bepflanzten Höfen frei lassen; den Verkehr unter den Gefangenen verhütet man, indem man zwischen den einzelnen Spazierhöfen mindestens 3 m hohe Scheidemauern herstellt (siehe die Tafel bei S. 353, ebenso Fig. 32c). Durch die ₍ent-sprechend hohe und starke Urmvehrung (Ringmauer) der gesamten Getängnis-anlage ist Sorge getragen, dafs die Gefangenen nicht entweichen können.

Auch zwischen den spazierengehenden und den in den Zellen zurückgebliebenen Gefangenen soll kein Verkehr stattfinden können. Man hat dies vielfach dadurch zu erreichen versucht, dafs man die Höfe an den freien Enden der Zellenflügel anordnete (Fig. 320).

⁴¹-'¹) Faks.-Repr. nach: Wulliam & Farge. Le recueil d’architecture. Paris. Ile année, /. 36. «0) Nach ebendas., 6me année, f. 10.

1,7

!■

fcl'

i : ’ ï '(,*

/    ' .r • ;    -¹

, ' U j ₍ ¹ 'I \

—...........

|f|f i ■; !

i«::;,;.....

ppâiô

NryJ

i?

'. \V.'

VI

!”

'PLd

mif-j

«i?,,m

•\

iji

i!

Ol £S

jf.j

/, r ^:;.u.,i

;;:i

q:

Ê>

» «*

».

va IF

41

«MSI

Mf 1

■-M\V \*

V!; i i i/l > \*

. H .: {.»* 1 UL-

• ;    « • ; Kfî ; i \    —

ii

te. <sl u.

§Sjà\^

#»"'4

I«

Üfl

tos»'

r » ■ » <i;') i⁴ /.

œülP

lÜ

aamu

iwr]l

II

I m4

te

Fig. 320.

mmâm

Ml IMir;

pPf»g

UÜgK

o- '•

K;

«.w;*

S ! i;F

A.

Pi;

i ! IB

P «il PS¹

§' ’Vi

■T-

Lenzburg ⁴¹⁹).

lia

•«<

ki

ïMpÉfL,,

mmmm

’ 'mägßmk'' ■■ ww3^-

kfefl

çkmws

»V- ■' \v

Sfe /

A«»

;'V

fcywvl

IfV

•A 7..

I .)■

ft

y;

Ëfc

y». m m

wl/flÈggmi:

ÿ# M'-’ ;> a!

fey

MÉ

Zellengefängnis

a.-

h ■ r

/*,'

f? i !

il&r

", j

.»?

ii'

I,¹’

t:

=»₍

I.

Ôte'

--

•l

]Æ

.■ 7

Aren. : Moser.

S®

SS

CiV

24

Das in Fig. 265 (S. 286) im Lageplan dargestellte Männergefängnis zu Moabit bei Berlin zeigt zwischen drei Zellenflügeln zwei gröfsere Spazierhöfe mit je drei kreisrunden Wandelbahnen; Bäume in gröfserer Zahl und grolse, mit niedrigen Ziersträuchern bepflanzte Rasenflächen beleben diese Höfe in anmutiger Weise.

Gröfsere Spazierhöfe mit langgestreckten Wandelbahnen besitzt der neue Teil des Zellengefängnisses zu Stein a. d. D. (Fig. 324⁴⁵¹); auch im Normalplan

Fig. 321.

Fig. 322.

I!

•fl

I-’

j-

S-

Arch. : Lucca.

?-

'S

4:2000

S--

3--

S--

S--9--

■'X

!'î

ir

v:

uEü

:>F

Zellengefängnis zu Mailand.

eines Zellengefängnisses (siehe Fig. 301, S. 354) sind drei derartige Spazierhöfe vorgesehen.

Im Lageplan der Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin (Fig. 306, S. 359) sind an den 3 Flügelenden des sog. 3. Gefängnisses strahlenförmig angelegte Gruppen von Einzelspazierhöfen dargestellt. Ähnliche Einzelspazierhöfe sind auch in der Nähe des Gebäudes für jugendliche Gefangene angeordnet.

Aus dem auf der Tafel bei S. 355 wiedergegebenen Lageplan des neuen,

⁴⁵¹) Faks.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1875, Bl. 47.

37i

nach dem Fischgrätensystem erbauten Zellengefängnisses zu Fresnes ist die dort gewählte Anordnung der Einzelspazierhöfe zu ersehen.

Fig. 321U.322 geben den Lageplan des Zellengefängnisses zu Mailand wieder, bei welchem die Gruppen von Einzelspazierhöfen zwischen den Gefängnisflügeln angeordnet worden sind.

Fig. 323.

■?

0‘

•S.

6>

t/i

CO

Ci

■v:'

Vor

Ji ö f e

CO

SS

lu Faubourg Sainrt-MicTiel

1-2000

10 SO    10    20 SO 40    SO    «0    70    r

H+łłtttłH-1-1—+—4-!-!-1-i

Strafanstalt j zu Toulouse⁴⁵⁰).

Arch. : Esquiè.

Eine seltener vorkommende Anordnung von Spazierhöfen zeigt der Lageplan des Zellengefängnisses zu Arnheim in Fig. 303 und eine eigenartige Anlage von gröfseren und Einzelspazierhöfen das Gefangenhaus zu Toulouse (Fig. 323 ⁴⁵°). Bemerkenswert ist auch die Verteilung der Spazierhöfe bei dem auf der Tafel bei S. 353 dargestellten Zellengefängnis zu Löwen.

Erfahrungsgemäfs hat man bei der Anlag'e von Einzelspazierhöfen auf je 7 Gefangene einen Hof anzulegen; bei dieser Annahme kann jeder Gefangene täglich eine Stunde spazieren gehen.

In ganz kleinen Gefängnissen (bis zu 20 Kopf Belagstärke) wird das Essen Koc³h2I‘und für die Gefangenen in der Küche des Aufsehers gekocht und in der Weiber- Waschküche.

80    90    100 HO⁻™

I ..

24*

Arch. : v. Trojan.

■ *■*> *    i,

■ '£$ggätssi    \©

0^:^^ mm0%

fcvï;As ,.    ». ï

S p a z #0«e r h 0 f

SI-

Té

Westflüqel

"N

V *% . v '■-    . ■ %. *,: ■

ö ®tSH iSS S

; ■* : , : -

J o y a 9>& 7 z v

Wivâ

lilSBSa iÜB

Zellengefängnis zu Stein a. d. D.

10 8 0 4 2 0

10

20

0C

40

r-;-•■‘j:.::.®... Rk'ï-- '

:-4J

0001 l

11

;4vÉ;

PL*.

IKI"

»US

TRFHi

451

60“

J0H

^OKs. i

Oekonomithof

iiSüi

Ostflüoel

JS81 if§li, f.„

. ,1-1,1 im MĘm Rmä il

5; îsW    ...':,> ;:,

I i i:- ■■ ' ;|

mMI

ssêc^i ■*■*•

«Ül

mmmmm

tel

S»

0m

ra

N ordflûgel.    1§i

«1

-'•“•T.'

m ‘

v T-:. 7

h'

'00m

Hlllfi

; v * S

%'

If;......-

a.    Aufseherzimmer.

b.    Reinigungszellen.

c.    Haftzellen.

d.    Dunkelzellen.

e.    Depots.

/. Brausebäder.

g.    Badezellen.

h.    War m Wasserkessel.

i.    Heizkammern.

k.    Werkstätten.

l.    Magazine.

ni. Feuerlöschgeräte.

Wäsche-

’?•

Fig- 324.

äbteilung eine Waschküche von Zellengröfse angeordnet. In etwas gröfseren Gefängnissen ist entweder in der Weiber äbteilung eine Koch- und Waschküche im Sockel-, bezw. im Erdgeschofs unterzubringen oder in einen schuppenartigen Bau auf den Weiberhof zu verlegen.

In ganz grofsen Anstalten, in Landesgefängnissen und Zuchthäusern, verfährt man in verschiedener Weise. Als Regel ist im vorhergehenden, wie im vorliegenden Falle festzuhalten, dafs Kochküche und Waschküche so unterzubringen sind, dafs die von ihnen aufsteigenden Dünste in den oberen Stockwerken des Gefängnisses sich nicht verbreiten können.

Man hat in grofsen Gefangenhäusern die Küchen anfangs in das Sockel-, bezw. Kellergeschofs verlegt, wodurch indes der eben genannten Bedingung in keiner Weise entsprochen wurde; auch entstanden durch die tiefe Lage der Küchen bei der Entwässerung Schwierigkeiten.

Später verlegte man Koch- und Waschküche in die Winkel an der Mittelhalle, meist in besondere kleine Anbauten; hierdurch wurden die eben gedachten Mifsstände in nicht geringem Mafse verbessert, aber doch nicht beseitigt; denn so lange eine Küche im Betrieb ist, dringen übler Geruch und Qualm in die Mittelhalle und in die derselben zunächst gelegenen Zellen der betreffenden beiden Flügel. Allerdings mufs zug'egeben werden, dafs die Lage der Küchen im Gefängnisbau selbst, bezw. in Anbauten der Mittelhalle den Vorteil hat, dafs das Heranschaffen von Speisen und Wäsche ungemein erleichtert ist.

Am vorteilhaftesten werden dessenungeachtet Koch- und Waschküche in gesonderten eingeschossigen Gebäuden untergebracht, welche jedoch von der Mittelhalle bequem zu erreichen sein müssen. Beide werden am besten unmittelbar nebeneinander, aber ohne gegenseitige Verbindung, gelegt, sodafs sämtliche Kocheinrichtungen beider Küchen um einen grofsen, in ihrer Mitte liegenden Schornstein gruppiert werden können. Die Küchen erhalten einen besonderen, eingefriedigten Wirtschaftshof (siehe Fig. 301, S. 354).

Eine etwa erforderliche Bäckerei wird im Anschlufs an die Koch- und Waschküche gebaut.

Selbst bei gröfseren Gefangenhäusern (bis 500 Häftlingen) genügt für jede der beiden Küchen eine Grundfläche von 60 bis 70 im (= 6x10 bis 12m); die Höhe wähle man nicht gröfser als 4m, weil sonst die Beseitigung des Dunstes, der zu sehr abgekühlt würde, erschwert wird.

322.

Kirche

und

Schule.

In kleineren (gerichtlichen) Gefängnissen wird der Betsaal am besten im Vorderbau, in Gefangenhäusern mit I-förmigem Grundrifs am vorteilhaftesten im Kopfbau untergebracht. In strahlenförmig angeordneten Zellengefängnissen liegt, vom Standpunkte der Verwaltung aus, der Betsaal, bezw. die Kirche am besten dem Mittelpunkt des eigentlichen Gefängnisbaues möglichst nahe; der Weg der Gefangenen nach und von diesem Raume ist alsdann der denkbar kürzeste und die Übersicht vollkommener und bequemer. Einzelheiten über die Lage derselben werden noch in Art. 363 gebracht werden.

Auch die Schule ist, des bequemen und übersichtlichen Ein- und Ausführens der Gefangenen wegen, wenn möglich in der Nähe des Mittelpunktes des Zellengebäudes anzuordnen; sie wird deshalb bisweilen mit der Kirche vereinigt. Über die Lage derselben im besonderen wird gleichfalls in Art. 363 noch die Rede sein.

Die Aufgabe des Schulunterrichtes besteht nicht sowohl darin, den Schülern ein möglichst

Nachdenken und Überlegen die

ö74

Widerstandskraft gegen die Anreizung zum Verbrechen zu stärken, bei Einzelhaft auch durch geistige Anregung ein Gegengewicht gegen die Einförmigkeit der Zelle zu bieten. Dieses Ziel kann der Lehrer aber nur erreichen, wenn die Zahl der zum jedesmaligen Unterricht vereinigten Gefangenen 40 nicht übersteigt. Kommt man hiernach nicht mit einer Schule aus, so mufs man deren zwei anlegen.

3²3-

Kranken-

-haus.

Die Krankenzimmer sind von den übrigen Gefängnisräumen vollständig zu zimmer, bezw. trennen, in gröfseren Strafanstalten am besten in einem abgesonderten Gebäude einzurichten.

Das Krankenhaus ist, wenn möglich, mit der Front nach Südost zu legen und mit einem besonderen Hofe zu versehen. Die Gröfse ist auf 6 bis 8 vom Hundert der Belagstärke des Gefängnisses zu bemessen.

3²4-

Thorgebäude

und

Vorhof.

Das bei gröfseren Gefangenhäusern zu errichtende Thorgebäude hat den einzigen Eingang zum Gefangenhaus zu bilden und ist deshalb in den Zug der Ringmauer zu verlegen; doch hat dasselbe aus der letzteren nach aufsen auszutreten, damit nicht im Inneren vorspringende Ecken und Winkel, welche die Sicherheit beeinträchtigen, entstehen. Aufser dem Dienstzimmer für den Pförtner und dem Raum für die Militärwache können in diesem Hause auch Magazine untergebracht werden.

Anschliefsend an das Thorgebäude und zwischen diesem und dem Verwaltungsgebäude, bezw. -Flügel wird ein Vorhof, der mit einer 3 bis 4m hohen Mauer einzufriedigen ist, angelegt. Von demselben gelangt man sowohl zum eigentlichen Gefängnisbau, als auch zu den Höfen des Krankenhauses und der Koch- und Waschküche. Auch die an einzelnen Stellen längs der Ringmauer angeordneten Rundgänge müssen vom Vorhof aus zugänglich sein (siehe Fig. 301, S. 354 und die Tafel bei S. 355).

325*    Die Zimmer der Aufseher sollen beim Eingang vom Mittelbau in die Ge-

Dienst

wohnungen

etc.

für Aufseher, fangenflügel liegen und mit Fenstern gewöhnlicher GrÖfse versehen sein, welche zwar, der Sicherheit wegen, ebenso wie die Zellenfenster zu vergittern sind, jedoch so, dafs den Aufsehern der Überblick über die zwischen den Gefangenflügeln befindlichen Höfe und die Zellenfenster nicht erschwert wird, zu welchem Zwecke sich erkerartige Vorbauten oder zum mindesten Korbgitter empfehlen.

In kleineren (gerichtlichen und Polizei-) Gefängnissen wird die Familienwohnung des Aufsehers in das Gefängnis selbst verlegt; doch ist darauf Bedacht zu nehmen, dafs Familienwohnung und Gefängnis soweit von einander geschieden sind, dafs nicht der Strafvollzug zum Teile in den Wohn- und Wirtschaftsräumen des Gefängnisaufsehers sich abspielt. Am besten wird diese Wohnung so angeordnet, dafs sie mitten im Gefängnis liegt, damit von ihr aus alles gehört und übersehen werden kann, und dafs sie doch auch wieder von den Hafträumen so scharf geschieden ist, dafs nicht der Strafvollzug einen zu familiären Charakter annimmt.

In gröfseren Gefängnissen hingegen werden die Dienstwohnungen für die Beamten am besten aufserhalb der Ringmauer verlegt; doch kommt es auch vor, dafs man sie ringsum die Strafanstalt herum angeordnet hat. Sie an die Ringmauer unmittelbar anzuschliefsen, ist fehlerhaft.

Eine vorteilhafte Anlage ist es, wenn man die Beamtenwohnungen in einem oder mehreren Quartieren zusammenfafst, wie dies der Normalplan in Fig. 301 (S. 354) zeigt.

Man hat wohl auch Beamte mit ihren Familien innerhalb der Ringmauer wohnen lassen; doch sollte dies unter keinen Umständen geschehen; die Erfahrung hat gezeigt, dafs sich alsdann arge Mifsstände für die Sicherheit, die Disciplin und die Ordnung ergeben.

c) Besonderheiten der Konstruktion und Einrichtung.

i) Wände und Fufsböden, Decken und Dächer.

Zu den Umfassungsmauern empfehlen sich, unter Anwendung der nötigen Vorsicht hinsichtlich der Stärke derselben und der Anlage der Fenster- und Thüröffnungen, der Trockenheit wegen gebrannte Steine mit oder ohne äufseren Putz. Jedenfalls sind bei Anwendung von Bruch- oder Quadersteinen Durchbinder zu vermeiden, auf welchen sich bei Temperaturwechseln feuchte Niederschläge bilden.

Als geringste Mauerstärke ist eine Dicke von D/₂ Steinen (38cm) anzunehmen, wobei für Untersuchungsgefängnisse noch eine Verwahrung der gegen das Innere gekehrten Mauerseite mittels einer starken Bohlen- oder Bretterverkleidung zwischen eichenen Ständern kommt, welch letztere mit dem Gemäuer durch Bolzen zu verbinden sind. Allerdings sammelt sich hinter der Holzverkleidung leicht Ungeziefer an, wogegen man nur dadurch ankämpfen kann, dafs man das Holzwerk berührt und putzt.

326.

Umfassungs

mauern.

Nach den preufsischen Bestimmungen vom I. November 1892 müssen die Umschliefsungswände aller zum dauernden Aufenthalte von Gefangenen bestimmten Räume mindestens eine Stärke von 1 x/₂ Stein erhalten; eine geringere Stärke ist für die Scheidewände der Schlafzellen, soweit sie nicht Widerlager für Gewölbe bilden, zulässig.

In den Mauern, welche gröfsere Schlaf- oder Arbeitsräume nach dem Flurgang zu begrenzen, sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit man die darin befindlichen Gefangenen bei Tag und bei Nacht von den Flurgängen aus leicht und ohne Geräusch beobachten kann. Deshalb werden nicht nur in allen Thüren, sondern auch an verschiedenen Stellen im Mauerwerk kleine, verglaste und mit Schieber versehene Beobachtungsöffnungen in passender Höhe angebracht (siehe die Tafel bei S. 350).

Auch für die Scheidewände empfehlen sich gebrannte Steine schon aus dem Grunde, weil in denselben gewöhnlich die Lüftungskanäle aufzuführen sind. Für kleinere Gefängnisse können auch Blockwandungen angewendet werden, wie solche früher insbesondere für Untersuchungsgefängnisse ausschliefslich vorgeschrieben waren, mit Rücksicht auf feuersichere Bauart aber in neuerer Zeit durch massive Wände ersetzt werden.

Kann diesen keine hinreichende Stärke gegeben werden oder wird besondere Festigkeit verlangt, so können in die Backsteinwände auch aufrechte, schwalbenschwanzartig geformte, eichene Hölzer beim Aufmauern eingesetzt und die Wandungen mit Bretterverschalungen versehen werden.

Man hat mehrfach die Scheidewände zwischen den Haftzellen als Hohlmauern konstruiert, um dadurch die Verständigung zwischen zwei benachbarten Gefangenen unmöglich zu machen.

Im Zellengefängnis auf dem Boulevard St. Mazas in Paris besteht jede solche Scheidewand aus zwei Mauern, die nur stellenweise durch Backsteine mit einander verbunden sind; der Hohlraum zwischen beiden ist mit Sand ausgefüllt. Hierdurch soll ein Durchbrechen erschwert, bezw. unmöglich

Fig. 325.

Fig. 326.

Scheel

Bett

~s

~s y

Schnitt ab. Schlaf bucht in der ^Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin⁴⁵²). — ¹/₅₀ w. Gr.

Grundrif?.

327.

Scheidewände.

⁴⁵²) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1877, Bl. 61.

gemacht werden, weil der Gefangene die grofee Menge nachrinnenden Sandes nicht zu verbergen vermag, sich also bei einem solchen Versuche leicht verraten würde.

Die Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten stellte 1885 als Grundsatz auf, dafs die Innenwände der Zellen wenigstens im unteren Teile mit Cementputz zu versehen und mit Kalk, dessen Weifse durch einen geringen Zusatz von gelbgrüner oder hellblauer Farbe gebrochen ist, anzustreichen seien.

Werden gemeinschaftliche Schlafsäle in einzelne Zellen oder Buchten geteilt, so'werden die sie voneinander trennenden Wände aus Brettern oder Eisen-,

......•

Fig. 327.

Längenschnitt.

Fig. 328.

Ansicht

der

Scheidewand.

2,30

fl

_fl

io.

|! n

3,18

Fig. 329.

Ansicht

der

Gangwand r mit Thür.

j, !ll Jll ! Ini 111 in i|11 ——    y

wÆWÆmimmÆÈm,

1,35........Jfl

<    t)9'0

1,85

Fig. 330-

Grundrifs.

2,55

.1,0 ..

Schlafbucht in der Gefangenanstalt zu Chemnitz⁴⁵³). — ¹/₆₀ w. Gr.

namentlich auch Wellblech konstruiert; bisweilen kommen auch Holz und Eisen vereinigt zur Anwendung.

Als Beispiel hölzerner Trennungswände sei die bei den Schlafbuchten des Gefängnisses am Plötzensee bei Berlin zur Anwendung gekommene Konstruktion (Fig. 325 u. 326⁴⁵²) vorgeführt.

Die Trennungswände bestehen aus 2,5

cm

starkem kiefernen Holze ; die Eckpfosten messen 65 mm

im Geviert.

Die in den Schlafsälen der Gefangenanstalt zu Chemnitz errichteten 2,35 m hohen Wellblechwände sind aus Fig. 327 bis 330⁴⁵³) ersichtlich.

453) Nach: Boerner, P. Bericht über die Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens. Berlin 1882 — 83. Band 1. Berlin 1885. S. 467.

Das gesamte Gefängnisgelände, einschl. der Spazierhöfe, Verwaltungs- und Ökonomiegebäude (die Beamtenwohnungen liegen, wie schon gesagt, besser aufserhalb) wird durch Umwehrungs-, Einfriedigungs- oder sog. Ringmauern abgeschlossen. In belgischen Gefängnissen, ebenso in manchen deutschen (z. B. in Bruchsal, Freiburg etc.), wurden dieselben anfangs festungsartig mit Ecktürmen, Zinnen und oberem Wachtgange versehen; gegenwärtig werden sie in einfachster Form — aufsen mit Strebepfeilern, innen glatt geputzt — ausgeführt und nicht unter 4,5m hoch gemacht. Alle Ecken sind auszurunden. Abdeckungen mit vorspringenden Gesimsen erleichtern das Übersteigen; zweckmäfsig und auch billig kann man sie durch kleine Flachziegelbedachungen ersetzen.

An die Einfriedigungsmauern soll von innen kein anderer Bauteil anstofsen.

Die den von der Kommission der deutschen Strafanstaltsbeamten 1885 aufgestellten Grundsätzen beigefügte Zeichnung einer Ringmauer ist in Fig. 331 u. 332 facsimile wiedergegeben.

Fig- 332.

Fig- 331.

anzr.

Ai

328.

Ringmauer.

fl

F-

! I!

hfl

0Ç

1/4

1/.

Ïïï

le

LZ:

iT

4.

ü'!

:~i

ru

ir.r

pu

lIüiL

-rrrrr

'ü'

l~n

ai

~±L£^kT^

i'.!i

Querschnitt.

I44:

Äufsere Ansicht. Ringmauer. (Normalzeichnung.) — V75 w. Gr.

329-

Fufsböden.

Als Bodenbelag empfehlen sich nicht nur für das Sockelgeschofs, das Erd-geschofs und die längs der Zellen hinlaufenden Galerien, sondern auch für die Fufsböden in den Zellen hart gebrannte Thonplatten auf Betonunterlage, sowie Cement- und Asphaltbeläge auf gleicher Unterlage.

Holzböden sind nicht allein einer allzuraschen Abnutzung ausgesetzt und halten nach erfolgter Reinigung Feuchtigkeit zurück; sie sind auch wegen der leichteren Fortpflanzung des Schalles, insbesondere für Gefangenflügel mit Einzelzellen, nicht zweckmäfsig.

Eine Ausnahme findet für Untersuchungsgefängnisse statt, in welchen Betonlagen ohne weitere Bedeckung für die Zwecke von Kollusionen leichter durchbrochen werden können, weshalb man eine starke Bretterfufsbodenlage vorzuziehen pflegt.

330.

Decken.

Die Decken können aus zusammengedübelten Blockgebälken, welche nach unten mit Brettern verschalt und vergipst werden, oder auch aus ¹/₂, i oder

Die in gemeinschaftlichen Schlafsälen eingebauten Schlaf buchten erhalten am besten in etwa 2m Höhe über dem Fufsboden eine Decke aus Eisendrahtgeflecht.

331.

Dächer.

37»

1⁴/₂ Stein starken Backsteingewölben bestehen, welche in der Nähe der Kämpfer mit Beton aufgefüllt und nach oben für das Aufbringen von Brettern oder für Betonlagen abgeebnet werden.

Mit Rücksicht auf Feuersicherheit ist den Gewölben vor den Blockgebälken der Vorzug zu geben.

Die Decken können aber auch

aus 1-Eisen mit eingelegtem Beton bestehen, nach unten einfach auf den Beton vergipst, nach oben mit einer weiteren, mindestens 9

dicken’ Betonlage und 2 cement oder mit einer Bretterlage versehen werden.

Nach den preufsischen Bestimmungen vom i. November 1892 sind die Plure und Treppenhäuser, Vollstreckung der Strafe dienen, sowie die Küchen, Aufnahmezellen, Strafzellen und Baderäume zu überwölben oder sonst feuersicher zu überdecken, gehenden Aufenthalt der Gefangenen bestimmten Räume, wie Betsäle, Schulen, Arbeitsräume können Balkendecken erhalten, sofern nicht Zellen darüber angeordnet werden.

cm

cm

starkem Glattstrich aus Portland-

ferner alle Räume, welche zur

Die zum vorüber-

u. s. w.,

Fig. 333-

Fig. 334-

Fig. 335-

jm

Jn

1 5"

:il° im

3,39

M.

at'«

:ê

3,30

m wb. wb. m,/mmmmmm i

gr æær 'SA'/s,_wm!'    «

/'//////////

'//#////////////

W//////Z///A    I//////////

die Zellen.

Längenschnitt durch

den Flurgang.

Querschnitt.

1:250

7 8 3 10 11 12 13 14 15“

I i I ■ I , 1 , I H i- I I I Zellenflügel mit Holzcement-Däcliern. (Normalzeichnung,)

Die Dächer sollen, da der Innenraum fast gar nicht zu benutzen ist, ohne Kniestock, möglichst leicht und flach und feuersicher sein. Besonders empfehlen sich daher Holzcementdächer, welche in den Zellentrakten, bezw. -Flügeln über dem mittleren Flurgang so weit hoch geführt werden können, dafs man zur Beleuchtung desselben hohes Seitenlicht erhalten und so die teueren Deckenlichter vermeiden kann ⁴⁵⁴).

In den von der Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten aufgestellten Normalplänen für Zellengefängnisse ist alles Holzwerk vermieden, wie dies die in Fig. 333 bis 335 facsimile wiedergegebenen Schnitte zeigen.

4M) Über die für einen Gefängnisbau zu wählenden Baustoffe siehe: Baer, a. a. 0.,”S. 70ff.

Die Gewölbe der obersten Zellenreihen sind von den Gang- nach den Aufsenmauern zu geneigt (1: 201 hergestellt, die Zwickel ausgeglichen, mit Cementmörtel geebnet und mit einem Holzcement-dache, vorn mit Dachrinnen aus Zinkblech versehen, eingedeckt. Der Aufbau über dem mittleren Flurgang ist mit Gewölben zwischen I-Trägern geschlossen, welche, mit Gefälle nach beiden Seiten versehen, ebenfalls eine Holzcementbedachung mit Zinkrinnen erhalten.

2) Flurgänge, Galerien, Mittelhallen und Treppen.

In längeren Zellentrakten, bezw. -Flügeln erhält der mittlere Flur gang', zu dessen beiden Seiten die Hafträume angeordnet sind, 4,0 bis 4,5m Breite; in kürzeren Trakten kann man auch eine geringere Breite wählen, namentlich dann, wenn in den Flurgang keine Galerien eingebaut oder wenn die Zellen nur zu einer Seite desselben angeordnet sind.

Für gute Beleuchtung, Lüftung und Heizung der Flurgänge ist besonders Sorge zu tragen.

Die in die mittleren Flurgänge längs der Zellenthüren eingebauten Galerien oder Flurumgänge sollen nicht unter 0,90ra Breite erhalten, werden aber auch

bis l,25m breit gemacht. Die Höhe der Galeriegeländer findet man wohl auf nur 0,90 m eingeschränkt; doch sollte dieselbe nicht weniger als 1,00 m betragen, weil man die Beamten vor der Gefahr schützen mufs, von einem Gefangenen über das Geländer geworfen zu werden.

Ursprünglich konstruierte man die Galerien aus gufseisernen, bezw. schmiedeeisernen Konsolen, auf welche Gufseisenplatten gelegt werden ; doch werden letztere, wenn sie voll gegossen sind, leicht glatt, und sind sie durchbrochen, so lassen sie Schmutz durchfallen. Man hat auch Eisenblech angewendet; doch erzeugt dieses beim Begehen einen starken Schall, weshalb Matten aufgelegt werden müssen. Besser ist es deshalb, Steinplatten oder einen eichenen Bretterbelag auf die Konsolen zu legen.

Als Beispiel einer neueren, auf schmiedeeisernen Konsolen ruhenden Konstruktion diene die bezügliche, in Fig. 336 bis 338⁴⁵⁵) dargestellte Anlage im neuen Zellenflügel des Zellengefängnisses zu Vechta.

33²-

Flurgänge.

333-

Galerien.

Fig. 336.

Fig. 337-

■I

______1.00_____

/25.

Querschnitt.

Fig. 338

iä:

MM

11

Tflll.

ill!

________1.08

-----Ü

-I

Belag

Träger

Grundrifs.

n?5. 75.6

2,60

Ansicht.

Galerie - Konstruktion im Flurgang des Zellengefängnisses zu Vechta⁴⁵⁵).

Vüo w. Gr.

⁴⁶⁵) ïaks.-Repr. nach: Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1885, Bl. 19.

38O

Der Galeriebelag'ruht in je 2,26 m Abstand auf zwei nebeneinander liegenden, in die Wand einge-mauerten E-Eisen, zwischen welchen 3 cm starke Quadrateisen befestigt sind; letztere dienen mit ihrem unteren schrägen Teile als Unterstützung der Träger, mit dem oberen lotrechten Teile als Geländerstütze. Die unteren Enden dieser Quadrateisenstangen liegen je mit einem Flach eisen an der Mauer an und sind an derselben mittels eines eingemauerten Bolzens befestigt; in die so entstehenden Dreiecke sind Ringe aus Flacheisen eingespannt. Zwischen den so gebildeten, 2,26 m von einander abstehenden Konsolen wurden längs der Mauer, sowie an der Aufsenkante I-Träger mittels Winkel befestigt, worauf der 4 cm Pilch-pine-Holzbelag befestigt ist.

In neuerer Zeit sind mehrfach massi-

Fig. 339-

Fig. 340.

fc-r

s-

1:500

ve Längskappen zwischen einseitig eingemauerten 1- oder I-Trägern zur Ausführung gekommen; auf die wagrecht abgeglichenen Kappen wird ein Asphaltbelag ausgebreitet.

In den Flügeln des

Ë Auf. JSeher

Tuf-

sehfl

ji Auf- ' « seher.

KöX'

se*⁰¹

Strafgefängnisses zu Preungesheim bei Frankfurt a.M. stützen sich die Kappen auf 1,35 m lange 1-Träger (von 16 cm 38 cm tief in die Lang wände vor

Höhe), welche

den Zellen eingelassen sind. Nähere Beschreibung mit Abbildung findet sich in der unten ^°) genannten Quelle.

⁴⁵⁸) Becker. Ausführung von Flur-Umgängen in Strafge-fängnissen. Centralbl. d. Bau-verw. 1885, S. 372.

4ä7) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw.i88s,Bl. 63 u. 64.

•Aur MSbii

C entrai \ELalle.

Kl idei

ka nmei

Betsaal.

Aufseher^

iLä

II. Obergeschofs.

Vom grofsen Männergefängnis des Kriminalgerichts-Etablissements zu Moabit bei Berlin ⁴⁵⁷).

I. Obergeschofs.

i

-ssaL-,

—

lia

I

I

Fig. 342.

J

U

; '

!

i il! ii!

I

i

:

Ç~T

II

¹

:

L

łJi

lic

I

;:

V

i

i

m

A__,

) !

€EE

r/

4

*

■

...

1

!

V llli

y⁴

I.:;

L lljl

ffisr

n^f

fi

□

] :

H

;

—

"

śnjTS

d

■—

mm

Ci

r

CI

>

Il L

i:

lä\

f

Tl

CI

El

s

Jl:

BE

1

e

t

-

G

A

■il

]

]

r

X

c

l

?--

V- ^ ïz't    t- sTe^BaPp 9s'£

I

I

Querschnitt und Längenschnitt zu Fig. 340 u. 341 ⁴⁵⁷).

P--

e--

H

1:250

8    9 TO

i »    8    • i i i

Fig. 341-

i

>

m

jjg-'

li

i

o

W

a i

L H

H

(p

!□&

n !:i

i

iQ

r

I

o

I

»

.

i

Hi

f-C""

5===3HH

334-

Mittelhalle.

335-

Treppen.

führen.

Man kann die Konsolen als Stützen der eisernen Träger ganz vermeiden, wenn man letztere in die die Zellen von einander trennenden Scheidewände einlegt und sie darin auf etwa 1,5ra Tiefe einmauert; eine solche Konstruktion ist ebenso einfach, wie billig. Auch durch Einspannen von flachen Betongewölben zwischen den Eisenträgern, auf denen man einen Asphaltbelag ausbreitet, erreicht man unter Umständen eine zweckmäfsige und billige Anordnung.    '

Die Galerien eines und desselben Geschosses werden bei gröfserer Länge des Gefängnisflügels durch kurze Quergalerien oder Brücken, die Galerien der verschiedenen Geschosse durch eiserne Treppen miteinander verbunden. Fig. 339 u. 340⁴⁵-⁷), worin ein Flügel mit Mittelhalle etc. des Männergefängnisses zu Moabit bei Berlin dargestellt ist, zeigt diese Anlagen im Grundrifs (siehe auch Fig. 265, S. 286); die beiden Schnitte in Fig. 341 u. 342⁴⁵⁷) geben die weiteren Erläuterungen hierzu.

Die Innenansicht eines solchen mit Galerien versehenen mittleren Flurganges, von der Mittelhalle ausgenommen, giebt Fig. 343¹), dem Zellengetängnis zu Stein a. d. D. entnommen.

Die in Zellengefängnissen vorhandene Mittelhalle soll, wie schon früher erwähnt worden ist, thunlichst frei von allem Einbau sein, damit die Übersicht und die Aufsicht über die gesamten Zellenflügel in thunlichst einfacher und vollständiger Weise möglich sei.

Nur die von den Zellenflügeln eingeschlossenen Ecken der Mittelhalle dürfen mit eingeschossigen Baulichkeiten ausgefüllt werden; alsdann wird man der Halle leicht Licht und Luft zuführen können. In diese Anbauten können Bäder, Magazine, gemeinsame Arbeitsräume etc. verlegt werden (siehe die Normalpläne für ein Zellengefängnis in Fig. 307, 308 u. 311, S. 360 bis 362).

Flurgänge und Mittelhalle sind die grofsen Luftbehälter, aus denen die Zellen gute und reine Luft erhalten müssen, insbesondere zu den Zeiten, wo das Öffnen der Zellenfenster nicht thunlich erscheint. Hieraus erklären sich auch die verhältnismäfsig grofsen Breiten der Flurgänge und der bedeutende Durchmesser der Mittelhalle.

Über Anordnung von Fenstern, Dachliçhtern etc. in der Mittelhalle ist in Art. 339 das Erforderliche zu finden.

Wie aus den Darstellungen in Fig. 339 u. 340 hervorgeht, setzen sich die Galerien der von der Mittelhalle ausgehenden Flurgänge an den Wänden der ersteren fort. In einem der obersten Geschosse, am besten im I. Obergeschofs, laufen sie in der Regel in der Mittelhalle zu einer auf Säulen, Konsolen etc. ruhenden Bühne zusammen, auf der ein Aufseher seinen Platz nimmt; von hier aus mufs er den vollen ungehinderten Einblick in die Zellenflügel haben; keine Thür darf sich in letzterem öffnen können, ohne dafs dies von der Bühne aus bemerkt würde.

Jeder längere Gefängnisflügel soll zwei Treppen erhalten, und zwar je eine an jedem Ende; bei Zellengefängnissen, die nach dem Strahlensystem angeordnet sind, erhält hiernach jeder Zellenflügel der Mittelhalle zunächst eine Treppe. Diese Zahl von Treppen ist vollständig ausreichend, sowohl für den täglichen Dienst, als auch für aufserordentliche Ereignisse.

Alle diese Treppen müssen vom Sockelgeschofs bis in das II. Obergeschofs

Fig- 343-

é-e

VA

Ori

Ta

W,

î-

U“

X v\

AA

il

mit

mm

WSi

DP

i\

rs\

—UL

7,

••

ft

7

L.

T-

Stein a. d. D. ⁴⁵⁸).

zu

Mittlerer Flurgangin einem Flügel des Zellengefängnisses

Arch. : v. Trojan.

Wendeltreppen sind tliunlichst zu vermeiden; denn sowohl für den Arbeitsbetrieb, als auch für die Ökonomie sind täglich umfangreiche und lange Gegenstände notwendig, deren Fortbewegung auf Wendelstufen erschwert sein würde. Allein auch für das Führen der Gefangenen nach und von der Kirche, Schule etc., wobei sie einen Abstand von ca. 5 Schritten einzuhalten haben,

3) Thüren, Fenster und . Deckenlichter.

336.

Zellenthüren.

ergeben AVendeltreppen den Mifsstand, dafs die Gefangenen einander zu nahe kommen und deshalb Durchstechereien etc. stattfinden können.

Um einen möglichst freien Blick in alle Flurgänge etc. eines Gefängnisses zu haben, ist eine thunlichst durchsichtige Konstruktion der Treppen erwünscht. Steinerne oder unterwölbte Holztreppen sollten deshalb ausgeschlossen sein; allein auch blofse Holztreppen sollten ihrer Brennbarkeit wegen nicht angewendet werden.

Am besten werden deshalb eiserne Treppen mit Holzstufen und ohne Setzstufen errichtet.

Fig. 344. Schnitt cd.

Fig. 345- Schnitt ab.

11.5

ærzz

75

(55.55.6

o~~

Fig. 346.

Ansicht.

lüg. 347- Grundrifs.

Die in solcher Weise konstruierten Treppen des Zellengefängnisses zu Vechta sind in Fig. 344 bis 347²) dargestellt.

Nach den preufsischen Bestimmungen vom 1. November 1892 sollen die Treppen in der Regel massiv, entweder von Haustein oder gemauert, ausgeführt werden. Die in den panoptischen Flurgängen zuordnenden Treppen sind aus Eisen herzustellen.

Treppe im Flurgang des Zellengefängnisses zu Vechta ²). —    ⁴/₆₀ w. Gr.

JL

an-

Nach den von der Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten 1885 aufgestellten »Grundsätzen etc.« soll die Thüröffnung 1,90m hoch und bei den Zellen, in welchen gearbeitet wird; mindestens 0,75m, bei den Schlafzellen 0,60ra breit sein; es ist erwünscht, dafs sie bei den gröfseren Zellen breiter als 0,75ra ist. In den 1890 vom preufsischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten ausgegebenen »Musterzeichnungen« für die Einrichtung von Hafträumen beträgt die Thürbreite 0,80ra und die Höhe 1,91m; bei Schlafzellen ist die Thürbreite auf 0,65 m herabgemindert.

. Die Thür wird meist in der betreffenden Wand so angelegt, dafs links davon noch so viel Wandbreite frei bleibt, um den Abort anbringen zu können (nicht unter 60cm).

Bei Konstruktion der Zellenthüren ist der Grundsatz zu beobachten, neben gröfster Sicherheit zugleich eine bequeme Handhabung zu erzielen.

Am zweckmäfsigsten werden dieselben aus schmalen Bohlen mit über-schobenen eichenen Federn und einem aufgeschraubten Bande hergestellt. Die in Fig. 348 ⁴⁶°) dargestellte Zellenthür des neuen Flügels am Zellengefängnis

zu Vechta sind aus 4

cm

starkem Pitch-pine-Rahmholz und doppelten über-

geschobenen Füllungen angefertigt.

Hat man nicht genügend starke Bohlen oder will man keine solchen verwenden, so beschlage man die Holzthür an der Innenseite mit Eisenblech, wie dies bei den in Fig. 35046x) u. 352 dargestellten Konstruktionen geschehen ist. Ein anderes Beispiel einer nur aus Brettern zusammengefügten Zellenthür zeigt

Fig. 353-

starken, genuteten, tannenen oder kiefernen

Diese Zellenthür preußischer Hafträume ist aus 4 Brettern in einfacher Lage hergestellt. An der Aufsenseite sind die Bretter mit dem Rundhobel gestofsen, während die Innenseite vollkommen glatt und mit einem 1 zogen ist. Letzterer ist an den Kanten mit Winkeleisen (4x4 cm) besetzt und mittels versenkter Holzschrauben befestigt.

cm

mm

starken Blechbelag über-

Die Zellenthüren erhalten Einfassungen (Thürgewände oder -Zargen) aus Haustein, aus Backstein oder aus stärkerem Holz. Hausteinzargen, etwa stark, sind unter sich und mit dem Mauerwerk durch eingelegte Anker gut zu verbinden (Fig. 348). Bei Ausführungen ohne Hausteinzarge gebe man der äufseren Backsteinumrahmuhg, um die nötige Festigkeit zu erzielen, eine Tiefe von 25cm; es dürfen nur durchaus feste, hart gebrannte Ziegel verwendet werden, deren Vermauerung am besten in Cementmörtel geschieht; um die Beschädigung der Kanten zu vermeiden, benutze man für die Leibungen abgerundete Backsteine. Die in Fig. 348 dargestellte, vorhin erwähnte Zellenthür zu Vechta veranschaulicht die eben beschrie-

20 X 20

cm

Fig. 348.

i!

i¹

S6 1

061-

'M|

V___0.50------i

0.90........

-0,80

Zellenthür vom Zellengefängnis zu Vechta⁴⁰⁰), ‘/so w. Gr.

bene Konstruktion.

Die Zellenthüren sollen stets nach innen aufschlagen, und zwar nach links, letzteres aus dem Grunde, damit der eintretende Gefängnisbeamte bei etwaigem Angriff durch die Gefangenen die rechte Hand zur Abwehr frei behält. Auch wird hierbei der links liegende Abort verdeckt.

Liegen die Zellenthüren bündig mit der inneren Zellen wand (Fig. 350), so schlagen sie mit ihrer ganzen Breite in

Flurgänge zu setzen (Fig. 348, 349 u. 353).

Es ist eine alte Streitfrage, ob die Zellenthüren nach aufsen oder nach innen aufschlagen sollen. Ist das letztere der Fall, so ist es dem Gefangenen leicht möglich, sich in der Zelle zu verbarrikadieren, ohne dafs man ihm anders, als durch Zertrümmerung der Thür beikommen könnte; auch wird es, wenn ein Gefangener einen plötzlichen Angriff auf einen in der Zelle befindlichen Beamten macht, dem letzteren sehr schwer, aus der Zelle zu kommen, und wenn der Gefangene den Beamten gegen die Thür drückt oder ihn wohl gar vor der Thür zu Boden wirft, so kann ihm nur mit äußerster Anstrengung von aufsen Hilfe gebracht werden. Wenn die Thür nach aufsen schlägt, so mufs sie bündig mit der Innenwand der Zelle liegen, damit der geöffnete Thürflügel nicht in den Flurgang vorsteht.

⁴⁶¹) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1877, Bl. 16. Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

25

■PP

- -Fl -l«>

157Zm-

■ 120,25ZIIi ■

69 Zm-

E.

765 ZXS±-

W/ć,

- 8LLra

JI

Zellenthür vom

I. Gefängnis

der Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin⁴⁶¹).

2. Gefängnis

Fig. 351-

F0"

UJ

ii

Zellenthür vom Gefangenhaus zu Vilshofen ⁴⁶²). ¹/₃o w. Gr.

Thüren, welche in Arbeitssäle führen, erhalten eine grÖfsere, gut ver-schliefsbare Öffnung zum Einbringen von Arbeitsstoffen etc., ohne die Thür selbst öffnen zu müssen. Ebenso erhalten die Zellenthüren in der Regel eine verschliefsbare Klappe zum Hineinreichen der Speisen, welche insbesondere in Zellengefängnissen so beschaffen sein mufs, dafs die geöffnete Klappe nach innen einen Vorsprung zum Aufstellen des Efsgeschirres bietet und die beim Herunterlassen derselben entstehende Öffnung durch einen besonderen Schieber verschlossen werden kann, um, so lange das Efsgeschirr stehen bleibt, Kollusionen des Gefangenen nach aufsen zu verhindern.

5\nnrmn

Fig. 352.

Ë;

|h

8= I ,-e

o......"

tr-tV”

ßJBm

0,80

Normalzeichnung einer Zellenthür. — ¹/so w. Gr.'

Um das Werfen der Speiseklappe zu verhüten, leime man sie aus mehreren Stücken zusammen In neueren preufsischen Hafträumen beschlägt man sie mit einem Riegel, einem eingesteckten, einfachen Schlofs und an der inneren, der Zelle zugekehrten Seite mit 1 und mit Holzschrauben befestigtem Eisenblech.

Bisweilen, z. B. im Zellengefängnis zu Stein a. d. D., hat man, um die Zellenthür zu schonen, dieselbe statt mit einer um eine wagrechte Achse drehbaren Speiseklappe mit einem um eine lotrechte Achse drehbaren Speise- oder Bietthürchen versehen; das Auflager für das Speisegeschirr wurde durch Anbringen einer festen Tasse an der Innenseite der Thür beschafft.

Die von der Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten 1885 aufgestellten Grundsätze etc. empfehlen, die Speise- oder Efsklappe ganz wegzulassen; denn die Sicherheit der Thür werde durch eine solche Klappe nicht unerheblich vermindert, die Kosten derselben dagegen wesentlich vermehrt. Die Thürkonstruktion, welche in Fig. 352 nach der jenen Grundsätzen beigefügten Zeichnung facsitmle wiedergegeben ist, zeigt keine Speiseklappe.

mm

starkem, an den Kanten umgelegten

25*

In Augenhöhe sind in den Thüren kleine Öffnungen, sog. Beobachter, Beobachtungsöffnungen oder Schaulöcher vorhanden, durch welche der Aufseher jederzeit in das Zelleninnere sehen kann; dieselben erweitern sich zu diesem Ende nach innen zu und werden aufsen durch Glas oder ein feines Sieb geschützt. Die in Fig. 351 dargestellte Zellenthür des Gefangenhauses zu Vilshofen zeigt ein durch ein Siebverwahrtes Schauloch; auch die Thür in Fig. 353 besitzt ein solches.

Bezüglich der Thürbeschläge ist zu beachten, dafs dieselben den Gefangenen so wenig als möglich Angriffspunkte darbieten. Deshalb werden alle Vorrichtungen zum Verschliefsen auf der Aufsenseite so angebracht, dafs sie dem Gefangenen nicht zugänglich sind und die Thür selbst nach dem Zerstören der von innen erreichbaren Kon-

iii

rr

II

11

II;

Ü‘V

j_ü; §Üü!

vj

F--:-" I

Jti

nur

Zelle

struktionsteile nicht geöffnet werden kann.

Preufsische Musterzeichnung für eine Zellentliiir. ¹ls0 w- Gr-

Die am zweckmäfsigsten aus schmiedbarem Gufs hergestellten Bänder der Zellenthüren werden daher in der Thürleibung aufgeschraubt, die Schlösser aber so konstruiert, dafs ihre (verdeckte) Riegel unten, oben und in der Mitte in starke Schliefseisen eingreifèn, die Schlösser selbst aber in der Zelle garnicht sichtbar sind.

Fig. 354-

mp 1

Bei den beiden in Fig. 349 u. 350 dargestellten Zellen-    ■

thüren sind an der Innenseite nur die beiden starken Aufsatzbänder für den Gefangenen angreifbar. Würden diese zerstört, so wird die Thür dennoch durch die im Äufseren angebrachten beiden Schubriegel und Haken, welche in das Thürgewände eingreifen, in ihrer Lage erhalten.

Die bei den neueren Polizeigefängnissen in Bayern angewendeten Beschlagteile der Zellenthüren sind in Fig. 354 u.

355 ⁴⁶²) wiedergegeben.

Zum Beschlag der durch Fig. 353 veranschaulichten preufsischen Zellenthür gehören zwei lange Bänder auf Stützhaken und ein Hinterfafshaken. Die Bänder bestehen aus 8 X 50cm starkem Eisen, greifen über die ganze Breite der Thür und sind mit letzterer durch je vier Schraubenbolzen ver-

fr

Fig. 355-

1870, Bl. 17.

lß2) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver.

Von den Zellenthüren des Gefangenhauses zu Vilshofen ⁴⁶²).

bunden, deren Köpfe, im Holzwerk versenkt, unter dem Blechüberzug liegen. Die in den Mauernischen gelegenen Stützhaken sind mit der Hausteinzarge verankert. Die Hinterfafshaken haben den Zweck, das Herausnehmen der Thür zu verhindern, wenn ein Gefangener den Ansatzteil der langen Bänder durchgefeilt hat; diese Haken sind in halber Höhe der Thür angeordnet, mit der Thür durch je zwei Bolzen verbunden und greifen, möglichst genau schliefsend, in eine aus dem Gewände ausgearbeitete Ausklinkung.

Als Schlofs der Zellenthüren wird vielfach ein Kastenschlofs mit Falle, losem Drücker und einem zwei Touren machenden Schliefsriegel verwendet. Besser ist das im Gefängnis zu Nürnberg und a. O. angewendete Schlofs, bei welchem Falle und Schliefsriegel vereinigt sind.

Die beim Öffnen dieses Schlosses mittels des Schlüssels in den Kasten zurückgeschobene Falle bleibt solange unbeweglich stehen, bis der die Zelle verlassende Beamte durch einen am Schlosse befindlichen Hebel die Thür anzieht; alsdann springt die Falle um eine halbe Tour vor und bildet sofort einen sicheren Verschlufs, auch ohne Anwendung des Schlüssels.

Fig. 356.

Fig. 357-

I—

Jedes hier in Frage kommende Thürschlofs sollte

zweitourig sein und der zweite Schlufs durch ein vorspringendes Plättchen oder einen Stift sich kennzeichnen.

In den Tafeln, welche den von der Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten 1885 aufgestellten Grundsätzen beigefügt sind, ist das in Fig. 356 u. 357 facsimile wiedergegebene Schlofs aufgenommen.

Das sog. Bruchsaler Schlofs hat eine andere Einrichtung und bezweckt, dafs der Gefangene selbst die Thür nach dem Eintritt in die Zelle mittels einer sog. schliefsenden Falle schliefst, welche nur von aufsen durch den Gefangenwärter mit dem Schlüssel geöffnet werden kann.

!!

i'h

in

il °

Ii:

Schlofs einer Zellenthür. (Normalzeichnung.) — ¹/₆ w. Gr.

Fig. 358.

XX

XX

•*

LA

• Lj

Schlofs einer preufsischen Zellenthür. Vs w. Gr. a. Schliefszunge. ax. Mausezahn, c, c 1, c₂. Sperreisen.

d.    Schliefszungenführer.

e.    Bolzenloch.

f.    Schlüsselbahn.

g, gu g₂. Schraubenmutter.

h.    Balancier.

i.    Zeigeplatte.

k.    Hebestift.

l.    Innere Schlüsselmutter. in. Feder.

n. Tragstift.

D. Deckplatte.

Das in den neueren preufsischen Hafträumen übliche Thürschlofs ist in Fig. 358 dargestellt.

Es ist ein zweitouriges Kastenschlofs, bei dessen zweiter Tour eine besondere Zeigeplatte i am oberen Rande hervortritt, um besonders bei der nächtlichen Überwachung den sicheren Verschlufs der Thür äufserlich sichtbar zu machen. Zu diesem Zwecke ist aufser der in üblicher Weise konstruierten Falle ein Balancier h vorhanden, welcher bei der zweiten Tour durch den an seiner vorderen, schief abwärts geneigten Unterfläche entlang gleitenden Stift k gehoben wird und dadurch das Hervortreten der Zeigeplatte verursacht. Das Schlofs ist durch vier starke Schraubenbolzen mit versenkten Muttern und Köpfen, die verdeckt unter dem Blechüberzug liegen, mit der Thür verbunden.

Die Thüren, welche zu den einzelnen Schlafbuchten gröfserer Schlafsäle führen, werden, entsprechend der schwächeren Konstruktion der die Buchten umschliefsenden Wände, gleichfalls schwächer konstruiert.

39Ö

So z. B bestehen die in Fig. 359⁴⁶³) dargestellten Thüren aus Rahmen von 2,5cm starkem Kiefernholz; die Füllungen werden durch Rahmen von Eisenblech gebildet, welche mit Draht ausgeflochten und in Falzen verschraubt sind. Die Stärke des verwendeten Drahtes beträgt 2 mm und die Maschenweite 15 mm. Zum Verschliefsen der Thüren dienen kleine Riegelschlösser und aufserdem eine über 5 Zellen hinwegreichende, in eisernen Haltern liegende Holzstange von 4,5 X 6,5 cm Stärke.

337-

Sonstige Thür-und Thorverschlüsse.

Thüren der Schlafbuchten in der Strafanstalt am Plötzensee ⁴C³).

*/so w- Gr.

Die Ausgänge an den Enden der Flurgänge in den Zellentrakten, bezw. -Flügeln nach den Höfen werden am besten mit einer massiven Holzthür und mit einer eisernen Gitterthür versehen. Hierdurch wird einerseits die Sicherheit erhöht, andererseits der Vorteil erzielt, dafs bei günstiger Witterung die hölzernen Thüren geöffnet, die eisernen Gitterthüren aber verschlossen werden können, sodafs eine kräftigere Luftströmung erzeugt wird.

In den mittleren Flurgängen längerer Gefängnisflügel werden bisweilen durch Anbringen starker eiserner Gitterthore innere Abschnitte gebildet, welche sowohl das Entweichen einzelner Gefangener erschweren, als auch die Bewältigung eines etwa ausbrechenden Aufstandes durch Absperrung des Entstehungsortes erleichtern sollen (Fig. 360⁴⁶⁴).

An passenden Stellen der Flurgänge werden in einigen Gefängnissen Glasabschlüsse angebracht, um das Entstehen von Zugwind zu verhüten und das Erhalten eines gleichmäfsigen Wärmegrades in den Flurgängen zu ermöglichen.

338.

Zellen

fenster.

Die Fenster in den Flurgängen der Gefangenhäuser sollen behufs gründlicher Durchlüftung des Inneren derselben von ausreichender Gröfse und mit mehreren Flügeln versehen sein. Die Fenster im Inneren der Zellen sollen 1,60 bis 2,00m über dem Fufsboden beginnen, sodafs Kollusionen nach aufsen schon hierdurch erschwert sind. Dieselben sollen eine Gröfse nicht unter 19m haben und möglichst viel Lüftung zulassen; die Fensterbrüstung soll, um zu verhindern, dafs sich der Gefangene darauf setzt, nach innen stark abgeschrägt sein.

Diezi6b) verlangt als Mindestmafs eine verglaste Fensterfläche von 0,59 <1™. In den belgischen Zellengefängnissen ist jedes Zellenfenster mindestens 1,10 m breit und 0,70 m hoch.

In Frankreich hat das Zellenfenster nach gesetzlicher Vorschrift die Breite von 1,20m und die Höhe von 0,70 m. Der Strafvollzugsentwurf für das Deutsche Reich (1878) bestimmt als Lichtfläche das Mindestmafs von 1 qm.

Fig. 360.

iß

i!

03

ijl

ill

II

! !! !

h!i

riS‘3'-.

Heizölen

[Heizofen

Bl. 61.

■mm

4e3) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1877,

4G4) Faks.-Repr. nach ebendas., Bl. 58.

⁴⁶⁵) In: Ueber Verwaltung und Errichtung der Strafanstalten mit Einzelhaft ete. Karlsruhe 1857.

Querschnitt durch einen Flügel des 2. Gefängnisses in der Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin ⁴⁰⁴).

: l.

Fig. 361.

--V*

Ł,

EESS

Zellenfenster vom Zellengefängnis zu Vechta ⁴⁰⁰). ¹i₅₀ w. Gr.

Die Zellenfenster werden in Holz, in Gufseisen

oder in Schmiedeeisen konstruiert; in letzterem Falle wähle man eine etwa 15

weite Teilung der lotrechten Sprossen und auch hinreichend starkes Formeisen, damit man die äufsere Vergitterung der Fenster

erspart.

cm

In Fig. 361 ⁴⁶⁰) ist ein Zellenfenster aus dem neuen Flügel des Zellengefängnisses zu Vechta dargestellt.

Dasselbe ist aus Pitch-pine-Holz hergestellt; vom obersten, um eine wagrechte Achse umlegbaren Teile wird noch die Rede sein; die mittlere Scheibe kann nach innen geöffnet werden, um das Reinigen der Aufsenflächen der Fenster zu ermöglichen.

Das für preufsische Hafträume empfohlene Fenster ist durch Fig. 362 veranschaulicht.

Es ist aus 4 cm starkem Kiefern-, bezw. Eichenholz hergestellt. In seinem unteren, feststehenden Teile ist, um das Reinigen der Aufsenflächen möglich zu machen, gleichfalls eine Luftscheibe angebracht, die mit einem Rahmen aus Winkeleisen und einem kupfernen Wasserschenkel versehen ist; ihr Yerschlufs erfolgt durch einen Ein-schraubdorn mit Vierkantkopf. Der Blindrahmen ist auf jeder Seite durch je zwei starke Bandeisen mit dem Mauerwerk verbunden. Der Beschlag besteht im übrigen aus drei starken Scharnierbändern, eingelassenen Ecken und je zwei starken Stützblechen, welche das Offnen des Klappflügels bis zu einem Winkel von 60 Gräd gegen die Lotrechte gestatten.

Gewöhnlich werden die Zellenfenster so konstruiert, dafs ein oberer Flügel in der ganzen Breite des Fensters vom Gefangenen selbst nach innen geöffnet werden kann, wobei der Flügel um eine wagrechte Achse um 90 oder 180 Grad gedreht und im ersteren Falle auf zwei in der Fensterleibung angebrachten Rundeisen, im letzteren auf dem festbleibenden unteren Fensterteile auf liegt. Die VerschlufsVorrichtung, welche so einfach wie möglich zu konstruieren ist, befindet sich in der Mitte des oberen Rahmens, ist dem Gefangenen nur durch

eine dünne Holzstange zugänglich und mufs deshalb beim Schliefsen des Fensters von selbst einfallen.

Fig. 362.

□1

JO—von

□ü

ßr~

XIlZ

3? !

□□

u

Zellenfenster für preufsische Hafträume, ‘/so w. Gr.

ii⁻

Espagnoletteverschlüsse, welche zu diesem Zwecke in Anwendung gekommen sind, lassen sich schwierig handhaben.— Marosky’s patentierter Hebelver-schlufs hat den Nachteil, dafs der Gefangene zur Befestigung oder Auslösung des Verschlusses mit der Stange die entgegengesetzte Bewegung von der zum Schliefsen oder Öffnen des Fensterflügels erforderlichen auszuführen hat. — Der im Gefangenhause zu Herford und in neueren bayerischen Polizeigefängnissen verwendete Verschlufs (Fig. 363⁴⁶⁷) mit abgeschrägtem Haken und von einer Feder angedrücktem Schnäpper vermeidet

⁴⁶⁶) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Vereins zu Hannover 1885, Bl. 19. 4B1) Nach: Zeitschr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1870, Bl. 17.

obige Nachteile; doch mufs beim Schliefsen nicht blofs der Widerstand der Feder, sondern unter dem Drucke der Stange auch eine nicht unerhebliche Reibung überwunden werden, welche zugleich starke Abnutzung hervorruft. — In Wehlheiden bei Kassel ist auch dieser Übelstand durch Einschalten eines Winkelhebels zwischen Schnäpper und Druckstange vermieden; doch wird der Verschlufs dadurch vergleichsweise sehr teuer; auch bleibt der Nachteil der nach und nach erlahmenden Feder.

B:

Lehmbeck verwendete bei den neuen Erweiterungen des Zellengefängnisses in Hannover einen Doppelhebel, welcher an einem Ende die Druckstange, am anderen einen am Fensterflügel angebrachten Haken mit Keilfläche trägt; ein fester Haken mit entgegengesetzter Keilfläche befindet sich am Rahmen; erster er fällt durch sein Gewicht und durch den Druck in der Druckstange, welcher zum Verschlüsse so wieso ausgeübt werden mufs, in letzteren ein. Zwar fehlt hier jede Feder, und die Handhabung ist die denkbar einfachste; allein bei etwas verzogenen Fenstern ist der Verschlufs nicht genügend fest⁴⁶⁸).

Bei dem erwähnten, in Fig. 361 wiedergegebenen Zellenfenster aus dem neuen Flügel des Zellengefängnisses zu Vechta kann der obere Teil desselben, mit Maroskÿschem Verschlufs versehen, mittels einer Führungsstange bis zu einem Winkel von 60 Grad nach innen geöffnet werden und legt sich in dieser Stellung auf zwei am Rahmen befestigte Winkel aus Eisenblech.

Den von der Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten 1885 aufgestellten Grundsätzen ist die Zeichnung eines Fensterverschlusses beigefügt, die in Fig. 364 u. 365 facsimile wiedergegeben ist.

Nach Anschauung der vielfach genannten Kommission haben sich als sicherste und am leichtesten zu handhabende Einrichtung Holzfenster hinter Eisengittern bewährt. Schmiedeeiserne Fenster ohne Vergitterung haben sich als nicht genügend sicher erwiesen; auch erschweren die vielen kleinen Luftscheiben, welche geöffnet werden müssen, eine gründliche und rasche Zuführung frischer Luft. Schmiede- und gufseiserne Fenster, deren eine Hälfte niedergeklappt werden kann, sind wegen ihres Gewichtes schwer zu handhaben.

Für die verschiedenen Teile eines Zellen- i^IH fensters eine verschiedene Verglasung anzuwenden, wie dies mehrfach ausgeführt worden ist, erscheint überflüssig; sie kann -mit gewöhnlichem Glase geschehen.

Um eine Verständigung der Gefangenen mit der Aufsen-welt zu verhindern, werden unter den Fenstern häufig feste Blenden aus Eisen oder Holz angebracht; dieselben haben jedoch den Nachteil, dafs sie den Lichteinfall beeinträchtigen, so dafs der Gefangene in seiner Zelle nur grobe Arbeiten verrichten kann. Deshalb hat Trampe eine »lichtdurchlässige Gefängnisblende«⁴⁰⁹) konstruiert, welche aus. einem Gerüst von Winkeleisen besteht, das mit Roh- oder anderen undurchsichtigen Glasscheiben nach vorn und nach den Seitenwangen, dagegen in der oberen Öffnung mit Drahtgeflecht abgeschlossen ist.

Die aus Holz hergestellten Zellenfenster müssen vergittert werden. Bezüglich dieser Fenstervergitterungen mag zunächst auf Teil III, Band 6 (Abt. IV,

o ¹    0!

Zellenfensterverschlufs ⁴⁰⁷). Vi* w. Gr.

Fig. 364.

Fig. 365.

ü!

Sil P ! I¹

* i,

l! I

Zellenfensterverschlufs.

(Normalzeichnung.) — ¹]₃ w. Gr.

4es) Nach: Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1883, S. 306, 4e9) D. R.-G.-M. 102252.

Abschn.6, Kap. 1, unter b, 2) dieses »Handbuches« hingewiesen und bemerkt werden, dafs die lotrechten Gitterstäbe nicht weiter als 13cm voneinander angeordnet werden und nicht unter 25 ist eine wagrechte Gurtung von 50 zu 50 des in Fig. 361 dargestellten Fensters vom Zellengefängnis zu Vechta gedacht.

Dicke zur Anwendung kommen sollen; aufserdem erforderlich. Ferner sei nochmals

mm

cm

Bei der Vergitterung desselben decken sich die 4 Quereisen (1 X 5 cm stark), sowie 2 von den 5 lotrechten Stangen (2,5 cm stark) mit den Sprossen des Fensters. Von den lotrechten Stangen sind 2 oben in den Bogen, die 3 anderen unten in die Sandstein-Sohlbank eingelassen, die übrigen Enden in den oberen, bezw. unteren Flacheisen vernietet.

Ganz ähnlich ist die Einrichtung und Vergitterung der Zellenfenster, welche auf einer den von der Kommission der deutschen Strafanstaltsbeamten 1885 aufgestellten Grundsätzen beigefügten Zeichnung, die in Fig. 366 facsiviile wiedergegeben ist, dargestellt sind.

Fig. 366.

■jZ

mm

•T

s?

r-

- 1,05

..............."CT¹

rrzrr«

f-0.36-

Normalzeichnung eines Zellenfensters. — ¹/ao w. Gr.

Weiters ist in Fig. 367⁴⁷⁰) die Vergitterung eines Zellenfensters von der Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin wiedergegeben.

Die 7 lotrechten Gitterstäbe, die 12 cm von einander abstehen und von denen die beiden äufseren unmittelbar an den Mauerlaibungen sich befinden, sind 26 breit und 10 mm dick. Diese Schienen greifen überall 15 cm seitlich in die Mauer ein; je 3 der Rundeisenstäbe sind 5 cm tief in die Sohlbank von Granit eingelassen und dort mit Blei vergossen, während sie mit der obersten Schiene vernietet sind; die übrigen 4 Rundeisenstäbe sind mit der untersten Flachschiene durch Nietung verbunden und greifen 15

Endlich sei noch der Vergitterung des durch Fig. 362 veranschaulichten preufsischen Zellenfensters gedacht.

Sie besteht aus 25 mm starken Rundeisenstäben und 10 X 50 mm starken Flacheisenschienen. Erstere sind abwechselnd in die Haustein-Sohlbank und in den Fensterbogen eingelassen, im übrigen an den Querschienen vernietet, bezw. verstemmt. Letztere greifen nach beiden Seiten mit ihren umgekröpften Enden in die Seitenwände ein.

mm

stark, die 5 wagrechten Schienen 50

mm

cm

tief in den Fensterbogen ein.

*¹⁰) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1877, Bl. 60.

339-

Decken

lichter,

Zellenfenster, bei denen, wie seither angenommen wurde, der obere Teil nach innen geklappt werden kann, haben den Mifsstand, dafs mit oder ohne Absicht von seiten der Gefangenen leicht Beschädigungen am Glase und Beschläge eintreten können; auch kann auf diese Weise nur die Hälfte des Fensters geöffnet werden. Mehr empfiehlt sich daher eine Konstruktion, wie sie bei dem noch in Art. 378 vorzuführenden Gerichtsgefängnis zu Stuttgart gewählt worden ist, wobei 3 Flügel geöffnet und nahezu ³/₄ der Fensterfläche zur Lüftung verwendet werden können.

Bei Untersuchungsgefängnissen, in welchen die Fenster nach innen und aufsen mit Gittern zu versehen sind, müssen die letzteren, um den zum Drehen der Flügel notwendigen Raum zu erhalten, nach aufsen abgebogen werden.

Für die Fenstersohlbänke wähle man recht hartes Steinmaterial (Granit etc.), um den Vergitterungen eine möglichst haltbare Befestigung zu geben. Sind die lotrechten Begrenzungen der Fensteröffnung nur in Backsteinen gemauert, so mufs an der Wand selbst ein Gitterstab angebracht werden⁴⁷¹).

Im neuen Zellengefängnis zu Fresnes-le-Rungis ist vor jedem Zellenfenster eine um ihre Unterkante drehbare, vollwandige Klappe angeordnet, die vom Flurgang aus durch eine Leine gehandhabt werden kann; hierdurch ist es möglich, erforderlichenfalls die Zelle teilweise oder ganz zu verdunkeln (siehe Fig. 314 bis 317, S. 363).

Die mittleren Flurgänge der Gefängnisflügel müssen, wenn eine entsprechende Beaufsichtigung möglich sein soll, wie schon gesagt, thunlichst hell sein. Bei längeren Flügeln genügt deshalb die Beleuchtung durch Fenster an den beiden Enden oder gar nur an einem Ende nicht; mit Hilfe der Treppenhäuser mufs, durch besonders angelegte Lichtflure (siehe die Tafel bei S. 350) und durch Deckenlichter für bessere Erhellung gesorgt werden. Für letztere zeigt Fig. 368⁴⁷²) eine vielfach vorkommende Anordnung.

Dafs Deckenlichter immer mit Mifsständen verbunden und auch teuer sind, ist bekannt; deshalb ist es vorzuziehen, sie in diesem Falle, wie schon erwähnt wurde, durch hohes Seitenlicht in den über die Zellenreihen emporgeführten Gangwänden zu ersetzen.

xiLuax.

5ES

Fig. 367.

y/////,V//////z.

y////'//////z. V///////A '//////, V//////A V////, /////////'//,

Ui

TT > "T U I I I ^ r~ ~ii

'//////. y///////, '/////,

'///////, '////////

......

Fenster einer Zelle für gemeinsame Haft in der Strafanstalt am Plötzensee4?0).

’/so w. Gr.

*⁷¹) Über die bezüglichen Einrichtungen an Thüren und Fenstern siehe auch:

Kümmritz. Abtritts-Einrichtungen und Verschlufs der Thür- und Fenster-Oeffnungen in Gefängnissen. Zeitschr.

f. Bauw. 1864, S. 357. — Auch als Sonderabdruck erschienen: Berlin 1863.

Voit, A. v. Die neueren Landgerichts- und Polizei-Gefängnifs-Bauten in Bayern. Zeitschr. f. Baukde. 1870, S. 93. Lehmbeck. Beschläge für Windfangthürcn und für Fenster in Gefängnifs-Zellen. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1883, S. 306.

Vorschriften für Leibstuhlbehälter und den Verschlufs von Thür- und Fensteröffnungen in bezirksgerichtlichen Gefängnissen. Autograph. Blätter im Selbstverlag der Kön. Württemberg. Domänendirection. Stuttg. 1870. ⁴⁷²) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1877, Bl. 59.

il

:fT..:-±57r

tfan

nlFn!

SIS

nrys

ml

ml

V?

irt

lut

aä

ml

l|

I’

cf-

Auch die Mittelhalle der nach dem Strahlensystem erbauten Gefängnisse wird häufig durch Dachlicht erhellt, wiewohl es auch hier möglich ist, die polygonalen U mschlie -fsungsmauern dieser Halle über die Dächer der von ihr ausgehenden Gefängnisflügel um so viel zu er-

x

.1

•=4i:

:il

il

il

Fig. 368.

in

rc

ml

1:[

ITFT

* höhen, dafs man dar-'S in noch Fenster von ^ genügender Gröfse ^ anzubringen in der „ Lage ist (siehe den n Schnitt durch g Mittelhalle der Män-g ner - Strafanstalt zu z Pilsen in Fig. 36g⁴⁷³). i I Noch besser ist es, l§!| « bei 2 oder 3 Getäng-; à nisflügeln die Zellen--S reihen nicht unmittel-•a bar an der Mittel

ÉÉ.

<L>

<D

die

Sk

kà

i « halle beginnen, son-! 0 dern nur den mittle-I oi ren Flurgang unmit-I S telbar daran stofsen

t T3

1:250

zu lassen ; alsdann I p lassen sich in den !' ä Umfassungsmauern I J der Mittelhalle grofse § Fenster in jedem Ge-1 jf schofs anbringen (sie-J; ^ he den Lageplan eines Teiles des Zellen-I gefängnisses zu Stein a. d. D. in Fig. 324, S. 372, ferner das Schaubild des Zellen-getängnisses zu Lenzburg in Fig. 320, S. 367).

1    2    3    * b

I ■ I ■ I ■ I ■ f-

»    10    «    12

13    1*    1»”

1?s) Faks.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1881, Bl. 27.

¹

) Faks.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1875, Bl. 36.

²

) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1885, Bl. 19. ⁴⁶°) Faks.-Repr. nach ebendas.

Fig. 369.

"R

7?0i

ii

||J

|w;ppjpi§

CED - Silili

ł''

1=;

JS

S2_l

lHÉ®

:' ■- ~~

■J

|||

iffciJi

fef

ii

BU!

IO

EśoHMi

Kf

Sil

sCHj/

'W

—TT

tasgjral

ii

S;

m

! "Tf —

:

■ÏPT

Ifj

iiiiui »iHi ».

s=5a..^

\m

IÜ

li

.......

IÜ

||

Ul

:

............

Miltelhallc der Strafanstalt zu Pilsen ⁴⁷³J. — ^Ubo w. Gr.

4) Abort-, Wasch-, Bade- und Spüleinrichtungen.

34°-

Tragbare

Aborte.

Die Forderungen, welche an die Aborteinrichtungen einer Gefängniszelle gestellt werden, sind: Billigkeit in der Anlage und Unterhaltung, Einfachheit in der Handhabung, rasche und gründliche Beseitigung der Fäkalstoffe, Reinlichkeit und Verhinderung der Verbindung unter den Gefangenen.

Für kleinere Gefängnisse genügt bezüglich der Aborteinrichtungen das Gruben- oder das Tonnensystem.

In jeder Haftzelle wird ein Leibstuhl oder ein anderer geeigneter trag--barer Abort aufgestellt, welcher durch den Gelängniswärter aus der Zelle geschafft und in dem besonders zu beschaffenden Abortraum (mit Wasserspülung), der wohl auch Spülzelle genannt wird, entleert wird. Die Einrichtung des gewöhnlichen Leibstuhls darf als bekannt vorausgesetzt und bezüglich der Konstruktion sonstiger tragbarer Aborte auf Teil III, Band 5 (Abschn. 5, D, Kap. 20) verwiesen werden.

Als Vorschrift sollte beachtet werden, dafs der Raum, worin der Leibstuhl etc. aufgestellt, und der Boden, auf welchem derselbe benutzt wird, massiv und nicht von Holz herzustellen ist; in letzterem setzen sich Urin und andere Stoffe in gesundheitsschädlicher Weise fest.

Bei hölzernen Umfassungs- und Scheidewänden empfiehlt sich ein einfaches, festes Leibstuhlgestell aus Gufseisen, aus welchem der aus Steingut oder verzinktem Eisenblech angefertigte Fäkalbehälter, welcher, um Verunreinigungen zu verhüten, bis an die Decke des Gestelles reichen mufs, von aufsen herausgenommen und wieder eingebracht werden kann, oder ein beweglicher gufs-eiserner Behälter auf massiver Untęrlage, welcher in einem mit dem Kamin in Verbindung stehenden Vorplatz aufgestellt, in die Zelle hereingezogen und daselbst benutzt werden kann¹).

dicke Steinplatte, auf welche der Fäkalbehälter in Laufnuten hereingeschoben und mit einer für gewöhnlich an der Wand befestigten Sitzbrille bedeckt wird²).

cm

Bei massiven Wandungen bedarf es aber nur einer dauerhaft eingefafsten Öffnung in der gegen den Flurgang gerichteten Scheidewand mit zwei festen eisernen Thürchen, von welchen das eine sich gegen den Gang, das andere gegen die Zelle hin öffnet (Fig. 370 bis 373); in letzterer befindet sich vor dem Thürchen eine 12 bis 15

In Untersuchungsgefängnissen kann zwischen beide Thürchen noch eine um eine Achse sich drehende eiserne Trommel eingeschaltet werden, welche zugleich den Sitz bildet und ein weiteres Sicherheitsmittel gegen den Ausbruch des Gefangenen durch den Leibstuhlbehälter abgiebt (Fig. 374 bis 377).

In neueren bayerischen Polizeigefängnissen ist die durch Fig. 378 ³) veranschaulichte Aborteinrichtung durchgeführt.

Das Leibstuhlgestell findet in einer Nische der Gangmauer seinen Platz und ist durch ein Thürchen vom Arrestraum abgeschieden. Der Fäkalbehälter ruht auf einem Schlitten zwischen erhöhten Tatzen, damit er vom Gefangenen nicht unter der Sitzöffnung von der Stelle weggerückt werden kann. Beim Einschieben des Behälters steigt der Schlitten etwas in die Höhe, wodurch der erstere fest an die Unterfläche des Sitzes gedrückt wird, sodafs nichts über den Rand des Behälters sich ergiefsen kann.

Die Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten empfahl 1885 einen Abort, der durch einen aus Stein in Cement gemauerten und mit Asphaltlack angestrichenen Sockel gebildet wird, über welchem ein Sitz aus Gufseisen, Schiefer oder gefirnifstem. Holz angebracht ist; auf dem Sockel, möglichst dicht unter den Sitz reichend, steht der tragbare Fäkalbehälter aus Steingut mit Wasserverschlufs.

Dieselbe Kommission verwarf alle Einrichtungen, bei denen die Fäkalbehälter durch eine Öffnung in der Zellenwand nach aufsen auf den Flurgang entfernt werden.

l_.

Fig- 370. Schnitt a b.

1^1

HP

e_

Fig. 37¹- Schnitt cd.

Il

If

1

^---— - - .....

iiiii

m.

■J

L___i

i____j

Qllo o~ôT

SS

■rrrj

Fig. 372.

Schnitt e f.

a,

Fig. 373-

-JVJ

Äufseres

Thürchen.

|L:^

j.

ED

Fig. 374- Schnitt .g-

îig. 375- Schnitt 1 k.

jm

L.

m.

ł~--m

■■

1,

ÉmI

-f

9....

Fig. 376.

Schnitt l m.

Fig. 377-

Trommel.

•"T

/&

Leibstuhleinrichtungen in Haftzellen.

V20 w. Gr.

Fig. 378.

mmmmm

Auch bei der vom preufsischen Ministerium der jjj öffentlichen Arbeiten empfohlenen Leibstuhleinrichtung ^ (Fig'. 37g) ist von derselben Anschauung ausgegangen worden.

mm

üpp

mm

Aborteinrichtung in bayerischen Polizeigefängnissen i7S).

V20 w- Gr.

Dieser Leibstuhl besteht aus einem dreibeinigen Gestell, welches mittels Mauereisen in der linksseitigen Ecke der Zelle aufgestellt wird. Auf dem mittleren Boden desselben steht der aus Steingut bestehende Fäkalbehälter in einer etwas vertieften Führungsrinne. Der gleichfalls aus Steingut hergestellte Deckel erhält am Rande einen Wasserrinnen-Geruchsverschlufs und einen versenkt liegenden Knopfgriff, um den Behälter ohne Öffnen des Deckels hervorziehen zu können.

Wo es sich aber um eine gröfsere Zahl von in einem und demselben Gebäude untergebrachten Gefängnisräumen handelt, wie insbesondere in Zellengefängnissen, so steht man sofort vor der Frage, ob das Portativ-Jj[ system, d. h. ob tragbare Leibstuhleimer, welche in den am Ende einèr Zellenreihe befindlichen Aborten zu entleeren sind, oder ob ein anderes System mit unmittelbarer Entfernung der Fäkalstoffe aus den Zellen gewählt werden solle, welch letzteres mit Erfolg nur das Schwemmsystem sein kann.

341.

Spül

aborte.

Im ersteren Falle kommt die Arbeit des täglich mehrmaligen Entfernens, Reinigens und Wiedereinstellens einer grofsen Zahl von Leibstuhlgefäfsen, es kommt der hierbei unvermeidliche, sich im Gebäude verbreitende üble Geruch, es kommt weiter in Betracht, dafs auch hierbei eine gröfsere Menge Wassers nicht entbehrt werden kann, die Fäkalstoffe also doch auch verdünnt werden und der flüssig'e Teil derselben nicht selten durch unterirdische Abzugskanäle entfernt wird, wenn die Stoffe einen Düngerwert behalten sollen.

Bei Anwendung des Schwemmsystems von jeder einzelnen Zelle, bezw. von drei übereinander liegenden Zellen ein Fallrohr in das Erd- oder Kellergeschofs werden und dort in ein mit den Gangwänden parallel laufendes gröfseres Rohr einmünden; letzteres ist mit starkem Gefälle anzuordnen und giebt seinen Inhalt in die Hauptabzugsrohre ab, aus denen sich die durch reichliche Zufuhr von Wffsser verdünnten Fäkalmassen entweder in das etwa vorhandene städtische Kanalnetz oder in eine, bezw. mehrere von giefsen.

WÊÊÊÊL— „ w

_

ff

■ ;j

p:,

Ansicht von oben.

Fig. 379-

K_

wĘś S

Y

Schnitt nach A B. Leibstuhl in neueren preufsischen Haftzellen. V20 w- Gr.

mufs

Mi

geführt

den Gebäuden entfernt angelegten Gruben er-

Ein sofortiger Abflufs der Fäkalstoffe in Flüsse oder andere natürliche Rezipienten ist oft nicht zulässig, häufig auch behördlich nicht gestattet; auch würde der Düngerwert derselben verloren gehen. Man wird deshalb eine

342-

Massen

aborte.

343-

Wasch

räume.

Durchmesser; das letztere

mm

Trennung der flüssigen von den festen Stoffen vornehmen, wie dies bereits in Teil III, Band 5 dieses »Handbuches« (Kap. 25, unter b) gezeigt wurde, oder man wird eines der im gleichen Bande (Kap. 8, unter c) vorgeführten Reinigungsverfahren in Anwendung bringen, oder man kann sich der Desinfektionseinrichtungen bedienen, welche an gleicher Stelle, aber auch in Kap. 18, 19, 25 (unter c) u. 26 beschrieben worden sind.

In den Zellen selbst ist, um das Aufsteigen der üblen Dünste in den Fallrohren und das Eintreten derselben in die Zellen und anderen Räume zu vermeiden, ein Syphon oder ein sonstiger Wasserverschlufs anzubringen; auch ist, wie schon bemerkt, unerläfslich, dafs die Fallrohre sowohl, als die Abortbecken von Zeit zu Zeit ausgespült werden, was nicht wohl den Gefangenen überlassen werden kann. Selbstthätige mechanische Vorrichtungen hierzu bedürfen aber allzu häufiger Ausbesserungen, wie denn überhaupt das ganze System von so vielen Rohren nicht selten zu Ausbesserungen, infolge von Verstopfungen oder Schadhaftigkeit der Rohre etc., Anlafs giebt.

Zur Vorsicht werden zwar die Fallrohre in besonderen, hierfür ausgesparten Kanälen aufgeführt und diese mit Öffnungen gegen die Flurgänge hin versehen, sodafs man zu den Rohren und insbesondere zu den Syphons und Spülvorrichtungen gelangen und Ausbesserungen leicht vornehmen kann. Immerhin kehrt man, vielleicht nur infolge zu wenig sorgfältiger, technischer Behandlung des Schwemmsystems, zum Portativsystem zurück oder spricht sich wenigstens entschieden für das letztere aus ⁴⁷⁷).    „

Die Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten sprach sich 1885 dahin aus, dafs Aborte mit Wasserspülung unter allen Umständen aus Rücksicht auf die Disciplin und der hohen Kosten wegen zu vermeiden sind.

Für Gefangene in Gemeinschaftshaft werden an den Enden der Gefängnisflurgänge gröfsere Abort- und Pissoiranlagen angeordnet (siehe die Tafel bei S. 350). Wasserspülung sollte hierbei niemals fehlen, und es sei in dieser Beziehung auf das über Trogaborte, Schwemmaborte und über die Jennings'sehen Massenaborte in Teil III, Band 5 (Art. 265, S. 217, bezw. Art. 289, S. 233 u. Art. 325, S. 260⁴⁷⁸) Gesagte hingewiesen.

Für Gefangene in Einzelhaft wird die Wascheinrichtung in der Zelle selbst untergebracht. Für in Gemeinschaftshaft Untergebrachte werden an den Enden der Flurgänge gemeinsame Waschräume angeordnet. Die Waschtischeinrichtungen sind selbstredend thunlichst einfach, und es mag bezüglich derselben auf Teil III, Band 5 (Art. 97, S. 78⁴⁷⁹) hingewiesen werden.

In dem auf der Tafel bei S. 250 dargestellten Getangnis der Strafanstalt am Plötzensee sind derartige Waschräume mit je 20 Becken zu finden. Fig. 380⁴⁸⁰) zeigt einen derselben in gröfserem Mafsstabe, Fig. 38148n) seine Einrichtung.

Die Waschtische bestehen aus 3 cra starken, 46 cm breiten Schieferplatten, welche durch schmiedeeiserne Konsolen getragen werden. Die Waschbecken sind aus emailliertem Gufseisen hergestellt und haben 26 cm Weite. Das oberhalb der Schieferplatten an der Wand sich hinziehende Wasserzuflufs-rohr hat 25 mm, das unterhalb der Tischplatten befindliche Abflufsrohr 50 ist mit starkem Gefälle verlegt.

4,?) Bezüglich der in Rede stehenden Aborteinrichtungen sei nicht nur auf Theil III, Band 5 (Abschn. 5, D und E) und auf die in Fufsnote 471 genannten Schriften aufmerksam gemacht, sondern auch noch verwiesen auf:

Hennicke. Spül- und Abtritts-Anlage des Breslauer Inquisitoriats. Zeitschr. f. Bauw. 1857, S. 141.

Stevens, J. De la construction des frisons cellulaires en Belgique. Brüssel 1874, S. 21.

Raschdorff. Das Municipal-Gefängnifs in Cöln. — Abtrittsanlagen. Zeitschr. f. Bauw. 1864, S. 522.

⁴⁷⁸)    2. Aufl. : Art. 288, S. 261, bezw. Art. 313, S. 280 u. Art. 450, S. 309.

⁴⁷⁹)    2. Aufl. : Art. 119, S. 107.

⁴⁸°) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1877, Uh 66.

S§

iigir" ~

»___

vm.

jjji

Die Wände sind mit Ölfarbe angestrichen; der etwas ge-p neigte Fufsboden ist mit Asphalt überzogen und an den Wänden mit hohen Asphaltleisten versehen. W Das nach dem Fufsboden gelan-m gende Wasser sammelt sich in zwei vertieften und mit durchbrochenen eisernen Platten abgedeckten kleinen Behältern und fliefst von dort nach den lotrechten Fallrohren ab.

Sämtliche Rohrleitungen, Verschraubungen, Hähne und sonstige Vorrichtungen liegen frei und sind demnach für Ausbesserungen leicht zugänglich.

Auch die Badeeinrich-

344.

tungen werden in Gefängnissen thunlichst einfach gehalten. Ein oder zwei Räume mit je 4 bis 6 Bade-p wannen, in der Regel im f Sockelgeschofs untergebracht , dienen diesem Zwecke. Als Beispiel für die Einrichtung von Badezellen diene die in Fig. 382 bis 384⁴⁸¹) dargestellte bezügliche Anlage aus der

Gefangenanstalt zu Chemnitz.

0-

Bade

einrichtungen.

<G

gl

TJ/à

zmm

........._____

Grundrifs einer Waschstube in der Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin⁴⁸⁰) — 71Ö0 w. Gr.

Fig. 381.

st.

JL

i;

Die im Kellergeschofs untergebrachten Zellen sind durch Wellblechwände von 2,35m Höhe voneinander getrennt; vor den Wannen liegen Holzbänkchen, um die Badenden vor Erkältungen infolge des Aufsetzens der Füfse auf den Asphalt-fufsboden zu schützen⁴⁸²).

Unter Bezugnahme auf das in Art. 319 (S. 366) über Spülzellen Gesagte wird hier in Fig. 385 bis 387 die Einrichtung der Spülzelle in der Strafanstalt bei Rendsburg hinzugefügt.

In der einen Ecke der 4,24m langen und 2,00 m breiten Zelle be-

345-

Spülzellen

und

Kchricht-

schlote.

Waschtischeinrichtung zu Fig. 380⁴⁸⁰). — ⁴/₅₀ w. Gr. Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

*⁸¹) Nach : Boerner, P. Bericht über die Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungs-wesens. Berlin 1882 —83. Band 1. Breslau 1885. S. 463.

48ł) Siehe auch: Falger. Über Bade-Einrichtungen in öffentlichen Anstalten, mit besonderer Rücksicht auf Straf-Anstalten. Viert, f. gerichtl. u. öff. Medicin, Bd. 2, S. 149.

Fig. 382.

Längenschnitt.

Fig. 384.

lg

fl!

71

B, b 5

■§

•i i

3

- co

Fig. 383.

Thürwand.

ifl

QJ

x 1/    1.35

Grundrifs.

Badezellen in der Gefangenanstalt zu Chemnitz ⁴⁸¹). — ¹/₅₀ w. Gr.

....

W/.

Fig. 386.

Schnitt A B.

tü—

h,

Fig.

385.

t>

Grund

rifs.

r\

mm

Fig.

387.

Schnitt

CD.

W/.

Spülzelle in der Strafanstalt zu Rendsburg. — ¹/₇₅ w. Gr.

findet sich der Ausgufe a, darüber ein Kaltwasserhahn h. An der der Thür gegenüberliegenden Langseite sind die beiden steinernen Spülbecken b, b aufgestellt, deren jedes einen Ablauf hat, der nach der Rinne r führt; letztere leitet die ablaufende Flüssigkeit in den Ausgufs a. Über den beiden Spülbecken ist ein Schwenkhahn ^ mit kaltem und warmem Wasser angebracht.

Für die Beseitigung des Kehrichtes aus Zellen und Gängen ist in gröfseren Strafanstalten am Anfang oder am Ende jeden Zellenllügels ein besonderer, von der obersten Galerie bis zum Fufsboden führender Schlot eingerichtet, in welchen die Zellenkübel etc. entleert werden und deren Inhalt in einen im Kellergeschofs unterhalb des erwähnten Schlotes aufgestellten Behälter gelangt⁴⁸³).

5) Heizung und Lüftung.

Kleinere Gefängnisse, insbesondere Untersuchungsgefängnisse, werden am zweckmäfsigsten mit Öfen geheizt, bei deren Konstruktion nur darauf zu achten ist, dafs die Öfen durch die Gefangenen nicht zerstört und zu Ausbruchversuchen

benutzt werden können.

Vielfach angewendet wird der in seiner Konstruktion durch Fig. 388 bis 390 veranschaulichte sog. Prager Ofen.

Dieser Ofen wird der ganzen Höhe nach durch in die Oberfläche vertiefte, mit dem Fufs-bodengebälke verschraubte Schienen in seinen einzelnen Teilen zusammengehalten und ebenso mit der das Gefängnis vom Vorkamin trennenden Quaderwand verbunden.

Diesem Ofen wird zum Vorwurf gemacht, dafs er nicht genügend abgeschlossen sei. In den Zellen der neuebayerischen Polizeigefängnisse wird der in Fig. 391 ⁴⁸⁴) dargestellte Ofen aufgestellt.

Derselbe besteht aus zwei lotrechten, ineinander gestellten gufseisernen Cy lindern, durch welche ein wagrechtes Rohr gesteckt ist; auf diese Weise bietet er eine ziemlich grofse Heizfläche dar, ohne in der Zelle viel Raum einzunehmen.

Für gröfsere Gefängnisse ist schon in Rücksicht auf die Vereinfachung des Betriebes und die hierdurch mögliche Kostenersparnis eine Central-, Fern- oder Sammelheizung angezeigt; doch mufs darauf gesehen werden, dafs die Leitungen keine Verbindung der Zellen untereinander herstellen.

Die billigste Sammelheizung ist die Feuerluftheizung. Die Erfahrungen aber, die man mit schlecht konstruierten Heizeinrichtungen dieser Art ge-

346.

Ofenheizung.

Fig. 388.

Fig. 389.

Fig. 390.

Fig. 391.

Schnitt a b.

~b

Lotrechter

Schnitt.

ren

C___________*

Schnitt c d.

347-

Feuer-

Luftheizung.

Prager Ofen. — ¹/₃₀ w. Gr.

i!

Fs

l/so w. Gr.

w.

Zellenofen'in bayerischen Polizeigefängnissen⁴⁸¹). V30 w- Gr.

⁴⁸³) Über Einrichtung solcher Kehrichtschlote siehe Teil III, Band 5 (Art. 181, S. 153 [2. Aufl. : Art. 201, S. 192]) dieses »Handbuches«.'

*⁸⁴) Faks.-Repr. nach : Zeitschr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1870, Bl. 17.

348.

Wasser

heizung.

349-

Dampf-und Dampf-

Wasser

heizung.

35°.

Heizräume.

macht hat, die Schwierigkeit, in den unteren und oberen Geschossen eine gleich-mäfsige Temperatur herzustellen, die Schwankungen, welche durch Windstöfse in der Zufuhr der erwärmten Luft verursacht werden, so dafs bald dieser, bald jener Raum nicht gehörig erwärmt wird, sowie die Erfahrungen, die man bezüglich der durch die Luftzuführungskanäle erleichterten Kollusionen unter den Gefangenen gemacht hat, lassen einer Warm- oder Heifswasser-, Dampf- oder Dampfwasserheizung den Vorzug geben.

Die Einrichtung der Iieifswasserheizung mit Hochdruck ist zwar etwas kostspielig in der ersten Anlage und in der Unterhaltung, liefert aber bezüglich der Erwärmung und des Verbrauches an Brennstoff gute Ergebnisse. Ihre Behandlung erfordert jedoch grofse Vorsicht; Unvorsichtigkeiten können sehr schlimme Folgen haben. Unrichtige Stellung des Füllhahns und das Einfrieren der Rohre können das Platzen der Heizschlangen verursachen, wobei starke Lufterschütterungen stattfinden. Auch ist die Durchführung der Heifswasser-rohre durch die Wände nicht dicht zu halten, gestattet daher Verkehr unter den Gefangenen.

In den meisten Getängnissen Belgiens ist deshalb Niederdruck-Wasserheizung eingeführt, wobei das erhitzte Wasser aus dem im Kellergeschofs befindlichen, stehenden Kessel nach einem über dem III. Obergeschofs angelegten Behälter aufsteigt, von dort in für jedes Geschofs besonderen Rohren durch die in den einzelnen Stockwerken liegenden Zellenreihen hin- und zurückgeführt wird, um allmählich abgekühlt wieder in den Kessel im Kellergeschofs zurückzugelangen und dort, von neuem erwärmt, abermals in die Höhe zu steigen.

Kostspielig in der ersten Anlage, aber weitaus die besten Ergebnisse bezüglich einer gleichmäfsigen Erwärmung liefernd, ist die Dampf- und Dampfwasserheizung, welche insbesondere in gröfseren Anstalten und da, wo der Dampf noch andere Zwecke (Kochen, Waschen, Betrieb von Maschinen etc.) zu erfüllen hat, zu empfehlen ist. Namentlich ist es die neuzeitliche Niederdruck-Dampfheizung, welche sich für die in Rede stehenden Anlagen vorteilhaft erweisen wird.

Dampf- und Wasserheizung können in der bekannten Weise auch mit der Luftheizung vereinigt werden, wodurch die Dampf-Luft-, bezw. Wasser-Luftheizung entsteht. Näheres ist aus Teil IV, Band 4 dieses »Handbuches« zu ersehen ⁴⁸⁵).

Bei kleineren Gefängnissen legt man die Heizräume in die Keller unter den Zellenreihen. Bei Zellengefängnissen, die nach dem Strahlensystem angeordnet sind, hat man die Heizräume wohl auch in die einzelnen Zellenflügel verlegt; vorteilhafter ist es indes, dieselben unter die Mittelhalle zu legen, weil von dieser aus die beim Heizen beschäftigten Gefangenen besser beaufsichtigt

¹⁸³) Bezüglich der Heizung der Gefängnisse sei noch auf folgende Schriften verwiesen :

Rosser, E. Die Heizungs- und Ventilationsanlagen des Zellengefängnisses St. Augustin in Canterbury. Zeitschrift d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1863, S. 201.

Richter, J. Erfahrungen über die Heizung von Gefängnifszellen. Deutsche Bauz. 1871, S. 96.

Stevens, J. De la conslruclton des prisons cellulaires en Belgique. Brüssel 1874. S. 15.

Heizung und Lüftung des Strafgefängnisses am Plötzensee bei Berlin. Deutsche Bauz. 1876, S. 389.

Die neuesten Erfahrungen in Betreff der Heizung und Ventilation öffentlicher Gebäude, welche in den Jahren 1843 bis 1853 Frankreich gemacht wurden. — I. Das Gefângnifs Mazas. II. Das Zellengefängnifs in Provins. III. Das Zellengefängnifs in Tours. Allg. Bauz. 1854, S. 38, 52, 53.

Terrier, Ch. Du chauffage des édifices publiques. — I. Des prisons. Encyclopédie d'arch. 1875, S. 81. Wimav, E. A. Heizungsanlage im neuen Zellengefängnifs auf dem Langholm zu Stockholm. Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1879, S. 97.

Ferner:

Zeitschr. f. Gefängnifskunde, Bd. 2, S. 371; Bd. 7, S. 61, 233; Bd. 10, S. 497.

werden können; auch pflegen bei der früheren Anordnung die über den Heizräumen liegenden Zellen stets überheizt zu sein. Allerdings ist alsdann die Anlage einer Feuer-Luftheizung in der Regel von vornherein ausgeschlossen, weil sie die langen, wagrechten Leitungen zu den einzelnen Zellen nicht verträgt.

Die Anordnung der Heizvorrichtung unter der Mittelhalle ist in dem Falle ganz besonders vorteilhaft, wenn das Gefangenhaus kein Kellergeschofs erhält (siehe Art. 310, S. 348). Der Erdgeschofsfufsboden des Raumes unter der Mittelhalle wird alsdann um so viel vertieft gegen die übrigen Teile des Erdgeschosses gelegt, als die Heizanlage dies erfordert.

Nicht alle Teile eines Gefängnisbaues sind in gleichem Mafse zu erwärmen; die Benutzungsweise derselben ist vielmehr hierbei in Rechnung zu ziehen. Im Mittel kann man als geeignete Temperatur annehmen:

für Haftzellen und andere Hafträume .

» Krankenzimmer.......

» Flurgänge in den Gefängnissen .

» Flurgänge an den Krankenzimmern .

» Betsäle, Kirchen und Schulen .    .    .

Von gleicher Wichtigkeit, wie die Heizung, steht mit dieser in engster Verbindung die Lüftung.

Der Eintritt der frischen Luft erfolgt gewöhnlich auf doppeltem Wege, durch das Fenster oder durch besondere Öffnungen, und zwar im letzteren Falle entweder unmittelbar in der Fensterwand in die zu lüftenden Räume, wenn sich — wie dies in den belgischen Gefängnissen der Fall — an diesen Wänden die Heizrohre befinden, oder mittels Kanäle nächst der der Fensterwand gegenüberliegenden Wand und der dort aufgestellten Heizkörper, um von diesen vor ihrem Eintritt in die Zelle erwärmt zu werden.

351-

Wärme-

temessung.

20 Grad C. 20 » » 10 » »

a»

352-

Luft

zuführung.

Bei Feuer-Luft-, Dampf-Luft- und Wasser-Luftheizungen kann aber den Gefängnissen die frische Luft auch ausschliefslich durch diejenigen Kanäle zugeführt werden, welche zur Leitung der erwärmten Luft bestimmt sind, in der Art, dafs in die Wärmekammer äufsere reine Luft eingeführt oder auf mechanischem Wege durch Pulsion eingetrieben wird und im Winter nach erfolgter Erwärmung, im Sommer ohne diese in die zu lüftenden Räume gelangt, was aber nur durch weitere Vorkehrungen zum Abzug der verbrauchten Luft ermöglicht wird, deren Stelle die neu eintretende zu ersetzen hat.

Die Abführung der verdorbenen Luft wird durch besondere Lüftungsschlote bewirkt, und zwar im Winter schon durch den Temperaturunterschied der bewohnten Räume und der äufseren Luft, im Sommer aber mittels mit den Schloten in Verbindung stehender Heizkammern oder Heizkörper durch Ansaugung oder auch auf mechanischem Wege durch Ventilatoren.

Diese Lüftungsschlote liegen gewöhnlich in der dem Fenster gegenüberliegenden Mauer. Die Öffnungen, durch welche die abzuführende Luft in die Schlote gelangt, befinden sich dicht unter der Decke der Zellen; die Schlote selbst aber münden zunächst in einen unter dem Dache hinlaufenden Llaupt-kanal, um sich von diesem aus in die mit Heizvorrichtungen versehenen Lockschornsteine zu entladen (siehe Fig. 360, S. 390).

In den belgischen Gefängnissen befinden sich diese Lockschornsteine je über der Heifswasservorrichtung, von welcher der Rauch in einem Rohre von Metall

353-

Luft-

abführung.

354-

Ausschlufs

künstlicher

Lüftung.

cm

355-

Wasser

versorgung.

in besagte Schlote einmündet und dieselben erwärmt — eine sehr einfache und zweckmäfsige Einrichtung.

Der Querschnitt der die frische Luft in eine Einzelzelle einführenden und die verdorbene abführenden Kanäle sollte nicht unter 400 qcm betragen.

Für die Leibstuhleimer sind besondere Zuluft- und Abluftkanäle erforderlich, welche mit den übrigen Lüftungsschloten nicht oder doch nur-bei Ausmündung der letzteren in den mit Heizung versehenen Lockschornstein in Verbindung gebracht werden dürfen.

Der Gefängnisgrundrifs auf der Tafel bei S. 350 zeigt auch die verschiedenen Rohranlagen für Abführung des Rauches, Zuführung der frischen und Ableitung der verdorbenen Luft.

Wenn eine Zelle für Tag- und Nachtaufenthalt 25cbm Rauminhalt besitzt, so soll nach den neuerdings von der Kommission des Vereines der deutschen Strafanstaltsbeamten aufgestellten »Grundsätzen für den Bau von Zellengefängnissen«, wie schon oben erwähnt wurde, eine künstliche Lüftung nicht erforderlich sein. Für die Lüftung genügen hiernach Z-förmig gebrochene Mauerschlitze von 200qcm Querschnitt sowohl in der Innenwand über der Zellenthür, als auch in der Aufsenwand; an letzterer sind aufsen durch den Insassen stellbare Verschlufsklappen anzubringen. Man ging hierbei von der Erfahrung aus, dafs die vielfach angewendeten Lüftungsrohr welche meist in einer Weite von 10 in den Mauern emporführen, beim Auf brechen sich zu wiederholten Malen als in gefährlicher Weise mit Staub und Schmutz gefüllt erwiesen haben, daher leicht die Herde ansteckender Krankheiten werden können.

Die Z-Form der Luftkanäle wurde gewählt, um zu verhüten, dafs dem Gefangenen etwas zugesteckt werde. Einer derselben wird über der Zellenthür und ein zweiter, der die in der Nähe des Fufs-bodens lagernde, schlechte Luft ableiten soll, neben der Thür, ca. 50 cra über dem Fufsboden, angebracht; das Einströmen frischer Aufsenluft zu den Zeiten, wo die Aufsentemperatur ein längeres Offenhalten der Zellenfenster verbietet, wird durch einen in der Aufsenwand befindlichen Luftkanal erzielt.

6) Wasserversorgung, Beleuchtung und Meldevorrichtungen.

Für jedes Gefängnis gehört eine ausreichende Versorgung mit Trink- und Brauchwasser zu den ersten Bedürfnissen. Ist keine Leitung vorhanden, so wird das Wasser durch Sträflinge in Behälter auf dem Dachboden gepumpt. Es wird auch nahe liegen, für die Verteilung des Wassers im Inneren der Gefangenhäuser mindestens insoweit Sorge zu tragen, dafs in jedem Geschofs eines jeden Gefängnisflügels ein Stockwerksbrunnen aufgestellt wird, an welchem die erforderliche Menge Wasser geholt und den Einzelgefängnissen zugebracht werden kann; auch ist mit dieser Zapfstelle ein besonderer Hahn mit Vorrichtung zum Anschrauben von Schläuchen zu verbinden, um im Falle des Ausbruches eines Brandes das Wasser bis an das Ende der Flügel leiten zu können.

Eine Zuleitung des Wassers in jede einzelne Zelle ist in englischen und belgischen Gefängnissen in der Art bewerkstelligt, dafs unter dem Dach jedes Gefängnisflügels zu beiden Seiten des Mittelraumes für eine bestimmte Anzahl Zellen Behälter aufgestellt sind, die eine der Zahl der Zellen entsprechende Menge von Kammern enthalten, welch letztere je 15 bis 20¹ Wasser enthalten und mit den betreffenden Zellen, in welche Waschgefäfse mit Hähnen an der Wand befestigt sind, mittels Rohren in Verbindung stehen.

So sehr diese Einrichtung den Dienst erleichtern mag, so verwickelt und zu einer Menge von Ausbesserungen Anlafs gebend mufs dieselbe erscheinen; auch ist hierbei auf ein frisches Trinkwasser im Sommer ganz zu verzichten.

Es dürfte genügen und ist auch in deutschen Zellengefängnissen nicht. anders eingeführt, wenn dem Gefangenen, wie die Speisen so auch das Trinkwasser durch die hierfür bestimmte Öffnung’ in der Zellenthür gereicht wird.

Zum Ausspülen der Leibstuhleimer ist in den am Ende jedes Gefängnisflügels einzurichtenden Aborten, bezw. Spülzellen eine Zapfstelle mit Ausgufs-becken und Abflufsrohr anzubringen.

Zum Trinken und Waschen ist das Bedürfnis an Wasser auf 10 bis 12¹ für den Kopf und den Tag, im Falle des Vorhandenseins von Spülaborten aber auf 28 bis 30¹ zu berechnen.

Das Gesamtbedürfnis an Trink- und Wirtschaftswasser ist gemäfs der in Art 30g (S. 347) angezogenen »Grundsätze etc.« auf ca. 100¹ für den Tag und den Kopf der auf der gesamten Grundfläche des Gefängnisses wohnenden Bevölkerung zu bemessen. Bei einem Zellengefängnis für 500 Köpfe ist hiernach, einschl. der Beamten, eine tägliche Wassermenge von 70<;bm erforderlich.

Fig. 392.

Während der Dunkelheit ist, eine künstliche Beleuchtung der Gefängniszellen, der Arbeitsräume, der Flurgänge etc. notwendig. Indefs läfst man in den Einzelzellen in der Regel nur bis zu einer verhältnismäfsig frühen Abendstunde (z. B. bis 7 Uhr) die Flammen brennen und bringt oberhalb der Thüren sog. Leuchtöffnungen, d. h. kleine vergitterte Fenster von 0,4qm Fläche, mit nach innen abgeschrägten Leibungen, an, durch welche eine schwache, aber ausreichende Erhellung der Zellen mittels der während der Nacht im Flurgang brennenden Flammen erzielt wird (siehe Fig. 392 und die Tafel bei S. 350). Diese Öffnungen können auch mit zur Lüftung benutzt werden.

Leuchtöffnung ⁴⁸⁰).

356-

Künstliche

Beleuchtung.

357-

Gas-

beleuchtung.

Die künstliche Beleuchtung wird, insbesondere in gröfseren Gefängnissen, meistens mit Gas bewerkstelligt, und diese Beleuchtungsart bietet bei einiger Vorsicht weit weniger Gefahren, als die Verwendung von Petroleum.

Zu beachten ist hierbei, dafs nicht nur jede Zellenreihe, sondern auch jede einzelne Zelle ihren besonderen Verschlufs, und zwar aufserhalb der Zellen, hat, so dafs dem Gefangenen das Licht zu einer bestimmten Zeit entzogen werden kann, ohne dafs die Zelle betreten werden mufs.

Hinsichtlich der gleichzeitigen Entzündung des Gases mit dem Öffnen der Hahne empfiehlt sich die Verwendung einer galvanischen Batterie und besonders konstruierter Brenner, durch welche bei gleichzeitigem Entströmen des Gases und des elektrischen Stromes ein dünner Platinaschwamm glühend gemacht und infolgedessen das Gas entzündet wird. Mit dem Öffnen des Hahnes vor jeder Zelle tritt hierbei sofort auch die Entzündung des Gases ein, ohne Zuthun des Gefangenen und ohne dafs jemand die Zelle zu betreten braucht.

Wo Untersuchungsgefängnisse beleuchtet und Mifsbräuche verhütet werden sollen, empfiehlt sich die Anwendung gufseiserner Beleuchtungskasten, welche gegen die Zelle hin mit 8rara dickem g’egossenen Glase abgeschlossen sind und in denen sich sowohl ein nach vorgeschriebener Art konstruierter Brenner, welcher von aufsen mittels einfacher Öffnung des Hahnes entzündet werden kann, als auch ein nach aufsen führendes Dunstabzugsrohr befindet. Die noch in

Art. 378 vorzuführende Einrichtung einer Haftzelle im Gerichtsgefängnis zu Stuttgart zeigt einen solchen Beleuchtungskasten.

Dafs in gröfseren Gefängnissen insbesondere die Gänge und der Mittelraum, in welchem sich die vor den Zellen hinführenden Galerien befinden, die ganze Nacht hindurch hinlänglich beleuchtet sein müssen, ist selbstverständlich, ebenso die Einrichtung von Kontrolleuhren am Ende eines jeden Gefängnisflügels, um auch während der Nacht eine gesicherte Überwachung zu ermöglichen.

p 35⁸*    Wenn Gasbeleuchtung zu teuer ist, so verwendet man wohl auch nur

beieuchtung. Petroleumlampen. Es ist vorzuziehen, wenn 25cbm davon höchstens das 1 x/₂-fache des ortsüblichen Preises von 100kg Kohle kosten, sonst Petroleum.

35*    In mehreren Gefängnisbauten hat man an Stelle der Gasbeleuchtung

Beleuchtung, elektrisches Licht eingeführt; in den Niederlanden scheint das letztere das Gas bereits verdrängt zu haben.

Jedem Isoliergefangenen soll die Möglichkeit gegeben sein, den Wärter

360.

Melde-

Vorrichtungen, herbeirufen zu können. Vielfach werden hierzu gewöhnliche mechanische Klingelzüge verwendet. Wenn dieselben

Fig. 393-

auch als eine etwas ursprüngliche und unbequeme Signaleinrichtung zu erachten sind, so ist doch zu erwägen, dafs in jedem Zellenflügel eines Gefängnisses jedes Ge-schofs, bezw. jede Galerie (jeder Flurum gang) mit etwa 30 bis 40 Zellen ihren eigenen Aufseher hat, der bei Tage sich ununterbrochen auf dem Flur, bezw. auf der Galerie aufzuhalten hat; auch in der Nacht finden ununterbrochen Patrouillengänge durch Aufseher statt. Es bedarf sonach keines weithin schallenden Läutewerkes, um den Aufseher herbeizurufen; der geringste Ton macht sich in dem stillen Flurgang bemerkbar, und selbst ein sichtbares Signal, das etwas weithin sichtbar ist, kann dem Aufseher nur während weniger Minuten entgehen.

Die einfache Signalklappe, deren Auffallen auf einen Metallknopf etc. ein geringes Geräusch verursacht, genügt demnach unter Umständen. In vielen Fällen werden einfache sichtbare Signale, wie z. B. das Aufdecken einer mit mattem Glase geschlossenen Lichtöffnung, die in der Regel durch einen Schieber gedeckt ist, genügen. Die Signalklappe, welche in neueren preu-fsischen Haftzellen eingerichtet wird, zeigt Fig. 393.

Mittels einer Zugstange, welche in der Nähe der Thür und in einer Höhe von etwa 1,70 m über dem Zellenfufsboden durch die nach dem Flurgang gewendete Zellenmauer geführt ist, kann ein Winkelhebel, dessen Drehpunkt an einem mit dem Mauerwerk durch Steinschrauben befestigten Konsol-blech angeordnet ist, bewegt werden. Der Hebel gleitet alsdann an der rinnenförmig umfalzten Aufsen-kante der Fallklappe, welche auf einer excentrisch angeordneten Drehachse ruht, entlang und verursacht

jbMłt

1 «t»1V

ft

j,

P--4!

11

Signalklappe in neueren preufsischen Haftzellen. V» w. Gr.

das Umfallen derselben; das Wiederaufrichten erfolgt durch den Wärter. Die Klappe erhält einen Olfarbenanstrich, der sich vom Anstrich der Gangwand möglichst abhebt.

In kleineren Gefängnissen, wo ein Aufseher mehrere Geschosse zu überwachen hat und derselbe vielleicht auch nicht fortwährend auf den Flurgängen sich bewegt, genügen meistens gewöhnliche Klingelzüge, die in diesem Falle keine grofse Ausdehnung haben und mit denen ein sichtbares Signal sehr leicht zu verbinden ist.

Ein solches mehrfach angewendetes, vollkommen sicheres und keiner Ausbesserung unterworfenes Signal ist eine einfache, ca. 6 bis 8 cm im Durchmesser haltende Eisenscheibe, die gangseitig auf eine wagrechte Stange geschoben ist, mittels deren der Gefangene von innen den Schellenzug zieht. Thut er letzteres, so schiebt sich die an der Wand anliegende Scheibe auf der Stange zurück und bleibt, wenn die Stange in ihrer Ruhelage zurückgezogen ist, weithin sichtbar, von der Wand entfernt, auf der Stange sitzen. Der Aufseher schiebt beim Offnen die Scheibe bis zur Wand zurück.

Derartige einfache Vorrichtungen haben gerade für Gefangenhäuser den grofsen Vorzug, dafs Ausbesserungen nur selten notwendig werden, und wenn dies der Fall ist, so kann man dieselben durch die eigenen Kräfte der Anstalt ausführen lassen und braucht nicht freie Arbeiter in die Gefangenräume oder deren nächste Nähe zu bringen⁴⁸⁶).

In gröfseren Gefängnissen sind indes auch elektrische Meldevorrichtungen im Gebrauche; ein Druck auf einen in der Zelle befindlichen Knopf stellt den elektrischen Kontakt her und wirft zugleich die Signalklappe aus dem Gehäuse heraus. Ihr Hauptvorteil dürfte darin zu suchen sein, dafs sie, geeignete Konstruktion vorausgesetzt, durch die Gefangenen nicht zerstört werden können. Indem bezüglich solcher Vorrichtungen, ebenso bezüglich der vorerwähnten Klingelzüge auf das in Teil III, Band 3 (Abt. IV, Abschn. 2, C) über Hausund Zimmertelegraphen Gesagte verwiesen wird, sei hier noch der von Genest konstruierten elektrischen Gefängnismeldeklappen, welche im Untersuchungsgefängnis zu Moabit, im Centralfestungsgefängnis zu Spandau etc. in Thätigkeit sind, Erwähnung gethan; eine Beschreibung derselben bringt die unten ⁴⁸⁷) genannte Quelle.

7) Mobiliar.

Vom Mobiliar der Gefangenhäuser kommt insbesondere das für die Einrichtung der Einzelzellen erforderliche in Betracht.

Aufser den für die Beschäftigung des Gefangenen erforderlichen Tischen, der Hobel- oder Schnitzbank oder dem Webstuhl ist es insbesondere die Bettstelle, welche schon des eng zugemessenen Raumes wegen besondere Beachtung verdient. Dieselbe wird meist aus Eisen so konstruiert, dafs sie des Tages, während dessen es dem Gefangenen unmöglich gemacht werden soll, sich des Bettes zu bedienen, an die Zellenwand aufgeschlagen und daselbst angeschlossen werden kann (Fig. 3944 8 8).

Selbstverständlich mufs der Aufseher zu diesem Behufe die Zelle betreten, was aber in anderer Beziehung nicht ungern gesehen wird. In Belgien wurden jedoch Bettstellen konstruiert, welche der Gefangene selbst des Morgens Zusammenlegen und den Tag über als Tisch benutzen kann.

Vom preufsischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten werden sowohl Klappbettstellen, als auch Tischbettstellen empfohlen. Die Konstruktion der letzteren zeigt Fig. 395.

486) Nach: Deutsche Bauz. 1883, S. 387.

4S7) Elektrische Signalklappen für Gefängnisse. Deutsche Bauz. 1883, S. 374. 48S) Faks.-Repr. nach: Moniteur des areh. 1869, S. 8.

361.

Bettstellen.

4io

362.

Tische, Bänke etc.

Sie besteht aus einem eisernen Gestell mit einem aus starkem Dreli bestehenden Lagerboden, welcher mit ledernen Gurtriemen an den Seitenteilen, bezw. mit Hanfschnüren am Kopf- und Fufsende befestigt wird.

Tischbettstellen sind u. a. auch in Moabit und in mehreren Zellengefängnissen, z. B. in Heilbronn, eingeführt und als das zweck-mäfsigste erkannt worden, während in anderen Fällen der aufschlagbaren und an die Wand zu befestigenden Bettstelle der Vorzug gegeben wird.

Das Bett selbst, welches in den vorerwähnten Bettstellen untergebracht werden mufs, besteht aus einer ca. 12 Stroh, Seegras, Grain d'Afrique oder India-faser gefüllten und abgenähten Matratze, einem Kopfkissen, einem Unter- und einem Oberleintuch und zwei Teppichen.

Die einfachsten Bettstellen sind die von einer Langwand der Zelle zur anderen quer über die Zelle gespannten Hängematten oder Hängebetten, welche den Tag über aufgerollt in einer Ecke der Zelle aufgestellt werden. In den meisten Ländern finden aber solche Lagerstätten der Ungewohntheit wegen keine Nachahmung.

Tische und Bänke werden gewöhnlich so konstruiert, dafs sie, solange sie nicht gebraucht werden, an die Wand aufgeschlagen und befestigt werden. Auch wird die dann sichtbare Fläche gewöhnlich schwarz lackiert, um als Rechentafel benutzt werden zu können.

Zum Auf bewahren frischer Kleidungsstücke, der Waschschüssel und Kämme, sowie (in besonderen Fächern) des Brotes und der dem Gefangenen gestatteten Gebet- und Lesebücher dient ein gewöhnlich in der Ecke befestigtes Kästchen mit mehreren Fachen und ein auf demselben oder besonders an der Wand aufgehängter Tornister.

Mit einem Spucknapf, einem Kübel zum Reinigen des Zellenbodens nebst Schaufel und Handbesen, sowie der schon oben erwähnten Leibstuhleinrichtung ist das Mobiliar einer Zelle vollständig vorhanden.

In Fig. 396 u. 397 ²⁸⁹) sind lot- und wagrechter Schnitt durch eine Einzelzelle, in Fig. 398 der Grundrifs einer Zelle für gemeinsame Haft in der Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin wiedergegeben.

In der Einzelzelle ist die eiserne Bettstelle zum Aufklappen gegen die Wand eingerichtet. Das Wandspind ist in Fig. 403 lß0) besonders dargestellt; dasselbe enthält im oberen Fache 2 Wichsbürsten a, eine Wichsdose b, eine Butterbüchse c, einen Trinkbecher d und einen Salznapf e, im unteren Fache das Brot f, ein Messer g und etwaige Bücher h\ die Holzptlöcke l, l, l unter dem Spind dienen zum Aufhängen von Kleidungsstücken, Tüchern etc.; an der Seite werden die Kehrichtschaufel i und der Handbesen k aufgehängt.

Die für 6 Gefangene bestimmte Zelle in Fig. 398lS9) enthält aufser den erforderlichen festen eisernen Bettstellen noch für jeden Gefangenen ein Wandspind der eben besprochenen Einrichtung und einen Schemel, ferner für alle 6 Mann gemeinschaftlich einen Tisch, einen Holzschiim zur Benutzung

11

■’l

ßx

IS

cm

dicken, mit

ii

Haftzelle im Gefängnis Rue de la Saute' zu Paris ⁴⁸⁸).

⁴⁸⁹) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw, 1877, Bl. 60. ⁴⁹°) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1878, S. 152.

«■e

J_

ut

ri

rÀ)

Â^cvtcx

i/ ii

ii

O,

6twd/vcfvt-

(r|C3cf\fo;

ëlc&ivvtt £X.-3.

ViVATAVAUTATATAfifif

(ś

"—H

fis

Fig. 395-

Âg

1111

m:

igJiraiis

a;

iig»g

Si

sÆ= • :‘7'..I: I u %

j

éWvO/lctvt' /catv a&evv.

(fjéètyntt, H*JsX **/»vq*-»p<V»vavWnv ßvtjc-L&ödt'Vv- )

K-i-

Ctw^ic&ł- W" •jLû.î, £&vfa/.

£Vaa$04a$1:5.

Tischbettstelle in neueren preufsischen Haftzellen. V» w. Gr.

OKü

lilii

II

. -

feTKsaateg

shhÉhH

ts

(*»    <w ‘ " 'Ç>z ?    J-T<f-

àvAVàvàwâvAv’' |

fc.

«¹ ». ~1 _a.

“‘rur-⁻ -'- "

Fig. 39°. Grundrifs.

Fig. 398. Grundrifs.

r-

Pf

\| SpUiA I

TSoon

l uanolCru

Bott

•I

BeU

A-"

Butt

£!saalik

Fig. 397. Längenschnitt.

r;

Efvv;-vf

ID

~ 7-

tr

ÄS

Ausrüstung einer Zelle für gemeinsame Haft

Von der Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin ⁴⁸⁹).

fco

1:100

Ausrüstung einer Einzelzelle.

10    5    0

N+H-wf

Fig. 399- Schnitt a 6.

Fig. ^OO. Schnitt c d.

'r-

rwij

.J

Fig. 4OÎ. Schnitt e f.

jÇ¹- Fig. 402. Grundrifs.

r-C

ÜÜSÜÏ

J? ' É ¥"7

mm

ED

qü-.

Ausrüstung einer Haftzelle.

N ormalzeichnung.

r>

Fig. 403.

IE

ES

der Nachtgeschirre, einen Spucknapf, einen Handbesen, einen Schrubber, eine Kehrichtschaufel, 1 bis 2 Holzeimer, 2 Tischmesser und einen grofsen Wasserkrug.

bl

In Fig. 399 bis 402 ist die Ausrüstung einer Zelle nach den Normalzeichnungen, welche den von der Kommission des Vereins der deutschen Strafanstalts-

beamten 1885 aufgestellten »Grundsätzen etc.« beigefügt sind, facsimile wiederge-k geben.

Hiernach gehört aufser dem tragbaren Abort zur M-Hjy Zellenausrüstung die aus Schmiedeeisen angefertigte 811    Bettstelle, die an der Zellenwand zu befestigen ist,

WF    ferner ein an der Wand aufgehängtes Schränkchen,

ein Tisch, ein Schemel, ein thönerner Wasserkrug von 2 bis 3 ¹ Inhalt, Efsnapf von Steingut, Trinkglas, Waschbecken von Zinkblech oder Steingut, Schmutzwassereimer von Zinkblech oder emailliertem Eisenblech, Bürsten etc. Der Tisch kann gleichzeitig als Arbeitstisch verwendet werden. Ob Tisch und Schemel beweglich herzustellen sind, richtet sich nach dem jedesmaligen Bedürfnis.

Schliefslich sei noch auf das Innere der Einzelzelle im Gefangenhaus zu Paris, Rue dc la Santé, in Fig. 394 verwiesen⁴⁹¹).

Die einzelnen Schlafzellen gröfserer Schlafsäle enthalten in der Regel nur eine Bettstelle mit Zubehör, einen Schemel und ein Nachtgeschirr (siehe Fig. 325, S. 375)*

pHR

■MB

Wandspind für die Haftzelle in Fig. 396 u. 397/¹⁰⁰).

d) Nebenanlagen und Baukosten.

363.

Kirche,

’ bezw. Betsaal und Schule.

Die Notwendigkeit, die Gefangenen auch während des Gottesdienstes und des Schulunterrichtes voneinander zu trennen, ist ohne allen Zweifel anerkannt da gerade hier der Einflufs der verdorbenen Gefangenen auf die anderen in einer betrübenden Weise sich geltend macht, und ohne Trennung keine Aufmerksamkeit und keine Sammlung der Gemüter stattfinden kann.

Es entsteht nun die Aufgabe, die einzelnen Sitze so anzuordnen, dafs jeder für sich zugänglich und so gestellt ist, dafs der Gefangene den Geistlichen, bezw. den Lehrer, nicht aber den Mitgefangenen sehen kann.

Die Einrichtung der hierzu nötigen sog. Stalls ist aus Fig. 404 bis 408 zu ersehen. Dieselben haben in der Regel eine Breite von 0,60 m, eine Tiefe von 0,80 ra und eine Höhe von 2,0ra und sind in Doppelreihen mit dazwischen befindlichen Gängen herzustellen, so dafs der Zugang zur vorderen Reihe von

⁴⁹‘) Bei Gelegenheit des dritten internationalen Kongresses für Gefängniswesen (1885 in Rom) waren von besonderem Interesse die in wirklicher Gröfse nachgeahmten Gefängniszellen mittelalterlicher Gefängnisse, welche hiernach nicht so schrecklich sind, als gewöhnlich angenommen wird. So zeigen die sog. Pozzi in Venedig zwar eine dunkle, nur mit einem 20 cm großen Licht- und Luftloch und niedrigem Eingang versehene Zelle, aber doch mit Lärchenholz getäfelte Wände, Decken und Fufsböden.

Eben so zeigen die Zellen des Gefängnisses San Micchele in Rom, 1703 unter Papst Clemens XI von Fontana erbaut (als erstes Beispiel eines Zellengefängnisses), nichts Abschreckenderes, als die der Gefängnisse des heutigen Italien.

An die Wohnungen der Karthäusermönche erinnern die allerdings architektonisch einfach gehaltenen Gefängnisse der zu lebenslänglicher Haft verurtheiltcn Verbrecher zu Volterra. Sie bestehen aus einer Kammer ohne unmittelbares Licht zum Schlafen, einer dahinter liegenden Arbeitszelle und einem Höfchen von 6 m im Quadrat, worin der Gefangene einmal des Tages für eine Stunde sich ergehen und Luft schöpfen darf.

Im Süden Italiens sind vielfach in den Zellen keine Betten; die Strohsäcke liegen einfach auf dem Boden, während iip Norden eiserne Bettstellen und sogar Heizvorrichtungen zu finden sind.

•>

Grundrifs.

Fig. 407.

'o

p'

Schnitt a b.

Fig. 404.

7K

jçz

Ansicht von oben.

Fig. 408.

v.

—LJ—~~ r

"L_f —

Anordnung

der Einzelsitze (Stalls) von Kirchen (Betsälen) und Schulen in Zellengefängnissen.

J/s* w- Gr-

Vorderansicht.

7\

Fig. 405.

Schnitt cd.

Fig. 406.

vorn, derjenige zur hinteren Reihe von der Rückseite des Sitzes aus stattfindet. Die Sitzbretter der letzteren Reihe sind zu diesem Behufe beweglich, um bis zum erfolgten Eintritt des Gefangenen aufgeschlagen werden zu können.

Die Sitze des Aufsichtspersonals sind ebenfalls so anzuordnen, dafs dasselbe die Gefangenen während des Gottesdienstes und Schulunterrichtes beobachten kann.

Fig. 409.

Längenschnitt.

id

pu

'j

Ai

VJ

<p

nr

trz

il

iS

'S

I

MT:

Hl

Fig. 410.

Grundrifs.

M i u el h all e

1:500

10

¹|5

20n

10 987654321    0

^ d 1 >f^-t 111| I i « [i Ht-

Kirche in der Strafanstalt zu Wehlheiden bei Kassel.

ZU

Für die Schule dienen gröfsere Räumlichkeiten mit 36 bis 40 Stalls, womöglich im Mittelpunkt des Gefängnisses oder in seiner Nähe, damit nicht viel Zeit mit dem Ab- und Zuführen der Gefangenen verloren wird. Die Höhe dieser Räume sollte zwei Stockwerke einnehmen, um die Erhöhung der Stalls übereinander nach Bedarf zur Ausführung bringen zu können.

In manchen Gefangenhäusern mit Einzelhaft wird es für ausreichend gehalten, wenn die Kirchen-und die Schulsitze so eingerichtet sind, dafs die Gefangenen nur bis zur Schulterhöhe getrennt sind,

Alsdann ist ein geringerer Kirchen-, bezw. Schulraum erforderlich. Ob man diese Anordnung oder jene mit Stalls wählen soll, ist keine technische Frage; die Entscheidung hängt davon ab, ob die eine oder die andere Einrichtung als ein wesentliches Erfordernis für den Strafvollzug angesehen wird.

Fig. 4il.

A. Mittelhalle.

17.    Treppen zu den Haftzellen in den Flügeln.

18.    Doppelte Aufzüge.

19.    Wärterzimmer.

• SO. Gänge zu den Kapellen.

21.    Kapelle für Gefangene auf lange Zeit.

22.    Kapelle für Gefangene auf kurze Zeit.

23.    Altar.

24.    Sakristei.

25.    Haftzellen für gefährliche Gefangene.

<9

il

S*

\o

& y--

.m

K / JT

..

i]

II. Obergeschofs,

Fig. 412.

A Mittelhalle.

20.    Gewöhnliche Haftzellen.

21.    Raum zur Beleuchtung.

22.    Eingang zur Kapelle für die Weiber.

24.    Treppe zu den Haftzellen in den Flügeln.

25.    Kapelle für die Weiber.

20. Aufsicht.

27.    Doppelte Aufzüge.

28.    Zimmer für die Gefangenwärter.

29.    Haftzellen mit Werkstätten.

30.    Gewöhnliche Haftzellen.

32. Haftzellen für gefährliche

Gefangene.

34.    Gerätschaften.

35.    Kapellen für die Männer.

//

(■\

IV

30

2s

2/

20

IĘ(

yyb vymby

IIP

T-

I. Obergeschoß. 1:500

32

30

*»\

ii

10987 654321 0

Kirche im Zellengefängnis zu Antwerpen⁴⁹²).

10

ro*»

¹

) Siehe die in Fufsnote 471 gedachten »Vorschriften für Leibstuhlbehälter etc.«

²

47B) Siehe auch das über Kühelaborte in Teil III, Band 5 (Art. 263, S. 216 [2. Aufl. : Art. 287, S. 260] dieses »Handbuches« Gesagte.

³

4,e) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1870, Bl. 17.

Die Kirche, die Kapelle oder der Betsaal kann entweder in der Mittelhalle der Zellengefängnisse selbst oder, um die Übersicht von dieser über die

m) Faks.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1858, Bl. 218, 219 u. 223.

Gefangenflügel nicht zu unterbrechen, in den oberen Stockwerken des für Verwaltungszwecke dienenden Flügels nächst der Mittelhalle eingerichtet werden. Vom Standpunkte der Verwaltung hat diese Anordnung viele Vorteile, weil der Weg, den die Gefangenen nach und von der Kirche zurückzulegen haben, der denkbar kürzeste und dabei die Übersicht von der Mittelhalle aus bequem und vollständig ist; indes ist für den Fall einer Feuersbrunst diese Lage der Kirche, mit den grofsen Holzmassen im Gestühl, Altar etc. äufserst ungünstig. Als Beispiel für eine solche Anordnung diene die bezügliche Anlage in der Strafanstalt zu Weiheiden bei Kassel (Fig. 40g u. 410).

Fig. 413.

p 111 p—

min

thts ,

\r-

IpIlŁ

<!

BE

,.'*A

iii

ni

Hl

jn

JEÄF]

DL

i r"

T\

1:250

10    11    12    13    11    15™

I 1+-H

Längenschnitt zu . Fig. 411 u. 412⁴⁰²),

Eine besondere Anlage des für den Gottesdienst bestimmten Raumes findet in den belgischen Gefängnissen statt, in denen die zwischen den einzelnen Flügeln entstehenden Winkel zur Einrichtung der Stalls für Kirche und Schule beig'ezogen werden, der Altar aber im Mittelpunkt aufgestellt ist. Als Beispiel hierfür sei in Fig. 411 bis 413⁴⁹²) die bezügliche Anordnung im Zellengefängnis zu Antwerpen wiedergegeben.

Von der Mittelhalle A gehen 3 Zellenflügel aus; der Altar ist im II. Obergeschofs der ersteren aufgestellt; unmittelbar darunter (in der Höhe des I. Obergeschosses) befindet sich der Platz für die Aufsicht. Im I. Obergeschofs (Fig. 412) ist der Raum 25 die Kapelle für die Weiber; die Räume 35 sind Kapellen für die Männer. Im II. Obergeschofs (Fig. 411) sind die Kapellenteile 21 für Gefangene auf lange Zeit, die Teile 22 für Gefangene auf kurze Zeit bestimmt.

27

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Eine ähnliche Anordnung- zeigt das auf der Taf. bei S. 353 dargestellte Zellengefängnis zu Löwen und das in Art. 387 noch vorzuführende Zellengefängnis zu Termonde.

Der Vorteil einer solchen baulichen Anlage an Raumgewinnung springt sofort in die Augen. Damit sind jedoch die folgenden Nachteile verknüpft. Zunächst geht diejenige Übersicht, welche man vom Mittelraume aus in jeden Gefangenflügel und in jedes Stockwerk desselben haben sollte, durch das Aufstellen des Altars in der Mittelhalle wenigstens in den oberen Geschossen verloren, und zwar umsomehr, als der Mittelraum gegen die Flügel hin abgeschlossen werden mufs, wie dies in Löwen nachträglich geschah, um Störungen des Gottesdienstes zu vermeiden und die Stimme nicht ganz verhallen zu lassen; für den katholischen Gottesdienst, wie solcher ausschliefslich in den belgischen Gefängnissen stattfindet, hat das letztere wohl wenig-er Bedeutung, umsomehr aber, wenn die fragliche Einrichtung .ftir den evangelischen Gottesdienst benutzt werden sollte. Selbstredend hat beim Eintreten einer Feuersbrunst diese Anordnung der Kirche dieselben Nachteile, wie die erstgedachte. Deshalb ist auch bis jetzt noch in keiner Strafanstalt die an den belgischen Gefängnissen angewendete Einrichtung der für Gottesdienst und Schulunterricht bestimmten Räumlichkeiten nachgeahmt worden, so vieles dieselbe unbestreitbar für sich hat.

Die Gefahr, dafs bei ausbrechendem Feuer die im Mittelpunkt eines Gefangenhauses gelegene Kirche äufserst bedenklich werden kann, wird vermieden, wenn man, wie z. B. in der Strafanstalt zu Herford, die Kirche in ein besonderes eingeschossiges Gebäude am Ende eines Zellenflügels verlegt. Allerdings wird hierdurch der betreffende Flügel länger und infolgedessen auch der erforderliche Hofraum gröfser, die Ringmauer länger; auch das Ein- und Ausführen der Gefangenen nimmt mehr Zeit in Anspruch. Allein, abgesehen davon, dafs die schon angedeutete Gefahr beseitigt ist, wird auch die Möglichkeit geboten, über den Verwaltungsräumen in zwei Obergeschossen Haftzellen einzurichten und dadurch unter Umständen den Bau eines Zellenflügels zu ersparen.

Auch die Schulen werden in Zellengefängnissen häufig in der Nähe der Mittelhalle angeordnet, weil dies wegen des bequemen Aus- und Einführens der Gefangenen für die Verwaltung vorteilhaft ist. Indes sollte man davon Abstand nehmen, sie in die Winkel der Mittelhalle einzubauen, weil sie daselbst schlechtes Licht haben.

Die Schule an das Ende eines Zellenflügels in einen einfachen, eingeschossigen Anbau zu verlegen (siehe Fig. 307 bis 310, S. 360 u. 361), ist zu empfehlen. Hat man die Kirche in einem besonderen Gebäude untergebracht, so werden die Schulen am besten damit vereinigt.

Die Strafanstalt zu Wehlheiden bei Kassel besitzt 2 Schulen für je 40 Gefangene mit abgeschlossenen Sitzen; diese Schulen sind an die beiden der Symmetrieachse der Anstalt zunächst gelegenen Flügel angebaut. Aus Fig. 414 bis 416 ist das Nähere der Anlage und Einrichtung zu ersehen.

3⁶4-

Koch-

und

Bereits in Art. 321 (S. 373) ist gesagt worden, dafs Koch- und Waschküche am besten unmittelbar nebeneinander gelegt werden. Alsdann sind in der Wand Waschküche, zwischen beiden feste, nicht zu öffnende Fenster anzubringen, damit die in den beiden Küchen beschäftigten Aufseher sich bei zeitweiliger Abwesenheit des einen gegenseitig in der Beaufsichtigung der Gefangenen vertreten können. Auch die übrigen Fenster sollen vergittert werden.

Für Abführung des sich entwickelnden Wasserdampfes, Wrasens etc. ist in geeigneter Weise Sorge zu tragen.

Ein zweckmäßiges Verfahren besteht darin, dafs man den Hauptschornstein, worin durch Einführen möglichst vieler Feuerungen aus Koch- und Waschküche eine grofse und stetige Wärme erzeugt wird, ummantelt, sodafs er als Lockschornstein wirkt.

Bei der Auswahl der Kocheinrichtungen ist auf die vorgeschriebene Verpflegungsweise unter Berücksichtigung der Zahl der zu verpflegenden Gefangenen das Augenmerk zu richten.

Selbstredend werden von den in Teil III, Band 5 (Abschn. 5, A, Kap. 1) besprochenen Kochherden nur die daselbst in Art. 18 bis 36 (S. 12 bis 28) u. 47 (S. 36 Ii)3J vorgeführten Massen-Koch-einrichtungen in Frage kommen können. Zu beachten ist, dafs die naturgemäfs nur auf das Allernot-

Fig. 4T4.

Fig. 415-

fi 111,

l¹ Ie

fl fl n

fFFi

UM

«ÜfPUBPÄ

iH.

»_Jp

fm

Querschnitt.

Längenschnitt.

Fig. 4'6.

A.....

Schule

in der Strafanstalt

*F=t

zu

9.55

Wehlheiden bei Kassel.

Vaso w- Gr-

Uinf

10 66

Grundnfs.

FW

wendigste beschränkten Verpflegungsgegenstände durch die Zubereitung so ernährungsfähig gemacht werden, wie nur irgend möglich. Die Erfahrung hat gezeigt, dafs die vorzugsweise aus Stärkemehl enthaltenden Stoffen bestehende Nahrung der Gefangenen durch Kochen bei zu hoher Temperatur unverdaulich wird und dafs vor Allem die geringe, dem Gefangenen zugebilligte Fleischmenge einen grofsen Teil ihres Nährwertes verliert; deshalb ist auch hier das Kochen bei unmittelbarer Feuerung und bei Dampfheizung im allgemeinen weniger günstig, als das Kochen im Wasserbad.

Neben der Kochküche müssen eine Speisekammer, eine Brotschneidestube, ein Magazin für Verpflegungsgegenstände etc., neben der Waschküche eine Kammer für schmutzige Wäsche vorgesehen werden; Aborte für die in den Küchen beschäftigten Beamten und Gefangenen sind in der Nähe, aber getrennt von den Küchen anzulegen.

⁴⁹³) 2. Aufl. : Art. 17 bis 57 (15 bis 46) u. 67 (S. 55).

27*

Fig. 417-

Ba

15. *1

13

für

i*f.

1. Kochkessel zu 2701.

» 5001.

» 6001.

4.    Herd für Krankenkost.

5.    Spültisch.

6.    Kondensationsgefäfs.

7.    Heizung für die Trockenvorrichtungen.

8.    Einweichbottiche.

2.

3.

Magazin-

Kle v dungs stücke, H Lager j) er alke,

e.t.c.

Dachgeschofs.

Fig. 418.

9. Kupferner Wasserkessel.

10.    Spülmaschine.

11.    Waschfässer.

12.    Centrifugal Wringmaschine.

13.    Aufzug nach dem Dachgeschofs.

14.    Trockenvorrichtung.

15.    Drehrolle.

Querschnitt.

1:250

•    23*88789    10

I ■ I 1 I 1 I ■ 1 ♦ I 1 I 1 1 l I i I Hr Fig. 419.

W RÏ) Hl,

11    12    13    1*    15»*

^aum fur gl

sclimutzi^e WäsclJ

©f⁽0.

il

Oöfionomie-

9.

-1,

p-gs

lü!

^Vasckkitcke

I©

Maó a-z in

',1

|vockkucke

G«

0? ‘St

Net

en--

9.

2.

rau-m/

.©HQ’

L Vor-

platz «kanunC

(Speise

a,60-

6, %0

- - -fs. - -

2,00

■2,10-

Erdgeschofs.

Wirtschaftsgebäude für Zellengefängnisse.

(Normalzeichnung.)

Den von der Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten 1885 aufgestellten Grundsätzen ist die Normalzeichnung für eine Koch- und Waschküche etc. enthaltendes Wirtschaftsgebäude beigefügt; dasselbe ist in Fig. 417 bis 419 facsimile wiedergegeben.

Fig. 420.

5.T5

® Kr Z für 'fB

(23

F^l

4 o»*« —* g

XJ

aAixfseker u.

Theoküche

Corrùolor, für

i^e c o nvafe a c e ivl e rt

ES

en

O O

MM

—-5,00-*

W

“> KrZ. für ^B.

KrZ

KrZ

KrZ.

KrZ

lB.

lB

lB

\ "K

J lB IB. \

« CQ

tÆ -

h, 50

s,JO

2, JO

8,50-—»

|<— 8, 60—i

8,00—»

cs3    ą

8,80-

Obergeschofs.

1:250

«**»S»78»10

t-M-H--'-4-H-1 i I » I-

■*

■s

‘I

SM

Fig. 421.

-8,80-

5,50

3 Kr Z für 4 B.

[S

r^i

(SI

I4>rraui

z5

Baril

a- IJ.

Arzt und ■* ~l Apotkekd

f O^

W 18

^Aufssh-er u Theekücke I

Corridor für J^eoorvva-lesesrtteru

00'?

Yorflur

CS)

oj

Ł9'ev

KrZ.

“» Kr Z. für 'rif

lB

lB

1B.

Kr.ZjKr.Z_

lB.

lB

Kr.Z I lB. \J

KrZ

(B

i 50

SS

4B.

iS

5,75

2,50

2,50-

3,50

3,50

2,50

2,50 —J

<— 8,50

MO

-Vi

- 38,00 --

Erdgeschofs.

Krankenhaus für Zellengefängnisse.

(Normalzeichnung.)

365»

Krankenhaus.

Mit Bezugnahme auf das in Art. 323 (S. 374) Gesagte, sowie das in Teil IV, Halbband 5, Heft 1 dieses »Handbuches« über Krankenhäuser überhaupt Vorgeführte sei hier das Folgende bemerkt.

Für mindestens x/₃ der Kranken sind besondere Krankenzellen, darunter 2 als Tobzellen anzulegen; die übrigen Kranken werden in Krankenzimmern zu je 3 bis 5 Betten untergebracht. Die Krankenzellen erhalten im Mittel 40cbm, die Krankenzimmer für jedes Bett 25cbm Luftraum.

Krankenzellen und Krankenzimmer erhalten grofse vergitterte Fenster mit stellbaren Rolljalousien.

366.

Spazierhöfe.

In Fig. 420 u. 421 ist ein Krankenhaus für 35 Betten, wie es von der Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten in den ihren »Grundsätzen etc.« beigefügten Zeichnungen empfohlen wird, nach den letzteren facsimile wiedergegeben. Die Geschofshöhen betragen im Lichten 4m.

Unter Hinweis auf das in Art. 320 (S. 366) über Spazierhöfe bereits Gesagte bedarf die Anordnung und Einrichtung gröfserer derartiger Höfe an dieser Stelle keiner weiteren Erörterung. Bezüglich der Einzelspazierhöfe ist noch das Folgende hinzuzufügen.

Fig. 422.

V250 w- er.

Ansicht

(nach dem Gefängnis zu).

, jpg

vT/

IfjlZFr Y~^

Fig. 423.

Einzelspazierhöfe

Grundrifs.

Glasdach

in

6,°

V500 w. Gr.

der Strafanstalt am Plötzensee

bei

Berlin ⁴⁹⁴).

a,o

Gef

In jedem Einzelhof sind an einer der Wandungen kleine Dächer anzubringen, unter welchen sich der Gefangene bei einfallendem Regen aufhalten kann, und es ist von Wert, solche Dächer unmittelbar am Eingang in jeden Spazierhof anzubringen.

Die Ausdehnung eines Einzelspazierhofes bei kreisförmiger Anlage soll ca. 15,00ra in der Länge und 5,50m bis G,00m in der Breite am Ende der Höfe, die Höhe der Scheidemauern nicht über 2,50m betragen.

Die nach belgischen Vorgängen anzulegenden, an beiden schmalen Seiten offenen Einzelspazierhöfe können dieselbe Länge von 14 bis 15m und eine mittlere Breite von 4ra erhalten.

49t) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1881, Bl. 36.

In Fig'. 422 u. 423iÿi) ist eine der Einzelspazierhofanlagen der Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin dargestellt (siehe auch Fig. 306, S. 359), welche am Ende eines Zellenflügels ihren Platz gefunden hat.

Der im Mittelpunkt der radial angeordneten Trennungsmauern zwischen den 16 Einzelhöfen gelegene Beobachtungsturm enthält im unteren Geschofs Kammern für Gerätschaften, im oberen die Aufenthaltsräume für die Aufseher. Die Gitter und Gitter-thüren, welche die Höfe nach aufsen und innen begrenzen, sind 1,60 m, die Scheidemauern zwischen den einzelnen Höfen 3,00m hoch und 25 cm stark; die Gitter-tliüren an der Innenseite und die Gitter an der Aufsenseite sind soweit zurückgesetzt, dafs die Gefangenen einander weder sehen, noch die Hände reichen können.

Die einzelnen Höfe bilden Sektoren eines regelmäfsigen Zwanzigeckes und haben eine Grundfläche von je 35,3 <lm; der Gang zwischen dem Aufsichtsturm und den Höfen zeigt bis zu den Gitterthüren eine Breite von 2,28m, bis zu den Mauerstirnen eine solche von 1,00m.

Jeder Hof ist am breiteren Ende und parallel mit den Scheidemauern mit einem kleinen Glasdache von 5,64 0m Grundfläche versehen, welches auch bei Regenwetter das Spazierengehen im Freien ermöglicht.

Wenn über den Räumen der Verwaltung die Kirche sich befinden soll, Verwaltung, so richtet sich ihre Gröfse hauptsächlich nach den erforderlichen Abmessungen der letzteren. Man verlegt alsdann in das Erdgeschofs sämtliche Bureaus, Sprechzimmer und Wartezimmer, ferner,

I wenn noch Raum ist,

Magazine für die ver-Vom Zellengefängnis auf dem Boulevard St. Mazas zu Paris⁴⁹³). schiedenen VerwaltungS-

/250 Gr.    .    »    -    .

zweige, lur Arbeitsmaterial, Inventarienstücke, Bekleidung etc. Ist alsdann noch Raum verfügbar, so verwende man denselben zu Aufnahmezellen, Bädern für die neu Eingelieferten etc. Ist solcher Raum in diesem Geschofs nicht vorhanden, so sind die ge-

Fig. 424.

il!

m

Pj

Ar*

!P

..

bi

Spr ach zimm er

Aj) otłielce

□ na

■-&-Î

R⁻¹

•-0-!

□E

r~

367.

Räume für die

Laboratorium !

O,

o Jll

⁴⁹⁵) Faks.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1852, Bl. 516.

368.

Sprech

zimmer.

369-

Thor

gebäude.

37°-

Ringwege.

371-

Baukosten.

37²-

Allgemeines.

nannten Räume im Sockelgeschofs unterzubringen. (Siehe den Normalplan für ein Zellengefängnis in Fig. 307 bis 313, S. 360 bis 362).

In Gefängnissen mit Gemeinschaftshaft pflegen in Sprechzimmern, in denen die Gefangenen mit den sie besuchenden Verwandten etc. reden können, keine besonderen Einrichtungen vorhanden zu sein, aufser dafs ein Aufseher etc. den Unterredungen beiwohnen kann. In manchen Zellengefängnissen mit Einzelhaft hingegen sind solche Zimmer derart eingerichtet, dafs die beiden miteinander sprechenden Personen in sog. Sprechzellen eingesperrt werden, und dafs sich zwischen ihnen zwei eiserne Gitter in solcher Entfernung voneinander befinden, dafs sie laut zu sprechen gezwungen sind und daher vom wachthabenden Beamten gehört werden können.

Die bezügliche Anordnung im Zellengefängnis auf dem Boulevard St. Mazas zu Paris, worin 6 Sprechzimmer im Erdgeschofs und eines im I. Ober-geschofs vorhanden sind, zeigt Fig. 424⁴⁹⁵).

Bezüglich der bei gröfseren Gefängnissen erforderlichen Thorgebäude ist zu dem in Art. 324 (S. 374) Gesagten hinzuzufügen, dafs zum Verschlufs der Einfahrt zwei Thore erforderlich sind, damit beim Aus- und Einpassieren nach eingetretener Dunkelheit immer eines geschlossen gehalten werden kann. Das innere Thor ist aus Schmiedeeisen gitterartig, das äufsere voll zu konstruieren.

Man hat das letztere, aus Sicherheitsrücksichten, wohl wie ein Festungsthor ausgeführt; da indes die Militärwache vor allem für die erforderliche Sicherheit zu sorgen hat, so kann man eine viel einfachere Konstruktion wählen. Unter Umständen genügt schon für den Thorflügel ein Rahmen aus Winkeleisen mit aufgeschraubten Holzfüllungen.

Im äufseren Thor ist eine kleine Thür für Fufsgänger anzubringen, damit man das grofse Thor nur für Fuhrwerke zu öffnen braucht.

Nach Stevens'schem System werden die Wirtschaftshöfe, Krankenhöfe, Arbeitshöfe etc. nach Thunlichkeit so eingefriedigt, dafs zwischen den Hofeinfriedigungsmauern und der Ringmauer Gänge oder Wege entstehen, die vom Vorhofe zugänglich sind (siehe den Normalplan eines Zellengefängnisses in Fig. 301, S. 354 und den Eageplan des Gefangenhauses zu Toulouse in Fig. 323, S. 371). In diesen Ringwegen (auch Rondengänge genannt) bewegen sich ständig Militärwachtposten, und das Entweichen der Gefangenen wird von den genannten Höfen aus über die Ringmauer wesentlich erschwert. Diese Ringwege sind zugleich Zufahrtsstrafsen für die Anfuhr von Kohle, Fabrikaten, Rohmaterialien etc. und für die Abfuhr von Arbeitserzeugnissen, Auswurfstoffen etc.; sie dürfen deshalb keine wesentlich geringere Breite als 5 m erhalten.

Bezüglich der Baukosten von nach den verschiedensten Strafsystemen erbauten Gefängnissen sei auf das unten genannte Buch⁴⁹⁰) verwiesen.

e) Gerichtliche Gefängnisse.

Gerichtliche Gefängnisse sind in der Regel kleinere Gefangenhäuser, und in Deutschland sind es meistens solche, die mit einem Amtsgericht verbunden sind. Indes fehlt es auch nicht an Beispielen, dafs gröfsere Gerichtshausanlagen, selbst Justizpaläste Gefängnisbauten zu ihren Bestandteilen zählen und dafs diese Gefängnisse eine gröfsere Ausdehnung erhalten haben.

49e) Krohne, a. a. O., S. 38 u. ff.

Die gerichtlichen Gefängnisse sind fast stets solche mit Einzelhaft; für Untersuchungsgefangene ist das Unterbringen in Binzelzellen geradezu Bedingung. Meist werden nur für den Fall augenblicklicher Überfüllung etc. einige wenige gemeinsame Hafträume hinzugefügt.

Wo indes von den Gefangenen Arbeit geleistet werden mufs, wo vielleicht sogar vollständig organisierte Arbeitsbetriebe bestehen, werden gröfsere gemeinsame Arbeitsräume nicht zu umgehen sein.

Bereits in Art. 224 (S. 24t) wurde gesagt, dafs die Gefängnisse, welche nach den bestehenden Reichsgesetzen am Sitze eines Amtsgerichtes niemals fehlen dürfen, entweder vom Gerichtshaus abgesondert oder daran angebaut oder in dasselbe eingebaut werden können. Bezüglich der beiden letzteren Fälle ist in Art. 234 (S. 245) das Erforderliche bereits gesagt, und in den am Schlufs des vorhergehenden Kapitels beigefügten Beispielen von Gerichtshäusern sind auch Beispiele von ein- und angebauten Gefängnissen gegeben worden.

Von mafsgebender Seite wird über den mangelhaften Strafvollzug in den kleinen Gefängnissen geklagt; namentlich wird geltend gemacht, dafs alle Verbesserungen an den grofsen Gefängnissen, in welche der fertige Verbrecher eingeliefert wird,, nutzlos sind, solange der werdende Verbrecher seine erste und meist kurze Strafe in den kleinen Gefängnissen verbüfst.

Aus diesen Gründen würde es das Richtigste sein, auf die Beseitigung solcher kleiner Gefängnisse, in denen auch Freiheitsstrafen vollzogen werden, die also zugleich Strafgefängnisse sind, zu dringen. Nur bei den Amtsgerichten sollten kleine Gefängnisse für Untersuchungsgefangene bestehen bleiben. Auch die unter g noch zu besprechenden, zum Unterbringen vorläufig Festgenommener dienenden Polizeigefängnisse würden hierher gehören. Indes ist dies als eine Art zu erstrebenden Ideals zu betrachten, dessen baldige Erreichung keineswegs zu erwarten ist. Die bestehenden Verhältnisse bringen es mit sich, dafs kürzere Freiheitsstrafen auch fernerhin noch in den Amtsgerichtsgefängnissen vollzogen werden.

Nach Ansicht der Kommission des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten sollten deshalb in den in Zukunft zu erbauenden kleineren Gefängnissen nicht mehr als 50 Gefangene untergebracht werden, und zwar zur Vollziehung von Haftstrafen, von Gefängnisstrafen bis zu 6 Wochen, sowie zur Aufnahme von Untersuchungsgefangenen. Solange die Zahl der Gefangenen 50 Köpfe nicht übersteigt, können die Gefängnisse der Verwaltung gewöhnlicher Aufseher (ohne Oberaufseher, Inspektor etc.) überlassen werden. Die Grenze von 6 Wochen wurde deshalb empfohlen, weil die meisten Haftstrafen diese Dauer nicht übersteigen und weil eine 6-wöchentliche Einzelhaft ohne weitere Gegenwirkungen, wie sie eine längere Dauer notwendig macht, von jedem gesunden Menschen ertragen werden kann.

Wenn es nun allerdings dringend wünschenswert ist, dafs kleine Gefängnisse so wenig wie möglich bestehen und dafs in denselben nur Strafen von thunlichst geringer Dauer vollzogen würden, so ist doch zu erwägen, dafs gegenwärtig nur sehr wenige gröfsere Gefängnisse (für 200 Köpfe und darüber) bestehen; dieselben reichen auch nicht annähernd aus, alle Gefängnisstrafen von 6 Wochen und darüber in ihnen zu vollstrecken.

Für den Bau und die Einrichtung gerichtlicher Gefangenhäuser sind schon ziemlich frühe da und dort Vorschriften erlassen worden, so z. B. für Württemberg im Jahre 1830 ¹).

Bald wurden im genannten Lande auf Veranlassung v. Landauer's Änderungen und Ergänzungen an diesen Vorschriften vorgenommen, wie sie die Erkenntnis der Vorzüge einer massiveren Bauweise und der Fortschritte, welche im Gefängnisbau an anderen Orten gemacht wurden, an die Hand gaben. Von solchen neueren württemb er gischen Gefängnisbauten wird in Art. 376 ein Beispiel gegeben werden.

Bei gerichtlichen Gefängnissen kleinerer und mittlerer Ausdehnung herrscht die rechteckige, die 1-förmige und die kreuzförmige Grundrifsgestalt vor; nur bei den gröfseren Gefangenhäusern dieser Art sind anderweitige Grundrifsanordnungen zu finden. Selbst die an die Gerichtshäuser angebauten Gefängnisse haben, wie die Beispiele in Fig. 237 u. 238 (S. 262) zeigen, fast immer die rechteckige Grundrifsform.

373-

Grundrifs-

form.

374-

Gefängnis

zu

Oldenkirchen.

Fig. 425.

ArDu'tsiiof für Männer

Ivvirthschafis JD(

ir len f.d. Wärter

Lageplan des Gefängnisses zu Oldenkirchen. — Viooo w- Br.

Fig. 426.

Abori-l

375-

Gefängnis

zu

Merseburg.

Aschengrube

T Î1 0 f

grubt

Mann

W e i b e t li 0 f

B runn en

Aschen u Miill-U śrub e

unnpn

H a senplaiz

fl 0 f

R a s e Ji-1

Rasen-

p J at

1:1000

10

20

40

30

Lageplan des Gefängnisses zu Merseburg.

Als Beispiel für im Grundrifs rechteckig gestaltete Gefängnisse mögen die in Art. 313 (S. 34g bis 351) bereits erwähnten Anstalten zu Oldenkirchen und zu Merseburg dienen.

Wie die Grundrisse in Fig. 294 bis 296 (S. 349) zeigen, besteht das Gefängnis zu Oldenkirchen aus einem Vorderbau und einem in der Breite etwas eingezogenen Hinterbau; letzterer wird durch einen in der Hauptachse gelegenen mittleren Flurgang von 1,67m Breite in zwei nahezu symmetrische Hälften geteilt. Der Eingang in das Gefängnis findet am rückwärtigen Ende dieses Flurganges durch 9 vom Hofe nach abwärts führende Stufen statt; man gelangt auf letzteren in das Kellergeschofs, dessen Fufsboden 1,50 ™ unter der Hofoberfläche gelegen ist, 3,40 m Höhe (von und bis Oberkante Fufsboden gemessen) hat und durchweg gewölbt ist. Auf der einen Seite (im Plane links) des mittleren Flurganges befinden sich ein Tonnenraum, eine Strafzelle und eine Vorratskammer, auf der anderen (rechten) Seite die Waschküche und die Badezelle; im Vorderbau sind Kochküche, Speisekammer, Keller für den Wärter und eine weitere Vorratskammer untergebracht. Dem Keller für den Wärter gegenüber befindet sich die eigentliche Treppe des Gefängnisses, während aus der Kochküche eine Nebentreppe zu der im Erd-geschofs gelegenen Wohnung des Wärters führt.

Letztere ist im Vorderbau untergebracht und besteht aus 2 Stuben und I Kammer; neben der Kammer befindet sich ein kleiner Raum für die Expedition. Der Hinterbau des 3,40 m hohen (von und bis Oberkante Fufsboden gemessen) Erdgeschosses bildet das Weibergefängnis und enthält 3 Einzelzellen von je 8,36 <lm Grundfläche, eine Zelle für Gemeinschaftshaft (für 3 bis 4 Weiber) von 17,86 <lm Grundfläche und gegen den Hof zu (über dem Tonnenraum) eine Spülzelle. Von dem links an den Vorderbau grenzenden Vorhof führt eine Thür auf den Ruheplatz der daselbst befindlichen Treppe, so dafs man bei Benutzung des fallenden Treppenlaufes in das Kellergeschofs und bei Benutzung des steigenden Laufes auf thunlichst kurzem Wege in den Expeditionsraum, bezw. in die Wohnung des Wärters gelangen kann.

Das um 25 cm niedrigere Obergeschofs bildet das Männergefängnis. Im Hinterbau befinden sich aufser der Spülzelle 5 Einzelzellen von je 8,36 <lm Grundfläche und im Vorderbau eine für 6 Gefangene bestimmte Gemeinschaftszelle von 23,14 4“ Grundfläche; neben letzterer ist ein 7,31 X 4,51 m grofser Arbeitsraum und hinter diesem eine Krankenzelle von 5,00 X 2,30 m angeordnet. Im Erd- und Obergeschofs sind die Räume des Hinterbaues überwölbt, jene des Vorderbaues mit Balkendecken versehen. Für Lüftung sämtlicher Räume, auch des mittleren Flurganges, ist Sorge getragen.

Wie Fig. 425 zeigt, befindet sich links vom Vorderbau des Gefängnisgebäudes der -von aufsen zugängliche Vorhof und dahinter der Wirtschaftshof; rechts vom Gebäude ist der Garten für den Wärter, gleichfalls von aufsen zugänglich, gelegen und hinter diesem Garten und dem Gefängnis ist der für Männer bestimmte Arbeitshof angeordnet; zwischen- letzterem und dem Garten sind 2 Aborte, je einer für die Gefangenen und den Wärter, errichtet.

Schon (in Art. 266, S. 263) bei Beschreibung des Amtsgerichtshauses zu Merseburg ist erwähnt worden, dafs das zugehörige Gefängnis mit seiner Längsrichtung senkrecht zu jener des Geschäftshauses in der Hauptachse des letzteren in einem Abstande von 11,20 m von dessen Rückseite gelegen ist. Der Lage-

Fig. 427.

Fig. 428.

pa un e rEï3wei bar! f\ ÏÜ2Ï /

Uly Ldfk,

WäTters !■!

(rtif

Pf

*•

•-

■fr-.

Erdgeschofs.

I. Obergeschofs.

1: 500

plan in Fig. 426 zeigt dies des Näheren und auch, wie Vorhof, Männer- und Weiberhof um das Gefängnis sich gruppieren. Letzteres bietet Raum zur Aufnahme von 30 Gefangenen, von denen 14 in Einzelzellen untergebracht werden können; in Fig. 297 bis 299 (S. 350) sind die Grundrisse desselben zu finden.

Der Zugang in das Kellergeschofs von der Rückseite des Gefängnisbaues und jener in das Erdgeschofs vom Vorhofe aus sind ebenso, wie im vorhergehenden Beispiele angeordnet. Die Trennung der weiblichen von den männlichen Gefangenen ist hier nicht nach Geschossen, sondern im Erdgeschofs derart vorgenommen, dafs im mittleren Flurgang an geeigneter Stelle ein Abschlufs angebracht ist; ein gleicher Abschlufs ist gegen den Vorderbau zu zu finden. Die Bestimmung der einzelnen Räume ist aus den 3 Grundrissen ohne weiteres zu ersehen; die Einzelzellen sind 3,90m lang und 2,20 m breit; die Höhen des Keller-, Erd- und Obergeschosses betragen (von und bis Oberkante Fufsboden gemessen) bezw. 3,23ra, 3,50 m und 3,50m; der Fufsboden des Kellergeschosses liegt rund 1,50m unter Hoffläche.

Kellergeschofs, Flurgänge und Zellen sind überwölbt, die Dachflächen mit inländischem Schiefer in altdeutscher Art auf Schalung eingedeckt und die äufseren Mauerflächen mit doppelt geprefsten, roten Backsteinen verblendet.

10 937654321 0

hl¹1 • I •    ht

Württembergische Gefängnisse.

10

15

20«

ff

Si

CT -v'¹

f; ’pj

W-‘

i£

^ HHH 1

pl||fS§P

sÀ"

'Wfi

W e i yjP"iwTT\ f

A VvL>A)

§'■

M⁻" ä firS-:n!^e|fi/ h. o

fesi

'dl

p=£2E:

jj

%

,■*

*9

F.

/N

•&

'S»

's

SSE

Z?

1

ÎS

ÎÉ

l <;

1|

ś>

<?

V:

<*

<9

-«y'    /

F /V

wm,

lJ=~=~

<>

Fig. 429.

V1000 w» Gr.

. ; v';::

fi';

W,

Fl

mm

vV/

Mùiui

llllll

Lageplan des Gerichtshauses und Gefängnisses zu Flensburg49s).

*98) Nach : Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 336.

Die Anschlagsumme betrug 50 500 Mark, sodafs auf 1 qm überbaute Fläche 167,87 auf lcbm Rauminhalt 14,69 und auf 1 Gefangenen 1683 Mark entfallen.

In Fig. 427 u. 428 ist aus den von v. Landauer herrührenden Normalplänen württembergischer Gefängnisse eine kleinere Anlage wiedergegeben. In der-Gefängnisse. selben sind die Untersuchungsgefangenen von den Haft- und Strafgefangenen getrennt; auch ist, soweit als möglich, dafür Sorge getragen, dafs nicht die Fenster der Untersuchungsgefangenen sich neben oder unmittelbar übereinander befinden.

37⁶-

Württem-

bergische

Ein solches Gefängnis besteht aus Erdgeschofs, I. und II. Obergeschofs. Im Erdgeschofs (Fig. 427) ist nach vorn zu die Wohnung des Wärters angeordnet; im rückwärtigen Teile, je links und rechts vom Treppenhause, sind 3 Strafgefängnisse untergebracht , von denen das eine für Männer, das andere für Weiber bestimmt ist.

Nur der diesen beiden Gefängnisräumen entsprechende Teil des Erdgeschosses ist unterkellert.

Das I. (Fig. 428) und II.

Obergeschofs sind in gleicher Weise angelegt; an jeder Seite eines durch eine Langwand . getrennten mittleren Flurganges befinden sich je 3 Zellen für Untersuchungsgefangene; die 4 äufseren Zellen haben Fenster-, die beiden mittleren Zellen Deckenbeleuchtung; x sind Rohre zur Zuführung frischer, y Rohre zur Ableitung verdorbener Luft.

Neben dem bereits auf der Tafel bei S. 350 Flensburg, dargestellten Gefängnis mit JL-förmiger Grundrifsgestalt sei hier noch ein zweites Beispiel dieser Art, nämlich das zum Land-und Amtsgericht zu Flensburg gehörige, 1879 — 82 erbaute Gefängnis (Fig.

429 bis 432 4 9 8) vorgeführt.

Dieses Gerichtsgefängnis dient zur • Aufnahme von 106 Gefangenen und zwar 82 männliche und 24 weiblichen, teils in Einzel-, teils in gemeinschaftlicher Haft.

Das Geschäftshaus für das Landgericht und die Amtsgerichte zu Flensburg, welches bereits im vorhergehenden Kapitel (Art. 280, S. 283) kurz beschrieben wurde, und das zugehörige Gefängnis liegen auf einem Höhenzuge unmittelbar westlich der Stadt Flensburg mitten zwischen Gärten und Villen auf einem ca. 1 ha grofsen Grundstück. Wie der Lageplan in Fig. 429 zeigt, wird das letztere durch zwei in einem spitzen Winkel zusammenlaufende Strafsen, den sog. Graben und die Friedrichs-strafse, begrenzt. Gegen Westen steigt dasselbe stark an, weshalb das Gerichtshaus (wie a. a. O. bereits erwähnt) an der Thalseite Erdgeschofs und 3 Obergeschosse hat, während die Bergseite nur ein Erdgeschofs in der Höhe des vorderen II. Obergeschosses zeigt.

Fig. 430.

Fig. 43 t-

377-

Gefängnis

zu

a._

I 6 Weib e r

Ł _

1 M.

m 1 m.

Tj3pulZeil|

bWsibetiSßur e a ul

Erdgeschofs.

10 987654321 0

HHAG+fTH+b+H-

TSpül-Zell

W ä. c ht e r

]Kamm e r

Z im m s r

Küche

Sc

ila

fsé al

Stute

für 13 Mt nn», ____________Bu

Stube

19

1:500

I. Obergeschofs.

10

15

20™

Gefängnis zu Flensburg.

"1

USE

[ÖS5I

!oç=wl

SP

;x"

(ÖO

local

■î

r©

Ik

ii

Fig- 433-

.1

3--: _:{CH>

rar"

S

ono

pl

n@

Eli

Ml

;•

y.-'

V;:

r'i

Schnitt ah c de f.

p-r

■'

Ö--

5-

•7 :■

s-

i— - !

S--

Hpfy-r■ i    r^ir

“ nnt    |    !

fl 10

-ł—1-4-

^f=

/X ii

SE

fer

Â-sr i

[lll||pBâpj jpBl

lüHss

Si

fé

1:250

i-

Ł-

Gefängnis zu Flensburg.

rz

r¹

TyX-

i LlS?

jl

L-........-ii ii

Il jfitt_Il I fr

r~r f

!Z-7,V " lll^l

Fig. 432-

\7~

■kl

ÏEËliÜ

g™

gSOj

\u

EEEH 13

ise]

lool

__u

dB

kl

f"

Schnitt

!§

|Q0 C. 30

g

CD

r~pn

Das Gerichtsgefängnis (Fig. 430 u. 431) besteht aus dem dem Graben zugewendeten Kopfbau und dem nach der Tiefe des Grundstückes sich erstreckenden Flügelbau. Ersterer enthält die Räume für den Untersuchungsrichter, die Expedition, die Wohnung für den Inspektor, die Räume für gemeinsame Haft, den Betsaal und auf der einen Seite das Weibergefängnis. Der Hinterflügel nimmt die Einzelzellen für die männlichen Gefangenen auf und ist durch einen bedeckten Gang mit den Kriminalräumen des Gerichtshauses verbunden.

Kellerräume, Treppen und Flurgänge, sowie sämtliche Einzelzellen sind überwölbt, erstere mit Asphaltbelag, letztere mit Dielung versehen. Die Decke des Betsaales hat eine sichtbare Holz-Konstruktion (Fig. 432 u. 433). Die Öfen sind schmiedeeiserne Cylinder von 1,5 m Höhe und 25 cm Durchmesser, welche unten mit Chamotte ausgefüttert sind. Die mit einem Mannschaftsherd versehene Kochküche wird von Männern bedient; die Wäsche dagegen wird von Weibern besorgt, weshalb die Waschküche mit dem Weibergefängnis in Verbindung steht.

Im Anschlufs an das Gefängnis sind getrennte Höfe für Männer und Weiber, sowie für den Inspektor und die Wirtschaft angelegt.

Das Gefängnis bedeckt eine Grundfläche von rund 900 qm und hat einen Rauminhalt von 12 850 ct>mj die Kosten betragen, ausschliefsl. Grunderwerb und Abgleichung des Bauplatzes, rund 280oco Mark, die Kosten des zugehörigen Mobiliars 20300 Mark; hiernach kostet das Gefängnis für 1 qm Grundfläche 211,11 Mark, für 1 cbm Rauminhalt 22,67 Mark und für I Gefangenen rund 2610 Mark.

'/////////A

pazrerOtofi

spazier-flof

Strasse

c Jl

___■.

Spazisr-Hof

flUi

Strass s

wm

i 's

U i 1 a iu-Sii 1 s s !

Lageplan des Gefängnisses zu Stuttgart. V2000 w* Gr.

I lg. 435- Schnitt durch den Zellenflurgang.

Fig. 436- Schnitt nach AB.

■fig. 437* Schnitt nach CD.

II

festes

iii

,,,

in

IwET

<2^3.

\\

1=—'

\\

aJLi

‘nQ

L.

hü

HU

MH

_0

’/i35 w. Gr.

Fig. 438.

A----

Be!Ha.äe

llN .BBDOOBDÖDl /6 T wfe'

Grundrifs

einer

Haftzelle.

TÜT

Vom gerichtlichen Gefängnis in Stuttgart.

Fig- 439-

m: a *

X]e

LQ

U ntersuchnnqs-

Gefangen e

jqr-f

War

ter

Il 1

Männer

len

Mann er

Arzt

len

ZnS 1 -

Erdgescnofs.

1: 5UU

10 9 f

KH

87654321 0

-jL

10

15

Fig. 440.

nrr

~g~

F.-

pBQBS Waâ C fl XÜ; ci J. 6

Des”

ijifec?

WeîssU Kz BU y I

V 0 T:

T äthe

“ST

cri

z i jj

#%

Jo oLio oÎL!

Ph

1 I i { I i il

Skîil a^z elilleii-

iKnechtel

ßuuu

-40M

des u Jirspec -

TTiiir-Jiii t e r

A u f -a ahme

Jüêlïz-Geoile

21 H

iî

fi

Sockelgeschofs.

Gerichtliches Gefängnis zu Stuttgart.

Arek. : v. Landauer.

378.

Gefängnis zu Stuttgart.

379-

Gefängnis

zu

Dresden.

380.

Gefängnis

zu

Berlin-Moabit.

Der Bau wurde unter der Oberleitung der Königl. Regierung zu Schleswig durch Jemen und Plüddemann angeführt.

Für kreuzförmig angelegte gerichtliche Gefängnisse diene als erstes Beispiel das dem Amts- und Landgericht in Stuttgart zugehörige, von v. Landauer 1888—90 erbaute Gefangenhaus, welches nach dem vollständigen Ausbau 72 Einzelzellen und 38 Zellen für 2 bis 4 Gefangene enthalten wird.

Wie aus dem Lageplan (Fig. 434) hervorgeht, befindet sich dieses Gefängnis unmittelbar hinter dem neuen, in Art. 290 (Seite 295) beschriebenen Justizgebäude und bietet insofern Eigentümliches, als es mitten in einem Stadtviertel errichtet werden mufste und als sog. Hintergebäude mehrfachen baupolizeilichen Beschränkungen unterworfen wurde. So wurde nicht allein die Ausdehnung, der erforderlichen Entfernung von anderen Gebäuden wegen, sondern auch die Höhe des Gebäudes beschränkt; infolge dessen sind die Scheidewände zwischen den Zellen aus 26 cm dicken Werksteinquadern, die Gebälke durchaus mit frei tragenden Betonfeldern zwischen T-Eisen konstruiert.

In Fig. 439 u. 440 sind Grundrisse des Sockel- und des Erdgeschosses dargestellt ; I. u. II. Obergeschofs haben die gleiche Einteilung, wie das Erdgeschofs; nur sind im I. Obergeschofs im Flügel für Strafgefangene 2 Krankenzimmer angeordnet. Die Anordnung der Zellenflügel ist die übliche mit Galerien längs der Zellenthüren; im Mittelpunkt der Anlage ist eine halbrunde eiserne Treppe aufgestellt. Die Anordnung der Galerien, sowie Einzelheiten der Zelleneinrichtung sind aus Fig. 435 bis 438 zu entnehmen. Die Heizung und Lüftung erfolgt mittels Dampf; die Aborteinrichtung ist nach dem in Art. 340 (S. 396) beschriebenen und durch Fig. 370 bis 377 veranschaulichten System. Die Zellenfenster sind nach aufsen mit vorspringenden Jalousiekasten versehen, welche Kollusionen verhindern, ohne den Zutritt von Licht und Luft zu wehren.

Dieses Gefängnis ist nicht sofort in voller Ausdehnung erbaut worden, sondern nur der im Lageplan (Fig. 434) durch dichtere Schraffierung gekennzeichnete Teil desselben. Die Baukosten des letzteren betragen (ohne das Mobiliar) 344251 Mark und berechnen sich für 1 qm auf 422, für 1 cf"11 auf 34 und für die Nutzeinheit (bei vorerst 156 Gefangenen) auf 2207 Mark.

Ein noch viel bedeutenderes amts- und landgerichtliches, gleichfalls in Kreuzform erbautes Gefängnis zur Unterbringung von 80 Untersuchungs-g'efangenen, 160 Strafgefangenen in Einzelhaft und 160 Strafgefangenen in Gemeinschaftshaft wurde in den Jahren 1875—78 nach den Grundsätzen des neueren Gefängnisbaues durch Canzler in Verbindung mit dem in Art. 291 (S. 299) bereits beschriebenen Landgerichtshause zu Dresden errichtet.

Eine Abbildung hiervon nebst kurzer Beschreibung ist in dem unten⁴⁹⁹) bezeichneten Werke enthalten. Hervorzuheben sind der achteckige, durchaus uneingebaute, lediglich zur Übersicht bestimmte und zu diesem Behufe, wie die Flurgänge, mit Galerien auf Konsolen und Verbindungstreppen versehene Mittelbau, die Gruppierung der ökonomischen Zwecken dienenden Gelasse um den Mittelbau in der Art, dafs die Rauchabzüge von Kesselhaus, Küche, Waschküche und Trockenraum, ebenso der von den unmittelbar an vorerwähnte Gelasse anstofsenden Heizkammern in 8 gleichmäfsig um den Mittelbau verteilte Lüftungsschlote münden; ferner die Anlage erkerartig ausgebauter Aufseherzimmer, die Entfernung der Exkremente in Steinzeugrohren mit Wasserspülung und Desinfektionseinrichtung nach Awz^m’schem System, endlich die hier angewendete Heifswasser-Luftheizung.

Wenn auch schon die kreuzförmigen Grundrifsgestalten den nach dem Strahlensystem angelegten beizuzählen sind, so fehlt es doch auch nicht an Beispielen von gerichtlichen Gefängnissen, bei denen von einem Mittelbau aus mehr als 4 Flügel ausgehen. In dieser Richtung sei auf die in Art. 313 (S. 351) bereits erwähnten, dem von Herrmann 1869—79 erbauten Kriminalgerichtsetablissement zu Berlin, Stadtteil Moabit, zugehörigen Gefängnisse⁵⁰⁰) hingewiesen, welche zum Unterbringen von ca. 1200 Gefangenen (ca. 1000 männliche und ca. 200 weibliche, zum gröfsten Teile in Einzelzellen) bestimmt sind.

Wie der hier nochmals wiedergegebene Lageplan (Fig. 441) der Gesamtanlage zeigt, wird die südöstliche Ecke vom Gerichtshause A, welches in Art. 283 (S. 286) bereits beschrieben wurde, ein-

⁴") In: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 292 ff. 500) Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1885, S. 15, 522.

genommen. Es war nun Bedingung, dafs das Männergefängnis von dem Weibergefängnis vollständig getrennt sei und dafs beide Gefängnisse mit dem Gericlitshause in möglichst nahe Verbindung gebracht werden. Das für eine verliältnismäfsig geringe Kopfzahl auszuführende Weibergefängnis B ist im Grundrifs bogenförmig, und zwar senkrecht zu den beiden Flügeln des Gerichtshauses, angeordnet. Das Haus C für die männlichen Untersuchungsgefangenen ist auf dem nordwestlichen Teile des Bauplatzes errichtet; es ist durch 5® hohe Ringmauern und durch die Privatstrafse ausreichend abgeschlossen. Dieses Gefängnis hat 5 Zellenflügel erhalten, von denen 3 in möglichst nahe Beziehung zum Gerichtshaus A, zum Gefängnisverwaltungsgebäude D und zur Küche E gebracht sind. Überdies ist noch ein

Fig. 441.

Arch. :

Flerrmann.

E>

[OJ

e>

e>

A.    Gerichtshaus.

B.    Weibergefängnis.

C.    Grofses Männergefängnis.

D.    Verwaltungsgebäude für die Gefängnisse.

E.    Ökonomiegebäude.

F.    Kleines Männergefängnis und Krankenhaus.

G.    Beamtenwohnhaus.

<*

.O

4.

WS

"w\

v*

'o

Privat

;7 :

)l

A'

<“

n'S'

V?

m]

ËÉ

•c'rW

7..iOX

RS/U 1 i-i

äafeit

n jl IÀ hpgł

m-Hh fT

mzCM

r-i

88.65

- -19,0

ft»

___.St ras. s_e__________A lJL.-_Jio. ab_i.t ___

1 2000

30    40    50    00    70    80    90    100    110m

10 8 0    10 20

tmtHttlł--jf-F

Kriminalgerichts-Etablissement zu Berlin-Moabit⁶⁰¹).

kleines Gefängnis F für solche Angeschuldigte vorhanden, welche aus der Gemeinschaft mit den übrigen Gefangenen ausgeschlossen bleiben sollen; dasselbe ist mit ausreichenden Lazaretträumen verbunden.

Was das grofse Männergefängnis B im besonderen anbelangt, so wurde der längste, in der Hauptdiagonalachse des ganzen Etablissements gelegene Zellenflügel samt der Mittelhalle bereits durch die Grundrisse des I. und II. Obergeschosses in Fig. 339 u. 340 (S. 380) dargestellt. Die Flurgänge der Zellenflügel verengen sich nach der Mittelhalle hin, um den Mauerpfeilern, welche den Unterbau der hochliegenden Kuppel tragen, eine genügende Stärke und den zwischen den Flügeln liegenden Haupttreppen eine dem bedeutenden Verkehre angemessene Breite geben zu können. Um bei der verhältnis-

28

⁵⁰¹) Faks.-Repr. nach ebendas., Bl. 20. Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Indem bezüglich der Einzelheiten der Konstruktion und Einrichtung auf unsere Quelle⁶⁰⁰) verwiesen werden mufs, sei noch der Fig. 341 u. 342 (S. 381) gedacht, worin der Auf- und Ausbau der Mittelhälle, die Einrichtung des Betsaales und die Anordnung der Galerien in den mittleren Flurgängen ersichtlich sind.

381.

' Strafanstalt

am

Plötzensee

bei

Berlin.

mäßig beschränkten Baustelle dem Bedürfnis zu genügen, war es notwendig, einen Aufbau von 3 Obergeschossen über dem Erdgeschofs auszuführen. Abgesehen von den im Sockelgeschofs befindlichen 6 Strafzellen, können in diesem Gefängnis 712 Gefangene in Einzelhaft, 195 Gefangene in Gemeinschaftshaft und 118 Kalfaktoren untergebracht werden; zählt man noch 40 Aufseher hinzu, so fafst dieses Gebäude 1065 Mann. Um für gewisse Fälle, z. B. bei zeitweiser Überfüllung der gewöhnlichen Hafträume, bei vorkommenden Massenverhaftungen etc., passende Räume zu besitzen, welche sich zur vorübergehenden Benutzung eignen, sind im Dachgeschofs in der der Mittelhalle zunächst gelegenen Teilen der Zellenflügel 8 Hafträume für je 14 Mann untergebracht. Aufser den schon erwähnten Räumen befinden sich im fraglichen Gebäude noch X Betsaal mit 80 Einzelsitzen, verschiedene Lagerräume für Kleider und Wäsche, eine Bibliothek, verschiedene Werkstätten, Spülzellen, Aborte für Aufseher und Kalfaktoren, Speisenaufzüge, Bade- und Reinigungszellen, Kohlen- und Heizräume.

Noch ist der Verbindungsbauten zu gedenken, welche die unmittelbare Vorführung der Gefangenen aus den einzelnen Geschossen des Gefängnisses nach dem Gerichtshause ermöglichen sollen. Mit Rücksicht darauf, dafs an den Giebeln ein möglichst reichlicher Lichteinfall nicht entbehrt werden konnte, wurde zunächst eine Vorführung auf eingefriedigten, zu ebener Erde gelegenen Gängen in Aussicht genommen. Später hat man, um die Beförderung der Gefangenen zu erleichtern, in der Höhe des i. und II. Obergeschosses gelegene, in Eisen und Glas konstruierte Überführungen hergestellt.

Als eines der grofsartigsten gerichtlichen Gefängnisse ist dasjenige am Plötzensee bei Berlin²) zu bezeichnen. Dasselbe, von Herrmann erbaut, ist zur Aufnahme von 1300 männlichen Haft- und Strafgefangenen mit kurzer Strafzeit bestimmt, und zerfällt, wie der in Fig. 306 (S. 35g) mitgeteilte Lageplan zeigt, in mehrere Gebäudegruppen. Der für die Gefängnisgebäude bestimmte 10,21ha grofse Bauplatz ist in 12 Unterabteilungen zerlegt. Anschliefsend an die Mitteilungen auf S. 358 ff. sei hier das Folgende bemerkt.

In der kürzeren Achse liegen diejenigen Bauten, welche der Verwaltung und den Betriebseinrichtungen gewidmet sind. Auf das Thorgebäude folgt ein Vorhof mit dem Verwaltungsgebäude, sodann ein langgestreckter Centralhof, zu dessen beiden Seiten das Küchen- und Waschhaus, und an dessen dem Verwaltungsgebäude entgegengesetzten Ende sich ein Stall- und Remisengebäude, sodann hinter einem Zwischenhof das Betriebsgebäude mit den Maschinenanlagen, der Hauptwasserbehälter, das Pumpenhaus für die Rieselfeldanlage, Kohlenschuppen und Gasbehälter befinden.

In der Querachse schließen sich an den Hof des Küchen- und des Waschhauses die Abteilungen des Gefängnisses für jugendliche Verbrecher einerseits und das Krankenhaus andererseits an; die vier Ecken des ein langgestrecktes Viereck bildenden Bauplatzes aber sind für 4 größere Hauptgefängnisse bestimmt, von welchen die 2 zuerst gebauten, zur Rechten und Linken des Verwaltungsgebäudes befindlichen, je 450 Gefangene fassenden nach dem gemischten Systeme, also teils für gemeinschaftliche Haft, teils für Einzelhaft, eingerichtet sind (1. und 2. Gefängnis).

Das 3. (größere) Gefängnisgebäude und der Bau für jugendliche Verbrecher, ersteres für 300, letzterer für IOO Gefangene, sind ausschließlich für Einzelhaft bestimmt.

Werden zu diesen unterzubringenden 1300 Sträflingen noch 105 Beamtenfamilien, jede nur zu 5 Köpfen, und die Wachmannschaften gerechnet, so stellt die Anstalt eine Bevölkerung von 2000 Köpfen dar, und diese Zahl wird sich nach dem Ausbau auch des 4. Hauptgefängnisses auf 2400 steigern, damit aber auch ein Umfang erreicht, innerhalb dessen eine einheitliche Leitung kaum mehr möglich ist.

Von besonderem Interesse sind: die Einrichtungen für Heizung und Lüftung, letztere teils auf dem System des Saugens, teils auf dem des Blasens beruhend, und die vergleichenden Versuche, welche sowohl hiermit, als mit der von Scharrath vorgeschlagenen Porenlüftung angestellt wurden; nicht minder alle sonstige unter den gemeinsamen Begriff gesundheitlicher Vorkehrungen fallende Einrichtungen der Wasserversorgung, der Entfernung der Abstallstoffe etc., sowie die äußerst gelungenen Einrichtungen für den ökonomischen Betrieb.

Auf der Tafel bei S. 350 sind bereits die Grundrisse des I. und II. Obergeschosses vom 2. Gefängnis, in Fig. 368 (S. 395) ein Längenschnitt und in Fig. 360 (S. 390) ein Querschnitt durch dasselbe wiedergegeben worden. Der Vorder- oder Kopfbau desselben ist für gemeinsame Haft, der rückwärtige Flügel für Einzelhaft eingerichtet. Der Kopfbau enthält aufser dem Keller- und Erdgeschofs noch die beiden eben erwähnten Obergeschosse, von denen das oberste zu grofsen gemeinschaftlichen Schlafsälen benutzt wird, während die unteren Geschosse in kleinere Schlafräume eingeteilt sind. Ein mittlerer Flurgang von 2,83m Breite durchzieht der Länge nach die 3 unteren Geschosse des Vorderbaues, wogegen die Säle des II. Obergeschosses die gesamte Tiefe desselben einnehmen. Die Verbindung dieser

4    Geschosse unter sich vermitteln 4 verschiedene Treppenanlagen, von denen 2 in den Giebelanbauten und die beiden anderen im Mittelbau zu beiden Seiten des nach dem rückwärtigen Zellenflügel führenden Zwischenbaues liegen. Die Giebelanbauten enthalten zugleich die Aborte für die in gemeinschaftlicher Haft untergebrachten Gefangenen.

Das Kellergeschofs hat 2,80» lichte Höhe und dient hauptsächlich zu Heizkammern und Kohlengelassen, ferner zu einigen Strafzellen und 2 Baderäumen mit je 8 Wannen. Das Erdgeschofs und das I. Obergeschofs haben je 8,10m lichter Höhe; jedes dieser beiden Geschosse enthält im Mittelbau 2 Aufseherzimmer, im übrigen Schlafräume von verschiedenen Abmessungen für gemeinsame Haft zu

5    bis IX Mann, sowie 2 gemeinsame Waschsäle, mit je 20 Waschschüsseln (siehe die Einrichtung dieser Säle in Fig. 380 u. 381, S. 401). Im II. Obergeschofs, dessen lichte Höhe 4,4» beträgt, sind rechts und links vom mittleren Treppenflur Je 2 Schlafsäle mit 30, bezw. 40 Schlafbuchten (siehe über Konstruktion und Einrichtung derselben Art. 327, S. 375 u. Art. 336, S. 389, sowie die zugehörigen Fig. 325, 326 u. 359), ein Betsaal für jüdische Gefangene, sowie die erforderlichen Aufseherzimmer und Aborte eingerichtet.

Der rückwärtige Zellenflügel zeigt im allgemeinen die für derartige Gebäude herkömmlichen Einrichtungen in 4 Geschossen. Ein durch die 3 oberen Geschosse durchgeführter Flurgang von 4,70 » Breite vermittelt auf ausgekragten eisernen Galerien (siehe Längen- und Querschnitt in Fig. 360 u. 368) die Zugänge zu den Einzelzellen, welche 4,15» lang, 2,20» breit und 3,10» hoch sind. Die Galerien von 1,25 » Breite sind unter sich durch eine im Giebelanbau befindliche eiserne Treppe verbunden und stehen andererseits durch den zweiachsigen Zwischenbau mit den Treppenanlagen des Vorderbaues in Zusammenhang.

Noch ist der an verschiedenen Stellen der Flurgänge angebrachten (in Art. 337, S. 390 bereits erwähnten) starken eisernen Gitterthore zu gedenken. Die Fufsböden der Flurgänge und Aborte haben einen Asphaltbelag erhalten. In den Zellen, verschiedenen Schlafräumen und Wärterzimmern bestehen die Fufsböden aus 4 cm ftarken, gespundeten und genagelten Brettern, welche dreimal mit heifsem Leinöl unter geringem Farbenzusatz getränkt worden sind. Die Aborte sind mit Wasserspülung durch das Sitzbrett versehen, stehen mit Saugschloten in Verbindung, welche durch Heifswasserschlangen erwärmt werden und auf diese Weise eine Entlüftung der einzelnen Aborträume herbeiführen. Auch die Einzelzellen haben besondere Aborte mit ähnlicher Wasserspülung erhalten; jeder Abortsitz ist unabhängig von der Zellenlüftung durch ein Abzugsrohr entlüftet. Die Erwärmung des ganzen Gefängnisses geschieht durch eine Feuerluftheizung mit Einblasen der frischen Zuluft. Schliefslich sei noch darauf aufmerksam gemacht, dafs die Einrichtung der Zellen bereits in Fig. 396 bis 403 (S. 412 u. 413), die Konstruktion der Zellenthüren in Fig. 349 u. 350 (S. 386), die Einrichtung der Einzelspazierhöfe in Fig. 422 u. 423 (S. 422) und die Vergitterung der Zellenfenster schon in Fig. 367 (S. 394) dargestellt worden ist; ferner dafs im nächsten Kapitel (unter b) Pläne und Beschreibung des Gefängnisses für jugendliche Verbrecher vorzuführen sein werden.

Noch wäre mancher Einzelheiten dieses Gefängnisses zu gedenken; indes mufs bezüglich dieser, als auch betreff der Konstruktion und Einrichtung aller übrigen Baulichkeiten auf die schon in Fufs-note 502 angegebene Quelle verwiesen werden.

Die Gesamtkosten der Ausführung haben, einschl. der Möbel, Kleider, Wäsche etc., 6286440 Mark betragen, sodafs sich die Kosten für einen der im ganzen 1500 Gefangenen auf 4191 Mark belaufen.

¹

) Siehe: Württemberg. Regierungsblatt 1830, Nr. 48, S. 424.

²

Nach: Herrmann. Die neue Strafanstalt am Plötzen-See bei Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1877, S. 339; 1878, S. 149, 154, 359, 515 ; 1880, S. 507.

f) Landesgefängnisse und Zuchthäuser.

Auch von den Landesgefängnissen und Zuchthäusern dürften einige ausgeführte Anlagen als Typen der für Gemeinschaftshaft und Einzelhaft eingerichteten, nach den oben angeführten Systemen und Vorschriften erbauten gröfseren Gefängnisse dargestellt und kurz beschrieben werden. Hierbei sei nur noch vorausgeschickt, dafs die Einrichtung der zur Verbüfsung von Zuchthausstrafen bestimmten Gefängnisse bezüglich der auf eine strenge Aufsicht berech-

28*

382.

Allgemeines.

383.

Strafanstalt

bei

St. Gallen.

neten Konzentrierung der zum Aufenthalt der Gefangenen dienenden Gebäude ganz der Anlage gröfserer Gefangenhäuser überhaupt entspricht. Da sich aber die Einzelhaft weniger und nur ausnahmsweise für langzeitige oder gar lebenslängliche Freiheitsstrafen eignet, so werden Zuchthäuser mehr nach dem gemischten System erbaut werden müssen. Das Einschieben einiger weniger Arbeitssäle, etwa im Kellergeschofs, wie dies im Männerzuchthaus zu Bruchsal der Fall ist, dürfte nicht genügen; es empfiehlt sich vielmehr, für Einzelhaft und Gemeinschaftshaft je besondere Gefangenflügel zu erbauen.

Fig. 442.

Fig. 4t3-

Zunächst sei eine der älteren Anlagen vorgeführt, die zugleich als Beispiel für ein nach dem Auburn’schen oder Schweigsystem errichtetes Gefangenhaus dienen soll, nämlich die 1835—39 von Kubly erbaute Strafanstalt St. Jakob bei St. Gallen.

Dieselbe ist für 108 männliche und weibliche Sträflinge bestimmt und ihre Grundrifsanlage durch Fig.

442 bis 445 veranschaulicht.

Von einem viergeschossigen Mittelbau, welcher zu ebener Erde den über einem geschlossenen Vorhof zu erreichenden einzigen Eingang zur Anstalt, die Wachtstube, ein Warenmagazin und das Bureau des Direktors, im I. Obergeschofs einen Teil der Wohnung des letzteren, eine Weitszeugkammer und ein Krankenzimmer für Männer, im II. Obergeschofs 2 weitere Wohnzimmer des Direktors, die zwei Stockwerke einnehmende Kapelle und ein Krankenzimmer für Weiber, im III. Obergeschofs die für Weiber bestimmten Emporen der Kapelle, ein Sitzungszimmer der Direktionskommission und noch 2 zur Wohnung des Direktors gehörige Wohngelasse enthält — gehen strahlenförmig 3 zur Aufnahme der Gefangenen bestimmte Flügel aus, zwischen welchen 4 zur Bewegung der Gefangenen im Freien bestimmte Höfe liegen. Um diese führt ein nach aufsen durch eine Mauer eingefriedigter Rundweg, welcher an seinen Enden in 2 weitere Spazierhöfe mündet und von 2 eingeschossigen kleinen Gebäuden flankiert wird, in deren einem sich die Holzlege, im anderen die Waschküche befindet.

Die Gefangenflügel enthalten im Erdgeschofs je 2 durch eine Mauer getrennte Arbeitssäle für je 18 Sträflinge mit einer erhöhten Abteilung für den Aufseher, welche unmittelbar an das Inspektionsbureau des Direktors stöfst, sodafs dieser mit den 6 Aufsehern unmittelbar verkehren, auch die Arbeitssäle ohne weiteres von seinem Bureau aus betreten kann.

Die oberen Stockwerke der Gefangenflügel enthalten zu beiden Seiten eines Doppelganges je 9 Schlafzellen, von denen jede 2,80« lang und 1,50« breit ist, sodafs die in einem Arbeitssaal unter-

PTr n

ML

irecror

II. Obergeschofs.

Fig. 444-

£S

t S-l

seTie

LÛ ffl

Säle

’c ap

lie

Tri -I illnel

tu di

III. Obergeschofs.

Fig. 445-

- i;-

tufs

S.

MM

—jy

Ja f-.-t-

<1 n «Flui.

S p a z i. e r -H ö f e'

Erdgeschofs.

10

0 rfi 0 f

1:1000

20

30

T ii

I. Obergeschofs.

40

60™

Strafanstalt St. Jakob bei St. Gallen.

Arch. : Kubly.

gebrachten 18 Sträflinge ihre Schlafzellen in den zwei Stockwerken oberhalb des ihnen zugewiesenen Arbeitsraumes finden. Ebenso gelangen die Sträflinge einer Arbeitsabteilung unmittelbar vom Erd-geschofs in den für sie bestimmten Spazierhof. Demnach sind die 108 Sträflinge in 6 Abteilungen (Quartiere) verteilt, welche unter sich in keinem Verkehr stehen, der Aufsicht aber alle gleich nahe liegen.

Im mittleren Gefangenflügel sind in einem Kellergeschofs zwei Websäle angeordnet, in e'nem gleichen Geschofs des linksseitigen Gefangenflügels aber mehrere Vorratskeller.

Auch unter dem Mittelbau befinden sich im Sockelgeschoß Gelasse, und zwar die Küche, ein größeres Magazin und zwei Vorratskeller, sowie zwei dunkle Zellen, welche aber bald nach der Erbauung zur Aufstellung einer Vorrichtung für die nachträglich eingeführte Dampfheizung verwendet und an einem anderen Orte dieses Geschosses eingerichtet wurden.

Die von den Gebrüdern Sulzer in Winterthur eingerichtete Dampfheizung, durch welche auch die Schlafzellen erwärmt werden, in welchen sich somit die Sträflinge an Sonntagen, außer der Zeit des Gottesdienstes und des Aufenthaltes im Freien auch im Winter aufhalten können, entspricht dem Bedürfnisse vollkommen.

Die große Einfachheit und Übersichtlichkeit dieser baulichen Anlage springt sofort in die Augen, und dies hat auch dahin geführt, dafs die Strafanstalt in St. Gallen bald nach Vollendung mehrfach als Vorbild gedient hat oder doch dienen sollte.

Die veränderten Anschauungen aber,Gyelche sich, kaum nachdem mit diesem Bau begonnen war, in maßgebenden Kreisen bezüglich der Vorzüge der Einzelhaft gegenüber der Gemeinschaftshaft geltend machten, haben dahin geführt, daß 1883—85 ein großer Erweiterungsbau⁶⁶³) hinzugefügt worden ist. Die gesamte Anstalt ist nunmehr nach dem irischen Stufensysteme durchgeführt und schliefst folgende 3 Hauptabteilungen in sich:

l) das Zellengefängnis, als erste Strafstufe mit Einzelhaft bei Tag und bei Nacht: 104 Arbeitszellen; 2) das Gefängnis der zweiten Stufe mit Einzelhaft bei Nacht und gemeinsamer Arbeit am Tage: 87 Schlafzellen; 3) das Weiberhaus, ebenfalls mit Trennung in erste und zweite Stufe: zusammen 39 Zellen; im ganzen: 230 Zellen.

Eine ähnliche Bauart, wie die eben beschriebene Strafanstalt, hat die Maison pénitentiaire zu Genf⁵⁰⁴).

Von bedeutenderen Gemeinschaftsgefängnissen mit einer gröfseren oder geringeren Zahl von Einzelzellen mögen hier noch einige angeführt werden: zunächst die Straf- und Besserungsanstalt für 400 Gefangene zu Halle a. d. S., erbaut um 1840 von SpottrM)h), ein durch seine Ausdehnung, seine Höhe und insbesondere seine Türme auffallender Bau.

384.

Strafanstalt

zu

Halle a. S.

Durch ein Thorgebäude mit den Gemächern für den Pförtner, die Militärwache etc., zu dessen beiden Seiten, jedoch gänzlich abgeschlossen, das Krankenhaus und das Wasch- und Badehaus liegen, gelangt man in das Innere, zunächst in das 43,00 “ lange, 15,00 “ breite und 17,00 ra hohe, von 23,40 “ hohen Türmen flankierte Hauptgebäude, welches im Kellergeschofs die Ökonomieräume für die gesamte Anstalt, im Erd-, I. und II. Obergeschoß die Wohnungen zweier Inspektoren, des Direktors und des Geistlichen, sowie mehrere Bureauzimmer, im III. Obergeschoß die 16,00 ra lange und 13,70m breite Kirche nebst Sakristei, Schul- und Arbeitszimmer des Geistlichen enthält.

Mit diesem Hauptgebäude stehen, fächerartig ausstrahlend, drei Gefangenflügel in Verbindung, jedoch nicht unmittelbar, sondern im Kellergeschofs durch unterirdische Gänge und im III. Obergeschoß durch eiserne, 9,40“ lange und 3,40 m breite Brücken.

Die drei je 35,70 m langen, 10,15 m tiefen und 17,40 m, bezw. 20,20 m hohen Gefangenflügel sind ihrer ganzen Länge nach durch eine 0,6 m starke Mauer in 2 gleiche Teile geteilt, um, wie dies auch in St. Gallen der Fall war, je 2 Klassen von Sträflingen aufnehmen zu können, welche niemals miteinander Zusammenkommen. Die Arbeitssäle befinden sich aber in Halle im IV., bezw. V. Obergeschoß, was weniger zweckmäßig erscheint, als die Anlage solcher Säle zu ebener Erde, in unmittelbarer Verbindung mit dem Inspektionsbureau.

Das Kellergeschoß eines jeden Gefangenflügels enthält nämlich einen 25,71 m langen Speisesaal, Gemüsekeller, Holz- und Kohlenräume und 2 Luftheizungsöfen. In den darauf folgenden 4 Geschossen befinden sich sodann zu beiden Seiten der oben erwähnten Trennungsmauer gewölbte Flurgänge, an welchen je 15, in 4 Stockwerken somit zusammen 120 Zellen von je 2,50 bis 2,70“Länge und 2,30“

⁶⁰³) Siehe hierüber: Strafanstalt St. Jakob hei St. Gallen. Schweiz. Bauz., Bd. 8, S. 25.

⁵⁰⁴)    Siehe hierüber: Varrentrapp. Die Schweizer Straf-Anstalten. Jahrb. f. Gefängnifskde., Bd. 2, S. 47.

⁵⁰⁵)    Siehe Pläne und Beschreibung derselben in : Romberg’s Zeitschr. IV prakt. Bauk. 1845, S. 20.

C. Frontbau:

a.    Krankenzimmer

b.    Kaserne

c.    Requisitenkammer.

d.    Aufnahmezelle. Aufnahmekanzlei.

/. Umkleidezimmer.

g.    Wohnung des Ökonomen.

h.    Magazin.

i.    Aborte.

r.

für Aufseher.

i ihr«

Ë9 | K

'Ly.

r E

Fig. 446.

Fig. 447.

cc —

■œ

J CC j-

» œ SJ

J fT

Erdgeschofs.

Obergeschofs.

O.

j <r

■cn

Z?. Verwaltungs-gebäude:

A 1. Geistlicher.

l.    Kanzlei des Kontrolleurs.

m.    Kanzlei des Verwalters.

n.    Kasse,

o.    Archiv.

p.    Kanzlei des Direktors.

q.    Sprechzimmer.

r.    Manipulationskanzlei.

J. Registratur u. Schreibstube der Oberaufseher.

».

•K

j ff y

S cc

<?•

9*Â

<b.

<bA

«i

<b.

o-

«O

«G

f,

<?>.

<?D

w, œ l

I—-8

□ œ L

fr-H

S r;

<s

ZV

»YYYffffffYTYTyTT¹

C. Frontbau:

a.    Dachraum für Anstaltszwecke.

b.    Dachraum für die Bediensteten.

c.    Magazine für Wäsche etc.

d.    Treppenhaus.

w-

¥/

₍VV

<y

x ly1²

TT

/. Kanzlei der Adjunkten und Hilfsbeamten. v. Kommissionszimmer. v. Aborte.

'Ji

i'i

F. Mittelbau: r. Speisenaufzug, y. Lauftreppe.

/. Mittelhalle. n. Verbindungsgang.

xZ

'9.

fr Ï

F. Flügel für Ge -meinsc'hafts-h af t.

vj Arbeitssaal, zw. Schlafsaal. x.\ Speisezimmer, z. Aufseherzimmer. z\ Aborte und Reinigungszelle.

7/

11

■p i

Sd

¹ (Si ¹

<v

' v.¹

v>

G. Zellenflügel:

«. Haftzellen.

ft. Reinigungszellen.

y. Aufseherzellen.

nl>

ft 1

.i.

CJ

CL

a.

:’h':

il iii I b Ib

ftf 1 »

-b    c

CL

il?,

D.    Verwaltungsgebäude:

e.    Sakristei.

f.    Kirche.

E.    Mittelhalle.

F.    Flügel für Gemeinschaftshaft.

G.    Zellenflügel.

1; 1000

10 8 6 4 2 0

} f H I ) 11 H |-

10

20

30

40    6Öffl

H-1 •

Männer - Strafanstalt

ZU

Pilsen 50S).

Arch. : v. Trojan & Maurus.

385.

Strafanstalt

zu

Aachen.

386.

Strafanstalt

zu

Pilsen.

Höhe liegen. 104 derselben haben eine Breite von 1,42m und dienen als Schlafzellen; 16 sind je 2,10 m breit und werden teils als Einzelzellen, teils als Wärterzimmer verwendet. Das IV., 4,30m hohe Ober-geschofs enthält sodann zwei je 25,70 m lange und 4,70 m breite Arbeitssäle.

Die oben erwähnten Luftheizungsöfen dienen zur Erwärmung dieser Arbeitssäle; die überschüssige Wärme geben sie an die Flurgänge vor den Schlafzellen ab, welch letztere aber nicht heizbar sind.

Zur Verbindung der 5, bezw. 6 Geschosse dienen zwei massive Treppen, welche in den dem Hauptgebäude zunächst gelegenen Türmen vom Kellergeschofs bis in den Dachstock führen.

Aus den Arbeitssälen gelangt man über 2 kleine Vorflure und die oben erwähnten eisernen Brücken zur Kirche und Schule.

Die bedeutende Höhe der Gefangenflügel an sich, die hohe Lage der Arbeitssäle und ihre Entfernung von den Bureaus der Direktion mufs den Dienst und die Aufsicht in dieser Strafanstalt notwendig erschweren.

In ähnlicher Weise ist die im Jahre 1870 vollendete, für ein gemischtes Strafsystem eingerichtete, von Busse entworfene und von Cremer ausgeführte Strafanstalt zu Aachen⁵⁰⁶) erbaut.

Auch hier befinden sich in awei an das Verwaltungsgebäude sich anschliefsenden Flügeln, von denen 2 Grundrisse bereits in Fig. 318 u. 319 (S. 367) vorgeführt worden sind, 4 Arbeitssäle in den obersten Stockwerken und 13 Schlafzellen unterhalb derselben.

Ein dritter, 3 Stockwerke hoher Flügel aber ist auschliefslich für Einzelhaft bestimmt, und in jedem der 3 Stockwerke befinden sich 14 je 2,10m breite und 3,77 m lange Zellen zu beiden Seiten einer durch sämtliche Stockwerke offenen Halle mit Galerien vor den Zellen nebst den erforderlichen Aufseher- und Krankenzimmern.

Getrennt vom Männergefängnis, dagegen in unmittelbarer Verbindung mit dem Küchen- und Wirtschaftsgebäude, liegt das Weibergefängnis mit Schlafzellen für 30 Weiber in Gemeinschaftshaft und 12 Einzelzellen.

Eine sehr ausgedehnte Anlage für Einzel- und Gemeinschaftshaft ist die Männer-Strafanstalt zu Pilsen, welche 1874—78 nach einem Entwürfe v. Trojaris von Maurus ausgeführt wurde. Dieselbe ist zur Aufnahme von 819 Sträflingen bestimmt, wovon 387 in Einzelhaft unterzubringen waren⁵⁰⁷).

Das Grundstück, auf welchem die in Rede stehende Strafanstalt erbaut wurde, liegt eine halbe Wegstunde aufserhalb der Stadt Pilsen (an der gegen Klattau führenden Ärarialstrafse) und mifst 9,5 ha. Das Gefangenhaus (Fig. 446 u. 447) ist nach dem Strahlensystem ausgeführt, und zwar laufen von der achteckigen Mittelhalle aus sieben Flügel F und G mit Hafträumen aus, und in der Verlängerung der Hauptachse der gesamten Anlage bildet das Verwaltungsgebäude D mit dem Frontbau C den achten Flügel; die Länge vom Frontbau bis zum Ende des in der Hauptachse gelegenen Zellenflügels G beträgt 285 m und die Länge zwischen den Giebelfronten der beiden senkrecht zur Hauptachse gelegenen Flügel F 196 m. Vor dem Frontbau ist noch ein Eingangsgebäude errichtet, von dem aus die um die Gebäudeflügel herumgeführte Ringmauer ihren Anfang fiimmt. An der inneren Seite dieser Mauer angelehnt, stehen links die Leichenkammer und der Raum für Feuerlöschvorrichtungen, rechts dagegen die Strohmagazine und das Wirtschaftsgebäude. Aufserhalb der Ringmauer sind zu beiden Seiten des Eingangsthores zwei Häuschen für je einen Oberaufseher und innerhalb des grofsen Vorhofes zwei gröfsere Gebäude für Beamtenwohnungen und zwei kleinere Häuschen für Aufseher errichtet; endlich befinden sich aufserhalb der Ringmauer, hinter der Anstalt, noch 3 Gebäude zum Unterbringen des Aufsichtspersonals. Der Platz zwischen den Gefängnisflügeln, dem Verwaltungs- und Frontgebäude ist zu Spazierhöfen für die Sträflinge verwendet; auch zu den Wohnhäusern für die Anstaltsbeamten und -Diener sind entsprechende Plätze zu Gartenzwecken zugewiesen.

Die Mittelhalle, deren Inneres bereits in Fig. 369 (S. 396) dargestellt worden ist, bildet ein regelmäfsiges Achteck von 18,96 m innerem Durchmesser und 24,01m Höhe; im I. Obergeschofs derselben ist die Plattform aufgestellt, von der aus sämtliche Gebäudeflügel übersehen werden können; dieselbe ist mit den letzteren durch eiserne Galerien in Verbindung gesetzt. An der gegen den Verwaltungsflügel gelegenen Seite der Mittelhalle ist ein Anbau vorgeschoben, der nur die Höhe des Sockelgeschosses hat und worin sich die Waschküche, die Dampfkessel und der Maschinenraum be finden.

5oe) Siehe Pläne und genauere Beschreibung derselben in: Cremer, R. Die neue Strafanstalt in Aachen. Zeitschr. f. Bauw. 1872, S. 7.

⁵⁰⁷) Nach: Allg. Bauz. 1881, S. 27 u. Taf. 23—28. so8j Faks.-Repr, nach ebendas., Taf. 24 u. 23.

Von den Gebäudeflügeln sind die 4 mit F bezeichneten für Gemeinschaftshaft, die 3 mit G be-zeichneten für Einzelhaft bestimmt; jeder derselben ist 85,34m lang und enthält nebst Sockel- und Erdgeschofs noch 2 Obergeschosse. Jeder der Flügel für gemeinsame Haft umfafst Arbeits- und Schlafräume für die Sträflinge; es sind 4 Schlafräume für je 8 und 1 Raum für 4 Mann, sonach im ganzen Flügelgeschofs für 36 Mann vorhanden; in allen Flügeln und Geschossen sind zusammen 43² Gefangene für Tagesbeschäftigung und Nachtruhe unterzubringen. In jedem Geschofs eines Flügels für Einzelhaft befinden sich 43 Einzelzellen, sonach in den 9 Geschossen sämtlicher Zellenflügel 387 Zellen.

In den Schlafräumen für Gemeinschaftshaft entfallen für den Kopf 22 cl>m Luftraum, in den Arbeitsräumen 23,15 Q¹» Grundfläche für 1 Mann. Jede Einzelzelle hat einen Luftraum von 28ct>m. Die Räume des Erdgeschosses und des I. Obergeschosses sind überwölbt; im II. Obergeschofs sind Balkendecken angeordnet. Im Sockelgeschofs jedes Haftflügels sind die Heizvorrichtungen, Kohlenräume, Arbeitsräume für lärmendere Beschäftigungen der Sträflinge, Strafzellen und Bäder untergebracht. Der Fufsboden des Sockelgeschosses ist mit Steinplatten, jener der Mittelhalle und der übrigen Geschosse mit Cementplatten gepflastert.

Das Verwaltungsgebäude D ist mit der Mittelhalle durch einen hell beleuchteten Gang verbunden, enthält im Sockelgeschofs Wäschetrocknungsraum, Rollkammer und Kochküche, im Erdgeschofs Kanzleien und Sprechzimmer für Besuche der Gefangenen, im I. Obergeschofs Lehr- und Zeichenzimmer, Musikzimmer, Bibliothek etc.; der obere grofsè, durch 2 Geschosse reichende Raum ist die Kirche mit ihrer gegen die Mittelhalle gewendeten Empore.

Im Frontbau C, der mit dem Verwaltungsgebäude durch einen Flurgang verbunden ist, befinden sich zu ebener Erde Aufnahmekanzlei für die ankommenden Sträflinge etc. und im I. Obergeschofs Krankenräume etc.

Die Erwärmung der Haft- und Krankenräume während der kalten Jahreszeit geschieht mittels Feuerluftheizung, für deren Zwecke 59 Luftheizungsöfen aufgestellt sind^ in der wärmeren Jahreszeit findet eine künstliche Lüftung nicht statt. Für die Wasserversorgung der Anstalt ist 1 Brunnen in der Mittelhalle, ferner sind 2 Brunnen nahe der Ringmauer zu beiden Seiten des Frontbaues ausgeführt worden; endlich ist eine Zuleitung aus dem Radbuza-Flusse hergestellt, über deren Anordnung bereits in Teil III, Band 4 dieses »Handbuches« (Art. 323, S. 284f-⁰⁰) Einzelheiten gebracht worden sind. Die Beleuchtung während der Nacht geschieht mittels Gas, welches in einer eigenen Steinkohlengasanstalt bereitet wird.

Die Baukosten haben (ohne Grunderwerb) 2 566ocoMark (— 1 283000 Gulden) oder für 1 Gefangenen 3130 Mark betragen.

Als weitere baulich interessante Gemeinschaftsgefängnisse, die zugleich mit Einrichtungen für Einzelhaft versehen sind, seien hier noch angeführt: das im Frühjahr 1877 in Angriff genommene Centralgefängnis des Hamburgschen Staates bei Fuhlsbüttel, erbaut von Zimmermann (für 600 Gefangene, darunter 160 männliche in Einzelhaft, 240 männliche in Gemeinschafsthaft, 50 jugendliche und 150 weibliche Gefangene¹ 2) und die Maisons de correction zu Lyon und Cadillac⁵³¹).

Nunmehr dürften auch einige Zellengefängnisse, welche in die Klasse der Landesgefängnisse gehören, näher betrachtet werden, zunächst dasjenige zu Termonde. in Belgien, eine kleinere Anstalt, welche aber bezüglich der klaren, übersichtlichen Anordnung der für die Verwaltung und die Gefangenen bestimmten Räumlichkeiten, der streng durchgeführten Trennung der Geschlechter und der den Zellengefängnissen Belgiens eigentümlichen Anlage der Kirche und Schule viel Interessantes und Nachahmenswertes bietet.

Am östlichen Ende der noch gut befestigten, am Einflufs der Drenthe in die Schelde gelegenen Stadt Termonde erhebt sich, noch innerhalb der Festungswälle, ein vor etwa 40 Jahren erbautes, in baulicher Beziehung besonders sich auszeichnendes Zellengefängnis, das, wie diejenigen zu Antwerpen, Brügge und Gent, zur Aufnahme von bis zu einem Jahr Verurteilten, daneben auch von Schuld-

387.

Zellen

gefängnis

zu

Termonde.

gefangenen und Vagabunden, sowie auch von Untersuchungsgefangenen bestimmt ist. Die beiden Grundrisse in Fig. 448 u. 449 zeigen die Gesamtanlage dieser Anstalt. Der Eingang erfolgt am Ende einer in der Nähe des Gefängnisses nicht ausgebauten Strafse durch das Gebäude A, worin sich zur Rechten des durch ein Gitterthor abgeschlossenen Thoreinganges ein für die Militärwache bestimmtes Gelafs und der Zugang zur Wohnung des Direktors, links die Zimmer für den Thorwart, ein Speisezimmer für die Aufseher, sowie ein Zimmer für den Lehrer mit Nebengelafs befinden. Von der Wohnung des Direktors befinden sich 2 Zimmer im Erdgeschofs, die übrigen im Obergeschofs des Eingangsgebäudes.

Unmittelbar an das zweigeschossige Eingangsgebäude A stöfst ein zweites eingeschossiges Gebäude B, worin sich zur Rechten des vom Eingang in die Anstalt unmittelbar in die Mitte des Ge-

füllung des Gefängnisses oder, wenn infolge eines Aufruhres etc. eine Anzahl Gefangener vorübergehend unterzubringen ist, inmitten eines gröfseren Saales 10 Schlafzellen, je 1,31 m breit, 2,15 m lang und 2,15m hoch, von Eisenblech und Draht errichtet, und neben diesem Schlafsaal befindet sich ein geräumiges Gelafs zum Aufenthalt solcher Gefangener über Tag, sowie ein Zimmer für einen Aufseher; auch sind im Schlafsaale Einrichtungen zum Waschen angebracht.

Der oben mehrerwähnte Gang C führt zu ebener Erde durch den Bau D hindurch in den

Mittelbau E der eigentlichen Strafanstalt, an welches sich unter sehr stumpfen Winkeln 3 Flügel F, G, H anscliliefsen, von denen F und G (mit zusammen 127 Zellen) für Männer und ZZ(mit34 Zellen) für Weiber bestimmt sind. Der letztgenannte Flügel hat jedoch, wie schon oben

erwähnt, seinen ganz

Fig. 448.

Fig. 449-

'G

1.    Wachtzimmer.

2.    Pförtner.

S. Speisezimmer der Aufseher.

4.    Lehrerzimmer.

5,    G. Direktor,

7.    Kanzlei.

8.    Advokaten.

9.    Sitzungszimmer.

10.    Untersuchungsrichter.

11.    13, 15. Wartezimmer.

12.    Geistlicher.

14, 16. Sprechzellen.

17.    Schlafzimmer der Aufseher.

18.    18. Küche.

19.    Magazin.

20.    Beobachtungsräume.

21.    Badezellen.

22.    Treppe nach dem Sockelgeschofs.

23.    Aufseherzimmer und Zellen für die Untersuchungsgefangenen.

24.    Zellen für männliche Strafgefangene.

25.    Reinigungszellen.

26.    Gänge nach den Spazierhöfen.

27.    Krankenzellen.

28.    Zellen für Schuldgefangene.

29.    Spazierhof für Schuldgefangene.

30.    Einzelspazierhöfe.

31.    Zimmerd. Schwestern.

32.    Kirche d. Schwestern.

33.    Zellen für Weiber.

34.    Einzelspazierhöfe für Weiber.

24

fo

47

30

30

30

30

30

30

30

s;

30

30

30

30

|20

19

30

3U

3.0

30

&V

fr

Arb eit s

\fr\s

19

24

24

47

47

24

27

27

24

24

24

24

23

Nr 17

frX

14

13

10 I

11

12

24

47

47

24

30

30

30

3U

30

30

30

30

Hf-

23

19

19

fjJA

"l8i

foi

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

30

30

30

30

30

30

30

Mt

47

47

47

47

fr

39

47

47

44

Jsjfs

fss/7

16

15

34

'S.    ^

34    /

.34

rrr

\\34\34\34\34

35 fl 35 351 35 E 35

J/5/à

35.    Wohnung des Direktors.

36.    Saal mit eisernen Schlaf buchten.

37.    Aufenthaltszimmer.

38.    Wärterzimmer.

39.    Kirche für die Gefangenen d. Baues D.

40.    41. Kirche, zugleich Schule für die männlichen Gefangenen.

42.    Kirche und Schule für die Weiber.

43.    Altar.

44.    49. Magazine.

45.    Aufseherzimmer.

46.    50. Zellen für Untersuchungsgefangene.

47.    Zellen für männliche Gefangene.

48.    52. Reinigungszellen.

51. Zellen für Weiber.

35

El

1L=-

Erdgeschofs.

I. Obergeschofs.

Zellengefängnis

zu Termonde.

1:1000

(0

20

30

40

fängnisses führenden Ganges C die Kanzlei, ein Zimmer für die Advokaten und ein Sitzungszimmer, Linken aber das Zimmer der Geistlichen, ein Wartesaal und das Zimmer des Untersuchungsrichters befinden.

zur

Weiter gegen die Mitte des Gefängnisses hin erhebt sich ein dritter zweigeschossiger Bau D, mit dem erstgenannten durch den schon erwähnten Mittelgang verbunden; darin befinden sich im Erd-geschofs links vom Mittelgang ein Wartezimmer für männliche Besucher und 6 Sprechzellen, zugleich als Aufnahmezellen für zur Nachtzeit ankommende Gefangene bestimmt, und rechts ein Wartezimmer mit 3 Sprechzellen für weibliche Besuche; das Sprechzimmer bildet zugleich den Eingang in die Abteilung der Weiber, Im Obergeschofs des Gebäudes D sind für den Fall einer augenblicklichen Über-

Î9 0 6 4 2 0

i i 11111 m 1

abgesonderten Eingang, steht unter der Aufsicht der Schwestern und öffnet sich gegen den Mittelbau hin nur mit dem für Kirche und Schule bestimmten Raume.

Die Männerflügel haben drei Stockwerke Zellen übereinander, deren Zugänge vom Erd- und I. Obergeschofs der Mittelhalle aus vollständig überblickt werden können, da der Raum zwischen den Zellenreihen vom Fufsboden des Erdgeschosses bis zum Deckengewölbe des IL Obergeschosses durchaus hohl und sowohl vom Ende der Flügel her durch grofse Fenster, als von oben herab durch Deckenlichter vollständig erleuchtet ist.

Die Treppen, durch welche die 3 Stockwerke mit einander verbunden sind, befinden sich in der Nähe der Mittelhalle, ebendaselbst auch die Speisenaufzüge, in den Ecken zwischen den Flügeln aber

50¹⁶

im unteren Stock einige Magazine, 2 Badezellen und die Beobachtungsräume für die Spazierhöfe und vom I. Obergeschofs an aufwärts 3 Abteilungen für die Vereinigung der Gefangenen während des Gottesdienstes und des Schulunterrichtes in abgesonderten, leicht zugänglichen Stalls. Eine gleiche Abteilung für die Weiber ist in dem für dieselben bestimmten Flügel selbst, am Ende desselben gegen die Mittelhalle hin, eingerichtet.

Die Gefangenen gelangen in die Spazierhöfe durch die Gänge 26, in deren Nähe Aborte ein gerichtet sind, und diese Einzelhöfe sowohl, als auch der übrige Teil der Höfe sind äufserst sonnig, freundlich und hübsch angepflanzt, sodafs sie den wohlthuendsten Eindruck machen.

Die Mittelhalle dient im Erd- und I. Obergeschofs lediglich zur Beobachtung des Dienstes im Inneren, während in der Höhe des II. Obergeschosses der Altar aufgestellt ist und von sämtlichen zur Aufnahme der Gefangenen während des Gottesdienstes bestimmten Abteilungen aus gesehen werden kann, ohne dafs die Gefangenen selbst sich sehen können.

Im Erdgeschofs führen von der Mittelhalle aus Sprachrohre mit Alarmglocken in das Bureau des Direktors und in die Kanzlei, sodafs von jedem Vorkommnis sofort Anzeige erstattet werden kann.

Unter der Mittelhalle befindet sich ein gewölbtes Kellergeschofs, in welches man auf einer Seitentreppe gelangt und wo 3 Heifswasservorrichtungen, für jeden Flügel einer, aufgestellt sind. Das in diesen Vorrichtungen erhitzte Wasser wird mittels Rohre längs der Zellen in einem wagrechten, unter dem Boden des Erdgeschosses befindlichen Gewölbe bis an das Ende der Flügel und von da wieder in die Heizvorrichtungen zurückgeführt. Die im Kanal erzeugte Wärme wird sodann mittels thönerner, in die Scheidewandungen eingemauerter Rohre so in die Zellen geleitet, dafs jede derselben ihren eigenen, durch eine im Inneren der Zelle angebrachte Klappe zu regelnden Wärmekanal hat, ähnlich, wie dies ¹m Pentonville-Gefängnis zu London der Fall ist.

Die Zellen selbst sind 2,21 m breit, 4,05™ lang und 2,G5m bis an den Gewölbescheitel hoch. Der Boden ist mit Asphalt belegt. Aufser durch das Fenster, welches die auch in anderen Gefängnissen vorkommende Gröfse von 1,00 m Lichtweite und 61 cm Lichthöhe und einen beweglichen Flügel hat, findet noch eine weitere Luftzufuhr von aufsen her statt, indem in einer Höhe von etwas über lm über dem Zellenfufsboden ein durch die äufsere Umfassungsmauer geführter, ca. 30cm weiter und 25 cra hoher Kanal ausmündet, welcher nach aufsen durch ein starkes, durchlöchertes Blech, nach innen durch ein durchbrochenes gufseisernes Plättchen abgeschossen ist und mittels einer Klappe vom Gefangenen selbst beliebig weit geöffnet oder abgeschlossen werden kann. Für die Abführung der verdorbenen Luft findet die gleiche Einrichtung statt, wie sie bei anderen Anstalten beschrieben ist; die Öffnungen sind jedoch gröfser und sowohl unten unmittelbar über dem Zellenfufsboden, als auch oben, unterhalb der Decke, angebracht. Die übrige Ausrüstung der Zelle mit Hängematte, Wasserbecken, Gaslicht, Läutevorrichtung, Tisch, Stuhl, Bücher- und Brotkästchen ist, wie bei den Zellengefängnissen zu Antwerpen und Löwen beschaffen; dagegen befinden sich in den Zellen des Termonder Gefängnisses keine festen Aborte; vielmehr sind in einem hierzu bestimmten Raume in der Gangmauer tragbare, konische Gefässe aus verzinntem Blech mit Deckeln und Wasserverschlufs aufgestellt, welche durch unmittelbar über dem Fufsboden der Zelle, bezw. des Ganges vor derselben befindliche Thürchen sowohl vom Gefangenen in die Zelle hereingenommen, àjs auch von dem mit dem Reinigungsdienst beauftragten Gefangenen herausgenommen und in die am Ende der Flügel befindlichen Spülzellen gebracht werden können, was zweimal des Tages geschieht. Durch eine mechanische Vorrichtung ist jedoch das gleichzeitige Öffnen beider Thürchen verhindert, sodafs Entweichungsversuche durch diese Abortbehälter nicht wohl unternommen werden können.

In der Nähe des Mittelbaues sind einige Zellen etwas gröfser, auch mit gröfseren Fenstern versehen und dienen für Untersuchungsgefangene. Ebenso sind im Erdgeschofs zu beiden Seiten der Ausgänge in die Spazierhöfe 4 Zellen zur Aufnahme der Kranken bestimmt, welche somit leicht in die Spazierhöfe geführt werden können. Letztere zeichnen sich, wie schon oben angeführt, durch ihre freundliche, sonnige Lage und gefällige Anpflanzung aus, sind auch von den Beobachtungsräumen weniger weit entfernt, als dies z. B. im Zellengefängnis zu Gent der Fall ist.

Am Ende des Flügels F sind in einem eingeschossigen Anbau 4 Zellen für Schuldgefangene mit gemeinschaftlichem Vorplatz vor demselben und abgesondertem, hübsch angepflanztem Späzierhof. Am Ende des Flügels G aber befindet sich, ebenfalls nur 1 Stock hoch, ein gröfserer Raum zum Aufenthalt für Aufseher.

Im Erdgeschofs des Weiberflügels befinden sich links vom Eingang, dicht neben dem Mittelbau, Küche und Speisekammer, da in dieser Anstalt, abweichend von den anderen, von den weiblichen Gefangenen gekocht wird, was von der Verwaltung als Vorzug bezeichnet wird.

In der Küche werden die Speisen in Bottiche gefüllt, welche auf kleinen Wagen stehen und von den Schwestern den männlichen Gefangenen durch eine besondere Thür übergeben werden. Diese bringen sie an die Speisenaufzüge, durch letztere in die oberen Geschosse und sodann vor jede Zellenthür, durch deren Bietthürchen dem Gefangenen seine Portion mittels eines grofsen Löffels in die bereit gehaltene Schüssel verabreicht wird, was in kürzester Zeit geschieht.

Zur Rechten des Einganges in den Weiberflügel befinden sich im Erdgeschofs des letzteren die Wohnzimmer der Schwestern, sodann noch einige Strafzellen und Vorratsräume und die für den Fall einer Überfüllung bestimmten gemeinschaftlichen Gelasse, im I. und II. Obergeschofs aber die Zellen der weiblichen Gefangenen, welche von denjenigen der Männer in nichts verschieden sind.

Fig. 450-

___(I

«?

SP

ri

...

W&M

IMagî

I"

kufs

lllllllIlllMil

pm

u;‘r

I .!|i il :

Lära

IMdgz

T^l/X IT TTTTTTTTTTr-

fiBjgga;

sc-lialî

ê2îit'ij:|wi

ïpq NïpS^lp

, Ipjg^;

WÊÊIBM

jÇ3

\7

«/> >

lelle

•b

îegisiratur JMeiûez

mm

MrsM

CojfÉrsnz

Zim

laas-

tn ÿSéistgr iwaie

nMagazm

Ę- I I i l i 1

fi§||

ï i r )■ r a l !

H »Iz!

]E AłE.i,3 !:

- -i-o J.I-*[    —•    ’ “■    '    "    ~    ■“

.‘.'Fl¹ k

r~

ąl

■ -À*

Zimmeii ^ feimmer

-S-

ijmmpPl

zjmineif

r tzüC#³*

1:1000

r 8 « 4 2 O

iB+H+H+J-

10

20

+

30

40

60“

Zellengefängnis zu Heilbronn. Arch. : v. Landauer.

Das Zellengefängnis zu Heilbronn wurde 1868—70 von v. Landauer erbaut und ist zur Aufnahme von 225 Gefangenen in Einzelzellen und 50 Gefangenen in Gemeinschaftsräumen bestimmt. Fig. 450 zeigt den Grundrifs des Erdgeschosses dieses Gefangenhauses.

Wie aus letzterem hervorgeht, handelt es sich um einen vierflügeligen Bau, dessen westlicher, nördlicher und östlicher Flügel das eigentliche Zellengefängnis bilden; der südliche Flügel besteht aus 2 durch einen Flurgang miteinander verbundenen Teilen, wovon der dem Zellenbau zunächst gelegnene als »Krankenbau« bezeichnet wird und das noch weiter nach Süden errichtete Gebäude im Erdgeschofs

388.

Zellen

gefängnis;

zu

Heilbronn.

389-

Zellen- £ gefängnis

zu

Mailand.

hauptsächlich Verwaltungszwecken, in den oberen Stockwerken zur Aufnahme jugendlicher Gefangener dient. Durch einen grofsen Vorplatz hiervon geschieden ist das am meisten nach Süden hinausgeschobene Wohnhaus, welches zugleich den Eingang in das Gefangenhaus bildet.

Letzteres enthält im Erdgeschofs links von der Durchfahrt das Arbeitszimmer des Direktors, rechts eine Aufseherwohnung, im I. Obergeschofs die Wohnung des Direktors und im II. Obergeschofs je eine Wohnung für den Hausmeister und den Oberaufseher. Zu beiden Seiten dieses Wohnhauses sind zu den Wohnungen gehörige Gärten, Höfe, Waschküchen etc. angeordnet.

Nach Passieren der Durchfahrt und des an das Wohnhaus sich anschliefsenden Vorplatzes gelangt man in das Verwaltungsgebäude, “welches aufser Keller- und Erdgeschofs noch 2 Obergeschosse besitzt. Im Kellergeschofs sind Magazine etc. und im Erdgeschofs die aus dem Grundrifs ersichtlichen Verwaltungsräume untergebracht; im I. Obergeschofs hefinden sich Arbeitssäle und im II. Obergeschofs Schlafräume für die in Gemeinschaft verwahrten Gefangenen. Für letztere ist westlich vom Verwaltungsgebäude ein Spazierhof, östlich hingegen der Wirtschaftshof angeordnet.

Der durch das Verwaltungsgebäude hindurchgeführte Mittelgang ist bis zum sog. Krankenbau fortgesetzt. Dieser ist unterkellert und nimmt im Erdgeschoß die Schule und ein Speisezimmer auf; in den zwei darüber befindlichen Obergeschossen sind je 2 Krankensäle mit Zubehör und im III. Obergeschofs der Betsaal untergebracht.

Die 3 Zellenflügel besitzen aufser dem Keller- und Erdgeschofs noch 2 Obergeschosse; letztere sind im Grundrifs eben so gestaltet, wie das in Fig. 450 dargestellte Erdgeschofs, und alle diese 3 Stockwerke enthalten 220 Zellen, 2 Krankenzellen, 9 Zimmer für Aufseher, 2 Zimmer für die Hausgeistlichen, 9 Handmagazine etc. Im Kellergeschofs sind Koch- und Waschküche, Badezimmer, Plättzimmer, Strafzellen, Vorratskammern etc. enthalten. Zwischen den 3 Zellenflügeln und südlich von denselben sind 38 Einzelspazierhöfe vorgesehen gewesen, aber nur teilweise zur Ausführung gekommen.

Der Kostenaufwand für dieses Zellengefängnis hat 3117 Mark für I Gefangenen betragen⁵¹²).

Das nach den Plänen Lucca's erbaute und für 768 Gefangene bestimmte Zellengefängnis zu Mailand⁵¹³), von dem bereits in Fig. 321 u. 322 (S. 370) zwei Grundrisse gegeben worden sind, besteht innerhalb einer nach einem Fünfeck angelegten Ringmauer aus zwei Gefangenhäusern und einem Wohnhause; letzteres ist in die eine Fünfeckseite der Ringmauer eingebaut. Mit diesem durch einen Zwischenbau verbunden ist das vordere, im Grundrifs rechteckige Gefangenhaus, welches für Untersuchungsgefangene, für Gefangene mit kurzer Haftzeit und für weibliche Sträflinge bestimmt ist. Aus diesem Gebäude führt ein in der Längenachse der gesamten Anlage angeordneter Gang in das strahlenförmig mit 6 Zellenflügeln angelegte Männergefängnis, welches 600 Haftzellen enthält.

Das Fünfeck, welches von der 5™ hohen Ringmauer eingeschlossen ist, hat 5ha Grundfläche und ist in dem Winkel zwischen den Bastionen der Porta Magenta und dem neuen Winkel der Porta Genova gelegen. Um jedes Einvernehmen mit der Aufseniv^lt unmöglich zu machen, ist die Bestimmung getroffen worden , dafs erst in einer Entfernung von 30m von der Ringmauer andere Gebäude sich erheben, diese aber nur bis zu 5 ¹¹¹ Höhe aufgeführt werden dürfen; lim hohe Gebäude dürfen erst in einem Abstande von 50 ra errichtet werden.

Das vordere Gefängnis enthält in dem nach der Längsachse des Baues angelegten Mitteltrakt, der nur eingeschossig ist, Verwaltungsräume und Zimmer für Richter und Anwälte. Die parallel und senkrecht zur Hauptachse angeordneten Trakte haben aufser dem Erdgeschofs noch 2 Obergeschosse. Die senkrecht zur Hauptachse stehenden Trakte zeigen nach dem Hofe zu zum gröfsten Teile Bogenstellungen; im Erdgeschofs derselben sind die mit Zelleneinrichtung versehenen Sprechzimmer (siehe Art. 368, S. 424), im Obergeschofs Krankenzellen und der Frauenbetsaal untergebracht.

Im strahlenförmigen rückwärtigen Bau hat die Mittelhalle 15,50™ Durchmesser; ihre Kuppel erhebt sich 19,00™ über dem Fufsboden; jeder Flügel hat ein Erdgeschofs und 2 Obergeschosse. Die Zellen sind 4,30™ lang, 2,20 ™ breit und 3,40™ hoch, haben also ca. 28 cb™ Luftraum. Der Altar ist in der bereits (Art. 363, S. 414) gezeigten Weise in der Mittelhalle angeordnet.

Zwischen den Zellenflügeln des rückwärtigen und zu beiden Seiten des vorderen Gefängnisses sind die Einzelspazierhöfe angelegt; jede Gruppe derselben hat 20 Abteilungen, die durch 2,40 m hohe Mauern voneinander getrennt sind.

5la) Siehe auch: Sitzungs-Protokolle des Vereins für Baukunde in Stuttgart, 1. Halbj. 1873, S. 2 — ferner: Deutsche Bauz. 1873, S. 344.

51S) Nach: Milano tecnica dal 1659 al 1884. Mailand 1885. S. 250.

Alle    Fufsböden    im Inneren der    Gefängnisse sind, mit Ausnahme der Diensträume,    aus Cement

hergestellt,    und zwar    in 3 Lagen (zuerst 4 cm dicke Betonlage aus hydraulischem Kalk,    dann 16 mm

dicke Cementbetonlage und schliefslich 4 mm dicke Lage aus reinem Cement).

Die Erwärmung der Gefängnisse geschieht mittels Feuerluftheizung, die Lüftung der Zellen mittels im Scheitel der Zellen angebrachter Öffnungen, welche einem Kanal angehören, der unter Dach gelegen ist, woselbst für jeden Viertelflügel ein Lockofen aufgestellt ist.

Die Baukosten    betragen rund    2240000 Mark (= 2800000 Lire), so dafs auf 1    Gefangenen

2916 Mark    entfallen;    1 <fm überbauter    Flachę der 3 Gebäude kostete 189 Mark und 1 Hm    der Spazier

höfe 15 Mark,

Fig. 45 r.

N.

fH

MEÄ1 use-

4<

:=J

||ggj

v>

Arb eits-hof

['krąMjteĄ

E~s:G^ra3r=t^e-ii

<*

,:jo

¹ G- _e jt ii_s e •

II

\z

ai

f-<

Ei

jsL

Wirthschafts-Eof

V7

a~ r=tge =3t —~—-g

g ngumi

o Obi.-./

......

1:3000

.:•* ’•> <à

MU ■

2CÖTn-

100

A.    Hauptgebäude.

B.    Schule.

C.    Krankenhaus.

D.    Wirtschaftsgebäude.

E.    Stall.

F.    Schuppen.

G.    Vorhalle. y. Direktor.

K.    2 Inspektoren.

L.    Inspektor und Geistlicher.

M.    Lehrer und Sekretär.

N.    Hausvater u. Oberaufseher.

O.    2 Aufseher.

IX jglJ

=A3s5l

il

l-J

•r a

® ,Q

-----

! 1 1 » i ■ i ■ 1 *■ r

O Ol OZ 0£ Oh OS

09 OL

¹    fy^gr--.—- —

Pilili

iO.....o

++-H-H

08 06 00V

Lageplan der Strafanstalt zu Grofs-Strehlitz⁵¹⁴).

Von der im Sommer 1885 begonnenen, von Endett für 559 Zellenräume entworfenen Strafanstalt zu Grofs-Strehlitz⁵¹⁴) sind in Fig. 451 der Lageplan, in Fig. 452 u. 453 die Grundrisse des Erdgeschosses und des III. Obergeschosses Grofs-Strehlitz. wiedergegeben.

Der Lageplan bedarf wohl keiner Erläuterung; es dürfte die Bemerkung genügen, dafs in der Gesamtanordnung dieses Gefangenhauses allen neueren Anschauungen, sowie auch den vom Verein der deutschen Strafanstaltsbeamten aufgestellten Grundsätzen in weitgehender Weise entsprochen ist.

39°-

Strafanstalt

zu

6U) Nach : Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 124.

Der eigentliche Gefängnisbau A hat kein Kellergeschofs, sondern nur ein Erdgeschofs und 3 Obergeschosse (siehe Art. 310, S. 348); darin sind 430 Zellen für Einzelhaft, 6 Strafzellen, 12 Spülzellen und 11 Aufseherzimmer, ferner für die bei Tage in den Küchen, auf den Höfen etc. beschäftigten Gefangenen 100 gemauerte Schlafzellen untergebracht. Sämtliche Heizstellen der Warmwasserheizung sind im Erdgeschofs in dem unter der Mittelhalle gelegenenen und gegen die mittleren Flurgänge der 3 Zellenflügel fest abgeschlossenen Raume vereinigt (siehe Art. 350, S. 404).

Die Gesamtkosten waren auf 1670000 Mark veranschlagt, wozu für die Beschaffung der Einrichtungsgegenstände, der Bekleidungs- und Lagerungsstücke weitere 160000 Mark hinzukamen.

Fig. 452.

Erdgeschofs.

Fig. 453-

III. Obergeschofs.

a.    Aufseherzellen.

b.    Strafzellen.

c.    Haftzellen.

d.    Spülzellen.

e.    Mittelhalle.

f.    Schule.

e. Aufnahmezellen.

h.    Vorratsräume.

i.    Aufnahmebad.

IC

IC

•lEBi'

kljJfll

riTimti

kTüWil

W

(■Tu

V

w

w

Wi

•am."

i::

»I

»Hüll

kfüTil

kfüFi

■tm'

immt

tmm

■

'mm

'Mm

iWMi

tj/m

rmm

«n 1

a. Aufseherzellen.

c.    Haftzellen.

d.    Spülzellen. m. Schlafzellen.

«. Kirche.

s. Sakristei.

h«-

ijlllgBiiligiigiiiąóóó

mm Umd r

1111111 ui 111II1111111

U 1    1 lïïïïiniïllTl    1 I    ^

iminiiiiiil IlliilHIiiml [mmmmi

r I r I r I c I c I r Ir I c I c I r 1(11 c I c I c I c I Ic l’ I :

1 : nMii]

JL

1»

Über h u. i im I. Obergeschofs: V erwaltungsräume.

k_

Strafanstalt

ZU

i; 1000

20

JO

40

B0"

Grofs-Strehlitz ⁵¹¹).

¹

) 2. Auf], : Art. 398, S. 388.

²

L1°) Siehe : Führer durch Hamburg und nächste Umgebung. Hamburg 1879. S. 22 — ferner : Deutsche Bauz. 1879, S. 373. 6U) Siehe: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et construits en France depuis le commencement du XIXme siècle. Paris 1845—50. Bd. x, PI. 165 u. 166; Bd. 2, PI. 158 — ferner: Revue gén. de l’arch. 1867, S. 79 u. 112.

39¹-

Einige andere Zellengefängnisse.

Von sonstigen Zellengefängnissen verdienen hier noch die nachstehenden erwähnt zu werden.

a) Zuchthaus zu Bruchsal, 1842—48 von Hübsch nach dem Strahlensystem erbaut; 4 unter einem rechten Winkel zu einander gestellte Zellenflügel und ein zwischen 2 Zellenflügel eingeschobener Ver-waltungs- und Krankenbau ⁵¹⁵).

sl5) Näheres in: Füesslin, J. Das neue Männerzuchthaus nach dem System der Einzelhaft in seinen baulichen Einrichtungen. 2 Karlsruhe 1854.

erbaut⁵²¹).

ï]) Zellengefängnis im Haag, mit kreuzförmigem Grundrifs und 215 Einzelzellen, 1883—85

ß) Landesgefängnis zu Freiburg i. B,, von Hemberger erbaut; zwischen den Zellenflügeln sind Arbeits- und Schlafräunre für Gemeinschaftshaft eingeschoben⁵¹⁰).

y) Zellengefängnis zu Nürnberg, 1865—68 nach den Plänen v. Voit’s erbaut; strahlenförmiger Bau mit 4 Haftflügeln und einem in der Hauptachse gelegenen Verwaltungsflügel⁵¹⁷).

8) Strafanstalt zu Wehlheiden bei Kassel (siehe Grundrisse und Durchschnitte der Kirche und der Schule in Fig. 409 u. 410, S. 415, sowie Fig. 414 bis 416 (S. 419), zur Aufnahme von 450 männlichen Gefangenen bestimmt; strahlenförmiger Bau mit 4 Zellen- und I Verwaltungsflügel⁵¹⁸).

e) Strafanstalt zu Herford, nach Skizzen Schuster's 1880—83 erbaut, mit kreuzförmigem Grundrifs, enthält 394 Einzelzellen und Räume für 48 Gefangene in gemeinsamer Haft⁵¹⁹).

£) Zellengefängnis zu Stein a. d. D., bestehend aus einem älteren Teile, der ursprünglich Nonnenkloster war, und einem neueren, 1870—73 von v. Trojan nach dem Strahlensystem erbauten Gefangenhaus (siehe den Grundrifs in Fig. 324, S. 372); die 3 Zellenflügel nehmen 348 Gefangene in Einzelhaft auf⁵²⁰).

fr) Zellengefängnis zu Arnheim (siehe den Lageplan und den Schnitt in Fig. 302 u. 303, S. 356), zur Aufnahme von 200 Gefangenen bestimmt, 1883 — 84 von Metzelaar erbaut⁵²²).

1) Zellengefängnis auf dem Boulevard St. Mazas zu Paris, von Gilbert & Lecointe erbaut, zur Aufnahme von 1200 Gefangenen in 6 Haftflügeln bestimmt; in Fig. 424 (S. 423) wurde die Anordnung der Sprechzellen dargestellt⁵²⁵).

x) Zucht- und Gefangenhaus zu Paris, Rue de la Santé, aus einem strahlenförmigen Bau (mit 4 Zellenflügeln) für 500 Untersuchungsgefangene und einem im Grundrifs trapezförmigen Bau (dessen Hafttrakte um 2 Höfe gruppiert sind) für 500 Sträflinge bestehend, von Vaudremer⁵²⁴).

X) Zellengefängnis zu Antwerpen (siehe Grundrifsanordnung und Schnitt der Kirche in Fig. 411 bis 413, S. 416 u. 417), 1854—57 von Dumont erbaut, bildet 3 Hauptflügel, deren einer von 2 kleineren angehängten Gebäuden begrenzt wird⁵²⁵).

p) Zellengefängnis in Löwen (siehe die Tafel bei S. 353), 1860 vollendet und zur Aufnahme von 596 männlichen Strafgefangenen bestimmt; strahlenförmiger Bau mit 6 Zellenflügeln und einem V erwaltungsbau.

v) Zellengefängnis zu Pentonville, 1842 erbaut, für 212 Schneider, 1x3 Schuster, 109 Weber, 68 Teppich- und Mattenverfertiger, 24 Tischler etc. eingerichtet⁵²⁶).

§) Strafgefängnis zu Preungesheim, 1884—88 erbaut, für 416 männliche und 85 weibliche Gefangene bestimmt; das Männergefängnis ist ein strahlenförmiger Bau mit 4 Flügeln⁵²⁷).

g) Polizeigefängnisse.

Bereits in Art. 372 (S. 424) wurde angedeutet, dafs die hauptsächlich zum Unterbringen vorläufig Festgenommener (Arretierter) dienenden Polizeigefängnisse zu den unter e besprochenen kleineren Gefängnissen gehören, und dafs in denselben auch Freiheitsstrafen vollzogen werden.

Ebenso notwendig, wie bei gerichtlichen ist bei den in Rede stehenden Gefängnissen die Einzelhaft; man bedenke nur, was nach dem bestehenden Gebrauch in einem Polizeigefängnis nicht alles untergebracht wird. Räume für gemeinsame Haft sind nur insoweit einzurichten, um unter Umständen der dringendsten Not begegnen zu können.

Für diese letzte Art von Gefängnissen sei als Beispiel zunächst das Polizei-

39²*

Allgemeines.

393-

Polizei

gefängnis

⁵¹⁸)    Näheres in : Blätter für Gefängnifskunde, Bd. 14, S. 107.

5l’) Näheres in: Streng, A. Das Zellengefängnifs Nürnberg. Stuttgart 1879.

51S) Näheres in : Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 462.

⁵¹⁹)    Näheres in: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 91.

52°) Näheres in: Allg. Bauz. 1875, S. 57.

⁵²¹)    Näheres in : Deutsche Bauz. 1886, S. 546.

522)    Näheres in: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 194.

⁵²³)    Näheres in : Allg. Bauz. 1852, S. 384.

⁵²⁴)    Näheres in: Moniteur des arch. 1869, S. 7, 102, 129 — ferner: Deutsche Bauz. 1870, S. 281.

525)    Näheres in : Allg. Bauz. 1858, S. 295.

526)    Näheres in: Julius, N. H. Englands Mustergefängnifs in Pentonville etc. Berlin 1846.

⁶²’) Näheres in : Zeitschr. f. Bauw. 1889, S. 319.

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

29

zu

Frankfurt a. M.

gefängnis zu Frankfurt a. M. vorgeführt, welches mit dem Polizei-Präsidialgebäude auf demselben Grundstück errichtet ist. Dasselbe wurde nach den Plänen Behnkës 1884—86 erbaut.

Dieses Bauwerk hat den Zugang für die Gefängnisverwaltung von der Klapperfeldstrafse und besitzt aufserdem an dieser Strafse noch zwei abgesonderte Eingänge für die Militärwache und für die Inspektorwohnung.

Der Hofraum ist durch 5,50 ra hohe Mauern in einen mittels eines Thores von der Klapperfeldstrafse zugänglichen Vorhof und in 2 Gefangenhöfe für Männer und Frauen geteilt; die Höfe sind untereinander durch Thore verbunden; auch ist nach der Klingerstrafse ein zweites Ausfahrtsthor angeordnet.

Das Gefängnis ist auf einer bebauten Grundfläche von 611oramit Kellergeschofs, Erdgeschofs und 3 Obergeschossen in Backsteinrohbau, mit Gliederungen und Gesimsen in grauem Pfälzer Sandstein, errichtet und steht unter Schieferdach. Die Architektur ist in Rücksicht auf die Lage des Gefängnisses etwas reicher gehalten, als es sonst der Zweck des Gebäudes erfordert hätte, und zeigt die Formen der deutschen Renaissance.

Die lichte Stockwerkshöhe beträgt im Kellergeschofs 4,00 m, in den Hafträumen aller übrigen Stockwerke 3,00 m und in der Inspektorwohnung 3,40 m.

Im Kellergeschofs befinden sich die Militärwache, 2 Hafträume für 25, bezw. 9 Männer mit Baderaum und Bedürfnisanstalt, die Kochküche mit den nötigen Räumen für Wirtschaftsvorräte und Brennstoff, die Waschküche, die Räume für Sammelheizung und Desinfektion, sowie die Kellerräume für die In6pektorwohnung.

An der nördlichen Front ist das Gefängnis von der Heiligkreuzstrafse durch einen im Mittel 3 m breiten Wachtgang getrennt, welcher bis auf den Fufsboden des Kellergeschosses herunterreicht und von der Militärwache, sowie von der Waschküche aus zugänglich ist. Auch an der südlichen Hoffront sind vor dem Haftraum, dem Heiz- und Desinfektionsraum und der Kochküche breite Lichtschächte angelegt.

Im Erdgeschofs sind, unmittelbar neben dem Eingang, die Verwaltungsräume angeordnet, und zwar I Zimmer für die Polizeiwache, 2 Bureauzimmer, 1 Zimmer für den Arzt mit grofsem Vorzimmer, sowie 3 Räume für Begleiter, Hausburschen und aufzubewahrende Sachen.

Die Männerabteilung des Gefängnisses ist von der Frauenabteilung im Erdgeschofs und in den Obergeschossen durch eine lotrechte Trennungsmauer abgeschieden; die Männerabteilung enthält im ganzen einen Belegraum für 138 Häftlinge, ferner ein Zimmer für 3 Kranke, 3 Zellen für Krätzkranke, Blattern- und Typhuskranke, 2 Tobzellen und 2 Strafzellen, während die Frauenabteilung einen Belegraum für 102 Häftlinge, 2 Zimmer für je 4 Kranke und 3 Zellen für Krätzkranke, Blatternkranke und Tobsüchtige besitzt.

Die Zimmer für das Aufsichtspersonal, ebenso die Baderäume und die Bedürfnisanstalten sind in den einzelnen Geschossen verteilt; im I. Obergeschofs ist noch ein Verhörzimmer für die Kriminalpolizei vorgesehen und im III. Obergeschofs, durch eine besondere Treppe zugänglich, die Dienstwohnung des Gefängnisinspektors, bestehend aus 4 Zimmern mit Zubehör.

Die Abmessungen der Einzelzellen sind im Hinblick darauf, dafs die Häftlinge in der Regel höchstens 2 Tage im Polizeigefängnis verbleiben, auf die zum Unterbringen der erforderlichen Möbelstücke durchaus notwendige Gröfse eingeschränkt worden ; die Zellen haben im Durchschnitt eine Länge von 3,50 m, eine Breite von 1,50 m und eine lichte Höhe von 3,00 m, also einen Luftraum von 15 bis 16 cbm.

Um die Absonderung der Gefangenen auch in den Sammelzellen durchführen zu können, sind letztere, mit Ausnahme zweier als Arbeits- und Betsäle zu benutzenden Räume, durch Aufstellung eiserner Zwischenteilungen, welche aus Eisenblech und Draht konstruiert und mit je einer Thür ver-schliefsbar sind, in kleinere Zellen zerlegt worden.

Alle Decken sind aus Cementbeton, ebenso die Fufsböden der Hafträume und Flurgänge aus Cement hergestellt.

Zur Erwärmung der im Mittelbau liegenden Räume, besonders aller Einzelzellen und der Verwaltungsräume im Erdgeschofs, dient eine Heifswasserheizung mit 2 Feuerstellen; die Sammelzellen in den Flügelbauten und die beiden grofsen Hafträume im Kellergeschofs werden durch eiserne Reguliermantelöfen mit äufserer Luftzuführung geheizt. Zur Lüftung der Hafträume sind die Oberflügel der Fenster zum Auf klappen eingerichtet; aufserdem ist in jedem Raum ein Abzugsrohr angeordnet; diese Rohre werden in zwei über dem Flurgang im III. Obergeschofs angebrachten Kanälen vereinigt, die in zwei grofsen, eisernen, mit Saugköpfen und Absaugefeuerung versehenen Schornsteinen über Dach ausmünden.

In jeder Einzelzelle ist ein Leibstuhl mit Porzellaneimer aufgestellt, dessen Entleerung durch

die Gefangenen in den dazu mit besonderer Einrichtung versehenen Spülzellen vorgenommen wird. Für die Sammelzellen sind in abgetrennten Räumen Spülaborte vorgesehen; die ganze Hausentwässerung ist an das städtische Kanalnetz angeschlossen.

Das Gefängnis ist mit Gas- und Wasserleitung und mit Anschlufs an die Fernsprechstellen

versehen.

Die Einrichtung der Koch- und Waschküchen, wie überhaupt des Wirtschaftsbetriebes, ist eine möglichst einfache und durchweg für Handarbeit bestimmt; auf dem Dachboden ist, zum Trocknen der Wäsche im Winter, eine Trockenvorrichtung angebracht, die mit einer kleinen Kalorifèrefeuerung vom Keller aus heizbar ist.

Zum Gefängnis gehört ein auf dem Weiberhof unmittelbar an der Einfriedigung gegen die Klingerstrafse errichtetes Gebäude, welches zur Untersuchung der unter Sittenkontrolle stehenden Frauenzimmer dient. Dieses Untersuchungsgebäude, welches eine Grundfläche von 64,30<tra, eingeschossig überbaut, einnimmt, enthält das Zimmer des Arztes, ein Vorzimmer und ein grofses Wartezimmer.

Die Baukosten betrugen für das Gefängnis 240 ooo Mark und für das Untersuchungsgebäude 6000 Mark, sonach für 1 0m überbauter Fläche von ersterem 39² Mark und von letzterem 93 Mark;

auf die Kopfzahl der im Gefängnisse aufzunehmenden Häftlinge verteilt, stellen sich für jeden derselben die Baukosten auf 1000 Mark.

Ein kleineres Bauwerk dieser Art ist das zur Aufnahme von 63 Männern und 20 Weibern bestimmte Polizeigefängnis zu Altona, dessen Anordnung durch die beiden Grundrisse in Fig. 454 u. 455 ⁵²⁸) veranschaulicht ist.

Dasselbe besteht aus zwei Flügeln, einem längeren und einem kürzeren Flügel, welche unter 90 Grad aneinander stofsen; beide haben aufser Sockel- und Erdgeschofs zwei Obergeschosse, und in jedem derselben ist ein mittlerer Flurgang vorhanden.

Der Eingang in das Erdgeschofs (Fig. 454) ist in der einspringenden Ecke beider Flügel gelegen, und links davon (im kürzeren Flügel) ist die Wohnung des Gefängnisaufsehers angeordnet; weiters sind im kurzen Flügel noch das Vernehmungs-, das Frauenuntersuchungs- und das Aufnahmezimmer untergebracht. Im längeren Flügel sind 13 Zellen für je 1 Mann, 1 Spülzelle, 1 Aufseherzimmer und 1 Aufbewahrungsraum enthalten. In dem darunter befindlichen Sockelgeschofs befinden sich 15 Zellen für I Mann, I Spülzelle, Männerund Weiberbad, 1 Aufseherzimmer, Kohlenkeller, Kleiderkammer, Waschküche, Speisekammer und Heizraum.

Fig- 454-

Fig- 455-

...14,88

-r

I'

Ai

,ufs

e Ir e In

killt

7,95-

|des

TLrj.ii g-

Vèfgiehm

394-

Polizei-

gefängnis

zu

ufsElh e

Altona.

Spülzf

Aufb.

Ulfs.

ci

cl

Sjiulz

7,95..............>j

I. u. II. Obergeschoß. Polizeigefängnis zu Altona⁵²⁸).

Vsoo w. Gr.

Erdgeschofs.

22,25...

Das I. und II. Obergeschofs sind völlig gleich eingerichtet; im längeren Flügel sind je 15 Zellen für 1 Mann, I Zelle für 3 Mann, I Spülzelle und 1 Aufseherzimmer untergebracht ; der kürzere Flügel enthält je 7 Zellen für 1 Weib, 1 Zelle für 3 Weiber, 1 Aufbewahrungsraum, 1 Aufseherzimmer und 1 Raum für Geräte. Sämtliche Geschosse haben 3,38 m lichte Flöhe erhalten.

Litteratur über »Gefängnisse«, a) Anlage und Einrichtung.

Rulffs, A. F. Von der vortheilhaften Einrichtung der Werk- und Zuchthäuser. Göttingen 1783. Wagnitz. Historische Nachrichten über die merkwürdigsten Zuchthäuser in Deutschland. Halle 1791. Howard, J. The state of the prisons in England and Wales etc. Warrington 1797.

Julius, N. H. Vorlesungen]_über die Gefängnifs-Kunde etc. Berlin 1828.

Construction of prisons. Builder, Bd. 5, S, 483; Bd. 7, S. 63, 100.

Ducpétiaux, E. Des progrès et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire etc. Brüssel 1837—38. sas) Nach: Grundsätze für den Bau und die Einrichtung von Zellengefängnissen. Freiburg 1885. Bl. 23.

29*

Dixon, H. John Howard and the prison world of Europe. London 1849-

Diez, C. A. Ueber Verwaltung und Errichtung der Strafanstalten mit Einzelhaft etc. Karlsruhe 1857.

Ducpétiaux, E. Des conditions d'application du système de Vemprisonnement séparé ou cellulaire Brüssel 1857.

Prisons and architecture. Building news, Bd. 3, S. 227.

Eberty, G. Das Gefängnifswesen in seinem Zusammenhänge mit der Entwicklung der Strafrechtspflege überhaupt. Dresden 1858.

Orloff, G. Ueber Gefängnifsbaukunst nach den neuesten Erfahrungen und jetzt üblichen Systemen. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1862, S. 39.

Baer, A. Die Gefängnisse, Strafanstalten und Strafsysteme etc. Berlin 1871.

Herpain. Beiträge zur Hygiene der Correctionshäuser. Arch. méd. belges 1871, Sept., S. 145.

Stevens, J. De la construction des prisons cellulaires en Belgique. Brüssel 1874.

Starke, W. Das belgische Gefängnifswesen. Berlin 1877.

Durand, E. Des prisons cellulaires. Gaz. des arch. et du bât. 1877, S. 264.

Boehme, Ch. H. Grundzüge der Gefängnifs-Wissenscliaft. Weiden 1879.

Gefängnifs- und Strafanstalten. Zeitschr. f. Bauw. 1879, S. 550.

Tallack, W. Das englische Gefängnifssystem. Jahrb. f. Ges., Verw. und Volkswirthschaft 1879, S. 709.

Englebert, F. Exposition universelle de Paris 1878. Rapport sur le chauffage, la ventilation, l'assainissement et Vaménagement des prisons et des établissements de l'assistance publique. Publication autorisée par M. le ministre de la justice. Brüssel 1880.

Reglement für die Gefängnisse der Justizverwaltung. Vom 16. März 1881. Amtliche Ausgabe. Berlin 1881.

Pettenkofer v. u. v. Ziemssen. Handbuch der Hygiene und der Gewerbekrankheiten. II. Theil, II. Abth.: Gefängnisse. Von F. Erismann. Leipzig 1882.

Zur Frage der Gefängnifs-Einrichtungen. Deutsche Bauz. 1882, S. 499.

Bericht über die Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und das Rettungswesens. Berlin 1882—83. Herausg. v. P. Boerner. I. Band. Breslau 1885. S. 375: Strafanstalten.

Grundsätze für den Bau und die Einrichtung von Zellengefängnissen. (Beschlüsse der Kommission, welche in der Versammlung des Vereins der deutschen Strafanstaltsbeamten zu Wien am 20. September 1883 zur Ausarbeitung dieser Normalbedingungen niedergesetzt wurde.) Beigabe zu den Blättern für Gefängnifskunde. Freiburg 1885.

Tauffer, E. Beiträge zur neuesten Geschichte des Gefängnifswesens in den europäischen Staaten. Stuttgart 1885.

Streng, A. Studien über Entwicklung, Ergebnisse und Gestaltung des Vollzugs der Freiheitsstrafe in Deutschland. Stuttgart 1886.

Schuster. Mittheilungen über die Grundsätze für die Erbauung von Zellen-Gefängnissen. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1886, S. 135.

Endell & Wiethoff. Statistische Nachweisungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einschl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsischen Staatsbauten. II. Abth. Berlin 1886. VIII: Gefängnisse und Strafanstalten.

Aschrott, P. F. Strafensystem und Gefängnifswesen in England. Berlin 1887.

Holtzendorff, F. v. & E. v. Jagemann. Handbuch des Gefängnifswesens. I. Band. Hamburg 1888.

Krohne. Die Gefängnifsbaukunst. Separatausgabe aus dem Handbuch des Gefängnifswesens etc. Hamburg 1888.

Krohne, K. Lehrbuch der Gefängnifskunde etc. Stuttgart 1889.

Küchen- und Wirtschaftsgebäude für Gefangenen-Anstalten. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 108.

Thomas, J. R. History of prison architecture. American architect, Bd. 34, S. 87.

Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffend die in den Jahren 1881 bis einschl. 1885 vollendeten und abgerechneten Preufsischen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. IV. Berlin 1892. XIII. Gefängnisse und Strafanstalten. S. 133.

Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffend die im Jahre 1890 vollendeten und abgerechneten Preufsischen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. V. Berlin 1892. XIII. Gefängnisse und Strafanstalten. S. 22.

Bains d'aspersion des prisons. La semaine des constr., Jahrg. 16, S. 517.

Glafcke’s improvement in prison construction. Scient. American, Bd. 68, S. 209.

Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffend die im Jahre 1891 vollendeten und abgerechneten, beziehungsweise nur vollendeten Preufsischen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. VII. Berlin 1894. XIII. Gefängnisse und Strafanstalten. S. 62.

Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffend die im Jahre 1892 unter Mitwirkung der Staatsbaubeamten vollendeten und abgerechneten, beziehungsweise nur vollendeten Hochbauten. Abth. VIII. Berlin 1894. XIII. Gefängnisse und Strafanstalten. S. 34.

Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffend die im Jahre 1893 unter Mitwirkung der Staatsbaubeamten vollendeten und abgerechneten, beziehungsweise nur vollendeten Hochbauten. Abth. VII, XIII: Gefängnisse und Strafanstalten. Berlin 1895. S. 34.

Gefängnifswesen in Schweden. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 99.

Wiethoff. Statistische Nachweisungen betreffend die im Jahre 1894 unter Mitwirkung der Staatsbaubeamten vollendeten und abgerechneten, beziehungsweise nur vollendeten Hochbauten. Berlin 1896. S. 34: Abth. X, XIII; Gelängnisse und Strafanstalten.

Handbuch der Hygiene. Bd. V, Abth. 2: Die Hygiene des Gefängnifswesens. Von A. Baer. Jena 1897. Krause, C. Das deutsche Zuchthaus etc. Dresden 1898.

Ferner:

Blätter für Gefängnifskunde. Organ des Vereins der deutschen Strafanstalts-Beamten. Redig. v. G. Ekert. Heidelberg. Erscheint seit 1864.

Nordwestdeutscher Verein für Gefängnifswesen. Red. vom Vorstände. Oldenburg. Erscheint seit 1878.

ß) Ausfüllungen und Entwürfe.

Meyer. Ueber die Anlage und innere Einrichtung eines allgemeinen Gefangenhauses für Inquisiten während des Prozesses etc. Hamburg 1806.

Pugin & Britton. Illustrations of the public buildings of London. — 2. Aufl. von W. H. Leeds.

London 1838. Bd. 2, S. 102: Newgate prison.

Middlesèx house of détention. Builder, Bd. 4, S. 277, 282, 283.

New gaol in the city of Boston. Builder, Bd. 7, S. 207.

Spott, G. Die Straf- und Besserungsanstalt für 400 Sträflinge zu Halle a. d. S. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1845, S. 20.

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et construits en France depuis le commencement du XIXme siècle. Paris 1845 — 50.

Bd. I, PI. 163, 164: Maison centrale de déntention à Melun.

165, 166: Maison de correction à Lyon.

145, 146: Maisons de police, d'arrêt, de justice et de correction à Saintes.

23, 24: Maison d'arrêt à Cherbourg,

65, 66: Maison d'arrêt à Lorient.

13—15: Maison d'arrêt à Clermont-Ferrand.

Bd. 2, PI. 298—300: Maison centrale de détention à Beaulieu.

15 8 : Maison de correction à Cadillac,

174: Maison d'arrêt à Aix.

153, 154: Maison d'arrêt à Beaune.

139: Maison d'arrêt à Ver vins.

118 : Maison d'arrêt à Versailles.

Bd. 3, PI. 349, 350: Maison d'arrêt cellulaire à Remiremont.

360—363: Maison d'arrêt cellulaire à Tours.

Julius, N. H. Englands Mustergefängnifs in Pentonville etc. Berlin 1846.

Inquisitoriats- und Gefangenhaus in Brieg. Berlin 1850.

The new prison for the county of Surrey. Builder, Bd. 8, S. 185, 195.

Bauausführungen des Preufsischen Staates. Herausgegeben von dem Königl. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851.

Bd. II: Die Straf- und Besserungs-Anstalt zu Insterburg. — Inquisitoriats- und Gefangenhaus zu Brieg. — Beschreibung des Baues eines Gefängnisses bei Halle a. S. für 400 Sträflinge.

Inquisitoriats- und Gefangenhaus zu Brieg. Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1851, S. 65.

The new city prison, Holloway. Builder, Bd. 9, S. 376.

Prison Mazas. Encyclopédie d'arch. 1851—52, PI. 57; 1852—53, PI. 87—89, 92—97.

Gilbert & Lecointe. Das neue Gelängnifs Mazas in Paris. Allg. Bauz. 1852, S. 384.

Fuesslin, J. Das neue Männerzuchthaus nach dem System der Einzelhaft in seinen baulichen Einrichtungen. Karlsruhe 1854.

Das neue Stadtgerichts-, Inquisitoriats- und Gefangengebäude zu Breslau. Allg. Bauz. 1854, S. 134.

Busse. Kreisgerichtshaus nebst gerichtlicher Gefangen-Anstalt zu Minden. Zeitschr. f. Bauw. 1855, S. 106.

Das Bezirksgefängnifs zu Landau in der Pfalz. A 11g. Bauz. 1857, S. 131.

Dumont. Das Zellengefängnifs zu Antwerpen. Allg. Bauz. 1858, S. 295. — Auch als Sonderabdruck erschienen: Wien 1859.

Koch, F. & Lohse. Prämiirtes Project zu einem Zellengefängnifs für Frankfurt a. M. Zeitschr. f. Bauw. 1862, S. 433, 435.

Raschdorff. Das Municipal-Gefängnifs in Cöln. Zeitschr. f. Bauw. 1864, S. 515.

Cremer, A. Das Schuldgefängnifs zu Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1865, S. 281.

Das Zellengefängnifs Bruchsal nebst der dazu gehörigen Hilfsstrafanstalt. Beschreibung der Baulichkeiten und Einrichtungen. Heidelberg 1867.

Maison d'arrêt, à Lyon. Revue gén. de Varch. 1867, S. 79, II2 u. PI. 22 — 25.

Nouvelle maison d'arrêt et de correction, rue de là Santé, Paris. Moniteur des arch. 1868, PI. 150, 168, 184, 185—186; 1869, S. 7, 102, 129 u. PI. 19, 20; 1872, PI. 26, 27; 1874, PI. 34, 47.

Prison for the parts of Lindsey, Lincolnshire. Building news, Bd. 16, S. 370.

Neues Zucht- und Gefangenhaus zu Paris, rue de la Santé. Deutsche Bauz. 1870, S. 281, 301.

Voit, A. v. Die neueren Landgerichts- und Polizei-Gefängnifsbauten in Bayern. Zeitschr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1870, S. 93.

Berliner Neubauten. VII. Das neue Strafgefängnifs am Plötzensee. Deutsche Bauz. 1871, S. 217. Wilkf:. Bau, Einrichtung und Verwaltung der königl. neuen Strafanstalt (Zellengefängnifs) bei Berlin. Berlin 1872.

Cremer, R. Die neue Strafanstalt in Aachen. Zeitschr. f. Bauw. 1872, S. 7.

Landauer v. Zellengefängnifs für Männer zu Heilbronn. Deutsche Bauz. 1873, S. 344.

Trojan, E. K. k. österr. Zellengefängnifs in Stein an der Donau. Allg. Bauz. 1875, S. 57. Erläuterungen zu dem Modell und den Plänen des neuen Strafgefängnisses bei Berlin (Plötzensee), ausgestellt auf der internationalen Ausstellung für Gesundheitspflege und Rettungswesen zu Brüssel 1876 durch das königl. preufs. Justizministerium. Berlin 1876.

Canzler. Landgerichts-Gefängnifs in Dresden. Deutsche Bauz. 1876, S. 288.

Les nouveaux pénitenciers de Berlin, système cellulaire à plans rectangles. Nouv. annales de la const. 1876, S. 61.

Gefängnisse in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 230 — ferner: Boerner, P.

Hygienischer Führer durch Berlin. Berlin 1882. S. 282.

Herrmann. Die neue Strafanstalt am Plötzen-See bei Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1877, S. 339; 1878, S. 149, 154, 359, 515; 1880, S. 507; 1881, S. 157. — Auch als Sonderabdruck erschienen: Berlin 1881.

The Prussian penitentiary of the Plötzensee, near Berlin. Builder, Bd. 35, S. 58.

Neues Gefangenenhaus in Dresden: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 292.

Streng, A. Das Zellengefängnifs Nürnberg. Stuttgart 1879.

Gefängnisse in Hamburg: Führer durch Hamburg und nächste Umgebung. Hamburg 1879. S. 22. Der Neubau des Criminalgerichts-Etablissements zu Berlin. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 304, 310. Trojan, E. v. Die k. k. Männer-Strafanstalt in Pilsen. Allg. Bauz. 1881, S. 27.

Das neue Criminalgerichtsgebäude zu Berlin, im Stadttheile Moabit. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 206. Geschäftsgebäude und Gefängnifs für das Landgericht und die Amtsgerichte in Flensburg. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 336.

Die neue Strafanstalt in Wehlheiden bei Kassel. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 462.

Das Justiz-Palais mit dem damit verbundenen neuen Gefangenen-Hause zu Dresden. Deutsches Baugwks.-Bl. 1882, S. 305, 321, 339.

Narjoux, F. Paris. Monutnents élevés par la ville 1850—1880. Paris 1883.

Bd. 1 : Maison d'arrêt et de correction pour les Hommes.

Zellengefängnifs in Arnheim in Holland. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 194.

Lehmbeck. Erweiterung des Zellen-Gefängnisses zu Hannover. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover. 1883, S. 17.

Schuster. Die neuen Strafanstalten zu Wehlheiden bei Kassel und zu Herford. Zeitschr. d. Arch.-u. Ing.-Ver. zu Hannover 1883, S, 178.

Die Strafanstalt in Herford. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 91.

Lehmbeck. Bau des dritten Neben-Gefängnisses zu Hannover. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1884, S. 101.

Gefängnisse in Mailand: Milano tecnica dal 1859 al 1884 etc. Mailand 1885. S. 247.

Wege, L. Zellen-Gefängnifs zu Vechta. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1885, S. 331. Strafgefängnifs bei Preungesheim: Frankfurt a. M. und seine Bauten. Frankfurt 1886. S. 228.

Die neue Strafanstalt in Grofs-Strehlitz. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 124.

Neues Zellengefängnifs im Haag. Deutsche Bauz. 1886, S. 546.

Strafanstalt St. Jakob bei St. Gallen. Schweiz. Bauz., Bd. 8, S. 25.

Intermediate penitentiary, Mansfield. American architect, Bd. 19, S. 271.

Das amtsgerichtliche Gefängnifs in Goldberg in Schlesien. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 84.

Matz, R. Bauliche und wirthschaftliche Einrichtung des Untersuchungs-Gefängnisses Alt-Moabit. Berlin 1887.

Zusammenstellung der bemerkenswertheren preufsischen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1885 in der Ausführung begriffen gewesen sind. XIV. Gefängnisse und Strafanstalten. Zeitschr. f. Bauw. 1887, S. 474.

Das neue Arresthaus in St. Petersburg. Centralbl. d. Bauverw- 1887, S. 314.

Wege, L. Das Zellen-Gefängnifs zu Mexiko. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1887, S. 726. Lambert, A. & E. Stahl. Privat- und Gemeindebauten. II. Serie. Stuttgart 1887—88.

Heft 12, Bl. 5: Oberamtsgefängnifs in Heilbronn; von Maute.

Maison centrale de Melun. Encyclopédie d'arch. 1887—88, PI. U43, 1153, 1165.

Gerichtsgefängnifs in Freienwalde a/O. Zeitschr. f. Bauw. 1888, S. 344.

Gerichtsgefängnifs in Glatz. Zeitschr. f. Bauw. 1888, S. 344.

Laroche. Les prisons cellulaires. — Maison d'arrêt et de correction de Corbeil. Nouv. annales de la const. 1888, S. 113.

Projet d'une prison cellulaire pour 600 détenus. L'émulation 1888, PI. 34—36.

Das neue Strafgetängnifs in Preungesheim bei Frankfurt a. M. Zeitschr. f. Bauw. 1889, S. 319. Staatsgefängnifs zu Jackson in Michigan. Deutsche Bauz. 1889, S. 479.

RÖSENER. Neubau des Amtsgerichts und Gefängnisses in Neurode. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 146. Untersuchungsgefängnifs vor dem Holstenthore zu Hamburg: Hamburg und seine Bauten, unter Berücksichtigung der Nachbarstädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890, S. 157. Centralgefängnifs in Fuhlsbüttel bei Hamburg: Hamburg und seine Bauten, unter Berücksichtigung der Nachbarstädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890, S. 160.

Die neuen Gerichtsbauten in Kattowitz in Oberschlesien. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 57.

Das neue Central-Gefängnifs für die Provinz Posen in Wronkę. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 501. Gefangen-Anstalt in Leipzig. Leipzig und seine Bauten. Leipzig 1892, S. 162.

Land- und Amtsgerichts-Gefängnifs zu Würzburg: Würzburg insbesondere seine Einrichtungen für Gesundheitspflege und Unterricht. Festschrift etc. Wiesbaden 1892, S. 364.

Geschäftsgebäude und Gefängnifs für das Amtsgericht in Marburg. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 203. Die k. k. Männerstrafanstalt in Marburg (Steiermark). Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1893, S. 436. Die neue Strafanstalt in Siegburg. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 337.

RÜSTOW. Das neue Zellengefängnifs in Düsseldorf. Blätter f. Gefängnifskunde, Bd. 28, S. 13. Gefängnisse in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 341.

Förster. Das Centralgefängnifs für die Provinz Posen in Wronkę. Zeitschr. f. Bauw. 1896, S. 449. Das neue Centralgefängnifs in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 545.

Concours des prisons cellulaires & départementales du Nord. La construction moderne, Jahrg. 12, S. 128. Amtsgefängnifs zu Karlsruhe: Baumeister, R. Hygienischer Führer durch die Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe. Karlsruhe 1897. S. 340.

Durm, J. Das neue Amtsgefängnifs in Karlsruhe. Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 549.

New City prison, New York. American architect, Bd. 56, S. 6.

Central-Strafanstalt zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898.

s. 589.

Gerichts- und Gefängnifsbauten in Allenstein. Centralbl. der Bauverw. 1898, S. 47.

Gefangenhaus zu Buffalo. Uhland’s Techn. Rundschau, Gruppe II: Bau-Industrie 1899, S. 12. Prisons départementales de Fresnes-les-Rungis. La construction moderne, Jahrg. 14, S. 581, 594, 604. Neues Untersuchungsgefängnifs und Strafvollstreckungsgefängnifs zu Nürnberg: Beckh, W. F. Goldschmidt & C. Weber Festschrift zur 24. Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Nürnberg 1899. Nürnberg 1899. S. 257 u. 267.

Das neue Strafgefängnife für Berlin bei Tegel. Centralbl. d. Bauverw. 1900, S. 28.

Wulliam & Farge.    Le    recueil d'architecture. Paris.

Ire année, f.    20,    21,    56: Maison d'arrêt et de justice, à Annecy ;    von    Charvet.

6e année, f.    10,    62,    63: Maison d'arrêt pour hommes, à Toulouse ;    von    Esquié.

11e année, f.    36,    49,    50, 55: Prison à Lenzbourg ; von Moser.

45&

Croquis d'architecture. Intime club. Paris.

1867—    68, No. VI, f. 2; No. VIT, f. 2; No. VIII, f. 3, 4; No. IX, f. 3, 4; No. X, f. 2; No. XII,

f. 2: Maison d'arrêt et de correction, construite à Paris.

1868-    69, No. II, f. 1-3; No. VI, f. 2; No. VII, f. 2: desgl.

1869-    70, No. IV, f. 3: desgl.

1870— 71, No. II, f. 3: Parallèle de principales prisons modernes.

1874, No. IX, f. 4—6; No. X, f. 1—3: Maison de repression à Nanterre.

1877, No. VI, f. 1: Prison centrale de Rennes.

3. Kapitel.

Sonstige Straf- und Besserungsanstalten.

Von f Theodor v. Landauer und f Dr. Heinrich Wagner¹).

a) Zwangsarbeitshäuser.

395 •

Bestimmung

und

Wesen.

Die Zwangsarbeitshäuser, auch Korrektionshäuser oder Korrigendenanstalten genannt, sind den Gefangenanstalten verwandte Bauten, in denen be-scholtene, arbeitsscheue Personen beiderlei Geschlechtes, welche der Armenpflege oder der Öffentlichkeit zur Last fallen, zeitweise untergebracht werden, um durch Arbeit und strenge Zucht der sittlichen Besserung zugeführt zu werden.

Für unbescholtene, arbeitswillige und pflegebedürftige Arme ist aufserhalb dieser Zwangsanstalten durch die Armenarbeitshäuser und Armenpflegehäuser Sorge getragen; diese Art von Gebäuden ist bereits in Teil IV, Halbbd. 5, Heft 2 dieses »Handbuches« besprochen worden.

Das Zwangsarbeitshaus hat aufzunehmen: 1) alle diejenigen Personen, welche auf Grund des § 362 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich nach verbüfster Strafe der Landes-Polizeibehörde und von dieser einer solchen Anstalt zugewiesen werden; 2) einzelne obdachlose Personen, welche entweder von der Orts-Polizeibehörde aus dem Polizeigewahrsam oder von Organen der Armenverwaltung hierher gewiesen werden.

Hierunter befindet sich immer eine Anzahl Knaben und Mädchen, welche bis zu ihrer Einsegnung in der Anstalt zu bleiben und in gesonderten Räumen untergebracht zu werden pflegen.

Auch Väter und Mütter, denen ihre Kinder aus gesundheitspolizeilichen Gründen entnommen werden müssen oder welche sich weigern, für die Unterhaltung und Erziehung ihrer Kinder selbst zu sorgen, sind in manchen dieser Anstalten, z. B. in dem später (in Art. 407) zu beschreibenden städtischen Arbeitshause zu Dresden, untergebracht und zur Arbeit angehalten. Werden Ehepaare aufgenommen, so erhalten sie besondere Zimmer.

Mit dem Zwangsarbeitshaus ist häufig ein Versorgungshaus für solche arbeitsunfähige, alte oder gebrechliche und mittellose Personen verbunden, welche in die sonstigen für Unbescholtene bestimmten Armenhäuser nicht gehören.

Dies ist u. a. der Fall beim städtischen Arbeitshaus zu Rummelsburg bei Berlin (siehe Art. 408), das zu diesem Zwecke mit einem Arbeitshaushospital versehen ist, ferner bei den meisten englischen Workhouses.

39⁶-

Grund

bedingungen

der

Anlage.

Die leitenden Gesichtspunkte bei Anlage eines Zwangsarbeitshauses sind

1)    Durchführung der Trennung seiner Insassen nach Geschlecht, Alter, Sittlichkeit etc.;

2)    Möglichkeit leichter Überwachung sämtlicher Abteilungen für Häftlinge und Pfleglinge;

3)    Beschaffung solcher Einrichtungen, welche ihre Beherbergung, Verköstigung, Beschäftigung oder Verpflegung möglichst erleichtern;

4)    Erfüllung aller Anforderungen der Gesundheitslehre.

Demgemäfs ist zur Errichtung einer solchen zur Ansammelung einer grofsen Anzahl teils sittlich, teils körperlich verkommener Menschen bestimmten Anstalt vor allem ein Bauplatz von solcher Gröfse, Lage und Beschaffenheit erforderlich, dafs sämtlichen Klassen von Angehörigen, jung' und alt, die Bewegung in freier Luft möglich ist. Bei der Wahl des Platzes ist auch auf die Möglichkeit der Erweiterung und Ausdehnung der Gebäudeanlage Rücksicht zu nehmen.

Bei den in Art. 407 bis 410 vorgeführten Beispielen ist die Gröfse des Grundstückes derart bemessen, dafs auf X Kopf der Arbeitsanstalten zu Dresden 34 bis 46 9™, zu Rummelsburg 55 bis 70 <lm, zu Rennes 60 <lm, zu Nanterre 65 <lra, zu Wandsworth-Clapham dagegen nur 21 bis 38 <lm entfallen.

Zur Einhaltung der im vorhergehenden Artikel namhaft gemachten Grundbedingungen der Anlage bedarf es einzelner Gebäude oder vollständig abgesonderter Gebäudeteile:

1)    für jede Klasse von Häftlingen oder Pfleglingen, für welche eigene Wohn- und Schlafräume, Treppen-, Wasch-, Bade- und Bedürfnisräume, Höfe, Werkstätten, Krankensäle etc. vorzusehen sind;

2)    für die Verwaltung, mit dbn nötigen Geschäftsräumen, Wohnungen und Gärten für Beamte und Aufsichtspersonal;

3)    für Hauswirtschaft, mit Kochküche nebst Zubehör, Bäckerei, Wäscherei, Maschinen- und Kesselhaus, Vorräte etc.

Aufserdem gehören zur Anstalt:

4)    Kirche oder Kapelle, Leichenhaus, Wachthaus etc.

Kleine Arbeitsanstalten können allerdings in der Hauptsache in einem einzigen Hause untergebracht werden, wenn seine Räume ihrer Bestimmung gemäfs angeordnet, teils unmittelbar aneinander gereiht und in Zusammenhang gebracht, teils vollständig getrennt oder in Gruppen zerlegt und durch gut erhellte und gelüftete Flure einzeln zugänglich gemacht sind. Die Planbildung des Hauses ist möglichst einfach, die Grundform aus dem langgestreckten Rechteck und seinen Zusammensetzungen (1 m l_j ), jedoch mit Ausschlufs von Binnenhöfen, abgeleitet. Zur wirksamen Absonderung der Hausteile erscheinen Treppenhäuser mit vorgelegten Querfluren besonders geeignet. Aufserstenfalls kann ein einzelner Gebäudeteil auch mit einem Mittelgang und zwei Reihen Räumen versehen sein.

Eine solche Grundrifsbildung zeigt z. B. das in Art. 406 beschriebene Arbeitshaus zu Kiel.

Schon bei Anstalten mittleren Umfanges erweist sich indes die Errichtung mehrerer Gebäude zweckmäfsig, und gröfse Zwangsarbeitsanstalten pflegen in eine Anzahl einzelner, teils nur lose, teils gar nicht verbundener Häuser aufgelöst zu sein, welche Anordnung es ermöglicht, die einzelnen Abteilungen der Anstalt vollständig voneinander zu trennen und für jede derselben reichliche Zuführung von Licht und Luft zu bewirken. Zugleich kann hierbei die Anlage vieler Verbindung'sflure entbehrt, somit die bebaute Grundfläche verringert und hierdurch der Mehraufwand an Baukosten gedeckt werden, der bei Herstellung einer Anzahl kleinerer Häuser an Stelle eines grofsen Gebäudes (für Umfassungsmauern etc.) entsteht.

Gesamtanlage und Gruppierung dieser verschiedenen, für gröfse Zwangsarbeitsanstalten erforderlichen Gebäude lassen mehrere Grundrifssysteme erkennen, welche für den Entwurf des Bauwerkes zur Richtschnur dienen.

Ein für eine Zwangsarbeitsanstalt wohl geeignetes Grundrifssystem besteht darin, dafs die Hauptgebäude längs der Seiten einer der Umfangsfigur des Geländes annähernd folgenden, meist rechteckigen Grundform angeordnet

Bauplatz.

398.

Bestandteile.

399-

Gesamtanlage und Grundrifssysteme.

4 00.

System

401.

Sj’stcm

II.

402.

System

III.

4°3-

Andere

Grundrifs-

systeme.

404.

Anordnung im einzelnen.

sind, und in dem von ihnen eingeschlossenen Teile des Anwesens die Kapelle, das Verwaltungs- oder das Wirtschaftsgebäude errichtet ist.

Die städtische Arbeitsanstalt zu Dresden (siehe Fig. 464) zeigt diese Planbildung.

Kennzeichnend für eine zweite Grundrifsanordnung ist, dafs sämtliche Gebäude der Anstalt als Einzelhäuser oder Pavillons in paralleler Richtung senkrecht und zu beiden Seiten der Hauptachse gestellt sind und den verbleibenden unüberbauten Teil des Grundstückes als offenen Hof einschliefsen.

Dieser Art ist die für 1950 Insassen errichtete Zwangsanstalt (Maison de répression) zu Nanterre 5S0). In etwas umgestalteter Form erscheint diese Anordnung auch dem grofsen städtischen Arbeitshaus zu Rummelsburg bei Berlin zu Grunde gelegt (siehe Fig. 465).

Von diesem zweiten unterscheidet sich das dritte Grundrifssystem dadurch, dafs die parallel gestellten Einzelhäuser oder Pavillons nicht einen Hof einschliefsen, sondern fischgrätenartig an einer oder an beiden Seiten eines gemeinsamen, eingeschossigen Verbindungsganges und rechtwinkelig zu diesem angereiht sind.

Das Wandsworth- und Clapham- Union JVorkhouse zu London (siehe Fig. 468) veranschaulicht letzteren Typus.

Auch ist mitunter versucht worden, andere Systeme, z. B. die bei vielen Gefangenhäusern angewendete strahlenförmige Grundrifsanordnung, auf die Zwangsarbeitsanstalt zu übertragen. Jedoch mit Unrecht; denn die hierfür geltend gemachten Vorteile leichter Überwachung sind hinfällig, sobald es sich um Gebäude mit langen Flügeln, die für eine grofse Zahl von Menschen bestimmt sind, handelt. Vielmehr entstehen dann die im vorhergehenden Kapitel (Art. 313 S. 353) genannten Nachteile. Die ohnehin schon mifslichen Wirkungen der Ansammlung vieler Insassen auf einem verhältnismäfsig kleinen Raume lassen sich nur durch Beschaffung einer Baugruppe solcher Art möglichst auf heben, bei der, wie bereits betont, überall der freie Zutritt von Licht und Luft gesichert ist. Aus diesem Grunde sind auch alle einen geschlossenen Binnenhof bildenden Gebäudeanlagen für solche Zwecke ungeeignet.

Dagegen kann wohl unter Umständen die Verbindung eines Zwangsarbeitshauses mit einem Gefangenhause vorteilhaft sein und zu einer Verbindung beider Grundrifstypen: Pavillonbau mit strahlenförmigem Centralbau — Veranlassung geben.

Dies ist der Fall bei der Maison d'arrêt et de correction, Rue de la Santé zu Paris⁵⁵¹).

Bei den in Art. 400 bis 402 kurz gekennzeichneten drei Grundrifssystemen ist die Anstalt in drei oder vier durch Mauern abgegrenzte Teile geordnet. In der Regel umfafst der erste, am Eingang gelegene Teil die Aufnahme- und Verwaltungsgebäude, der zweite die eigentliche Haftanstalt nebst Kirche und Wirtschaftsgebäude, der dritte die Pflege- und Krankenhäuser. Alle diese Gebäude sind mit den zugehörigen Höfen und Gärten versehen und diejenigen für gemeinsame Benutzung in die Hauptachse des ganzen Anwesens gelegt; sie werden zugleich, wenn möglich, ungefähr unter 45 Grad gegen die Himmelsrichtungen gestellt, damit sämtliche Gebäudefronten zeitweise von der Sonne beschienen werden können.

Der Grundrifs jedes Einzelhauses für Häftlinge oder Pfleglinge pflegt in Form eines länglichen Rechteckes angeordnet, insoweit nötig durch einen Flurgang geteilt, auch durch Eck- oder Mittel Vorbauten ausgezeichnet zu sein.

⁶³⁰) Siehe: Moniteur des arch. 1885, PI. 12 u. 13. 5S1) Siehe: Art. 391 (S. 449, unter x).

oe'e

Städtisches Arbeitshaus

■♦H

Fig. 459-

hH

•"oer

Quer

schnitt.

Rummelsburg

bei Berlin ßS2).

Arch. : Blankenstein.

» 11 tt o 1* 15“

I ,.j : f-M-H—I

01

1:250

1:500

10 987654321 0

Fig. 460.

h-

4------

----~crf "j---

t-

-----

Brot.lB r e n

Tisch-g erätli

1-

::--t

puai b

IIïirait?;

—4------

ei s e - 8 aal

<!

Ifleizld

feizk.

I. Ober- Erd-geschofs. 1 t

Aufenthalts

Kaum

R,

Fig. 461.

92 M a n n

für

ireniH

mat.

<ü

U.

.3

rS

1

ÎOJ

5H

Gebäude

Erd- Sockel-geschofs.

Ri

Quer

schnitt.

a ur il b x

uai[tsuai[

es:

fa

•i

Kranken

Zimmer-

Kranke n-

Zimmer

-i u a j n

IJ S \ [ F l(

-rua jn v

CD □

3‘U 3 n x • a a i[ j, I

laujM

o q

9 L[ 3 Tl }[

- a 3 TU

iau?M

06'£

oe'f

OE’f

ea'c.......>

Kranke n -»

Saal

Kran k e n -

Saal

Gebäude für männliche Hospitaliten.

Fig. 45⁶-

Fig. 457-

Fig. 45».

46O

4°S*

Einrichtung.

Anstatt weiterer Ausführung en wird auf die in Fig. 456 bis 461 dargestellten Einzelhäuser sowohl für männliche Pfleglinge oder Spittler, als für männliche Häftlinge oder Häusler der mehrerwähnten städtischen Arbeitsanstalt zu Rummelsburg bei Berlin⁵³²) verwiesen.

Zur Ergänzung der Beschreibung dieser Anstalt in Art. 408 mögen einige kurze Bemerkungen bezüglich der Bauart dienen.

Wie aus den umstehenden Grundrissen und Querschnitten hervorgeht, haben die Gebäude für die männlichen Spittler einen Mittelflur, bezw. eine doppelte Säulenstellung, diejenigen für die männlichen Häusler bei etwas geringerer Gebäudetiefe nur eine einfache Säulenstellung erhalten. Ferner sind jene Häuser über dem Erdgeschofs und I. Obergeschofs mit Balkendecken und gedielten Fufs-böden, diese mit gewölbten Decken und Cementfufsböden versehen ; die Decke des obersten Geschosses der beiden Flügel wird durch das mit Holz-cement gedeckte und von unten gerohrte und geputzte Dach gebildet; der Mittelbau dagegen ist mit einem Dachgeschofs versehen. Diese Decken und das Holzcementdach haben sich als ein gegen Hitze und Kälte vollkommen ausreichender Schutz erwiesen.

Über Einrichtung und Bemessung der Räume etc. ist das Nötige an der bereits erwähnten Stelle dieses »Handbuches«

(Teil IV, Halbbd. 5, Heft 2,

Abschn. 2, Kap.: Armenpflegehäuser und Armenarbeitshäu-

Fig. 462.

sblhsadl-

f.[ Mannelr

S cblafs aal-

1. Männer

T anto ff.

J liotische Frauen

Krankonz. f.

Kranken zimmei f Frauen f Kinier

Beckera g

1.

S cin 1 a 1 s afrl

Verfuahai

Kra ken - z i M ä

JObergeschofs.

Fig. 463.

H 0 f

f ii r M ä m e r

Irl 3

er., f-

Fraue

Hof

für Trauen.

Waschküche

ser) zu finden. Weiteren Auf-schlufs giebt die nachfolgen-

•Arh eitssaal

de Erörterung ausgeführter Zwangsarbeitsanstalten, welche den in Art. 400 bis 402 unterschiedenen

f.Männer

Polizeilinteftirte

Männer

fnahen Mädchen

’olizeil.inhaftirte

Fr auen

Gang

Je eitel

1.

Gang

Grundrifs-

Flmtssaal

Bureau

Zuschneiie

Zim..

0 eko - lnom

irïeitssaal

406.

A rbeitshaus zu Kiel.

Systemen entsprechen.

Eine kleinere Anlage dieser Art ist das in den sechziger Jahren von Alartens erbaute Arbeitshaus zu Kiel (Fig. 462 u. 463 ⁵³³), worin arbeitsscheue Männer und Weiber, polizeilich inhaftierte Personen, mittellose Kranke, idiotische Frauen und zeitweilig auch Kinder aufgenommen werden.

Dieses Haus besteht aus einem Mittelbau in Rücklage, welcher der ganzen Länge nach durch einen in der Mitte und an beiden Enden erhellten Gang durchschnitten ist, und aus zwei über beide Seiten des Mittelbaues vorspringenden Flügelbauten ohne Fiurgänge.

Bei diesem durch die Grundrisse von Erdgeschofs und Obergeschofs veranschaulichten Beispiele

f.Männer

f. Trauen

10 987651321 0

53-2) Nach: Wochbl. f. Baukde. 1882, S. 52.

M3) Nach: Allg. Bauz. 1867, S. 383 u. Bl. 55 bis 61.

Erdgeschofs.

1:500

10

15

201

Arbeitshaus zu Kiel ⁶³³). Arch. : Mariens.

erscheinen die Haupterfordernisse einer solchen Anstalt: möglichst vollständige Trennung der einzelnen Gattungen von Insassen, vereint mit möglichst leichter Überwachung derselben seitens der Verwaltung in einfacher, zweckdienlicher und weniger kostspieliger Weise erfüllt. Die beiden Flügelbauten enthalten in zwei nicht unterkellerten Geschossen von rund 5 m Höhe (von Oberkante zu Oberkante) einerseits die Arbeits- und Schlafsäle für Männer, andererseits diejenigen für Frauen, ferner den Raum für polizeilich inhaftierte Frauen, die Waschküche und den Saal für blödsinnige Frauen. Der Mittelbau umfafst in dem 2,80m hohen Kellergeschofs die Dampfküche nebst zugehörigen Vorratskellern, den Heizraum für die Dampfheizung der Arbeitssäle, der Dampfküche und Dampfwäscherei, ferner zwei Bade- und zwei Haftzellen, sowie die Leichenkammer. Die Einteilung von Erdgeschofs und Ober-geschofs, je 4,08 ra (von Oberkante zu Oberkante) hoch, ist aus Fig. 462 u. 463 zu entnehmen. Daraus erhellt, dafs im Erdgeschofs vom Bureau und vom Gang aus das Zimmer für polizeilich inhaftierte Männer, sowie die um 5 Stufen niedriger gelegten, daher um eben so viel höheren Arbeitssäle für Männer ebenso leicht überwacht werden können, wie am anderen Ende von den Zimmern des Ökonomen aus der Arbeitssaal für Frauen und die Zimmer für Knaben und Mädchen. Der Mittelgang ist an beiden Enden mit Thüren abgeschlossen. Der Spielplatz der Kinder ist vor dem Hause, während die getrennten Höfe für inhaftierte Frauen und Männer hinter dem Hause liegen. Das Obergeschofs des Mittelbaues erhält durchweg Krankenzimmer; die Trennung der Abteilungen für Männer und Frauen ist hier mittels eines über das Dach ragenden Aufsatzes bewerkstelligt, der aufser dieser Bestimmung noch zur Erhellung der Gänge in beiden Stockwerken, sowie zur wirksamen Lüftung des Gebäudeinneren dient. Der eine Schlafsaal für jüngere Männer ist mit Hängematten, der andere mit eisernen Bettstellen versehen. Ein Teil des Dachraumes ist behufs Gewinnung gröfserer Höhe für die Schlafsäle mit beansprucht. Der Dachboden hat mehrere durch Verschlage getrennte Abteilungen, in welchen die für die verschiedenen Arbeiten der Insassen notwendigen Rohstoffe aufbewahrt werden; ein kleines Windehaus ist zum Zweck des Heraufziehens derselben am linken Flügelbau angebracht. In den Küchen findet stets ein Teil der Weiber Beschäftigung, über welche die Frau des Ökonomen Aufsicht führt.

Die Ausführung des Hauses ist, seiner Bestimmung gemäfs, einfach; die Aufsenseiten sind in gut gebrannten und geformten roten Backsteinen, die Muster durch schwarze Steine hergestellt. Das Gebäude überdeckt rund 700 U™ und hat, einschl. eines kleinen Nebengebäudes, der Umfassungs- und Trennungsmauer der Höfe und der sehr einfachen Ausrüstung, einen Kostenaufwand von 96000 Mark erfordert. Hiernach entfallen auf lim überbauter Grundfläche 137 Mark und auf 1 cbm umbauten Raumes (von Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgesims gerechnet) rund 13 Mark.

¹

) In der vorliegenden 2. Auflage umgearbeitet und ergänzt durch die Redaktion.

Ein sehr lehrreiches Beispiel ist die für 600 Insassen geplante Zwangsarbeitsanstalt in Dresden¹ 2); dieselbe liegt an der Königsbrücker Strafse und wurde 1876—78 nach dem Entwurf und unter der Leitung Friedrich’s errichtet.

Das Bauprogramm forderte, zum Unterbringen und Beschäftigung von zunächst 300 Männern und 150 Frauen, welche nach Geschlecht, Altersklassen und Sittlichkeit zu trennen waren, einen Bau, dessen Erweiterung jederzeit und ohne Störung des Betriebes ausführbar sein sollte.

Die Gesamtanlage verbreitet sich über einen Bauplatz von 20 658 lm Grundfläche. Wie der Gesamtgrundrifs (Fig. 4645S5) zeigt, bestehen die Bauten aus 3 Gruppen, und zwar: 1) dem Verwaltungsgebäude A, 2) den Gebäuden B, C, F und G für die Häftlinge und 3) den Gebäuden für die Bewirtschaftung, die Krankenpflege und den Betrieb D, E, H, I, K, L und M, zwischen denen nach Osten ein grofser Hof für die Männerabteilung, nach Westen ein gleicher für die Frauenabteilung gelegen sind. Aufserdem sind noch 3 geschlossene Arbeitshöfe für die Männerabteilung zu Zwecken der Holzspalterei, Steinklopferei und Gärtnerei, für die Weiberabteilung aber ein grofser Wasch-, Bleich- und Trockenplatz vorhanden.

Das Verwaltungsgebäude A enthält im Erdgeschofs die Abfertigungsräume für die Verwaltung, im I. und II. Obergeschofs die Dienstwohnungen für den Direktor, den Inspektor und einige Unterbeamte der Anstalt.

Die Männer verteilen sich mit 130 Köpfen auf die I. Klasse im Alter von 16 bis 22 Jahren; 130 Köpfen auf die II. Klasse im Alter von 23 Jahren und darüber; 40 Köpfen auf die III. Klasse, die zu Isolierenden. In der Frauenabteilung kommen 65 Köpfe auf Klasse I, 65 Köpfe auf die Klasse II und 20 Köpfe auf die Klasse III. Die Einrichtungen der Gebäude für die Männer sind denjenigen im Frauenhause gleich.

407.

Städtische

Arbeitsanstalt zu Dresden.

OOOOOjTÏOOOOO o

65

66 B 64

aD0p‘0DG°fioQM|63

OOOOODjOOOOO O

61

62

49

35

55

48

49

34

O 52

51

jj

31

32

i@«äi

«f¹ 'Ą

“S

36

=?.Jä

:*■

.i

23 22

d.

GOGO 35 nQ26 ²⁴ ] 20

IDDDÖC ²⁴

20

!1i

Ëf^3

3.

Fig. 464.

.»j 1

⁵³

:J

I Wirths chaftshof.

57 I 58 56^59

41

42

UDîSÎ'ED¹

45

46

55

56

ü 38 jj

47

'M

43

^lËSmÈM

rSi

sbH

Legende zu Fig. 464.

A. Verwaltungshaus.

Erdgeschofs :

1.    Eingangsflur.

2.    Abfertigung.

8. Direktor.

4.    Thorwart.

5.    Kleider

6.    Wäsche

7.    Badezimmer.

84.    Wärter.

85.    Arbeitssaal III. Kl.

36. Putzraum.

für Männer.

I. Obergeschofs :

1.    Salon.

2.    Wohnzimmer.

8, 4. Schlafzimmer. 5. Kleiderkammer.

G. Projektiertes Frauenhaus für I. u. II. Klasse. 87. Arbeitssaal II. Kl.

38. Arbeitssaal I. Kl.

30. Wärter.

40.    Einzelzelle.

41.    Wäsche.

42.    Fertige Waren.

43.    Roherzeugnisse.

6. Küche.

7. Zimmer.

B. Männerhaus für I. u. III. Klasse,

H. Küchenhaus.

44.    Küche.

45.    Zuputzraum.

46.    Aufwaschraum.

47.    Speisenausgabe.

Erdgeschofs :

8.    Arbeitssaal I. Kl.

9.    Arrestraum.

10.    Einzelzelle.

11.    Wärter.

12.    Arbeitssaal II. Kl.

13.    Putzraum.

/. Bade- und Krankenh 48. Wärter.

40. Krankenzimmer.

50.    Badestube.

51.    Vorratsraum.

52.    Kleiderdesinfektion.

K. Waschhaus.

aus.

^==€

C. Männerhaus für II. u. III. Klasse.

53.    Waschräume.

54.    Öfen.

.r>'v

II. Obergeschofs. 14. Schlafsaal II. Kl.

L. Kesselhaus.

-NE=Ç=È=

13

wm

16

15.    Wärter.

16.    Waschräume.

Jy

17. Schlafsaal III. Kl.

j| 9

M&

=-rrC'

Männer-Ablheilun«;.

eil 14

.1

=4

D. Kapelle u. Speisehaus.

18.    Sakrarium.

19.    Bet- und Speisesaal.

55.    Kesselhaus.

56.    Vorraum.

57.    Kammer.

58.    Stube.

59.    Küche.

M. Waschanstalt.

"I

iS

12

10

IaT

=7»

16

17

E. Krankenhaus.

1 [7

A&|

.sfSSS

gg

Hfl!

SSaP

VÆ

1:1000

20.    Vorplatz.

21.    Männerbad.

22.    Kastenbad.

23.    Isolierraum.

24.    Untersuchungszimmer.

25.    Wärterin.

26.    Krankensaal für Frauen.

27.    Krankensaal für Männer.

28.    Wärter.

29.    Männerbad.

30.    Frauenbad.

Erdgeschofs :

60.    Waschhalle.

61.    Eingangsflur.

62.    Wäscheannahme.

63.    AVäschezeichenstube.

64.    Wäscheausgabe.

65.    Vorratskammer.

66. Flur.

(1 8 9 4 2 »

B-Hllilllt

10

20

-f

30

40

60®

F. Frauenhaus für I. u. III. Klasse.

Städtische Arbeitsanstalt zu Dresden.

Erdgeschols :

Lageplan in Erdgeschofshöhe 5S5). Arch. : Friedrich.

31. Arbeitssaal I. Kl. 82. Arrestlokal.

33. Einzelzelle.

Kellergeschofs :

60 (nördl. Teil). Wäschesortierraum.

61.    Heizraum.

62.    Kohlenraum.

63-66. Mangeraum.

I.    Obergeschofs:

61, 62. Schnelltrockenraum. 63-66. Wintertrockenraum.

II.    Obergeschofs:

61-66. Lufttrockenraum.

A'. Desinfektionsgrube.

In den Schlafsälen kommen auf einen Kopf 9,77 cbm Raum; durch eine Sauglüftungseim ich tung ist aber für den Kopf und die Stunde im Sommer, wie im Winter, ein Luftwechsel von 22 cbm zu erzielen.

Die Erwärmung der Arbeitssäle schieht durch Feuerluftheizung, diejenige der kleineren Räume durch Dampfheizung.

Die Abortanlagen sind nach Süvern-schem System angelegt, und die Ausflüsse vereinigen sich in der Sammelgrube N.

Das Küchenhaus H enthält einen 57,3 qm grofsen Küchenraum mit Dampfkocheinrichtung, einen Aufwasch- und Ge-fäfsraum mit 26,5 qm, einen Zuputzraum mit 26,5 qm und einen Speisenausgaberaum; im aufgebauten Halbgeschofs befinden sich die Wohnräume für das Aufseherpersonal.

Neben dem Waschhaus K ist im An-schlufs an das Frauenhaus F noch eine gröfsere Waschanstalt M erbaut worden, die lediglich für Handwäscherei eingerichtet ist. Letztere ist als Beschäftigung für die Frauen eingeführt, welche für Private waschen und in solcher Weise der Anstalt Geld einbringen. Das Erdgeschofs enthält zu diesem Zweck eine grofse Waschhalle mit 38 Wannen drei verschiedenen Gröfsen nebst 2 Wäschewinden, 2 Spül- und 5 Wäschetrögen, sowie 4 Kochfässern ; hieran anschliefsend den Querbau mit Räumen für die Annahme, das Zeichnen, die Ausgabe und die Aufbewahrung der Wäsche. Im Kellergeschoß?, das sich unter dem Querbau und dem kleineren Teil der Halle erstreckt, sind 2 grofse Räume für das Mangen und Sortieren der Wäsche, eine Kohlen- und eine Heizkammer eingerichtet. Das I. Obergeschofs des Querbaues ist in den gröfseren Wintertrockenraum und den kleineren-Schnelltrockenraum abgeteilt; das ganze II. Obergeschofs dient als Lufttrockenraum; ein grofser Wäscheaufzug verbindet sämtliche Geschosse miteinander. Die Waschhalle ist im First 7 ra hoch, mit einem eisernen Dachstuhl überdeckt und behufs Lüftung mit einem über die 4 Kochfässer sich erstreckenden trichterartigen Dunstfang, sowie mit Firstaufsatz versehen.

ge-

von

Das Bade- und Krankenbaus I, sowie das Kesselhaus L, welch letzterer Raum zur Aufstellung von 3 Dampfkesseln mit zusammen 60 qm Heizfläche bietet, sind nur erdgeschossig errichtet. Eine auf der Grenze zwischen Männer- und Frauenabteilung erbaute Krankenbaracke E ist auch nur ein ebenerdiges, mit einem niedrigen Dachraum überdecktes Gebäude, das auf der einen Seite die Männerabteilung, auf der anderen

408.

Städtisches

Arbeitshaus

zu

Rummelsburg.

Seite die Frauenabteilung mit zugehörigen Untersuchungszimmern, Bade-, Wärter- und Aborträumen enthält.

Endlich ist noch das Speisehaus D zu erwähnen, welches so ausgeführt worden ist, dafs es zugleich als Bethaus dient. Der Mittelraum, der 1,40m hoher als die Seitensäle liegt, bildet das Sakrarium; die von hier nach den Sälen gerichteten Öffnungen werden bei Benutzung der Säle zu Speisezwecken durch Schiebeläden geschlossen, beim Gottesdienst geöffnet. Der Raum unter dem Sakrarium wird zur Abstellung von Speisen und Geschirr benutzt.

Die Kosten der Gesamtanlage, ohne diejenigen der Krankenbaracke und der Waschanstalt, sowie ausschliefslich derjenigen für Bauplatz und Inventar, betrugen 675 000 Mark. Im besonderen stellen sich die Baukosten bei einem der Haftgebäude auf 251 Mark, beim Verwaltungsgebäude auf 214 Mark, beim Küchenhause auf 149 Mark, beim älteren Waschhause auf 133 Mark, beim Badehause auf 53 Mark, beim Kesselhause auf 74 Mark und beim Betsaal auf 118 Mark für 1 qm überbauter Grundfläche.

Das noch zu errichtende Weiberhaus G wird hiernach rund 105 000 Mark beanspruchen; somit ist für die Gesamtkosten der Arbeitsanstalt für 600 Köpfe die Summe von 780 000 Mark und für einen Kopf der Betrag von rund 1300 Mark (ausschl. Inventar und Bauplatz) zu rechnen.

Eine Musteranlage der fraglichen Art ist ferner das städtische Arbeitshaus zu Rummelsburg bei Berlin⁵³⁶), eine Gebäudegruppe bildend, die auf einem Grundstück von rund 10ha, von denen etwa 7ha für die Anstalt selbst bestimmt, die übrigen 3ha als Ackerland und Rieselfeld benutzt sind, 1877 — 80 nach dem Entwurf und unter der Oberleitung Blankenstein''s erbaut wurde.

Die Anstalt zerfällt in zwei Hauptteile: das eigentliche Arbeitshaus und das Hospital.

Das Arbeitshaus, worin alle diejenigen Personen beiderlei Geschlechtes aufzunehmen sind, welche nach Art. 395 (S. 456) unter die strenge Zucht einer solchen Anstalt gehören, um hier zur Arbeit angehalten und unter dem Einflufs derselben der sittlichen Besserung zugeführt zu werden, umfafst 400 männliche und 300 weibliche Häuslinge oder Züchtlinge (Korrigenden). Von den männlichen Häuslingen können etwa 25 Personen als krank angenommen werden; dieselben sind in einem besonderen Lazarett, weitere 20 Personen in der Kochküche und Bäckerei, wo sie beschäftigt sind, untergebracht. Von den weiblichen Züchtlingen sind etwa 20 vom Hundert, also 60 Personen, als krank anzunehmen. Diese Gruppe besteht vorzugsweise aus Prostituierten, weshalb ihre Zahl, je nach der milderen oder strengeren Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen, aufserordentlich schwankt. Ein eigenes Lazarettgebäude wurde nicht für notwendig gehalten; eine Anzahl von 30 bis 40 Weibern konnte im Waschhaus zum Betrieb der Wäscherei untergebracht werden.

Das Arbeitshaus-Hospital, das alle diejenigen der Armenpflege zur Last fallenden und der Hospitalpflege bedürftigen Personen aufzunehmen hat, welche in die sonstigen, für Unbescholtene bestimmten städtischen Hospitäler nicht gehören, enthält Raum für 200 männliche und 75 weibliche Personen, von denen 50, bezw. 25 als dauernd bettlägerig anzusehen sind.

Die Zahl der Insassen stellt sich hiernach auf rund ibQO; die Anstalt ist dementsprechend erbaut, vermag aber erforderlichenfalls weit mehr Personen aufzunehmen und hat thatsächlich einmal 1258 Personen ohne besondere Schwierigkeit beherbergt; Aufseher und Beamte sind in diesen Summen nicht inbegriffen. Aufser den einzelnen, für Häuslinge und Hospitalen erforderlichen Gebäuden wurden die nötigen Wirtschaftsgebäude, eine besondere Kirche, eine Militärwache und, wegen der Entfernung von Miethäusern, eigene Wohngebäude für sämtliche Beamte errichtet.

Die Anstalt besteht im ganzen aus 17 gröfseren und 6 kleineren Gebäuden, sowie 2 Schuppen, welche innerhalb vier durch Mauern von einander getrennten Abteilungen teils in der Hauptachse aufgestellt, teils zu beiden Seiten dieser und senkrecht hierzu hintereinander gruppiert, teils an der Einfriedigung verteilt sind. Die Achsen der Gebäude sind durchweg ungefähr 45 Grad gegen die Himmelsrichtungen gedreht, sodafs sämtliche Fronten zeitweise von der Sonne beschienen werden. Wie aus dem in Fig. 465⁵³⁶) dargestellten Lageplan nebst zugehörigem erklärenden Verzeichnis hervorgeht und durch die Vogelschauabbildung in Fig. 466 e37) veranschaulicht ist, enthält die erste Abteilung das Verwaltungsgebäude, die Wohnhäuser der verheirateten Beamten nebst den zugehörigen Höfen und Gärten, sowie den Begräbnisplatz für das Arbeitshaus. In der zweiten Abteilung befinden sich aufser der Kirche zwei Häuser für je 100 bis 160 männliche Hospitaliten und zwei andere Häuser, deren eines geteilt zur Aufnahme von 140 weiblichen Häuslingen und Hospitaliten dient (dasselbe enthält auch das Frauenlazarett), während das andere für 300 weibliche Häuslinge bestimmt ist. Die dritte Abteilung umfafst

ms) Nach: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 39 — ferner: Bericht über die Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens. Herausg. v. P. Boerner. Bd. I, S. 475.

⁶³’) Faks.-Repr. nach: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 63.

die dem wirtschaftlichen Betriebe dienenden Bauten, bestehend aus den Wirtschaftsgebäuden mit Kochküche, Bäckerei und Waschküche, der Hausvaterei, der Werkmeisterei und einem Remisen- und Pferdestallgebäude. In der vierten Abteilung endlich haben zwei Gebäude für je 184 (bis 450) männliche Häuslinge, nebst dem Lazarett für dieselben, Wachthaus und einige Nebenbaulichkeiten Platz gefunden; auch gehört hierzu ein grofser Hof und Arbeitsplatz, auf welchem das Leichenhaus, der Holz- und Geräteschuppen errichtet sind. Zwischen dem letzten Plof und dem Rummelsburger See befindet sich noch eine freie Landfläche, welche teils als Ausladeplatz, teils als Arbeitsplatz, namentlich zum Zerkleinern des für den Haushalt der städtischen Verwaltung erforderlichen Brennholzes, benutzt wird.

dem Maschinen- und Badehaus,

Das Hauptverwaltungsgebäude A enthält im Erdgeschofs sämtliche Geschäftsräume, einschliefslich eines Sitzungszimmers, im I. Obergeschofs die Wohnung des Direktors, sowie die für einen unverheirateten

Fig. 465.

.i

-8.

&

Jjk.

SÏ

OOO 0 0090ÖÖÖ<5)0<1öJ

0/

y<i

■I

OOOtT

sei fei 1

5 OGOOOOGQGOOÔ

ÙOOQi) OOOO t>0[

oooaoaoocj

Cf

IO O O O Q O O 3 Gl

ip-

fvj

A.    Verwaltungsgebäude.

B.    Wohnhäuser für 6 Beamte.

C.    Wohnhaus für 8 Aufseher.

D.    Wohnhaus für 14 Aufseher.

E.    Kirche.

F.    Gebäude f. männl. Hospitaliten.

G.    Gebäude f. weibl. Hospitaliten und Häuslinge.

H.    Wohnhaus für weibl. Häuslinge.

I.    Werkmeisterei.

K.    Waschküche.

L.    Kochküche und Bäckerei.

M.    Maschinenhaus und Bäder.

N.    Pferdestall und Remise.

O.    Militärwache.

P.    Gebäude

lläi

jo

qv

\ für männliche Häusel. Lazarett J linge, y?. Leichenhaus.

20 0

jo

j§

059Ô03Û5ÔO ÖOC

f:

Searàïnissü

>^Platz /

[O O <5> O G 0»

G-arten unillofer^;

■l

4er

0 b e r-j B Barnten

Utmr-^eamten]

5. Holzschuppen und Abort.

T.    Geräteschuppen.

U.    Abortgebäude.

V.    Abortgebäude u. Spritzenhaus.

W.    Thorwarthäuschen.

fuOOC

Städtisches Arbeitshaus^zu Rummelsburg bei Berlin⁵²⁶). Arch. : Blankenstein.

Lehrer und ebensolchen Unterbeamten, im II. Obergeschofs die Wohnungen des Hausverwalters und eines verheirateten Sekretärs; im Sockelgeschofs befinden sich Wirtschaftsräume für die Beamten und ein Badezimmer für dieselben. Die beiden Gebäude B, B am Eingänge umfassen je 4 Wohnungen für Unterbeamte von 3 Zimmern nebst Zubehör und 2 Dachwohnungen für Aufseher von Stube, Kammer und Küche. Die beiden anderen Wohngebäude C und D enthalten 8, bezw. 14 Wohnungen für Aufseher, aus 2 Stuben, zum Teile auch Kammer und Küche bestehend. Sämtliche Wohnhäuser sind mit Kachelöfen ausgerüstet.

Die Kirche E, nach Art einer Dorfkirche in einfacher Art erbaut und durch einen 36 m hohen Turm mit gemauerter Spitze ausgezeichnet, hat im unteren Raum 36 gesonderte Plätze für die Beamten, 426 Plätze für männliche Häuslinge, auf den Emporen 260 Plätze für weibliche Häuslinge, im ganzen also 722 Sitze. Der Raum wird durch vier grofse eiserne Öfen, deren Schornsteine an den 4 Ecken des Gebäudes hervortreten, erwärmt.

30

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

mm

\ \'

feli?

Âl'iflil

Xùfjkki mk w

«êlEtef iiP»

mjrfim’wim|I|pfM ! § f { Ä\|    ¹ ~ *¹

wi Jîffiw H

)afi2

lü

WC

i.

m) Kn

r.

4BJ

Städtisches Arbeitshaus zu Rummelsburg bei Berlin 53 7).

•i

fil

«B

êl

m*:*ę

BI

pfi

«|L

i !ï&

TW.

r€?y,

w,j

SmSm

_x..i

3 W lSV-O

I K fWü

1 fflj il \%\\H

«Il

-V

r

-,

■'

Si]

BEI

pG

Mi

V:

ji

!;

v'"N

li

»Vl,

«» B mm? a

m^i

Æ

^ ? ; i'4l I

!üi

!l

il

i!

i p

I J ht\ ¹

il!'

-7

.i ]ii

Fig. 466.

II

ffo

Mis

raA* a ME f"iWI-m <WLm

î ~<&3 • if 1*1

ri

■r

fiftl

a SfcPsA

"‘il

iîi

•I

2ix

3¥S^ ? BUm I—O- I !

|f RI Sfa#³

I ï B^Iw&sł*

\v?

r«i

łf

:ï

*v :

ST

Si

f } ' li, -p

IisttëS

Ip;

il

]!

li!

ni!

'fl

‘Un"

ÂJi

tt

"ftr

>'!f|

ter¹

ïlî

s% t

Die Hospitaliten- und Häuslingshäuser F, G und 77, die in Fig. 456 bis 461 (S. 459) bereits dargestellt sind, zeigen eine ziemlich übereinstimmende Anordnung. Sie bestehen aus dem überwölbten Kellergeschofs, dem Erdgeschofs und zwei Obergeschossen. Hinsichtlich der inneren Einteilung ist zu bemerken, dafs die Hospitalitengebäude im Erdgeschofs und I. Obergeschofs des einen Flügels links vom Eingang (Fig. 457 u. 458) je zwei Krankenzimmer zu 4 Betten und einen Saal zu 12 Betten enthalten. Zwischen den Krankenräumen liegen eine Theeküche mit Bad, ein Wärterraum und ein durch die Tiefe des Gebäudes reichender Querflur, der einesteils als Lichtflur, anderenteils als Aufenthaltsraum für die aufserhalb des Bettes befindlichen Kranken dient. In den Krankenräumen entfallen 10 qm Grundfläche auf den Kopf. Der Flügel rechts vom Eingang enthält im Erdgeschofs einen Arbeits- und einen Speisesaal, dazwischen eine Aufseher- und eine Brotstube; im I. Obergeschofs einen Aufenthaltssaal und einen Schlafsaal für 20 Betten, dazwischen ein Aufseherzimmer und eine Theeküche. Die letztere Einteilung ist auch im II. Obergeschofs beider Flügel durchgeführt. In den Schlafsälen für die gesunden Hospitaliten entfallen bei bestimmungsmäfsiger Belegung 7,5 qm Grundfläche auf den Kopf. — Die Gebäude für die männlichen Häuslinge, die in beiden Flügeln eine übereinstimmende Raumverteilung zeigen, enthalten im Sockelgeschofs 2 Speisesäle für je 92 Mann mit daneben liegenden Räumen zur Aufbewahrung von Tischgerät und Brot, ferner eine Werkstätte; im Erdgeschofs 4 Arbeitssäle, und in den oberen Stockwerken je 4 Schlafsäle, deren jeder bei regelmäfsiger Belegung für 46 Betten Platz gewährt. Bei starker Beaiispruchung der Anstalt wird indes, wie bereits erwähnt, eine bei weitem gröfsere Anzahl von Betten, beispielsweise bis zu 120, in jedem Saale aufgestellt. Im ersteren Falle entfällt auf ein Bett ein Flächenraum von 6,3 qm. Die erforderlichen Nebenräume, die Aborte und die Treppenanlagen sind in den Mittel- und Giebelbauten untergebracht. — Die Gebäude für die weiblichen Anstaltsinsassen sind in ähnlicher Weise, wie diejenigen für die männlichen Insassen eingerichtet. — Die Erwärmung beider Arten von Gebäuden erfolgt durch Feuerluftheizung.

Das Krankenhaus oder Lazarett (I⁵³⁸) ist ein einstöckiger Barackenbau, im wesentlichen nach der bewährten Anordnung der Baracken des städtischen Krankenhauses zu Moabit, jedoch massiv, erbaut und enthält einen grofsen Krankensaal mit 32 Betten, 2 Einzelzimmer mit je 1 Bett, ein Wärterzimmer, eine Theeküche, ein Badezimmer, einen Abortraum, eine Stube für einen Heilgehilfen und ein Untersuchungszimmer. Der Fufsboden besteht auch hier aus Cementestrich auf Betonunterlage. Das mit Holzcement gedeckte Dach bildet, wie bei den in Art. 404 (S. 458) beschriebenen Gebäuden, zugleich die Decke des Hauptkrankensaales. Die Heizung des Gebäudes wird durch Dampf bewirkt, der aus dem Kesselhaus der Anstalt entnommen wird. Ausgiebige Vorkehrungen für Zu- und Abführung der Luft sind getroffen.

Über das Leichenhaus 7?³) ist nur kurz zu sagen, dafs dasselbe im Erdgeschofs die Begräbniskapelle als Mittelbau, aufserdem Sezierzimmer, Aufzug- und Geräteraum, Ärztezimmer, Treppe und Abort, ferner im hohen Sockelgeschofs unter der Kapelle den Aufbewahrungsraum für Leichen mit dem Leichenaufzug dahinter, rechts ein Sargmagazin, links Kohlen- und Geräteraum nebst einem Abort enthält.

Die Waschküche und Kochküche (K, bezw. Z⁵³⁸), von denen, nach früherem, jene durch 38 Frauen, diese durch etwa 18 Männer bedient wird, sind für Dampfbetrieb eingerichtet; indes wird die eigentliche Wäscherei, da Arbeitskräfte im Überflufs vorhanden sind, mit Handbetrieb besorgt. Die vorgelegten Hauptteile beider Gebäude haben, aufser dem Keller, 2 Geschosse und Dachboden; die Flügel bilden niedrige Anbauten ohne Keller. Die Anbauten des Ökonomiehauses enthalten einerseits Kochküche nebst Zimmer des Ökonomen und Speisenausgabe, von besonderem Vorraum aus zugänglich, andererseits die ebenfalls mit eigenem Eingang versehene Bäckerei; der Bodenraum über letzterer dient als Trockenboden. Der Mittelbau des Ökonomiehauses umfafst im Erdgeschofs, Sockelgeschofs und Dachboden die zur Kochküche gehörigen Arbeits- und Vorratsräume, Keller etc.; im Obergeschofs sind 3 Zimmer für die in der Küche und Bäckerei beschäftigten Häuslinge, ferner ein Schlafzimmer nebst einem zugleich als Unterrichtsraum dienenden Wohnzimmer für 5 bis 6 Knaben und einem Zimmer für den Lehrer, der seine Wohnung im Verwaltungsgebäude hat. Das Sockelgeschofs des Waschküchengebäudes enthält Rollkammer und Waschkammer, das Erdgeschofs rechts und links vom Eingangsflur je einen Raum für reine und schmutzige Wäsche, ferner Plättstube und Trockenraum, Treppe und Gang, welcher zu der im Anbau befindlichen Waschküche führt. Letztere, sowie die angereihte Flickstube nebst Bureau sind durch einen an der gegenüberliegenden Seite befindlichen Vorflur unmittelbar von aufsen zugänglich.

Das sog. Werkmeistereigebäude 7 hat aufser dem Keller zwei zwischen Trägern gewölbte Geschosse und den Dachboden, die sämtlich als Lagerräume dienen und zwei mit gesonderten Eingängen und Treppen versehene Abteilungen bilden; die gröfsere Abteilung enthält die zum Arbeitsbetrieb der

30*

/J

!/

Iff

Fig. 467.

,1

? ;I1

fi

JS

=e_~

ijKi

lis««

ip!*p i ®

ii m

liS

«I

I*

ifl

i-:'

:r

'Ti

ml

imi-

SJL

mk

mŁi

IwÊËêsI

gj

ą g&hfjl

mnfik

i:

1 :T

m

Ni

U: 'T

t, t

-HH#

! •.

cn

JS»

fila §

? E    a

ś £    I

UNION

LANE

GARRAT T

WAN D S,WORTH

11

i:

jZJi

i!

■■

i?

":Ł

i;.-

IM

S'

p 51

Ij

im

Uü

IIïJK"

l.«l 1 WSÆ

jfik

Ëlifl l'Ä

mLaMvLut'§

VHP

? Wé

h;

fil

5!

•tfs

•*=

IffefW

4ębj

Thomas W. ALdwinckLe, ArcmlecT.

jjy

plWj

«

{»«i

ef mi

ł<

.ii» -ii .

Æm

I r ’■ i

a,

ffiSE

lir

liii

[:VÄ

> » SM

t. V;.''

"fi

, ■?

V ogelschaubild⁵³⁹).

jéIBIéS

/I

;.i,

■ -i

PTTiimÊËÊÊm

i<S*â

jU

lié

Bilig

gfi

«i

SI

f.

iü

!«6g8

I

5,:

Bip

mm

mn

Ms

IV

li JB

Wm ^ ^

II

■f

IS&.

if;

Km

Ü’i

uî»ita

f- i

Si"

; «yî

im i

IL

!è#i

f£

fes

f-

Fi

S pielplatz

J T!- J

Kinder

Pi

r~

weiter

T r o c X e n-

H o f fur

i--*--¹

"Hll

**1.

Fh

S:

alte W e i "b e r

•raids

utartige

Weiter

°*|

■'B

es

i —1

f il r

qîfi

;j

Spielplatz

Ar ch. : Aldwinckle.

I]

j alu 3 ]fc j o a

•si

f-<

H! a «iU * J

0=^3

posant g

7 rŁp

-fff*

p»ą

;Z-

çî0i

::.j

___;

FS

gutartige

Spi elpl

Spielplatz

j r j su

..[S

Fig. 468.

s£

u ir n J

ss

WirtlLscTiaftshof

s£

r rrrr

r=S

ÆD3

P

1“

Spùlrauju

Saal

f ur

A u f Tl

k: > f l| :

peise

feiscî

Speise

f iir

Pt

LÎ s i z a tS S 5

T 1 urna 1 1 e

aus für

Is

Lageplan 5Ł0).

jetisi j ïïj s^iiïAij i

mtîuai

pc

5"’

n-j coFh

*£S

PI

T"

=1%

D ra 1

sB

tr

lût

A „A

.Auf

SE

i-

1Î

S*

rr

i n fer

S-p

Wandsworth- und Clapham-Union-Arbeitshaus zu London.

für gesunde

gutartige

Fi

JJ

M anner

*1

•r-"

)-

für

Männer

cl

JT

F ür

E r w p 1-

i 3 o? w - ai n

Werkstätten

F!

FS

S C JlUJjp

a : 11 in a ï

je¹ •

i:

1:1000

O--

S--

S--

fur

o~-injH|?mwHi MMMMI

=□

•5«,

j HHfH+H

0 ï H ï Ö

Häuslinge bestimmten Stoffe und farbigen Waren, die kleinere Abteilung (Hausvaterei) die Vorräte von Kleidungsstücken, Wäsche etc. zum Bedarf der Anstalt. Das Gebäude bietet im ganzen Lagerräume von 825 qm in grofsen Sälen und von 117 qm in kleineren Zimmern, aufserdem die nötigen Bureaus.

Die Einteilung der übrigen Gebäude kann übergangen werden.

Der Wasserbedarf der Anstalt wird für Genufszwecke einem 2,50m im Lichten weiten Brunnen, für Wirtschaftszwecke dagegen dem Rummelsburger See entnommen. Zwei im Maschinenbaus M befindliche Dampfpumpen heben das Grund-, bezw. das Flufswasser mittels besonderer Leitungen in zwei im Wasserturm aufgestellte Hauptbehälter. Aufserdem befinden sich in den Mittelbauten der Haupthäuser Nebenbehälter, die einesteils die Schwankungen des täglichen Wasserverbrauches ausgleichen, anderenteils den ersten Bedarf bei etwa ausbrechenden Schadenfeuern liefern sollen. Zu diesem Zwecke sind in den Gebäuden zahlreiche Feuerhähne und auf den Höfen mehrere Hydranten verteilt. Endlich befinden sich auf dem Grundstücke zur Aushilfe 5 Abessynierbrunnen.

Die Haus- und Küchenabwasser werden durch ein unterirdisches Rohrnetz einem Sammelbrunnen zugeführt und aus diesem mit Hilfe eines Pulsometers nach dem in der Nähe der Anstalt gelegenen Rieselfelde befördert; das Regenwasser dagegen wird in besonderen Rohren dem Rummelsburger See

zugeführt.

Die künstliche Beleuchtung der Anstalt erfolgt durch Gas, welches den städtischen Gasanstalten entnommen wird.

Die gesamten Baukosten betrugen 1 942200 Mark, wovon bei Annahme von nur IOOO Insassen (ausschl. Beamten) rund 1942 Mark auf einen Kopf entfallen. In dieser Summe sind die Kosten für das Inventar nicht inbegriffen; vielmehr wurde dasselbe zum gröfsten Teile aus dem alten Arbeitshause mit herübergenommen, sodafs für Neubeschaffungen nur noch mäfsige Beträge erforderlich waren.

40g.

Wandsworlh-

und

Die englischen Workhouses, sowie die französischen Maisons de correction, auch Maisons de répression genannt, pflegen zugleich Armen- und Zwangs-ciatham-union-çjfcçfaghäuser zu sein, und häufig ist auch ein zugehöriges Krankenhaus damit

Arbeitshaus.    .    .    .    .

vereinigt. Ihre Anlage stimmt im grofsen ganzen mit derjenigen unserer neueren deutschen Zwangsarbeitsanstalten überein; die Hauptgebäude sind in der Regel durch bedeckte Gänge untereinander verbunden.

Das als Beispiel gewählte Wandswort/i- und Clapham - Union -Arbeitshaus (im Südwesten von London, Fig. 467 u. 468⁵⁴⁰) ist nach dem bei Krankenhäusern und anderen Gebäuden verwandter Art häufig benutzten Grundrifstypus III (siehe Art. 402, S. 458), der gewöhnlich als Fischgrätensystem bezeichnet wird, von Aldwinckle erbaut.

Hierbei sind die Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude, sowie die einzelnen Männer- und Frauenhäuser in paralleler Richtung, erstere in die Hauptachse der Anlage gestellt und durch einen senkrecht hierzu der Mitte nach durchgeführten Flur verbunden. Mit letzterem gleichlaufend stehen vorn zu beiden Seiten des Einganges die Aufnahmehäuser mit Rebengebäuden, ferner in der nordwestlichen Ecke das Kinderhaus; ganz rückwärts, an den hinteren Einfriedigungsmauern, sind Werkstätten, Backhaus, Maschinen- und Kesselhaus, Waschhaus etc. aneinandergereiht. Der 2,5 ha grofse Platz wird durch Mauern in die zu den einzelnen Häusern gehörigen Abteilungen mit ebenso vielen Höfen und Bedürfnishäuschen geteilt.

Inmitten der ganzen Baugruppe liegen Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude, welche im Erd-geschofs die im Grundrifs (Fig. 468) angegebenen Speisesäle, Küchen mit Zubehör, Geschäftsräume etc. umfassen, und im I. Obergeschoß eine grofse Kapelle enthalten. Die Geschäftszimmer des Hausvaters sind in solcher Weise angeordnet, dafs kein Fuhrwerk nach oder von dem Eingänge und den Hauptvorratsräumen gelangen kann, ohne von den Fenstern der Bureaus aus erblickt zu werden.

Diese Gebäude für Verwaltung und Hauswirtschaft sind für 1200 Häuslinge erbaut; die Wohn-und Arbeitshäuser derselben, obwohl für die gleiche Zahl geplant, wurden zunächst nur für 650 Häuslinge wirklich ausgeführt. Die Anstalt nimmt 4 verschiedene Klassen von Insassen auf, nämlich: x) arbeitsunfähige und altersschwache Leute; 2) gesunde, gutartige, sowie 3) und 4) zwei Klassen von gesunden und bösartigen Personen. Jede dieser Klassen, nach Geschlechtern getrennt, ist in besonderen Gebäudeteilen untergebracht, in denen ihnen eigene Wohnräume, Schlafsäle, Treppen, Wasch- und Bedürfnisräume, Höfe und Werkstätten angewiesen sind, sodafs ihre Insassen mit denjenigen anderer Klassen, von der Zeit ihres Eintrittes in das Arbeitshaus bis zum Austritt aus demselben, in keinerlei

t39) Faks.-Repr. nach ebendas., S. 357.

B4°) Nach: Building news, Bd. 50, S. 338, 339, 356.

mm

Il

Ï.

ł.

II

r i

II

Ił i

j£.\

II

i .|

::

ll;

gl

-•

m ą~

Fig. 469.

'ii

1:1000

g--

S--

■'1

Sp

.g'

Zwangs-Arbeits- und Besserungshaus zu Rennes.

Hauptansicht ⁵⁴²).

i.

if-

\w

pi

ifli

fié

RS&I

Berührung kommen. Bei der getroffenen Anordnung kann einesteils für altersschwache und würdige Arme geeignete Vorsorge getroffen werden, anderenteils auch strenge Zucht und Arbeitszwang für diejenigen mit gesunden Gliedmafsen versehenen Personen durchgeführt werden, welche, wenn sie so gewillt wären, ihren Lebensunterhalt aufserhalb der Anstalt verdienen könnten. Für Zwecke dieser letzteren Klassen sind in den Männerabteilungen Einzelzellen mit Handmühlen zum Mahlen von Korn, ferner Arbeitsschuppen für Wergzupfen vorgesehen, und für die Frauenabteilungen eine Reihe von Einzelwaschzellen angeordnet, in denen je ein Weib eine bestimmt bemessene Menge Wäsche jeden Tag zu besorgen hat, ohne dafs sie die geringste Gelegenheit zum Verkehr mit ihresgleichen hätte.

Auch in den Aufnahmehäusern ist die Trennung nach Klassen, welchen zu diesem Zwecke besondere Räume, Höfe etc. zugeteilt sind, durchgeführt. Am Haupteingang finden sich die üblichen Diensträume für den Tagwart und Nachtwart angeordnet. Auch ist für die Überwachung bei Entgegennahme der bestellten Waren besondere Vorkehrung getroffen. Dies geschieht in 2 hierfür vorgesehenen Räumen; in dem einen werden alle Waren für die Anstalt von dem hierzu bestellten Beamten empfangen und mit den im anderen Zimmer aufbewahrten Warenmustern verglichen, ehe sie endgiltig übernommen werden.

Obwohl das Arbeitshaus, gleich anderen Londoner Unionsanstalten, zur Aufnahme von Kindern in gröfserer Zahl nicht bestimmt ist, so mufste doch ein besonderes Kinderhaus errichtet werden, in welchem die beständig ab-und zugehenden Kinder Unterkunft finden. Dasselbe ist in der Nähe des Einganges in einem abgeschiedenen, von den übrigen Gebäuden gänzlich getrennten Teile errichtet. Die Kinder stehen in keinerlei Verkehr mit den anderen Insassen der Anstalt und verweilen darin bis zur Überführung in die Schule. Mädchen und Knaben werden in 2 Klassen geteilt; die zweite Klasse umfafst die unter polizeilicher Aufsicht stehenden, dem Arbeitshaus überwiesenen Kinder, mit welchen diejenigen der ersten Klasse nicht umgehen dürfen.

Die Wasserversorgung der gesamten Anstalt geschieht mittels eines zu diesem Zweck auf dem Grundstück abgeteuften Brunnens, und es ist Vorkehrung getroffen, dafs in sämtlichen Gebäuden die Wasserbehälter immer den zweitägigen Wasserbedarf enthalten. Auch sind umfassende Feuerlöscheinrichtungen in allen Teilen der Anstalt, Häusern und Höfen, vorhanden. Heizung, Wäscherei und Kocli-küche haben Dampfbetrieb. Die Gesamtkosten betrugen i 6oo ooo Mark (£ 8o ooo).

Unter den französischen Anlagen der in Rede stehenden Art zeichnet sich das Zwangs-arbeits- und Besserungshaus (Maison centrale de fo.rce et de correction) zu Rennes⁵⁴¹), nach den Plänen und unter der Oberleitung A. Normands in den siebenziger Jahren erbaut, durch eine eigenartige Anordnung und Gruppierung der Gebäude im Grundplane aus.

M1) Nach: Encyclopédie d'arch. 1879, S. 98.

⁵¹²) Faks.-Repr. nach ebendas., PI. 603—604, 612.

410.

Zwangs-, Arbeits- und Besserungshaus

zu Rennes.

Fig.F470.

V\ V

m

WĄ

L;^₂

Si

mmmmm

•w

‘vST

ss

il

il

a-ÆSgBSS,. »

piTHHTK^

5o

50

30

mnumn.-

isf ^

1 .v-£-l f ,!ü£Üâà' j ^

Ifss^jb d :2f£i' j II

xsrt-

52“

34-

34-

34- s

.ü€NT,'

Al iż L J fi

El Ew/rivSiQ g

ftjpl

a gææsa a

4 m 1

3ESSŁ3 ^ 'l^ir^gaa

32

Wà

ĘmWA

12

21

33

II

^\gi§

-, ,»18 M,

m/mMnWÂ

w?mm

ÊÈà

£%■

piülSl ÊJMmmi ^0j

TU¥

12

m

MfÆ

-~rtF

T-

h,

lliV

Js

fl

gi

.V/’⁴ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

<X}

It‘

233

20

mm

aî -- T.--:

\ g|||

p ?' tf :—S—lioîxi

i ¹⁹ m » i

JT| ra

mm

IP

:m

&4J '<8 S

iÂCs

ui

r**l r— ■

. PI

VI fi

o< U*i£

ttbï

4*| I**

JQÂ\ " ') 27    ^ f'ÿi

*ÂsÂ-v|kî

fl.

ü®

mmm

10 5 0    10    20    30

HtttfttH!-1-i-h

1:2000

40    50    60    70    80    00    100

4—J-1-\-i-i-h

410¹⁸

Im I. u. II. Obergeschofs zus. 12 Schlafsäle für je 60 bis 70 Betten nebst Wärterzimmer, Aborten und Treppen.

Zwangs-Arbeits- und Besserungshaus zu Rennes ⁵⁴²).

Lageplan in Erdgeschofshöhe.

Arch. : A. Normand.

15.    Kochküche mit Zubehör.

16.    Waschküche mit Zubehör.

17.    Bäder.

18.    Bäckerei.

19.    Vorratsräume für Mehl.

30.    Wirtschaftshof.

31.    Arbeitshof.

33. Kapelle.

33.    Zentralhof.

34.    Krankenhaus.

35.    Strafzellenhaus.

36.    Teich.

37.    Garten des Direktors.

28.    Garten des Schwestern* hauses.

29.    Krankenhaushöfe.

30.    Zellenhöfe.

31.    Leichenhaus mit Hof.

32.    Gärten der Beamten.

33.    Aborte.

34.    Nebenhöfe.

35.    Überdeckte Wandelgänge.

Die in Fig. 469 u. 470⁵⁴²) dargestellte Anstalt ist ausschließlich für Frauen, deren Zahl auf 1000 bemessen ist, bestimmt. Das nahezu quadratische Grundstück von rund 6ha Fläche umschliefst ein Rundweg; inmitten der ganzen Anlage sind die Hauptgebäude, bestehend aus einem Erdgeschofs und zwei Obergeschossen, rings um einen nach der Grundform des regelmäfsigen Sechseckes gebildeten Centralhof aneinander gereiht. Das Erdgeschofs dieser Gebäude enthält den Eingang in die Haftanstalt nebst Flurhalle, Gerichtssaal, Sprechzimmer, Bäder für die Ankömmlinge, Werkstätten,Schulsaal und Speisesäle, welche sämtlich durch die den Hof umschliefsenden Wandelgänge in Verbindung gebracht sind; in den 6 Ecken liegen die Treppen. Das I. und II. Obergeschofs umfaßt je 6 Schlafsäle für 66 bis 70 Betten nebst Wächterzimmern in den dreieckigen Räumen an den Enden der Säle, anschliefsend an die Treppenhäuser, ferner die zugehörigen Wandelgänge und Aborte. An zwei Seiten der sechseckigen Grundfigur sind, gleichlaufend mit der Hauptfront, niedrige, meist nur aus einem Erdgeschofs bestehende Bauten, links Werkstätten, rechts Wirtschaftsgebäude, angefügt. Letzteres enthält zu ebener Erde, nächst der Einfahrt beginnend: Reparaturwerkstätte, Mehlmagazin (mit Kontrolle und Ladevorrichtung), Brotkammer, Bäckerei, ferner allgemeine Bäder nebst Aborten, Raum für schmutzige Wäsche, Trockenkammer und Waschküche, aufserdem Kochküche nebst Zubehör und Kantine. Über diesem Flügel erstreckt sich ein Obergeschofs mit Kleiderkammer, Leinwand- und Plättkammern, Flickstube u. s. w. Von der Rückseite des Hofes, dem Eingang gegenüber, gelangt man zu der in der Hauptachse gelegenen Kapelle, an welche einerseits das Krankenhaus, andererseits das Strafzellenhaus angeschlossen sind, beide zweigeschossig und durch bedeckte Gänge mit dem Hauptgebäude in Verbindung gebracht. Vor den letzteren und senkrecht zur Hauiff.front gerichtet sind Verwaltungsgebäude und Schwesternhaus, gleichfalls zweigeschossig zu beiden Seiten des Vorhofes angeordnet, zu dem das mit Pförtnerhäuschen versehene Eingangsthor führt. Das Verwaltungsgebäude umfafst im Erdgeschofs die Geschäftsräume der Direktion und Generalinspektion, die Wagenmeisterei (Vaguemestre), die zugleich Briefe und Gelder besorgt, Kanzlei, Archiv, Kasse, Spritzenraum etc.; im Erdgeschofs die Wohnungen des Direktors, des Inspektors und des Rechners. Das Schwesternhaus enthält im Obergeschoß die Wohnung für den Oberaufseher, sowie Speisesaal, Küche nebst Zubehör, Sprechzimmer und Betsaal der Schwesternschaft, im Obergeschofs Versammlungssaal, Krankenstube, Theeküche, Werkzeugkammer, Zimmer der Oberin, Schlafsaal der Schwestern, endlich Wohnung des Almosenpflegers. Zu beiden Häusern gehören die an die Rückseite stoßenden Gärten, gleichwie solche auch den übrigen Gebäuden zugewiesen und auf dem Grundstück verteilt sind.

ist.

Die auch bei diesem Beispiel vorhandene Dreiteilung der Anlage erhellt aus Fig. 470. Befremdend erscheint die für die mittlere Abteilung getroffene Grundrißanordnung der Hauptgebäude, welche einen in sich geschlossenen dreigeschossigen Baukörper bilden, anstatt denselben in einzelne Häuser aufzulösen und dem freien Zutritt von Licht und Luft zu öffnen. Dies wäre offenbar für das Unterbringen von 1000 Personen gesunder und besser gewesen als jene Anlage, die allerdings für leichten und raschen Verkehr sehr geeignet, daher für die Zwecke der Verwaltung besonders günstig Auch ist die Anstalt im einzelnen in musterhafter Weise geplant und eingerichtet; Bauart und Ausführung sind einfach gediegen und durch Fig. 469 veranschaulicht. Angaben über die Baukosten fehlen.

¹

)    Nach: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 295 — ferner nach den von Herrn Stadtbaurat Friedrich gemachten Mitteilungen.

²

)    Nach den von Herrn Stadtbaurat Friedrich zu Dresden giitigst zur Verfügung gestellten Originalplänen.

³

) Siehe den Grundrifs in: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 53.

⁴

Eingangsthor.

⁵

3. Verwaltung, Kanzlei etc.

⁶

   Schwesternhaus.

⁷

   Oberaufseher.

⁸

   Vorhof.

⁹

   Wachtposten, Eingang in die Haftanstalt.

¹⁰

: 7. Flurhalle.

¹¹

   Gerichtssaal.

¹²

   Sprechzimmer.

¹³

   Bäder für Neueintretende.

¹⁴

   Treppen.

¹⁵

13. Werkstätten.

¹⁶

   Schulsaal.

¹⁷

   Speisesäle.

Litteratur

über »Zwangsarbeitshäuser«.

Ausführungen und Entwürfe.

Ristelhueber. Historisch-statistische Beschreibung des Land-Arbeitshauses zu Brauweiler. Cöln 1828. The city of London Union workhouse. Builder, Bd. 7, S. 379, 400.

Birmingham new workhouse. Builder, Bd. 10, S. 71.

New workhouse, West London Union. Builder, Bd. 22, S. 881.

Oxford new workhouse. Builder, Bd. 23, S. 81.

The new Islington workhouse. Builder, Bd. 27, S. 464.

Prestwich Union workhouse. Builder, Bd. 30, S. 645.

Maison de répression à Nanterre. Encyclopédie d'arch. 1874, S. 81, 84, 87, 9°> 93> 9^ u. PI. 218—223.

Revue gén. de l'arch. 1874, S. 177, 241 u. PI. 55 — 60.

Lambeth new workhouse. Builder, Bd. 32, S. 69.

Proj'et d'un workhouse, à édifier dans un des arrondissements de Paris. Moniteur des arch. 1876, S, 136, 152 u. PI. 43, 51.

Arbeitsanstalt in Dresden: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 295.

Normand, A. Maison centrale de force et de correction (pour 1000 femmes) à Rennes. Encyclopédie d'arch. 1879, S. 98 u. PI. 603, 604, 612, 613, 626.

Blankenstein. Das städtische Arbeitshaus zu Rummelsburg bei Berlin. Woclibl. f. Arcli. u. Ing. 1882, S. 39, 51, 64, 73.

St. Paneras workhouse. Builder, Bd. 43, S. 620.

St. Paneras workhouse extension. Builder, Bd. 44, S. 378.

Maison de répression de Nanterre. Moniteur des arch. 1885, S. 318, 32, 79 u. PL 12, 15, 25, 46. Bericht über die Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens. Berlin 1882—83. Herausg. v. P. Boerner. I. Band. Breslau 1885. S. 475: Besserungsanstalten.

Wandsworth and Clapham Union new workhouse. Building news, Bd. 50, S. 356.

New workhouse, Burton-on-Trent Union. Building news, Bd. 51, S. 420.

Zusammenstellung der bemerkenswerthesten preufsischen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1885 in der Ausführung begriffen gewesen sind. — V. Erziehungsanstalten. Zeitschr. f. Bauw. 1887,

s. 346.

Niederösterr. Landes-Zwangsarbeits- und Besserungs-Anstalt. Wochsch. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1887, S. 237.

Hürbin, J. V. Zwangsarbeit und Zwangsarbeits-Anstalten. Aarau 1890.

Korrektionsanstalt zu Hamburg: Hamburg und seine Bauten, unter Berücksichtigung der Nachbarstädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 164.

Voiges. Korrigenden-Anstalt zu Hadamar. Zeitschr d. Arch.- u. Ing-Ver. zu Hannover 1890, S. 221. Besserungsanstalten in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 464.

Croquis d'architecture. Intime club. Paris.

1880, No. 1, f. 2—5: Maison centrale de force et de correction (pour 1000 femmes) à Rennes; von Normand.

b) Strafanstalten für jugendliche Übelthäter.

411.

Beziehungen zu verwandten Anstalten.

Die Verbüfsung von Freiheitsstrafen, welche nach Art und Dauer vom Richter gegen jugendliche Übelthäter erkannt sind, ist nach § 57 des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich in besonderen hierzu bestimmten Anstalten oder Räumen zu vollziehen. Die Verwendung derselben als Erziehungs- und Besserungsanstalten im Sinne des § 56 desselben Strafgesetzbuches erscheint

unzulässig.

Es ist aber auch geboten, die Strafgefängnisse für jugendliche Übelthäter in räumlicher Beziehung vollkommen von der Anstalt für erwachsene Gefangene zu trennen, selbst wenn erstere einen ganz selbständigen Verwaltungsorganismus nicht erhalten, sondern demjenigen eines gröfseren Gefängnisanwesens eingefügt sind. Ein solcher Zusammenhang erscheint irü4er That in vielen Fällen (u. a. in dem Beispiel in Art. 416) rätlich, weil hierdurch wesentliche Vorteile nicht blofs bezüglich der ökonomischen Verwaltung der Anstalt, sondern insbesondere auch hinsichtlich der ganzen Gebahrung des Strafvollzuges gewonnen werden. Diese ist gerade bei einem Gefängnis für Jugendliche von der höchsten Bedeutung, stöfst aber bei kleinen Anstalten, bei denen es regelmäfsig an der erforderlichen Zahl höherer Beamten, die ihrer Aufgabe gewachsen sind, fehlt, auf die gröfsten Schwierigkeiten.

412.

Straf

vollstreckung.

Als regelmäfsige Art des Strafvollzuges für Jugendliche pflegt die Einzelhaft eingeführt und die Gemeinschaftshaft nur bei der verhältnismäfsig geringen Zahl derjenigen Gefangenen angewendet zu sein, für welche die Einzelhaft ausgeschlossen ist.

Zu Gunsten der Entscheidung für unbedingte Einzelhaft⁵¹³) wird vor allem geltend gemacht, dafs dieselbe die Jugendlichen vor der Gefahr schütze, sich während der Strafzeit gegenseitig in der

⁵⁴³) Nach: Wirth. Kurze Darstellung der Einrichtung für die Strafvollstreckung an jugendlichen Personen in dem Strafgefängnisse bei Berlin zu Plötzensee. XV. Ergänzungsheft zur Zeitschrift des Königl. preufs. statistischen Bureaus. Berlin 1883. S. 166.

mannigfaltigsten Weise zu verderben; auch müsse auf den allseitig erkannten Vorteil, den die Einzelhaft der Erreichung des Besserungszweckes bietet, gerade bei jugendlichen Übelthätern der Natur der Sache nach das gröfste Gewicht gelegt werden. Die Einzelhaft wird ferner verlangt, damit die durchschnittlich auf nur kurze Dauer erkannte Freiheitsentziehung für die jugendlichen Gefangenen wirklich den Charakter der Strafe bekomme und sich nicht zu einer unterhaltenden Abwechselung im Alltagsleben abschwäche. Aufserdem sind bei den Jugendlichen die meisten gegen Isolierung erhobenen Bedenken durch die gröfstenteils nur kurze Dauer der Strafzeit ausgeschlossen; denn die auf längere Stafzeit (über 6 Monate) lautenden Urteile treffen fast nur solche Personen, die schon im vorgerückteren Lebensalter von 15 bis 18 Jahren stehen.

Im übrigen ist der Gefängnisverwaltung die Befugnis einzuräumen, ohne alle Weiterungen vom Strafvollzüge in Einzelhaft begründete Ausnahmen zu machen. Regel ist, dafs Personen mit körperlichen oder geistigen Gebrechen von vornherein vom Strafvollzüge in Einzelhaft ausgeschlossen sind, und dafe Gefangene, welche 9 bis 12 Monate Strafzeit in Einzelhaft erstanden und Beweise von Besserung gegeben haben, in den Saal für gemeinschaftliche Haft versetzt werden. Gefangene, welche sich in Gemeinschaftshaft nicht gut führen, werden in Einzelhaft zurückgeführt.

Die Isolierung soll eine vollständige sein; sie erstreckt sich daher auch auf Kirche und Schule durch Einrichtung derselben mit sog. Stalls (siehe Art. 363, S. 413) und auf die Bewegung im Freien durch Herstellung von Einzelspazierhöfen.

413-

Unterricht

und

Handarbeit.

Dem Schulunterricht wird naturgemäfs in den Strafanstalten für jugendliche Übelthäter eine angemessene Bedeutung eingeräumt. Die Gefangenen sind in mehrere Schulklassen geteilt, in denen täglich 1 Stunde Schulunterricht, aufserdem wöchentlich 1 Stunde Gesangsunterricht, für alle gemeinschaftlich in der Kirche erteilt wird. Auf das Singen wird nicht allein in ethischer Beziehung grofser Wert gelegt, sondern es Vird auch in gesundheitlicher Hinsicht für förderlich gehalten. Jeder Gefangene hat in seiner Zelle die Mittel zum Schreiben, Lesen, Rechnen und Singen; einzelnen befähigten Gefangenen erteilt der Lehrer Zeichenunterricht in der Zelle.

Für die jugendlichen Gefangenen mit längerer Strafzeit (über 6 Monate) ist ferner die Beschäftigung am Strafort von gröfster Bedeutung; ihre Haft fällt in denjenigen Zeitabschnitt ihres Lebens, in welchem sich in Freiheit die Knaben für die Wahl irgend eines Berufes oder Handwerkes, die Mädchen für eine Beschäftigung, mit der sie ihren Lebensunterhalt verdienen können, zu entscheiden pflegen. Zur Erlernung und Ausübung solcher Arbeit mufs ihnen im Gefängnis ausgiebige Gelegenheit geboten werden.

414.

Erfordernisse.

Aus diesen im vorhergehenden enthaltenen Grundbedingungen der Anlage der Strafanstalten für jugendliche Verbrecher sind die allgemeinen baulichen und räumlichen Erfordernisse derselben abzuleiten. Über Entwurf, Bauart und Einrichtung der Gefängnisse giebt das im vorhergehenden Kapitel mitgeteilte den nötigen Aufschlufs. Es mag hinzugefügt werden, dafs in gesundheitlicher Beziehung die Heizungs- und Lüftungseinrichtungen der Räume gerade bei diesen nur für die Aufnahme jugendlicher Gefangenen bestimmten Gebäuden möglichst vollkommen getroffen sein müssen, da die schädlichen Einflüsse mangelhaft gelüfteter Räume auf den noch in der Entwickelung begriffenen Körper von gröfster Wirkung sind.

4I5-

Maison des jeunes détenus zu Paris.

Ein bemerkenswertes Beispiel älterer Zeit ist das 1826—36 von Lebas erbaute Haus für 500 jugendliche Gefangene, die Maison des jeunes détenus¹)

zu Paris.

Diese Strafanstalt (Fig. 471 5J6) nimmt, einschl. des sie umgebenden Platzes und der zugehörigen

Fig. 471.

1.    Hauswart.

2.    Wache.

3.    Vorhalle.

4.    Erster Einlafsraum.

5.    Schreibstuben.

6.    Haftraum.

7.    Direktor.

8.    Sprechzimmer für Anwälte.

9.    Bäder.

10. Unterbrigadier.

_ü_t.-A_ÊÈ__1

i,L,

Bi.

g*

X

*7 .

18.    Vertiefte Höfe.

19.    Verbindungsbrücken.

20.    Saal für gegenseitigen Unterricht.

21.    Sitzungssaal.

22.    Speisesäle.

23.    Brotkammern.

24.    Werkstätten.

25.    Gefangenhöfe.

26.    Krankenhof.

27.    Aufenthaltssaal.

»4

*4

JL

• • 's

tÓ

s,

zJ.

aJ.

»4.

.aÄ

*4-

,/

il

ai

#4

/Ä

yy

a$.

sS.

ai.

*4.

11

**

iß¹

11.    Kleiderkammer.

12.    Beleuchtungsdienst.

13. r Brigadier.

14.    Zweiter Einlafsraum.

15.    Vorratskammern.

16.    Flurhalle mit Keller-

UuJ

i-

treppen.

17. Centralhalle mit Sprech-darunter

zimmern Küche mit Zubehör, darüber Kapelle.

yl

eJ|

3.

s.

4 I-

3.

mm

i__3

28.    Leinwandkammer.

29.    Krankenbäder.

30.    Reinigungsbäder.

31.    Beamte.

32.    Artesischer Brunnen.

33.    Tretrad zum Heben des' Wassers in die einzelnen Gebäude der Anstalt.

34.    Wasserbecken.

4; IOOO

(00642 0

20

30

40

60“

Strafanstalt für jugendliche Verbrecher zu

Paris ⁵⁴⁵).

Arch. : Lebas.

Strafsen, eine Grundfläche von 3,48ein. Man gelangt durch einen Vorhof zu dem zweigeschossigen Aufnahme- und Verwaltungsgebäude, das einen zweiten Hof umgiebt.

Hieran schliefst sich das eigentliche Gefängnis, dessen Teile, nach der Grundform des regelmäßigen Sechseckes aneinandergereiht, aus 6 zusammenhängenden, äufseren und 6 senkrecht hierzu nach dem Mittelpunkte gerichteten inneren Flügeln, sowie aus einem damit verbundenen Mittelbau bestehen. Runde Treppentürme sind den Ecken des äufseren sechsseitigen Baues vorgelegt; dieser hat aufser dem Erdgeschofs 3 Obergeschosse; die strahlenförmigen Flügel sind ein Stockwerk niedriger. Aus nebenstehendem Plane ist die Einteilung des Erdgeschosses der verschiedenen Bauteile zu ersehen. Sämtliche Gefängnisse wurden in den Obergeschossen nach dem erst im Laufe der Bauausführung beschlossenen Zellensystem eingerichtet; die Radialbauten sind durch Mittelflure geteilt; der sechsseitige Bau ist mit einseitigem, ringsum an den Aufsenmauern führenden Flurgang versehen. Die gegenüber den Treppenhäusern neben den einspringenden Ecken liegenden Zellen dienen für die Aufseher, die an der Kreuzung der radialen Gänge mit dem äufseren Flurgang sich ergebenden, nicht unmittelbar erhellten Räume als Strafzellen. Unter der runden Mittelhalle im Erdgeschofs erstrecken sich Küche nebst Zubehör, darüber die mit Einzelsitzen versehene Kapelle. Die gewählte Grundrifsanordnung gestattet leicht die Absonderung der drei Klassen von Gefangenen, die nach der Schwere der Schuld oder Anklage unterschieden und denen die nötige Zahl von Schlafzellen, Arbeitsräumen, Höfen etc. zugewiesen sind. Eine der 6 Abteilungen des Baues nehmen die eines Vergehens Angeschuldigten, eine zweite die unter leichter Zucht stellenden Häftlinge, die vier übrigen Abteilungen die zu schwereren Strafen verurteilten Jugendlichen ein.

Dem Gefängnis ist an der Rückseite das zweigeschossige Krankenhaus angereiht; dasselbe enthält, aufser den im Erdgeschofsgrundrifs angegebenen Räumen, im Obergeschofs 3 Krankensäle mit zusammen 44 Betten. In den Ecken liegen Treppen, Aborte, Theeküchen. Das vordere Verwaltungsgebäude umfaßt im Obergeschofs die Wohnung des Direktors und diejenigen einiger anderer Beamten. Eine hohe Ringmauer umgiebt die ganze Anstalt. Die Baukosten betrugen im ganzen 2000452 Mark (= 2 500 565 Franken).

Diese Anlage entspricht in einem Hauptpunkte nicht mehr den Anschauungen der neueren Zeit: dies ist die Grundrifsanordnung des Bauwerkes als ein geschlossenes Ganze um einen Binnenhof. Der freie Zutritt von Licht und Luft, eine der ersten Anforderungen, die heute an eine derartige Anstalt gemacht werden, ist nur durch die Errichtung von kleineren Einzelhäusern zu erzielen.

416.

Gefängnis

Verbrecher am Plötzensee.

Als ein Vorbild dieser Art ist das Gefängnis für jugendliche Strafgefangene am Plötzensee bei Berlin⁵⁴⁶) zu bezeichnen; dasselbe bildet einen Teil der bereits für jugendliche in Art. 381 (S. 434) vorgeführten grofsen Strafanstalt und ist zur Aufnahme einer Durchschnittsbevölkerung' von 100 Köpfen, durchweg männliche Jugendliche, bestimmt. Der Strafvollzug in Einzelhaft ist die Regel, der in Gemeinschaft die aus besonderen Gründen gewährte Ausnahme. Hiernach ist die in Fig. 472 bis 474 dargestellte Anordnung des Hauses nach den Entwürfen Herrmann''s getroffen und der Bau 1873—75 ausgeführt worden.

Das Gefängnis für jugendliche Strafgefangene ist, gleich anderen Teilen der in Rede stehenden Strafanstalt (siehe den Grundplan in Fig. 306, S. 359) ringsum von weitläufigen Höfen und Gartenanlagen, in denen die Einzelspazierhöfe eingerichtet sind, umgeben und durch eine sie auf allen Seiten einschliefsende, 5m hohe Einfriedigungsmauer von den sämtlichen anderen Gefängnissen und von der Aufsenwelt vollständig getrennt. Ihre bauliche Anlage unterscheidet sich in keiner Beziehung von der für neuzeitliche Zellengefangnisse üblichen. Sie ist mit kreuzförmigem Grundrifs erbaut und besteht aus einem Mittelbau und zwei" Zellenflügeln. Der Mittelbau enthält im Sockelgeschofs die Räume für die Heizungs- und Lüftungsanlagen und einige Badezellen, im Erdgeschofs Vorhalle mit Eingangstreppe, Geschäftszimmer für den Oberaufseher, Pförtnerzimmer (zugleich Sprechzimmer bei Besuchen der Gefangenen) und einige Einzelzellen; im I. Obergeschofs liegt der Saal für Gemeinschaftshaft mit 16 eisernen Schlafbuchten für diejenigen Gefangenen, die sich zur Einzelhaft nicht eignen. Rings um die Schlafbuchten bleibt, behufs bequemer Beaufsichtigung, ein freier Umgang von 1,33 m Breite ; dem Schlafsaale gegenüber befinden sich 4 Einzelzellen und ein Aufseherzimmer. Im II. Obergeschofs ist über dem

⁵⁴⁶) Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1878, S. 5x5 u. Bl. 57, 58. — Vergl. auch: Der Schutz der jugendlichen Personen im preufsischen Staate. XV. Ergänzungsheft des königl. preufsischen statistischen Bureaus. Berlin 1883. S. 166.

⁶⁴⁷) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1878, Bl. 58.

sgggfj K

aa

Fig. 472.

Arch. :

Herrmanv.

"il

--

îcs

!.

^ _eM]

mm

E»

□IICÖD

□Sna

i bp

'j.    \    ' - .:    L" '

1:250

t-

12    3»

1 ■ I ■ I -4-

»    8    7    8    9    10    11    12    13    14    15m

l    1 I    i I    i I    i i    i I    i l    i M I    ■ I    i I

Querschnitt⁵⁴⁷).

Fig. 473-

Fig. 474.

7Hz e 111 e Ji

e Ji

31

11

I-¹

Gal e t. 1

iii;

o G al e r 1

id

N.

e I 71

Ziel]

e I 7i

16

af-

le:

~j .^|JÎLsÿe~cTor|

10 087654361 0

H+w-H+bł+ł+P 1 ■ i-

1:500

15

CO**

Erdgeschofs ⁵⁴⁶).

I. Obergcschofs.

Gefängnis für jugendliche Strafgefangene in der Strafanstalt am Plötzensee bei Berlin.

ebenerwähnten Schlafsaal ein mit 80 Einzelsitzen versehener Betsaal angeordnet, dessen oberste, staffelförmig ansteigende Sitzreihen mittels einer eisernen, 63 cm breiten Treppe erreicht werden können. Dem Betsaal gegenüber sind an der Hinterseite ein mit 32 Einzelsitzen versehenes Schulzimmer und ein Bibliothekzimmer, das zugleich vom Prediger und vom Lehrer zum zeitweiligen Aufenthalt benutzt werden kann, gelegen. Die beiden Zellenflügel enthalten im Sockelgeschofs 2 gröfsere Arbeitsräume für die in Gemeinschaftshaft untergebrachten Gefangenen, 2 Yorratsräume für Arbeitsstoffe und Fabrikate

Die Einzelzellen haben einen Luftraum von 25 bis 26 cbm j im Saale für gemeinsame Haft treffen 12 cbm Luftraum auf den Kopf. Flure, Aborte und Badezellen haben Heifswasserheizung, sämtliche übrige Räume Feuerluftheizung mit mechanischer Drucklüftung⁵⁴⁸); bei 40 Grad C. Austrittstemperatur kann hierbei ein Luftwechsel von rund 60 cbm für die Stunde und Zelle stattfinden. Die Abführung der verdorbenen Luft erfolgt mittels Säuglüftung in unmittelbar aufwärts bis zum Dachboden geführten Abluftkanälen, welche am Fufsboden der einzelnen Räume beginnen und im Dachraume in lotrechte, neben den Schornsteinrohren angelegte und mit Saugköpfen versehene Saugschlote ausmünden. Die Fenster der Einzelzellen haben die übliche Gröfse und Einrichtung, aber keine Vergitterung.

2 Aufseherzimmer, 4 Strafzellen in möglichst zerstreuter Anordnung und Aborte für die Beamten, ferner im Erdgeschofs und I. Obergeschofs je 28, im H. Obergeschofs noch 26 Einzelzellen, deren im ganzen Gebäude überhaupt 90 untergebracht sind. Im I. und II. Obergeschofs findet der Zugang zu sämtlichen Räumen von eisernen, an beiden Seiten des mittleren Flurganges entlang geführten Galerien statt, welche durch 5 eiserne Brücken mit einander verbunden sind; diese Galerien stehen von Geschofs zu Geschofs durch gerade Treppenläufe im Zusammenhang. Der vom Erdgeschofs bis unter den Dachboden frei hindurchführende mittlere Flurgang ist somit in allen Stockwerken zu überblicken, sodafs der auf einer mittleren Brücke stehende Beamte alle Vorgänge im Inneren mit Leichtigkeit zu überwachen vermag.

Kost, reine Wäsche, Gas, Wasser und Heizmaterial werden der Anstalt für Jugendliche von der Hauptanstalt geliefert; ein Verkehr zwischen jugendlichen und erwachsenen Gefangenen findet hierbei nicht statt; die Einrichtung einer besonderen Koch- und Waschküche und der übrigen Anlagen für den Haushalt war dadurch überflüssig. Erkrankte jugendliche Gefangene werden in leichteren Krankheitsfällen in ihren Einzelzellen behandelt, in schwereren nach dem allgemeinen Lazarett der Strafanstalt gebracht. Sie können dort, wenn es ihr Zustand gestattet, ebenfalls in Einzelhaft und getrennt von den erwachsenen Gefangenen gehalten werden.

Bauart, Einrichtung und Ausstattung des Hauses, durchweg im Charakter des Bedürfnisbaues gehalten, unterscheiden sich nicht wesentlich von den im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Gefängnisanlagen. Die Baukosten (ausschl. der Kosten für Mobilien, Bekleidungsgegenstände, Abebnung und Befestigung der Höfe, sowie für Bauleitung) betrugen 3x3785 Mark; hiervon entfallen auf 1 qm überbauter Grundfläche 372,20 Mark und auf 1 cbm umbauten Raum (von Oberkante Bankett bis Oberkante Hauptgesims gerechnet) 24,70 Mark. Da das Haus 106 jugendliche Sträflinge aufzunehmen vermag, so ergeben sich hiernach für einen Gefangenen rund 2960 Mark Baukosten.

Von anderen, lediglich nach dem System der Einzelhaft eingerichteten Anstalten für jugendliche Sträflinge seien erwähnt diejenigen zu St. Hubert und Namur in Belgien und von La petite Roquette zu Paris.

c) Erziehungs- und Besserungsanstalten für verwahrloste Kinder.

417.

Bestimmung

und

Wesen.

Die oft wiederkehrende Beobachtung, dafs in gewissen Schichten der Bevölkerung das Verbrechen als einer Art moralischer Epidemie auftritt, sich stets von neuem erzeugt und in einzelnen Fällen sich von den Eltern auf die Kinder fortpflanzt, befestigte in neuerer Zeit immer mehr die Ansicht, dafs der Staat sich nicht auf die Bestrafung der fertigen Verbrecher beschränken dürfe, sondern der Entwickelung des Verbrechertumes unter der heranwachsenden Jugend entgegenwirken müsse.

In Erkenntnis dieser Obliegenheit des Staates hat das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich geeignete Bestimmungen getroffen.

Nack § 55 können Personen unter 12 Jahren wegen Begebung einer unter das Strafgesetz fallenden Handlung zwar strafrechtlich nicht verfolgt werden, wohl aber von Obrigkeitswegen zur Zwangserziehung in geeigneten Familien oder Besserungsanstalten untergebracht werden, wenn dies zur Verhütung weiterer sittlicher Verwahrlosung erforderlich ist.

Nach § 56 müssen auch solche jugendliche Angeschuldigte, welche zu einer Zeit, als sie bereits das 12., aber noch nicht das 18. Jahr vollendet hatten, eine strafbare Handlung begangen haben, indes bei Begehung derselben die zur Erkenntnis ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht nicht besafsen, freigesprochen werden. In dem Urteil ist jedoch zu bestimmen, ob der Angeschuldigte seiner Familie

überwiesen oder in eine Erziebungs- oder Besserungsanstalt gebracht werden soll. In der Anstalt ist er solange zu behalten, als die derselben Vorgesetzte Verwaltungsbehörde solches für erforderlich erachtet, jedoch nicht über das vollendete 20. Lebensjahr.

Hierdurch ist, nachdem einzelne deutsche Staaten schon seit Jahren auf dem Wege der Gesetzgebung auf diesem Gebiete vorgegangen sind, allen Landesteilen und gröfseren Gemeindeverbänden im Deutschen Reiche die Verpflichtung auferlegt, nach Mafsgabe der landesgesetzlichen Vorschriften für die Zwangserziehung verwahrloster Kinder zu sorgen. Insoweit es an Gelegenheit fehlt, das Unterbringen derselben durch Abkommen mit geeigneten Familien, Vereinen und Privaten zu bewirken, mufs dies durch Errichtung öffentlicher Erziehungs- und Besserungsanstalten seitens der Staaten und gröfseren Städte geschehen.

Durch die Bestimmungen des neuen Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich wurde eine erneute Anregung gegeben, die Zwangserziehung zu regeln und auszudehnen. Fast sämtliche deutsche Bundesstaaten sind dieser Anregung gefolgt und haben ihre geltenden Zwangserziehungsgesetze im Rahmen der Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches umgestaltet. In Preufsen ist zu Anfang des Jahres 1900 dem Herrenhause ein »Gesetzentwurf über die Zwangserziehung Minderjähriger« zugega'ngen. Darnach und nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches und des Einführungsgesetzes dazu können der Zwangserziehung unterworfen werden:

zu-

1)    Kinder unter 12 Jahren, die eine strafbare Handlung begangen haben, wegen der sie strafrechtlich nicht verfolgt werden können, wenn das Vormundschaftsgericht die Zwangserziehung für lässig erklärt hat;

2)    Minderjährige unter elterlicher Gewalt, wenn der Vater oder die Mutter durch Mifsbrauch der Erziehungsgewalt das leibliche oder geistige Wohl des Kindes gefährden; Bevormundete nach freiem Ermessen des Vormundschaftsgerichtes;

3)    Minderjährige überhaupt, wenn die Zwangserziehung zur Verhütung des völligen sittlichen Verderbens notwendig erscheint.

Die auf dem Wege der Privatwohlthätigkeit begründeten sog. Rettungs-häuser verfolgen ähnliche Zwecke; sie haben schon seit vielen Jahren höchst segensreich auf diesem Gebiete gewirkt, sind aber für das allerorts nach Anwendung des Gesetzes sich herausstellende Bedürfnis bei weitem nicht ausreichend.

Erziehungs- und Besserungsanstalten sollen für eine je nach Erfordernis gröfsere oder geringere Zahl von Zöglingen (Korrigenden) eingerichtet sein und nicht den Charakter von Gefängnissen haben. Auch sollen dieselben mit Landwirtschaftsbetrieb verbunden werden.

preufsisclien Minister des Innereit getroffenen Verfügung vom 12. Dezember 1882

Nach einer vom

sollen auf je 3 Zöglinge Garten- und Ackerflächen von etwa 25a gerechnet und die zu errichtenden Erziehungshäuser zur Aufnahne von mindestens 20 Zöglingen bemessen werden.

Auch in unseren Nachbarländern, namentlich in Frankreich und Belgien, sind längst ähnliche Gesetze, wie die obigen, erlassen und geeignete Erziehungsund Besserungshäuser für jugendliche Verwahrloste errichtet worden. Die Besserung derselben wird, dort wie hier, am zweckmäfsigsten in Anstalten, die fern von Städten gelegen sind, durch gemeinschaftliche Erziehung unter Aus-schlufs der Einzelhaft und durch einen an landwirtschaftliche Thätigkeit sich anschliefsenden Unterricht in Gewerben und Handarbeiten bewirkt.

Dies führte zur Errichtung landwirtschaftlicher Kolonien als Erziehungsund Besserungsanstalten für verwahrloste Kinder, in Frankreich und Belgien Colonies agricoles de réforme genannt, im Gegensatz zu den Etablissements pénitentiaires.

In Berücksichtigung der dürftigen Verhältnisse, aus denen die Zöglinge (ColonsI solcher Anstalten hervorgegangen sind und in denen sie voraussichtlich bleiben werden, soll ihnen nur die einfachste Erziehung zuteil werden; sie sollen an ein arbeitsames Leben gewöhnt und mit den notwendigen

Kenntnissen ausgerüstet werden, um sich selbst im Leben fortbringen zu können. Kräftigung der Gesundheit, Aneignung der Widerstandsfähigkeit gegen den Wechsel der Witterung sind ein wesentliches Erfordernis hierzu.

Den Zöglingen, welche zum gröfsten Teile schon als Kinder in die Welt hinausgestofsen waren, soll Vertrauen zu den Beamten der Anstalt eingeflöüst werden, die ihnen nicht als Gefängnishüter, sondern als Freunde und Beschützer gegenüberstehen.

Durch strenge Zucht und militärische Disciplin sollen sie zu einem geordneten Leben, gleichzeitig aber zu freier, selbständiger Thätigkeit erzogen werden und Freude an der Arbeit empfinden lernen.

Der Grundcharakter der genannten, in jeder Hinsicht der Öffentlichkeit und dem Gemeinwohle dienenden Anstalten ist somit der entschiedenste Gegensatz von den unter b geschilderten Strafanstalten; es sind, wie bereits erwähnt, meist landwirtschaftliche Kolonien (mit Unterricht in den notwendigsten Gewerben und Handarbeiten verbunden), Anstalten, die durch ihre Lage, abseits von Städten und Dörfern⁵⁴⁰), die Zöglinge vor der Berührung mit schlechten Elementen der Aufsenwelt schützen, durch die landwirtschaftliche Thätigkeit die körperliche Entwickelung derselben fördern und durch die sonstigen Einrichtungen es ermöglichen, die Zöglinge in den notwendigsten Elementarkenntnissen und in praktischen Thätigkeiten, namentlich in den hauptsächlich auf dem Lande vorkommenden handwerksmäfsigen Arbeiten, zu unterrichten.

Als Musteranstalten solcher Kolonien können hier angeführt werden: das von Wiehern in Horn bei Hamburg 1833 gegründete sog. »Rauhe Haus«, die so berühmt gewordenen landwirtschaftlichen Kolonien zu Mettray bei Tours und zu Val d’Yvères in Frankreich, die Ackerbaukolonie zu Ostwald bei Strafsburg i. E. und die Ecoles de réforme zu Ruyfslede, Beernem und Wynghene in Belgien, in welch letzterer mit der landwirtschaftlichen Thätigkeit noch die Ausbildung für den Matrosendienst verbunden worden ist.

Das erstgenannte »Rauhe Haus«⁵⁵⁰) umfafet im ganzen 42 Anstalten, in denen schon 1884 ungefähr 1600 Kinder untergebracht waren; es enthält dermalen neben der eigentlichen Kinderanstalt nicht nur ein stark besuchtes Pensionat mit Gymnasial- und Realabteilung, sondern es bildet auch in den »Brüdern des Rauhen Hauses« Vorsteher von Rettungsanstalten, Herbergen zur Heimat, Stadt- und Hafenmissionäre, Kolonisten, Prediger, Kolporteure, Kranken- und Gefangenenpfleger etc. aus und sendet dieselben zur Thätigkeit nach den Grundsätzen der Anstalt hinaus.

Höchst bemerkenswert sind auch die Werner'sehen Rettungsanstalten »Zum Bruderhaus« zu Reutlingen.

Mit Errichtung derselben wurde 1834 von Werner begonnen, der von Anfang an den Grundsatz, dafs die Arbeit nicht nur ein wichtiges Erziehungsmittel sei, sondern auch zur Beschaffung der zum Unterhalt der Kinder erforderlichen Mittel einen wesentlichen Teil beitragen müsse, durchführte. An die zuerst in Walddorf bei Reutlingen gegründete Kleinkinder- und Arbeitsschule schlofs sich schon 1838 eine »Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder« an, mit welcher Werner 1840 nach Reutlingen überzog. Werner's Schöpfungen sind nicht auf letztere Stadt beschränkt geblieben; sie umfassen 24 Anstalten mit rund 2000 Personen und 2000 Morgen Grundfläche; sie besitzen einen Wert von etwa 2¹h Millionen Mark⁵⁵¹).

Die bauliche Anlage dieser Erziehungs- und Besserungsanstalten gleicht in allem wesentlichen den in Art. 396^5405 (S. 456 ff.) beschriebenen Einrichtungen der Zwangsarbeitshäuser. Hinsichtlich der Grundrifsanordnung ist das Kasernensystem vom Häusergruppen- oder Pavillonsystem zu unterscheiden. Das Kasernensystem vereinigt sämtliche zur Anstalt gehörige Abteilungen in einem einzigen

ä19) Auf dem Pönitenziar-Kongrefs zu Stockholm 1882 wurde einstimmig anerkannt, dafs derartige Anstalten entfernt von gröfseren Städten anzulegen sind.

⁵⁵°) Ein lebendiges Bild von der Entstehung, Ausdehnung und Wirksamkeit dieser Anstalt gewährt das Buch : Wichern, J. Das Rauhe Haus und die Arbeitsfelder des Rauhen Hauses 1833—1883. Hamburg 1883.

⁶⁵¹) Siehe: Post, J. Eindrücke aus den Gustav Werner’sehen Anstalten in Reutlingen. Arbeiterfreund 1885, S. 290 — ferner: mehrere Aufsätze von V. Böhmert u. a. ebendas. 1884, S. 145 ff. — endlich: Gustav Werner in Reutlingen und sein Rettungswerk. Zürich 1882.

31

418.

Muster

anstalten.

419.

Bauliche

Anlage.

Handbuch der Architektur. IV. 7, a. (2. Aufl.)

Hause, welches nach den in Art. 396 (S. 456) aufgestellten Grundsätzen geplant ist. Beim Häusergruppenbau oder Pavillonsystem besteht die Anstalt aus einer Anzahl von Einzelhäusern, jedes für eine beschränkte Zahl von Zöglingen, bezw. für allgemeine Benutzung, für Verwaltungs- und Wirtschaftszwecke etc. bestimmt, welche auf dem durch Gartenanlagen geschmückten Gelände in mehr oder weniger freier Gruppierung verteilt sind. Die Grundrifsanordnung ist nach einem der in Art. 400 bis 403 (S. 457 ff.) beschriebenen Typen gebildet. Das Hauptgebäude, im Mittelpunkte der Anlage, pflegt Kirche, Musik- und Hörsaal, Sitzungs- und Geschäftszimmer, mitunter auch Dienstwohnungen der Beamten, und die Wirtschaftsabteilung zu enthalten, falls diese nicht in besonderen Häusern untergebracht sind. Bäder, Krankenabteilung etc. bilden Gebäude für sich.

Bei beiden Grundrifssystemen, sowohl beim Kasernenbau, als beim Häusergruppenbau, ist die Anordnung vor allem mit Rücksicht auf strenge Trennung der Kinder nach Geschlechtern, sodann aber auch in solcher Weise zu treffen, dafs diejenigen jugendlichen Personen, die bereits strafbare Handlungen begangen haben, von anderen, die zwar verwahrlost, aber noch nicht Verbrecher geworden

Fig. 475-

Fig. 476.

I!

m?.

srMaizI

tausvat»

kudiel

•3B)

Stute

Art eitssaal

Ęfrfohr

Tl Kajus j i er

tutę

Vor r'aon|^Łi£jM _____________

æB

Arch. : Wege.

5 c)iul e-1 un i

E sszimmei

üüjü

rorraui

BP

T2T

a!

ca

21,15. .

Erdgeschofs.

Obergeschofs.

1:500

10 0 8 7 6 5 4

KH-K+f*+H<

10

15

20m

Erziehungshaus zu Vechta BB2).

sind, abgesondert werden können. Die Kinder sind zu diesem Zwecke in einzelnen Abteilungen des Baues untergebracht; jede derselben umfafst eine unter der Leitung eines besonderen Erziehers stehende Familie, deren Zahl verschieden grofs, von 12 bis 50 Zöglingen bemessen ist. Diese Absonderung der einzelnen Abteilungen der Anstalt ist naturgemäfs beim Häusergruppenbau viel leichter durchzuführen,' als beim Kasernenbau. Beide Systeme sind durch die nachfolgenden Beispiele verdeutlicht.

420.

Erziehungshaus zu Vechta.

Ein kleines, ausschliefslich für Aufnahme von Knaben bestimmtes Erziehungshaus ist zu Vechta infolge des 187g für das Grofsherzogtum Oldenburg erlassenen Gesetzes über die Zwangserziehung verwahrloster Kinder 1880—81 von Wege erbaut worden und unter Aufsicht der Direktion der Strafanstalten gestellt, im übrigen aber von letzteren und dem Zwangsarbeitshause vollständig getrennt (Fig. 475 u. 476²).

Diese Anstalt ist, von den Hauptverkehrsstrafsen des Ortes entfernt, an der Ostseite der ehemaligen 'Festung auf einem Grundstück erbaut, das an zwei Seiten von Wallgräben, an der dritten vom Offizialatsgarten umgeben und an der vierten Seite (Westen) durch eine Einfriedigung abgeschlossen ist. Ein grofser Garten dient zur Beschäftigung der Zöglinge.

Das zweigeschossige Hauptgebäude, dessen Einteilung im einzelnen aus den obenstehenden Grundrissen hervorgeht, wird durch den an der Vorder- und Rückseite vorspringenden Mittelbau mit

Eingang und Treppenhaus in zwei Teile geschieden. Der Teil links enthält im Erdgeschofs die mit besonderem Eingänge versehene Wohnung des Hausvaters, im Obergeschofs darüber Schul- und Eiszimmer (5,70 X 5,40 n>), zwei Strafzellen (je 2,65 X 2,00™), ein Krankenzimmer (3,35 X 3,25™), sowie ein Bade- und Waschzimmer (4,43 X 3,35™); im Teile rechts vom Eingang liegen im Erdgeschofs ein Arbeitssaal (7,80 X 5,65 ™) nebst Materialkammer und Geschäftszimmer für die Beamten, im Obergeschofs ein Schlafsaal für 22 Betten (8,90 X 7,80™). Die Schlafräume für den Hausvater, bezw. den Aufseher (je 4,20 X 2,60 ™) sind im Mittelbau an der Rück- und Vorderseite angeordnet und mit dem nebenanliegenden Schlafsaal durch Thüren verbunden, sowie mit Fenstern in den Scheidemauern versehen, durch welche der Raum von den Betten aus überblickt werden kann.

Eigene Koch- und Waschküche waren für die Anstalt nicht erforderlich, da das in der Nähe gelegene Weibergefängnis hinreichend grofse Koch- und Wascheinrichtungen besitzt, um auch Speisen und Wäsche für das Erziehungshaus liefern zu können.

Das Hauptgebäude ist in Backsteinrohbau mit Schieferdach hergestellt; das nur 83,2qm Grundfläche bedeckende Nebengebäude, welches Stallung für 2 Kühe, für Hühner und Enten, einen Geräteraum, Holzlager und die Aborte enthält, besteht aus einem mit Pappdach überdeckten Fachwerkbau. Alle Arbeiten, mit Ausnahme des Schieferdaches, der Blitzableiter und Pumpen, sind von Gefangenen angefertigt und die Baustoffe durch Anstaltsgespanne angeliefert. Die Baukosten haben für das Hauptgebäude 16300 Mark, für das Nebengebäude 800 Mark, im ganzen nur 17 100 Mark betragen. Die innere Einrichtung mufste thunlichst eingeschränkt werden, hat sich aber, trotz der geringen Abmessungen einzelner Räume, zur Aufnahme von 26 Knaben geeignet erwiesen. Hinter dem Nebengebäude befindet sich der Turnplatz, weiterhin Baumschule und Gemüsegarten. Vor dem Hauptgebäude erstrecken sich Gartenanlagen der Anstalt und ein besonderer, für den Aufseher abgegrenzter Garten bis zu dem nach Vechta führenden Wege.

421.

Erziehungshaus am Urban zu Berlin.

Bei gröfseren Anstalten ist die Vereinigung sämtlicher Abteilungen derselben in einem einzigen, in sich geschlossenen Baukörper mit Mifsständen verknüpft; die Absonderung der verschiedenen Klassen von Zöglingen ist schwierig und insbesondere der freie Zutritt von Licht und Luft kaum zu bewirken. Andererseits ist nicht zu verkennen, dafs bei Anwendung des Häusergruppenbaues nicht allein die Anlagekosten bedeutender, sondern auch Verwaltung und Beaufsichtigung sehr erschwert werden. Diese müssen aber bei Zöglingen, die zum Teile schon mit den Strafgesetzen in Widerstreit gekommen sind, besonders straff durchgeführt sein und von einem Mittelpunkte ausgehen.

In Rücksicht auf diese und ähnliche Erwägungen hat man sich auch beim Neubau einzelner neuerer und gröfserer Erziehungs- und Besserungsanstalten für die Wahl des Kasernensystems entschieden.

Dies war der Fall bei Errichtung des Erziehungshauses für sittlich verwahrloste Kinder am Urban zu Berlin⁵⁵³), welches Eigentum eines seit 1824 bestehenden Vereines ist und 1863—65 nach dem Entwurf und unter der Leitung Möller's ausgeführt wurde.

Die eigentümliche Grundform, ein Mittelbau mit zwei stumpfwinkelig gebrochenen Flügeln, war bedingt durch die Lage des 4,6ha grofsen Grundstückes an einem freien Platze und an den beiderseitigen Strafsenfluchten. Das Gebäude enthält aufser dem durchgehenden Kellergeschofä ein Erdgeschofs, I. und II. Obergeschofs (Fig. 477 bis 479 B54) und dient zur Aufnahme von 120 Knaben und 60 Mädchen, die in zwei voneinander getrennten Gebäudeteilen erzogen werden. Die Zöglinge sind in Familien zu 20 Köpfen, also in 6 Knaben- und 3 Mädchenfamilien gruppiert. Die Wohn- und Schlafräume der einzelnen Familien sind getrennt, Speise- und Arbeitssäle gemeinschaftlich; auch der Betsaal ist zur Vereinigung sämtlicher Anstaltszöglinge bestimmt.

Der Eingang liegt in der Hauptachse des Hauses, im vorgelegten Mittelbau, der im Erdgeschofs die Flurhalle nebst 2 Wohnungen für Lehrer, im I. Obergeschofs Sitzungssaal, Geschäftszimmer und Wohnung des Inspektors, im II. Obergeschofs den Betsaal umfafst. Im rechten Flügel befindet sich die Knabenanstalt; jeder der 6 Familien steht ein Erzieher vor, der Tag und Nacht die Aufsicht zu führen und in den Handarbeiten zu unterrichten hat. Im Erdgeschofs befinden sich der Speise- und Arbeitssaal, sowie 3 Schulzimmer, im I. Obergeschofs 6 Wohnzimmer, ebenso viele Kleiderkammern

55J) Nach : Zeitschr. f. Bauw. 1868, S. 147 u. Bl. 20—25 — ferner : Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 2x1. ⁵⁵¹) Faks.-Repr. nach: Zeitschr. f. Bauw. 1868, Bl. 2ij,u. 22.

4—

CO

-c-

co

Ul

<$>x

SS

«r-A

Arch. : Möller.

éü

t>

"X

Vyuuu LiÜli LLü Gl

ueq^ OS Jnj    ’-uqeun 0? m

ynlDDD □□QlTDD □□□

1 lP-eg-JPlM³S    —¹“* lees-jei-qos

□□□ DDDC □□□ 0DÜ

r aju ra j

!Vl°    ^

I¹?³ Wohnzimmer JOP-³ Wohnzimmer

karr.me dW|.

lur 20 Knaben

—I u/

Oy

WF

Pur 20 Knaben

C orridai

I-

i......’

Fig. 477-

II. Obergeschofs.

Bet-und Pest-Saal

in

ODC

Dani

101

Fig. 478.

I. Obergeschofs.

-Stube

Stube

z>.

WS

V?

mŁ

e>

kV

'S<OßO/\

DDD DD[1C

N/ 1    .    - Schlaf-S»sl

□ □□ □□□

- Fur

oy

m-FF..... ..... l-~

Stube

Wohnung des Jnspieciors Küche

[Spo'.sekjBi¹⁰⁵ Wohnzimmer!

Tür 20 Knaben

■_jj Registratur

Bureau

r20 Mädchen

nnr

closetî

o.

Vi

Entre

Stube I

_P

Conferenz -Saal

EI

1:500

LI

Wohnung d

rrv" r.v.rrn

bahrars Q

£l?s Wohnzimmer

für 20 Mädchen

im

s~

2-

iig. 479.

Erdgeschofs.

li

-r

Wohnung d

!i

e-~

b*

■If

il

Td

Erziehungshaus für sittlich verwahrloste Kinder am Urban zu Berlin ⁵⁵⁴).

SS

mm

und eine kleine Krankenanstalt, im II. Obergeschofs 6 Sclilafsäle, sowie die zugleich als Flurgänge dienenden Wasch- und Putzräume ; die Waschbecken (je für 2 Knaben) mit Zu- und Abflufs versehen, sind in einem Tische längs der Frontwand eingefügt. Das Keller-geschofs enthält aufser den Räumen für Brennstoff, sowie einer Pförtner- und Gärtnerwohnung, noch eine Schuhmacherei für die Knaben und eine Badeanstalt. Der linke, fast gleich grofse Flügel, in welchem die Mädchenanstalt liegt, ist ganz ähnlich eingerichtet, enthält jedoch in den unteren Geschossen aufser den nötigen Schul-, Speise-, Schlafsälen etc. der Zöglinge die für Speisenbereitung und Wäscherei erforderlichen Räume, sowie die Wohnung einer Wirtschafterin. Der im II. Obergeschofs verfügbare Raum ist für die nach dem Hauptsaale führende Haupttreppe, Bedürfnisräume während der Nacht, einen kleinen Geräteraum und den Boden zum Trocknen der Wäsche verwendet.

Die zu Grunde gelegten Abmessungen der Räume betragen auf einen Kopf: in den Speisesälen 1,2 bis 1,5 qm, in den Schulzimmern 1 qm, in den Wohnzimmern 2,5 qm, in den Schlafzimmern 3 qm ; die Geschofshöhe beträgt 4,08 m (von und bis Fufsboden-oberkante); die Balken der 7,85 m tiefen Zimmer sind durch Träger unterstützt.

Die überwölbten und nach Norden gelegenen, 2,5 m breiten Flurgänge sichern ausreichende Lüftung der Räume, sodafs zu diesem Zwecke im übrigen nur die einfachsten Vorkehrungen angelegt sind. Die Heizung geschieht mittels Kachelöfen. Auch in der Kochküche und Wäscherei durften keine Einrichtungen getroffen werden, die von den in gewöhnlichen Haushaltungen üblichen wesentlich abweichen, um nicht den Zweck, die weiblichen Zöglinge für ihren künftigen Beruf vorzubilden, zu verfehlen. Die Wasserversorgung des Gebäudes geschieht durch eine von den Knaben leicht in Bewegung zu

setzende Pumpe. Die gröfseren, mit Tonnen zur Abfuhr versehenen Abortanlagen sind neben di-n Wirtschaftsgebäuden auf den Höfen angeordnet.

Das Gebäude ist im Äufseren in Backsteinrohbau, mit mäfsiger Anwendung von Terrakotten zu den Gesimsen der Vorderseiten, ausgeführt; Mittelbau und Eckbauten überragen die etwas zurückliegenden Flügel; die Fenster sind halbkreisförmig geschlossen. Der innere Ausbau ist selbstverständlich sehr einfach; doch hat der Betsaal eine würdige Ausstattung erhalten.

422.

Erziehungs

anstalt

zu Strausberg.

Die Gesamtbaukosten haben (einschl. der Kosten für Gittergrenzzäune und Mauern, Garten-, Wege- und Strafeenanlagen) ungefähr 375000 Mark betragen, wovon etwa 315000 Mark auf das Hauptgebäude nebst Ausrüstung desselben mit einer Orgel, Uhr, Gas- und Wasserleitung, Einrichtung von Haus- und Wirtschaftsräumen zu rechnen sind. Hiernach entfallen auf einen Zögling 1750 Mark für das Hauptgebäude und 2083 Mark für die Gesamtanlage.

Die Brandenburgische Provinzial-Schul- und Erziehungsanstalt zu Strausberg ist auf einem aufserhalb der Stadt gelegenen, wegen seiner gesunden Lage wohl geeigneten Grundstück von ungefähr H/₃ ha errichtet und besteht aus einem Hauptgebäude, das für die Aufnahme von 180 Knaben und 60 Mädchen von BUith geplant ist, und den zugehörigen Nebengebäuden (Fig. 480 u. 481 ⁵⁵⁵).“’

Die gewählte Grundrifsanordnung der Anstalt läfet das Bestreben erkennen, eine möglichst wirksame Absonderung der beiden Hauptabteilungen zu erzielen. Das Vordergebäude hat über einem hohen Sockel und dem Erdgeschofs 2 Stockwerke, der damit verbundene, rückwärtige Flügel aufser dem Sockel- und Erdgeschofs nur 1 Obergeschofs erhalten. Der linke Seitenflügel des Vorderhauses enthält die Mädchenabteilung und ist mit einem Ausgange nach dem für diese bestimmten Spazier-und Spielhofe versehen. Die Knabenabteilung nimmt den rechtwinkelig zum Vorderhause gerichteten Flügel, der seine Zugänge von dem für die Knaben bestimmten Spazier- und Spielhofe erhalten hat, ein. Dieser Flügel trennt somit die Höfe für die beiden Geschlechter voneinander. Im Mittelbau, sowie im rechten Seitenflügel des Vorderhauses befinden sich die Wohnungen des Inspektors, des Pförtners, der Lehrerin und 4 verheirateter Lehrer (jede der letzteren, bestehend aus 3 Zimmern, Küche, 2 Kammern und Abort), aufserdem 3 Schulklassen; 2 andere Schulklassen, von diesen getrennt, um Störungen des Unterrichtes zu vermeiden, befinden sich am Ende des Knabenhauses. Der in diesen Mittelbau führende Haupteingang ist zugleich der einzige Weg, der von aufsen in das Innere der Anstalt führt; alle übrigen Zugänge sind, um dem unerlaubten Verkehr der inhaftierten Kinder mit der Aufsenwelt möglichst vorzubeugen, nach den inneren Höfen der Anstalt gelegt. Die im I. Obergeschofs gewählte Lage der Wohnung des Inspektors ermöglicht demselben, mittels der von hier aus abzweigenden Gänge und Treppen, auf kürzestem Wege sowohl zu den Knaben- und Mädchenabteilungen, als auch nach den Schulklassen zu gelangen.

Die Tagesaufenthaltsräume sind für je 30 Knaben, bezw. für je 20 Mädchen, die Schlafsäle je für 2 solcher Familien, also bezw. für 60 Knaben und 40 Mädchen bemessen. Da in jedem Schlafsaal nur einer der Erzieher schläft, so ist blos die Hälfte der letzteren während der Nachtzeit in Anspruch genommen. Die Tagräume für je 30 Knaben erhielten Abmessungen von 8,50m X 8,15 m — 69,3 qm bei 3,75m Höhe, sodafs darin für den Kopf 2,3 qm Grundfläche und rund 8,7 chm Luftraum vorhanden sind; die Schlafsäle für je 60 Knaben bieten für den Kopf 3,6 <1™ Grundfläche und 13,5 cbm Luftraum dar. Die Tagräume für je 20 Mädchen wurden mit Rücksicht darauf, dafs diese vielfach mit Näharbeiten beschäftigt werden, welche gröfseren Raum beanspruchen, für den Kopf mit 2,6 bis 3,5 Grundfläche, bei einem Luftraum von 9,7 bis 13 cbm^ versehen, während in den Schlafsälen der Mädchen für den Kopf eine Grundfläche von durchschnittlich 5 qm mit einem Luftraum von 18,7 cbm vorhanden ist. Diese Räume haben sich nicht allein zur Aufnahme der dem Entwurf zu Grunde gelegten Zahl von zusammen 240 Zöglingen als genügend erwiesen, sondern gestatten thatsächlich die Belegung der Anstalt mit im ganzen 280 bis 300 Kindern, nämlich 4 oder 5 mehr in jedem Tagraum und 5 bis 10 mehr in jedem der Schlafsäle. Nach dieser inzwischen eingeführten stärkeren Belegung sind in den Schlafräumen der Knaben durchschnittlich 3,2 qm Grundfläche bei 12 cbm Luftraum und in denen der Mädchen 3,8 qm bei 14 cbm Luftraum für jedes Bett vorhanden. Die geräumigen Gänge, welche zu den Sälen führen, boten Gelegenheit, an den Wänden gegenüber den Schlafräumen die Wascheinrichtungen für die Kinder anzubringen. In den Abteilungen für Knaben, wie für Mädchen sind in jedem Geschofs die nötigen Aborte, welche indes vorzugsweise nur von unpäfslichen Kindern und zur Nachtzeit benutzt werden sollen, angelegt. Diese, gleich wie die Aborte sämtlicher Wohnungen, sind mit Wasserspülung versehen. Für den Gebrauch bei Tag dienen besondere, in den Hofräumen errichtete Aborte.

Die Heizung sämtlicher Dienstwohnungen erfolgt mittels Kachelöfen, diejenige der Schulklassen, ⁶⁵⁵) Nach : Wochbl. f. Baukde. 1887, S. 1.

io 5 0

10    30    30

H-i-h

Fig. 480.

■t;\

mm

1-2000

40    00    00

70    80    90    100    110m

Lageplan.

Tag -

r ä t). -

[lei

C 1 ass en

Schul-

Fig. 481.

□I-

!□

G¹

[0

[O

|q

jii

Legende zura Lageptan.

A.    Hauptgebäude.

B.    Flügelbau für Knaben.

C.    Lazarett.

D.    Stallungen.

E.    Turnhalle.

F.    Aborte für Mädchen.

G.    Asche- und Müllkasten. //. Aborte für Knaben.

J.    Pumpenhaus.

K.    Dunggrube.

Arch. : Bluth.

S C ll u 1-

W 0 Jl -

ungl

Lehre-

Pf rt-

\W

C3

1 el-

ers

Classen

m mm

1: 5C0

10

15

10 987654321 0

Erdgeschofs des' Hauptgebäudes und des Flügelbaues für Knaben.

Brandenburgische Provinzial-Schul- und Erziehungsanstalt zu Strausberg ⁵⁵⁵).

der Tagräume, der Arbeitsräume und der neben den Schlafsälen gelegenen Gänge durch Füllöfen, welche frische, von außen aufgesaugte Luft den Räumen erwärmt zuführen; nach Bedürfnis kann auch bei Abstellung der Zuluftkanäle die Zimmerluft in Umlauf gebracht werden. Die Schlafsäle selbst werden nicht geheizt, die Thüren derselben nach den geheizten Gängen aber offen gehalten. Zur Lüftung der Räume dienen Abluftrohre, welche neben den Schornsteinrohren angelegt und von diesen durch eine Wand von gufseisernen Platten getrennt sind.

Die Kochküche der Anstalt nebst Spülküche und Gemüseputzraum, sowie der Speisesaal und die Badeanstalt für die Mädchen befinden sich im Sockelgeschofs des Vorderhauses; ebendaselbst sind Wohnräume des Wirtschaftspersonals und Keller für die Beamtenwohnungen angelegt. Im Sockelgeschofs des Knabenhauses befindet sich unter den drei zunächst dem Vordergebäude gelegenen Tagräumen der mit Kreuzgewölben aus Granitsäulen überspannte Speisesaal für die Knaben. Die übrigen Räume des Sockelgeschosses in diesem Flügel enthalten die Badeanstalt für die Knaben, die Waschküche nebst Trockenraum, Roll- und Plättstube. Zu letzteren Räumen führt ein besonderer Eingang der keinerlei Verbindung mit den Räumen des Knabenhauses hat.

Rechts vom Hauptgebäude auf der Grenzlinie des Knabenhofes ist ein besonderes Lazarettgebäude errichtet, das in 2 Geschossen die nötigen Räume zur Aufnahme von 18 kranken Kindern enthält. Hieran schliefst sich ein Wirtschaftsgebäude, worin die Viehhaltung der Anstalt (5 Kühe und eine Anzahl von Schweinen) untergebracht ist; auch hat darin jeder der Beamten und Lehrer einen Holzschuppen und einen Schweinestall angewiesen erhalten. Im Anschlufs an dieses Stallgebäude sind die Aborte für Knaben angelegt. Der Stellung des Lazarettgebäudes entsprechend ist auf der anderen Seite des Vorderhauses der Anstalt eine Turnhalle errichtet, hinter der sich die Aborte für die Mädchen befinden.

Ein in der Nähe des Hauptgebäudes hergestellter Brunnen dient zur Wasserversorgung der Anstalt; mittels einer Druckpumpe wird das Wasser durch die älteren Knaben vom Pumpenhause in die auf dem Dachboden des Vorderhauses aufgestellten Behälter gefördert, von wo aus dasselbe nach den verschiedenen Abteilungen, sowie den Wohnungen geleitet wird. Jeder der von Mauern umschlossenen Höfe hat einen Flächeninhalt von rund 18 a. Ringsum das Anstaltsgehöft liegen zugehörige Ländereien, welche von den Zöglingen in Garten- und Ackerkultur bestellt werden.

Sämtliche Gebäude sind bis zur Plinthe in gesprengten Feldsteinen, über derselben in Backsteinrohbau, unter mäfsiger Verwendung von Formsteinen und in Anlehnung an die Formen des gotischen Stils, erbaut. Hierbei wurden sämtliche Bauarbeiten, die Dachdecker-, Klempner- und Töpferarbeiten ausgenommen, durch die Häftlinge der Zwangsarbeitsanstalt zu Strausberg hergestellt; auch die zur Verwendung gekommenen Ziegel- und Formsteine sind gröfstenteils von denselben angefertigt. Die Baukosten haben sich unter diesen Umständen für die zwar einfach, aber gut und zweckmäfsig ausgeführten Gebäude sehr mäfsig gestellt. Die Gesamtkosten haben (einschl. Umwehrung, Pflasterung Entwässerung, Brunnenanlage etc.) 299031 Mark betragen. Hiervon entfallen auf das Hauptgebäude, dessen dreistöckiges Vorderhaus 886,0 0™ und dessen zweistöckiges Hinterhaus 966,5 0™ Grundfläche bedecken, 242830 Mark, somit durchschnittlich auf 1 qm 131,10 Mark, auf 1 cbm rUnd 10 Mark. Die Beschaffung des nötigen Inventars des Hauptgebäudes erforderte 7353 Mark. Bei der angegebenen Gesamtsumme von 299031 Mark ergiebt sich für die ZahJ von 280 bis 300 Zöglingen ein Preis von rund 1000 Mark, bei 240 Zöglingen ein solcher von rund 1200 Mark für den Kopf.

U3-

Erziehungs

anstalt

Die Erziehungsanstalt (Maison d'éducation⁵⁵⁶) zu Montesson (Fig. 482⁵⁵') wurde vom Departement der Seine in das Leben gerufen und nach den Plänen zu Montesson. von Pousson 1895 erbaut. Sie ist am rechten Ufer der Seine, nahe an der Grenze des Departements (20km von Paris entfernt) gelegen und bedeckt ein rechteckig gestaltetes Grundstück von 700m Länge und 450m Breite; die gesamte Grundfläche mifst 32 ha.

Das Grundstück wird an einer Langseite von einer verkehrsreichen Landstrafse, an der anderen vom Flusse begrenzt. Die Einfriedigungsmauer ist im Mittel 2,20™ hoch; an einzelnen Stellen sind vergitterte Öffnungen freigelassen, die von aufsen einen Einblick in die Anstalt gestatten.

In letzterer werden zwei Arten von Kindern untergebracht:

1) Solche, welche darin gebessert werden sollen und höchstens bis zum 20. Lebensjahre dort verbleiben dürfen. Jedes derselben lebt mit einer gröfseren Zahl von Kindern zusammen, wird mit ihnen gemeinschaftlich unterrichtet und erzogen. ³

■:- î'3 3'i.J •

iimo

ggTflT-T<Tg

</ o' o' </ d c/ </</(/ 6

'rcv'orî

argTrar ^

ta

a' a” a¹ a' J o' J J </ d

Äil

rHTT

j;i|łS]ntpy^

-TîjT

Janasjny jETjjJ

JT T J

.nilisjm

TrjTT

ja' a/

t|(/ e' tf' c/

S«y y y i y

î x u 11 yf °

a' a

a' J </ </ a J J J J «

»'!»

B5S3!»

*•:

«'jasśs

u-:

J ^

ô’’    7 7"

or y y y y y ©, y y yy"

~7

'I

ii

fi

i;

i!

°s

|L

- ä*

>0 'o 'b 'ô ^0 'o

N.

■.■»'.•»‘»'»'»'»'f

■> 's

J Lr

'j

'S

p- ^ o.

-8

-X.

hH-h

Pur Zwar.cs-

ï i z i e li u u g

i!

I—H hf——| *

114—! ✓

I (-1-1 or

I I-i—I „

h-

o'

41

200">-’

IpO*"'

ct tt l/ «/ tt o' ot tt

s/t/ot<t«tft«/o’

•f

■i

Beamte

|

li'

ii

- J:

. ’« li

«3.

(mmm

^ «s «ï.

^

•3,    *3,

^

^ a" ✓ ,/ ✓ J

41 ✓ y ✓ w :

J=36=J

««s

I!-'

•ti

4i

jy

s a t : r c u. v i : 1 e

OOÎ

J3PUIX ot

J3PUI)I Ot

=3

Fig. 482.

IT-I

15

JapniM Ot

Esas

ES

I 3 P łl I łt »

ESI

j a P u i x »> T

s¹

‘ I

oa'nz.

li*

E3Ü;

j 3 1 u I M Ot

EE33

123

" iw

H3000

* ■'

Pil

il"

Wyn UpPOÇBfc

■i a p u ix ot

ES3

Mo

J apin)[ Ot r

teina

10 O

y y y y y ot

ot tt tt tt tt ot

f;

-✓--iii!

tt tt tt tt y

!"

:•

tt o' o’ tt tt o' tt tf

ki

*'(/•' of t/ t/ i/ */    */ f/

«/    C/    </ f/    ot */ i/ t/ */ o

{«

1s

»V i e s e

Sr

s:

y y y yyyyyyy y»

il

11

1'

'i!

y yyyy^y y yy y»

41

Werkstatt eu

-B

•-H-

VjrJîstatteu

Strass?

too £X) 80 70 ço 50 *K> 30 20

Erziehungsanstalt zu Montesson.

Lageplan ⁵⁵⁷).

Arch. : Pousson.

ri

y*

45

y y y y y y^y y y y y o

-n

î:

y y y y y y^V y y y y ot et & at y y y

[y

ot tt ot ot ot

LausBr.

II

O

(y

ïy

f:

li

.y.

^aitasjnrf

j a i( a sjny

j a H, a sjTiy| ff-ji

AUlS £ il ET

2) Kinder, welche auf Wunsch ihrer Eltern der Anstalt zur Zwangserziehung (Correction paternelle) übergeben worden sind und welche Tag und Nacht von einander vollständig abgesondert zubringen.

An den Grenzen des Grundstückes sind 12 kleine Gebäude errichtet, welche das für die Kinder bestimmte Gelände umfassen; diese Pavillons enthalten die Wohnungen der Beamten, der Lehrer und der die Gewerbe Lehrenden. Links und rechts von der Hauptachse der gesamten Anlage sind, in symmetrischer Anordnung, 8 gesonderte Gebäude für je 40 Kinder (eine Familie) errichtet; an jedes schliefst sich ein bepflanzter Hof an, der von lebenden Hecken und einer bedeckten Halle begrenzt wird. In derselben Achse sind vorn das Verwaltungsgebäude, weiter nach rückwärts das Küchengebäude und noch weiter gegen den Flufs zu ein grofses Gewächshaus gelegen; am Flusse selbst sind ein Wasserturm und ein Schwimmbecken angeordnet. Links von dieser Hauptgebäudegruppe sind in einem ■ grofsen Hofe die Werkstätten, die Schuppen und die Arbeitsplätze im Freien untergebracht; zur Seite derselben befinden sich Pflanzenhäuser, die für die Blumenzucht bestimmt sind. Rechts von der Hauptgebäudegruppe liegt das Gebäude für die Correction paternelle, ganz abgesondert von den übrigen Baulichkeiten. Noch weiter nach rechts, an die Grenze des Grundstückes, wurde die Krankenanstalt, 20 Betten enthaltend, verlegt.

W Ł S E 1-

Fig. 483.

tinricktunj.

Schlafs aal

Schlafs ul

Obergeschofs.

\c\

Ï0

1 e s e-

Fig. 484.

a si

S Q-S

z inni

ii

Zui Wasclien

der Hände.

mmmmmi J EDEDDD1 y> □BEEODÜ I

S t u li r-

z iinie r

Erdgeschofs.

1:500

10 98765*321 O

10

13

co™

Erziehungsanstalt zu Montesson. Pavillon für 40 Kinder “*).

Arch. : Poussin.

Es würde zu weit führen, die verschiedenen Gebäude im einzelnen zu beschreiben; in dieser Beziehung mufs auf die unten genannte Quelle⁶⁵⁸) verwiesen werden. Hier sei nur noch mitgeteilt, dafs die Familienhäuser (für je 40 Kinder) aus Erd- und Obergeschofs bestehen und dafs Fig. 483 u. 484⁵⁶⁷) die Grundrisse dieser beiden Stockwerke darstellen; die Raumverteilung ist daraus ohne weiteres zu entnehmen.

Die Baukosten haben ohne Grunderwerb 208000 Mark (= 260000 Franken) betragen.

424.

Ackerbau-kolonie zu Ostwald.

Bezüglich der Ackerbaukolonien soll hier eine kurze Beschreibung einiger ausgeführter Anlagen dieser Art folgen, zunächst der Ackerbaukolonie zu Ostwald bei Strafsburg (Fig. 485⁵⁵⁰). Dieselbe ist eine der ersten von Frankreich gegründeten Anstalten der in Rede stehenden Gattung und insbesondere bemerkenswert durch die äufserste Sparsamkeit ihrer baulichen Einrichtungen, welche es ermöglicht, darin eine gröfsere Zahl von Zöglingen mit einem un-gemein geringen Aufwand unterzubringen.

Die für diese Anstalt errichteten Gebäude bedecken eine Grundfläche von 3700 qm und erforderten einen Aufwand von nur 141090 Mark (= 176363 Franken), wonach 1 qm auf 38,12 Mark (= 47,05 Franken)

568) Nouv. annales de la constr. 1899, S. 1x8.

659) Nach: Nouv. annales de la constr. 1871, S. 49 u. PI. 23—24.

und der Bauaufwand für einen Zögling auf nur rund 600 Mark (= 750 Franken) zu stehen kommt. Zunächt auf Kosten der Stadt Strafsburg erbaut, wurde die Kolonie später unter die Staatsanstalten auf

genommen.

Dieselbe liegt etwa 6 km von der Stadt entfernt, unweit der Strafsburg-Baseler Bahnlinie, und man gelangt zu derselben durch ein mit Fruchtbäumen besetztes, als Garten angelegtes Vorland. 250 Zöglinge sollen hier, in der doppelten Absicht, sich moralisch zu verbessern und zugleich nützlich zu machen, in landwirtschaftlichen und gewerblichen Arbeiten, als Schmiede, Schlosser, Mechaniker, Wagner, Schreiner und Zimmerleute, unterrichtet werden.

Fig. 485.

Holz-Schuppen

S t 1 1UU

A c Tee r-G-erätlre

h--

nd

T r u a a e jl

ira

îma e a

arten

H-

'h

Tc it s e ii -

m

Hr

.100,DU ..

jPf et.dej-

¹

) Nach: Gourlirr, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et construits en France etc. Paris 1845 — 50. Bd. 3, PI. 215—217.

64ls) Faks.-Repr. nach ebendas,, PI. 215.

²

Nach : Zeitsch. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1886, S. 274.

³

) Pour la régénération et la moralisation des enfants »acquittés comme ayant agi sans discernement et envoyés en correction« par les tribunaux ou deténus par voie de »correction paternelle«.

⁵⁵¹) Nach: Nouv. annales de la constr. 1899, PI* 31— 32.

Il u a g

aH

Xra

V e r, vv_^a |1 |t .11 a g. H

S"p"e*i s e-*R."Î "u "m*e

y jii

S c li u 1 e

S*c*A*l ‘a *f -*R." ä"u'm*e

I*

,130.00.

1:1000

A.    Aufseher.

B.    Hufschmiede.

C.    Schreinerei.

D.    Arreste."

E.    Bäckerei.

>n » # 4 s c

i li-wHim

Ackerbaukolonie zu Ostwald bei Strafsburg⁵⁵⁹).

F.    Holzraum zu E.

G.    Mehlmagazin.

H.    Futterküche.

J.    Umkleidekammer.

K.    Wagenschuppen.

L.    Feuerspritze.

10

20

30

<3

60*

M.    Waschküche.

N.    Trockenraum.¹

O.    Schweinestall.

P.    Hühnerstall.

Q.    Häckselkammer.

Die von gerichtlicher Verurteilung freigesprochenen Knaben werden bis zum 20. Lebensjahre in der Anstalt untergebracht und in 3 Altersstufen abgeteilt, nämlich in eine solche von einem Alter bis zu 12 Jahren, eine zweite von 12 bis 15 und eine dritte von 15 bis 20 Jahren.

Zur Anstalt gehören 105ha Land, und dieselbe teilt sich in den Pachthof und die Gebäude für die Angestellten und Zöglinge. Der Pachthof wird durch einen vom Staate ernannten Direktor verwaltet, dem 20 Aufseher zur Seite stehen, ferner ein Geistlicher und mehrere Schwestern. Der Staat zahlt für jeden Zögling täglich 56 Pfenn. (= 70 Centimes) und überläfst der Anstalt aufserdem die Verwertung der Erzeugnisse sämtlicher Grundstücke. Nach Bestreitung aller Ausgaben für Nahrung, Wohnung und die Gesamtunterhaltung der Anstalt ist noch ein täglicher Reingewinn von 6,4 Pfenn. (= 8 Centimes) verblieben.

Die Bauart ist die einfachste und sparsamste; die Wandungen, welche nur die Breite eines Backsteines zur Dicke haben, sind verschindelt, mit lufttrockenen Steinen ausgemauert und gegen innen vergipst, die Läden und das Dachwerk von Tannenholz, die Dächer mit Ziegeln gedeckt.

Die Wohnungen des Direktors und des Geistlichen befinden sich im Obergeschofs des Verwaltungsgebäudes, diejenigen der Schwestern über den Bädern im Krankenhause und in der Schule. Von den Aufsehern und Lehrern wohnt ein Teil in den eingeschossigen Nebengebäuden A; ein Aufseher schläft in der Krankenabteilung, von den übrigen je zwei in den Schlafsälen der Zöglinge.

Behufs Raumersparnis dienen die Schlafsäle zugleich als Speisesäle, nachdem zuvor die Betten entfernt sind, welche aus einerseits an den Umfassungswandungen, andererseits an die Pfosten des Einbaues befestigten Hängematten bestehen.

Die Kapelle befindet sich an dem einen Ende der Schule und ist von dieser durch einen Vorhang getrennt, welcher während des Gottesdienstes entfernt wird.

Die Schlafsäle, Kranken- und Schulzimmer sind durch einander gegenüberstehende Fenster, aufserdem noch durch besondere Luftzüge reichlich ventiliert.

Die Stallungen sind zweireihig, mit einem 2 m breiten Futtergang zwischen den Ständen. Der Kuhstall hat eine lichte Höhe von 3 m, der Pferde- und Ochsenstall eine solche von 4 m ; oberhalb der Stallungen befinden sich die Futterböden. Die Scheuer und die Trockenschuppen nehmen den Hintergrund der Anlage ein. Inmitten der Scheuer befindet sich zu ebener Erde eine Dreschmaschine, zur Rechten derselben ein Schuppen für Ackergerätschaften, zur Linken ein solcher für Brennholz. Das obere Stockwerk, sowohl der Scheuer als der Schuppen, dient zum Trocknen des Tabaks und des Hopfens, der beiden Haupterzeugnisse der Anstalt.

Der so gut zusammenpassenden Gesamtanlage fehlt nur ein gröfserer Wasserbehälter für den Fall eines Brandes, was um so bedauerlicher ist, als der nächste Flufs 800 m entfernt ist und die Pumpbrunnen nur eine unzureichende Menge Wassers zu liefern imstande sind.

Eben so wichtig, als die Beschreibung der Bauart wäre die Kenntnis des Reglements dieser Anstalt, welches hier mitzuteilen zu weit führen würde. In dieser Beziehung sowohl, als auch betreff der Statistik der Anstalt kann nur auf die in der Fufsnote 559 genannte Quelle verwiesen werden.

425-

Ackerbau-

und

Strafkolonie zu Mettray.

Legende zu Fig. 486.

I,    1. Verwaltungsgebäude.

8, 2. Wohnhäuser für Kolonisten (nach Familien geteilt).

3.    Almosenhaus.

4.    Strafzellen.

5.    Speisesaal für die Angestellten. 6‘. Schulsaal (darüber Wohnung

der Angestellten).

7.    Kirche.

8.    Strafabteilung.

9.    Ausstellungshalle für die Erzeugnisse der Kolonie.

10.    l’ächterwohnung.

II.    Milchkammern.

12,    12. Pferdeställe.

13,    13. Kuhstall.

14.    Schweinestall.

15.    Nebengebäude.

10. Magazin.

17,    17. Aborte.

18.    Nachtwache.

Nach denselben Grundsätzen, wie die im vorhergehenden Artikel beschriebene Anstalt, ist die Ackerbau- und Strafkolonie (Colonie agricole et 'pénitentiaire) zu Mettray⁵⁶⁰) nach den Plänen und unter der Leitung von Blouet 183g und in den folgenden Jahren erbaut worden ^Fig. 486⁵⁶¹).

Die Ackerbaukolonie zu Mettray ist zur Unterbringung solcher Angeschuldigter bestimmt, welche aus Mangel an Einsicht in die Strafwürdigkeit ihrer Vergehen von den Gerichten freigesprochen und früher verschiedenen Centralstrafhäusern zur Besserung übergeben worden waren, nunmehr aber von der Regierung der für die Kolonie Mettray gebildeten Wohlthätigkeitsgesellschaft auf 3 Jahre überlassen wurden.

Die Anstalt zu Mettray kann 500 Zöglinge aufnehmen und ist nach dem Gruppensystem, mit einer Anzahl (10) abgesonderter Wohngebäude erbaut, von welchen jedes 50 Zöglinge mit einem Hausvater und zwei Unterlehrern aufzunehmen bestimmt ist. Inmitten dieser in angemessenen Abständen von einander erbauten, für Zöglinge bestimmten Gebäude befindet sich die Kirche, mit derselben verbunden eine Anzahl Strafzellen, das Quartier de punition. In der Nähe des Einganges sind die Verwaltungsgebäude mit der Wohnung des Direktors, seitwärts von der Kirche einerseits die Schule, andererseits ein Magazin zur Ausstellung von Erzeugnissen der Kolonie, hinter der Kirche aber die Vieh-, Pferde- und Schweineställe, die Milchkammern, die Scheune und verschiedene Schuppen zur Aufbewahrung von Ackergeräten etc. errichtet.

Beim Bau der Anstalt, zu welchem, wo immer möglich, die in der Nähe zu beziehenden Baustoffe verwendet wurden, und welcher in einfachster Weise aus Werk- und Backsteinen, Holz etc. ausgeführt ist, haben bei der Abebnung des Geländes und anderen einfachen Arbeiten schon die künftigen Zöglinge mitgewirkt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 315 200 Mark (— 394000 Franken).

⁰⁶°) Nach: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics efc. Paris 1845—50. Bd. 3, PI. 349, 350. ⁵⁸¹ ) Faks.-Repr. nach ebendas., PI. 315.

ii

:fe

.. -

:t

-¹

“TK. •"

a.

■HM

•ii

r.

w*

T‘

■ 1

EU]

ifi;:

!!!

l:

r-LJ

}.€€€€CC

•CCCCCC

es

Y-. i:'-: i-X-JX

;

yyyy-.......

■ apr

SUK

.M

i"

*•

i-

"r

/.<•

"f

tr ;

sl

1; ! i

: L—

-i- i

I#

lÄSyU»-«

. TU

1X13

Mm, mmm tÊ

1,

s₅

k*-

OlilJ

/>.V- ;•

xUissz

§*©

II

?::

lir

.0'

©fi

ia

--

r-w-4-•    ifeś

•F ;    ; ......~

_J    t rJL_Z

i ES

[fe

■

«I I;

fi

Ig«

iSl

"i

4; 1000

20

20

40

I) BI t ! O

|H 1 1 ) 11 H j-

Ackerbau- und*Strafkolonie zu Mettray⁵⁶¹).

Ar ch. : Bloue A

»»•

Von diesen belgischen Anstalten ist die gröfsere zu Ruyfslede für etwa 500 Knaben, die zu Beernem für etwa 300 Mädchen und die zu Wynghene für etwa 100 Knaben bestimmt, welch letztere aus denen zu Ruyfslede ausgewählt und für die Erlernung des Matrosendienstes bestimmt werden.

Unter einer und derselben Direktion vereinigt, aber räumlich getrennt, sind die Besserungsanstalten zu Ruyfslede, Beernem und Wynghene (Écoles de

zu Ruyfslede. TĆfOYWie&62j

426.

Besserungs

anstalt

Die 3 Anstalten ergänzen sich in der zweckmäfsigsten Weise, indem zu Ruyfslede alle nötigen Lebensmittel, Kleidungs- und Arbeitsstoffe erzeugt und zubereitet, in Beernem die Wäsche und weiblichen Handarbeiten aller Art für die 3 Anstalten besorgt werden, in Wynghene aber eine Anstalt gegründet ist, welche fähigen Kindern, oft solchen gebrandmarkter Eltern, denen es schwer, ja unmöglich sein würde, sich einen befriedigenden Lebensunterhalt im Lande zu gründen, Gelegenheit verschafft, natürliche, nicht selten angesehene Glieder der menschlichen Gesellschaft zu werden.

Die 3 genannten Anstalten zeichnen sich ferner durch einfache Bauweise und, wie aus den nachfolgenden Beschreibungen entnommen werden möge, äufserst zweckmäfsige ökonomische Einrichtungen, durch Ordnung und Reinlichkeit, noch mehr aber durch den Geist und die Liebe aus, mit welchen sie verwaltet werden, sowie durch die Erfolge, welche sich dieselben schon zu erfreuen hatten.

Für die Besserungsanstalt für Knaben zu Ruyfslede wurde vor etwa 50 Jahren eine Zuckersiederei mit einer gröfseren Geländefläche, eine Stunde von der von Gent nach Brügge führenden Eisenbahn

Fig, 487.

'T?

tr

255 onD _q nöor

jma

il ÜË

r'¹

■ff-

SünnmJrilD b d Qny ]

Hauptansicht zu Fig. 48656>).

*üooo W. Gr.

entfernt, angekauft und sofort für die Zwecke der Anstalt eingerichtet. Dieselbe zerfällt in zwei Hauptteile (Fig. 488⁵⁶³), die eigentlichen Schulgebäude A hnd die Meierei B.

Das mehrgeschossige Gebäude rechts vom Eingang enthält die Wohnung des Direktors, dasjenige linker Hand die des Geistlichen mit dem Zimmer des Pförtners zu ebener Erde. In zwei eingeschossigen, an das linksseitige Wohngebäude sich anschliefsenden Flügelbauten befinden sich einige Bureaus und die Wohnung der Angestellten; in den sich an die Wohnung des Direktors anschliefsenden Flügelbauten aber verschiedene Magazine für Lebensmittel, Getränke, Kleidungsstücke etc. und die Bäckerei.

In einem weiteren zweigeschossigen Gebäude befinden sich im Erdgeschofs die Küche der Angestellten, ein Voll- und Schwimmbad mit 4 Einzelbädern, im Obergeschofs einige Krankensäle, die Wohnung der mit dem Dienst in der Küche der Angestellten und mit der Krankenpflege beauftragten Schwestern, eine Apotheke und die Weifszeugkammer, In dem gegenüberliegenden, ebenfalls zweigeschossigen Gebäude sind zu ebener Erde die Küche der Ackerbauzöglinge nebst Vorratskammern und eine Dampfmahlmühle, im Obergeschofs Frucht- und Mehlmagazin untergebracht.

Das 2V2 Stockwerke hohe und 120 m lange Mittelgebäude enthält zu ebener Erde, links an der in der Mitte des Gebäudes befindlichen Flurhalle mit Treppenhaus, ein Speisezimmer und ein Versammlungszimmer mit einer Büchersammlung für die Angestellten, zwei Schulsäle, ebenfalls mit einer Büchersammlung für die Ackerbauzöglinge, unmittelbar neben der Flurhalle ein Zimmer für den Oberaufseher und ein solches zur Aufbewahrung der Musikinstrumente, zur 'Rechten der Flur-

6e2) Nach Reisenotizen.

w») Faks.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1856, Bl. 70.

halle aber den Speisesaal mit Tischen und Bänken für 500 Zöglinge, dieses Mittelgebäudes befinden sich zur Linken und Rechten des zugleich als Waschraum dienenden kreuzförmigen Mittelraumes 4 Schlafsäle mit je 124 eisernen Bettstellen, an deren Kopfende ein ebenfalls eisernes Kästchen mit zwei Fächern zur Aufnahme der Kleidungsstücke der Knaben befestigt ist.

ein Wasserstrahl ergiefst, deren es in jedem

cm

Im I. und If. Obergeschofs

In dem vorerwähnten kreuzförmigen Mittelraum, an welchen gegen den vorderen Hof und die Schlafsäle hin je ein Aufseherzimmer, gegen den hinteren Hof aber die Treppen stofsen, sind an den Wandungen 8 grofse Waschbecken angebracht, die von einem unter Dach aufgestellten grofsen Behälter aus, der mittels der Dampfmaschine gefüllt wird, mit fliefsendem Wasser in der Art versehen werden können, dafs sich durch Offnen eines einzigen Hahnes aus einem oberhalb der Waschbecken hinziehenden Bleirohre in Entfernungen von ca. 45 Stockwerk 48 sind, so dafs 96 Knaben sich zu gleicher Zeit waschen können.

Hinter dem soeben beschriebenen Mittelgebäude befindet sich ein gröfserer Hof, welcher nicht, wie der zwischen dem Eingang und dem Mittelgebäude befindliche, mit Gartenanlagen und Springbrunnen versehen, sondern zu Turn- und Laufübungen bestimmt ist.

Die Gebäude, welche diesen Hof an den übrigen drei Seiten einschliefsen, sind nur 1 Stockwerk hoch und enthalten die Arbeitssäle der nicht mit dem Ackerbau beschäftigten Knaben, und darin werden verschiedene sitzende Beschäftigungen: Schneiderei, Schusterei, Weberei, Stricken, Strohflechten, aber auch Schreiner-, Wagner-, ^öttcher- und Schmiedearbeiten, betrieben, auch Vieh- und Pferdekummete u. a. m. verfertigt.

In einer Ecke dieser einstöckigen Flügelbauten befinden sich die Küche und in ihrer Nähe 14 Zellen zur Abbüfsung von nur äufserst selten nötigen Strafen.

Unmittelbar an die vorbeschriebenen Baulichkeiten schliefsen sich sodann die der Meierei an.

In einem später mit A, 14 verbundenen Flügelbau befinden sich die Viehfutterküche, ein Raum, in welchem eine durch die nahe Dampfmaschine in Bewegung gesetzte Dresch- und Strohschneidemaschine aufgestellt ist, Futterbarren, Wagenschuppen, ein Raum zur Aufbewahrung gröberer Ackerbaugerätschaften und das Schlachthaus. In einem weiteren Flügelbau sind Stallungen für Jungvieh und Niederlagen von Gartengerätschaften, in einem anderen Bau aber Stallungen für 44 Milchkühe und 14 Zugochsen, nebst den erforderlichen Futterräumen, in einem dritten Bau Pferdestallungen und Futterbarren.

Zwischen diesen Bauten befinden sich zwei Kohlenschuppen und zwei bedeckte Düngerstätten, eine Schwemme und zwei Abteilungen vorzüglich eingerichteter Schweinestallungen mit Einzelhöfen und kleineren Becken zur Abkühlung der Schweine. Aufserdem befinden sich im Meiereihof noch 2 Abteilungen Geflügelställe mit abgesonderten Höfen und zwischen den zwei Ein- und Ausfahrten die Wohnung des Meiereiaufsehers. Auch ist noch besonders zu erwähnen, dafs sämtliche Stallungen aufsen durch einen Schienenweg verbunden sind, der durch die Küche führt, in welcher das Viehfutter zubereitet wird, sodafs dieses in kürzester Zeit verteilt werden kann.

Die Besserungsanstalt zu Ruyfslede ist rings von Gärten und Wiesen umgeben; in den ersteren werden in ausgedehntester Weise und mit dem glücklichsten Erfolge Gemüsebau und Obstbaumzucht betrieben, obgleich der Boden vor nicht langer Zeit noch gänzlich unfruchtbares, aufgeschwemmtes Sandland gewesen sein soll.

Die Matrosenschule zu Wynghene, zur Aufnahme von 100 Zöglingen geeignet, liegt nur etwa 5 Minuten von Ruyfslede entfernt, diesem gegenüber, und hierzu wurde ebenfalls ein älteres Gebäude angekauft und umgebaut.

In diesem befinden sich zu ebener Erde zwei gröfsere Säle, von denen der eine als Arbeitssaal zur Anfertigung von Segeln und anderen Schiffsgeräten, der andere zum Unterricht in nautischen Lehrfächern dient. Aufserdem befinden sich im I. Obergeschofs noch einige Magazine, die Küche und die Speisekammer.

Das II. Obergeschofs enthält 2 Schlafsäle für je [25 Knaben mit anstofsender Wasch- und Kleiderkammer, sodann 2 Aufseherzimmer und die Wohnung des Oberaufsehers; das Dachgeschofe ebenfalls zwei gröfsere Schlafsäle und einige Kammern.

Auf der zwischen Ruyfslede und Wynghene liegenden Wiese befindet sich ein gröfserer Teich mit einem vollkommen ausgerüsteten Seeschiff (früher, nach Fig. 488, in 34 aufgestellt), auf welchem die Matrosenzöglinge sich zum Seedienst vorbereiten und hierin durch einen Unterlehrer der Marine Unterricht erhalten. Dieser Teich wird zeitweise auch dazu benutzt, um die zu den Besserungsanstalten gehörigen Wiesen und Felder nach englischem System mit flüssigem Dünger zu bewässern.

⁶⁶⁴ ) Nach Reisenotizen.

427.

Matrosenschule

zu

Wynghene.

TT

SS

F-----

497

Olli

imm

mmm -

na

i! a s

Li

RHU

ÏFV

⁵ lii

CÏ

«I

B. Meierei:

QSÖ2! *

mm

tu

Wohnung der Ackerbauleute und ihres Aufsehers.

yjj-14-U-LLL-Lii

j    gj

t-r

Fig. 488.

♦    ♦’ i ? i£u

; n mm u

•    i 1 o¹

.-»u

Æi

......

re

«ù

%T'

[Li

.1%

...

$$

i MM-

tCi

S--

iiir

iv

1:1000

S—

_S5_

rV*-

i? »

<5*

■ t i

ilf

i li

<§>J

3E

fu

sil

Ru v ss e ie de.

<0

z

H+H , 111

und Ackerbauschule zu Ruyfslede⁵⁶³)

2. Kuhställe (darüber Getreideböden).

3. Krankenstall.

4. Jungviehstall.

5. Pferdeställe (darüber Heuböden).

6. Fohlenstall.

7. Schafstall.

8. Scheune.

9. Kleiner Schweinestall.

10. Wohnung der Aufseher über die Ställe, Magazine, Ge-

schirrkammer.

11. Mistgruben.

12. Schweinestalle.

13. Schuppen für Ackerbaugeräte (darüber Futterboden).

14. Magazine für Ackerbaugerate.

15. Tränke.

16. Platz für Diemengerüste etc.

17. Palissadenumschliefsung.

In der Nähe von Ruyfslede befindet sich auch noch ein zu dieser Anstalt gehöriges Wirtschaftsgebäude mit Brauereieinrichtung zur Aufnahme und Beherbergung von Fremden⁶⁶⁴).

Als weitere mit Ruyfslede verbundene Anstalt ist schliefslich noch die Besserungsanstalt für der öffentlichen Fürsorge anheimgefallene Mädchen zu Beernem (Fig. 489 u. 490⁵⁶⁵) zu beschreiben. Dieselbe befindet sich auf dem Wege von der Eisenbahnstation Blumenthal nach Ruyfslede, etwa eine halbe Stunde von letzterer Anstalt entfernt, und wurde in den Jahren 1852 — 53 unter Benutzung einiger vorhandener Baulichkeiten neu errichtet.

428.

Besserungsanstalt zu Beernem.

27. Aborte.

28. Waschplatz.

a. Garten des Direktors.

der Beamten.

c. Hof mit Gartenanlagen.

d. Spielhof für Zöglinge.

e. Trottoir.

f. Bänke und Lindenbäume.

g. Rundweg um die Anstalt.

i. Gemüse- und Obstgarten.

29. Wachtraum.

30. Pissoirs.

31. Turngeräte.

32. Strafzellen.

33. Kapelle mit Zubehör.

34. Schiff für Matrosenübungen.

ir

...

ii

ix ach

Besserungs

A. Schule:

ZS

isi

: "Li.

s. •

§y

mi Ki

Br w q e,s

12. Mehlmühle.

13. Dreschmaschine etc.

14. Futterküche etc.

15. Speisesaal für die Kolonisten.

16. Flurhalle.

17. Oberaufsehcr.

18. Bücher und musikal. Instru-

mente der Zöglinge.

19. Treppen.

•.«usTtups OS

21. Feuerspritze.

22. Schwimmschule.

23. Bäder.

24. Provisorisches Waschhaus.

25. Werkstätten.

26. Schmiede.

mD

<5 c=’®

bLJrt

■ I

L liii * lii! !

; ■ jj

ś-f

îfrr

: ii •!

II

li

k,®

I li i! J ii

1.

i'

!\ \i

■:

■V-

SiH

>:

10:51

isï"’ ' -ih

I f ,1

>0

■*

A trass c.'

A,

■■

-|jgB«S5sOsegae^»»gi=rî3^    -^ajftg^Ęg!^

M 1. Wohnung des Direktors.

Hausverwalters.

3. Bureaus.

der Beamten.

4. Wohnungen

nd

iS

:£

■?

der Beamten.

ja

Beamten.

•O

6. Speisesaal

7. Gesellschaftssaal u. Bibliothek

der Beamten.

8. Magazine für Kleider u. Bett-

zeug, Speisekammern.

9. Backhaus und Brotkammer,

der Architektur. IV. 7,

P 10. Küche und Zubehör für die

Kolonisten.

11. Dampfmaschine, Kessel-

haus etc.

Im Eingangsgebäude befinden sich im Erd-geschofs, links vom Eingang, ein Empfangs- und ein Sitzungszimmer, sodann rechter Hand und in den oberen Stockwerken die Wohnungen der Schwestern, denen die Aufsicht über die Anstalt übertragen ist. In einem längeren, eingeschossigen Gebäude zunächst dem Eingangsgebäude sind zwei Krankenzimmer, ein Badezimmer und eine kleine Apotheke, sodann eine Weifszeugkammer und 3 Arbeitssäle [untergebracht; in einem auf der Seite gegen den Hof ebenfalls nur eingeschossigen weiteren Flügel liegen zwei Schulzimmer und ein Arbeitssaal für jüngere Mädchen, in einem anderen Flügel der Speisesaal und in der Verlängerung desselben die Kirche, in einem Seitenflügel die Küche und die Speisekammer, in einem abgesonderten Gebäude die Waschanstalt, sodann in verschiedenen Nebengebäuden Stallungen für Schweine, Schafe und Kühe, ein Gewächshaus und einige Magazine.

Das Dachgeschofs der erstgenannten Flügelbauten enthält in drei Abteilungen die Schlafsäle der Mädchen mit zusammen 288 Betten oder Hängematten, deren Konstruktion aus Fig. 491 zu ersehen ist. Da wo die Flügel zusammen-stofsen, befinden sich die Schlafzimmer der beaufsichtigenden Schwestern und die Waschbecken, ähnlich denen zu Ruyfslede.

Wie in der Aufstellung oder dem Aufhängen der Betten, an deren Fufsende sich ein Brett zur Aufbewahrung der Kleidungsstücke befindet, die gröfstmögliche Ökonomie zu beobachten ist, so auch bezüglich der Tische und Bänke in den Arbeitszimmern und im Speisesaal, welche ihren Zwecken vollständig genügen und doch einen sehr geringen Raum einnehmen. Die Arbeitstische (Fig. 492) sind nämlich in Form

o«5) Nach : Allg. Bauz. 1856, S. 355 u. Bl. 73.

(2. Aufl.)

32

;ta

ta

ta

•K*

U*

rr

Fig. 490.

Grundriss des oberen CrescB-Össes,

a l.

Was chlia/us.

ZS

f—è

2$

ZS

Ü 23

Grundriss des» Erdgeschoss es

Spielplatz

WWW

23

23

ez

“r

_____j

Obergeschofs :

1. ' Schlafzimmer der Schwestern.

2.    Zimmer.'

3.    Kleiderkammer.

4.    Zimmer.

5.    Waschplätze.

6.    Aborte.

7.    Kabinette für die Schwestern.

8.    Schlafsäle für Mädchen.

von 60 bis 78 cm hohen, nur 18 cm breiten, fortlaufenden Nähkissen mit davor befindlichen, ebenfalls durchlaufenden Kästchen zur Aufbewahrung des Arbeitsgerätes ausgeführt, mit nur 22 cm breiten, 4ß cm hohen Sitzbänken versehen und blofs 1 m von einander entfernt. Die Tische im Speisesaal (Fig. 493) aber sind nur 65 cm einander entfernt, 60 cm hoch und nur 19 cm breit, die Bänke davor 43 cm hoch und 18 cm breit.

Ungeachtet auf diese Weise die in die Anstalt eingewiesenen Mädchen sich sowohl bei Tag, als bei Nacht in einem verhältnis-

von

~-z.

na

rT«l1 .

0001 -I

«OS

30

20

Fig. 491.

it

ë.

ot-

pl n

1S

Grosser Hof

-Äirv.r.,

.............L.

-ftWf+Wf

© s 19 $ &

Besserungsanstalt zu Beernem ⁵⁶⁵).

Erdgeschofs:

29.    Waschküche.

30.    Wäschemagazin.

31.    Orangerie.

32.    Treibhaus.

33.    Wirtschaftsräume.

34.    Futterküche.

35.    Schuppen.

36.    Kuhstall.

37.    Miststätte.

38.    Schweineställe.

19.    Zimmer der Schwestern.

20.    Bäder.

21.    Aborte.

22.    Weifszeugkammer.

23.    Arbeitssäle.

24.    Kabinette.

25.    25. Schulsäle.

26.    Saal für kleine Kinder.

27.    Waschplätze.

28.    Trockenkammer.

Sil

Hängebetten in den Scblafsälen.

7¹.

Fig. 492.

m,

Aff

Tische und Bänke in den Arbeitszimmern

i!

Fig. 493-

Tische und Bänke

im

Speisesaal.

Fig. 489.

J.OJ£ “3UXLOTXOO0

<■

Ku ch en^ arten

lapqj

Ei

i'U

7 ilf¹ ‘T⁷ ; üSEE

1.    Eingang.

2.    Sprechzimmer.

3.    4. Zimmer des Verwaltungsrates. 5, 6, 7, 8. Zimmer der Schwestern. 9. Bureau.

10.    Flur.

11.    Speisesaal.

12.    Kapelle.

13.    14, 15, 16. Küche mit Zubehör.

17.    Krankenzimmer.

18.    Wärmezimmer.

mäfsig engen Raume zusammenfinden müssen, ist doch überall die gröfste Reinlichkeit und eine musterhafte Ordnung zu beobachten.

Die in Fig. 489 u. 490 dargestellte Gebäudeanlage hat seit ihrer Erbauung einige Änderungen erfahren, die in der zugehörigen Legende (auf S. 499) grofsenteils berücksichtigt sind, der im Erdgeschofs befindlichen, an Altarnische 12 ist eine 31,0 m lange und 10,50 ™ breite Kapelle angebaut worden. Auch wurde ein neues Waschhaus hinter dem Spielplatz und Garten errichtet, infolgedessen die Räume des alten Waschhauses als Magazine verwendet werden konnten.

An Stelle

den Speisesaal 11 stofsenden

iV P-

BIBLIOTEKA POLITEGBÜÎHIÎâ

KRAKÓW

32*

Litteratur

über »Erziehungs- und Besserungsanstalten für verwahrloste Kinder«, a) Anlage und Einrichtung.

Lammers, A. Das preufsische Gesetz über öffentliche Erziehung verwahrloster Kinder. Jahrb. f. Ges., Verw. u. Volksw. 1878, S. 315.

Oetker, F. Ueber Erziehungs-Anstalten für verwahrloste Kinder. Deutsche Zeit- und Streitfragen. Heft 114 u. 115. Berlin 1879.

Hansen. Die Erziehung verwahrloster Kinder in Schleswig-Holstein. Kiel 1882.

Rettungsanstalten. Annalen des deutschen Reiches 1883, S. 41.

Baer, A. Die Hygiene des Gefängnifswesens etc. Jena 1897. S. 219.

ß) Ausführungen und Entwürfe.

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et construits en France depuis le commencement du XIXme siècle. Paris 1845—50.

Bd. 3, PI. 315, 316, 317: Colonie agricole et pénitentiaire, à Mettray.

Ueber Reformschulen, insbesondere über die zu Ruyfslede und Beernem in Belgien. Allg. Bauz. 1856,

S. 344-

Middlessex industrial school. Builder, Bd. 15, S. 26.

Möller. Erziehungs-Anstalt für verwahrloste Kinder in der Hasenheide bei Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1864, S. 298.

Möller. Erziehungshaus für sittlich verwahrloste Kinder am Urban zu Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1868, S. 147.

Barnes’s home and industrial school, Ardwick. Builder, Bd. 28, S. 765.

Colonie agricole et pénitentiaire d'Ostwald, près Strasbourg. Nouv. annales de la const. 1871, S. 49. Maison d'éducation four les enfants pauvres à Berlin (quartier Uyban). Nouv. annales de la const. 1871,

S. 57-

Neuere Besserungsanstalten in England. Im neuen Reich 1875, II, S. 604.

Erziehungshaus für sittlich verwahrloste Kinder am Urban: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 211.

von

Besserungs- und Strafanstalten in Dresden: Die Bauten, ^technischen und industriellen Anlagen Dresden. Dresden 1878, S. 294.

Liverpool school board truant industrial school. Building news, Bd. 34, S. 392, 406.

Bericht über die Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens. Berlin 1882—83. Herausg. v. P. Boerner. I. Band Breslau 1885. S. 375: Besserungsanstalten.

Wochbl. f. Baukde. 1887, S. I.

Wege, L. Erziehungshaus zu Vechta. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1886, S. 273. Brandenburgische Provinzial-Schul- und Erziehungs-Anstalt zw Strausberg.

Stryjenski, Th. & L. Ekielski. Concurrenz-Entwurf für die Baulichkeiten eines Knabenasyls in Krakau. Wiener Bauind.-Ztg. ; Wiener Bautenalbum, Jahrg. 5, Bl. 81 — 84.

Besserungsanstalten in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 464.

Rivoalen, E. Maison départementale d'éducation de la Seine à Montesson. Nouv. annales de la constr. 1899, S. 118.

Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1892, Taf. 25: Entwurf zu einem Asyl für verwahrloste Knaben in Krakau; von F. A. Ohmann & J. Pokutynski.

Berichtigungen.

S. 73: Fehlt unter der Überschrift »c) Rathäuser in Frankreich« die weitere Überschrift: »1) Mittelalter«.

S. 81: Zeile 9 v. o.: Statt »Provinzialbehörden« zu lesen: »Provinzbehörden«.

--<3»<5»Wgj»----

}

Z-‘

y

t!

J <

g

S

_**

0

xî

g

Û

j,

>5-

xj

x3

7«

X

o

x

X

3

,

1

■

\c\

£

^3

J

S

n

S

J

X

J

X;

*

3

t*

E8

33

2

a

’s

3

■'C >: X £# ł'{ :. % \, ^C>\xW    r

/g

'>•

2;

,-v, ; & JF; ^ # f - ,y Cl ß '- ^ ; vA\t ^ %ÂV<

» - j S y % V' ' é ^ iaÊ ■ i v> - > . \\ \tv\ *

iV;|m : f-;:4f> :¹',' CCj&V |f§

WM$kîÇf$$'^' ^wßw^e

r ^ (C~\ <Cz \ > CF C ce c f f^t -T'"    .^‘ /■ (T CC C r créer

<{p

'■ ^ f-f -.₍ .," ,-Ç ï :‘ . f 2 ‘ <••'«' '85 ^ * <.ï;    ^-t

<r .

8 I c I. fr< .' tv* 8 >88

P U W &> *jj |;;! |1|:1ÉP

g ^ (ff    r % ^ if 1 mUm^

,t ¥F rf.e^e -F.

% Vp ri . : r'' y^x Vvî F' tv^mi /ÉPJ

-' ; Xj \v    ; j \V |: ' \ v , f si 1 \>\\\tà Vjli

îv-j I« >'V H^ÜSWÄ

• ^7 «< ^7 < *■<

^ • >

.«V «B

^ 'Z2

< V; >iV

^ ' :c -

ZL Vvxv    vT >S<ł§^L - ,

•* /' 7]' \f\v' \' 7 s:

5 ivm ^ Psfç

mH ’ ^ <

:(C<Ż    W(? 5

-    p;- r,-1 c <Â źj*. ^    l    : ) <•

<;

^ <' ;• '/ .(:/y ^~. ■:;<//. % f||'

))>

\ v; \éf :,^|Ä VP|

ßpf

:    ^‘Ml C c' Ï

''ÊWÈÆ* < c

C/C^C e <

* /< ■£<<" c CKC ' <r / C'5 <: <r c c CuC C / / 1 C C C C C( ( C    ^ ₍c

g ^ ^ eux ç«r J0-S ^ epo <ÇSY Êf <£ (

,%-C c > f >#v C< //t'c C< £v‘

^ ;v‘ 'Mi;;V »ÜflS rSr‘ Çclc c <V • ^ '>> ^Px^^’wiv‘ ( WScc £(,( <

cr«r

kïz -s>^ 'Jr#l vf-Scc £§r£

, ^ mmfM Mlç cf€

c' ,V S: ..    MÇçf    Î*S

^    &<t(C    £&f\

(T

81# &<?£% %&

ßs£§£ fMæ §< ..ß£c S S80

ß<rMi M?M ß$$£ -<C£

§€ wą_ m m Sß^i^m

££ J <• £    <. .^    / <“ ////c

îa5

• : î    5 <- ^ c r c. C C ⁽ . < *

V <*-2

y-j

i

Ib-

»I

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

111-306470

Ł,ł

»

«T*

-*i£>

r-

i

»#

-*S>3

..

¥

jX.

*3*

«

»

7 ’

Sfctoś»*^ *

r

V,'

l*.

Ą

MS

rr

#'

tffe

«

4

«Sfr*

iS»

ss

*

t‘

i

s

,

*

»A

H

smMsl

*T

i

to

if

■ _JRsrÄia

2 iyabt»^i

»

»

44

4

V

f.

r*

Pv,

S& />

%

ÜCK

«9

>' ■

ri

.•®,-

>

w

r n»^.«-..

E;

ca

gfigg

ISS

«

RÖÖ00029861^^ ÿ^WjSlWf

fe

>»