:L

ssi

S. SX!

■ **3

tr*

e= -g

e-

U ^

M feg

ta

ta

O' SS

es

bd

s»

P»

tir-.

rr

asetma

>:

*rrci

P

iH?dk

u&x.

h---^

\tïi

./

r<

ËJ

s-

m*

•3

il

1 ,r-

J*.

PA

Lf'

Sä.

■Wr <;y

WTJ

♦i

[jj

fcS

S5

NS

e*f

J'

55

*.

Tk'*

i*

•«à

RS

*n

-A %    ‘

'*i5*vî

K #*

II

<4

T4

•C4

Ti

r\r\C\fN^\

ii

x4

A4

Tj

c*

A<

A4

(I

C4

A4

«g

Ti

fi

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000298618

'Vii

r.

:

*

H

3

S

m

P;

y

£4

m

Fj

s

?

s

■\

Ta

Q

7ï

vi

3

3

irn

Ta

n si r

Gesamtanordnung und Gliederung des »Handbuches der Architektur« (zugleich Verzeichnis der bereits erschienenen Bände, bezw. Hefte) sind am Schlüsse des vorliegenden Heftes zu finden.

Jeder Band, bezw. jeder Halb-Band und jedes Heft des »Handbuches der Architektur« bildet ein für sich abgeschlossenes Ganze und ist einzeln käuflich.

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR

Unter Mitwirkung von

und

Oberbaudirektor Professor Dr. Josef Durm

in Karlsruhe,

Geheimer Regierungsrat Professor Hermann Ende

in Berlin,

herausgegeben von Geheimer Baurat

Professor Dr. Eduard Schmitt

in Darmstadt.

Vierter Teil:

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

7. Halb-Band:

Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung;

Militärbauten.

2. Heft:

Parlamentshäuser und Ständehäuser. Gebäude für militärische Zwecke.

ZWEITE AUFLAGE.

ARNOLD BERGSTRÄSSER VERLAGSBUCHHANDLUNG (A. KRÖNER).

STUTTGART 1900.

ENTWERFEN,

ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

VIERTER TEIL.

7. Halb-Band:

Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung; Militärbauten.

2. Heft:

Parlamentshäuser und Ständehäuser.

Von f Dr. Heinrich Wagner,

Geh. Baurat und Professor an der technischen Hochschule zu Darmstadt

und

Dr. Paul Wallot.

Geh. Baurat und Professor an der Kunstakademie zu Dresden.

Gebäude für militärische Zwecke.

Von Friedrich Richter,

Oberstleutnant z. D. in Dresden-Loschwitz.

ZWEITE AUFLAGE.

Mit 288 in den Text eingedruckten Abbildungen, sowie 4 in den Text eingehefteten Tafeln.

STUTTGART 1900.

ARNOLD BERGSTRASSER VERLAGSBUCHHANDLUNG

A. KRÖNER.

>r

#<HTÖ

Das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

lißllSTEKA P0UTE0HNI&ZHA

KRAKÓW

ib

11/

Druck von Bär & Hermann ln Leipzig.

1»

ALc. Nr.

cnz

Handbuch der Architektur.

IV. Teil.

Entwerfen, Anlage und Einrichtung

der Gebäude.

7. Halbband, Heft 2.

(Zweite Auflage.)

INHALTS-VERZEICHNIS.

Siebente Abteilung:

Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung; Militärbauten.

3. Abschnitt:

Parlamentshäuser und Ständehäuser.

Vorbemerkungen.....

1. Kap. Parlamentshäuser a) Geschichtliches .    .

Seite

Drei Beispiele...........

b)    Erfordernisse und Gesamtanlage.........

c)    Sitzungssaal.......,.........

d)    Sonstige eigenartige Räume..........

e)    Ausgeführte Parlamentshäuser der Neuzeit.....

1)    Parlamentshäuser mit zwei Kammern.....

Zwölf Beispiele..........

2)    Parlamentshäuser mit einer Kammer.....

Zwei Beispiele..........

2. Kap. Provinzial-Ständehäuser...........

Sechs Beispiele..........

Litteratur über »Parlaments- und Ständehäuser«.

Ct ) Anlage und Einrichtung.....

ß) Ausführungen und Entwürfe ....

24

25

25

²5

43

43

51

54

68

69

4. Abschnitt:

Gebäude für militärische Zwecke.

73

Vorbemerkungen

Litteratur über »Militärische Gebäude im allgemeinen«.........

i. Kap. Dienstgebäude für die obersten Militärbehörden.............

Vier Beispiele.....................

Litteratur über »Dienstgebäude für die obersten Militärbehörden« (Ausführungen und Entwürfe...................

74

74

76

vr

2. Kap. Kasernen..................

a)    Allgemeines und Geschichtliches..........

b)    Bestandteile und Einrichtung............

1)    Wohnräume................

2)    Küchen und Speiseanstalten...........

3)    Wasch- und Baderäume; Krankenreviere; Putzräume .

4)    Räume für Unterrichts- und Übungszwecke.....

5)    Wachlokale, Geschäftszimmer und Handwerkerstuben

6)    Aborte und Pissoirs, Asche- und Kehrichtgruben .    .

7)    Magazine für Kleidungsstücke etc.........

8)    Treppen, Flure und Flurgänge.........

9)    Pferdeställe nebst Zubehör...........

10) Hufbeschlagschmieden............

c)    Besonderheiten der Konstruktion..... ....

d)    Systeme und Typen des Kasernenbaues........

1) Ältere Formen des Kasernenbaues........

Seite

81

81

86

87

90

94

99

100

101

104

105

106

114

xi6

120

X2I

Siebenzehn Beispiele

122

2)    Neuere Kasernen........

3)    Neuere Kasernen des Deutschen Reiches

132

133

Siebenzehn Beispiele .    .

4)    Neuere Kasernen in Österreich-Ungarn

Dreizehn Beispiele ....

5)    Neuere Kasernen in Frankreich .    .

Sieben Beispiele.....

6)    Neuere Kasernen in England .

Zehn Beispiele ......

e) Bombensichere Kasernen.......

134

149

149

158

iS«

168

169

f) Lagerbaracken .

Vier Beispiele

175

179

Zehn Beispiele......

Litteratur über »Kasernen«.

Ct) Anlage und Einrichtung . ß) Ausführungen und Entwürfe 3. Kap. Exerzier-, Reit- und Schiefehäuser .    .    .

a) Exerzierhäuser...........

180

191

192

193

193

Fünf Beispiele...........

Litteratur über »Exerzierhäuser« (Ausführungen)

195

201

b) Reithäuser

201

Sechs Beispiele

202

c) Schiefehäuser

204

4. Kap. Wachgebäude

Beispiel

205

206

207

Sechs Beispiele..............

Litteratur über »Wachgebäude« (Ausführungen und Entwürfe)

5. Kap. Militärische Erziehungs- und Unterrichtsanstalten.....

Fünf Beispiele..............

Litteratur über »Militärische Erziehungs- und Unterrichts-Anstalten« (Ausführungen) 223

223

210

210

212

Berichtigungen

V ęrzeichnis

der in den Text eingehefteten Tafeln.

Zu Seite 28: Westminster-Palast zu London.

44: Deutsches Reichstagshaus zu Berlin — Hauptgeschofe.

— Zwischengeschofs. — Obergeschofe.

45 =

desgl.

desgl.

IV. Teil, 7. Abteilung:

GEBÄUDE FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG; MILITÄRBAUTEN.

3. Abschnitt.

Parlamentshäuser und Ständehäuser.

Vor

bemerkungen.

Unter dieser Benennung sind hier alle diejenigen Gebäude verstanden, welche den Volks- und Landesvertretungen ganzer Staaten oder einzelner Landesteile zur Ausübung ihrer Obliegenheiten dienen.

Die in fast allen Ländern der civilisierten Welt eingeführte Verfassungsform beruht auf der Mitwirkung und Beteiligung der Staatsbürger am ganzen staatlichen Leben, und diese werden in der Regel durch zwei gesetzgebende Versammlungen oder Kammern bethätigt.

In den monarchischen Staaten besteht die erste Kammer aus Mitgliedern, die teils vermöge ihrer Geburtsrechte derselben angehören, teils vom Staatsoberhaupt ernannt oder auf Grund erblicher und überlieferter Anrechte als solche bestätigt werden. Die zweite Kammer wird, entweder ausschliefslich oder vornehmlich, aus den vom Volke erwählten Abgeordneten gebildet. Die Anfänge dieser Verfassungsform finden sich in England in der Mitte des XIII. Jahrhundertes unter Heinrich III, in voller Entwickelung aber unter Edward /., der 1295 als Gegengewicht gegen die grofsen Barone die Vertreter der Communitates berufen und so neben der erblichen Reichs-Pairie das Haus der Gemeinen (Iloitse of commons) entstehen liefs.

Schon von König Heinrich I. von England (1100 —1135) wird berichtet¹), dafs er den von ihm zusammengerufenen Generalrat der Nation (General council of the nation) in eindringlicher Rede angesprochen habe. Doch ist zu bemerken, dafs die ersten Vertreter der Nation Pairs waren. Wirkliche Abgeordnete des Landes wurden 1258 unter Heinrich III. durch den Erlafe der unter dem Namen Provisions of Oxford bekannten wichtigen Bestimmungen geschaffen, laut deren jede Grafschaft 4 Ritter, als Auskunftspersonen über die Zustände und Beschwerden ihrer Bezirke, in das Parlament zu schicken hatte. Die Wahl von Bürgern in das Parlament (Return of burgesses) wird zuerst 1265 von den Geschichtsschreibern verzeichnet, und König Edward I. erliefs 1295 die Verordnung, dafe nicht allein jede Grafschaft zwei Ritter, sondern jeder Burgflecken (Borough) der Grafschaft zwei Abgeordnete zu wählen habe, die namens ihrer Kommunen die Stimmen zu Gunsten des Königs und seiner Räte abgeben sollten.

In manchen Ländern ist man in der Teilung der Staatsgewalt einen Schritt weiter gegangen. Im Deutschen Reiche hat jeder der Bundesstaaten zwei Ständekammern; aufserdem haben sie in ihrer Gesamtheit den Reichstag, in welchen das ganze deutsche Volk seine aus dem allgemeinen direkten Wahlrecht hervorgegangenen Abgeordneten sendet; die verbündeten Regierungen sind durch den Bundesrat vertreten. In Preufsen sind, seit Einführung der

9 Vergl.: Barry, Ch. The palace of Westminster. London 1848. S. 13 u. 14, 28—36. Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.)

neuen Verwaltungsgesetze, welche den Provinzen und Kreisen des Landes eine gewisse Selbständigkeit verliehen haben, noch die Landstände der einzelnen Provinzen in Wirksamkeit getreten. Die österreichisch-ungarische Monarchie besitzt aufser dem Reichsrat, der in Österreich das Herrenhaus und Abgeordnetenhaus, in Ungarn die Magnaten-Tafel und. die Repräsentanten-Tafel in sich begreift, als zweite Volksvertretung die Landtage, welche in allen besonderen Landesangelegenheiten zuständig sind.

Auch in den republikanischen Staaten wird die gesetzgebende Gewalt durch zwei hierzu berufene Körperschaften ausgeübt: in Frankreich durch die Deputierten-Kammer und den Senat; in der Schweiz durch den Nationalrat und den Ständerat, welche zusammen die Bundesversammlung bilden; in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika durch das Repräsentanten-Haus und den Senat, aus denen der Kongrefs besteht. Die französischen Deputierten, gleichwie die Mitglieder des schweizerischen Nationalrates und des amerikanischen Repräsentantenhauses, sind die Abgeordneten des Volkes. Zum Senat schickt in Frankreich jedes Departement und jede Kolonie, in der Union jeder der Föderativ-Staaten mehrere Senatoren. Der schweizerische Ständerat besteht aus den Abgeordneten der Kantone; jeder der letzteren hat seinen Kantonsrat, dem die Gesetzgebung des Kantons obliegt. In Amerika sind die Regierungen der einzelnen Staaten jener der Union nachgebildet; jeder Einzelstaat hat ein Repräsentantenhaus und einen Senat.

Gleich wie die Befugnisse und die Bedeutung dieser Körperschaften gröfser oder geringer sind, so erscheinen auch die Bauwerke, welche zu ihrer Aufnahme dienen, mehr oder minder ausgedehnt und grofsartig. Wenn hierbei der Zweck, dem die Parlamentshäuser und Ständehäuser dienen, zwar im wesentlichen der-‘selbe ist, so sind doch die Erfordernisse der Anlage im einzelnen ebenso mannigfaltig, als schwierig zu erfüllen.

i. Kapitel.

Parlamentshäuser.

Von f Dr. Heinrich Wagner und Dr. Paul Wallot²).

Als Parlamentshäuser sollen diejenigen der in diesem Abschnitt zu besprechenden Gebäude bezeichnet werden, welche den bei Ausübung der obersten Staatsgewalt mitwirkenden Volksvertretungen dienen.

a) Geschichtliches.

Altfranzösisches

Parlament.

Mit dem Worte »Parlament« (Parlement³J wurden in den ersten Zeiten der französischen Monarchie die Versammlungen der Grofsen des Königreiches, später die zur Ausübung der Justiz berufenen Körperschaften bezeichnet. Auch pflegte dieser Name den mit Vertretern der Nation beschickten Versammlungen beigelegt zu werden, seitdem man anfing, französisch zu schreiben; schon in den Schriften des XI. und XII. Jahrhundertes kommt diese Benennung vor. Von den Sitzungen des Gerichts-Parlamentes ist seit 1254 die Rede. Philipp der

²)    In der vorliegenden 2. Aufl. ergänzt und umgearbeitet durch die Redaktion.

³)    Siehe: Littré, E. Dictionnaire de la langue française. Paris 1869. Bd. II, 1, S 954 u. 955.

Schöne war es, der in Frankreich den Grundgedanken der Trennung der gesetzgebenden Gewalt von der richterlichen Gewalt zur Anerkennung brachte¹); durch sein Edikt von 1302 schuf er die Parlamente zu Paris, Rouen, Toulouse etc. und wies zugleich dem durch sein Gebiet bedeutendsten derselben, jenem zu Paris, in dem alten, im vorhergehenden Hefte dieses »Handbuches« schon beschriebenen Cité-Palast seinen Sitz zu.

Philipp der Schöne machte das Parlament dort sefshaft (sédentaire) und Philipp der Lange ständig (permanent). Zweimal jährlich trat es in der Grand' chambre zusammen, die sehr einfach ausgestattet, mit hölzernem Gestühl und Täfelung versehen war. Dies war der Saal, in welchem 1655 der siebenzehnjährige König Ludwig XIV. gestiefelt und gespornt vor das versammelte Parlament trat und demselben, mit der Reitpeitsche in der Hand, seine Befehle in einem Tone kund gab, der den alten Räten die Schamröte in das Gesicht jagte.

In demselben Saale tagte später das Revolutions-Tribunal.

Das alte englische Parlament scheint schon 1224²) unter Heinrich III, aller Wahrscheinlichkeit nach aber unter Edward I. (1272—1307), seine Versammlungen in der Westminsterhalle zu London abgehalten zu haben. Daselbst pflegte auch das Parlament unter Richard III (1377 — 1399) seinen Sitz zu haben'³). Carl I ist darin zum Tode verurteilt worden.

Die Westminsterhalle, 1097 von Wilhelm Ritfus erbaut, bildete den Kern des grofsen Königspalastes, der von Eduard dem Bekenner gegründet, von Wilhelm dem Eroberer und seinem Sohne beträchtlich vergrößert worden war. Bei dem grofsen Brande von 1297 (oder 1299) scheint auch die Halle gelitten zu haben; denn es wird berichtet, dafs die Parlamentsversammlung verlegt werden mufste. Aufserdem ist aus dem Umstande, daß damals König Edward I. im Anschluß an die große Halle ein neues, urkundlich als »Halle für die Familie während der Parlamentszeit« bezeichnetes Haus bauen ließ, mit Sicherheit darauf zu schließen, dafs, wie schon erwähnt, das Parlament zu jener Zeit in der alten Westminsterhalle seine Versammlungen abzuhalten pflegte. Ihre jetzige Gestalt hat dieselbe hauptsächlich unter Richard II. (1394 — 97) erhalten; dieser König ließ, sei es um die durch das Feuer verursachten Schäden auszubessern, sei es um die Halle für Zwecke der Parlamentes tauglicher zu machen, die Mauern erhöhen, den Bau mit großen Mafswerksfenstern versehen, das neue Nordportal, Türme und große Strebebogen daran anbringen, endlich das prächtig gezimmerte Dachwerk, das noch heute die Zierde des altehrwürdigen Bauwerkes bildet, darüber errichten⁴). Der weit gespannte, großartige Raum von 72,0m Länge, 20,7 m Breite und 27,4 m Höhe dient nunmehr als Durchgangshalle zu dem damit verbundenen Parlamentshause. Fig. 1⁵) giebt eine innere Ansicht derselben. Leider wurde durch die 1834—35 von Sidney Smirke vorgenommene Restauration der Halle nahezu jede Spur der alten normannischen Baureste verwischt, und auch das Werk Richard II. hat darunter gelitten. Der 1883 erfolgte Abbruch des alten Gerichtshauses an der Westseite der Halle hat höchst merkwürdige Architekturteile aus normannischer, früh-gotischer und späterer Zeit blofsgelegt.

Die Trennung- des englischen Parlaments in ein Haus der Lords und ein Haus der Gemeinen soll schon 1339 stattgefunden haben; doch wird 1377 zum ersten Male⁶) von einem Sprecher der Gemeinen verbürgt berichtet. Nach der Trennung beider Häuser hatten die Lords anfänglich noch ihren Sitz in der grofsen Halle, später in einem besonderen Bau nächst Westminster, der »schöne Saal« (Fair roomj genannt. Die Gemeinen hielten damals ihre Versammlungen im Kapitelhaus der Abtei nächst der »Poeten-Ecke« ab⁷).

Um die Mitte des XVI. Jahrhundertes liefs Edward VI die prächtige St. Stephens-\swc$0\Q als Haus der Gemeinen einrichten. Letztere hielten es bis zu seiner 1834 durch den Brand erfolgten Zerstörung inne.

3-

Altenglisches

Parlament.

fi/

^0111 _

fel

<Æ

..

wm

Wm

/M"

&k

c*

V/

HRH

#1®

M BflSiS

Kara

V;

w'y.

§ni

mi

,!

[FT

Hh- -

jS

rO

>■© ^ fr

.T

r.-]

-LCr

L'7 '-■ELT'

r>:

~r

o— 3=0

Fig. i.

fi.

Va

<•

lat

V % fp

i | I

hi

a cr~

'-."-Z*

riC

LJ

r-y—;r»y<-

«1x5-0? L■

Î __

•:\

iN

>■ j

Es

K\

;v

vN

V¹

vV

;/

rE-l: ;'r '•’

._rzgrm-±^r.fc

XI—

-IWpBÿf -’S

r.,

»m«Ö

èeh^

__________~—•^*l

ES/SIĘEj^ggg

Westminsterhalle zu London⁸).

Diese Kapelle, von Edward I. 1298 begonnen und von Edward III. 1348 vollendet, war ein Werk von außerordentlicher Schönheit¹¹), das mit der ungefähr ein Jahrhundert früheren Sainte-Chapelle zu Paris zu vergleichen ist.

Die Umwandelung der St. Stephens-Kapelle zum Sitzungssaal des Unterhauses konnte der U) Vergl. die Abbildung in : Fergusson, J. A. History of architecture etc. London 1867. Bd. 2, S. 56.

inneren Erscheinung desselben nur zum Nachteile gereichen. Weitere im Laufe der Zeit daran vorgenommene Veränderungen trugen dazu bei, dafs der Raum nach den erhaltenen Abbildungen⁸ 9 10) ein höchst nüchternes Aussehen angenommen hatte. Er war an drei Seiten von einer mittels dünner eiserner Säulchen gestützten Galerie umgeben und anstatt des schönen gotischen Zimmerwerkes mit einer flachen Decke überspannt.

Bei Errichtung des neuen Parlamentshauses nach dem Brande von 1834 wurde vom alten Bauwerke nur die Krypta erhalten. Es ist zu bedauern, dafs die Kapelle selbst, die ohne zu grofse Schwierigkeiten hätte wiederhergestellt werden können, dem neuen Westminster-Palast nicht eingefügt wurde.

Ehemaliger

deutscher

Den Reichstag- im ehemaligen Deutschen Reiche bildeten die Versammlungen der geistlichen und weltlichen Reichsstände, auf deren Zusammensetzung,

Rechte und Obliegenheiten hier nicht weiter eingegangen zu werden braucht. Reichstas etc-Der Reichstag, der im Mittelalter bald in dieser, bald in jener Reichsstadt versammelt war, hatte seit 1663, bis zu der 1806 stattgefundenen Auflösung des deutschen Reichsverbandes, seinen Sitz beständig zu Regensburg in dem 1660 erbauten neueren Teile des Rathauses.

Noch werden dort der Reichstagssaal, der Saal des Fürsten-Kollegiums und das fürstliche Nebenzimmer mit ihren grofsenteils alten Einrichtungen gezeigt. Einen „CigenthtfjCU SCüttgg ÖCC lücirfjgtagg ^olcimitct, fa öcn 13—23 Sfungi 1653 in Jtcgcngputg auf bcm gcluöfjnlitfjcu großen îïatljaufe* ^anl . . . angcftcllct tUlb gehalten luarbetO bringt das unten angegebene Werk⁹). Auch die Rathaussäle mancher anderer Städte, in denen Reichstage abgehalten wurden, sind noch wohl erhalten.

Nicht unerwähnt kann hier die erste deutsche National-Versammlung (Parlament) bleiben, welche 1848—49 in der Pauls Kirche zu Frankfurt stattfand.

Diese in Rotundenform erbaute Kirche¹¹) wurde an Stelle der abgerissenen Barfüfserklosterkirche 1787 begonnen, 1833 nach Plänen Liebhard's vollendet und 1852 wieder zum Gottesdienst eingerichtet.

Die Stelle des heutigen Altars nahm 1848 die Rednerbühne ein; aus dieser Zeit stammt auch die die Kuppelwölbung abschliefsende Schalldecke, welche behufs Verbesserung der Akustik und zweckmäfsiger Erwärmung der Kirche angebracht wurde.

5-

Deputiertenkammer zu Paris.

Die eigentliche bauliche Entwickelung der Parlamentshäuser beginnt indes erst mit der Verbreitung der Verfassungsform, die seit der ersten französischen Revolution allmählich fast in allen Ländern zur Herrschaft gelangte.

Hier mag kurz auf das an anderer Stelle¹¹) bereits angeführte Ballhaus zu Versailles hingewiesen werden.

Dort war es, wo am 20. Juni 1789 die Zusammenkunft der von ihrem gewöhnlichen Versammlungsorte vertriebenen Deputierten des französischen Volkes statthatte, bei welcher sie durch Schwur gelobten, sich nicht zu trennen, bis sie Frankreich eine Konstitution gegeben hätten.

Als sodann die Revolution das Palais Boicrbon zu Paris, dessen Bau 1722 vom italienischen Architekten Girardini begonnen und der Reihe nach von Lassurance, Gabriel und Aubert fortgesetzt worden war, zum Eigentum der Nation erklärt hatte, wurde ein Teil des Palastes zur Abhaltung der Sitzungen des Rates der Fünfhundert benutzt, zu welchem Ende Gisors und Le Comte im Jahre III der Republik den Auftrag erhielten, einen Saal zu erbauen und ihn ausführten. Derselbe scheint in künstlerischer Beziehung bemerkenswert gewesen zu sein, konnte aber wegen mangels an Mitteln und infolge der Raschheit, mit der er ausgeführt werden mufste, nicht von sehr langer Dauer sein. Indes wurden unter dem ersten Kaiserreich die Versammlungen des gesetzgebenden Körpers darin abgehalten, und dieser liefs 1807 die Säulenhalle an der Hauptseite des Hauses, gegenüber der vom Konkordien-Platz herüberführenden Brücke,

:-ir

W

li

10 987654321 0

£j»jOf,

i>da] .

:t:

nr~i u

zur Wohn d Präsidenten

■    ■ n m*

ung-

Warte-

Halle

5=*"t9E

m:

£.*r

fe

rïïr^n

ttrr*

10 8 6 4 2 O

f ) II ) ) I I I I |

Fig. 2.

Tl

il

;'i

1 LJc<kßSzf%: :

1: GOO

19

15

20ł*

Querschnittlft).

Fig- 3-

Vo,

lilzungi

Saal

Arch.: de Joly.

Conferenz-il

II

iSi

i#

; F e s t -! f s i - : ii

kit*

Saal

jU

| i.......

orrauni •

f~tr

i: i

r*=»    -!

Æ.4

10

1:1000

20

40

CO”

Erdgeschofs¹⁷).

Deputierten-Kammer zu Paris.

durch Poyet errichten. Auch von 1814 an diente das Gebäude den Zwecken der Deputierten-Kammer; nachdem aber seit 1822 Befürchtungen bezüglich der Dauerhaftigkeit des alten Saales laut geworden waren, beschlofs man an seiner Stelle einen gänzlichen Neubau des Saales nebst zugehörigen Räumen herzustellen, und 1828—33 erfolgte die Ausführung desselben nach den Entwürfen von de Joly (Fig. 2 u. 3

Durchschnitt und Grundrifs dieses Gebäudes, dessen Saalanordnung vielen späteren Parlamentshäusern zu Grunde liegt, sind nebenstehend mitgeteilt. Das Haus ist sowohl an der gegen den Konkordien-Platz gerichteten Hauptfront, als auch an der rückwärtigen Hoffront leicht zugänglich. Zu beiden Seiten der Saalaxe sind Vorräume, Wartehalle, Konferenz-Saal und Bibliothek nebst Zubehör, an der Langseite des Saales Festsäle angeordnet. Die im Plane nicht benannten Räume gehören zu den Dienstgebäuden, welche den grofsen, durchschnittlich 60 X 60m messenden Vorhof an allen 4 Seiten umgeben.

Gebälke, Gewölbe und Dachwerk sind großenteils, die Kuppel des Saales ist ganz feuersicher hergestellt und aus Eisen und Hohlsteinen errichtet; das Dach ist mit Kupfer eingedeckt. Für die innere Ausstattung der Säle wurden französische Marmorarten, besonders solche aus den Pyrenäen, verwendet, auch Gemälde und Bildwerke der ersten heimischen Meister mit herangezogen. Die Gesamtkosten des Um- und Neubaues betrugen 3 536000 Mark (= 4 420 000 Franks), wovon 272 000 Mark (— 340000 Franks) auf Gegenstände der Malerei und Bildnerei kommen.

Zu gleicher Zeit ist der französische Senat in das Palais du Luxembourg zu Paris wieder eingezogen, hat indes nur einen Teil dieses bemerkenswerten, ursprünglich für Maria von Medici von Desbrosses 1615—20 erbauten Palastes inne.

Nachdem schon die erste französische Republik davon Besitz ergriffen hatte, wurde das Gebäude 1800 für den Senat eingerichtet ; diesem folgte die Pairs-Kammer, für welche 1836—41 ein neuer Saal mit Nebenräumen von A. de Gisors errichtet wurde¹⁸); später benutzte dieselben auch der Senat des zweiten Kaiserreiches. Der in Fig. 7 im Grundrifs dargestellte Sitzungssaal liegt in der Hauptaxe des Gebäudes und ist von Versammlungs-, Beratungs- und Geschäftsräumen, endlich von Prunk-und Festsälen umgeben, die grofsenteils in vornehmer architektonischer Ausstattung erscheinen, auch mit Statuen, Büsten und Gemälden, welche von den bedeutendsten französischen Künstlern herrühren, geschmückt sind.

Der Bau des Kongrefshauses der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, des Kapitols zu Washington ist zwar schon zu Ende des vorigen Jahrhundertes begonnen, kurz nachher aber wieder ins Stocken gekommen und später ganz zerstört worden. In seiner jetzigen Gestalt ist das Kapitol zu Washington, obwohl ein Teil desselben im zweiten und dritten Jahrzehnt unseres Jahrhundertes errichtet wurde, in der Hauptsache doch ein Werk der Neuzeit, dessen Beschreibung daher unter e folgen wird.

Ebenso verhält es sich mit den übrigen Parlamentshäusern von Belang, welche sämtlich im Laufe der letzten 50 Jahre entstanden, teilweise erst in Ausführung begriffen sind. Die mit Benutzung älterer Gebäude in Parlamentshäuser umgewandelten Aushilfsbauten können hier zunächst übergangen werden.

16 u. 17

).

6.

Senats-Kammer zu Paris.

7-

Sonstige

Parlaments

häuser.

b) Erfordernisse und Gesamtanlage.

Die Parlamentshäuser der Neuzeit zeigen einen vielgliedrigen, der politischen Entwickelung des parlamentarischen Lebens angepafsten baulichen Organismus. Die Erfordernisse desselben, obwohl im einzelnen verschieden, lassen sich im grofsen Ganzen wie folgt feststellen.

Das Parlamentshaus bedarf vor allem einen grofsen, auf allen Seiten freien

8.

Lage

und

Baustelle.

,BJ Nach: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et construits en France. Paris '845—50. Bd. I, Pi. 181, 185, 186.

”) Faks.-Repr. nach ebendas., PI. 186.

1S) Abgebildet ebendas., Bd. 2, PI. 272—275.

9-

Erfordernisse

im

allgemeinen, zukehren.

Lesesaal.

Bauplatz im Herzen der Stadt oder doch in solcher Lage, dafs die Haupt-strafsenzüge und -Verkehrswege möglichst rasch und bequem darauf hinführen.

Die Gröfse der Baustelle ist nach Zahl und Abmessungen der verlangten Räume, die in zwei oder mehreren Geschossen verteilt werden, so wie mit Rücksicht auf Entfernung und ILöhe der Nachbargebäude zu bemessen. Die unter e folgenden Beispiele geben die nötigen Anhaltspunkte.

Bei der Wahl des Platzes ist ferner darauf zu achten, dafs das Bauwerk mit Hinsicht auf seine äufsere Erscheinung und Umgebung zu vollster Geltung komme. Soll das Parlamentshaus als ein seiner Zeit und seinem Volke in jeder Beziehung würdiges Baudenkmal erscheinen, so mufs ihm auch ein seiner hohen Bedeutung angemessener Platz, auf dem die Architektur zu freier Entfaltung kommen kann, angewiesen werden.

Die in der nachfolgenden Übersicht angeführten Räume pflegen, unter gleicher oder ähnlicher Bezeichnung, bei fast allen Parlamentsbauten wieder-

i) Sitzungssaal mit Tribünen für Publikum, Presse etc. Es genügt ein solcher Saal, wenn das Haus nur einer gesetzgebenden Körperschaft dient; es bedarf deren zwei, wenn zwei Kammern darin tagen sollen.

Ausnahmsweise werden sogar drei solche Säle gefordert. So wurden z. B. im Programm für den neuen Parlamentspalast zu Rom verlangt: ein Sitzungssaal für den Senat (250 Mitglieder), ein Sitzungssaal für die Abgeordnetenkammer (508 Mitglieder) und ein Saal (von 700 <lm Grundfläche) zur Abhaltung von feierlichen Sitzungen, bei denen der König erscheint.

2)    Wandelhalle (Foyer), dem Verkehr und der Erholung der Abgeordneten dienend. In besonderem Falle kann dieselbe auch zur Mitbenutzung bei Festlichkeiten eingerichtet werden.

3)    Räume für die Mitglieder der Regierung.

4)    Räume für das Präsidium.

5)    Erfrischungssäle (Restaurant).

6)    Lese- und Schreibsäle.

7)    Räume für die Post, für die Telegraphie und zum Fernsprechen.

8)    Sprechzimmer, Ankleideräume.

9)    Kleiderablagen nebst zugehörigen Wasch- und Bedürfnisräumen.

10)    Räume für den Geschäftsverkehr (Bureau) des Hauses, als: Kanzlei und Registratur, nebst Arbeitszimmer des Vorstehers, Zimmer für Boten und Botenmeister, sowie für Abfertigung der Drucksachen.

11)    Bibliothek oder Bücherspeicher in Verbindung mit einem Bibliothek-

12)    Archiv.

13)    Arbeits- und Aufenthaltsräume für die Berichterstatter der Presse.

14)    Gröfsere und kleinere Säle für die Beratungen der Abteilungen, Kommissionen und Fraktionen.

15)    Wohnungen für Hausmeister und Pförtner.

In das Gebäude führen Eingangs- und Flurhallen, bezw. Ein- oder Unterfahrten für die Mitglieder des Hauses, der Regierungen und des Bureaus, für das Publikum und für die Vertreter der Presse etc. Dem Verkehre im Inneren des Hauses dienen geräumige helle Flure, Haupt- und Nebentreppen.

In vielen Parlamentshäusern sind auch Räume für das Staatsoberhaupt und sein Gefolge vorgesehen. Dieselben stehen in bequemer Verbindung mit den betreffenden Plätzen im Sitzungssaale, sowie mit etwaigen Staatssälen.

Ist das Haus zur Aufnahme zweier Kammern bestimmt, enthält es also zwei Sitzungssäle, so werden im Zusammenhänge mit jedem derselben die meisten der vorgenannten Räume wiederkehren, diese somit doppelt anzuordnen sein.

Die mitunter gestellte Forderung, im Parlamentshause auch eine Wohnung für den Kammer-Präsidenten oder für andere hohe Stellenträger des Hauses anzuordnen, ist mit den Hauptzwecken des Hauses schwer in Einklang zu bringen. Weit besser ist, sich darauf zu beschränken, nur Wohnungen für niedere Bediensteten, wie unter 15 geschehen, vorzusehen.

Schon die vorstehende Aufzählung der notwendigen Räume und die Erwägung, dafs dieselben von sehr verschiedener Gröfse sind, insbesondere die Höhenabmessungen derselben aufserordentlich voneinander abweichen, lassen erkennen, dafs der Entwurf eines Parlamentshauses zu den schwierigeren architektonischen Aufgaben gehört. Er erfordert eine genaue Kenntnis der Bedürfnisse, welche aus den parlamentarischen Gebräuchen des Landes, sowie aus anderen örtlichen Verhältnissen hervorgehen und besondere Anordnungen und Einrichtungen des Gebäudes bedingen. Da nun in jedem Lande andere Verhältnisse und Anschauungen obwalten, so können fremde Einrichtungen keineswegs mafsgebend für heimische Anlagen sein. Ein vergleichendes Studium der Parlamentshäuser der verschiedenen Länder ist indes zur völligen Beherrschung des Stoffes unentbehrlich.

Von grofsem Einflufs auf die Gestaltung des Gebäudes ist die Höhenlage des den Sitzungssaal enthaltenden Hauptgeschosses. Dieselbe war bekanntlich von ausschlaggebender Bedeutung bei der endgültigen Feststellung des Planes für das neue Reichstagshaus zu Berlin.

Von der Höhenlage des Sitzungssaales sind unmittelbar die Verkehrsverhältnisse im allgemeinen, die Anlage der Vorräume, Treppen, Höfe und insbesondere auch die wichtige Frage der Erhellung der Räume durch Tageslicht abhängig.

Bei der Grundrifsbildung wird also vom Hauptgeschofs und dem innerhalb desselben gelegenen Sitzungssaale auszugehen sein. Dieser bildet den Kern der Anlage; alle übrigen Räume sind nach Mafsgabe der Beziehung, in welcher sie zum Sitzungssaale stehen, zu verteilen, und diejenige Lösung wird als die beste zu erachten sein, welche diese Beziehungen am vollkommensten und einfachsten zur Geltung bringt. Zugleich sollen unbehindert des organischen Zusammenhanges sämtlicher Räume jene, welche für die Abgeordneten, für den Vorstand, für die Regierung, für den Geschäftsverkehr des Hauses bestimmt sind, innerhalb der Gesamtanlage in sich geschlossene, begrenzte Raumgruppen bilden und mit denjenigen Teilen des Sitzungssaales in unmittelbarem Zusammenhänge stehen, in welchen die in Betracht kommenden ihren Sitz haben. Auch die Wege der verschiedenartigen Besucher des Hauses, der Mitglieder der Regierung, der Abgeordneten, des Präsidiums, des Publikums, der Vertreter der Presse, des Bureaus und die Zugänge zu den Dienstwohnungen, Kellern etc. sollen voneinander unabhängig, thunlichst wenig gemeinsam sein und so unmittelbar als irgend möglich zum Ziele führen. Für den Verkehr des Publikums und der Presse mit den Mitgliedern des Hauses sind besondere Räume vorzusehen, so dafs die eigentlichen für die Parlaments-Mitglieder selbst beanspruchten Räume durch diesen Verkehr nicht berührt werden. Ferner ist darauf zu achten, die Arbeitsräume der Presse in thunlichst unmittelbaren Anschlufs an ihre Sitzplätze auf den Tribünen zu bringen, jedoch vollständig von den übrigen Räumen des

IO.

Besondere

Erfordernisse.

11.

Höhenlage

des

Saales.

12.

Grundrifsanordnung n. Raumverteilung.

T3-

Grundrifs

typen.

14.

Gestaltung.

Hauses zu trennen. Die Aufgänge zu den Tribünen sind so anzuordnen, dafs ein Verlaufen im Hause vollständig ausgeschlossen ist.

Die Kleiderablagen sollen auf dem Wege von den Eingangshallen zum Sitzungssaale liegen; die Halle (Foyer), dem alltäglichen Verkehr der Abgeordneten untereinander dienend, soll geräumig sein und sich in nächster Nähe des Sitzungssaales befinden, wie auch die Erfrischungs- und Lesesäle etc. nicht zu entfernt von demselben, am besten in Verbindung mit der Halle, anzuordnen sind. Die Erfrischungsräume, wenn möglich auch die Halle, sind so anzulegen, dafs sie einen Ausblick in das Freie gestatten.

Aufser den Schreib- und Lesesälen für politische Tageslitteratur ist noch ein besonderer Bibliothek-Lesesaal erwünscht, der in nicht zu grofser Entfernung vom Sitzungssaale unterzubringen ist. Es empfiehlt sich, darin zugleich die nötigsten Nachschlagewerke aufzustellen, im übrigen aber die eigentliche Büchersammlung (Speicher) von demselben zu trennen und nur die nötigen Verbindungen mittels Bücheraufzüge etc. in bequemster Weise vorzusehen. Zugleich ist darauf zu achten, dafs mit der Zeit eine nachträgliche Vergröfserung des Bücherspeichers unschwer hergestellt werden kann.

Weiter ist erforderlich, dafs ein Teil der Haupttreppe sowohl von der Wandelhalle, als von den Elurhallen aus leicht erreicht werden kann. Die Anzahl der in das Parlamentshaus führenden Eingangsthüren und -Thorhallen soll möglichst beschränkt sein; anderenfalls würde die Beaufsichtigung, da jeder dieser Eingänge durch einen Pförtner bewacht werden mufs, zu umständlich sein.

Von bestimmten, zur Anwendung gebrachten Grundformen kann beim Plan eines Parlamentshauses eben so wenig, wie bei anderen Monumentalbauten ersten Ranges, im allgemeinen die Rede sein, da jede solche Aufgabe ihre Eigenart hat und nicht schablonenmäfsig behandelt werden darf. Wohl aber ist der Grundrifstypus eines Parlamentshauses für eine Kammer wesentlich verschieden von demjenigen für zwei Kammern. Ersteres hat gewissermafsen einen Mittelpunkt, letzteres zwei Brennpunkte: der, bezw. die Sitzungssäle, um welche sich, nach früherem, die zugehörigen Räume je nach Mafsgabe ihrer . Beziehung zu demselben gruppieren. Bei doppelter Anlage bedarf der bauliche Organismus eines auch im Aufseren auszuprägenden Bindegliedes, und hierzu erscheint die Halle am besten geeignet.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Grundrifstypen wird durch den Vergleich der Pläne des deutschen Reichstagshauses zu Berlin (Tafel bei S. 44) mit denjenigen des österreichischen Reichsratshauses zu Wien (Fig. 16, S. 33) ganz besonders augenscheinlich.

Anstatt weiterer Erörterungen über die Planbildung des Gebäudes wird auf diese und andere Beispiele unter e hingewiesen.

Bei der Gestaltung des Aufbaues und der architektonischen Formbildung des Parlamentshauses liegt der Gedanke nahe, die Bestimmung desselben, gleich wie im Inneren auch im Aufseren, durch Ausprägung des Sitzungssaales jeder Kammer zur Erscheinung zu bringen. Dies verursacht indes meist grofse Schwierigkeiten; denn der Saal pflegt näturgemäfs von anderen Räumen umgeben zu sein und ganz im Inneren des Hauses zu liegen; auch darf die Höhenabmessung des Saales oder eines krönenden Aufbaues über demselben nicht übermäfsig gesteigert werden, will man nicht die Klangwirkung und die Erhellung durch Tageslicht hierdurch schädigen, also die Zweckdienlichkeit dieses Hauptraumes der äufseren Form zum Opfer bringen. Daher sind bei den meisten der nachfolgenden

Beispiele die Sitzungssäle in der äufseren Architektur des Bauwerkes nicht in dominierender Weise zum Ausdruck gebracht; vielmehr pflegt, auch bei Parlamentshäusern mit einer Kammer, die Wandelhalle als architektonischer Mittelpunkt gekennzeichnet und vor anderen Räumen hervorgehoben zu werden. In der That ist die Halle, nächst dem Sitzungssaale, am meisten hierzu geeignet; diese beiden und nach ihnen andere wichtige Räume, Flurhallen etc., erhalten eine der hohen Bedeutung des Bauwerkes angemessene monumentale Ausbildung und Ausrüstung, wobei plastischer und malerischer Schmuck an geeigneter Stelle nicht fehlen darf. Auch ist im Äufseren und Inneren nur die Verwendung edler Baustoffe von vorzüglicher Beschaffenheit in Aussicht zu nehmen.

c) Sitzungssaal.

Aus den vorhergehenden Darlegungen erhellt, welchen Einflufs Anordnung und Gestaltung des Sitzungssaales auf die Gesamtanlage des Parlamentshauses im allgemeinen ausüben. Allein für den Saal selbst, d. h. für die Zweckdienlichkeit desselben, ist die Frage von ganz besonderer Wichtigkeit, welche Form, Gröfse und Höhe dem Sitzungssaale zu geben sind, weil hiervon gutes Sehen und Hören innerhalb des Raumes abhängen. Ferner sind Einteilung und Einrichtung der Plätze für die Mitglieder des Hauses und der Regierung, für Redner, Vorsitzenden, Schriftführer etc. für die Anordnung des Saales von grosser Bedeutung.

Bei Feststellung der Form und der Abmessungen des Saales sollen rein praktische Erwägungen mafsgebend sein und künstlerische Gesichtspunkte erst in zweiter Reihe in Betracht kommen.

Die am häufigsten angewendete Form des Saales ist dem antiken Theater entlehnt. An Stelle der Skene sind die Rednerbühne, darüber der Sitz des Präsidenten und rechts und links von demselben in der Regel die Sitze der Vertreter der Regierung angeordnet. Den halbkreisförmigen Zuschauerraum nehmen die konzentrischen Sitzreihen der Abgeordneten ein, welche auf mäfsig ansteigendem Fufsboden von radial gerichteten Gängen durchzogen sind.

Häufig wird die Halbkreisform des Raumes über den Mittelpunkt hinaus geradlinig verlängert; mitunter ist anstatt dieser Form der entsprechende Teil eines regelmäfsigen Vieleckes zu Grunde gelegt, wohl auch die Skene in Apsidenform gebildet. Doch erfährt hierdurch der eben geschilderte Typus keine wesentliche Änderung.

Dieser Form des Saales gegenüber steht die andere, bei welcher der Grundrifs des Saales ein Rechteck bildet. Die Rednerbühne, die Plätze für den Präsidenten, für die Vertreter der Regierung etc. pflegen im allgemeinen ähnlich, wie im vorigen Falle an einem Ende oder an der Langseite desselben, aufgestellt zu sein. Die Einteilung der ansteigenden Sitzreihen der Abgeordneten aber ist verschiedenartig getroffen; teils sind die Sitze radial, teils ringsum parallel den Seiten, teils sämtlich gleichlaufend gerichtet. Auch können die Ecken des Viereckes im Grundrifs abgerundet oder abgeschrägt sein und andere mehr oder weniger bedeutende Form Veränderungen vorgenommen werden.

Die Erhellung des Raumes ist von der Saalgrundform unabhängig. Die Tagesbeleuchtung wird mittels Fenster in den Hochwänden oder durch Deckenlicht, zuweilen durch beide zugleich bewirkt. Der Abendbeleuchtung dient jetzt wohl in der Regel elektrisches Licht; doch dürfte nichtsdestoweniger Gas-

¹5-

Anordnung.

16.

Form.

*7-

Halbkreis

förmiger

Grundrifs.

18.

Viereckiger

Grundrifs.

T9-

Erhellung.

20.

.Schallwirkung.

Fig. 4.

tati

c. Sekretäre, k. Tisch des Hauses, s. Hauspolizei-Beamter.

fl HP

B || I m 11 [[H ederl r I I    les

P ' "fl t ertiett-fr*»

, i r :i \

Strecker

CI

01) erkaus r Dij] ornai en

ST

•t—

0--

£-

P--

1:250

«o- -

der

_r^"L

0]    I

! Fresse    I

J

a. Sprecher.

_2V*

L_

Sitzungssaal im Unterhaus zu London.

beleuchtung¹⁰) beizubehalten sein, um nötigenfalls, wenn Störungen des elektrischen Lichtes Vorkommen sollten, benutzt werden zu können.

Das gute Hören im Saale ist, wie oben bereits bemerkt, hauptsächlich durch die räumliche Ausdehnung und die Form desselben bedingt.

Als ungefähre Grenze deutlichen Hörens in freier Luft kann der Umfang eines Kreises angenommen werden, der aus einem 10m angesichts des Redners entfernten Mittelpunkte mit 20m Halbmesser beschrieben ist. Hiernach wird man dem Redner gegenüber etwa dreimal so weit, nach den Seiten etwa zweimal so weit, als nach rückwärts hören.

Von dieser Ermittelung kann auch (in Ermangelung anderer Anhaltspunkte) bei der Beobachtung der Schallwirkung im allseitig umschlossenen Raume ausgegangen werden. In letzterem ist aber die Hörfähigkeit nicht allein vom jeweiligen Standpunkte und von der Entfernung des Zuhörers vom Redner, sondern auch von der Grund-und Deckenform des Saales, von der Natur des verwendeten Baustoffes, von der Beschaffenheit der Oberflächen und von anderen Einflüssen, die hier nicht weiter erörtert werden können, abhängig²⁰).

Bei runden Grundrifsformen des Saales bilden sich, infolge der Reflexion des Schalles, Brennpunkte oder Sammelpunkte und Sammellinien zusammentreffender Schallstrahlen, welche, wenn sie nicht entfernt von den Zuhörern liegen, für gute Klangwirkung und deutliche Wahrnehmung des Tones gefährlich oder wenigstens störend sind; aufserdem können weiter entfernte Zonen und besondere Punkte entstehen, in welchen man besser hört, als in anderen, dem Redner näher gelegenen. Der Schallreflex kann jedoch auch ohne Zusammentreffen der Schallwellen sehr schädlich sein, wie dies bei glatten geraden Wänden sehr häufig und auch bei rechteckiger Grundform des Saales, bei ungünstigen Gröfsenabmessungen desselben, nicht selten der Fall ist.

Von einschneidender Wichtigkeit werden diese Erscheinungen, wenn sich, wie im deutschen Reichstage und im englischen Parlamente, der Gebrauch eingebürgert hat, dafs die Redner vom Platze, also von den verschiedensten Stellen des Saales aus, sprechen.

Für diese Gepflogenheit dürfte eine andere Grundform des Saales, als die rechteckige aus akustischen Gründen kaum zulässig sein. Allerdings

¹⁹) Über Beleuchtung mittels Gas siehe auch: Revue gen. de l'arch. 1876, S. 15.

*°) Siehe hierüber in Teil III, Bd. 6 (Kap.: Anlagen zur Erzielung einer guten Akustik) und Teil IV, Halbbd. 1 (Kap.: Saal-Anlagen, insbesondere Art. 241—245, S. 245 — 247 [2. Auf!.: Art. 248—252, S.. 248—282]) dieses »Handbuches«.

□□□□

q/i:,

■■GW

'' -V

1(51

‘Ttrrr-

MIII

TTT

TTT

TT

°(

n □□

□ □□

J o 11

a. Präsident.

r. Redner.

h. Minister.

i. Stenographen.

IP ■

vf>

6°

■r

ffî

I I I l~T

MIII

MIII

ujnvrn o t d i a

TT

Fig. 5-

□ *"!

ÈËEIJ

Tl

Gegenwärtige Anordnung.

Sitzungssaal im früheren Abgeordnetenhaus zu Berlin.

Mit

i i il

TM LTJ

(X

Frühere Anordnung.

pflegen auch in einigen kreisförmig gestalteten Sälen (z. B. in nacherwähnten des italienischen Abgeordnetenhauses Rom und der hessischen zweiten Kammer zu Darmstadt) die Mitglieder von ihren Plätzen aus zu sprechen ; allein in beiden Fällen und

insbesondere im Sitzungssaal zu Rom, der ohne Tribünen die beträchtliche Ausdehnung von 36,5 m Durchmesser hat, wird die Schallwirkung als höchst mangelhaft bezeichnet.

Die rechteckige Grundform ist im Ober- und Unterhause zu London (siehe die Tafel bei S. 28 u.Fig. 15), im früheren provisorischen, gleich wie im gegenwärtigen deutschen Reichstagssaal zu Berlin, ferner im Sitzungssaal des neuen preufsischen Abgeordnetenhauses daselbst (siehe die Tafel bei S. 44 u. Fig. 29), sowie in den meisten nordamerikanischen Kapitolen etc.²¹) zur Anwendung gebracht.

Die Halbkreisform, wel-die als akademischer Typus bezeichnet werden kann, ist bei den Sälen der Depu-tierten-Kammer und des Senats zu Paris (siehe Fig. 3 [S. 6] u. 7), bei denjenigen des italienischen Abgeordnetenhauses zu Rom (Fig. 8), des Reichsratshauses zu Wien (siehe Fig. 16) etc. gewählt.

Drei Viertel einer Korb-

ZU

U0 ‘A\ 0St/,

al) Vergl. die Grundrisse der nachfolgenden, unter e dargestellten Beispiele ausgeführter Parłam entshäuser.

ID i pi o n a i e nj

II o f

lAboeurdaete

*-r

S--

a. Präsident, r. Rednerbühne.

1!

P--

ii

il

II

II

P«

1:250

S'

s-

co- -

s sTTT

Sitzungssaal des früheren Herrenhauses zu Berlin,

Fig. 7.

■ amm m

i i r ii b

NS

✓✓Ve

’f'täß

w ♦ / jr 4/4c

> / / •æÆ444x<<

v)

t.*s

#/

s.

ui)-r

[bi

iL^MuMlÈiÊ

qlslaiglHlc <=

rat

HQ

!l

Sitzungssaal der Senats-Kammer zu Paris.

linie aus 3 Mittelpunkten umfafst die Grundform des für die Deputierten-Kammer im Palais Bourbon zu Paris geplanten neuen Saales (Fig. 9) und den größeren Teil eines Kreises der in P'ig. 25 dargestellte Saal der II. Kammer zu Darmstadt. Ferstel hatte in seinem Entwurf zum deutschen Reichstagshause²²) für den Sitzungssaal eine vollständige Ellipse als Grundform angenommen.

Die Höhe des Saales ist von der Längen- und Breitenabmessung desselben, sodann von der Anlage der Tribünen abhängig.

Im Interesse des guten Hörens empfiehlt es sich, die Höhenabmessungen des Saales und der Tribünen zu beschränken, insbesondere aber den letzteren keine zu bedeutende Tiefe zu geben. Auch ist eine in der Hauptsache gerade Decke mit profilierten oder abgerundeten Ecken im allgemeinen günstiger, als eine stark gewölbte²³).

Im übrigen ist, abgesehen von der Form, wie schon bemerkt, das deutliche Hören von der Saalgröfse abhängig- Letztere aber wird durch die Anzahl der Mitglieder des Hauses bemessen und durch das Mafs der Bequemlichkeit, welches denselben gewährt wird, bedingt.

Im allgemeinen gilt als Regel, dafs behufs leichter Zugänglichkeit nicht mehr als 4 Sitze in geschlossener Reihe nebeneinander stehen sollen. Infolgedessen werden bei stark bogenförmig gekrümmten Sitzreihen die erforderlichen Radialwege, die 55 bis 70cm Breite erhalten, eine Verhältnismäfsig grofse Fläche des Saales beanspruchen. Aber noch viel bedeutender wird die Saalfläche ver-gröfsert, wenn die Abgeordneten g'ewohnt sind, kleine Tische oder schliefsbare Schreibpulte vor sich zu haben. Für jeden solchen Platz ist ein Raum von 1,101,1 Tiefe und bei gekrümmten Reihen 55 bis 65cm Breite, also 0,G1 bis 0,72 im Fufsbodenfläche, einschl. der Gänge und des freien Saalraumes aber durchschnittlich 1,25 bis 1,50qm Grundfläche zu rechnen.

In der Chambre des Députés im Palais Bourbon zu Paris (Fig. 3, S. 6) sind keine Pulte angebracht. Die Zahl der Plätze betrug im Jahre 1881—82: 557; also kamen bei 4409™ Saalfläche auf den Platz 0,79 9™ Fufsbodenfläche.

Im Entwurf zu einem neuen Sitzungssaale für dieselbe Kammer von de Joly (Fig. 9) beträgt die Zahl des Plätze, einschl. derjenigen der Minister, der Kommissionen und des Bureaus, G29 qm, die Giundfläche des Saales 7919™; somit ist an letzterer für einen Platz durchschnittlich 1,26 9™ berechnet.

Der Saal des italienischen Abgeordnetenhauses zu Rom (Fig. 8) hat, einschl. der rechtwinkeligen, nischenartigen Erweiterung, 730 9™ Grundfläche und enthält die Plätze von 530 Mitgliedern (einschl. Bureau). Auf einen Platz, deren bis zu 9 in eine Reihe gebracht sind, kommen hiernach 1,38 9™ Saal-Fufebodenfläche.

Höhe und Deckenform.

22.

G röfse.

²3-

Sitze der Abgeordneten etc.

Das Repräsentantenhaus zu Washington umfafste 1867 die Zahl von 316 Abgeordneten, welche in dem in Fig. 14 dargestellten Sitzungssaal von 34,0 X 22,6 m (unter den Tribünen gemessen) tagten. Hiernach ergiebt sich für einen Platz eine Saalfläche von 2,40 9™. Im Saale der Senatskammer (25,7 X 15,2 m) hat jeder der 88 Senatoren einen Platz von 4,40 9™ zur Verfügung.

Im House of commons zu London (Fig. 4, S. 12) sind weder den Mitgliedern, noch selbst den Ministern besondere Schreibpulte gewährt. Die Herren machen ihre Notizen auf den Knieen. Bei einer Saalfläche von 280 9™ und 428 Abgeordneten kommen auf den Einzelnen nur 0,65 qm Bodenfläche.

Im Rcichsratsliause zu Wien (Fig. 17) sind Pulte von mindestens 60 cm Breite angeordnet. Daselbst beträgt die Anzahl der Mitglieder 353, die Fufsbodenfläche im ganzen 545 qm, für den Einzelnen also 1,50 qm.

Im neuen Abgeordnetenhaus zu Berlin (Fig. 29) entfallen bei rund 680 qm Saalgrundfläche und 433 Abgeordneten auf jeden der letzteren (einschl. Gänge, Minister-, Präsidenten- etc. Plätze) 1,58 9™.

Im deutschen Reichstage²⁴) sind bei einer Saalgröfse von 612 q™ und 444 Sitzplätzen (400 für die Abgeordneten, 44 für den Bundesrat) 1,35 9™ für jedes Mitglied des Hauses vorgesehen. Jeder Abgeordnete besitzt ein Pult und einen bestimmten Platz. Man ersieht, dafs bei nahezu gleicher Mitgliederzahl die Fufsbodenfläche des Sitzungssaales im House of comtnons noch nicht halb so grofs, als jene des deutschen Reichstagshauses ist.

²²)    Siebe: Allg. Bauz. 1883, Bl. 56.

²³)    Vergl. auch das in Fufsnote 20 genannte Kapitel über »Anlagen zur Erzielung einer guten Akustik«. 2t) Siehe die Tafel bei S. 44.

a,    Präsident.

b,    b. Je 2 Vicepräsidenten

und I Sekretär.

c,    c. Sekretäre.

d,    d. Je 2 Quästoren.

e,    <, Je 2 Revisoren.

Fig. 8.

F ii li 11 cii m

(/

/. Durchgang.

g.    Gang für namentliche Abstimmungen.

h.    Minister.

i.    Stenographen.

k. Kommissionstisch.

■M

|SC

s!

OßÜD

£3

OOOODO

s es atoren. [

(Minister.! Diplomaten

Depv• |Praesi-|Kônig1-|Praesi-tirte defiza Wof ienza

Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses zu Rom²⁴).

Fig. 9.

n. Präsident. r. Redner.

e-

F 1 u r h aile

il

OOCt

Salon

4, * e T r r f b

h e_r s a a ?

mm,

8siN

r.

/Æ

Al!

y.

Il of

1(5

fil

SI

DI

[I®

3 a.

[oô O jL_

W2

SôiïOlEJiguEpp

in

Die Gestaltung des Inneren ist in Übereinstimmung

Sv l;

Landesausschufsgebäude

Fig. 5°-

4) Räume für Unterrichts- und Übungszwecke.

13,9cbm) ungiinstigstenfalls aber nur 8,7 Luftraum

18 einzeln wohnende und 29 gemeinschaftlich wohnen

Österreichische Kavalleriekasernen.

as

Versetzbare Wellblechbaracke von Z. Bernhard & Co. in Berlin.

Litteratur

22l IIX Ja. a, XIX

¹

)    Siehe: Narjoux, F. Paris. Le -palais de justice. Paris 1880. S. 2, 3 u. 8.

²

°) Nach: Thomas Walsingham, Mönch zu St. Albans u. Chronist, um 1400.

³

)    Nach dem Chronisten John Stow (1525—1605).

⁴

)    Näheres über die Westminster-Halle in dem auf Verlangen des Unterhauses 1884 erstatteten Bericht Pearson's in: Building news, Bd. 47, S. 81, 201 u. 464 — ferner in: Builder, Bd. 47, S. 115 u. 656.

⁵

)    Faks.-Repr. nach: Builder, Bd. 48, Tafel zu S. 505.

⁶

)    Nach: Barry, Ch. The Palace of Westminster. London 1848. S. 21 u. ff.

⁷

) Nach ebendas., S. 41.

⁸

)    In: Barry, a. a. O., S. 40.

⁹

)    Nach: Henne am Rhyn, O. Kulturgeschichte des Deutschen Volkes. Berlin 1886. Bd. 2, S. 240: Faksimile eines gleichzeitigen Flugblattes.

¹⁰

u) Siehe den Grundrifs dieser Kirche in: Frankfurt und seine Bauten. Frankfurt 1886. S. 119.

¹¹

■ ¹¹) Siehe Teil IV, Halbbd. 4 dieses »Handbuches«, Art. 536, S. 403 (2. Auf!.: Art.'266, S. 209).

Wan aelJialle

in

De Joly s Entwurf zu einem Sitzungssaale der Deputiertenkammer zu Paris²⁶).

[ T4 Im englischen Parlament sind für den Einzelnen keine bestimmten Plätze vorgesehen, wenngleich sich von selbst ergeben wird, dafs die regelmäfsigen Besucher wohl immer an derselben Stelle sitzen. Im übrigen aber setzen sich die Mitglieder, wie sie können; in den seltenen Fällen, dafs das Haus einmal vollzählig vertreten ist, rückt man zusammen, und da alsdann trotzdem der Platz unten im Saale nicht vollständig ausreichen würde, sind für die Nachzügler Plätze auf der Galerie vorgesehen.

Die politischen Gegner im englischen Parlamente stehen sich in nächster Nähe (nur der Tisch des Hauses ist zwischen ihnen), Auge in Auge, gegenüber, und man behauptet, daß sich die Redner infolgedessen größerer Mäfsigung in der Form befleifsigen.

Die Vorteile, die durch dieses Aufheben der Pulte und den Verzicht ganz bestimmter Plätze für jeden Einzelnen gewonnen werden, sind bezüglich des guten Hörens und Sehens sehr bedeutend.

Die Abmessungen des Sitzungssaales im deutschen Reichstage (21,56 X 29,00m) und diejenigen im neuen Abgeordnetenhaus zu Berlin (24,00 X 28,50 m) sind solche, wie sie im Interesse der Verständlichkeit der Redner nicht wohl überschritten werden dürfen.

Die Abmessungen im deutschen Reichstagshaus, gleichwie die ganze Einteilung, mußten dem Bauprogramm entsprechend von dem noch bestehenden provisorischen Gebäude in der Leipzigerstrafse übernommen werden und konnten nachträglich, da man sich an die bequeme Platzeinrichtung gewöhnt hat, nicht mehr eingeschränkt, bezw. verändert werden. Ja man befürwortete sogar, mit Rücksicht auf die Vergröfserung der Zahl der Abgeordneten, entsprechend der Zunahme der Bevölkerung (i Abgeordneter auf je 100000 Einwohner), eine Vergröfserung des Saales.

Von der obersten Stufenreihe aus beträgt die Lichthöhe des Saales 13 m; das Steigungsverhältnis des Saal-Fußbodens ist 1 : 10 angenommen.

Das SteigungsVerhältnis der Sitzreihen in der Deputiertenkammer zu Paris beträgt dagegen 1:2,3, im neuen Abgeordnetenhaus zu Berlin 1:15, im Abgeordnetensaale des Reichsrats zu Wien 1:8, im Repräsentantenhaus zu Washington 1 : 17 etc.

Für die Saaleinrichtung ist aufser der Anordnung und Ausrüstung der Abgeordnetensitze diejenige der Plätze für Redner, Präsidenten, Schriftführer, Vertreter der Regierung, Stenographen etc. von Wichtigkeit.

Die Rednerbühne ist im Ober- und Unterhaus zu London, im italienischen Senats- und Abgeordnetenhaus zu Rom, auch im Senats- und Repräsentantenhaus zu Washington überhaupt nicht vorhanden. In den deutschen Abgeordnetenhäusern sind solche zwar aufgestellt; doch pflegen sie selten benutzt zu werden.

Die Rednerbühne, mit Lesepult und Seitentischen ausgerüstet, liegt in der Hauptaxe des Saales, nahe dem einen Ende und gegenüber den Sitzreihen der Abgeordneten. Hinter der Rednerbühne und etwas höher als diese ist gewöhnlich die Bühne mit dem Präsidentensitze; zu seinen beiden Seiten, zuweilen vor demselben, sind die Plätze der Schriftführer (gleich wie diejenigen des Präsidenten, geräumig und mit breiten Pulten versehen) .angeordnet. Von der Präsidentenbühne aus mufs jeder Platz im Saale übersehen werden können. Im übrigen ist die Höhenlage dieser und der Rednerbühne, die Abstufung und Aufstellung der Plätze für Mitglieder und Kommissare der Regierung etc. in den einzelnen Parlamentshäusern verschieden. Diese Einrichtungen, so wie die Anordnung der Plätze im Saale selbst werden wohl meistens unter Berücksichtigung bestehender Gewohnheiten und in Verbindung mit der betreffenden Behörde festzustellen sein.

Im neuen Abgeordnetenhaus zu Berlin sind zu beiden Seiten der Präsidenten- und Rednerbühne (siehe den Grundriß in Fig. 29) die Plätze für die Minister und Regierungskommissare angeordnet. Die bequeme Verbindung dieser Plätze untereinander ist durch einen kleinen Wandelgang vermittelt, der sich dem Sitzungssal rückwärts anschließt und von dem aus die am nördlichen Querflur gelegenen

²⁵)    Nach: Deutsche Bauz. 1875, S. 517.

²⁶)    Faks.-Repr. nach: Encyclopédie d’arch. 1882, S. 49.

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.)

24.

Bühne für Redner, Präsidenten etc.

25-

Stufen

anordnung.

an

26

Tisch

des Hauses.

27.

Stenographen

tische.

28.

Eingänge.

29.

Abstinimungs-

gänge.

Arbeits- und Sprechzimmer des Präsidenten, der Minister und der Regierungskommissare schnell zu erreichen sind.

Fig. 4 bis 9 veranschaulichen die verschiedenen Einrichtungen einer Anzahl Sitzungssäle, teils von rechtwinkeliger, teils von halbkreisförmiger und ovaler Grundform, die in den vorhergehenden und nachfolgenden Erörterungen in Vergleich gebracht sind.

Zu den Plätzen der Abgeordneten, sowie zur Präsidenten- und Rednerbühne, steigt man von den den Saal umgebenden Räumen entweder herab (wie im Reichsratshaus zu Wien und im Reichstagshaus zu Berlin) oder hinauf (wie in den meisten übrigen Sälen), d. h. der Saalfufsboden liegt entweder entsprechend tiefer oder in gleicher Höhe mit den Räumen, welche dem Saale angereiht sind. Selbstverständlich vermitteln Stufenreihen und Treppen geeigneten Stellen den Verkehr mit den verschiedenen Elöhenlagen im Inneren des Saales. Die Anordnung von Stufen in den Thüreingängen ist unzulässig.

Inmitten des Raumes auf dem unteren Saalboden ist gewöhnlich ein Tisch zum Niederlegen von Schriftstücken aufgestellt.

Der Arbeitstisch der Stenographen befindet sich in der Regel vor und unterhalb der Rednerbühne, und es sollte vermieden werden, dafs dieselben bei ihren oftmaligen Ablösungen untereinander (alle io Minuten) den Sitzungssaal durchschreiten müssen. Der Arbeitsplatz der Stenographen im Saale mufs umfriedigt und abgeschlossen, auch geräumig genug sein, damit sie, je nach dem Ausgangspunkt des Schalles, eine für gutes Hören günstige Stelle einnehmen können. Ferner soll der Platz in möglichst unmittelbarer, vom übrigen Verkehre unabhängiger Verbindung mit den Arbeitsräumen der Stenographen stehen.

Besonderes Gewicht wurde auf die zweckmäfsige Lage der Schreibplätze für die Stenographen im neuen Abgeordnetenhaus zu Berlin gelegt. Sie sind vor dem Rednerpult in einer Kurve derart ungeordnet, daß; der Stenograph den Redner, von welchem Platze dieser auch sprechen mag, nicht nur deutlich hören, sondern auch genau beobachten kann. Eine kleine Schlupftreppe führt von den Schreibplätzen aus unter der Rednerbühne hindurch unmittelbar zu den im Sockelgeschofs befindlichen Arbeitsräumen der Stenographen.

Der Sitzungssaal mufs von allen Seiten durch bequem gelegene Thüren, welche möglichst geräuschlos und selbstthätig schliefsen, zugänglich und von hellen Vorräumen oder Gängen, welche vor dem Eindringen von Zugluft und vor dem Geräusch des Geschäfts Verkehres schützen, umgeben sein. Die Eingänge für die Abgeordneten sind von denjenigen der Vertreter der Regierung etc. zu trennen.

Zum Zweck der Abstimmung für Zählungen nach Art des sog. »Hammelssprunges« im englischen Parlament dienen zwei einander gegenüberliegende Haupteingänge des Saales, die sog. Ja-Thür und die Nein-Thür: bei der Abstimmung verlassen sämtliche Mitglieder den Saal; die mit Ja Stimmenden kehren durch die y«-Thür, die mit Nein Stimmenden durch die Nein-Thür in den Saal zurück und werden beim Eintritt gezählt. Diese Art der Abstimmung erfordert viel kürzere Zeit (im deutschen Reichstag nur 8 Minuten statt s/i bis i Stunde früher), als bei der Abstimmung mit Namensaufruf.

Im Grundriß des englischen Parlamentshauses (siehe die Tafel bei S. 28) sind die beiden Thüren für Ja und Nein aus der Bezeichnung der zugehörigen Abstimmungsflure kenntlich. Im Saal des deutschen Reichstagshauses (siehe die Tafel bei S. 44) haben die Thüren in der Mitte der Schmalseiten dieselbe Bestimmung.

Zu ähnlichem Zwecke dient im italienischen Abgeordnetenhause ein im Grundrifs (siehe big. 8, S. 16) angegebener, im Saale selbst zwischen dem Ministertisch und dem Präsidium frei gelassener Gang; in demselben sind die Urnen aufgestellt, welche zum Sammeln der bei namentlichen Abstimmungen und

Sitzungssaal des Oberhauses zu London²⁷).

Arcli. : Barry.

Wahlen abzugebenden Stimmzettel dienen. Diese werden unter der unmittelbaren Aufsicht des Präsidiums von den Abgeordneten selbst eingeworfen, nachdem sich dieselben zu diesem Zwecke von ihren Plätzen erhoben haben und von links nach rechts einzeln durch den Gang schreiten.

2;) Faks.-Repr. nach: Barry, Ch. The Palace of Westminster. London 1848.    '

2*

TF

<S

Sg

DJ

HIM

t§|

BSBKgl

■o

l’lg. IO.

i(if. "

Wm\

gigi

droSES

mmiÊÈÊÊWj

:: >:’• Yy

//

ifpPlpPl

'>•

y

Yl"

żYWi

yufnngjngij

Sï&J

gg

mm

Éa

iBBas

......

lÊÊÊÊÊËÊÊÊÈâ.

IMM

■■MB!

Li

. (i'¹

■;

i':

•?

IH

fl

ill

msÊmï

WBM

■A

MESS

mm

Éfl

liü

S

fglil

Ml

i<

Il

rY

il

! — ::-j

■■

Y;,

/.'Y

11

y;

P-I

m®

11

gBgyjl

111

?!

ii

m

Sii

Si®

SP

ÿfiSÏ’: ^

Iß

*mśi%aSmĘ

feiwÉSS* SaiSis®

L'i

11

fïRlM

HHKEU

ifeiisi

;J:

ËijPwK

H«»

:Y_i

lüiitiii'ii

HH

t'TWWBBBSggr«

3°-

Heizung

und

Lüftung.

3i-

Architektur

des

Raumes.

3Z-

Oberhaus

zu

London.

Für Erwärmung und Lufterneuerung des Hauses erscheinen Dampfluftheizung, Druck- und Säuglüftung am besten geeignet. Ausführliches über Heizung und Lüftung des neuen und des ehemaligen provisorischen Reichstagshauses zu Berlin, sowie des Parlamentshauses zu London ist in den unten angegebenen Quellen²⁸) zu finden.

Was schliefslich die innere Gestaltung und Architektur des Saales betrifft, so sei kurz bemerkt, dafs dieselben in voller Übereinstimmung mit der Form und Einrichtung des Raumes stehen müssen, im übrigen aber der mannigfaltigsten Durchbildung fähig sind. Die Hauptwand oder Nische (Skene), angesichts der Abgeordneten, die übrigen Umfangswände, sowie die gegen den Saal geöffneten Galerien und Logen, deren einzelne Abteilungen auch im Aufbau auszuprägen sind, endlich Lichtöffnungen, Simswerk und Decke geben Anlafs zu charakteristischer architektonischer Ausbildung. Auch fehlt es nicht an Vorwürfen zu plastischem und malerischem Schmuck des Saales, um die hervorragende Bedeutung dieses Raumes zum Ausdruck zu bringen.

Dafs ein Saal mit halbkreisförmiger Grundform eine ganz andere Erscheinung zeigt, als ein solcher von oblongem Plan, ist ohne weiteres einleuchtend; dies wird durch den Vergleich der Abbildung des mehrerwähnten Saales der Deputiertenkammer zu Paris (Fig. 2, S. 6) mit derjenigen des Oberhauses zu London (Fig. 10) ganz augenscheinlich. Wie verschieden aber, auch bei ganz ähnlicher Grundform, die künstlerische Auffassung und Behandlung — unter dem Einflüsse aller hierauf einwirkenden Faktoren — sein kann, ja sogar sein mufs, dies macht die Gegenüberstellung des letzteren Beispieles mit dem des neuen deutschen Reichstagssaales beide von rechteckiger Grundform, klar. Nicht minder deutlich erscheint der Gegensatz zwischen dem erstgenannten Beispiel, dem Sitzungssaale im Palais Bourbon zu Paris, und dem Saal der Abgeordneten im Reichsratshaus zu Budapest (Fig. 11).

Über die in den um- und nebenstehenden Ansichten dargestellten Säle geben die nachfolgenden Beschreibungen näheren Aufschlufs.

In dem von Barry erbauten Saal des Oberhauses im Westminster-Palast zu London (Fig. io²⁷), welcher 27,4m lang, 13,7 ra breit und eben so hoch ist, sind drei Teile zu unterscheiden. An dem mit den königlichen Gemächern in unmittelbarer Verbindung stehenden oberen Ende befinden sich der um drei Stufen über den Fufsboden erhöhte Thron und zu beiden Seiten desselben, eine Stufe niedriger, die Sessel der dem Throne und Monarchen am nächsten stehenden Mitglieder des königlichen Hauses. Den mittleren Hauptteil des Saales²⁹) nehmen die an den beiden Langseiten ansteigenden Sitzreihen der Peers, welche in eine »ministerielle« und eine »oppositionelle« Seite geschieden sind, ein. Zwischen denselben ist der Platz des Vorsitzenden, des auf dem Wollsack sitzenden Lord-Kanzlers ; vor diesem befinden sich die Tische der Sekretäre. Das untere, durch Schranken abgegrenzte Ende des Raumes dient zur Aufnahme der Mitglieder des Unterhauses, wenn diese, bei Eröffnung oder Vertagung des Parlamentes, aufgefordert werden, vor der Majestät oder den königlichen Kommissaren im Oberhaus zu erscheinen. Auch ist dies der Platz für Anwälte bei gerichtlichen Verhandlungen³⁰).

Der Saal wird durch zwölf grofee Fenster, je sechs in den Hochwänden der Langseiten, erhellt, und in Übereinstimmung mit ihrer Teilung, Abmessung und Gliederung stehen Anordnung und Form

2S) Fischer, H. Preisbewerbung für die Heizungs- und Lüftungsanlage des neuen Reichstagsgebäudes in Berlin. Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1884, S. 717, 733, 760, 782, 805. — Siehe ferner:

Dampfluftheizung, Druck- und Säuglüftung des Sitzungssaales des deutschen Reichstages zu Berlin in Teil III, Band 4 (S. 265 [2. Aufl.: S. 363)) dieses »Handbuches« — endlich:

Credê, B. Ventilation, Heizung und Beleuchtung des Parlamentsgebäudes in London. Deutsche Viert, f. öff. Gesundheitspfl. 1874, S. 402.

Ventilation des Abgeordnetenhauses in Berlin. Rohrleger 1878, S. 104, 121.

OT) Siehe den auf der Tafel bei S. 28 dargestellten Grundrifs des Parlamentshauses.

³⁰) Das Haus der Lords hat, aufser der gesetzgebenden Gewalt, auch richterliche Gewalt; denn es ist der Appellhof gegen die Entscheidungen aller anderen Gerichtshöfe; auch ist es der oberste Gerichtshof in Strafsachen und erkennt in dieser Eigenschaft u. a. über das Verbrechen des Hochverrates.

der Schmalseiten. Diese haben demgemäfs drei tiefe, gleich den Fensteröffnungen umrahmte Spitzbogennischen, welche mit Freskogemälden geschmückt sind. An sämtlichen Pfeilern springen wappenhaltende Engelsfiguren, welche Säulchen mit Statuen unter zierlichen Baldachinen tragen, vor. Darüber sind viertelkreisförmige Bogen mit Mafewerkszwickeln vorgekragt, welche den Übergang in die wagrechte Holzdecke bilden. Diese ist durch starke, kräftig profilierte Unterzüge in achtzehn grofse Felder, jedes der letzteren wieder durch Rippen in kleinere Felder geteilt; die Kreuzungen derselben sind durch Knäufe ausgezeichnet. Auf das reichste ist die, gleich der Decke, in Eichenholz ausgeführte, in Gold und Farbe prangende Täfelung des unteren Teiles der Wände geschnitzt. Sie erscheint, nach Art der gotischen Gestühle in Kapitelsälen etc., mit Stab- und Mafswerk gegliedert, durch Figürchen und Ornament geziert und mit einer baldachinartig ausgekragten Galerie nebst Bronzegeländer gekrönt. Dieser ringsum geführte Balkon hat an den Langseiten eine Sitzreihe, zu

Fig. ii.

vJ

■'"U. ■

Wh

ESÜ

itgglgl

mm

mm

::

Ml

Pij

III

r!

IM

[jtl J

rr

j;

I rj; j

’ ' -il I

!.v.

11

y:J

'a.,!

Itr

gl

fj

M-

±1

HheIIH

!;>U

■i . !

jggjss

mm

________

§j|| Io

“■fiMHRSspr*

MJf

WË

mwm

«II

Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses zu Budapest³¹).

Arch. : S/einäl.

der man von den oberen Korridoren mittels schmaler, unter jedem Fenster angebrachter Thüren gelangt. An der dem Throne gegenüberliegenden Schmalseite befindet sich in der Mitte die weit vorspringende Galerie der Berichterstatter der Presse. Dieselbe ist mit zwei Reihen von auf das bequemste und schönste eingerichteten Sitzen versehen; über und hinter ihr konnte in den Bogenöffnungen, die eine sehr beträchtliche Tiefe haben, die Galerie der Fremden angeordnet werden. Sehr kunstreich und prächtig ist die Schnitzerei des Thrones; zu beiden Seiten desselben stehen zwei schöne Bronzekandelaber, zwei andere an den Enden der Peerssitze. Letztere sind mit rotem Saffian gepolstert und auf jeder Seite durch Stufenreihen in drei Teile geteilt, daher leicht zugänglich; von den Korridoren aus führen zu jeder Seite zwei Thüren. Bemerkenswert ist ferner noch die Ausrüstung der vorerwähnten Schranke, ungefähr 3m lang und l¹» tief, am unteren, von der Flurhalle aus zugänglichen Ende des Saales; an der Wand rechts von der Schranke steht der erhöhte und abgeschlossene Sitz des Parlaments-Ceremonienmeisters.

³¹) Faks.-Repr. nach: Moniteur des arch. 1885, PI. 61.

In ähnlichem Stil, wie die Architektur der Säle des Westminster-Palastes zu London, ist die-

33-

Fig. 12.

Abgeordneten- jenige der beiden Häuser des ungarischen Reichsrates in Budapest von Steindl erdacht. Die Bauart haus zu Budapest.

-ùj

Î.V I

-st

' ! ff: •;

ff"

' P ■ i "

-.41

■ V ai

la

ff.»

w»*

;rrl

.q

» ■>

E^gy

□PPr-oipfn

TV

«fe.

m-

<c

Sitzungssaal des neuen Abgeordnetenhauses zu Berlin ³²j. Arch. : Schulze.

der letzteren ist kühner, als diejenige der ersteren, die Formbildung selbstverständlich den heimischen frühgotischen Musterwerken nachgeahmt und mit Geschick durchgeführt.

3Jj Nach einer Photographie von Herrn. Rückwardt in Grofs-Lichterfelde.

Der in Fig. II³¹) dargestellte -Saal des Abgeordnetenhauses³³) ist, der halbkreisförmigen Anordnung der Sitzreihen entsprechend, im Grundrifs polygonal gestaltet. Präsidium und Rednerbühne sind, wie üblich, in der Mitte der Langseite, hier aber beträchtlich über die ansteigenden, radial gerichteten Sitze erhöht. Die Seitenwände des Vieleckes sind in drei Reihen Bogenöffnungen mit Umgängen übereinander, die in der obersten Reihe einen mächtigen Lichtgaden von dreiteiligen Mafswerksfenstern bilden, aufgelöst. Tn der Höhe der obersten Brüstung sind in den Ecken die auf Säulchen ruhenden Knaggen, darüber — ähnlich wie im Hause der Lords zu London — Bogenrippen mit Mafswerks-zwickeln aus Holz vorgekragt, die den Übergang in die flache, durch profilierte Balken und Rippen in Felder geteilte Holzdecke bilden. Bei dieser, gleichwie bei der ganzen Ausrüstung, kommt der Baustoff in anerkennenswerter Weise zum wahrheitsgetreuen Ausdruck; auch ist die Architektur in den drei Reihen Bogenhallen übereinander zu wirkungsvoller Steigerung gebracht. Doch möchte die hierdurch bedingte, offenbar sehr beträchtliche Höhe des Saales für die Schallwirkung entschieden ungünstig sein.

34-

Neues

Abgeordneten

haus

zu Berlin.

35-

Zuhörer-

Tribünen.

Schließlich sei auf den Grundrifs des neuen Abgeordnetenhauses zu Berlin in Fig. 29 und die beigefügte Legende verwiesen, woraus die Anordnung der Sitze für die Abgeordneten, der Plätze für den Präsidenten, den Schriftführer, den Berichterstatter und für die Minister und Regierungskommissare, des Rednerpultes und der Plätze der Stenographen zu ersehen ist. Fig. 12³²) liefert ein Schaubild des Saalinneren.

Besondere Teile des Saales bilden die Tribünen für Zuhörer, welche denselben in der Regel an drei, mitunter an allen Seiten umgeben. Sie sind mit ansteigenden, bequem zugänglichen Sitzreihen zu versehen, überhaupt in solcher Weise anzulegen, dafs man von denselben den Sitzungssaal gut übersehen kann.

Die Tribünen pflegen in einzelne Abteilungen, bezw. Logen abgeteilt zu sein, welche für Publikum und Presse, für Mitglieder der beiden Kammern, der Regierung und Behörden, für den Diplomatenkörper und den Hof bestimmt sind. Jede dieser Abteilungen mufs durch besondere Zugänge, getrennt von den anderen, zu erreichen sein; sie erhalten entsprechende Vorräume in Verbindung mit den nötigen Nebenräumen, wie Kleiderablagen etc. Die Eingänge sind gegen das Eindringen von Zugluft zu schützen. Notausgänge an geeigneten Stellen dürfen nicht fehlen.

Die Logen springen mitunter über die Wände des Saales etwas vor. Die Abteilung für die Presse mufs für deutliches Hören besonders gut gelegen sein; auch sind die Plätze teilweise mit verschliefsbaren Schreibpulten zu versehen. Die Arbeitszimmer der Presse sind, wie schon in Art. 12 (S. 9) erwähnt, in möglichst nahe Verbindung mit ihrer Loge zu bringen.

Anordnung und Platzeinteilung der Zuhörer-Tribünen des deutschen Reichstagshauses sind im Grundrifs des Zwischengeschosses (siehe die Tafel bei S. 45), diejenige des italienischen Abgeordnetenhauses in Fig. 8 (S. 16) dargestellt.

Im Sitzungssaal des neuen Abgeordnetenhauses zu Berlin sind die Tribünenplätze, über welche die Mitglieder des Hofes, die Minister, die Diplomaten und die Volksvertreter verfügen, so an der West- und Südseite angeordnet, dafs sie in thunlichst bequemem Anschlufs an die den genannten Persönlichkeiten im Hause sonst zugewiesenen Räumlichkeiten und Zugänge sind. Die Presse und das Publikum haben ihre Plätze auf der Ost- und Nordseite erhalten, so dafs sie mit dem Geschäftsbetrieb des Hauses in keinerlei Berührung kommen. Die sehr ausgedehnte Tribüne für die Presse nimmt die ganze Ostseite des Saales ein und steht mit den zugehörigen Arbeitsräumen in nächster Verbindung.

Der Sitzungssaal der Deputiertenkammer im Palais Bourbon zu Paris (Fig. 2 u. 3, S. 6) ist mit zwei Reihen Logen übereinander versehen. Der erste Rang, in 3m Flöhe über der obersten Sitzreihe der Abgeordneten angebracht, enthielt (in den letzten Jahren des zweiten Kaiserreiches) 288 Plätze, die für die kaiserlichen Hofstaaten, den Diplomatenkörper, den Senat, die Minister, den Senatsrat, die Präsidenten, Vizepräsidenten und Quästoren, im übrigen für die Deputierten Vorbehalten wurden. Letztere hatten ferner Anrecht auf einen Teil der 224 Plätze der oberen, in halber Höhe der Säulen hinter diesen durchlaufenden Tribünen, die zum gröfsten Teil für das Publikum bestimmt waren.

³³) Vergl. die Beschreibung desselben in Art. 42 (S. 35).

36.

Stenographen

zimmer.

37-

Korrektur

zimmer.

38.

Sonstige

Räume.

Auch bei dem von de Joly entworfenen neuen Saal für die französische Deputiertenkammer (Fig. 9, S. 16) sind zwei Tribünen übereinander, jede durch 19 Thüren von breiten Umgängen aus zugänglich gemacht, vorgesehen. Die untere Tribüne ist mit 4 Reihen, die obere mit 3 Reihen Sitzen, erstere für 550, letztere für 460, beide zusammen für 1010 Zuhörer geplant; drei Reihen der unteren und zwei Reihen der oberen Tribüne sind in Sperrsitze geteilt.

Zwei Galerien übereinander finden sich ferner im Abgeordnetensaale des von v. Hansen erbauten österreichischen Reichsratshauses zu Wien (siehe Art. 41). Die erste Galerie springt in den Saal vor und wird durch einen äufseren Umgang erreicht; zu den Plätzen der zweiten Galerie gelangt man durch einen inneren Verbindungsgang. Die Benutzung der Galerie- und Logenplätze kann, Dank der zweckmäßigen Anordnung derselben, unbehindert von Säulen oder anderen Freistützen geschehen³¹).

d) Sonstige eigenartige Räume.

Die Arbeitsräume für Stenographen, welche nach früherem in möglichst unmittelbare und ungestörte Verbindung mit ihren Arbeitsplätzen im Saale zu bringen sind, sollen eine ruhige Lage und helles Licht erhalten. Sie sind so einzurichten, dafs die mit Diktieren Beschäftigten die anderen thunlichst wenig stören und dafs ein freier Verkehr zwischen den Tischen stattfinden kann.

Beispielsweise würde sich bei 6 Arbeitstischen (für je 2 Stenographen und 2 Sekretäre, welche an den Fenstern der Langseite des fraglichen Raumes aufgestellt sind — bei einem Abstand der Tische von 1,7 m (von Mitte zu Mitte) — eine Raumlänge von rund 16 m ergeben; als Tiefe genügen 5 m!tö).

Das Korrekturzimmer dient zunächst dazu, dafs die Abgeordneten ihre Reden, bevor dieselben in die Druckerei gehen, noch einmal durchsehen. Zu diesem Zwecke ist auf bequeme Stellung von zwei gut erhellten Tischen, aufser-dem eines Pultes für den Beamten zu sehen, der die in Kurrentschrift übertragenen Stenogramme zu foliieren und eine genaue Rednerliste zu führen hat, deshalb in unmittelbarem und fortwährendem Verkehre mit dem stenographischen Bureau und den Rednern steht. Es ist deshalb vorteilhaft, das Korrekturzimmer möglichst nahe dem Sitzungssaal zu legen und dem Stenographenzimmer in solcher Weise anzureihen, dafs, um in letzteres vom Saale aus zu gelangen, das erstere vorher durchschritten werden mufs.

Für das Korrekturzimmer wird gleichfalls eine längliche Form von etwa 10 X 5 ¹¹¹ verlangt, unter der Voraussetzung, dafs die Fenster an der Langseite angebracht sind³⁵).

Im neuen deutschen Reichstagshause nehmen die Stenographen- und Korrektursäle 5 Fenster-axen von 5,90 m bei 6,45 m Tiefe im Untergeschofs ein ; dazu gehört noch eine Vorhalle von 23,00 X 8,64 m.

Die übrigen Geschäftsräume des Parlamentshauses geben zu weiteren Erörterungen keine Veranlassung. Die Einrichtung derselben unterscheidet sich nicht von derjenigen der Räume von Geschäftshäusern für staatliche Behörden. Deshalb kann auf das vorhergehende Heft (Abschn. 1, Kap. 3 dieses »Hand -buches«) verwiesen werden.

Bezüglich der grofsen Halle etc. ist das Nötige bereits in Art. 12 (S. 9) u. 24 (S. 17) gesagt.

Über Anlage und Einrichtung der Erfrischungsräume nebst zugehörigen Wirtschaftsräumen ist in Teil IV, Halbband 4, Heft 1 (Abschnitt 1: Schankstätten und Speisewirtschaften, Kaffeehäuser und Restaurants) und über die Einrichtung der Sitzungssäle und -Zimmer für Fraktionen, Kommissionen, Ausschüsse etc. im gleichen Halbbande, Heft 2 (Abschn. 5, Kap. 4: Gebäude für gelehrte Gesellschaften, wissenschaftliche und Kunstvereine) Näheres zu finden.

³‘) Nach : Encyclopédie d’arch. 1882, S. 26.

**) Siehe auch die einschlägigen Erörterungen Conradi's in: Deutsche Bauz. 1873, S. 107.

e) Ausgeführte Parlamentshäuser der Neuzeit,

i) Parlamentshäuser mit zwei Kammern.

Die Mehrzahl der Parlamentshäuser umfafst die Kammern der beiden gesetzgebenden Körperschaften des Staates.

Die aus dieser Bestimmung hervorgehende Zweiteilung des Hauses kommt Washinston-beim Kapitol zu Washington, dem Sitz der Bundesregierung und des Kongresses der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, in deutlichster Weise zum Ausdruck.

39-

Kapitol

zu

Schon 1793 war von Washington selbst der erste Stein zum Kapitol gelegt worden⁸⁰); allein die Ausführung des Bauwerkes machte infolge des zu jener Zeit herrschenden Krieges wenig Fortschritte, und 1814 zerstörten die Briten den bis dahin errichteten Teil des Gebäudes. Dasselbe ist im nächstfolgenden Jahre von neuem begonnen, 1828 vorläufig vollendet, seitdem aber beträchtlich ver-gröfsert worden. Nachdem infolge des 1848 gefafsten Kongrefsbeschlusses eine Wettbewerbung zur Erlangung von Plänen für den Erweiterungsbau die Wahl des von Anderson entworfenen Planes, zugleich aber auch die Notwendigkeit völliger Umarbeitung desselben ergeben hatte, konnte 1851 der Grundstein für den Neubau gelegt werden. Mit der Ausführung des Bauwerkes war zuerst Walter und später Clark%1) betraut; unter letzterem erfolgte 1867 die Vollendung des Kapitols.

zur

Der in Fig. 14⁸⁸) dargestellte Grundrifs des Hauptgeschosses zeigt die Gesamtanlage des Kapitols, das eine Länge von 220 m und, einschl. der Freitreppen, eine gröfste Breite von 98 n» hat, somit eine Grundfläche von rund 2 ha bedeckt; es umfafst einen grofsen Mittelbau und zwei genau gleich grofse, symmetrische Flügelbauten, letztere für die Kammern des Senats, bezw. der Repräsentanten, ersterer für gemeinsame Zwecke und zur Verbindung beider Häuser dienend. Der ganze Bau ist in den Formen der römisch-korinthischen Bauweise in weifsem Marmor ausgeführt; Fig. 13⁸⁰) giebt ein Bild desselben. An der nach Osten gerichteten Hauptfront des Kapitols gelangt man durch eine grofse Freitreppe zu einer dem Mittelbau vorgelegten, 48 m langen Kolonnade mit 9m hohen Säulen; die weiter vorspringende Reihe der mittleren 8 Säulen ist von einem Giebel bekrönt. Dahinter erhebt sich der nach dem Vorbilde des Pantheon zu Rom gebildete mächtige Kuppelbau, im Äufseren bis Spitze 93 m, im Inneren 54 m hoch und von 29 m lichtem Durchmesser, mit Gemälden und Bildwerken reich geschmückt. Die Kuppel⁴⁰) ist aus Schmiedeeisen konstruiert und mittels 32 bogenförmiger Gitterwerksbinder gebildet; letztere sind an ihren Fufsenden in der Höhe des Gebälkes der Säulenreihe, welche die untere Trommel umgiebt, durch einen schmiedeeisernen Gitterring zusammengehalten; der Architekt der Kuppel war Thomas U. Walker. Hinter dem Kuppelraum, auf der Westseite, liegt die Kongrefs-Bibliothek, eine prächtige und zweckmäfsig eingerichtete reiche Büchersammlung, nebst Lesezimmern für die Mitglieder des Senats und der Repräsentantenkammer. Der nördliche Teil des Mittelbaues enthält den Saal des obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten, so wie eine Anzahl von Geschäfts- und Durchgangsräumen für die an dieser Seite angeschlossene Senatskammer; auf der anderen, südlichen Seite befindet sich eine weite halbkreisförmige Halle, die vor Ausführung des Umbaues ohne Zweifel für die Sitzungen der Repräsentantenkammer diente, jetzt aber einen grofsen Vorraum für das neue Repräsentantenhaus bildet, mit dem sie durch einen mit offenen Säulenhallen versehenen Verbindungsbag, gleich demjenigen der Nordseite, zusammenhängt. Von der Rotunde des Mittelbaues aus kann man, da bei offenen Thüren verhandelt zu werden pflegt, die Präsidenten beider Kammern zugleich auf ihrem Stuhle amtieren sehen⁴¹). Im Inneren des Gebäudes soll ein sehr lebhafter Verkehr von Händlern, Boten und Leuten jeder Art unterhalten werden.

Das Repräsentantenhaus bildet im Grundrifs ein Rechteck, das, einschl. der nach Ost, Süd und West vorgelegten Säulenhallen, rund 80 m lang und 46 m breit ist. Inmitten des Hauses ist der grofse Sitzungssaal angeordnet, dessen Grundform ebenfalls ein längliches Rechteck von 34,0 m Länge und 22,6 ™ Breite ist. Er enthält 316 Abgeordnetensitze in halbkreisförmiger Anordnung; seine Lichthöhe beträgt 11 m; er ist aufserdem auf allen vier Seiten von einer 4 m breiten Galerie, unter der sich die Kleider-

³⁰) Siehe : Building news, Bd. 16, S. 83.

³⁷)    Nach der in der nächsten Fufsnote genannten Quelle wurde der Erweiterungsbau von E. Clark ausgeführt und dieser bezeichnet (11. Dez. 1867) als früheren Architekten des Bauwerkes Walter.

³⁸)    Nach: Reports front the Select Committee on House of Commons. Neue Aufl. London 1886.

³⁹)    Unter Benutzung der von der Redaktion des »Wochenblattes für Baukunde« freundlichst zur Verfügung ge stellten Holzplatte.

⁴⁰)    Zeichnungen und Beschreibung der Kuppel in: Building news, Bd. 16, S. 83. (Vielleicht ist dort der Name des Architekten der Kuppel irrtümlich Walker anstatt Walter gedruckt.)

⁴¹)    Nach: Boeckmann in: Reise nach Japan. Als Manuskript gedruckt. Berlin 1886.

G

;-=

-

B

à:®®

MT

—    —-“r

=377=

%

O.

•fa,

ihw*iôm

gs

3j3

~MT

yi

"E :3 - _ ;

=3=3

M

.773—'^=7

.—«ms

31

y

rjaiggaSÉMri ■“

7£r

m

^pf

G

@ -------

-H

■753

M

3=

7-7333

3=73 £37-

■ • j^“~ i

i

Fig- 13-

Humai

3333

==

%- wszl

-Trumm

j=li!±ü=3

i

EJ

.

i , « mc“*!®

T¥j*£j

IfeO

I

=55—5

:

s

; -

al

11

I

: ï

ü

[1

11

&4BM

.

H

"

Hauptansicht⁵⁹).

è5

|ill

tfiiiii

A

m

M

ii

H

: J

S---•■•

P

Fl

liii

I

-ri-.

-:

1

...... '-/.S

: • . .-

■ni

:

CT~~'~nuiwii

S

*«üi ¹H

m

ilî

: '

ÜI

3-

: C

.a §■ *

1«

Arch. :

W alter & Clark.

Bad

uianz-

ui uro n

ira îoieja s

Vic e-

!2

o r zim mer

. zi:    ré

MÂT³

K-7Ï-4

<S>

Pi

Commiss.

Zimmer

TTf

JtSBIi-aOTj

cd

c Ji t s Ji o i

cb

oiOS

r^pA.

P4 Ł -

40

•    • t» •    «

# • Bt

20

I, X=^=

• mm

pa

•”<

•-i

R. o t u n. d. e

1:1000

20

01

Grundrifs 3s).

ff

13 I i VdB 1S Q

'•»>

10 8 6 4 2 »

j ! I I ! 11 ! rt-f-

Kapitol zu Washington.

Fig. 14.

Corridor

11

Si

JO-pTIJO 3

5-

SL.

f"ü

faß Big y

-13

***»

5 le a Im. t

T T 1 et o T

aus der

o°° °öo

ii

;rö

0 3i

C ûTiiior

woąyl

ucfaü I jaujaiis 1-i d’à u Łsiaimo;

ucMalter u

| IßiljltotlieMFlurTialle

> im > ri v*

ablagen befinden, umgeben. Die Erhellung wird mittels Deckenlicht bewerkstelligt. Die Decke des Saales ist wagrecht und gleich den Wänden mit Freskogemälden reich geschmückt. Die diesen Saal umgebenden Korridore führen zu den Treppenhäusern, zu den Kommissions-Sitzungszimmern und der Hausbibliothek nebst anderen zum Hause gehörigen Geschäftsräumen.

Eine ähnliche Anordnung, wie das Repräsentantenhaus , bei ganz glei eher äufserer Erschei nung und Gröfse hat das Senatshaus dessen Sitzungssaal ohne die oberen Galerien, welche gleich wie im Repräsentantenhaus den Raum umgeben, 25,7 m Länge, 15,2 m Breite und 12,8 ¹¹¹ Höhe mifst und 88 Senatorensitze enthält. Den Hauptschmuck des Saales bilden zwei darin aufgestellte Kolossalstatuen, die Freiheit und die Geschichte vorstellend, so wie das über dem Präsidentenstuhl angebrachte Porträtbild Washington' s.

Die innere Ausstattung beider Häuser ist reich, ohne überladen zu sein. Holz ist als Konstruktions - Material nirgends verwendet. Die Fufeböden ruhen durchweg auf Backsteinkappen; die Fufsbeldeidungen der Wände sind von Marmor. Dies ist,

40.

wie bereits erwähnt, auch der Baustoff, in dem die Außenseiten des Bauwerkes, dessen größte Längenausdehnung 220 m beträgt, ausgeführt sind. Die Gesamtkosten betrugen ungefähr 21000000 Mark

(= $ 5 OOO OCX)).

Parlamentshaus

Das grofsartige Bauwerk steht auf einer Anhöhe, von der aus man eine prächtige Aussicht auf die Stadt und die umgebende, vom Potomac durchzogene Landschaft geniefst. Die Hauptgebäudefront ist von der Stadt abgewendet und einer öffentlichen Anlage zugekehrt, in deren Mitte die Statue Washington's in sitzender Haltung errichtet ist. Auch sind hier Bildwerkgruppen, welche die Darstellung des Colu?nbus und der Civilisation zum Gegenstand haben, angebracht, während auf der entgegengesetzten Westseite ein Kriegerdenkmal in Gestalt einer 12 m hohen, von einem Adler bekrönten Marmorsäule aufgestellt ist. Das Kapitol liegt an einem Ende der Pennsylvania Avenue, an deren anderem Ende das Weifse Haus und sonstige Regierungsgebäude sich befinden.

Der Westminster-Palast zu London, welcher das Llaus der Lords und das-

zu

London.

jenige der Gemeinen in einem einzigen grofsen Bau vereinigt, gelangte seit 1837 nach den Entwürfen und unter der Leitung Barry's zur Ausführung, nachdem 1834 eine Feuersbrunst das frühere Parlamentshaus⁴²) zerstört hatte. Das Haus der Lords konnte 1847, das Haus der Gemeinen 1852 bezogen werden, und 1868 wurde das Äufsere vollendet; an der inneren Ausschmückung aber blieb noch manches zu thun übrig, was zum Teile jetzt noch seiner Verwirklichung harrt.

Das in Fig. 15 und der nebenstehenden Tafel dargestellte Parlamentshaus ist im Anschlufs und unter geschickter Benutzung der grofsartigen alten Westminsterhalle, sowie des Kreuzganges vom ehemaligen Stifte St. Stephen und der Krypta der gleichnamigen Palast-Kapelle, in den Formen reichster englischer Gotik durchgeführt; es erscheint als eines der frühesten und, ungeachtet mancher Mängel gelungensten Werke der Neuzeit, bei welchem die mittelalterliche Architektur auf öffentliche Bauten in grofsem Stil zur Anwendung gelangt ist. Auch im Inneren ist diese Kunstrichtung zum Teile in höchst wirkungsvoller Weise durchgeführt⁴³).

Der Grundrifs des Hauptgeschosses ist nach zwei rechtwinkelig sich kreuzenden Richtungslinien, der Hauptaxe und der Queraxe des Gebäudes, geordnet. Die kürzere, von West nach Ost gerichtete Hauptaxe bezeichnet den Weg für den öffentlichen Verkehr, auf dem man, von der Nordseite aus durch die große Westminsterhalle⁴⁴), von der Westseite aus unmittelbar durch die reich gegliederte St. Stephen’s-Vorhaile nebst Eingangsflur (über der auf S. 5 gedachten alten Krypta) zu einem im Mittelpunkte der ganzen Anlage angeordneten grofsen, weiten Raume von achteckiger Grundform, der Centralhalle, gelangt. Von hier aus führen Korridore nach Nord, Süd und Ost zu allen Teilen des Hauses, einerseits zum Hause der Gemeinen, andererseits zum Hause der Lords, geradeaus zur Wartehalle, zum Konferenzsaal und den Kommissionszimmern, weiterhin zu den Bibliotheks-, Erholungsund Geschäftsräumen beider Häuser. Diese, sowie die Diensträume und Wohnungen des Sprechers (3) und anderer Beamten (1, 2, 31, 32, 34), die Amtszimmer der Minister und sonstigen Würdenträger (4—7, 18), die Staats- und Prunkgemächer der Königin und ihres Gefolges sind, wie aus der nebenstehenden Tafel zu ersehen ist, in geeigneter Weise teils um die Höfe, teils um die Außenseiten des Gebäudes gelegt.

Die Mitglieder des Unterhauses nehmen ihren Weg von New Westminster Yard durch die Thorhalle an der Nordseite des Gebäudes und den an die Westminsterhalle anschliefsenden großen Hof zu der für sie bestimmten Treppe (23). Der dahinter liegende Teil des alten Kreuzganges von St. Stephen dient ihnen als Kleiderablage, und die im Hauptgeschofs darüber neu aufgebaute Galerie führt durch eine Flurhalle zum Sitzungssaale des Unterhauses. An den beiden Langseiten desselben sind die Abstimmungsflure (Division lobbies) angeordnet, der westliche für die mit Ja, der östliche für die mit Nein stimmenden Mitglieder bestimmt.

Der Eingang für die Mitglieder des Oberhauses ist von Old Palace Yard an der Westseite des Gebäudes in der Mitte zwischen Viktoria-Turm und St. Stephens-Halle. Von der mit reichem Rippengewölbe überspannten Durchfahrt gelangen die Peers zu einer inneren dreischifügen Halle und von da zur Treppe (J0b); diese mündet im Hauptgeschofs in einen Korridor aus, der links zu den Gemächern des Lord-Kanzlers und anderer Beamten des Hauses (4—7), rechts zum Vorraum des Saales, der Victoria-Halle, führt; dem Treppenaustritt gegenüber liegt das Zimmer, in dem die Peers ihre Roben an-legen (10).

Die Auffahrt der Königin findet unter der 15 m hohen, gewölbten Halle des Victoria-Turmes

i-) Siehe Art. 3 (S. 3).

⁴³) Nach: Barry, Ch. The Palace of Westminster. London 1848.

o) Die mittelalterlichen Bauteile des Palastes sind im Grundrifs auf nebenstehender Tafel schraffiert angegeben.

Zu S. 28.

Westminster-Palast zu London.

Hauptgeschofs.

Arch. : Barry.

<SJ

1: 1000

f) 8 9 4 2 0

10

20

30

40

BO”

ED

k.

oT

Kalle

te

37

37

r'"r

mwMM

i

5    "516

Ki

C o

Tl

I si 8 I

I-T-I

T i i

⁹ iLt ⁹ lit ⁹

,391

38,

I?

3S

39J

Ts9

13

F<

13

W a c II

AnMeiie-Zim. fl. Königin

mi

Si JLL»'T-'.'■\aJs~'f*^.'u

18*1

Königs- Galerie

10

13

13

24 â

29

j43j

13

14 I 14 I 14

^v-4-

lijOg

26

I 18 I 18

."b s 11 m m u. n g s -T] ur

Victoïia Halle i

ôèblK

Flurlial] e

{[XMM

wj

%’$&■

28a|

'28

F-,

Zj.ll

CO

CO

z*

TU arhall e

If n |e rpTä~|u. $T|

²⁸J

JL

jT

(H

16 *16

iTT u

28

30

-,

19 I 19 ■ ⁵¹

4-

16

16

bstLmmung s-TUur f ²⁸

28

30

16

r-i

16

22

26

30

nju

16

16

22

30a

11

16

12

12

T “T* »

C_5

16 al 16a

•Wart é-* Halle

22C,

2211 22a

...... »■

t r -ej.;/- i i

i'

il

BiTilie t li e le le s OberLiaus e s

C oi-iss

Im i si s i o.n s-JZimmejlc o fO! er|- Ji a u - | ses| Zimn e

Fi *

Commis

des

il-sions - I Zi I IUnter!auf-s e ■

I³⁶'!    ,2?

C

2?

30b

30c

fl

Ti e le des Unter

;3

g ir-~n

33

| Lu ft g j

33

UJlT-

Thurm

CO

| für Parlamentsmitglieder.

1.    Wohnung des Parlaments-Ceremonienmeisters (Black Rod).

2.    Wohnung des Bibliothekars.

8. Wohnung des Sprechers.

4.    Geschäftsräume des Lord-Oberkammerherrn (Lord-Great-Chamberlain).

5.    Geschäftsräume des Reichsarchivars (Master of the Rolls). G. Geschäftsräume des Reichsmarschalls (Earl Marshai).

7.    Geschäftsräume des Lordkanzlers.

8.    Geschäftsräume des Parlamentssekretärs.

9.    Geschäftsräume des Komiteepräsidenten.

10.    Ankleidezimmer der Peers.

10 a. Stimmbureau.

10 b. Peerstreppe.

11.    Gemächer des Bischofs.

IS. Erfrischungszimmer der Peers,

13.    Geschäftsräume.

14.    Zeitungsbureau.

14 a. Treppe zur Fremdengalerie.

14 b. Treppen für Zeitungsberichterstatter.

14c. Galerietreppe für Mitglieder des Unterhauses.

15.    Geschäftsräume des Sekretärs der Krone.

IG. Geschäftsräume des Oberhauses.

17.    Treppe zur Terrasse der Peers.

18.    Zimmer der Kabinettsminister.

19.    Gebühren-Schreibstuben (Clerk oj the Fees’ Offices). SO. Treppe zu den Kommissionszimmern.

21. Reinschriftenanfertigung (Engrossing Office).

SS. Kommissionspräsident.

23 a. Anwalt des Sprechers (Speaker’s Counsel).

23 b. Sekretäre.

22c. Stellvertreter des Hauspolizei-Vorstandes.

23.    Treppe

24.    Durchgangsflur 24 a. Kleiderablage.

25.    Stimmbureau.

26.    Theezimmer der Gemeinen.

26a. Treppe zur Terrasse der Gemeinen.

27.    Erfrischungszimmer der Gemeinen.

28.    Privatarbeitszimmer des Sprechers.

28a. Bureau für Abstimmungen und Verhandlungen des Unterhauses.

28 b. Warteraum.

28 c. Treppe für Zeitungsberichterstatte .

29.    Wohnung des zweiten Hausmeisters.

80. Geschäftsräume für den Sekretär des Hauses der Gemeinen.

30 a. Geschäftsräume des Hauspolizei-Vorstandes (Sergeant-at-Arms) und seines Stellvertreters.

30 b. Hauskaplan (Chaplain of House).

80 c. Sekretär des Sprechers.

31.    Wohnung des Parlamentssekretärs.

32.    Wohnung des Bibliothekars.

33.    Gefängnis.

34.    AVohnung des Hauspolizei-Vorstandes.

85. Waschzimmer für Mitglieder.

36.    Verkaufsbureau für Druckschriften.

37.    Bureau für Gesetzesvorlagen der Parlamentsmitglieder (Private Bill Office).

38.    Bureauvorstand.

39.    Privatgeschäftsräume.

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.)

Nach: Barry, Ch. The palace of AVestminster. London 1848.

.

statt; vom Ankleidezimmer gellt der Weg zum Oberhaus durch die königliche Galerie, den gröfsten Saal des ganzen Gebäudes, zu welchem das Publikum Zutritt hat, wenn die Monarchin, begleitet von ihrem Gefolge, zur feierlichen Eröffnung oder Verabschiedung des Parlaments schreitet. Zu diesem Ende sind bei solchen Veranlassungen zu beiden Seiten des Saales ansteigende Sitzreihen angebracht. In der Victoria-Halle wird die Königin bei ihrem Eintritt von den Spitzen des Adels empfangen.

Diese Staats- und Prunksäle, das Ober- und Unterhaus, gleich wie die anderen im Grundrifs benannten Räume sind auf das reichste und schönste geschmückt. Die Architektur ist überall, insbesondere im Inneren, durch Werke der Malerei und Bildnerei, deren Stoffe der englischen Geschichte entnommen sind, unterstützt, auch durch wirkungsvolles Ornament und tiefe, stimmungsvolle Farbengebung ausgezeichnet. (Vergl. auch Fig. io, S. 19.)

Von der äufeeren Erscheinung des Parlamentshauses, von der Südostseite aus gesehen, giebt Fig. 15 ein Bild. Die nach der Themse zugekehrte Ostfront ist 270 m lang, und da der Uhrturm am nordwestlichen Flügel 16,5 m vorspringt, so beträgt die Gesamtlänge 286,5 m; die Südfront mifst 98 der Victoria-Turm erhebt sich auf quadratischer Grundform von 23 m Seitenlange zu einer Höhe von 102 m bis zu seinen vier Eckspitzen; bemerkenswert sind auch der Uhrturm, sowie der mit einer Kuppel bekrönte centrale Turm, welche, aufser den Eck- und Mitteltürmen der Ostfront und den zahllosen Fialen, das Dachwerk des riesigen Gebäudes überragen. Dasselbe bedeckt eine Fläche von ungefähr 3i/₄ ha und enthält nicht weniger als 500 Räume, nebst Wohnungen, darunter solche von grofser Ausdehnung für 18 verschiedene Beamte des Ober- und Unterhauses¹).

Alle diese Dienstwohnungen stehen mit dem Hauptgeschofs in Verbindung und haben besondere Treppen und Eingänge. Die Gemächer des Sprechers sind für standesgemäfsen Aufwand geplant und eingerichtet.

Zum Schutze gegen Feuersgefahr wurden (in den vierziger Jahren) die Hauptträger von Decken und Dachwerk aus Eisen hergestellt und die Gebälke mit Backsteinen ausgerollt.

Bemerkenswert sind die Reinigungs- und Anfeuchtungsvorrichtungen der Zuluft für die beiden grofsen Säle²). Im übrigen bieleń Heizung und Lüftung des Hauses, gleichwie die übrigen Einrichtungen desselben, für den Stand der heutigen Technik nichts Neues. Letztere entsprechen auch mitunter nicht mehr ganz dem Parlamentswesen unserer Zeit. Schon seit 1867 ist die Rede davon, einen neuen Versammlungssaal für das Haus der Gemeinen zu errichten, weil der jetzige (Fig. 4, S. 12) nicht ausreicht; denn er enthält auf dem Saalboden (ohne Tribünen) im ganzen 350 Plätze, hiervon für seine Mitglieder, deren Zahl 1867 bereits 650 betrug, nur 306 Plätze, 124 weitere oben auf den Tribünen, die noch aufserdem für 263 fremde Zuhörer Platz haben. Bis jetzt scheint indes in dieser wichtigen Angelegenheit nichts weiter geschehen zu sein, als dafs der 1867 von einer besonders gewählten Kommission erstattete Bericht über die Einrichtung des Saales³ 4) 1886 neu gedruckt wurde.

»P ;

fMî'r j, ( f

ir

fl (I ;

dM

•i

51

feL

set

■*

üar

Kfl

ipfï

wmm

gEŁ

ii

Élif i.

h**

se

'bi

Vjffi

s'

"Ä-

'à- :

-*•

Westminster-Palast zu London.

Arch.: Barry.

u,Sl

Ïf

«0Ś

il

ri ■■

" est’

•?i *3ij

l$î>/

}\W;

!'îf

, î>

«

Eoftct-

il

)r.

vdk; k'

h»

üi

KP

Einige der vorstehenden Mitteilungen sind diesem mit zahlreichen Plänen von Patlamentssälen ausgestatteten Berichte entnommen.

Die Baukosten betrugen (bis 1874) rund 42000000 Mark.    '

Unter den zur Aufnahme beider gesetzgebender Körperschaften eines Staates bestimmten Parlamentshäusern ist das Reichsratshaus zu Wien (Fig. 16⁵) eines der hervorragendsten. Dasselbe ist 1874—83 nach dem Entwürfe und unter der Oberleitung v. Hansen's auf dem alten Paradeplatz an der Ring-strafse erbaut. Es bildet das Gegenstück zur Universität, die zur anderen Seite des zwischen beiden etwas zurückliegenden Rathauses steht.

Das Programm enthielt für jedes der beiden Pläuser nahezu dieselben Anforderungen, nämlich einen grofsen Sitzungssaal, einen Versammlungssaal samt den sich daran anschliefsenden Schreib- und Sprechzimmern, eine Anzahl Kommissionszimmer, die Räume für die Präsidenten und Vizepräsidenten etc., ferner die Gemächer für den Hof nebst besonderem Zugang, auch die mit eigenen Zugängen versehenen, vom Hause getrennten Logen und Galerien für das Publikum. Aufserdem hatte das Programm an Räumen, welche für beide Häuser gemeinschaftlich angelegt werden sollten, die Zimmer für die Minister, die Geschäftsräume für Post und Telegraph, für Stenographen, für die Bibliothek und die Erfrischungsräume (Restauration) verlangt. Dienstwohnungen waren nur für untergeordnete Beamte zu beschaffen.

Wie Grundrifs und Ansicht zeigen, ist das Bauwerk nach grofsen Gesichtspunkten entworfen. Während die gleichfalls zwei Kammern umfassenden englischen Parlamentshäuser und amerikanischen Kapitole diese beiden Körperschaften nur in entfernte Beziehung zu einander setzen und im Äufseren mitunter eine architektonische Gestaltung zeigen, die das Innere nur sehr mangelhaft kennzeichnet, hat es v. Hansen verstanden, die Einteilung und Gruppierung der Räume in klarster, bestimmtester Weise auszuprägen und die Elemente seines Monumentalbaues zu einem einheitlichen Organismus zusammenzufügen.

Die wichtigsten Räume beider Häuser sind in einem einzigen, als Hauptgeschofs erscheinenden Stockwerk angeordnet, welches an der vorderen Hauptseite nach der Ringstrafse 7,5 m, an der Rückseite 5,3 m über der Erde liegt. Eine dieser Höhenlage angepafste Rampe führt zur grofsen Eingangshalle, zu welcher man auch im Inneren von der unmittelbar darunter im Untergeschofs gelegenen Durchfahrt mittels der Haupt- und Nebentreppe gelangt. Zwei weitere, parallel zur Längsaxe symmetrisch angeordnete Durchfahrten, welche das ganze Gebäude und die gröfseren Höfe durchschneiden, bilden die Hauptverkehrswege, von denen aus sämtliche Teile des Hauses leicht zugänglich gemacht sind. Aufserdem ist, durch Anbringung von je zwei Eingängen in den Mitten der Rücklagen von Haupt- und Hinterfront, Sorge getragen, dafs die Mitglieder der beiden Häuser auf kürzestem Wege zu ihren Sälen gelangen. Für den kaiserlichen Hof dienen besondere Unterfahrten an den Mitten der beiden Seitenfronten, die mit den Gemächern und Logen des Hofes in geeignete Verbindung gebracht sind.

Vor der Betrachtung des Gebäudeinneren sei ein Blick auf die äufsere Erscheinung geworfen. Der Aufbau läfst die Zweiteilung der ganzen Anlage: Herrenhaus zur Linken, Abgeordnetenhaus zur Rechten, deutlich erkennen. Diese beiden, gleichwie der Mittelbau, ragen über die minder bedeutenden, daher in die niedriger gehaltenen Flügelbauten verlegten Räume empor. Die beiden Häuser erheben sich in zweigeschossiger Anlage nach aufsen, nahezu 20 m hoch, über dem Untergeschofs; eine mächtige, mit Bildwerk reich geschmückte Attika krönt diese Bauteile; zu annähernd gleicher Höhe ist der Mittelbau emporgeführt, jedoch eingeschossig behandelt, in der Hauptfront durch eine tempelähnliche Halle gebildet und durch zwei Reihen korinthischer Säulen, welche das Gebälke und den mit Bildwerk geschmückten Giebel tragen, gekennzeichnet. Die Eckvorlagen der niedrigeren Seitenflügel sind gleichfalls tempelartig und in ähnlicher Weise, wie der Mittelbau, gestaltet; die Rücklagen sind durch Dreiviertelsäulen, die Seitenfronten durch Pilaster gegliedert.

Der mehrerwähnte Mittelbau, vom Architekten selbst als notwendiges künstlerisches Erfordernis dem Bauwerk einverleibt, ist das Bindeglied der beiden Häuser, deren Räume nach Zahl und Gröfse ziemlich gleichwertig sind. Keiner derselben hätte vor anderen derartig hervorgehoben werden können, dafs er zur Kennzeichnung des architektonischen Mittelpunktes geeignet erschienen wäre. Ein solcher ist durch Einfügen der im Programme nicht geforderten Prunkhalle geschaffen, in der die ganze Bedeutung des Bauwerkes zum Ausdruck kommen soll, indem darin, gleich einer Ruhmeshalle, die Statuen der Männer Österreichs, die sich um das Vaterland verdient gemacht haben, aufgestellt

4t.

Reichs ratshaus

zu

Wien.

Kl

Mil

-sssSsU

5j

mtts&KKM

»slaifeSSi

feaSI

ssą

Fig. 16.

Ansicht.

Ë&swà

jpü

*&J8r*3fc$fe

■es."

tjj.

mlii

msmig

Èkzc

-

Ttr7

in

■I

^lixxzurrxrz

tf 8- £j

—,-j -»■

jj

■' ■■■in \ <

ta >1

i!

3 S S 11

i( J s s n v

■g

Â

(0 8 0 4 2 0

H-HIłll111'

10

Lese •

Zim

•3S3 T

Saal

mmm

gég

mk

■K-

*=?

■j

JJ

il

Kl. versa

if:

® s®

Kleiner-a H

e r s ammluaq ssaa

Kleiner-a b 1

Fest-

et-Aussch

® 3®

graf

Steno

Arch. : v. Hansett.

1:1000

20

30

40

r.o™

chreibz

cjireîîjz

li

r»

Erster

vue-

rîsiûent

mpiangszimü

IL

isi

H'm

Kanzlei

irector

Präsidenten

K e s tauration

V 0 rz

Or diisr

®    ® ® ®;J® ® ® «

@ ® • ®^® ® ® ®

K 1 e 1 Ö. e r

780

«hssp*

SŁ

m % %■ i>

bprecï

Zim.

tara

Atrium

ûStllUO

relegraf

/4 » i

v e s t îtule

•'

®|

].! 1 n

Reichsratshaus zu Wien4s).

1:8

Comnussioner

vice-

räs idem

HÉ :..

sTllMÉgllllfil

11

Le -s

taizntv

Vn rz

anïieien

II

A 11; 3 J v R] - ir a r a -1 z u p a

Archiva r

i ii *

11-:2 H *

G 5^ I *

Haupt-

goschofs.

werden. Sie bildet zugleich den Yereinigungsort für die Mitglieder beider Häuser und ist somit für das Leben und Treiben im Inneren das, was sie für die Erscheinung des Kunstwerkes im Äufsercn ist: das Mittel zur einheitlichen, harmonischen Gestaltung und Wirkung des Ganzen.

Auch im Grundriß ist die hervorragende Bedeutung der beiden Häuser und der verbindenden Mittelhalle in deutlichster Weise erkennbar. Sie bilden zusammen den inneren Kern der Anlage, welcher nach den beiden rechtwinkelig sich kreuzenden Achsen, der Längs- und Hauptachse, - förmig geordnet ist. Die niedrigeren Flügelbauten, an den vier Ecken eingefügt, schliefsen den Bau winkelförmig ab. Auch im einzelnen ist die Grundrißanordnung klar durchgeführt, und das zur Anwendung gebrachte Achsensystem giebt dem Plane eine grofse Übersichtlichkeit. Vom offenen Säulenbau in der Mitte der Hauptfront gelangt man durch die Flurhalle mittels der Haupttreppen zu einem Atrium, welchem einerseits das Post- und Telegraphenbureau, andererseits ein Sprechzimmer angereiht sind. Man betritt sodann die 41,5 X 23,0 m große, mit einem Peristyl von 24 Säulen umgebene Halle, weiterhin den Saal des Budget-Ausschusses und den Festsaal. In der Längsaxe liegt links der Versammlungssaal der Mitglieder des Herrenhauses, rechts derjenige des Abgeordnetenhauses, je 20 X 10 zu deren beiden Seiten Kleiderablagen nebst Bedürfnisräumen, ferner Stenographenzimmer, bezw. Restauration und Zimmer für die Erzherzoge angeordnet sind. Darauf folgen die zugehörigen Sitzungssäle; der Boden derselben liegt, wie bereits in Art. 25 (S- 18) erwähnt wurde¹⁰), 1,60 m tiefer als die Mittelhalle und die übrigen Räume beider Häuser, so daß die Mitglieder derselben, um zu ihren Plätzen zu gelangen, vom äußeren Umgang, in dem der Verkehr stattfindet, hèrabsteigen. Vor den Sitzungssälen sind breite Gänge, hinter denselben, den Lichthöfen und den Nebentreppen, schmalere Gänge angeordnet, welche den besseren Abschluß der beiden Häuser, sowie die Abhaltung von Geräusch und Störungen des Geschäftsbetriebes bezwecken; auch stehen sie mit den Zugängen im Untergeschoß in nächster Verbindung. An die Mittelvorlagen der Seitenfronten schließen sich noch Geschäftsräume an: Archive, Kanzleien und Schriftführerzimmer hinter dem Herrenhaus, Schreibzimmer und Leseräume hinter dem Abgeordnetenhaus. Die niedrigeren Flügelbauten enthalten Arbeits- und Sprechzimmer der Minister, des Präsidenten und Vizepräsidenten, Kanzleien, Kommissionssäle und die zugehörigen Vor- und Nebenräume. Von den im Untergeschoß befindlichen Räumen sind außer den Verkehrsräumen und Bedienstetenwohnungen einige Klubzimmer, die Geschäftsräume der Staatsschulden-Kon-trolle-Kommission, Kanzleien und einige den Zwecken der Restauration dienende Räume zu nennen. Der Querbau ist in den die beiden Sitzungssäle umfassenden Baukörpern, die auf fast genau quadratischer Grundform das Haus überragen, der Höhe nach geteilt und enthält im Obergeschoß Räume für zwei Beamtenwohnungen, Zimmer für Berichterstatter, Kleiderablagen für das Publikum; alles übrige dient als Dachraum.

Die Beleuchtung des Gebäudeinneren ist fast überall ausreichend, obwohl durch die große Zahl von 26 (zum Teile kleinen) Höfen herbeigeführt. Die beiden Sitzungssäle, sowie die in der Hauptaxe gelegenen Hallen und Säle sind durch Deckenlicht erhellt; auch haben zahlreiche Vorzimmer nur indirektes Licht erhalten. Die Heizung ist nach dem auch im Wiener Hofopernhaus angewendeten System Böhm durch Dampfluftheizung bewirkt. Die Zuluft wird mittels Bläsern eingetrieben, die Abluft durch Ansaugung entfernt. Die große Centralhalle, deren Rauminhalt mehr als 11000cbm beträgt, ist außer der Lüftungsheizung auch mit Umlaufheizung versehen. Der Steinfufsboden der Halle wird durch das System von Heizrohren, welches in den unter dem ganzen Raum sich erstreckenden Luftkammern durchgeführt ist, unmittelbar erwärmt.

¹

) Unter den hohen Stellenträgern, die von Amtswegen Diensträume oder Wohnung im Parlamentshause zu London haben, sind die folgenden hervorzuheben.

Der Lord-Oberkammerherr (Lord Great Chamberlain) von England ist der erste Beamte des Parlaments und erblicher Gouverneur des Westminster-Palastes. Er ist Staatsschwert-Bewahrer; unter seinem Befehle stehen Parlaments-Ceremonienmeister und Thürhüter. Seine Diensträume (4) sind nächst der königlichen Galerie.

Der Lord-Kanzler (Lord High Chancellor) von England ist nach den Personen von königlichem Geblüt der Erste des Staates und, kraft seines Amtes als Justizminister, zugleich Sprecher des Hauses der Lords. Er sitzt auf dem Woll-sack und hat das grofse Staatssiegel von England, dessen Bewahrer er ist, stets vor sich stehen. Eine grofse Zahl Beamter, von denen mehr als 40 für Zwecke des Parlamentes verwendet werden, sind ihm zugeteilt. Er und seine Untergebenen haben Geschäftsräume in der Nähe des Hauses der Lords (7).

Von geringerer Bedeutung ist das Amt des Reichsmarschalls (Earl Marshai) von England; ursprünglich ein persönlicher Ehrentitel, bis letzterer in der Familie des Herzogs von Norfolk erblich wurde. Sein Zimmer ist im Grundrifs mit 6 bezeichnet.

Die Schriftführer oder Sekretäre des Parlamentes sitzen am Tische des Hauses der Lords während der Verhandlungen desselben; sie haben das Verlesen der Eingaben und andere Geschäfte zu besorgen.

²

Der Parlaments-Ceremonienmeister, nach dem schwarzen, mit Silber und Gold beschlagenen Wappenstab, den er in der Hand zu tragen pflegt, Black Rod genannt, hat während der Session die Obhut über das Haus der Lords, in welches er auch die Mitglieder des Hauses der Gemeinen bei feierlichen Gelegenheiten vor den Thron des Königs oder der Königin zu rufen hat. Er führt auch die Lords in das Oberhaus ein, wo ihm, jedoch aufserhalb der Schranke, ein Sitz angewiesen ist. Der Parlaments-Ceremonienmeister verfügt über einen Gehilfen, über die Thürhüter etc. und hat eine Dienstwohnung (7) im Palast.

³

Der oberste Hauspolizei-Beamte ist der Sergeant-at-Arms. Er trägt dem Sprecher das Scepter voran, hat seine Befehle auszuführen, die der Ordnung des Hauses Zuwiderhandelnden zu verhaften etc. Er und sein Gehilfe oder Stellvertreter haben Diensträume und Wohnung im Hause (22c, 30a, 34). Dasselbe ist der Fall mit einer Anzahl anderer zum Unterhause gehörigen Beamten.

Auch der Sprecher des Hauses der Gemeinen verfügt über eine Dienstwohnung (3), da seine Obliegenheiten seine fast ständige Anwesenheit daselbst erfordern. An einem Tische vor dem Sprecher sitzen drei Schriftführer (Table Clerks) während der Beratungen des Hauses. (Nach : Barry, Ch. The palace of Westminster. London 1848.)

⁴

) Siehe: Deutsche Viert, f. öff. Gesundheitspflege 1874, S. 402.

¹¹ ) Siehe: Reports from the Select Committee on House of Commons (Arrangements). London 1886.

⁵

) Nach einem von Herrn Professor Hans Auer in Wien gütigst überlassenen Bauplan.

Die Gestaltung des Inneren ist in Übereinstimmung mit der Architektur des Äußeren in klassisch-hellenischer Auffassung durchgebildet. Die maßvolle und edle Ausschmückung der Räume ist durch Farbe und Gold gehoben und erfährt eine Steigerung nur in der Mittelhalle und in den beiden Sitzungssälen. Als Hauptbaustoffe sind Granit, Trientiner Marmor, Karststein, Salzburger Marmor- und Mannersdorferstein verwendet. Mit der speziellen Bauleitung war Auer betraut. Die bewilligte Bausumme betrug 14 Mill. Mark (= 7 Mili. Gulden¹ 2); außerdem wurde später noch für innere Einrichtung ein Mehrbetrag von 468 000 Mark (234 000 Gulden) gefordert. Sämtliche neu angeschafften Möbel sind in einfacher Weise in Eichenholz ausgeführt; die Polsterung ist mit Lederüberzug hergestellt. Nur die Fest-, Budget- und Versammlungssäle, die Minister- und Präsidenten-Zimmer, sowie die grofse Mittelhalle haben eine reichere, der Bedeutung der Räume angemessene Ausrüstung erhalten. Vor der Hauptfront an der Ringstraße soll innerhalb des 8 bis 10 Stufen höher gelegenen Vorraumes, den die Rampe mit ihren halbkreisförmig endigenden inneren Flügelmauern begrenzt, ein Brunnenmonument, von der Figur der Austria gekrönt und von zwei mächtigen Flaggenmasten flankiert, errichtet werden.

Das Haus für den ungarischen Reichsrat in Budapest (Fig. 17 u. 18) wurde an der oberen Donauseite zwischen der Margareten- und Kettenbrücke am hohen Ufer des die Doppelstadt durchflutenden Stromes nach dem Entwurf und Budapest, unter der Leitung Steindl’s errichtet, nachdem dieser in der 1882 stattgefundenen Wettbewerbung mit dem ersten Preise gekrönt worden ist. Die Bauausführung begann 1885.

Das Äufsere zeigt eine reich gegliederte Baumasse von grofsartiger Gesamterscheinung, welche durch die bevorzugte Lage ganz besonders zur Geltung gebracht wird.

42.

Parlamentshaus

zu

Fig. 17.

Arch. : St ein dl.

fl

l es '

<2

!'■

im

ft

: ^rrr'T

A q 1    1

’m

1?

i..;

10 5 0

10

20

Hauptgeschofs.

1-2000

30    40    50    00    70    80    00    100    110m

Parlamentshaus zu Budapest³).

7. Speiscsälc.

8 Lesesäle.

0. Schreibzimmer.

10.    Geschäftszimmer der Präsidenten.

11.    Geschäftszimmer der Quästoren.

12.    Sekretäre, bezw. Gehilfen.

IS. Telephon.

14.    Geschäftszimmer der Minister.

15.    AVartezimmer.

16.    Krankenzimmer.

17.    Arzt.

I. Sitzungssaal der Magnaten-Tafel.

II. Sitzungssaal der Repräsentanten-Tafel.

III Gemeinschaftliche Halle in Verbindung mit den Wandelsälen und der Haupttreppe.

/. Kleiderablagen.

2. Vorräume.

S. Waschtischeinrichtuugen.

4.    Abteilungs-, bezw. Beratungssäle.

5.    Empfangssäle der Mitglieder der Magnaten-Tafel, der Repräsentanten-Tafel und der Minister.

6.    Gesellschaftssäle.

Aus der vorstehenden Grundrifsskizze des Hauptgeschosses (Fig. rj³) ist die Einteilung desselben zu entnehmen. Gegen die Gestaltung des Planes sind hie und da Bedenken geltend gemacht worden.. Dieselben waren hauptsächlich gegen die beträchtliche Höhenlage des Hauptgeschosses, 16 m über Erdgleiche, gerichtet, auf welcher indes gerade die mächtige Wirkung des Baues zum Teile beruht.

Das Gebäude hat eine Länge von 268m bei einer gröfsten Tiefe von 118 m; die bebaute Fläche beträgt nach Abzug der 17 Höfe 15 328<ïm, einschl. der letzteren 17 745 qm.

Die beiden Häuser der Gesetzgebung waren auch in der äußeren Architektur (Fig. 18) zum Ausdruck zu bringen; um jedoch dem gemeinschaftlichen patriotischen Ziele beider Häuser, um gleichsam der Einheit in der Gesetzgebung Geltung zu verschaffen, war es notwendig, dies auch symbolisch zur Anschauung zu bringen, und dies geschah durch die dominierende Kuppel.

Die für beide Häuser des Parlaments gemeinschaftliche Kuppelhalle, deren lichter Durchmesser

t*Ti

Vîji j

5 MJ

ïnl

• V J tr f f

■ I \ fB

m

[Il

,!k

Ëlï

'gać i'Vt-

il

Ml Mii!

1 ü f fe--.IL

• .{3 ~

!! !l! B! IB ■ B B

ri

la^— - ...

Parlamentshaus zu Budapest.

Arch.: Steindl.

r/fl '

^*»1 —J

st af:iij

«•»śtj i ii

BK,

SlN

LF

/*k

il

lEWi:h^s

pi

Fig. 18.

mml

,ife

Il 1

«nsa

Ja

fl

•5a

*_j> 'iiiû

aglptte «.

mm&i*

isi:

.v’i

: 4 >-

II

kL:

B*

WSSS

BC

IW tti)

!**■{

I I ::

.—.j;

20,40 m und deren lichte Höhe bis zum Gewölbschlufs 20,60 m beträgt, dient den Mitgliedern der beiden Häuser als Sammelplatz, und man gelangt aus derselben an beiden Seiten zu den die zwei Sitzungssäle umgebenden Wandelgängen. Um die Sitzungssäle gruppieren sich die Arbeits-, Empfangs- und Geschäftsräume der Präsidenten und der Quästoren. In dem der Donau zugekehrten Mittelrisalit befinden sich die Konversations-, Lese- und Speisesäle.

Der Sitzungssaal des Magnatenhauses ist für 300, derjenige des Abgeordnetenhauses, von dem in Fig. 11 (S. 21) ein Bild gegeben wurde, für 434 Mitglieder berechnet. In beiden Sälen sind in zwei Geschossen Galerien angebracht, unten Logenräume, oben offene Galerien.

Fig. 19.

■ -s nr t ♦ <

?    | i—"!! lEmpf-

i fPT'. !

ruBra

G-ericTits-B i Dl

Lese -

Räume

Toll.

11

Bim. m

Posi

Post D ‘ P

-i

Dû

amBHoöDEi

S-r

Kleider-

all

um

• ••

ot en

nu

Boten

mm

S-

Arch. : Fuller il- Laver.

vS en a t sa Kamme r/

4L

Präs iToil Documente

f_ ZTresl

«Ri

I Sergeant-|[_§[f||

v at Arms    ^

—-i

l/niversit i Reg. ¹

.Toi]

sr

an i a

iS

■in

apagopoa gn :

rnBoHr™ -

gong

p-

lli

1:1000

8--

c--

pBslre-

ra ^ac]ter

: ft

“ Archiv

— —_jS ergeam Toi l.JatArms,

-ö""

Uf II11 r4* ♦I!*«L

»g -itt '--S- -fr w

iS® l*s h*i

-e a *

I. Obergeschofs.

Kapitol für den Staat New-York zu Albany⁵²).

Eine bemerkenswerte, hier einzureihende Anlage wird das eidgenössische Parlamentsgebäude zu Bern sein, welches gleichfalls zwei gesetzgebenden Körperschaften: dem Nationalrat und dem Ständerat, zu dienen hat.

Im Jahre 1885 wurde der Entwurf zu diesem Gebäude zum Gegenstände einer Preisbewerbung unter den schweizerischen Architekten gemacht. Aus derselben gingen Bluntschli als erster und Auer als zweiter Sieger hervor. Nach Verlauf von nahezu 5 Jahren wurde zwischen diesen beiden Künstlern

D2i Nach: Builder, Bd. 28, S. 425 u. 446.

43-

Parlaments-haus zu Bern.

44.

Staats-Kapitol

zu

Albany.

=g

ein engerer Wettbewerb veranstaltet; dem Auer’schen Entwurf wurde dabei der Vorzug gegeben und diesem Architekten die Ausarbeitung der endgiltigen Baupläne übertragen. Nachdem der Nationalrat dieselben schon früher gutgeheifeen und die baldige Bauausführung beschlossen hatte, trat der Ständerat erst 1894 diesen Entscheidungen bei.

Zur Zeit ist es nicht möglich, einigermafeen zutreffende Pläne wiederzugeben; in dieser Richtung sei auf die unten genannten Quellen veiwiesen⁵³).

Das Kapitol zu Washington (siehe Art. 39, S. 25), insbesondere der Mittelbau desselben mit der mächtigen Krönungskuppel, wurde das stets nachgeahmte Vorbild für die Staatshäuser oder Kapitole der einzelnen Staaten der Union. Die vornehme Ruhe, welche die Architektur des Kongrefshauses auszeichnet,

Fig. 20.

’ - ***/

■ ' Ti

mmm

. -

■ • TT.:.:—.rx=-- „

-r f-T-2

■S

HM

■-Sri

~:y

j, A Ar

ISIfcJ

rijdp

=33

v--

......

' r I;

mmg

MR:

*

Bi

ES

.JaewM

V;

Hfl

l^Hl

Bs

Ifl

Hg]

Ü!

lV.1

-1

Bl

4;h,

kW’

fr;.,*

.ae

njgK

S jfi

l"'

»71

IM

fis'

' L-

A:¹

ATU...

•—7

’S

>-aai5^P

Kapitol für den Staat New-York zu Albanyöl).

ist indes in seinen Nachbildungen nicht erreicht; vielmehr wird oft durch prunkvolle, mitunter willkürliche Formen und durch hohe Steigerung des Aufbaues Wirkung zu erzielen gesucht.

Als eines der gelungensten Werke dieser Art erscheint das Kapitol für den Staat New-York zu Albany ⁵²), von dem, insofern es zugleich als Geschäftshaus für die obersten Staatsbehörden dient, bereits im vorhergehenden Hefte dieses »Handbuches« die Rede war.

Der dort abgebildete Grundrife des Erdgeschosses wird durch das in Fig. 19⁵²) dargestellte Haupt-

M) Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arcli -Ver. 1888, S. 47. — Deutsche Bauz. 1891, S. 393. — Schweiz. Bauz., Bd. 18, S 6, 10, 17, 30; Bd 19. S. 172; Bd. 21, S. 58, 64. — Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 306.

M) Faks.-Repr. nach: Builder, Bd. 28, S. 427.

Fi g. 22.

Fig. 21.

Bii Ui Ü

. Jn _ ex.

HB a J ng

urçz-trauiBQ

1

\ f*7j

ï!

|—§+|

i—?

■f

Bib liot'Kek

II. Obergeschofs.

Ut

I

JL

] JO Q v

rfuj LmJ h“⁴

|—I    , a esiflïJ 3V !> IM

®!

r - fx

xx,

X.

H 'JC ''I

Obergeschofs.

Fig- 23.

Staats-Kapitol zu Hartford für den Staat Connecticut⁵⁵).

60 n

40

Arch. : Upjohn.

1:1000

OC

02

0 Z H 8(1

à U DI B

4*i

i44

■ ■ F¹!’

H-

BT

t-M

UHÏ

Pt¹

. X je I

;x >-. ,x

a6etqeJ3p<a(M

• |—or

a . 1I0QV

L -p-E

yr — lü

S enat s -

U jiterfaJirt

Il ■ ■ -I Il ■ ■ -I

■ =* |

fi - I

hrdgeschofs.

LL

,-ÇP

- -H—

x4-

45-

Staats-Kapitol

zu

Hartford.

46.

Erd- und Hauptgeschofs einnehmenden

von

Parlamentshaus

zu

Sidney.

geschoß ergänzt; Fig. 20 B1) giebt ein Bild von der äußeren Erscheinung des Bauwerkes. Dasselbe ist kennzeichnend für die Monumental-Architektur der Vereinigten Staaten: es zeigt vor Allem das Bestreben nach malerischer Gestaltung und Massenwirkung im großen Ganzen, welche durch die kräftigen Mittel- und Eckvorlagen, durch die krönenden Türmchen und steilen Dächer und besonders durch den alles überragenden Vierungsturm mit Kuppelhelm zum Ausdruck kommt; für die Formbildung im einzelnen und für die Schmuckformen ist die französische Palast-Architektur der Neuzeit zum Muster genommen.

Unter Hinweis auf weitere, an genannter Stelle schon mitgeteilte Erklärungen ist hinsichtlich der Anordnung des Hauptgeschosses kurz zu bemerken, dais die Säle der beiden gesetzgebenden Körperschaften an den zwei Seitenfronten, sowie die Räume der Staatsbibliothek an der Hauptfront, sämtlich 14,6m hoch, die Höhe der beiden Obergeschosse beanspruchen und dais sich diesen Sälen Kommissions-Sitzungszimmer und andere Geschäftsräume der beiden Häuser anreihen. Auch ein Teil der Räume des Erdgeschosses scheint gleichen Zwecken zu dienen. Den Mittelbau an der Rückseite des Bauwerkes nimmt die Gerichtsbibliothek (Law library) ein. Die Senatskammer (22,8 X 16,8 m, ist in ihrem oberen Teile an drei Seiten von einer 6 m breiten Galerie umgeben; auch die Assembly-Kammer (28,0 X 22,8 m) hat eine ähnliche, für das Publikum bestimmte Galerie erhalten. Die Staatsbibliothek (86,3 X 16,5 m) erstreckt sich längs der ganzen Ostfront; sie umfafst diejenigen Räume, die das künstlerische Interesse am meisten anregen, und von denen aus man einen prächtigen Ausblick in das Hudson thal geniefst.

Das Bauwerk ist, wie bereits im vorhergehenden Hefte dieses »Handbuches« angegeben, nach den Entwürfen von Fuller & Laver in den siebenziger Jahren ausgeführt.

Als kleines, neueres Beispiel eines Parlamentshauses der Union kann das Staats-Kapitol zu Hartford im Staate Connecticut dienen, das von Upjohn entworfen und ausgeführt wurde (Fig. 21 bis 236B).

Die Hauptfronten des Gebäudes sind nach Nord und Süd gerichtet. Von der Nord- und Ostseite gelangt man durch offene Säulenhallen, von der Südseite durch eine Unterfahrt in das Innere des Gebäudes, das im Erdgeschoß auf die ganze Länge und Tiefe des Hauses von weiten, nach der Haupt- und Querachse geordneten Hallen durchkreuzt wird. Diesen sind an den beiden Langseiten des Hauses eine Anzahl Geschäftszimmer angereiht. Die beiden Treppen befinden sich links und rechts von einem Turme, der sich im Mittelpunkt der Anlage auf quadratischer Basis erhebt und das Gebäude hoch überragt. Über der nördlichen, die Höhe Vorhalle samt Flurhalle liegt im II. Obergeschofs die Bibliothek. Im I. Obergeschofs erstreckt sich über der südlichen Flurhalle nebst Unterfahrt der grofse Sitzungssaal der Repräsentanten, über der östlichen Eingangshalle die Senatskammer und symmetrisch hierzu auf der Westseite der Saal des obersten Gerichtshofes. Hieran schliefsen sich die zugehörigen, in den Grundrissen angegebenen Geschäftsräume, die sich im II. Obergeschofs wiederholen.

Die Längenausdehnung des ganzen Bauwerkes beträgt rund 00 m, die Tiefe 59 m, die Höhe bis zum Dachfirst 30 m und bis zum Scheitel der die Kuppel des Turmes krönenden'Figur 78 m. Der Saal der Repräsentanten ist 25,6 m lang, 17,0 m breit und 14,6 hoch. Die Galerie für 250 Personen nimmt die innere Langseite hinter dem Sprecher ein. Die Abgeordnetensitze sind in ansteigenden, im Grundriß in Form einer halben Ellipse gekrümmten Reihen geordnet. Die Decke ist kassettiert, die Täfelung aus dunklem Nußbaumholz angefertigt. Die Senatskammer mifst 15,2 X 12,2 m bei 10,6 ra Höhe. Die Galerien befinden sich an beiden Enden des Saales; auch hier ist die Decke kassettiert, die Täfelung aus Eichenholz. Der Saal des obersten Gerichtshofes (15,2 X 9,4 m und 19,6 m hoch) ist in Eichenholz ausgestattet, desgleichen die mit Fliesen gepflasterte Bibliothek, welche 16,7 X 25,9 nl Fläche und dieselbe Höhe von 10,6 m erhalten hat.

Granitpfeiler tragen den Turm, der in Dachhöhe aus der quadratischen in die zwölfeckige Grundform übergeht; um die Trommel sind Treppenaufgänge in die Mauerdicke, welche bis zu 4 m beträgt, gelegt; die 12 Pfeiler sind über dem Hauptgesims durch Postamente, welche Marmorstatuen tragen und durch eine Balustrade verbunden sind, überragt. Darüber erhebt sich die Kuppel, welche ganz aus Marmor hergestellt ist und in einer schlanken Laterne mit der schon erwähnten krönenden Figur endigt. Zahlreiche Statuen und Büsten dienen zum Schmuck der Architektur des Hauses. Die Treppen-Balustraden und Säulenschäfte sind aus poliertem Granit, die Kapitelle und Säulenfüße aus Marmor.

Die Baukosten betrugen 10500000 Mark (= $ 2500000).

Auch die englischen Kolonien besitzen ihre Parlamentshäuser. Als Beispiel eines solchen wird das Parlamentshaus zu Sidney in Neu-Süd-Wales (Arch.: Lynn) mitgeteilt (Fig. 24⁵⁶).

M) Nach: American archilect, Bd. 17, S. 54.

M) Nach; Builder, Bd. 27, S. 644.

Fig. 24.

E2

jC o 1 o n

CTRimiao

Mm..*" ■■'» " "-*■» * * #r < ► »...... ' kijuHBja-jm    ■»

•I

iXi

<>:

ii>'

\::.m

fi

i <$

* >:Ti

Sc*

•i

Flur

ÇS Kalle PP nV

li

?!

“B

iISc

I:

!*!

r*r

inisienuuirJusiizutVzietonglj~ T    yTT'»XfT\/N.4. ,    ,

11 atrpfif i t

u T ple

tnwtsen

-M-l

oinji

fs

xsà.

>:

pfSp

Mm

ri

mi

fiiii

,y IL J, Tl JU^v^*    _

"    ■    h ]§(|||| p*i |

*xT 7 "i i EJ xOl i - 'sJj ' Lis§iis&$:| 1 —I «

OesetzgetenaJgU^l i ^ i o t " e *    G-esetz- [g

Yersamm- |^fK J    j jj    ' P<J g et) en i er

'r*

u

ii

i*

fi

S>?

ü jXXÜXO

ji

ii

=+■ -r

3l

•i

Li

li

mmą lun9 id

3rM, 3<

XÖXX >:p< p-XXX >;U>:;

|SpreJclierT ^

mm

X/MxX [XK%n r f

P.":

Ï

Secre

Pi

m. :Æi-- .ig    fi 1 i::«:ji.-.. J . '

rrm: ~ ■ A

f Li

auch-Zi

ÄfeMpU* J_ł*

TPraJsi ł r X __ _

.1 i e*n t * &

LI Li

LT.tiv.â: : i

r>

r--'j

f~; >    #* -Ji..

XMj|MWahrt

>:'!i ii ii

Staats -,

lYamuie r

Hauptgeschofs.

1:1000

10

20

40

Parlamentshaus zu Sidney⁵⁶).

Arch. : Lynn.

47-

Ständehäuser

kleinerer

deutscher

Staaten.

48.

München.

Dieses Parlamentshaus bildet mit dem Regicrungsgebäude eine in organischem Zusammenhang stehende Baugruppe, ist aber von letzterem durch zwei große Höfe und weite Durchfahrten im Erd-geschofs in zwei Gebäudeteile geschieden, die für sich zugänglich und unabhängig voneinander sind.

Das Parlamentshaus nimmt den größeren östlichen Teil der Gebäudeanlage ein und umfafst sämtliche zu den Kammern der gesetzgebenden Versammlung (Legislative Assembly), sowie des gesetzgebenden Rates (Legislative Council) gehörige Räume, nebst einer Anzahl Säle für gemeinschaftliche Benutzung. Letztere nehmen den ganzen Mittelbau, erstere den südlichen, bezw. den nördlichen Teil des Parlamentshauses ein.

Auch die Eingänge zu den beiden Kammern finden von der Nord- und Südseite, die Hauptzufahrt durch die erwähnten grofsen Höfe statt, zu denen man durch die im Grundrifs angedeuteten Thortürme gelangt. Unmittelbar gegenüber dem zur Kammer des gesetzgebenden Rates führenden Thorweg auf der Nordseite liegt das Wohnhaus des Gouverneurs. An derselben Hausfront, mehr östlich, nächst dem grofsen Eckturm, ist eine weitere, für Prunk-und Festzwecke zu benutzende Thorhalle von sechsseitiger Grundform angeordnet. Die Einteilung des ebenerdigen

Hauptgeschosses im einzelnen ist aus dem Grundrifs zu ersehen.

Über den Erfrischungsräumen und Rauch-

Fig. 25.

Galerie.

J J, ■Ą v

>/D Kammerx,

Bä

qi i

zimmern erstreckt sich die zugleich als Festraum dienende Gemäldegalerie. Diese Gemächer, gleichwie die Zimmer des Sprechers der gesetzgebenden Versammlung, des Präsidenten des gesetzgebenden Rates, der Minister etc., nehmen die von zwei Gebäudeflügeln umfafste Ostfront des Hauses ein, von wo aus man eine schöne Aussicht auf die Terrassen- und Gartenanlage und weiterhin auf den Hafen von Sidney geniefst. Der obere Teil des grofsen Eckturmes enthält über dem Staatszimmer feuerfeste Aktenräume; die Ausschuß- und Kommissionszimmer der gesetzgebenden Versammlung nehmen im Obergeschoß einen Teil der Südfront, sowie die Nordseite des anschließenden, gegen die Terrasse gerichteten Flügels (über den im Erdgeschoß liegenden Geschäftsräumen des Hauses) ein. Übereinstimmend hiermit sind im nördlichen Flügel die Ausschufs-und Kommissionszimmer des gesetzgebenden Rates. Im Sockelgeschoß befinden sich große Küchen- und Hauswirtschaftsräume, die mit den Erfrischungssälen in Verbindung stehen; ferner Räume für Boten, Vorratskeller etc.

Die Fassaden sind aus Sandstein hergestellt, und die Kosten der Ausführung für Parlaments- und Regierungsgebäude waren zusammen auf 13000000 Mark (= st 650000) veranschlagt. Das Regierungsgebäude bildet den westlichen Teil des Bauwerkes. Der Haupteingang, der zugleich als Eingang für die gesamte Gebäudeanlage dient, liegt in der Mitte dieser nach Süden gerichteten Seite. Nebeneingänge sind an den Ecktürmen daselbst angeordnet. Die Geschäftsräume der Vorstände der einzelnen Verwaltungszweige liegen im Erdgeschoß, diejenigen der Unterbeamten im Obergeschoß.

Noch sind hier die Ständehäuser der einzelnen Staaten Deutschlands zu

Vorzimmer.j

Ausschuss

der ä Kammer.

noTin

IVorzimmer.

-slerium

I HZ

i; - J

; •£

J Zimmer

u.Bibl.

•------- •£

der

l.Kammer.

i~1 r~i

l.Ka|mçner. Ua0

Aus

I III l_l_r~l p : UTTuiTDTJu T

'oVü'ü'ü'ÿ D

. I!

mm

iVorzimmer.;

Ständehaus zu Darmstadt⁵⁷). — ’/aoo w* Gr.

Arch. : Lerch.    - * -

erwähnen, welche, gleich den vorhergegangenen Beispielen, I. und II. Kammer zu enthalten pflegen, meist aber durch Umwandelung und Erweiterung anderer älterer Gebäude entstanden sind und den heutigen Anforderungen an Parlaments- und Ständehäuser keineswegs genügen.

In München hat die bayerische Abgeordnetenkammer seit 1818 ihren Sitz im früheren Palais

Zeichnungen.

⁵⁷) Nach den von Ministerialrat -j- Horst zu Darmstadt freundlichst zur Verfügung gestellten Inventar-

des Grafen Seeau in der Prannerstrafse; die Reichsratskammer befindet sich in dem unmittelbar angrenzenden Gebäude⁵⁸).

Für die württembergisclien Stände wurde in Stuttgart schon 1580 das Landschaftshaus erbaut, das noch heute zu gleichem Zwecke benutzt wird, nachdem dasselbe 1819 von Barth hierzu neu hergestellt wurde⁵⁹). Der im Obergeschofs an der Kronprinzstrafse gelegene Saal der früheren Landstände ist für die I. Kammer eingerichtet und für die II. Kammer ein neuer Versammlungssaal angebaut worden.

Das badische Ständehaus in Karlsruhe wurde 1821 nach Weinbrenner’s durch Arnold abgeändertem Plane erbaut⁸⁰); es enthält die Räume der beiden Kammern und die Wohnung für den Präsidenten der II. Kammer der Stände. Der Sitzungssaal der I. Kammer ist von Hübsch umgebaut und 1841 mit Fresken von Schwind geschmückt worden.

Während die vorhergehenden Sitzungssäle im Grundrifs meist halbkreisförmig gebildet und mehr oder weniger nach dem Muster der französischen Deputiertenkammer im Palais Bourbon zu Paris eingerichtet sind, zeigt der Landtagssaal des hessischen Ständehauses zu Darmstadt eine eigenartige Form und Einrichtung. Dieselbe ist aus dem in Fig. 25°') dargestellten Grundrifs des Hauptgeschosses zu ersehen.

Stuttgart.

So.

Karlsruhe.

5i-

Darmstadt.

Das Ständehaus wurde Mitte der dreifsiger Jahre, durch Umgestaltung des früheren Palais von Prinz Christian am Louisenplatz und Anbau des Sitzungssaales für die II. Kammer an das ältere Gebäude, von Lerch hergestellt. Die I. Kammer hat ihren Sitz im letzteren; der für sie hergerichtete rechteckige Saal liegt an der Rheinstrafse, die zugehörige Tribüne nach dem Hof. Der Saal der II. Ständekammer hat die Grundform eines Dreiviertelkreises; das Präsidium sitzt am Ende der Hauptachse des Hauses, dem Ministertisch gegenüber, der in einer geradlinig abgeschlossenen Nische des Raumes aufgestellt ist. Im Mittelpunkt steht der Stenographentisch. Die Rednerbühne zur Linken des Ministertisches bleibt unbenutzt, da die Abgeordneten von ihren Plätzen aus zu sprechen pflegen, aber infolgedessen mitunter schwer verständlich sind. Die Kommissionszimmer und andere Geschäftsräume des Hauses sind ganz unzureichend, und deshalb ist für diese Zwecke der rings um den Saal führende Korridor unter der Saaltribüne eingerichtet worden. Im Erdgeschofs befinden sich Wohnungen von Bediensteten, Vorrats- und Nebenräume.

Das Landhaus zu Dresden, vom Kurfürst Friedrich August II., nachherigen ersten König von Sachsen, 1774—75 errichtet, mufste nach Einführung der Konstitution behufs Herstellung der Säle der beiden sächsischen Ständekammern umgebaut werden, was nach dem Plane und unter der Leitung Thürmer's geschah. Am 22. Januar 1833 kam der erste konstitutionelle Landtag in den neu hergestellten Räumen, wie sie in der Hauptsache jetzt noch bestehen, zusammen⁰¹).

2) Parlamentshäuser mit einer Kammer.

Wenig⁻ zahlreich sind die Parlamentshäuser, die nur für eine Kammer, sei es für den Senat, bezw. das Herrenhaus, sei es für das Abgeordneten-, bezw. das Unterhaus allein erbaut und eingerichtet sind.

Von zwei solchen, dem Plause der Deputiertenkammer, sowie demjenigen des Senats zu Paris, ist, als gewissermafsen geschichtlichen Beispielen, schon in Art. 5 u. 6 (S. 5 u. ff.), sowie im Laufe der darauf folgenden Betrachtungen die Rede gewesen.

Zwei weitere Beispiele sind das frühere preufsische Abgeordnetenhaus und das frühere Herrenhaus, deren Säle in Fig. 5 (S. 13) und Fig. 6 (S. 4) im Grundrifs mitgeteilt sind. Aufser diesen Sälen bieten die Gebäude, welche aus älteren, früher für ganz andere Zwecke errichteten Bauten umgestaltet und ver-gröfsert worden sind, im ganzen⁰²) nichts Bemerkenswertes. Für das Abgeordnetenhaus ist eben ein Neubau, der im nächstfolgenden Artikel beschrieben ist, vollendet worden, und für das Herrenhaus wird ein solcher in Angriff genommen⁰³).

⁵⁸)    Siehe: Bautechnischer Führer durch München. München 1876. S. 120.

⁵⁹)    Siehe: Pfaff, K. Geschichte der Stadt Stuttgart. Stuttgart 1846. I, S. 64; II, S. 75.

⁸⁰) Siehe: Karlsruhe im Jahre 1870. Karlsruhe 1872. S. 80.

6l) Nach: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 273. e'²) Siehe: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Bd. I, S. 294 u. 295.

⁶³) Siehe: Schultze, F. Das neue Landtagshaus zu Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 226, 237, 245.

52-

Dresden.

v>

Ältere

Beispiele.

;

■mm

r *>s

Cîs.

fpl§s&;

n

li

<L'

u

1

li

T

rt

i

y

ii

;V

Deutsches Reichstagfshaus zu Berlin⁶⁵).

-

il

lL

rai

£3

45

ę

II

«

na

1

?

l.

Et

Fig. 26.

H

ti

Mite

•:

1

rp

nm

1

ł

r

»

a

mÆ

&=}

Hauptgeschofs.

Bücherei und Lesesasl

Direktor

Amtsräum

Kasse

II

Sprechzimmei

3>

Schreib Saal

aaia

Handbuch der Architektur. IV. 7, b- (2. Aufl.)

Arch. : Wallot.

t=9

F⁻3

ffi]

Ir⁻'®

IIENER

CHBIF

'ÜHREf

Präsl-

DENT

I Reichs! -

KANZ-

DER

FÜR

DAS

Reichs

amt

SlTZUNGSSAAL ED.B unde sratk ³

VoRSAÄL

F. D. REICHSTäGSVOR STAND

RH»¹

Hop

tt

Vorsaal

f. Regierung u. Bundesratu

BUNDESRA'IR

TT

Tu

DÔ

jûû |O | ool

Sffi

TT

ptnnni

!□ 11.1 uni

o$-

c >Qß

aBßPp

SSS^

^SQq

Qq

Qqq

Hop

□J

Bundesrath

3P|

■''bi

r5J

SPRECHZIMMER

:y

ig

■Wandelhalle -

BeseSAAL

Bost

10 98766*321 0

KH^+H+H-W-W-

Halle

1:500

ip

qj

Wandelhalle

9É

rrrrt17¹¹i|

15

CO™

Deutsches Reichstagshaus zu Berlin.

ERFRISCHUNGS-

Raume

men

là

:v

[Nj

J=pi

UMKEEIDE-

te

ZIMMER

SPRECHZIMMER

•»c

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. AufL)

Zwischengeschofs.

ICI

Itff

w

00

_£L

° t-s.

o C» 9

HOF

[010]

r m iŁ‘n r~pic

POST

IE

1”"

Zu S. 45.

Arch. : Wa Ilot.

■—UlPl'U—»—flrp^id—>—u-fFsi

FÜR

DEN

BUNDE

S RATH

■=E==;===i:=5========r=!S=;:;:==:===i:=E=l======

FÜR DEN

: RE RI S C HUN G S SAAli

LE P

FÜR

FERNSPRECHER

'ÜR. DrelrPRESSlk

BUNDE SRATH

HOF

En

5S

eta

UMKLEIDE-

ZIMMER

<E

SPRECHZIMMER

LJ ŁJ LJ ŁJ

/ Ml

tssïLâF===fcJ]HŒ

=Łjp

ar

B.

10 9 8 7

W+H

6 5 t

W+f

4-3210

1:500

10

15

JW»

Deutsches Reichstagshaus zu Berlin.

Eines der gröfsten und neuesten Werke dieser Art ist das Haus des deutschen Reichstages zu Berlin, das 1884—94 nach dem Entwürfe von Paul Wallot ausgeführt wurde.

Die in Fig. 26 und auf den neben- und umstehenden Tafeln dargestellten Pläne dieses Gebäudes sind das Ergebnis mehrfacher Umarbeitung des ursprünglichen Entwurfes des Verfassers, welcher bei dem 1882 stattgefundenen Wettbewerb mit dem ersten Preise ausgezeichnet wurde. Mit der künstlerischen Leitung des Baues war Wallot, mit der technischen und geschäftlichen Leitung desselben Häger betraut. Die feierliche Grundsteinlegung⁰⁴) fand am 9. Juni 1884, die Schlußsteinlegung am 4. Dezember 1894 statt.

Das Gebäude liegt nach West und Süd ganz frei, nach Ost und Nord an zwei Straßen von 42,1, bezw. 41,4 m Breite. Die Grundform des Hauses bildet ein Rechteck von 138 m Länge und 95 m Breite, über welches letztere Maß nur die Rampe an der Westseite vorspringt. Zwei Höfe von 29,00 X 16,28 m führen dem Gebäudeinneren Licht und Luft zu.

Neben der Schwierigkeit, die eng bemessenen Grenzen des Bauplatzes einzuhalten, war die eigentümliche Lage desselben für die Grundrißbildung des Hauses von großer Bedeutung. Die nach Westen gegen den Königsplatz gerichtete Seite des Bauwerkes ist von der Stadt und den hauptsächlichsten Verkehrswegen derselben abgewendet. Infolgedessen ist der Eingang in der Hauptseite, zum wenigsten hinsichtlich des täglichen geschäftlichen Verkehres, von geringerer Wichtigkeit, als diejenigen der drei Nebenseiten.

Das Gebäude ist teilweise eine zweigeschossige, zum Teile eine drei- und viergeschossige Anlage, und aus den verschiedenen Höhenlagen ergaben sich ganz besondere Schwierigkeiten.

Die Höhenlagen der einzelnen Geschosse über Erdgleiche und die lichten Höhen derselben sind folgende. Das Untergeschoß liegt 0,75 m über Erdgleiche und ist 5,00 m im Lichten hoch; das Hauptgeschoß liegt 6,25 m über Erdgleiche und ist 8 bis 9 m im Lichten hoch; das Obergeschoß ist 16,25 m über Erdgleiche gelegen und 6 bis 8 m im Lichten hoch. Dort wo das Hauptgeschoß durch ein Zwischengeschoß geteilt ist, sind die unteren Räume 5,00 m, die oberen 4,40 ra im Lichten hoch.

Durch Deckenlicht sind erleuchtet der Sitzungssaal, der Kuppelraum der Halle, der Raum zwischen dem Sitzungssaal und der östlichen Flurhalle (Eingang in den Saal für Bundesrat und Präsidium) und endlich die beiden Vorsäle des Präsidiums und des Bundesrates. Alle übrigen Räume sind durch direktes, zum Teile durch indirektes seitliches Tageslicht erleuchtet.

Das ganze Gebäude und die beiden Höfe sind unterkellert.

Das Untergeschoß enthält außer den Flurhallen, Gängen, Kleiderablagen und Treppenanlagen: in der östlichen Hälfte Billetabgabe, Abfertigung, Botenmeisterei, die Räume für die Stenographen, Teile des Bureaus, das Archiv, Wohnungen für den Hausmeister und Pförtner, Wachträume für Polizei und Feuerwehr, endlich Warteräume für das Publikum. Solche liegen auch in der westlichen Hälfte, welche außerdem die Wirtschaftsräume der Restauration, sowie eine Anzahl von Sitzungsräumen für Abendsitzungen einzelner Kommissionen, Fraktionen etc. und eine Reihe von Sprechzimmern umfaßt.

Die Eingangshallen an der Südseite und Nordseite dienen hauptsächlich dem Verkehre der Abgeordneten; doch kann die Eingangshalle an der Südseite auch von Mitgliedern des Bundesrates benutzt werden. Die nördliche Flurhalle bildet außerdem den einzigen Zugang für die Beamten des Bureaus, die Stenographen, die Vertreter der Presse und das Publikum. Von hier gelangen dieselben auf direktesten Wegen nach ihren Arbeitsplätzen und den Tribünen. Die große Eingangshalle mit Unterfahrt an der Ostseite ist für ausschließliche Benutzung des Hofes (Hofloge, Diplomatenloge) und der Mitglieder des Bundesrates bestimmt.

Eine Durchfahrt durchschneidet das ganze Untergeschoß; dieselbe kann als Einfahrt und als Zufahrt für ökonomische Zwecke von der Nordseite aus, sowie auch als besondere Einfahrt für den Hof und den Bundesrat von der Ostseite aus benutzt werden. Neben dem Süd- und Nordeingang liegen die geräumigen Kleiderablagen und in inmittelbarem Anschluß an diese die nach den oberen Geschossen führenden Treppen, welche in die Achse der großen Wandelhalle (Foyer) gerückt und mit Fahrstühlen verbunden sind. Hierdurch wird erreicht, daß die Abgeordneten auf dem Wege von den Flurhallen nach dem Sitzungssaale an den Kleiderablagen Vorbeigehen und, stets vorwärts schreitend, nach Ersteigung der Treppe angesichts der den Verkehrmittelpunkt bildenden großen Hallen eintreten.

Das Hauptgeschoß (siehe die erste der nebenstehenden Tafeln) wird durch die Süd-, Nord-und Ost-Vorhallen in drei für sich möglichst abgeschlossene Raumgruppen getrennt. Der große,

6ł) Ueber die Gründung des Reichstagshauses zu Berlin siehe Teil III, Bd. i (Abt. II: Fundamente) dieses

®) Nach einer Photographie.

54-

Reichstagshaus

zu

Berlin.

»Handbuches«.

längs der ganzen Westfront und an den Seitenfronten bis zur Süd- und Nord-Vorhalle sich erstreckende Gebäudeteil dient den Abgeordneten, der südöstliche dem Bundesrat und der nordöstliche dem Präsidium und dem Bureau des Hauses. Die Bestimmung der Räume im einzelnen ist aus dem Grundriß zu entnehmen.

Die Lage und Einrichtung des Sitzungssaales, die Sitze für den Bundesrat, für das Präsidium und für die Mitglieder des Hauses entsprechen diesen Raumgruppen des Hauptgeschosses. Der Sitzungssaal bildet für gewöhnlich ein Zwischenglied zur Trennung, während der Sitzungen selbst aber ein Mittel zur Vereinigung der verschiedenen Elemente des Hauses. Die lichte Höhe desselben beträgt 13 m.

Die grofse, 96 m lange Halle hinter den Erfrischungs- und Lese>älen an der Westfront erweitert sich in der Mitte zu einem Kuppelraum von 21 m Durchmesser und 25 m lichter Höhe; dieser Mittelraum ist durch eingestellte Architekturteile von den anschliefsenden Langräumen getrennt, jedoch nur in der Weise, dafs der Durchblick durch die ganze Halle und der Einblick in die eigentliche Kuppel beim Eintreten in die Halle vollständig erhalten bleiben.

Die beiden anschließenden, überwölbten Hallen haben eine lichte Weite von im Mittel 9,50 m, eine lichte Höhe von 14,00 m und bilden auf diese Weise einen Übergang von dem 25,00 ra hohen Kuppelraume nach den übrigen Räumen des Geschosses.

Beide Hallenteile vermitteln hauptsächlich den Verkehr von den Eingängen nach dem Saale und von diesem nach dem Erfrischungs-, den Lese- und Schreibsälen, den Räumen der Post, Telegraphie etc., nehmen also den Charakter von großen Durchgängen an. Die drei Teile zusammen aber bilden einen Wandelgang von seltener Großräumigkeit.

Das Zwischengeschoß (siehe die umstehende Tafel) enthält die Zuhörertribünen für den Sitzungssaal und mit denselben verbunden die nötigen Nebenräume. So liegen die Säle für den Hof und das diplomatische Korps unmittelbar hinter den Logen, die Nebenräume für das Publikum, die Arbeits- und Erfrischungsräume für die Presse hinter den zugehörigen Tribünen. Unter sich sind diese Tribünen vollständig getrennt. Bei den Treppenanlagen ist auf diese Trennung gleichfalls Rücksicht genommen. Zu den Hof- und Diplomatenlogen führt von der Ost-Vorhalle her eine lediglich dieser Bestimmung dienende Treppe; in entsprechenderWeise sind die Treppen für das Publikum, die Vertreter der Presse etc. angelegt.

Das Obergeschoß (siehe die nebenstehende Tafel) enthält sämtliche Fraktions-und Kommissionssäle, außerdem das Büchermagazin und die Arbeitsräume für den Bibliothekar und seine Gehilfen. — Der Verkehr vom unteren nach dem oberen Geschoß wird durch eine größere Zahl von Treppen vermittelt. Sieben dieser Treppen führen durch das ganze Haus mit Austritten nach sämtlichen Geschossen. Nur bis zum Hauptgeschoß führen die großen Treppenanlagen in der südlichen und östlichen Eingangshalle. Mehrere kleine, im Mauerkern gelegene Wendeltreppen dienen ausschließlich dem Verkehre für die Handwerker und für das bei den Heizungs- und Lüftungsanlagen beschäftigte Personal.

Für die künstliche Erhellung der Räume ist elektrisches Licht in Aussicht genommen; jedoch ist neben dem elektrischen Lichte noch Gaseinrichtung vorgesehen für die Bureauräume, die Treppen, Gänge etc.

Durch eine Sammelheizung werden sämtliche von Personen zu benutzenden Räume, einschließlich der Korridore und Treppen, erwärmt. Die Temperatur ist, mit Ausschluß der Flurhallen, für welche —j— 10 Grad C. genügen, auf —20 Grad C. angenommen; als niedrigste äußere Temperatur sind -f- 20 Grad C. in Rechnung gebracht.

Als Heizsystem ist Dampfluft-, bezw. Dampf-Warmwasserheizung (nicht Dampfwasserheizung) gewählt, erstere für sämtliche Sitzungssäle, für die an diese angrenzenden oder die dieselben umgebenden Gänge und für die Flurhalle, letztere für alle übrigen Räume. Die Heizsysteme sind derartig angeordnet, daß die Wohnungen, das Bureau und die Bibliothek, sowie sämtliche Aborte unabhängig vom Betrieb der Gesamtanlage erwärmt werden können.

Mit Lüftungseinrichtungen sind sämtliche durch Sammelheizung erwärmte Räume versehen. Die Temperatur der in die Räume einzuführenden Luft soll, soweit die Räume nicht mittels Luftheizung erwärmt werden, während des Winterbetriebes höchstens -}- 20 Grad C. betragen; demgemäß wird für die nötige Vorwärmung der Luft im Keller- oder Untergeschoß Sorge getragen.

Hinsichtlich der Luftmenge, welche stündlich den Räumen durch die Anlage zugeführt werden muß, sind folgende Sätze zu Grunde gelegt: a) im großen Sitzungssaal für den Kopf 40 cbm; ß) jn den übrigen Sitzungssälen, in der Bibliothek und im Lesezimmer, in den Restaurationsräumen, in den Korridoren des Hauptgeschosses, sowie in der Speise- und Kaffeeküche für 1 Qm Bodenfläche 15 cbm, jedoch mindestens ein zweimaliger Luftwechsel in der Stunde; y) in der großen Halle, in den Kor-

I

'

Obergeschofs,

Hl

Zu S. 46.

Arch. : Wallot.

71

SITZUNGSSAAL

Bücherei

Bücherei

Bücherei

VER

FÜGBAR

Sitzungssaal

SITZUNGSSAAL

VOR

ZIMMER

SITZUNGSSAAL

■K

OBERLICHT

OBERLICHT

SITZUNGSSAAL

VER

FÜGBAR.

e¥u

sw

w

CQ

SITZUNGSSAAL

Bücher

H.OF

HOF

SITZUNGSSAAL

⁷.....]

|F FRAUEN

IM

= ■----...1

rn r 1r 1 '¹ TrïTnTT

SITZUNGSSAAL

JL

0%

|B

SITZUNGSSAAL

VOR

ZIMMER

Sitzungssaal

IM

r;_

SITZUN GSSAAL

VDR-

ZIMMER

SITZUNGSSAAL

Hr

1:500

10 9 8

M-H

87654321 0

10

15

20™

Handbuch der Architektur. IV. 7, b, (2. Aufl.)

Deutsches Reichstagshaus zu Berlin.

ridoren aufserhalb des Hauptgeschosses, in den Flurhallen, Bureaus, Wohnungen und anderen Räumen, welche nur zum Aufenthalt einer geringeren Anzahl von Personen bestimmt sind, ein einmaliger stündlicher Luftwechsel; 8) in den Kleiderablagen ein dreimaliger stündlicher Luftwechsel.

Für sämtliche Räume ist Drucklüftung vorgesehen. Jedoch werden Bureaus, Bibliothek und Wohnungen auch ohne Drucklüftung noch bei einer äußeren Temperatur von -|- 5 Grad C. vorschriftsmäßig ventiliert. Für die Aborte sind die Lüftungseinrichtungen so getroffen, daß jene auch ohne Drucklüftung bei jeder Temperatur der äußeren Luft geruchlos gehalten werden können

Für Einrichtungen, welche zur Reinigung und Befeuchtung der Luft, sowie für eine angemessene Kühlung der Räume während des Sommers dienen, ferner für alle Kontrolle- und Sicherheitsvorrichtungen ist bei der Anlage Vorsorge getroffen. Auch auf die bequeme Reinigung sämtlicher Heizkammern und -Kanäle ist Rücksicht genommen.

Die äußere Erscheinung des deutschen Reichstagshauses geht aus Fig. 26⁶⁵) hervor. Das Hauptmotiv der Vorderfront und des ganzen Aufbaues bildet die große Wandelhalle mit der Kuppelkrönung (Fig. 27 ““J.

Fig. 27.

rx|

mm

SE

in

ilH

(Gi

SI

iS

tai

10

23m'

Deutsches Reichstagshaus zu Berlin. Schnitt durch die Wandelhalle⁰⁸).

Als weiteres Beispiel diene die neueste einschlägige Ausführung: das neue Abgeordnetenhaus zu Berlin. Von 1850 an bis zum Beginne des Jahres 1899 diente diesem Parlament das fürstl. Hardenberg'sehe Palais am Dönhofsplatz, durch mancherlei Um- und Erweiterungsbauten verändert und vergröfsert; am 16. Januar des genannten Jahres bezog das preufsische Abgeordnetenhaus das neue, an der Prinz Albrecht-Strafse gelegene, 1892—99 von Schuhe geplante und ausgeführte Gebäude, dessen Hauptgeschofs-Grundrifs in Fig. 29e7) und dessen Aufseres in Fig. 28⁰⁸) wiedergegeben ist.

Das Abgeordnetenhaus ist auf einem Grundstück erbaut, welches an der Leipziger Straße (Nr. 4) nach Errichtung des neuen Reichstagshauses verfügbar geworden war und an welches sich nach Süden, gegen die jetzige Prinz Albrecht-Strafse, die Bauten anschlossen, welche die alte Königl. Porzellan-Manufaktur eingenommen hatte. Nach der Leipziger Strafse zu ist das Herrenhaus, nach der Prinz Albrecht-Straße zu das Abgeordnetenhaus, beide durch den Ministerbau⁶⁹) verbunden, verlegt worden. Dem Herrenhause, dessen Ausführung 1899 begonnen wird, werden rechts und links je eine Präsidialwohnung vorgelagert; das Abgeordnetenhaus wurde 22 m hinter die Bauflucht der Prinz Albrecht-Strafse verlegt, um die Lichtverhältnisse des gegenüberliegenden Kunstgewerbe-Museums nicht zu beeinträchtigen.

⁸⁰) Faks.-Repr. nach: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. S. 61.

⁶⁷)    Faks.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1899, S. 14.

⁶⁸)    Nach einer Photographie von Hermann Rückwardł in Grofs-Lichterfelde.

⁶⁹)    Siehe über diesen : Der Minister-Sitzungssaal des neuen Abgeordnetenhauses zu Berlin. Deutsche Bauz. 1899, S. 33.

55-

Neues

Abgeordneten

haus

zu

Berlin.

Die Komposition des Grundrisses stützt sich auch auf zwei Hauptachsen: auf die vordere Querachse in der Mitte der beiden Haupttreppen und auf die mittlere Längsachse. Auf diese beiden Achsen

Fig. 28.

i>±

¹

) Vergl.: Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1873, S. 319.

²

*°) Nach: Klasen, L. Grundrifsvorbilder von Gebäuden aller Art. Leipzig. Lief. 39, S. 832.

³

) Faks-Repr. nach: Deutsche Bauz. 1885, S. 16.

Sv l;

lin

^ 1 ii rr

sHHl

Si

grJ

jggSjr

¹

[!

as

"    43SKS3»

.*1

BK isS a*

SSu Hf —

IhN

S’w

Neues Abgeordnetenhaus zu Berlin⁰⁸).

Arch.: Schulze.

sind die Haupträume aufgereiht, während sich die Nebenräume um vier stattliche, nahezu gleich groiśe Binnenhöfe gruppieren.

Im Gebäude sind Sockel-, Haupt-, Tribünen II. Ober- und Dachgeschofs zu unterscheiden. Zum Hauptgeschofe führt inmitten der Auffahrtsrampe eine Freitreppe, die den Hauptzugang zum

Fig. 29.

17

l Tiilllillllf Tl i

Oie-

TL

iip

rźizi

Vor*

”1 ¹

rice- I Burrj

fJIH

KI. - Abl.

ÈJ

Si

urąg

Saal

»~lrift

.Hof

LUJ

I,

idi

lof.

::

Saal 6

Lü

ri

'Umkleid« 1

Z.

2Jv,v'',l»Lî

I« .

I W.-R.

^Sprechjj

Sprech:||^w.R |

10

'sM

jfc'ÜÜlii

; !r^

Fernspp.

Fernsprvlj

Saal 7

Hof

jl

impiopainia

lof,

ïm

nrm

IIPJ

mo

r jügiwil

WrR

...j

Jl

Lese

Hand - j

Biiüchorei ||

«H

Bilł

IM

r i s II [I c K u j| n

faggvtijg'.M

Lesesaal

ïm

Treppenhalla

m¹¹

Lese

Saal

(Wjr

tS®

Schreib ~ Z.

fôii

Schreib.- Z

Mil

ÉsfaËH

r;- ł -i

j gÜjg|    I !sp«i«|ïf S..1

âutn e

L-

lr J

Œl

lialrn

.■j

¹⁵ Z ;

oBSi

Neues Abgeordnetenhaus zu Berlin.

Hauptgeschofs⁶⁷j. — j/;ôo w> Gr.

Arch. : Schulze.

7. Personenaufzug.

S. Bücheraufzug.

3.    Speisenaufzug.

4.    Treppe zur Bücherei.

5.    Treppe zu den freigehaltenen Tribünen und Nebentreppe für Minister.

6.    Treppe zur Tribüne der Minister und des Präsidenten.

7.    Treppe zur Publikum-Tribüne.

8.    Nebentreppe für Abgeordnete.

9.    Nebentreppe zum Bureau.

10.    Treppe für die Presse.

11.    Küchentreppe.

IS. Garderobetreppen für die Abgeordneten.

73. Raum zum Journalordnen.

14.    Zum Buffet.

15.    Verbindungsgang zwischen den Schreibzimmern.

16.    Lichthöfe.

17.    Verbindungsgang nach dem Ministerbau und dem Herrenhaus.

Sitzungssaal:

a.    Präsident.

b.    Schriftführer.

c.    Berichterstatter.

d.    Rednerpult.

e.    Stenographen.

f.    Tisch des Hauses.

g.    Minister u. Reg.-Kommissare.

h.    Sitznischen.

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.)

Gebäude bildet; doch ist fiir die Abgeordneten noch an der östlichen Seitenfront ein weiterer Eingang, von der Prinz Albrecht-Strafee und von der Leipziger Strafee aus erreichbar, ferner an der Westfront ein Eingang für Minister und Diplomaten vorgesehen. An letzterer Front ist auch die Zufahrt zu den im Verbindungsbau zwischen beiden Häusern des Landtages angeordneten Räumlichkeiten für den königlichen Hof und die Minister, sowie zum Garten des Herrenhauses angebracht.

Durch Windfange gelangt man in die geräumige, durch zwei Geschosse hindurclircichende Eingangshalle, zu deren beiden Seiten Schreibzimmer gelegen sind. Durch einen weiteren dreithürigcn Glas-abschlufs tritt man in die Haupttreppenhalle ein, die durch Sockel-, Haupt- und Obergeschofs durchgeführt ist. Der Eingangsseite gegenüber ist im Sockelgeschofs das geräumige Kleidergelafs, worin die Abgeordneten ablegen, um dann entweder durch besondere Garderobetreppen unmittelbar nach dem grofsen Sitzungssaal oder durch die Treppenhalle zurück über die Haupttreppen nach den vorderen Haupträumlichkeiten, den Schreib- und Lesesälen, den Erfrischungsräumen, der Wandelhalle u. s. w. zu gelangen.

Aus der Treppenhalle kommt man über die beiden Haupttreppen in die Wandelhalle, den vornehmsten Repräsentationsraum des Hauses. Westlich der letzteren liegen die Lesesäle, welche eines der Treppenhäuser hufeisenförmig umschliefsen ; aus dem südlichen Raume derselben sind, durch einen Flurgang getrennt, die Schreibzimmer erreichbar; das östliche derselben stöfst an die Erfrischungsräume, welche das andere Treppenhaus umziehen.

Die bisher angeführten Räumlichkeiten bilden den Vorderbau der gesamten Anlage. An diesen schlicfeen sich die für die gemeinsame Arbeit und die Geschäfte des Hauses bestimmten Gebäudeteile an. In der Mitte der letzteren ist der grofse Sitzungssaal angeordnet. Derselbe ist von der Wandelhalle aus durch einen Vorplatz hindurch unmittelbar zugänglich, aber auch von allen anderen Seiten her leicht erreichbar. Ringsumlaufende Flure, von vier Binnenhöfen und zwei kleineren Lichtschächten gut beleuchtet, führen aus dem Saal auf kürzesten Wegen zu den an der West-, Nord- und Ostseite des Hauses befindlichen Amts- und Geschäftsräumen. Um in diesem Teile des Gebäudes diese vielen Räumlichkeiten unterbringen zu können, wurden über die Saalfufebodenhöhe drei Geschosse angeordnet, wozu noch das Sockelgeschofs kommt, welches hauptsächlich Dienstwohnungen enthält. Das Keller-geschofs des Vorderhauses ist 2,7 m, das Sockel- oder Erdgeschofs desselben 3,5™, das Saalgeschofs 8,2 m und das Obergeschofs 6,8 m, das Erdgeschofs des Hinterhauses 4,7 m, das Tribünen- oder Zwischen-geschofs 3,5 ra und die beiden Obergeschosse daselbst je 4,7m (von und bis Balken-Oberkante gemessen) hoch. Diejenigen Räume, welche zum grofsen Sitzungssaal in unmittelbarer Beziehung stehen, wurden im Saal- und Tribünengeschofe, die übrigen im II. Obergeschofs des rückwärtigen Gebäudeteiles untergebracht.

Von den Einrichtungen des grofsen Sitzungssaales ist im vorhergehenden vielfach gesprochen worden. In seinen oberen Teilen wird er, wie gleichfalls schon gesagt worden ist, rings von Tribünen-Einbauten umgeben, die aus akustischen Gründen durchweg in Eichenholz getäfelt sind.

Das Äufsere (Fig. 28) zeigt einen kraftvollen, in den Formen einer frei entwickelten italienischen Hoch-Renaissance gehaltenen Aufbau, der sich in drei klar zum Ausdruck gebrachte Geschosse gliedert. Das unterste, nahezu gleicher Erde angeordnete ist als kräftig gequaderter Gebäudesockel ausgebildet; darüber lagert in leichterem Quaderbau das Hauptgeschofs mit rundbogig in Rustika geschlossenen Fensteröffnungen; dasselbe ist nach oben durch ein nur wenig ausladendes Gurtgesims abgeschlossen, und darüber befindet sich das Obergeschofs mit seinen mächtigen, giebelüberdcckten Palastfenstern, über denen einige kleinere, dem Dachgeschofs angehörige Lichtöffnungen angeordnet sind. Das Hauptschmuckstück bildet der stark vorgezogene Mittelbau. Sechs kräftige korinthische Säulen sind dem Fraktions-Sitzungssaal vorgesetzt, und die Bekrönung trägt zwei allegorische Gestalten, welche das Recht und das Gesetz versinnbildlichen. Diese Statuen und der sonstige Bildwerkschmuck rühren von Lessing her. Die an den vier Hauptecken des Vorderbaues aufgestellten grofeen Schalen sollen bei Festbeleuchtungen als Flammenbecken dienen⁷⁰).

der National-Konvention zu Chicago.

Schliefslich sei als ein hierher gehöriges Beispiel noch die Beratungshalle für die National-Konvention der republikanischen Partei der Vereinigten Staaten, Beratungshaiie deren Delegierte 1880 zu Chicago zum Zwecke der Vorbereitung der Wahl eines neuen Präsidenten zusammenkamen, kurz erwähnt⁷³).

Es handelte sich hierbei um Schaffung einer für obigen Zweck geeigneten, nicht weniger als 10000 Sitzplätze enthaltenden Halle, wozu die eine Hälfte eines 1873 erbauten, zu wiederkehrenden Ausstellungen benutzten Gebäudes diente. Doch wurde letzteres beinahe ein vollständiger Neubau, welchen Boyingion in der kurzen Zeit von nur 6 Wochen herstellte. Die Halle bildet einen riesigen

•o) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1899, S. 13, 26, 49, 73. ⁷¹) Nach: Deutsche Bauz. 1880, S. 305.

Raum von lang gestreckter, am einen Ende rechteckiger, am anderen Ende im Halbkreis geschlossener Grundform.

Besonders beachtenswert ist die Art und Weise, wie der Architekt die Verteilung der amphitheatralisch ansteigenden Sitzplätze nach den verschiedenen Teilnehmerklassen an der »National-Kon-vention« (Präsident und Bureau, Stenographen, Delegierte und deren Stellvertreter, eingeladene Gäste, Damen, Publikum, Presse etc.) zustande brachte und hierbei bequeme Zugänglichkeit aller Sitzplätze mit scharfer Sonderung der einzelnen Gruppen zu vereinen wufste. Dies wird durch die in der unten⁷¹) genannten Quelle wiedergegebenen Zeichnungen von Grundriß und Durchschnitt verdeutlicht. Der Hohlraum unter den hoch ansteigenden Sitzreihen dient zu Räumen für die Telegraphie (die auf etwa 70 Drähten und mit 200 Apparaten arbeitete), für Erfrischungs- und Erholungszwecke, für kleine Sitzungszimmer etc. Die Benutzung des Gebäudes für Zwecke der National-Konvention hat nicht länger als etwa eine Woche gedauert.

2. Kapitel.

Provinzial-Ständehäuser.

Von f Dr. Heinrich Wagner.

Das Provinzial - Ständehaus oder Landeshaus in Preufsen, gleichwie das Landhaus der österreichisch-ungarischen Monarchie dienen den in den einzelnen Provinzen dieser Staaten bestehenden Ständen, bezw. dem Landtage und sind zugleich für Zwecke der Provinzverwaltung bestimmt.

Die Stände der Provinzen Westfalen und Rheinland, deren Einrichtung im wesentlichen auch auf die neuen Provinzen Preußens übertragen wurde, bestehen, aus den Standesherren und der Ritterschaft, den Städten und der Bauernschaft. Die Landtage der übrigen preußischen Provinzen, in denen die Selbstverwaltung durchgeführt ist, sind aus den Abgeordneten der Land- und Stadtkreise zusammengesetzt. Die Sitzungen von Ständen oder Landtagen finden öffentlich statt. Sie wählen ihren Vorsitzenden, sowie als Verwaltungsorgane die Mitglieder des Provinzial-Ausschusses und den Landes-Direktor, letzteren als ausführenden höchsten Beamten, dessen Wahl der Bestätigung des Königs unterliegt. Der Oberpräsident, welcher in der Provinz die oberste Staatsbehörde und die Wahrnehmung der Staatsangelegenheiten vertritt, ist königlicher Kommissarius bei den Ständen oder im Landtag.

In der österreichisch - ungarischen Monarchie wird jedes Kronland vom Landtage vertreten, welcher nebst den Kirchenfürsten der Provinz und dem Rector Magnificus der Universität aus Abgeordneten besteht, die vom Großgrundbesitz, ' von Städten und Märkten, von den Handels- und Gewerbekammern und von den Landgemeinden gewählt werden. Als verwaltendes und ausführendes Organ der Landesverwaltung besteht in jedem Kronlande ein Landesausschufs, gewählt vom Landtage aus seiner Mitte, unter dem Vorsitze des Landesmarschalls, bezw. des Landeshauptmannes. Die Staatsobrigkeit heißt in den größeren Kronländern Statthalterei, in den kleineren Landesregierung.

Behufs Ausübung der Selbstverwaltung der Provinzen müssen die Ständeoder Landeshäuser mit ähnlichen Räumen und Einrichtungen wie die Parlamentshäuser, obgleich in entsprechend kleinerer Zahl und Ausdehnung als diese, versehen sein. Als Geschäftshäuser für die Landesbehörden umfassen sie die nötigen Diensträume derselben, in Preufsen auch die Wohnung des Landes-Direktors. Die vorhergehenden Bemerkungen über die Organisation der Provinzverwaltung geben einen Begriff von den Haupterfordernissen des Hauses.

Das Provinzial-Ständehaus bedarf demgemäfs vor allem einen Sitzungssaal mit Plätzen für die Abgeordneten, den Vorsitzenden, das Bureau, die Mitglieder der obersten Landesbehörde und die Vertreter der Regierung. Auch sind Landtagssaal. Galerien mit Plätzen für Publikum und Presse, Logen für die an der Spitze der Verwaltung stehenden Beamten etc. zu beschaffen, des Saales ist rechteckig, die Gröfse nach der Zahl der Plätze, in der Regel aber sehr reichlich bemessen⁷²), da die Zahl der Abgeordneten nicht sehr grofs

n) Siehe Art. 23 (S. 15).

Die Grundform

57-

Bestimmung.

58-

Haupt

erfordernisse.

59-

Stände

oder

ist, selten mehr als 100 und höchsens 120 beträgt. Diese Plätze pflegen bei den preufsischen Landeshäusern kreisbogenförmig in wenig ansteigenden Reihen angeordnet zu sein. Denselben gegenüber, auf einer erhöhten Bühne in der Hauptachse des Saales, haben der Vorsitzende und die Schriftführer ihre Plätze; zu beiden Seiten befinden sich diejenigen der Vertreter der Regierung, des Landes-Direktors, des Ausschusses etc. In manchen Landtagen scheint es üblich zu sein, dafs die Redner von ihren Plätzen aus sprechen, in welchem Falle die Rednerbühne entbehrlich ist.

Von der Platzverteilung des Sitzungssaales im Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin giebt Fig. 30 ⁷³j eine Vorstellung.

Der 17,34 X11,48m grofee Raum ist auf 100 Plätze für Abgeordnete, deren Zahl aber nötigenfalls auf HO vermehrt werden kann, bemessen. Die Anordnung war in solcher Weise zu treffen, dafs man, um zu den einzelnen Plätzen zu gelangen, höchstens zwei Mitglieder zu stören braucht. Die strahlenförmigen Gänge sind als geneigte Ebenen mit einem Gefälle von 1 : 6¹/» geplant. Dies entspricht für die hinterste Sitzreihe einer Höhe von 2 Stufen (30 cm) über dem Fufsboden im Mittelpunkte des Saales.

Fig- 30.

-.17 34

an

Sitzungssaal der Provinz

zu

im Landeshaus Brandenburg Berlin ⁷³j.

___

OO

37 <37

n₇

37 37

oo°

1:250

12    3    4    5

I ' 1 ■ 1-.+1-I-

6    7    8 9 10 11    12 13 1«. 15m

4-> I I I I I ■ 4.....

Derselbe enthält aufserdem: die Präsidentenbühne a für den Vorsitzenden und je 2 Schriftführer zu beiden Seiten, die Rednerbühne r, den Stenographentisch i, den Regierungstisch h mit 5 Plätzen für den Oberpräsidenten, seine Räte und Sekretäre, die Tische /, mit zusammen 14. Plätzen, für den Landes-Direktor, die Mitglieder des Provinzial-Ausschusses und die oberen Verwaltungsbeamten, den Tisch k des Hauses und die Tribüne m für Zuhörer.

Unter den Öffnungen w, und w₂ befinden sich Schlupfthüren in der Holzbekleidung. Die Präsidentenbühne ist um 5 Stufen, die Rednerbühne, sowie die Plätze für die Mitglieder der Regierung und Landesverwaltung sind um 3 Stufen über den unteren Fufsboden erhöht. Ein grofses Deckenlicht erhellt den Saal.

Ähnlich ist die aus Fig. 31 zu ersehende Anordnung des Landtagssaales im Ständehaus zu Hannover. Der Sitzungsaal des Landhauses in Brünn (Fig. 33 u. 34), 17,7m lang und eben so breit, bei 14m Höhe, enthält II2 Plätze für Abgeordnete, die in parallelen zweisitzigen Reihen, die beiden äufsersten links und rechts über die mittleren vorstehend, angeordnet und alle leicht zugänglich sind. Gegen die vordere Hälfte der Abgeordnetenplätze ist die hintere derart verschoben, dafs man durch die freien Zwischengänge hinweg sehen kann. Auch die Galerien und Logen, nebst den zu jeder gehörigen Räumen, haben eine zweckmäfsige Anlage erhalten. Die Tagesbeleuchtung des Saales wird ausschliefelich durch ein grofses Deckenlicht (9x9m), in gleicher Weise auch für die Hauptgalerie durch ein kleineres solches bewirkt.

In nächster Nähe des Landtagssaales liegen Zimmer des Vorsitzenden,

Bureau- und Stenographenräume, ferner die Erfrischungs- und Erholungsräume der Abgeordneten, Wandelhalle, Kleiderablagen nebst Zubehör, in nicht zu grofser Entfernung Bibliothek und Lesezimmer. Aufserdem sind mehrere Beratungszimmer für Kommissionen, ein kleiner Saal (75 bis 85qm, in Brünn 100qm) für den Landes- oder Provinzial-Ausschufs, Zimmer des Ausschufs-Vorsitzenden, des Landes-Direktors, der Landesräte und sonstigen Beamten, Kanzlei, Archiv,

Kasse etc., sowie Zimmer des Oberpräsidenten, bezw. Statthalters und Vizepräsidenten anzuordnen. Die Vereinigung der Geschäftsräume der Verwaltungsbehörden mit den Räumen des Provinzial-Ausschusses dient zur Erleichterung des häufigen Verkehres, der zwischen denselben besteht. Der Oberpräsident hat Beziehungen zum Provinzial-Landtag und zum Provinzial-Ausschufs; sein Zimmer wird daher zweckmäfsiger Weise derart angeordnet, dafs eine leichte Verbindung mit den Räumen beider Körperschaften hergestellt ist. In den preufsischen Landeshäusern findet man daher gern die Lage in der Nähe des Hauseinganges gewählt. Die nach Art. 58 (S. 51) in den preufsischen Provinzial-Ständehäusern aufzunehmenden Wohnungen für den Landes-Direktor und einige Unterbeamte unterliegen den im vorhergehenden Heft dieses »Handbuches« bereits angeführten Regeln für Dienstwohnungen in Geschäftshäusern für Staatsbehörden.

Für die Einrichtung des Landtags- und Ausschufssaales, gleichwie für diejenige aller übrigen Räume des Provinzial-Ständehauses, für den Zusammenhang und die Aneinanderreihung derselben, wie für ihre Verteilung in mehrere (in der Regel 2) Geschosse gelten im wesentlichen ganz dieselben Gesichtspunkte, welche im vorhergehenden Kapitel bei den Parlamentshäusern aufgestellt wurden.

Von ganz besonderer Wichtigkeit für die Gestaltung der Gesamtanlage des Hauses ist wiederum die Höhenlage des grofsen Sitzungssaales. Dieser Hauptraum des Hauses wird zu gunsten des Verkehres besser im Erdgeschofs LanJtasssaales-als im Obergeschofs angeordnet. Auch ist im besonderen Falle für die im Erd-geschofs unter dem Saale liegenden Räume die Erhellung mittels Tageslicht schwer zu bewerkstelligen. Sie wird für dieselben geradezu unmöglich, wenn der Saal im Mittelpunkt des ganzen Gebäudes von anderen Räumen umgeben ist, also diejenige Lage hat, welche nach früherem für die Zwecke des Hauses am günstigsten erscheint. Dies macht der Vergleich der nachfolgenden Beispiele augenscheinlich.

Im Provinzial-Ständehaus zu Hannover (Fig. 31) und im Landhaus zu Brünn (Fig. 34) liegt der grofse Saal im I. Obergeschols, hier ganz im Inneren des Hauses, dort im Vorbau am Ende der Hauptachse desselben. Letztere Anordnung gestattet zwar die Zuführung von Tageslicht für die darunter befindlichen Räume; aber die Zugänglichkeit zu den rückwärtigen Plätzen des Saales und seinen Zusammenhang mit anderen zugehörigen Räumen sind dadurch gestört.

Die Anordnung des Saales im Erdgeschofs findet sich im Landeshaus für Westpreufsen zu Danzig (Fig. 41) und in dem für Brandenburg zu Berlin (Fig. 44). Bei jenem ist der an die Nachbargrenze ganz nach rückwärts verlegte Saal überbaut und von beiden Schmalseiten aus durch Fenster erhellt; bei letzterem Gebäude hat der in Art. 59 (S. 52) bereits besprochene, auf drei Seiten von Räumen umgebene, leicht zugängliche Saal nur Deckenlicht, und der Raum darüber dient in den Obergeschossen als Lichthof.

Sonstige

Räume.

6t.

Raum

verteilung.

62.

Lage

des

Die beiden zuletzt angeführten Beispiele zeigen, dafs die Baustelle für diese Art von Gebäuden nicht immer, wie in Art. 8 (S. 7) für Parlamentshäuser verlangt wurde, in allseitig freier Lage gewählt werden kann, sondern dafs das Ständehaus mitunter in geschlossener Reihe mit Nachbargebäuden zu errichten ist. In diesem Falle erscheint die soeben beschriebene Anordnung des Saales

⁶3-

Provinzial-

Ständehaus

zu

Hannover.

in einem in den Obergeschossen als Lichthof dienenden Raume des Erdgeschosses, die auch bei anderen für den öffentlichen Verkehr bestimmten Hallen nicht selten getroffen ist, für die Gesamtanlage des Hauses zweckmäfsig und vorteilhaft. In anderen Fällen wird man diesen Hauptraum des Bauwerkes in der äufseren Erscheinung desselben in geeigneter Weise zum Ausdruck zu bringen suchen, vielleicht sogar, wenn mit der Zweckdienlichkeit der Anlage vereinbar, als Hauptmotiv für die Gestaltung der Architektur benutzen.

Bei der nachfolgenden Beschreibung ausgeführter Provinzial-Ständehäuser mögen im Anschlufs an das Vorhergehende solche in allseitig freier Umgebung von solchen, die an einer oder mehreren Seiten an Nachbarhäuser angebaut sind, unterschieden werden.

Ein Beispiel ersterer Art ist das Provinzial-Ständehaus zu Hannover, das an der Kreuzung des Schiffgrabens und der Sophien-Strafse in der Achse der letzteren gelegen, ringsum von Gartenanlagen umgeben und weiterhin von Strafsenzügen begrenzt ist (Fig. 31 u. 32 7ł).

Die Grundform des Gebäudes ist ein Rechteck von 56 X 29m Seitenlange mit stark vorspringenden Mittelbauten an jeder der vier Seiten und schwachen Eckvorlagen an den Langfronten des dreigeschossigen Hauses. Dasselbe umfafst zwei Höfe von 10,0 X 9,6m Grundfläche, welche die inneren Verkehrsräume erhellen; zwischen beiden, im Mittelpunkte der Anlage, befindet sich das stattliche Treppenhaus mit doppelarmiger, zum I. Obergeschofs emporführender Treppe, zu der man vom Haupteingange aus durch eine grofse, dreiachsige Flurhalle gelangt. Die Haupttreppe ist durch Deckenlicht erhellt und von Bogenhallen umgeben, die auch um die beiden Binnenhöfe geführt sind. An diese Umgänge schliefsen sich die sämtlichen an den Aufsenseiten des Hauses gelegenen Säle und Zimmer. Zu beiden Seiten der Haupttreppe liegen zwei kleinere, zu allen Geschossen führende Diensttreppen.

Das Erdgeschofs enthält einerseits Arbeits- und Empfangszimmer für den Landes-Direktor, Geschäftszimmer für zwei Schatzräte und Sekretäre, sowie Sitzungssaal nebst Vorzimmer im Anschlufs an das Zimmer des Landes-Direktors; andererseits, sowie im rückwärtigen Mittelbau, sind die Räume für Kasse, Buchhalterei, technisches Bureau und Registratur untergebracht. Tm I. Obergeschofs liegt, wie bereits erwähnt, in der Hauptachse im rückwärtigen Vorbau der Sitzungssaal der Stände, 17,75X10,00 m grofs, welcher bei 11m Höhe durch die beiden oberen Geschosse reicht, mittels Deckenlicht und hohen Seitenlichtes reichlich erhellt ist und 79 amphitheatralisch ansteigende, bequeme Sitzplätze enthält. Man gelangt zu denselben von der Haupttreppe aus durch den auch mit Deckenlicht versehenen, 13,0X6,0 m grofsen Vorsaal, dem sich eine Kleiderablage anreiht. Ein Mifsstand dieser Anordnung ist, daß Landes-Marschall, Landes-Direktor, Schatzräte und Bureau ganz denselben Weg nehmen, wie die Abgeordneten, und hinter den Sitzen derselben vorgehen müssen, um zu ihren Plätzen zu kommen. Auch sind ihre Geschäftszimmer vom Saale ziemlich abgelegen, teilweise im unteren oder oberen Stockwerk.

Das I. Obergeschofs umfafst aufser dem Ständesaal auf der rechten Seite die Wohnung des Landes-Direktors, im Anschlufs hieran im Mittelbau der Vorderfront einen Festsaal, 14,0x6,9m grofs und 8,2m hoch, auf der linken Seite Kommissionszimmer, Zimmer des Landes-Marschalls, Saal des Landesausschusses, 9,9X8,7m groß, nebst Vorzimmern. Das II. Obergeschofs wird zum Teile von Zimmern, die zur Wohnung des Landes-Direktors gehören, im übrigen von Geschäfts-, Lese- und Bibliothekräumen, letztere im Vorbau der linken Seitenfront, eingenommen. Zum Ständesaal gehört noch eine in diesem Stockwerk angeordnete Galerie für das Publikum.

Die äußere Architektur des Baues ist durchaus monumental in hellgrauem Deister-Sandstein, unter Anwendung gelber Backsteine für einzelne Flächen, im Stile der italienischen Renaissance durchgeführt. Über einem Erdgeschofs in kräftigen Bossenquadern erhebt sich das I. Obergeschofs mit breiten, von dorischen Säulen und entsprechender Giebelverdachung umrahmten Fenstern, während im II. Obergeschofs gekuppelte Bogenöffnungen mit breiten Pilastern abwechseln. Der Mittelbau der Hauptseite, durch eine weit vortretende Unterfahrt mit Balkon und Rampe im Erdgeschofs, durch ein großes Rundbogenfenster mit Säulen und darüber ruhendem Giebelgebälke in den beiden Obergeschossen gegliedert, erhielt überdies reichen bildnerischen Schmuck.

⁷⁴) Nach: Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1881, S. 367 u. Bl. 851—852. n) Faks.-Repr. nach ebendas., Bl. 852.

MMUMi I n

.o.

fs.*« S.S0)

Fig- 3F

ooooo

CZZ1

|=]

Sitzungssaal,

OOOOO

I. Obergeschofs.

II Kommission

<§>

I 17.0t 8.37 )

Kommission

(♦.SO 5.3M

■H ■■

Ql

ILfej y I - _ ! 1X11 ILJI DI

EEfT

Hof.

.1!

[XI

I

(17,7*. iO,80)

U

Spei

Garder.

«•

y<wrA

JB?

Küche.

Wohnung

L j lui-

B

Hof

LJ

-Ju

F*l|l III 1

[A

v|nllnlHlrllnfir:iïl

Landes-

Vor-

Kommisfons-

Marschail.

■|l zîmmer

! ;y

zimme

fio ifl fJ

I • e stsaal

tâ) Wohnung^

^i9.87 5.00 r

1:500

10 987654321 0

10

15

20"

Fig. 3²-

Insfr (3.86 *,97

im '"i*"

Registratur.

Registratur, a 86

*97)

Erdgeschofs.

Techn.- Bureau (5,90.4.97)

(10.1*7,30)

Registratur.

Registratur (5.90 * 97)

~T

Tech-Bureau

(5.50,5.46)

Technisches-Bureau j (7.02.5,37.)

Iechn:Bureau

(4,46.5,37)

Registratur.

(6.87.5,37)

Sie Blli litt

Schal:- 1

<§> !

Rathp^ |

L Jj!

X | Kowâorl XJ    j}XśjIXfeX

V^/

/ N.

< MïXJ X IjäH

Bureau. (3.30 5.50)

[\ /

II«

Pedell

Technisches-

Bureau

16.33 5,50)

Slgr-'

rfiif.

O.

Hof.

(«>” 9.6m)

/iddr.

El

Hof

(10' 9,6')

rtdoh

j:

Siizungs-

Saai

(10,14 5.50) |

X'    Kocwtfor V V

✓ V y N. Il y S I / V.

Rev-Bureau. (5,50 5.46)

Buchhalterei (6,77 . 5.00)

Kasse

Gewölbe 1

(3.12 290 H / s

'Vprhajter

§'i

>'

Schatz -

i r.:- .

||( 3.-40

[I Sekretär I

| il 3.31 50) jj

4-

[mpfgsz 3.57. 500

>X

soo-j

Vorhalle

Direktor i I

i il

u i

ii i

-- - m

Provinzial-Ständehaus zu Hannover⁷⁵).

Arch. : Wcillbrecht.

(TJ

1 Jng etneur tAsststent iDiener

r:-

1- ¹

•n

■u*

Pi

i faaj:łq

t or

Amts- ■

enteurBdngpniaure^Vorstand P,

lxJn-l 2 B au-

Ilandes-^Assistent

Toilette I f. die II logen IJ

logen-

Tr epj) e

pL.

j Hoflog e flsalo,«

lïandesj"

PunptnB

S! aßo

roucnalisie]

II

Mundanten «Mu ud anten» E xj elit

20ra

iDlInoailaogllDoalfal

li

tvorzimmerl

Fig- 33-

|Rßserv0pRß8erve - Z im.| Z eichneij Zim.

VU

Journalisten-G-aleriß

Ł BucMaUpr

Vorziiu.i

PllnoailaoDlinoalfal

ii

Yorzim. W

M

5B

j-

1 i q uiiatiLT

II. Obergeschofs. 1:500

10

•UHY

[F oyer

G-alerie

sSunitBintanaiill jat[3

ii

Autogr. "Press e

Magazin

lit

ilium

ai8

iBucTriialtung* Chef

Abtli„

H e serve -Z i HL .

Acten

Manipula tioni

j Beamte

u'

Zim.

ii

îuchhaltung sl

TT • ... v—r- ■

^    | Chef «Buchhaltung s«-

"TCUT

Chef

i AML

10 9 8 7 6 5 4

H¹1 > IH-* 1¹1

Fig. 34.

rrrj

I * ~ Il

-H

-4

i |M

I "O Ch C

£JL

Pi

cd

oj

il

pi

ii

•Auss chuss

eisitz er

[i

i î . i i

mm.

:S e cre t ä r

MA

ji

<d

I!

JE

i--v!

uni

■ Fl

" p::::

fi™

■a

m

bbe»^

'WBÊBb

F oy e r î

les

a aj li

ol |D

boo

lo

Vor

f. den

S c 7i T e i "b -un d :

S ! —w*fl

«J

CO

lï!

ms

□I |D

O O

O O o|

räsid

(|{

T

o|Q .2

Lesez

LA. uf z u g

! : : 2 .g

......m

! S 2

É 's »

ni

î, w c

y⁵

I Z

».

r *

If

■I

2 .g :

^ N

'S

cd

I. Obergeschofs.

Landhaus zu Brünn⁷⁶).

Aren. : Hefft & Raschka.

«J

Si

Pj

PP

îCojnmissiojis

=mr-

Ł?ił • B

i-

CP

ssa

S*

l- 7/

Il

ïùr

mm

si

0:~

■fV \i:‘

SA

,r

m

m

w,

ifÉ

ii’v'ÿ

wmm

wmm

*

SfcSïT?

«Mi

SI

...

L-

M I WfW ■ •

⁽'iif i

mpif

i/'

MtA ,

ip#?

KI. mm.

.i

T\

Landhaus zu Brünn⁷⁷).

Arch.: Heffł <{• Raschka.

151

1^1

*va.i

’L

tz.

feS

mm*

Fig. 35-

S*

r.-.i

m.

K??

mM

« '1,1

mm

HS

t?l :

v-

-gSl*!

fea

mm mÜM

'T-

.

M m-:

ipyifei

i gi

Wßt ISiSl'i ■

mïà- iH

p|

BBS

gin

Md

•i¹.

■n

ggAI

m.

Der innere Ausbau schliefst sich der äufseren Architektur würdig an. Das Hauptgewicht der künstlerischen Durchbildung und Ausschmückung ist wiederum auf den mittleren Hauptteil des Gebäudes gelegt. Die Flurhalle ist mit Kreuzgewölben, die auf Säulen von rötlichem schwedischen Granit ruhen, überdeckt; gelblicher Stuckmarmor bekleidet die Wandflächen. Reiches Ornament, Wappen und Malerei schmücken das grofse Treppenhaus, das sich in den oberen Stockwerken zu Bogenstellungen öffnet und mit einer Stichkappendecke nebst krönendem Konsolegesims und Spiegel aus gemustertem Glas überspannt ist. Der Ständesaal ist im oberen Teile durch Pilasterstellungen, Simswerk und Ornament reich gegliedert, im unteren Teile dagegen einfacher behandelt. Farbige Wappen-

Fig. 36.

■><

je

tzI

nr

rnzam

in

Ii

■mmmm

^h-A‘-g-U —ł

ai

, ï!‘.l

OD

jaan

WIS

BP

BH

yji

si

i t:

•;

rs-«

:

rzzz

PCZDCll

ll

iei

13 □

~i

at

ST

Tix r i⁻¹" r||n f

iO:j ir. ii UL

sSybdr^-łlo c

.....S..X

1_J_L__l_

W3jî5z

pic

pi

tzEtiEl¹ „

Bp

f, i , i . r:,

F-W

:rj

ÜIB

incisa

Fr

»!

V—

z v z . = zFrfnäa

bi ___in

\s

■Tz

■HR

dX:

HHi

■hhmii

. ■ ' Hi

1:250

H 15m

1 2 3 » 5 D 7 8 9 10 11 12 13

| . | i | ■ [ . | : | : | l | l [ ' I . | l | I |

Landhaus zu Brünn. — Schnitt nach der Hauptachse des Sitzungssaales⁷⁷).

Schilder der Landschaften und bedeutenden Städte der Provinz Hannover dienen zur Belebung der in ernstem Ton gehaltenen Malerei.

Ständesaal und Vorsaal sind mit Feuerluftheizung versehen. Der Festsaal im Mittelbau der Hauptseite ist besonders reich bemalt.

Das Ständehaus zu Hannover wurde von Wallbrecht, unter Mitwirkung von Schreiterer und Hantelmann bei Entwurf und Ausarbeitung, von Ende 1878 bis Oktober 1880 ausgeführt. Die Kosten des Baues, einschl. der für den Platz und die Nebenanlagen aufgewendeten Summen, betrugen etwa i¹/, Millionen Mark, wofür Wallbrecht lediglich das alte Ständehausgrundslück als Entschädigung erhielt.

⁷⁸) Nach: Allg. Bauz. 1871, S. 90 u. Bl. 64—69.

⁷⁷) Faks.-Repr. nach : Allg. Bauz. 1879, Bl. 68, 69.

Das Landhaus zu Brünn, für Zwecke des Landtages und der Landesämter von Mähren 1875—78 erbaut, hat mit dem vorhergehenden Beispiel manches gemein. Fig. 33 bis 36⁷⁷) geben eine Vorstellung von diesem Bauwerk.

64.

Landhaus

zu

Brünn.

Das in freier Umgebung an der Jodok-Strafse mit der Hauptseite gegen die Stadt gelegene Landhaus hat, gleich dem Ständehaus zu Hannover, eine länglich rechteckige Grundform mit Mittel- und Eckvorlagen, ist aber beträchtlich gröfeer (90 X 57 ">), als dieses. Der Landtagssaal ist, wie bereits in Art. 62 (S. 53) gesagt wurde, zwar auch im I. Obergeschofs, aber nicht an einer Aufeenseite, sondern ganz im Mittelpunkt des Hauses angeordnet; vier Höfe (16xlOm), die gleichlaufend mit den 4 Seiten desselben von Flurgängen umgeben sind, führen dem Gebäudeinneren Licht und Luft zu. In der Haupt- und Querachse des Hauses liegen vier Treppen und an den drei Seiten in den mittleren Vorbauten desselben die zugehörigen Flurhallen und Eingänge. Von der Rückseite aus führen zwei Durchfahrten auf beiden Seiten in die vier Höfe. Die an der einen Seitenfront rechts von der Hauptachse angeordnete Unterfahrt ist für die Abgeordneten bestimmt; sie gelangen von der mit Wartezimmer für die Dienerschaft versehenen Flurhalle mittels der geraden einarmigen Haupttreppe in die Landtagsräume des I. Obergeschosses. Zwei weitere Treppenläufe stellen die Verbindung mit den Logen für den Hof, den Statthalter und den Landeshauptmann nebst zugehörigen Räumen her. Die Treppen in den Mittellinien der anderen drei Seiten, so wie eine im Hauptgeschofs beginnende Diensttreppe für die vierte Seite vermitteln den Verkehr zwischen den einzelnen Geschossen. Die nähere Anordnung derselben, die Verteilung und Aneinanderreihung der Räume gehen aus den Grundrissen hervor. Der bereits in Art. 59 (S. 52) beschriebene Landtagssaal, mit allen für die Abgeordneten, Präsidenten, Behörden und Zuhörer nötigen Räumen in unmittelbaren Zusammenhang gebracht, bildet als Gebäudekern ein für sich geschlossenes Ganze; der ringsum laufende Flurgang stellt die Verbindung mit den Kommissionszimmern, dem Sitzungssaal und den Arbeitszimmern der Landesausschufe-Mitglieder, überhaupt mit sämtlichen Amts- und Geschäftsräumen des Hauses her. Das Erdgeschofs, durchweg unterkellert, enthält vier Wohnungen für Unterbeamte, ferner die Räume des Archivs, das Post- und Tele-graphen-Bureau, die Hypothekenbank und Kassenräume, Vorratsräume und Heizkammern des Saales. Bezüglich der Bauart sei bemerkt, dafs sämtliche Decken auf Eisenträgern gewölbt sind und dafs der grofee Sitzungssaal, sowie die drei Treppenhäuser eiserne Dachstühle mit doppelten Deckenverglasungen haben.

Das stattliche, im italienischen Palaststil durchgeführte Bauwerk ist nach dem Entwürfe von Hejft & Raschka, denen in der 1873 erfolgten beschränkten Wettbewerbung der Preis zuerkannt worden war, errichtet. Die Bausumme beträgt 1600000 Mark (= 800000 Gulden); hiernach kostet 1 cbm (von Kellerboden bis Oberkante Hauptgesims) durchschnittlich 18,50 Mark.

65-

Ständehaus

zu

Düsseldorf.

Auch das Ständehaus der Rheinprovinz zu Düsseldorf⁷⁸), 1876 — 79 nach den Plänen Raschdorjf's in den Formen der italienischen Renaissance erbaut, liegt in ringsum freier Umgebung, gebildet durch die neuen Anlagen der Stadt.

66.

Landes-ausschufs -gebäude

Als weiteres, hierher gehöriges Beispiel können die Pläne für das Landes-ausschufsgebäude zu Strafsburg i. E. (Fig. 37—39) gelten, wenn auch die Erfordernisse desselben in einzelnen Punkten von denjenigen der Provinzialstrafsbure. Ständehäuser abweichen.

Wie schon der Name des Gebäudes erkennen läfst, ist kein Ständesaal, sondern nur ein Sitzungssaal des Landesausschusses erforderlich. Dieser aber, obwohl nur für 60 Abgeordnete und 20 Regierungsvertreter bemessen, besitzt 208 <lm Fufsbodenfläche, übertrifft also an Gröfee die meisten preufsischen Landtagssäle. Der Sitzungssaal und die zugehörigen Haupträume liegen im Erdgeschofs. An Wohnungen wurde nur diejenige des Hausdieners verlangt. In allen übrigen Erfordernissen herrscht Übereinstimmung mit dem Provinzial-Ständehäusern. Das Landesausschufshaus steht am Kaiserplatz inmitten gärtnerischer Schmuckanlagen.

Im ursprünglichen, von Hartei & Neckelmamt angefertigten Entwürfe, welcher bei der 1886 ausgeschriebenen Wettbewerbung mit dem ersten Preise ausgezeichnet wurde, kommt der eigenartige Charakter des Bauwerkes vorzüglich zum Ausdruck. Auch der Grundrife, der ein längliches Rechteck mit Mittel- und Eckvorlagen bildet, ist klar und übersichtlich, erscheint aber für das wirkliche Bedürfnis zu umfangreich. Mit Rücksicht hierauf wurde eine zweite, ebenfalls preisgekrönte Arbeit derselben Verfasser, Hartei & Neckelmann, als Grundlage für die Ausführung gewählt. Die im Plane T-förmig gestaltete Anlage (Fig. 38 u. 39⁷⁹) ist bedeutend gedrängter, als die vorige; der eingeschossige Hinterbau ent-

⁷⁸) Siehe eine Ansicht des Hauses in: Builder, Bd. 35, S. 292 — ferner das Konkurrenz-Projekt für dasselbe von Gtese <£ Weidner in: Bauten und Entwürfe, herausg. vom Dresdener Architektenverein. Dresden 1879. Bl. 115 u. 116.

:9) Faks.-Repr. nach: Strafsburg und seine Bauten. Strafsburg 1894. S. 412, 413.

O-

•êfc/j

f/i

Fig- 37-

•s»»

«fi,

Eüj

«?

r.

*ÈI

WM a

iff!

F//j

F/i

fri

»/

W,

...

uw/

/1

if

f/JP

,1

l,

4;t5

•' '•ïïrm

,., g%j -r■>/>/,'i"-.Ę j

L..Z ZK

! ml

an

uni ii

UZ,

Al

Wài

rg

ii.

aiumi

i f «J

11

: ,j

■P

.1

/■

t«£jl

-i

ffFTTTÏÏ Ftl

■■M

J»«]

my

; 2m_

.Jgsîfif

''

|| h j

ifô

il

r:

Landesausschufsgebäude zu Strafsburg⁸⁰).

Arch. : Neckelmann.

U-

Cil

halt den Sitzungssaal, umgeben von zugehörigen Räumen, über welche er genügend emporragt, um an drei Seiten durch grofee, halbkreisförmige Fenster erhellt und als Ilauptraum des Hauses, ohne über-mäfsigc Höhenentwickelung im Äußeren, zur Erscheinung gebracht zu werden. Hieran schließt sich der zweigeschossige Vorderbau, der im Obergeschoß alle geforderten Räume zu Seiten des gleichlaufenden Mittelflurs enthält. Die dem Sitzungssaal sich anschließenden Seiten- und Hintcrbauten sind in ihrer Höhe so weit eingeschränkt, daß der Saalbau äußerlich als Hauptteil des Gebäudes hervortritt und überdies demselben unmittelbares hohes Seitenlicht zugeführt werden konnte.

Die Fassaden (Fig. 37 ⁸⁰) zeigen die Formen der italienischen Renaissance. Die Architekturteile und die Wandflächen sind in weißem Sandstein aus den Brüchen bei Pfalzburg ausgeführt. Die Figurengruppen auf dem Mittelbau der Vorderfront sind von Riegger modelliert.

Im Inneren ist Holz als Baustoff möglichst vermieden. Die Räume des Untergeschosses sind überwölbt und die Decken von Erd- und Obergeschoß aus Beton zwischen Eisenträgern hergestellt;

Fig. 38.

u.

(rs

<j o o o

Q,

_Jl

o,

<?

<3

Kaiser-Wilhelm-Strasse

oQ

Ct p

/%.

■~

ggdj

r^2r

O N -J M

<D

«O

«O

Sr

Cf%°/

\pj

e4ss

p>

ry *

*1 c

cl i

3<S

an

ÔIH

(f

,<r\y

<p,

* 1-

£/

°ŁLI

? cAil

Ov

Auftfcflr!

çra

Ä/

tô

yv»

^j5

Kaiser-Platz

Erdgeschofs.

A’. Redaktion.

S.    Sprechzimmer.

T.    Rauchzimmer.

U.    Buffet.

V.    Pförtner.

IV. Foyer.

X. Dynamomaschinen. Z. Sitzungssaal.

A.    Haupteingangshalle.

B.    Eingangsflur.

C.    Flurgang.

D.    Post.

E.    Wartezimmer.

J’\ Präsident.

G.    Schriftführer.

H.    Toilette.

I. Registratur.

K.    Bureau-Direktor.

L.    Kleiderablage.

M. Regierungs-Kommissar. Ar. Unterstaatssekretär.

O.    Staatssekretär.

P.    Stenograph.

Q.    Boten.

Landesausschufsgebäude

8°) Nach einer Photographie.

das eiserne Dachwerk ist mit Zink eingedeckt und dasjenige der Kuppel in Kupfer. Die Treppenstufen bestehen aus weifsem Echaillon-Kalkstein. Die Eingangshalle und sämtliche Flurgänge haben Terrazzoboden, die Geschäfts- und Arbeitsräume Parquetriemen aus Eichen- und aus Buchenholz, der Sitzungssaal und das Foyer einen Fufsboden aus Tannenholz mit Teppichbelag erhalten.

Die Geschäfts- und Arbeitszimmer, so wie die Flurgänge werden durch Niederdruck-Dampfheizung, der Sitzungssaal und sein Vorraum durch Feuer-Luftheizung erwärmt. Sämtliche Räume sind bei — 20 Grad C. Aufsentemperatur bis auf -J- 20 Grad C. zu erwärmen, ohne dafs die geforderte Lüftung unterbrochen zu werden braucht. Im grofsen Sitzungssaal beträgt der Luftwechsel für die Person und Stunde mindestens 20 cł)m und im Foyer 100cbm für je 10 <lm Fufsbodenfiäclie. Die frische Zuluft wird aus dem Freien entnommen, durch Gewebefilter gereinigt und den Luft-Wärmekammern zugeführt.

Für sämtliche Räume ist elektrische Beleuchtung eingerichtet.

Die gesamten Baukosten haben 1087000 Mark betragen, was für 1 cbm umbauten Raumes 27,20 Mark ergiebt. Die Einrichtung hat sich auf rund 100 000 Mark belaufen.

Der Bau wurde 1888 begonnen und 1892 vollendet. Die künstlerische Leitung lag anfangs in den Händen von Hartei <& Neckehnann, später (nach dem 1890 erfolgten Tode Härtel’s) in denjenigen Neckelmanns allein.

67.

Landeshaus

Eine wesentlich andere Anlage, als die im vorhergehenden beschriebenen Beispiele, lassen die beiden nachfolgenden erkennen.

Das neue Landeshaus der Provinz Westpreufsen zu Danzig konnte in

der zusammengedrängten Festungsstadt nur auf beschränktem, an beiden Seiten von Privathäusern Bau-

zu

Danzig.

Fig. 39-

tiK

0 r N

'mm

•Id]

!Ü

SS

F#

mteaiElj

BKsiW

•¹¹ "¹¹ -¹

M-

Arch. : Neckehnann.

Obergeschofs.

H. Logentreppe.

/. Vorraum für die Logen.

K.    Toilette.

L.    Zimmer für den Statthalter.

M.    Diener.

N.    Kleiderablage.

O.    Zimmer für die Presse.

A.    Kommissionszimmer.

B.    Bibliothek und Lesezimmer.

C.    Flurgang.

D.    Arbeitszimmer.

E.    Bote.

F.    Sprechzimmer.

G.    Deckenlicht.

zu Strafsburg⁷⁹).

⁸¹) Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1887, S. 202 u. Bl. 23 u. 24.

eingeschlossenen platz im Neugarten, einer für dortige Verhältnisse breiten, mit Bäumen bepflanzten Strafse, erbaut werden. Dies war mafs-gebend für Grundrifsbildung und Gestaltung des Hauses, das in Fig. 40 bis 42 dargestellt ist⁸¹).

Dieses Gebäude ist dreigeschossig. Eine doppelarmige Freitreppe führt zu dem in der Mitte der Rücklage zwischen zwei Vorbauten angeordneten Portal, durch das man in das Haupttreppenhaus eintritt; von hier aus gelangt man im Erdgeschoß zu den an der Straßenseite liegenden Zimmern des Oberpräsidenten und des Aus-schufs-Vorsitzenden, sowie denjenigen der Landes-Bauinspek-tion und der Landes-Hauptkasse, weiterhin in eine große, in altdeutscher Weise behandelte Diele, deren mittlerer Teil durch das nächste Geschoß hinaufreicht. Nach rückwärts schließen sich an die Diele Vorzimmer, Lese- und Erfrischungs-

zimmer, welche die Verbindung mit dem Landtagssaal und mit dem Sitzungssaal des Ausschusses vermitteln. Diesen Räum:n sind einerseits Anrichte und Nebentreppe, andererseits Bedürfnisräume, und nach rückwärts ist das auch mit dem Landtagssaal in unmittelbaren Zusammenhang gebrachte, in nächster Nähe der Rednerbühne befindliche Zimmer des Landtags-Vorsitzenden angereiht. Der große Sitzungssaal hat doppelte Stockwerkshöhe (Erdgeschofs 5,45 m,

I. Obergeschofs 4,08ra, II. Oberge-schofs 4,30 m von Oberkante zu Oberkante Gebälke) und in der Höhe des I. Obergeschosses eine Tribüne für Zuhörer. Hier befindet sich auch der Raum für Stenographen, der mit Absicht nach dorthin verlegt wurde, da kein Bedürfnis vorherrscht, dem Publikum viel Raum zur Verfügung zu stellen. Zwei Höfe dienen zur Erhellung der Diele, der Nebenräume und Treppen, sowie zur Vermehrung des Lichtes in der Kassenhalle und im Saale des Ausschusses; in gleicher Weise auch in den darüber in den oberen Stockwerken gelegenen Räumen.

Das I. Obergeschofs ist gänzlich für Geschäftsräume und für die Zimmer des Landes-Direktors,des Landesrates etc. ausgenutzt. Das II. Obergeschofs enthält im linksseitigen Vorbau und Turmzimmer einige weitere Geschäftsräume, sowie über dem Landtagssaale diejenigen der Feuer-Societät. Den ganzen übrigen Teil dieses Stockwerkes nimmt die Dienstwohnung des Landes-Direktors ein, zu welcher die schon im Erdgeschoß; beginnende Nebentreppe emporführt.    j;‘:

Sie enthält, aufser dem Vorzimmer,    k

an der Straßenseite: Zimmer des | Herrn, Empfangssaal (7,5 X 6,2 m) nebst offener Laube und Söller, ferner Zimmer der Dame und Gesellschaftssaal (15 X 7 m); im Mittelbau: über der Diele einen mit Deckenlicht erhellten Speisesaal (ll,5x6,2m) zu beiden Seiten, und im rückwärtigen Teile: die nötigen von Fluren aus zugänglichen Wohn-, Schlaf- und Wirtschaftsräume. Zu letzteren steigt man vom linksseitigen Hofe mittels der zugehörigen Wendeltreppe empor.

8a) Faks.-Repr. nach : Zeitschr. f. Bauw.

1887, S. 202.

’l

Fig. 40.

ppc

Landes-b aura Ai.

'.andesrath

Geschäfts

räume

[ des Landarrm^j

Wesens

OtenfliUon

Geschäfts

Räume

II

Pf

Geschäfts -flRäume.

10 98765*321 0

L andtags-Saal

Tribüne

Landtr

Vorsu;:¹]

ipiiisiil

ieppe

lur

inung

Vorsitzender

des

Ausschusses

Flur.

“V

pilili

Obergeschofs.

-nrichte

0 b e r-Präsident

Boten.

Vorzimmer

Oeochüfta- I Zimmer I

-

Zimmer

des Land.ee-Directs rs

1:500

i?

15

Fig. 41.

c li u n g 5 u

Lese

U itulnin

L andes-auinspection

Au s schu s Sitzung Saat

Kasse

----s.wl---Iv

Erdgeschofs.

Landeshaus der Provinz Westpreußen zu Danzig⁸²). Arch. : Ende i£- Boeckmann.

Die innere und äufeere Gestaltung des Landeshauses ist im Wiederanschlufc an die nationale Bau_ kunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, die auf den Besucher der alten Stadt Danzig in zahlreichen Denkmälern so anmutend einwirkt, entworfen und durchgeführt. Fig. 42 ⁸²J giebt ein Bild der äufeeren Lrscheinung des Hauses, dessen Dreiteilung insbesondere in den gewählten Dachformcn, in den krönenden Giebeln, im Dachreiter und Turm zu wirkungsvollem Ausdruck kommt. Sämtliche Architekturteile der Strafsenseite sind aus rotem Sandstein gearbeitet, die füllenden Flächen in tief roten Verblendziegeln

Fig. 42.

:::

ign

K;

======

pW

=•

Ë

\m

mt

=!

===

iMI

jrtj*

ii

m*

.•fl

==j=

j&'-.'-Ji

PU

:J|d

x=5~

*=r-

;==J

gH

m

r£-i:-

wm

gg|

==g

:Ą

------

»v.

"£•

ïiîrj.

p,'

:1

•fl

■'

-~j

sm

fr

11’H ’S B u |

ETW

³8nn

[7

II

ï&?§

•>'

M «kl

••

il

-'.y⁻ »

X- jï_

• ::

rVi

.____ . -

SllillSäii

an:

■

xsggj

t=g=

g=

sys=

Landeshaus der Provinz Westpreufeen zu Danzig⁸²).

hergestellt. Alles übrige Mauerwerk besteht aus Backsteinen. Die Wappen Westpreufeens und der Haupstädte der Provinz, die Figur der Justitia, so wie stark vortretende Köpfe, schildhaltende Löwen und Adler nebst anderem plastischen Schmuck sind an geeigneten Stellen der Hauptseite angebracht. Die satten Farbentöne der Baustoffe werden durch sparsame Vergoldung, die bei den Sandsteinteilcn, den einzelnen Gliedformen entsprechend, angewendet ist, gehoben. Auch die Ausstattung der Innenräume ist durchweg in einheitlicher und gediegener Weise durchgeführt. Die Säulen der Diele sind aus schwedischem Granit, Decken- und Wandtäfelungen dieses Raumes aus gebeiztem Kiefernholz hergestellt. Zum Teil überziehen japanische Goldtapeten die Wände, indes gemalte Verglasung die Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.)

68.

Landeshaus

zu

Berlin.

Fenster und die nochmalige Darstellung des westpreufsischen Wappens den hoch geführten mittleren Teil der Decke zieren. Ähnlich wie die Diele ist die Mehrzahl der sie umgebenden Geschäftsräume behandelt; die beiden Sitzungssäle des Erdgeschosses zeigen jedoch eine gebührende Steigerung des Reichtums, indem ihre Wandtäfelungen aus Eichenholz bestehen und die Holzdecken wie die Thüren in eingelegter, gestochener und aufgelegter Arbeit ausgefiihrt sind. Die beiden Sitzungssäle, so wie die Erfrischungsräume und Lesezimmer haben sämtlich Fenster mit Bleiverglasung erhalten; jedoch ist im Landtagssaal die Jlauptfensterseite durch reichen Schmuck von etwa 60 Wappen Westpreufsens besonders prächtig hervorgehoben. Viel einfacher sind naturgemäfs die gewöhnlichen Geschäftsräume gehalten, und mehr in den 8oer Jahren vorherrschenden Ausstattungsweise erscheinen die Wohnräume des Landes-Direktors. Das ganze Gebäude ist mit Warmwasserheizung versehen, mit einziger Ausnahme des grofsen Sitzungssaales, der mittels Feuerluftheizung erwärmt wird. In allen Räumen ist für angemessene Lüftung gesorgt.

Der Neubau ist nach den Plänen von Ende & Boeckmann seit 1882 im Zeitraum von 3 Jahren unter der Leitung SeeVs fertig gestellt worden. Die Baukosten sind zu 628 000 Mark angegeben, wovon die Ausstattung der Haupträume des Erdgeschosses 134000 Mark in Anspruch genommen haben. Die (aus dem allgemeinen Kunstfonds bestrittene) Summe für Ausschmückung des Landtagssaales mit zwei Wandgemälden, gleichwie die Ausgaben lür Grunderwerb sind in dem Aufwand von 628 000 Mark nicht inbegriffen. Von letzterem entfallen auf 1 cbm umbauten Raum (von Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgesims) durchschnittlich 24 Mark.

Auch das Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin⁸⁸) wird, da von der Beschaffung eines frei liegenden, im Mittelpunkte der Stadt befindlichen, geeigneten Bauplatzes von vornherein Abstand genommen werden mufste, auf den nur 38m breiten, beiderseits von Nachbarhäusern begrenzten Grundstücken Nr. 20 u. 21 der dem Tiergarten benachbarten Matthäikirchstrafse errichtet.

Der Neubau besteht aus einem Soclcelgeschofs, Erdgeschofs, I. und II. Obergeschofs. Das Vorderhaus enthält noch ein im Äufseren nicht zur Erscheinung kommendes II. Obergeschofs. Fig. 43 bis 45 ⁸‘) veranschaulichen die Gestaltung der Gesamtanlage des Landeshauses.

Die einschneidende Bedeutung, welche für dieselbe die getroffene Anordnung des grofsen Sitzungssaales hatte, wurde bereits in Art. 62 (S. 53) hervorgehoben, auch auf den Hauptunterschied zwischen diesem und dem unmittelbar vorhergehenden Beispiele hingewiesen.

Eine grofse, in der Achse des Hauses angeordnete Flurhalle von 9m Höhe bildet den Eingangsraum desselben, welcher nach der Strafsenseite zu durch ein grofses mittleres Thor und zwei kleinere Seitenthüren geöffnet ist. Durch ersteres und durch eine in gleicher Richtung unter den hinteren Erd-geschoferäumen hinweglaufende, niedrige Durchfahrt wird der Wagenverkehr nach dem Hofe vermittelt. Zu beiden Seiten der Eingangshalle führen zwei, auch unmittelbar durch jene Nebenthüren zugängliche Treppenläufe zur Höhe des Erdgeschosses empor. Der linke Treppenlauf dient ausschliefslich den Zwecken des Provinzial-Landtages, dessen sämtliche Räume in zweckmäfsigster Weise im Erdgeschofs vereinigt sind. Der mehrerwähnte grofse Sitzungssal könnte unter gegebenen Umständen kaum günstiger liegen, als an seinem jetzigen, leicht erreichbaren und vor Strafsengeräusch geschützten Orte. Um denselben herum lagern die Tribünen, der Vorsaal mit Kleiderablagen, von dem aus auch die unter der Haupttreppe angeordneten Aborte zugänglich sind, und die Wandelhalle (Foyer); letztere, längs des Saales in der Achse der Zugangstreppe angereiht und in weiten Bogenfenstern gegen den Hof geöffnet, führt nach rückwärts zum Erfrischungssaal, zu den Zimmern des Landtags-Vorsitzenden und der Stenographen, zum Landtagsbureau und zu zwei Ausschufszimmern mit Nebenräumen. An der Strafsenseite haben außerdem ein Zimmer für den Oberpräsidenten, ein weiteres Ausschufszimmer und die Bibliothek Platz gefunden. Der rechte Treppenlauf der Flurhalle, der in der grofsen Haupttreppe unmittelbar fortgesetzt ist, dient dem Verkehre nach den Geschäftsräumen der Provinzialverwaltung und der Wohnung des Landes-Direktors. Von den ersteren liegen im Erdgeschofs nur das Archiv und die dem stärksten Zudrange des Publikums ausgesetzte Kasse nebst dem Zimmer des Landessekretärs. Das -Erdgeschofs ist G,00n', der grofse Sitzungssaal jedoch in seinem mittleren Teile 8,45 m, an den Seiten 6,80 ra hoch.

Das I. Obergeschofe ist 5,0m hoch und umfafst die Räume für den z. Z. aus 20 Mitgliedern bestehenden Provinzial-Ausschufs⁸⁵) und für sämtliche 3 Abteilungen der Piovinzialverwaltung, nämlich

®*J Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 302 — ferner: Deutsche Bauz. 1886, S. 613.

**) Faks.-Repr. nach den Abbildungen der letztgenannten Veröffentlichung, S. 618 u. 6x9.

’ä*) Der Provinzial-Ausschufs tagt nach Bedarf, annähernd in Zwischenräumen von 5 bis 6 Wochen unter Anwesenheit des Oberpräsidenten oder seines Vertreters als Regierungs-Kommissar,

HlirsARO

Fig- 43-

Tî

NEBENR. J Jjr

ZtiCHMER yiANOiGBAUR/.TII SURET.

BAU- ASTHEILUNQ

7\

PLAN- I ka.v.vlhI

VORZiMMER

BUREAU DER

KANZLEI I

LANDARMEN

KANZLEI"

VORSIEH

BUREAUDiENER

ABTHEiLUNG

VOR RAUM

VORRAUM

VOR RAUM

LAN

SYND

DES -3iKUS

LANDES -

DIREKTOR.

SITZUNGSSAAL DES IvORSilZ.O.I ZWEITER PROV. AUSSCHUSSES Um. AUSSCmB LANDESRATH U IANDE9RATH

ERSTER

I. Obergeschofs. 1:500

10 3 8 7 6 5 U 2 1 0 *1-

10

15

CO*»

Fig. 44.

UNOIGS.-BUR

STENO

GRAPHEN

LANUTGS-

V0RS.

NEBLNR. T0ÎL.

RESTAURATiON McOMMiSSiONS-n ZÎMMER

jfc=s

ARCHiVAR

SITZUNGSSAAL

ARCHiv

OES

LANDTAGES

FOYER

BUCHHALTER

DER

u.%

KASSE

die Central-, die Landarmen- und die Bauabteilung. Die Bureaus derselben sind auf gegenseitigen Verkehr angewiesen, weshalb ihre Vereinigung sehr vorteilhaft erscheint. Die Anlage von Fluren ist in diesem Geschofs im Vordergebäude vermieden ; durch halbhohe Glaswände werden die Gänge für das Publikum von den eigentlichen Amtsräumen abgetrennt, geschofs, das im Vorderhaus 5,0m, in den Seitenflügeln und im Hintergebäude 4,5ra hoch ist, erstrecken sich über den Räumen der Landarmenabteilung und denen der Bauabteilung bis zur Wendeltreppe im Hofe die Dienststellen der Land- und Städte-Feuer-Societät; im wesentlichen dient aber dieses Stockwerk zur Aufnahme der stattlichen Wohnung des Landes-Direktors. Selbstverständlich sind beide Gruppen von Räumen von je besonderen Treppenhäusern aus zugänglich. Der Festsaal der Wohnung, im Mittelbau der Strafsenseite gelegen, ragt in das 4,0m hohe III. Obergeschofs des Vordergebäudes, das im übrigen auch für Zwecke der Land- und Feuer-Societät bestimmt ist, hinein. — In dem gegen die Vorderfront nur wenig vertieften, 3,8ra hohen Sockelgeschofs liegen Dienstwohnungen für den Hauswart und für 3 Bureaudiener, Stallung für 3 Pferde nebst Wagengelafs, so wie Vorratsräume und (unter dem Landtagssaal) die Kammern der Sammelheizung, welche für den Saal als Dampfluftheizung, für die sonstigen Räume des Hauses als Niederdruck-Dampfheizung angelegt ist. Aufser der Haupttreppe vermitteln 3 Nebentreppen im Hinterbau, wovon 2 vom Keller bis zum Dachboden reichen, sowie 2 Treppen vom II. Obergeschosse des Vorderhauses zum Dachboden desselben den inneren Verkehr des Gebäudes.

Im II. Ober-

TRiBÜNE

VORZIMMER U.GARDEROBE ïpËi

L s|s E

ßiBliOTHEK ycOKMisSZ.

DBER-

PRÂSÎDT.

HALLE

rlü

LANDES

SEKRET

Erdgeschofs.

Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin8J).

Arch. : Ende & Boeckmann.

Die in den Formen der italienischen Palast-Architektur entworfene Strafsenseite ist vollständig mit roten Hausteinquadern aus Miltenberg a. M. verkleidet und mit hohem Schieferdach überdeckt.

Gartenseite sind in Backstein-Rohbau unter Verwendung zweifarbiger Siegersdorfer Verblendsteine ausgestattet. Im Inneren wurden die Eingangshalle, sowie die grofse, auf steigenden Bogen mit zwischengewölbten Kappen ąusgefiihrte Haupttreppe in Werkstein hergestellt.

Die Hoffronten und die

5*

Die Ausstattung der Räume ist einfach geplant; nur die Sitzungssäle erhalten Wand- und Deckentäfelung aus Kiefernholz. Für den Landtagssaal ist der Schmuck von Wandgemälden in Aussicht genommen.

Das Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin wurde nach den Entwürfen und unter der Oberleitung von Ende & Boeckmann, die aus einer engeren Wettbewerbung zwischen einigen Berliner Architekten als Sieger hervorgingen, erbaut und zu Ende 1887 vollendet. Die Kosten des Baues

=1—1    1    1. J. 1    1. 1___

Fig. 45-

Rdi

Isr -

îrPwP

lüfflL

Sw

Brause

pqgnaaggljjyy^'nönaaaaall

XL

nn

|p|tiabjj|nnl[ng[lnn^

:-.C S

LJi

z**

F"

1:250

12    13    11    15™

3»Se789    10

I ■ |>| <-| I I I I ■ I ' 4-Landesliaus der Provinz Brandenburg zu Berlin. — Querschnitt Bl).

waren zu 740000 Mark veranschlagt, und hiernach berechnet sich 1 cbm umbauter Raum (von Kellerfufeboden bis Oberkante Hauptgesims) auf durchschnittlich 24,60 Mark.

Litteratur

über »Parlaments- und Ständehäuser«, a) Anlage und Einrichtung.

Coxradi, M. Der Sitzungssaal in einem neuen Parlamentsgebäude des deutschen Reichstages. Deutsche Bauz. 1873, S. 76, 82, 101, 107.

Zur Frage über die Form und Einrichtung des Sitzungssales für das Haus des deutschen Reichstages Deutsche Bauz. 1873, S. 17; 1874, S. 128.

Ungkr, T. Über clic Gestaltung der Parlamcntssäle. Wochbl. f. Arch. und Ing. 1882, S. 123, 134, 144, 146, 154, 164, 174, 186.

Terrier, Ch. L'installation des Parlaments. Encyclopédie d'arch. 1882, S. 25.

Une nouvelle salle de séances pour la chambre des députés au palais Bourbon, Paris. Encyclopédie d'arch. 1882, S. 49.

ß) Ausführungen und Entwürfe.

Wf.inbrennf.r, F. Projectirtes Rath- und Ständehaus und Landstandsgebäude. Carlsruhe 1830. Gourlif.r, Biet, Griu.on & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et construits en France depuis le commencement du XIXme siècle. Paris 1845—50.

1er vol" Pi 122, 123

181, 185, 186 2e vol., PI. 212, 213 272-275

vO

I : Chambre des députés et salle provisoire.

I : Chambre des pairs et salle provisoire.

The new house of Lords, London. Builder, Bd. 5, S. 153, 177, 230, 254, 303.

The new house of Commons. Builder, Bd. 8, S. 7_

The state house of Massachusetts. Builder, Bd. 14, S. 190.

New parliament buildings, Ottawa, Canada. Builder, Bd. 17, S. 808; Bd. 18, S. 184. Building news,

Bd. 5, S. 1062, 115X.

Houses of parliament, Melbourne. Builder, Bd. 18, S. 579.

The chamber of deputies, Madrid. Building news, Bd. 6, S. 708.

New houses of parliament and government offices, Sydney. Building news, Bd. n, S. 304. Builder, Bd. 27, S. 644.

Design for house of Lords, Vienna. Builder, Bd. 26, S. ri4.

Ybl. Das neue Parlamentsgebäude in Pest. Allg. Bauz. 1868—69, S. 214.

The new State Capitol, Illinois. Builder, Bd. 27, S. 13.

The Capitol at Washington. Building news, Bd. 16, S. 83.

New Capitol for the State of New York. Builder, Bd. 28, S. 425, 446.

The new State Capitol at Albany. Building news, Bd. 18, S. 6.

Das provisorische Haus des deutschen Reichstages. Deutsche Bauz. 1871, S. 306; 1872, S. 163.

Die Konkurrenz für Entwürfe zum Hause des Deutschen Reichstages. Deutsche Bauz. 1872, S. 141, 165, 176, 185, 193, 201, 207, 209, 217, 225, 242, 249, 257.

Die Konkurrenz für Entwürfe zu einem Parlamentsgebäude für den deutschen Reichstag. Rombergs Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1872, S. 289.

Silvanus, Ph. & B. Meyer. Die Ausstellung der Konkurrenz-Entwürfe zum deutschen Parlamentsgebäude. Zcitsclir. f. bilcl. Kunst, Bd. VII, S. 279, 281, 309.

Dufeux, C. Chambre des députés. Revue gên. de l'arch. 1872, S. 89.

Hansen. Das neu zu erbauende Parlamentshaus in Wien. Zeitschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1873,8.319. Reichsrathsgebäude in Wien: Winkler, E. Technischer Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874, S. 171. Hansens Entwurf für das Oesterreichische Parlamcntsgebäude. Deutsche Bauz. 1873, S. 31; 1875, S. 263. Der Sitzungs-Saal des italienischen Abgeordnetcn-Hauses in Rom. Deutsche Bauz. 1875, S. 517.

New parliament house, Berlin. Building news, Bd. 29, S. 166, 196, 224.

La nouvelle salle des députés à Versailles. Gaz. des arch. et du bat. 1876, S. 26.

Joly, M. de. Chambre des députés dans l'aile sud du palais de Versailles. Revue gén. de l'arch. 1876,

S. 10 u. PI. il —14.

Parlament-Gebäude in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 292.

The sessions house of the estâtes of the Rhine province. Builder, Bd. 35, S. 290.

The houses of parliament, Vienna. Builder, Bd. 35, S. 1294.

Le parlement de Vienne. La semaine des const. 1877—7^> S. 449.

Gebäude für die Landesvertretung in Dresden: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 276.

Hansen, Th. v. Über den Bau des Reichsraths-Gebäudes in Wien. Wochschr. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1878, S. 60.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architecten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 115 u. 116: Concurrcnz-Projekt zum Ständehaus zu Düsseldorf; von GlESE & Weidner. Raschka, R. Das neue Landhaus in Brünn. Allg. Bauz. 1879, S. 90.

Das neue Ständehaus zu Hannover nach dem Entwurf des Architekten F. Wallbrf.cht. Deutsche Bauz. 1879, S. 495, 499.

Berathungshalle für die National-Konvention der republikanischen Partei in Chicago 1880. Deutsche Bauz. 1880, S.S305.

Wallbrecht, F. Provinzial-Ständehaus zu Hannover. Zeitschr. d. Arth.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1881, S. 367.

Neubau des Landeshauses für die Provinz Brandenburg in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 30r. Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Landesausschufs-Gebäude in Strafsburg im Elsafs. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 399, 412, 421, 429, 435.

Chauffage, ventilation et éclairage de la chatnbre des députés à Rome. Le génie civil, Bd. ï, S. 19²-Houses of parliament, Melbourne. Architect, Bd. 26, S. 349.

Provinzial-Ständehaus in Hannover: Unger, Th. Hannover. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Hannover 1882. S. 171.

Die Concurrenz für Entwürfe zum Hause des deutschen Reichstages. Deutsche Bauz. 1882, S. 313,

321, 325» 333, 361, 373, 38*, 385.

Die Concurrenz für Entwürfe zum neuen Reichstagsgebäude. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 229, 240, 248, 258, 270, 282, 290.

Die Concurrenz für das Deutsche Reichstagsgebäude. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 273, 287, 310, 329, 340, 353, 365.

Restauration des Grofsrathsaales in St. Gallen. Eisenb., Bd. 17, S. I.

Sammel-Mappe hervorragender Concuirenz-Entwürfe. 4. Heft: Parlamentsgebäude für den deutschen Reichstag zu Berlin vom Jahre 1872. — 6. Heft: Auswahl aus den Entwürfen zum deutschen Reichstagsgebäude 1882. Herausg. von K. E. O. Fritsch. Berlin 1881 u. 1883.

Des Wiener Architekten, H. v. Ferstel, Entwurf zum Reichstagsgebäude in Berlin. Allg. Bauz. 1883, S. 71.

Das neue Reichstagsgebäude. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 63, 208, 383.

Die neue Entwurfsskizze des Architekten Wallot zum Neubau des Reichstagsgebäudes. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 227.

Das Projekt eines Neubaues des Abgeordnetenhauses in Berlin. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1883, S. 506. Der Bau eines neuen Geschäftshauses für das preufsisclie Abgeordnetenhaus. Deutsche Bauz. 1884, S. 37. Der Bau des Reichstagshauses. Deutsche Bauz. 1884, S. 269.

The new parliament house at Vienna. Building news, Bd. 46, S. 206.

Die preisgekrönten Entwürfe der Concurrenz zu einem Eidg. Parlaments- und Verwaltungs-Gebäude in Bern. Zürich 1885.

Der Entwurf zum Hause des ungarischen Reichstages in Budapest. Deutsche Bauz. 1885, S. 16.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zu einem eidgenössischen Parlaments- und Verwaltungs-Gebäude in Bern. Deutsche Bauz. 1885, S. 329.

Das neue Landeshaus der Provinz Wcstpreufsen in Danzig. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 3. Concurrenz für ein eidg. Parlaments- und Verwaltungsgebäude in Bern. Schweiz. Bauzf, Bd. 5, S. 142, 149, 158, 165; Bd. 6, S: 5, 9, 15, 22, 28, 35, 46, 53.

Parlement Hongrois à Budapest. Moniteur des arch. 1885, S. 174 u. PI. 61, 64.

The Hungarian parliament house, Budapest. Building news, Bd. 48, S. 88.

The state capitol, Hartford. American architect, Bd. 17, S. 54.

Proposed house of deputies, Bloemfontein, Orange free state. Building news, Bd. 51, S. 872.

Wiener Neubauten. Serie B. Wiener Monumentalbauten. Bd. 2: Das k. k. Reichsrathsgebäude von Th. v. Hansen. Wien 1886.

Trumm, J. Die Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Landesausschufs-Gebäude für Strafsburg i. E. Deutsche Bauz. 1886, S. 505.

Ende Sc Böckmann. Das Landeshaus der Provinz Brandenburg. Deutsche Bauz. 1886, S. 613.

Ende & Böckmann. Das Landeshaus der Provzin Wcstpreufsen in Danzig. Zeitschr. f. Bauw. 1887, S. 201.

Das Capitol zu Washington. Deutsche Bauz. 1887, S. 217.

Das Parlamentsgebäude zu Washington. Wochbl. f. Baukde. 1887, S. 41.

Heine. Legislatur-Gebäude in La Plata. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1887, S. 326. Palais du parlement provincial à Buenos~Ayres. Moniteur des arch. 1887, S. 191 u. PI. 67—68.

La salle du congrès à Versailles. Le génie civil, Bd. 12, S. 105.

The main drainage of the Houses of Parliament. Engng., Bd. 43, S. II7.

Hansen, Th. v., Das Reichsraths-Gebäude in Wien. Wien 1888.

Auer, H. Das eidgenössische Parlamentsgebäude in Bern. Wochscli. d. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1888, S. 47.

A defective ceiling in the Capitol building, Albany. Scientific American, Bd. 58, S. 148.

7t

Contag, M. Neuere Eisen-Constructionen des Hochbaus in Belgien und Frankreich. Berlin 1889.

S. 5 ^ Die Kuppel- und Dachconstructionen im Parlamentsgebäude zu Brüssel.

Das neue Kreis-Ständehaus in Prenzlau. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 115.

Die Heizungs- und Lüftungsanlage in dem Kreisständehause in Gelsenkirchen. Gesundh.-Ing. 1889, S. 73. Landeshaus der Provinz Brandenburg. Baugwks.-Ztg. 1889, S. 131.

Vorhalle im neuen Bundesrathhaus. Schweiz Bauz. Bd. 14, S. 4.

Curjel & Moser. Der preisgekrönte Entwurf zu einem Kreisständehaus für Kreuznach. Deutsche Bauz. 1890, S. 541.

SCHULZE, F. O. Vom Wettbewerb um den Parlamentspalast in Rom. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 145. Project für das Parlamentshaus zu Rom von L. Broggi & G. Sommaruga. La construction moderne, Jahrg. 5, S. 614/17.

Compétition designs for parliament houses, Rome. Builder, Bd. 59, S. 208.

Parlaments-Gebäude für Tokio. Deutsche Bauz. 189 r, S. 121.

Der engere Wettkampf um den Entwurf für das eidgenössische Parlamentshaus in Bern. Deutsche Bauz. 1891, S. 393.

Cuno, H. Das Kreisständehaus zu Alfeld. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover. 1891, S. 19. Pläne für den Bau eines finländischen Landtags-Gebäudes. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 8, S. 253. Eidgenössisches Parlamentsgebäude in Bern. Schweiz. Bauz., Bd. 18, S. 6, 10, 17, 30.

Palais du sénat à Bucarest. La semaine des const., Jahrg. 15, S. 404.

The new Swedish houses of parliament and bank of Sweden. Builder, Bd. 60, S. 251.

Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur der Gegenwart. Bd. 2. Berlin 1892. Taf. 54, 55: Ständehaus der Provinz Brandenburg in Berlin; von Ende & Boeckmann.

Wallot, P. Die grofse Wandelhalle des Reichshauses in Berlin. Deutsche Bauz. 1892, S. 2.

Das eidgenössische Parlamentsgebäude in Bern. Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 306.

Der neueste Entwurf für ein eidgenössisches Parlaments-Gebäude in Bern. Schweiz. Bauz, Bd. 19, S. 172.

Palais du sénat à Bucharest. Moniteur des arch. 1892, PI. 49—55.

Palais du sénat à Bucharest. La construction moderne, Jahrg. 7, S. 595.

Houses of parliament, Melbourne. Builder, Bd. 62, S. 340.

Neckelmann, S. Das Landes-Ausschufs-Gebäude zu Strafsburg i. E. Deutsche Bauz. 1893, S. 589. Vom Reichstagshause. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 137, 149.

Rehorst. Kreisständehaus in Wernigerode a. H. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 368. Eidgenössisches Parlaments-Gebäude in Bern. Schweiz. Bauz., Bd. 21, S. 58, 64, 98, 140.

Ihe new Finnish house of parliament. Builder, Bd. 64, S. 150.

Rapsilber, M. Das Reichstagshaus in Berlin etc. Berlin 1894.

Streiter, R. Das neue Reichstagshaus in Berlin von Paul Wallot etc. Berlin 1894. Landesausschufsgebäude zu Strafsburg: Strafeburg und seine Bauten. Strafsburg 1894, S. 411.

Das Ständehaus in Rostock. Leipz. Illustr. Ztg. 1894, S. 309.

Das schweizerische Parlamentsgebäude in Bern. Leipz. Illustr. Ztg. 1894, S. 399.

Irwin, C. H. Houses of parlia?nent, Melbourne. Building news, Bd. 66, S. 6.

Imperial houses of parliament, Berlin. Builder, Bd. 66, S. 13.

Ihe new houses of parliament, Berne. Builder, Bd. 66, S. 327.

Ihe new Swedish houses of parliament and the national bank of Sweden. Building news, Bd. 67, S. 605.

Budapest houses of parliament. Builder, Bd. 67, S. 133.

Design for new houses of parliament, Tokio, Japan. Builder, Bd. 67, S. 260.

Moderne Neubauten aus Süd- und Mitteldeutschland. Herausg. von W. Kick. Stuttgart. Jahrg. 1, Taf. 91 u. 100: Landesausschufe-Gebäude in Strafsburg, von Hartei & Neckelmann.

Buss, G. Das Haus des deutschen Reichstags. Zeitschr. f. bild. Kunst 1894—95, S. 73, ioö. Rapsilber, M. Das Reichstags-Gebäude etc. Berlin 1895.

Die Heizungs- und Lüftungsanlage des Reichshauses. Deutsche Bauz. 1895, S. 29.

Schulze, F. Das neue Landtagshaus in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 226, 237, 245. Hossfeld. Vom Reichstagshause. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 530.

Das neue Reichstagsgebäude in Berlin. Neubauten u. Konkurr. 1895, S. 3.

Dewey, C. F. Budapest und sein neues Parlamentsgebäude. Vom Fels zum Meer, Jahrg. 15, S. 253. Reichstags- und Landtagsgebäude in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 53. Neues Parlamentshaus in Budapest: Technischer Führer von Budapest. Budapest 1896, S. 117.

Der Bundesraths-Sitzungssaal im Reichsamt des Innern in Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1896, S. 149.

Das Landesausscliufs-Gebäude zu Strafsburg i. Eis. Blätter f. Arcli. u. Kunstlidwk. 1896, S. 22 ff. u. Taf. 38 ff.

The Prussian diet, Berlin. Builder, Bd. 70, S. 164.

Washington state capitol, Olympia. Architecture and building, Bd. 24, S. 273.

Wallot, P. Das Reichstags-Gebäude in Berlin. Berlin 1897.

Foltz, A. Das österreichische Delegations-Gebäude in Budapest. Allg. Bauz. 1897, S. 132. Parlament in Budapest. Der Architekt 1897, S. 37 u. Taf. 78, 79.

Projet de palais pour les Cortès Portugaises à Lisbonne. L'architecture 1897, II. Dez.

New parliament buildings, Sydney. Building news, Bd 73, S. 113.

Proposed new houses of Par liament, Sydney. Building news, Bd. 73, S. 75.

The United States capitol building. Architecture and building, Bd. 27, S. 200.

Prokop, A. Das Parlamentsgebäude in Budapest in Parallele mit anderen Parlamentsbauten. Zeitschr.

d. öst. Ing.- u. Arch.-Yer. 1898, S. 201, 217.

Neues Abgeordnetenhaus zu Berlin. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 1, S. 110, in.

Das neue Abgeordnetenhaus des preufsischen Landtages. Deutsche Bauz. 1899, S. 21, 33, 45, 59.

Das neue Abgeordnetenhaus in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1899, S. 13, 26, 49, 73. Architektonisches Skizzenbuch. Berlin.

Heft 196, Bl. 3: Ständehaus für die Provinz Brandenburg; von Schmieden, v. Weltzien & Speer. Architektonische Rundschau. Stuttgart.

1888, Taf. 35,36: Konkurrenzprojekt für das neue Parlamentsgebäude zu Bern; von F. Bluntschli. Taf. 43 u. 44: Konkurrenzprojekt für das neue Parlamentsgebäude zu Bern; von Auer.

Taf. 67, 68: Konkurrenzprojekt zum Ständehaus in Gelsenkirchen; von Schmitz.

1893, Taf. 19: Parlamentshaus für Japan; von Ende & Böckmann.

1897,    Taf. 77: Das neue Haus der Abgeordneten in Berlin; von Schulze.

1898,    Taf. 90: Entwurf zu einem Landeshaus für Münster i. W.; von Spalding & Grf.nandkr. Croquis d'architecture. Lntime-Club. Paris.

: U?i palais pour les représentants de la France.

1872,    No. V, f. 4 No. VI, f. 5 No. VIII, f. 2

1873,    No. II, f. 1

1874,    No. VIII, f. 3: Projet d'un palais pour le parlement à Vienne.

1879, No. IV, f. 4—G : Une salle pour les séances du sénat.

J; Un palais pour le parlement.

22* année, No. XI, f. 2—6

No. XII, f. 1-4

IV. Teil, 7. Abteilung⁻:

GEBÄUDE FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG ; MILITÄRBAUTEN.

4. Abschnitt.

Gebäude für militärische Zwecke.

Von Friedrich Richter.

69.

Vor-

Von den mannigfaltigen Aufgaben, welche der militärische Dienst im Kriege und im Frieden der Baukunst stellt, sind hier nur diejenigen näher zu bemerkungen. betrachten, deren Lösung dem Architekten zufällt, während die Objekte des Ingenieurbauwesens, also die reinen Befestigungswerke, die Kriegsbrücken und -Strafsen, die Minenanlagen etc. ausgeschlossen bleiben. Bei dieser Beschränkung auf die Hochbauten für Zwecke der Militärverwaltung⁻ werden immerhin die Mittel nicht ganz unerwähnt bleiben dürfen, welche man anzuwenden hat, um einzelnen dieser Gebäude eine besondere Widerstandsfähigkeit gegen die Wirkungen der Geschosse, unbeschadet ihrer Hauptbestimmung, zu verleihen.

So lange Kriege geführt werden, so weit reichen auch die dafür erforderlichen militärischen Vorbereitungsanstalten zurück. Waffenkammern, Vorratshäuser und Ansammlungsorte für die Mannschaften (Kasernen) haben zu allen Zeiten bestanden.

Art der Kriegführung, Art der Waffen, Stellung und Gröfse des Staates oder der Fürsten, Gröfse und Beweglichkeit der Heere bestimmten zu den verschiedenen Zeiten deren Gröfse und Anordnung. Ägypter, Asiaten, Griechen und Römer haben urkundliche oder wirkliche Spuren von Militär-Verwaltungsbauten hinterlassen. Die See-Arsenalbauten der Athener im Piraeus, der Römer in Cumae und Ostia mögen wenig von einander unterschieden gewesen sein; sie mögen sogar noch Ähnlichkeit mit denjenigen der Pisaner vor Anwendung des Schiefspulvers gehabt haben — und welches Bauprogramm wird heute für eine verwandte Anlage aufgestellt?

Die veränderte Kriegführung im Mittelalter und seit Einführung der Feuerwaffen liefs damals und läfst heute die Lösungen der dem Architekten zufallenden Fragen in der Militärbaukunst andere werden.

Im vorliegenden Abschnitte sollen behandelt werden: die Gebäude für die obersten Militärbehörden, die Kasernen, die Exerzier-, Schiefs- und Reithäuser, die Wachgebäude, sowie die militärischen Erzielrungs- und Unterrichtsanstalten. Bezüglich der Militär-Krankenhäuser kann auf Teil IV, Halbband 5, Heft 1 (Abt. V, Abschn. 1: Krankenhäuser) dieses »Handbuches« verwiesen werden; so weit es sich um Militärgefängnisse handelt, sind im vorhergehenden Heft (Abt. VI, Abschn. 2, Kap. 2) die erforderlichen Anhaltspunkte zu finden. Die gröfseren Militärmagazine, die Garnrsonsbäckereien, die Konserven-, Waffen- und Munitionsfabriken, die Militärschneidereien etc. in diesen Abschnitt mit aufzunehmen, würde — als über den Rahmen dieses »Handbuches« hinausgehend — zu weit führen. Invalidenhäuser, Arsenal- und Zeughausbauten bilden eine dem Architekten so selten vorkommende Aufgabe, dafe sie einer weiteren Auflage des vorliegenden Heftes Vorbehalten werden dürfen.

Litteratur

über »Militärische Gebäude im allgemeinen«.

Hochstetter, J. Sammlung von Plänen ausgeführter und zur Ausführung entworfener militärischer Gebäude im Grofsherzogthum Baden. Karlsruhe 1871.

Statistische Nachweisungen über die wichtigsten in den Jahren 1881 bis 1898 vollendeten Bauten der Garnison-Bauverwaltung des Deutschen Reiches.

Militärbauten zu Köln: Köln und seine Bauten. Köln 1888. S. 479.

Militärbauten zu Hamburg: Hamburg und seine Bauten, unter Berücksichtigung der Nachbarstädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 173.

Direktiven für die Deeken-Konstruktionen in Militär-Gebäuden. 4. Aull. Wien 1896.

Militärgebäude in Leipzig: Leipzig und seine Bauten- Leipzig 1892. S. 147.

Garnisonbeschreibungen, vom Standpunkte der Gesundheitspflege aus aufgeslcllt. Herausgegeben von der Medizinal-Abteilung des Königlich preufsischen Kriegsministcriums. Bd. 1. Berlin 1893.

Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen über bemerkenswerte, in den Jahren 1891 bis 1893 im Deutschen Reiche vollendete Bauten der Garnison-Bauverwaltung. Berlin 1896.

Gebäude der Militärverwaltung in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 377.

Helbig, C. E. Gesundheitliche Ansprüche an militärische Bauten. Jena 1897.

i. Kapitel.

Dienstgebäude für die obersten Militärbehörden.

70.

Allgemeines

Die höheren Militärbehörden, welche in der Regel in besonderen Dienst -gebäuden untergebracht werden, sind: die Kriegsministerien, die Armee-Oberkommandos, die Generalstäbe, die Armeekorps-Kommandos (General-Kommandos), ferner in grofsen Garnisonsstädten und^ in Festungen: die Gouvernements und Kommandanturen.

Wenn hiernach der moderne militärische Grofsstaat eine ziemlich grofse Zahl solcher Gebäude nötig hat, so tritt doch die Aufgabe, ein solches zu entwerfen und als vollständigen Neubau auszuführen, äufserst selten an den Architekten heran. Meistens überweist der Staat vorhandene und entbehrlich gewordene öffentliche Gebäude dem betreffenden Zweck, oder er erwirbt ein passend gelegenes, die erforderliche Grundfläche darbietendes Privathaus, das dann durch Umbau seiner neuen Bestimmung möglichst angepafst wird; ein Neubau ist die seltene Ausnahme.

Die Grundsätze, welche für das Entwerfen der Gebäude für oberste Militär-Behörden mafsgebend sind, können keine anderen sein, als die im vorhergehenden Heft (Abt. VII, Abschn. 1, Kap. 3) dieses »Handbuches« bereits entwickelten.

Bezüglich der inneren Einteilung möchte als besondere Eigentümlichkeit der Mehrzahl der hierher gehörigen Gebäude nur hervorzuheben sein, dafs für eine gröfsere oder kleinere Zahl von Militärpersonen (vom Feldwebel abwärts), die als Hilfsarbeiter, Schreiber, Zeichner, Ordonnanzen etc. aus dem Stande der Truppen zu der betreffenden Behörde kommandiert sind — kasernenmäfsige Wohnungen zu beschaffen sind und dafs zuweilen ein Wachlokal erfordert wird. Eine Dienstwohnung des Vorstandes der Behörde, welche gröfseren Anlagen gern ein verleibt wird — eine herrschaftliche Wohnung mit den erforderlichen Repräsentationsräumen — mufs, ähnlich wie bei den im vorhergehenden Heft besprochenen Dienstgebäuden für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften, sowie den Regierungsgebäuden etc., bequeme Verbindungen

mit den Bureaus etc. haben, aber doch ganz unberührt vom geschäftlichen Treiben des Dienstes bleiben.

Für die hier zu betrachtenden Gebäude mufs man sich bezüglich der Systeme der Grundrifsanordnungen, der allgemeinen Grundlagen für die Abmessungen der Einzelräume, der Lage und Verteilung der Haupträume etc. um so mehr auf das schon bei den entsprechenden Zivilbauten Gesagte beschränken, als die den gleichen Namen tragenden Militärbehörden doch weit davon entfernt sind, gleich organisierte Körper zu sein. Kein Kriegsministerium, kein Generalstab ist organisiert, wie der andere. Selbst die höheren Kommandobehörden der verschiedenen Staaten, bei welchen man noch am ersten Übereinstimmung voraussetzen sollte, zeigen wesentliche Verschiedenheiten, hauptsächlich dadurch bedingt, dafs sie hier ausschliefslich Truppenkommandos, dort aber in erster Linie Territorialkommandos sind. Dazu kommt, dafs oft, um Kosten zu sparen, verschiedene Behörden in ein und demselben Gebäude untergebracht werden.

Bei der auf solche Weise vorhandenen Unmöglichkeit, neue und charakteristische, allgemeine Elemente für das Entwerfen von Gebäuden für Militärbehörden aufzustellen, bleibt nur übrig, in einer Anzahl neuerer Gebäude dieser Art Beispiele der grofsen Mannigfaltigkeit der bezüglichen Bauprogramme zu geben und zu zeigen, wie die Architekten ihre Aufgabe zu lösen bestrebt waren.

7i-

General-

Kommandos.

Die Anforderungen, welche man in das Bauprogramm für ein deutsches General-Kommando (Kommandostelle eines Armeekorps) aufnehmen müfste, würden, wenn sie Anspruch auf Vollständigkeit erheben wollten, wie folgt lauten :

i) Dienstwohnung des kommandierenden Generals nebst Repräsentations

räumen:

2)    Dienstzimmer für den Generalstab und die Adjutantur (1 Generalstabs-Chef, i Stabsoffizier, 1 Llauptmann, 2 Adjutanten);

3)    Geschäftsräume für die Intendantur (1 Korpsintendant, 5 Räte und Assessoren, 21 Unterbeamte);

4)    die Räume für das Korps-Kriegsgericht ;

5)    die Räume für den Korps-Generalarzt (die Sanitätsdirektion), und

6)    die Dienstwohnungen der Militärgeistlichen.

Bei einzelnen Armeekorps würden noch hinzukommen:

7)    die Bureaus für eine Garnisons-Baudirektion, und

8)    Die Diensträume für einen Stabsapotheker.

Es besteht keine bauliche Anlage, welche allen vorgenannten Bestandteilen eines General-Kommandos Unterkommen gewährte; auch dürfte man bei etwaigen Neubauten kaum jemals darauf ausgehen, alle diese verschiedenen Zweige'räumlich zusammenzufassen. Unbedingt geschehen mufs dies aber mit der Dienstwohnung oder wenigstens den Dienstzimmern des kommandierenden Generals und den Geschäftszimmern des Generalstabes. Wünschenswert ist es allerdings, wenn dann noch die Intendantur in demselben Gebäude oder denselben Gebäudegruppen untergebracht werden kann. Die übrigen Dienstzweige vertragen, ohne zu fühlbare Erschwerung des Dienstes, eine räumliche Trennung vom Sitze des Kommandos, obgleich der Korpsauditeur und der Korps-Generalarzt öfter mit dem kommandierenden General zu verkehren haben, und es daher angemessen sein würde, jedem derselben ein Dienstzimmer im Gebäude einzuräumen.

72.

Beispiel

I.

Tn Fig". 46 u. 47S(') ist der (nach einem vom württembergischen Kriegs-ministerium aufgestellten Bauprogramm bearbeitete) Entwurf Dollivger's für ein General-Kommando-Gebäude

zu Stuttgart dargestellt; derselbe zeigt im wesentlichen nur die Verbindung der Wohnung des kommandierenden Generals mit den für Generalstab und Adjutanten erforderlichen Räumen.

Das Gebäude war für einen Eckbauplatz gedacht, besteht daher aus zwei, unter rechtem Winkel zusammen stofsenden Flügeln, von welchen der eine 3, der andere (der Saalbau) 2% Geschosse hoch ist. Die dreiarmige, säulengetragene und unterwölbte Haupttreppe ist nur bis zum I. Obergeschofs geführt; die zweiarmige, für den gewöhnlichen Gebrauch bestimmte Nebentreppe führt bis zum Dachboden.

Fig. 46.

Kg- 47-

. .

* fX

—\i

Stallung u,Rpmise

11 0 f

Saal

Die Grundrisse des Erdgeschosses und des I. Obergeschosses bedürfen kaum einer Erläuterung; im II. Obergeschofs des Vorderbaues befinden sich 9 Wohnzimmer, die Küche und die Speisekammer; das Dach-geschofs enthält Gelasse für die Dienerschaft.

O®

uli1 ajj

ner-

all

CaslÄimme

Erdgeschofs.

1:500

TIS?

Diener

3C7iafl

ns cluftsn-

Zimmer

I. Obergeschofs.

it) 1 t t u i n 0

H «PH 111 ' I ■ 1111111 Entwurf für ein General-Kommando-Gebäude zu Stuttgart⁸⁰).

Arch. : Dollinger.

10

15

20™

73-

Beispiel

II.

Die Fassaden sollten, in Haustein ausgeführt, eine reiche Säulen- und Pilaster-Architektur mit dreiteiligen Fenstern zeigen.

Nischen im I. Obergeschofs waren bestimmt, die Standbilder berühmter Heerführer aufzunehmen, während auf Tafeln zwischen den Pilastern des II. Obergeschosses die Namen siegreicher Kriegsthaten verzeichnet werden sollten.

Als interessantes, hierher gehöriges Beispiel kann ferner das Dienstgebäude für den grofsen Generalstab zu Berlin (Fig. 48⁸⁷) angeführt werden, welches 1867—71 von Goedeking erbaut wurde.

Der ein unregelmäßiges Viereck bildende,

5062.,,,, firofse Bauplatz W%ÊÊSMÊÊMm, liegt mit der Hauptfrontseite (90,4 m) am Königsplatz, mit zwei anderen Seiten an der Moltke-

Fig. 48.

W-

Wirihsck

iWirfhsch-

Hof

nu-

Hof

ng

Strafse (62,5 m) und der Herwarth-Strafse (54,9 m), während die vierte Seite zur Zeit der ersten Bebauung an ein Privatgrundstück stieß. Fig. 48 zeigt die ursprüngliche Einteilung und Verwendung des (4,39 m hohen) gewölbten Erdgeschosses. Der Hauptgebäudetrakt

B a cli

B.

egist

I#

ttachr

G rosser

pjlTaLÏe

li u f

fri b g sfl g ejs ch

¹ I i 1

E~y

⁸⁰) Nach : Dollinger. Entwurf zu einem Generalkommandogebäude für Stuttgart. Zeitschr. f. Baukde, 1882, S. 1 u. Bl. 1.

⁸⁷) Nach: Goedeking, H. Das neue Dienstgebäude für den General-Stab zu Berlin. Deutsche Bauz. 1868, S. 381.

“h

t; e in

Int*rf,- hn

1:1000

i i i 1,1,1,1 \Æj>

fl s m : 0 Jfl H i i II 1 i

Generalstabs-Gebäude zu Berlin. — Ursprüngliche Anlage⁸⁷). Arch. : Goedeking.

10

20

30

40

60®

ÎTiioouoaF Altlt- *j

ggp

4r

*1

'/

Fig. 49.

'/îooo w* Gr.

fl 1 1 t i 1 •

's

si N£»

<*

P-*

f/

x>

<**

^x

«T

c nuuuiss-

<Â

ïliuloi. Clsf |1.L.A.Ïlconomie

Wolna - Ł-B 11 turnst

<x

“V

"i

SaUtllt

waîtn

SP

ii

(4

SamUq

FM

FM

tlBSl»¹

F»

; b uX    j^ült ouom-C on.. S e amt. uw olm 9.

H. £

P*

F<

xiXlx

F’

Still

r?"

XI

Al t 1. i

-i

T e s t un g s w e s

n”T

FS

i'

ii

IC.Quaxd

■usim

SI

K t i e a s a escl.

0 Juaclic uuistir I.

P 1

Generalstabs-Dienstgebäude zu Berlin.

Erweiterter Bau.

iur a i f aj

rri E 9 sj E scliiclitl. Alt!

am Königsplatz hat nur Eingänge für Fufsgänger, jeder der Seitenflügel dagegen eine Einfahrt. Die dreiarmige Rrachttreppe des erstgenannten Gebäudeteiles ist nur bis zum I. Obergeschoß;, bezw. zur Dienstwohnung des Generalstabschefs, die sich aus Speisesaal, Tanzsaal, 14 Zimmern und den erforderlichen Wirtschaftsräumen zusammensetzt, geführt. Aufserdcm enthält das I. (5,02m hohe) Obergeschoß; noch die Adjutantenzimmer und Arbeitszimmer für die Offiziere und Beamten der drei Abteilungen des Generalstabes.

Im II. (4,55m hohen) Obergeschofe befinden sich ebenfalls Arbeitszimmer für Offiziere etc., 2 grofse Zeichensäle, Räume für die topographische und Vermessungsabteilung, die Ingenieur-

Fig. 5°-

8-14, 19-31. Kanzleien des Platz-Kommandos.

51, öS. Einreichungs-Protokoll des General-Kommandos. 58-62. Kassenräume.

63-69. Liquidatur u. Geldanweisung.

•37. Wartehalle.

I

f

i;

r

53

ÎL

il

if

li

j/

h

i;

i;

58

ILB

ÏM

?

-----

■ 47 S

-----M    *    "£“":    >,BiC«

___- j^L '

U« »^fx'iiXKl “ *“

rr

50

--X-

«î«

37* Ä 37

ii

i !i 3B

15

fi

I I 33

34

IU/

59

"f

Rl\

60¹

fl

il

i'i

\jx

vjx

aj

Li;

1/

36

ÏCT

EX

31

25

!/

fl

;;

30

t::.i

29

S)

23

..J:

35-37. Hauptmannswohnung.

33, 41. Küche u. Speisekammer. 5, 34, 50, 70. Vorzimmer.

49. Offiziers-Insp.-Zimmer. 45-47. Wachzimmer u. Arrest.

i/

61

63

64

57

(!

/!

I

il

fl.

1)7 loi

j) ¹⁶ (jj! (2

18 0

22

ft

fi

|:z"

r:r:

ÖÜ1 28

I:

£

ii

27

1 g—

| P¹

LyT

I P

rr

ii

f?

ii

..'J

2.    Portier-Loge.

7, 15, 17, 38, 54, 56. Aborte.

1, 32, 43, 44. Elurhallen.

4, 16, 42, 48, 71. Treppen.

3,    6, 18, 39, 40, 53, 55. Gänge.

ii

:•

—f—î

f * * | 30

•2; □ S

=$+4

⁶⁶ I e 7 • i_

|Xli

ItXli )

ii

14

68

?ij

-K

NK

li'

ir"";JÏ • - -

üxii sn

--X-- —

ilX

SI

(f:.

lui

13

Ü

fl

V'

io L

II

[:

12

General-Kommando-Gebäude

7Q

geographen, Kupferstecher und Lithographen, im Dachgeschofs ein photographisches Atelier. Die Mittelbauten der Hauptfront am Königsplatz und der Front an der Moltke-Strafse haben ein 4,39m, bezw. 3,45m hohes III. Geschofs erhalten. Das Kellergcschofs nimmt die Kessel für die Heifswasserheiz-Anlage auf, gewährt ferner Räume für die Druckerei und zur Aufbewahrung von 6oo lithographischen Steinen, einige Wohnungen für untergeordnete Beamte und endlich die den Wohnungen zugeteilten Wirtschaftskeller.

Das Stall- und Remisengebäude an der rückwärtigen Seite des Bauplatzes, mit Stallungen nebst Zubehör für 7 Pferde des Chefs und 3 Adjutantenpferde, 3 Wagenremisen, enthält in einem Obergeschofs eine Kutscherwohnung.

Fig- Si-

55

Î54

44

43

ii

41

32

il

53.

-i

h51

4

48;

56

52

PP

49

57

w=*- i

11 i: 46 i;

39

IJC

4?

34

30

ii “

28

ii

ul

29

58

6° i]

27

23

59

jj

I:

21

::

22

[i

77

21

—fi

14

22-27. Militärabteilung.

28-44. General-Genie-Direktion.

47, 49-61. General-Artillerie-Direktion.

63-64. Dienstwohnung des kommandierenden Generals

6, 12, 14, 33, 36, 51, 53, 66, 68. Aborte.

1, ö, 11, 15, 34, 35, 46, 50, 52, 65, 67, 79. Gänge.

13, 45, 48, 62. Treppen.

76

: : ::

80

i i 15    20

75

82 ll

ik-’î

I,-,

19

74

25

18

73

83

JZ

24

i:

84

Sljl”

liii!

16

: +⁷² -T

Î4

ii

63

&=•

ii

67

I5<

h--i4

fi?

11

i]

66

12

ZL

i:

70

69

ii

-i

1. Vorsaal.

2. Repräsentationssaal.

3. Treppe zur Wohnung des Kommandierenden.

4. Vorzimmer für Ordonnanzen und Amtsdiener.

7, 8, 9. Dienstzimmer des Kommandierenden.

10. Adjutant.

16-21. Präsidial-Kanzlei des General-Kommandos.

urn

Km

mi

b>3l

K?4

mi

fólii

IŚsH

m.i

My

1:500

10 98765*3210

1¹1¹1 ' 1¹1¹ i ' 1¹1¹1ł i¹ h

13

e i«

Arcb. : v. Doderer,

zu WienS8),

74-

Beispiel

III.

Auf diese Weise entstand ein sechsgeschossiger Bau: nämlich ein Sockelgeschoß, ein Erdgeschoß, über diesem ein Zwischengeschoß und drei Obergeschosse. Fig. 50 und 51 geben zwei dieser Geschoßgrundrisse wieder; über die nicht dargestellten Geschosse ist im wesentlichen das Folgende zu bemerken.

Im Sockelgeschoß, dessen Decke übrigens an der ungünstigsten Stelle immer noch 1,60m über Strafsengleiche liegt, sind «ntergebracht: die Mannschafts Wohnungen, die Pferdcställe und Wagenremisen, die Druckereien und die Aktendepots. Diese Ausnutzung ist nur dadurch möglich geworden, dafs man das Sockelgeschoß an der Hofseite vollständig frei legte, indem man vor demselben Lichtgräben von 3,50 ra Breite anbrachte. In diese Lichtgräben, von denen aus man das Sockelgeschoß betritt, führen vom Hofe aus Freitreppen hinab, zur Benutzung für Pferde und Wagen aber eine bequeme Rampe. Das in der Mitte verbleibende Hofplanum ist gegen die Lichtgräben mit Stein-Balustraden eingefriedigt. Auch dieses Hofplanum ist unterkellert, zur Aufnahme des Brennstoffs, der Pferde-Düngerstätten, der Aschengruben etc.

Das Zwischengeschoß nimmt auf: die Rechnungsabteilung, Buchhalterei, Registratur und die verschiedenen Abteilungen des General-Kommandos, einen Sitzungssaal, die Kanzleien des Adlatus des Kommandierenden, endlich die Kanzleien der Chefs der Artillerie- und der Geniewaffe, der Justiz-und der Sanitätsdirektion. Im II. Obergeschoß liegen die Kanzleien der Militär-Baudirektion und der Militär-Intendantur; im III. Obergeschoß endlich die Räumlichkeiten für den Militär-Appellhof mit großem Sitzungssaal, und für den obersten Militär-Justizsenat, außerdem noch die Kanzleien der 2. In-fanterietruppen-Division, der Franz-Joseph-Stiftung, der Landwehr-Adjutantur, die Dienstwohnung des Generalstabs-Chefs im General-Kommando und mehrere verfügbare Räume.

Der zur Wohnung des kommandierenden Generals gehörige, ca. 10,OXl3,5m große Festsaal hat 8,38m Höhe, reicht also weit in das II. Obergeschoß hinein. Für den unmittelbar darüber liegenden

Die Fassaden des Hauptgebäudes sollten ursprünglich in reiner Sandsteinarbeit ausgeführt werden, sind aber schließlich aus gelben Verblendziegeln und roten Terrakotten hergestellt worden.

Nach dem Kriege 1870—71 genügte dieses Gebäude dem gesteigerten Raumbedürfnis nicht mehr; deshalb wurde 1873—82 ein Erweiterungsbau an der Rückseite angefügt, nachdem man durch Grunderwerb den Bauplatz auf 8500 <lm vergrößert hatte. Dieser Erweiterungsbau gewährt hauptsächlich allen denjenigen Dienstzweigen Unterkunft, die mit der Landesaufnahme Zusammenhängen. In den zweiten großen Hof wurden ein Reithaus und Stallungen eingebaut, so daß der Gesamtgrundrifs des Erdgeschosses sich nun, wie Fig. 49 zeigt, gestaltete.

Zu den interessantesten Schöpfungen der Neuzeit auf dem in Rede stehenden Gebiete gehört das nach den Plänen v. Dodcrer’s erbaute General-Kom-mando-Gebäude zu Wien (Fig. 50 u. 51⁸⁸), 1873 vollendet.

Hier mußte nämlich ein ungemein viel forderndes Bauprogramm auf höchst beschränktem, fast unzulänglichem Raume verwirklicht werden. Das Gebäude sollte nämlich, seinem Namen entsprechend, nicht nur das General-Kommando des Territorialbezirkes Nieder-Österreich nebst dem zugehörigen Platzkommando aufnehmen, sondern außerdem noch die General-Artillerie-Inspektion, die General-Genie-Inspektion, die obersten Militär-Justizbehörden etc.; kurz das Bauprogramm forderte nachgenannte Räumlichkeiten:

1)    sämtliche Kanzleien, Kassen, Archive des General-Kommandos;

2)    die Wohnung des kommandierenden Generals, mit entsprechenden Repräsentationsräumen und allem Zubehör;

3)    die Kanzleien und Diensträume des General-Artillerie- und des Gencral-Genie-Ins pektors;

4)    die Räume für das gesamte Platzkommando;

5)    die Räume für die Militär-Baudirektion;

6)    Die Räume für das Militär-Appellationsgericht und den obersten Militär-Justizsenat;

7)    Die Wohnung für den Gebäude-Administrator, die Unterkunft für die kommandierten Mannschaften und Kavallerieordonnanzen, endlich

8)    möglichst viele verfügbare Räume.

Diesem ganz außerordentlichen Raumbedürfnisse stand nun ein von vier Straßen begrenzter, rechteckiger Bauplatz, von ca. 531,1 und 72¹¹¹ Seitenlange, gegenüber. Die kleinere Seite war als Hauptfront zu betrachten. Der Architekt ward hierdurch genötigt, eine völlig geschlossene, vielgeschossige Gebäudeanlage zu entwerfen, sich der äußersten Raumökonomie zu befleißigen und durch größte Regelmäßigkeit und Einfachheit der Geschofsgrundrisse die geforderten Räume zu gewinnen.

8i

Gerichtssaal erzielte man, durch Tieferlcgen des Fufsbodens und indem man die Decke in den Dachraum hineinragen liefs, eine Höhe von 5,20 m.

Das Sockelgeschofs und das Erdgeschois haben durchgängig gewölbte Decken; in allen übrigen Geschossen sind nur die breiten Flurgänge, die Aborträume und die Treppen eingewölbt. Die Stockwerks-Balkenlagen werden gebildet durch eiserne, in 3™ Abstand aufgelegte Walzbalken, zwischen welche die 16cm hohen Holzbalken eingeschoben sind. Das oberste Geschofs hat eine Diibelbalken-decke. Das Gebäude ist reichlich mit Gas und Wasser versorgt, hat Uhren und elektrische Telegraphen etc., Wasserheizung, und zwar in der Dienstwohnung des Kommandierenden nach dem Niederdruck-, in den übrigen Gebäudeteilen nach dem Mitteldrucksystem. Als Reserve sind überall Schornsteine eingebaut, die für gewöhnlich als Lüftungsrohre dienen.

Die Baukosten betrugen 2900000 Mark (== 1450000 Gulden) oder 900 Mark für 1 am überbauter Grundfläche. In dieser Summe sind die Kosten der Sammelheizungen, der Gas-, Wasser- und elektrischen Anlagen, sowie der Möblierung der Kanzleien und der Repräsentationsräume der Generalswohnung inbegriffen.

Zum Teile gehört in die vorliegende Gattung von Gebäuden auch das Dienstgebäude für die Staats-, Kriegs- und Marine-Departements zu Washington; da dasselbe indes bereits im vorhergehenden Heft (Teil IV, Abt. VII, Abschn. r, Kap. 2) dieses »Handbuches« beschrieben wurde, so sei hier nur auf jene Stelle und auf den dort beigefügten Grundrifs hingewiesen.

Litteratur

über »Dienstgebäude für die obersten Militärbehörden«.

Ausführungen und Entwürfe.

Goedeking, H. Das neue Dienstgebäude für den General-Stab zu Berlin. Deutsche Bauz. 1868, S. 381. Doderer. Das Gebäude des General-Kommando in Wien. Zeitschr. d. öst. Ing.-u. Arcli.-Ver. 1872,8.239. Gebäude für militärische Behörden in Wien; Winkler, E. Technischer Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 174.

The war office, Paris. Builder, Bd. 34» S. 1120.

Doderer, v. Das Generalkommando-Gebäude in Wien. Allg. Bauz. 1880, S. 52.

Dollingkr. Entwurf zu einem Generalkommando-Gebäude in Stuttgart. Zeitschr. f. Baukde. 1882, S. 1. Architektonische Studien. Veröffentlichung vom Architekten-Verein am Königl. Polytechnikum in Stuttgart.

Heft 44, Bl. 2 »    46, Bl. 5, 6

2. Kapitel.

Kasernen.

a) Allgemeines und Geschichtliches.

Unter Kasernen, im weitesten Sinne des Wortes, versteht man alle aus-schliefslich zu Soldatenwohnungen bestimmten ständigen Bauwerke. In einigen Ländern (Frankreich, Schweiz etc.) gebraucht man jedoch die Bezeichnung »Kaserne« nur, wenn ein einziges Gebäude die sämtlichen Wohnungen, welche die Truppe bedarf, enthält; spricht dagegen von einem »Militärquartier«, wenn sich die Anlage aus einer Mehrzahl von Wohngebäuden zusammensetzt.

Die Kasernen sollen also in erster Linie das Wohnungsbedürfnis der Truppen und was mit diesem in unmittelbarem Zusammenhänge steht, befriedigen. Der neuere Kasernenbau stellt sich daher die Aufgabe, alles, was Wissenschaft und Erfahrung zum Leben und Gesunderhalten von Menschen und Tieren an Licht und Wärme, reiner Luft, gutem Wasser etc. fordern, möglichst voll zu gewähren, selbstverständlich unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Anforderungen des Dienstes und der gebotenen Sparsamkeit.

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.)

75-

Beispiel

IV.

; Entwurf zu einem General-Kommando-Gebäude; von Dollinger.

76.

Zweck

und

Erfordernisse.

77-

Antike

Vorbilder.

Aufser dem Unterkommen .soll die Kaserne auch die Möglichkeit bieten, den Soldaten die elementare praktische Ausbildung und den theoretischen Unterricht im Bereiche ihrer Wohnungen angedeihen zu lassen; sie mufs also Übungsplätze und Unterrichtsräume haben. Es ist ferner nur billig, dafs die anstrengende Arbeit des Dienstes zuweilen durch einfache Vergnügungen und Erholungen, als gesellige Spiele, Unterhaltungslektüre und dergl. unterbrochen werde. Spiel- und Erholungsplätze, Lesezimmer, Schanklokale mit guter und billiger Bewirtung sind daher Einrichtungen, welche man gegenwärtig als notwendige Bestandteile einer Kasernenanlage anzusehen hat.

Weiter ist es, für die Schnelligkeit des Überganges vom Friedens- auf den Kriegsfufs, unbedingt nötig, dafs alle Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke, welche die kriegsstarke Truppe und ihr Ersatzkörper bedarf, jederzeit bei der entsprechenden Friedensformation bereit gehalten werden. Die Kaserne mufs also dieser Bestimmung angepafste Aufbewahrungsräume — Bekleidungs- oder Montierungskammern — in ziemlich grofser Anzahl enthalten.

Fig- 5²-

(vi

ul itTs'

i i r i T|<e u i a u n

54321 I« 12345

Wenn den Regimentern die Beschaffung der Kleidung und des Schuhwerkes übertragen ist, so bedürfen sie hierzu geräumiger Werkstätten nebst Zubehör; aufserdem (von jenen völlig gesonderte) Reparaturwerkstätten für Schneider, Schuhmacher, Büchsenmacher. Bei den Truppen, welche einen Pferdebestand haben, kommen hinzu: Werkstätten für Sattler und Riemer, Beschlagschmieden, Futtermagazine.

Eine gewisse Menge Munition mufs den Truppen immer zur Hand sein, darf aber nicht in Wohn- und Wirtschaftsgebäuden aufbewahrt werden. Daher machen sich in der Regel kleine Munitionsmagazine nötig.

Um eine kräftige Fleischnahrung den Truppen billig zu verschaffen, werden den Regimentern oft besondere Schlachtanstalten zugeteilt. Militärbäckereien anzulegen, ist dagegen nur dann vorteilhaft, wenn ein gröfserer Brotbedarf zu decken, daher ein ununterbrochener Betrieb jener Bäckereien möglich ist.

Von den Kasernen der alten Welt sind es die römischen, von denen wir genauere Kenntnis haben. Zunächst sind es die Standlager und Feldlager derselben, die nach einer bestimmten Vorschrift ausgeführt wurden; von letzteren giebt Fig. 52 ein Bild. Ein solches Feldlager hatte zu Cäsar's Zeiten 5 Legionen Fufsvolk und 16 Züge Reiterei aufzunehmen8Ö).

Ein durch Erdwall mit davorliegendem Graben umschlossenes, längliches Viereck wird durch zwei Querstraßen, die Via principalis und die Via quintana, in drei Teile, das Vorlager, Mittellager und Rücklager, zerlegt. Das Vorlager durchschneidet wieder die Via praeioria (Straße des Hauptquartiers), welche zur Porta praetoria (Thor des Hauptquartiers) in der Frontseite des Lagers führt. Die Via principalis verbindet die beiden Hauptthore in der rechten und linken Flanke des Lagers (Portaprincipalis dextra und Porta principalis sinistra) ; durch die Rückseite des Lagers führt endlich das Hinter-

a anquiarx

-jsnsnaraa

Ixi ixl ^ w

- Praetorium. H/71V

s ta aV

'KLs^.:ra

DIE

> s>" s°° A

S“» H" A

Ht» SS

** A

S< 3 'S- 'J ^

Römisches Feldlager. Vaooo w. Gr.

⁸⁹; Vergl.: RCstow, W. Heerwesen und Kriegführung C. Julius Cäsar's. Gotha 1855.

thor (Porta decumana). Ira Mittellager ist der Platz des Hauptquartiers, das Praetorium, im Hinterlager das Quaestorium hervorzuheben⁰⁰).

Die kleinen Vierecke des Planes (rund 53 m lang und 36 »> breit) bezeichnen die Lagerplätze der Truppen, und zwar sollen die römischen Zidern die Legion, die arabischen aber die Kohorte andeuten. Die durchkreuzten Vierecke sind die Lagerplätze der Reiterei, die mit S bezeichnten die der leichten Truppen (Schützen), L T die Zelte der Legaten und Tribunen, St die Zelte der zum Stabe des kommandierenden Generals gehörenden Militärpersonen, A, A endlich Hilfstruppen der Bundes

genossen.

Die Legionsinfantcrie lagert, wie man sieht, zunächst des Walles; jede Abteilung hatte den vor ihrer Front liegenden Teil der Umwallung zu verteidigen. Der eigentliche Lagerraum war endlich von der Via angularis umzogen, die am Fuße des Walles hinlief (Wallstrafse) und die in den guten Zeiten römischer Kriegskunst rund 60m breit gemacht wurde.

Die vielfachen Veränderungen, welche Zusammensetzung und Einteilung der römischen Heere im Laufe der Zeiten erfuhren, mufsten natürlich auch in der Bildung des Lagers sich bemerkbar machen; doch wich man von den' alten, bewährten Einrichtungen möglichst wenig ab, behielt namentlich Strafsennetz und Thore in der Hauptsache so bei, wie eben skizziert wurde.

Die Umbildung des Feldlagers in ein Standlager geschah nun dadurch, dafs man die Erdumwallung durch eine Ringmauer ersetzte, die bei den vollkommensten Anlagen durch Türme flankiert wurde, welche über die äufsere Mauerflucht vorsprangen und nicht über Pfeilschulsweite von einander abstanden. Wo nicht die ganze Mauer oder doch die angreifbaren Fronten in solcher Weise verstärkt werden konnten, da sicherte man wenigstens die Thore gern durch je zwei Türme. Ferner ersetzte man die Zelte, Stroh-, Schilf-, Laub- oder Erdhütten, welche den Offizieren und Soldaten im Feldlager Unterkommen gewährten, durch Massivbauten. Diese Wohnräume lehnten sich dann gewöhnlich in Form mäfsig grofser, nur für wenige Mann bestimmten Zellen, in mehreren Geschossen, an die. Ringmauer, standen mit einander nicht unmittelbar in Verbindung, sondern waren sämtlich von Bogengängen oder Galerien aus, die an der Hofseite Vorlagen, zugänglich. Das Praetorium behielt zwar seinen Platz, wurde aber ebenfalls durch massive Bauten, innerhalb einer Ringmauer, gebildet. Es wurde auf diese Weise zu einem verteidigungsfähigen lverne der grofsen Defensivkaserne oder des Kastells.

Durch diese Anordnung, waren zwischen Praetorium und Hauptumfassung grofse, freie Aufstellungs- und Übungsplätze — schlimmstenfalls zugleich Kampfplätze — gewonnen. Für die Altäre der Götter, die auch im Feldlager nie fehlen durften, wurde im Standlager ein Tempel oder doch eine Kapelle (Sacellum) erbaut.

Das grofsartigste Beispiel einer solchen römischen Defensivkaserne war die unter Tiberius von Sejanus erbaute Kaserne der kaiserlichen Leibwache, das Castrum praetorianum bei Rom, von dessen Grundrifs Fig. 53U1) eine Vorstellung giebt. Das äufsere Viereck hat Seitenlangen von ca. 397 und 361 m; die Türme springen noch weitere I2,5m vor.

Die Wohngebäude hatten zwei Geschosse; nach dem Obergeschofs und auf die Plattform der Ringmauer führten die Treppen, welche in jedem zweiten Turme angegeben sind. Bemerkenswert ist, wie die Ecken des grofsen Viereckes durch abgerundete Mauermassive, die als unzerstörbar für den Mauerbrecher gelten konnten, ersetzt sind. Fig. 54 zeigt den Durchschnitt eines Wohngebäudeflügels und der Ringmauer.

Eine dreigeschossige antike Kaserne war diejenige zu OtricolP²), deren Turm die Treppenlage enthielt.

”°) Die Quästur ist ein Analogon der jetzigen Intendantur.

⁹¹) Nach: Pirro Ligorio’s Restaurierung, wiedergegeben in: Durand, J. N. L. Recueil et parallèle des édifices etc. Paris 1809. PI. 26.

M) Siehe ebendas.

Es scheint, dafs in befestigten Städten auch Standlager vorgekommen sind, welche einer selbständigen Verteidigung nicht fähig waren, bei denen man, weil sie wegen ihrer geringen Gröfse oder ihrpr Lage nicht die Rolle einer Citadelle übernehmen konnten, von einem verteidigungsfähigen Umzuge und von der Ein

zig. 53-

^hnikni

X]

1 t=j

El

□L^iiiiiiiüliiiikXî

J r—1 L

El

■i :

-I

wu

ES

fjaeisraa

El

Eg I.................

^■ITJIIITlTjlTjllHUjT

• rrT »-r ▼ » rTr

Castrum praetorianum bei Rom⁰¹). — ¹lsooo w> Gr. Arch. : Sejanus.

richtung des Praetorii als Reduit abgesehen hat. Die bereits im Jahre 1794 ausgegrabene und jetzt zum Teile restaurierte Kaserne zu Pompeji hielt man lange als einen Beleg für diese Ansicht; doch ist jetzt erwiesen, dafs darin eine Gladiatorenkaserne zu erblicken ist.

Ganz in den Formen des befestigten römischen Standlagers ist ferner der Palast erbaut, welchen Diocletian zu Salona (Spalato, Dalmatien) sich zu Anfang

00

U-.

NI U U U V II U II U D U U Qr

JL

des IV. Jahrhunderts n. Chr. als Ruhesitz errichtete⁹⁸). Ein Teil der großartigen Anlage diente auch in der That als Kaserne für die Prätorianer-Leibwache. Fig. 55⁰ *) giebt den restaurierten Grundrifs der Palastanlage wieder.

Indem wir betreff dieses Bauwerkes auf Teil II, Bd. 2 dieses »Handbuches« (Art. 306, S. 294) verweisen, w®'** sei hier bemerkt, dafs die Via quintana des Lagers hier

unterdrückt, die Via principalis (hier Via aurea und Via Durchschnitt durch einen Wohngebäudeflügcl ferrea genannt) in die Mitte gerückt ist. Die Porta und die Ringmauer in Fig. 53.

praetor ia des Lagers führt hier den Namen Porta aurea; die Porta decumana fehlt, weil die ganze Südseite die Hauptfront des kaiserlichen Palastes bildete, welcher nur einen Zugang, von den Vorhöfen her, haben sollte. In Rücksicht auf diese Lage des Palastes hat die Südseite auch keine Zwischentürme, wie die vier anderen Seiten, des Kastells aufzuweisen.

Das grofse in sich geschlossene Viereck, welches dem durch die Goldene Pforte Eintretenden zur Linken liegt, hält man für das Soldatenquartier.

War bei Diocletiarts Palastanlage offenbar die Form der Verteidigungsfähigkeit die Hauptsache, so sehen wir in Fig* 56 ein ausschliefslich zu kriegerischen Zwecken erbautes Standlager oder Kastell an der Grenze des Reiches, eine Stunde nördlich von Homburg gelegen⁹⁶). Es bildet ein Viereck mit abgerundeten Ecken, etwa 220m lang und 148In breit, war ursprünglich aber wahrscheinlich von quadratischer Anlage und ist erst im Laufe der Zeiten (III. bis VI. Jahrhundert) vergröfsert worden.

Abweichend von den bisher betrachteten Bauten sind bei diesem die permanenten Wohnungen

V1000 w. Gr.

Fig. 55-

Seeseite.

rio

5ł-A.

SFl

der Besatzung nicht an die Ringmauer angebaut, sondern müssen, entsprechend der alten Lagereinteilung, auf dem von der Via angularis eingeschlossenen Raume gestanden haben. Nach Krieg v Hochfelden wäre es möglich, dafs das Gebäude II (19,8 X 24,5 m), wenn es zwei Obergeschosse hatte, eine Kohorte (360 Mann) beherbergte. Eine zweite Kohorte fand wohl im Praetorium Unterkommen. Dies wäre aber

CMÎ Mi!

im

2:1 ** 1 !

[O]

-iH

i—

H-

mm.

h-

i—

T ITT

trtf

idoC ;f

pirrmr rrrrtl

■»

Palast des Diocletian zu Salona⁹⁴). V3000 w- Gr.

höchstens eine Sicherheitsbesatzung für ruhige Zeiten gewesen; die zur Kriegsbesatzung noch erforderlichen — mindestens 4 — Kohorten wohnten wahrscheinlich in Hütten aus ungebrannten Ziegeln, Stampfmauerwerk oder dergleichen⁹⁰).

Bemerkenswert ist die Sicherung der Thore der römischen Standlager und Stadtbefestigungen durch je 2 Türme. Gewöhnlich springen die Türme vor der inneren und äufseren Flucht der Ring-, bezw. Stadtmauern vor und sind durch zwei Mauern, in welchen die eigentlichen Thoröffnungen befindlich, verbunden. Über das so entstehende römische Pro-pugnaculutn siehe den oben genannten Band dieses »Handbuches« (Art. 385, S. 355).

Die angeführten Beispiele werden erkennen lassen, auf welchem Wege die

w) Siehe: Hirt, A. Die Geschichte der Baukunst bei den Alten. Berlin 1827 — ferner: Adams, R. Rums oj the palace oj the emperor Diocletian at Spalato in Dalmatia. London 1764.

**) Facs.-Repr. nach: Durand, J. N. L. Recueil et parallele des édifices etc. Paris 1809. PI. 23.

®) Siehe: Krieg v. Hochfelden, G. H. Geschichte der Militär-Architektur in Deutschland. Stuttgart 1859. w) Näheres ist aus der soeben angegebenen Quelle zu entnehmen.

₇8.

Übersicht.

alten Römer kasernenartige Gebäude zu errichten bestrebt waren, und wenn wir uns — nach den vorhandenen Resten — auch kein getreues Bild von diesen Bauwerken machen können, so dürfen wir wohl behaupten, dafs die Kasernenbauten, welche der Wiedererrichtung stehender Heere folgten, in jeder Beziehung weit hinter den antiken Bauwerken standen. Trotz der vielen Gegensätze im modernen und antiken Leben überhaupt und in den militärischen Einrichtungen im Besonderen hätte man doch an den geräumigen, luftigen, gut erleuchteten Galerien der antiken Bauwerke festhalten sollen, anstatt, wie so häufig, die Hauptverbindungen als schmale und zumeist sehr lange Gänge herzustellen , die nur an beiden Enden beleuchtet, mithin dunkel, ungesund und selbst gefährlich sind⁹⁷).

Ehe wir jedoch die Richtigkeit dieses Urteiles durch einige charakteristische Beispiele moderner Kasernen aus verschiedenen Perioden belegen und dann weiter zeigen, wie schliefs-lich, nach mehrhundertjährigen Bestrebungen, doch Bauwerke hergestellt worden sind, die den meisten berechtigten An- b.

Sprüchen genügen, sind diese D Anforderungen der Jetztzeit und die Elemente, aus welchen, ihnen entsprechend, jede moderne Kaserne zu bestehen hat, eingehender darzulegen.

Fig. 5⁶-

TTiTT

Bl

EE3E3

na

1}

[3k

Römisches Kastell bei Homburgö:>). V2000 w* r.

A. Porta praetoria.

,, principalis dextra.

sinistra.

decumana.

F.    Praetorium.

G,    H. Wohnungen. I. Sacellum.

K. Brunnen.

a.    Vorhalle.

b.    Hof (Impluvium).

c.    Säulenhalle.

d.    e. Fufcgestelle.

f,    f. Kammern uud Zellen.

g.    Thurm.

Cd

b) Bestandteile und Einrichtung.

Die nachfolgenden Erörterungen enthalten an erster Stelle diejenigen Bestimmungen über Gröfse, Anzahl, Lage und besondere Einrichtungen der einzelnen Räume einer Kaserne, welche für das Deutsche Reich Geltung haben. Nicht mindere Beachtung ist sodann den entsprechenden österreichisch-ungarischen

m) Schon Durand weist (in seinen: Précis des leçons d'architecture etc. Bd. 2. Paris 1840. S. 73 u. ff.) darauf hin, dafs das seiner Zeit berühmteste kasernenartige Bauwerk, das Invaliden-Hotel zu Paris, hinsichtlich der Zweck-mäfsigkeit und Schönheit seiner grofsen inneren Kommunikationen, keinen Vergleich mit dem prätorischen Lager in Rom ader auch nur mit der kleinen Kaserne zu Pompeji aushalte.

Vorschriften zugewendet worden. Bei der Nebeneinanderstellung dieser Normen darf nicht unerwähnt bleiben, dafs im Deutschen Reiche der Kasernenbau Sache des Staates ist, die obersten Militärbehörden also in der Lage sind, die Entwürfe zu Neubauten nach festen reglementarsichen Satzungen, die dem jeweiligen Stande der Bautechnik und der Gesundheitswissenschaft angepafst sind, selbst bearbeiten zu lassen, während in Österreich-Ungarn die Bestellung der Unterkünfte für die Truppen neuerdings zwar auch eine öffentliche, vom ganzen Lande zu tragende Last geworden ist, das Naturalquartier aber von den Gemeinden (in Einzelwohnungen oder als Kaserne) gestellt werden mufs. Um nun die auf solche Weise Verpflichteten so viel als möglich zum Neubau von Kasernen anzuregen — für welche der Staat dann Mietzins zahlt — sucht man, erforderlichenfalls, die Kostspieligkeit des Baues durch Herabgehen auf ein Mindestmaß von Anforderungen zu vermindern.

Neben Deutschland und Österreich-Ungarn sollen dann, bei Besprechung der wichtigeren Einrichtungen, auch andere Militärstaaten Erwähnung finden.

Auf Einzelheiten der Konstruktion endlich wird nur einzugehen sein, wenn sie dem Kasernenbau eigentümlich und nicht bereits in den allgemeinen Teilen unseres »Handbuches« berücksichtigt worden sind.

i) Wohnräume.

Die Zimmer für die gemeinsame Unterkunft der Mannschaft sollen, in deutschen Kasernen, wenn sie sowohl als Wohn-, wie als Schlafzimmer dienen müssen, für jeden Gemeinen wenigstens 4,5 ‘im Grundfläche und 15 bis 16cbm Luftraum — Mindestmafs in Österreich-Ungarn 15,3cbm — gewähren, allerdings ein-schliefslich der Betten, des Ofens und der übrigen Gerätschaften, aber ausschliefs-lich der Fensternischen. Hierbei wird eine Zimmerhöhe von wenigstens 3,50m vorausgesetzt.

Bei einer Belegstärke von weniger als io Mann darf in Österreich-Ungarn die Zimmerhöhe geringer, doch keinesfalls unter öm sein. Für jeden Unteroffizier, welcher in einem Gemeinzimmer untergebracht ist, sind (wegen Aufstellung des ihm gebührenden Tisches) 6,2 ‘im Grundfläche zu rechnen.

Die neueren englischen Kasernen sollen 17cbm Raum auf den Kopf gewähren. In den von 1872—89 erbauten französischen Kasernen (Types du génie) entfallen nur 12,5 bis 14,10cbm auf den Mann; die Typen vom Dezember 1889 dagegen bewilligen ebenfalls 17cbm. Ingenieur Tollet endlich will in seinen eingeschossigen Kasernen (siehe unter d, 5) dem Manne wenigstens 25cbm zuteilen.

Die vorgenannten Raumgröfsen beziehen sich, wie schon erwähnt, auf Zimmer, die sowohl Wohn-, als Schlafräume sind. Dafs aber vieles, in erster Linie die Rücksicht auf Gesundheitspflege, für die Trennung der Wohn- und Schlafräume spricht, wird allgemein anerkannt, und es ist nur der Kostenpunkt, der sich diesem aufserordentlichen Fortschritte zumeist noch entgegenstellt. Wenn allerdings die Gewährung von Schlafsälen gleichbedeutend sein müfste mit der Verdoppelung der bisherigen Wohnräume, so müfsten auch die Baukosten eine sehr beträchtliche Steigerung erfahren.

cbm _

' I /9-Mannschaftszimmer.

Aber es giebt einen Mittelweg, der allen billigen Anforderungen entsprechen dürfte, und den man in den neueren sächsischen Kasernen eingeschlagen hat. Man vergröfsert den Raum für die gemeinschaftlich wohnenden Mannschaften nur um etwa das 0,4-fache für den Kopf — von 16cbra auf ungefähr 22,5

und teilt letztere so, dafs ca. 9,5cbm auf den Wohnraum, 13cbm auf den Schlafraum kommen. Erwägt man nun, dafs diese 13cbm in dem Augenblicke, da sich der Mann zum Schlafen niederlegt, noch wirklich reine, unverdorbene Luft sind, während in dem Zimmer für alles bis dahin schon eine Anzahl Personen sich aufgehalten, gegessen, getrunken, geraucht, vielfach Staub erzeugt, daneben auch brennende Lampen die Luft an Verbrennungsprodukten bereichert, an Sauerstoff aber ärmer gemacht haben; so kann es keinem Zweifel unterliegen, dafs 13cbm Luft des Schlafsaales gesundheitszuträglicher sind, als 16cbm Wohnstubenluft. Andererseits sind die 9,5cbm der Wohnstube ganz unbedenklich für ausreichend zu erachten, weil die Bewohnerschaft während der Tagesstunden nur äufserst selten und nie auf lange Zeit vollzählig anwesend sein wird; besonders dann nicht, wenn die Wohnräume durch Speisesäle und Waschräume entlastet sind. In allen Fällen mufs für wirksame Lüftungseinrichtungen, wenigstens der Schlafräume, gesorgt werden.

Wenn die Mannschaftszimmer ihre gröfste Abmessung nach der Tiefe des Gebäudes erhalten, so gilt für deutsche Kasernen als zulässig gröfste Länge 10m; für österreichische Kasernen ist dieses Mafs nur zu gestatten, wenn die Zimmer an beiden Schmalseiten Fenster haben. Es genügt jedoch, wenn eine dieser kürzeren Seiten eine Aufsenmauer ist, ihre Fenster also unmittelbar in das Freie gehen; die Fenster der entgegengesetzten Seite können auf einen Gang sehen. Zimmer, deren Fenster nur in einer Langwand oder in einer solchen und in einer Stirnwand angebracht sind, sollen in Österreich-Ungarn höchstens 6,50,n Tiefe erhalten. Reicht endlich ein Zimmer durch die ganze Tiefe des Gebäudes, so dafs es Fenster in zwei einander gegenüber liegenden Aufsenmauern erhalten kann, so ist eine Tiefe bis 15m zulässig. In allen diesen Fällen wird ferner vorausgesetzt, dafs die Summe der Fensterflächen wenigstens dem 8. Teile der Zimmergrundfläche gleich sei.

Länge und Breite der Mannschafts-Wohnzimmer sind endlich auch noch mit Rücksicht auf die Benutzungsfähigkeit der Wände für Aufstellung von Schränken und Bettstellen zu bestimmen. In keinem Fiille dürfen durch diese Möbel Fenster versetzt oder unzugänglich gemacht werden. Ein Mannschaftsschrank in deutschen Kasernen ist 78,5cm breit und 44,5cm tief ; die eiserne Bettstelle hat 1,915m Länge und ebenfalls die Breite von 0,785 m. Die österreichische Bettstelle ist 25 ",m kürzer und 5mm breiter. Die Betten sollen wenigstens 16cm von der Wand abstehen, dürfen paarweise bis auf 16cm einander genähert werden; zwischen den Bettpaaren mufs aber ein Zwischenraum von 40 bis 48cm bleiben.

Noch zweckmäfsiger ist in englischen Kasernen der Abstand der Betten von einander auf ca. 60cm festgesetzt.

Die Zahl der in einem Zimmer unterzubringenden Mannschaften wird in neueren deutschen Kasernen, wenn die Wohnstuben auch als Schlafräume dienen, zumeist auf io bis 12 beschränkt; doch kommen in jeder Kaserne einige gröfsere Zimmer mit bis etwa 20 Mann Belegstärke vor. Bei Trennung der Wohn- und Schlafräume kann man in dieser Beziehung, ohne Übelstände befürchten zu müssen, noch weiter gehen. In F'rankreich und England zeigt sich jetzt das Bestreben, das Viertel oder die Hälfte der Mannschaft einer Kompagnie oder den vierten Teil einer Schwadron in einem Gelasse unterzubringen, also etwa 25 bis 40 Infanteristen oder 25 bis 30 Kavalleristen und Artilleristen.

8q

Die älteren Kasernen weisen auch hier grofee Verschiedenheiten auf. In den französischen Kasernen, welche unter dem zweiten Kaiserreiche entstanden, herrschen die sehr grofsen Zimmer, bis zu 54 Mann Fassungsvermögen, vor (siehe unter d, 5).

Den Feldwebeln, Oberfeuerwerkern und in gleichem Range stehenden höheren Unteroffizieren, sowie den Rofsärzten und Unterärzten gebührt im Deutschen Reiche eine Stube von 22 qm, eine Schlafkammer von 15 qm und eine Küche von 6 bis 8 «m. In der österreichisch-ungarischen Armee dagegen haben diese Klassen, so weit sie nicht etwa zu den Verheirateten gehören, nur Anspruch auf eine Stube von 18 bis 20 qm Grundfläche.

Fähnriche, Vizefeldwebel etc., desgleichen Büchsenmacher und Sattler der deutschen Armee bekommen Einzelstuben von 15 bis 18qm oder werden zu je zweien in Stuben von 22 qm untergebracht; den genannten Handwerkern sind überdies Werkstätten anzuweisen (siehe Art. 101). In Österreich-Ungarn hält eine für 2 Unteroffiziere bestimmte Stube nur 14 bis 18qm, eine solche für einen einzelnen Unteroffizier aber wenigstens 10 qm.

Für die älteren Unteroffiziere werden in Deutschland jeder Kompagnie eine oder zwei Stuben, mit 6 bis 8qm auf den Kopf, zugeteilt, in Österreich-Ungarn 6,2 qni für den Kopf.

Verheiratete Unteroffiziere der deutschen Armee erhalten Stube und Kammer von 22, bezw. 8qm; dabei ist ihnen eine Kocheinrichtung zu verschaffen. In Österreich-Ungarn hat der Verheiratete Anspruch auf eine Stube von 18 bis 24qm und eine Küche von 12 bis 17 qm.

Dergleichen Wohnungen für Verheiratete sind in Deutschland nicht mehr als zwei für jede Kompagnie, in Österreich-Ungarn eine für jede Kompagnie und einige beim Stabe (beim Infanterie-Regimentsstabe z. B. 4) herzustellen.

In Deutschland soll, in der Regel, von jeder kasernierten Unterabteilung (Kompagnie, Schwadron, Batterie) 1 Subalternoffizier in der Kaserne wohnen; in Österreich-Ungarn ist dies wenigstens bei der Kavallerie und Artillerie einzuhalten, während bei den Fufstruppen und dem Train die Beschränkung auf einen Offizier für 2 Unterabteilungen unter Umständen zulässig ist. Für Truppenkörper vom Bataillon aufwärts soll in beiden Staaten, womöglich, eine Hauptmanns- (Rittmeisters-) Wohnung in der Kaserne vorhanden sein.

Ein Leutnant erhält in deutschen Kasernen eine Stube von 25 qm, eine Kammer von 8qm und eine eben so grofse Gesindestube, der berittene Offizier aufserdem eine Reitzeugkammer von 6qm; der Hauptmann hat eine zweite Wohnstube von oben angegebener Gröfse. In Österreich-Ungarn gewährt man dem Subalternoffizier ein Zimmer von 25 bis 31 qm, ein desgleichen von 18 bis 24qm und eine Küche von 12 bis 17qm; der Flauptmann dagegen hat zwei Zimmer erstgenannter Gröfse, eines zweiter Gröfse, eine Kammer von 13 bis 17qm und eine Küche von 18 bis 24qm.

Diese geräumigen österreichischen Offizierswohnungen, für Unverheiratete — sollte man meinen — überflüssig grofs, als Familienwohnung betrachtet aber nicht grofs genug, müssen die Gesamtkosten eines Kasernenbaues offenbar ungünstig beeinflussen, sind aber in Österreich von alters her üblich und scheinen als unentbehrlich ang'esehen zu werden. Sie bilden einen starken Gegensatz zu dem Wohnungsgebührnis englischer Offiziere. Der englische Leutnant und Hauptmann hat, abgesehen von der Dienerstube, nur Anspruch auf ein einziges Zimmer von 26,75 qm Gröfse ; der Stabsoffizier im Regiment mufs sich mit 2 solchen Zimmern begnügen, und erst dem Regimentskommandeur wird eine vollständige

80.

Zimmer

für

Feldwebel

etc.

81.

Zimmer

für

Fähnriche

etc.

82.

Zimmer für sonstige Unteroffiziere.

83.

Wohnungen für verheiratete Unteroffiziere.

84.

Wohnungen

für

Offiziere.

«5-

Wohnungen fur den Kaserneninspektor etc.

86.

Übersicht.

QO

Wohnung- von 4 gröfseren Zimmern (zu je 33,4<Jm), 2 Kammern, 2 Dienerstuben, Küche, Speisekammer, Keller etc. gewährt.

Ein deutscher Kaserneninspektor erhält 2 Zimmer von der Gröfse der Offizierszimmer, 2 Kammern von je 12 und eine kleine Küche. Für seine dienstlichen Funktionen sind ihm Unterbringungsgelasse für Haus- und Wirtschaftsgeräte zu überweisen.

Fine Kasernenwärterwohnung besteht in Deutschland aus Stube und Kammer von 15, bezw. 8 <lm. Von derselben Gröfse ist die Wohnung des etwa vorhandenen Marketenders. Der Gebäudeaufseher der österreichischen Kaserne erhält, wenn er verheiratet ist, eine Unteroffizierswohnung, anderenfalls ein Unteroffizierszimmer (10 bis 18 ‘im).

Wird die Offiziers-Speiseanstalt einer deutschen Kaserne von einem nur zu diesem Zwecke angenommenen Ökonomen betrieben, so erhält dieser eine Wohnstube von 22und eine Gesindestube gleicher Gröfse.

2) Küchen und Speiseanstalten.

Von der ursprünglichen Einrichtung, dafs jede Stubenkameradschaft ihre Nahrungsmittel selbst zubereitete, ist man zwar allgemein schon seit längerer Zeit abgegangen, indem man gröfsere Küchen für eine oder mehrere Unterabteilungen herstellte; den naheliegenden Schritt aber, den gemeinsamen Küchen auch gemeinsame Speiseräume beizufügen, hat man, aus übel angebrachter Sparsamkeit, noch keineswegs allgemein gethan.

Wo Speisesäle nicht vorhanden sind, holt in der Regel jeder einzelne Mann seine Speiseportion selbst in der Küche, um sie nach seinem Zimmer zu tragen und dort zu verzehren. Während dieses manchmal sehr weiten Transportes werden die Speisen kalt, und bei dem hastigen Verkehr so vieler Menschen sind Zusammenstöfse nicht selten ; der Anblick massenhaft verschütteter Speisen auf Treppen und Gängen ist etwas Alltägliches. Von irgend einer Bequemlichkeit oder Behaglichkeit beim Essen selbst kann endlich auch keine Rede sein, weil es in den Stuben der meisten älteren Kasernen hierzu an Raum, wenigstens an Tischplätzen, gebricht. Die Rücksicht auf die gute Ernährung des Soldaten sowohl, wie nicht minder diejenige auf die Salubrität der Kaserne fordern also die Herstellung von Speisesälen.

Für die Kasernen des Deutschen Reiches sind Speisesäle vorgeschrieben. In Österreich-Ungarn wird den Erbauern von nicht-ärarischen Kasernen zwar empfohlen, Turn- und Fechtsäle, Musikprobozimmer und Marketendereien so anzulegen, dafs diese Räume zugleich als Speisezimmer der Mannschaft dienen können; bindende Vorschriften bestehen jedoch in dieser Beziehung* nicht.

In Frankreich hat man in den zahlreichen, seit 1872 nach den Types du génie erbauten Kasernen keine Speisesäle hergestellt; erst die Vorschriften vom Jahre 188g teilen jeder administrativen Einheit einen Speisesaal zu, und zwar soll derselbe in einem besonderen Gebäude, in der Nähe der Küche, liegen. Zulässig ist es auch — aber nur aus Ersparnisgründen — den Speisesaal im Erdgeschofs der betreffenden Wohnkaserne unterzubringen. Im letzteren Falle mufs er seine besonderen Eingänge von aufsen haben, und die innere Einrichtung mufs die Benutzung als Unterrichtszirnmer gestatten.

In England hat man den Versuch gemacht, ein gröfseres Speisezimmer und die Küche unmittelbar zu vereinigen, sog. Dining-kitchens herzustellen.

Berlin 1880.

Andere Bestrebungen gingen wieder dahin, der Mannschaft jeder Kompagnie einen saalartigen Raum als »Tageszimmer« zum gemeinschaftlichen Aufenthalt in dienstfreien Stunden zu gewähren; gewissermafsen also ein gemeinschaftliches Wohnzimmer zu schaffen, in welchem dann auch die Mahlzeiten einzunehmen wären, während die gewöhnlichen Mannschaftsstuben wesentlich nur noch als »Schlafräume« zu dienen hätten. Von beiden Einrichtungen ist man wieder abgekommen, und neuere als mustergültig betrachtete Kasernen haben besondere Küchengebäude mit anstofsendem Tageszimmer, das immer mehreren Kompagnien gemeinsam ist. Ein Regiment von io Kompagnien oder 1000 Mann erhält 2 bis 4 solcher Gebäude.

Im Deutschen Reiche werden in der Regel für wenigstens 2 Kompagnien des Friedensstandes gemeinschaftliche Küchen und Speiseanstalten hergestellt; gröfsere Anlagen (Bataillons- etc. Küchen etc.) sind jedoch zulässig.

Die Küche für 2 Kompagnien erfordert 36 bis 40<im; in derselben kommt gewöhnlich ein Herd mit grofsen Kesseln zur Aufstellung; aufserdem soll sie eine offene Feuerstelle oder einen kleinen eisernen Kochofen enthalten. In Bataillons- etc. Küchen, die 60 bis 80Q"¹ Grundfläche erhalten, wird immer für je 2 Kompagnien ein solcher Herd aufgestellt. Regel ist, dafs auch für die vereinigten Unteroffiziere des Bataillons eine besondere Küche eingerichtet wird; wo eine solche aber nicht zu beschaffen ist, mufs die Bataillonsküche wenigstens eine nur für die Unteroffiziere zu benutzende Kocheinrichtung haben.

Für Kasernenküchen kommen naturgemäfs nur Massen-Kocheinrichtungen in Frage, welche bereits in Teil III, Band 5 (Abt. IV, Abschn. 5, A, Kap. 1, unter b) dieses »Handbuches« unter der Überschrift »Kesselherde« beschrieben worden sind. Für je 100 zu beköstigende Mann soll der Gemüsekessel 120x, der Fleischkessel 60', der Kessel zur Frühstücksbereitung 50 bis 100¹ und der Wasserkessel 40¹ fassen.

Von den ursprünglich sehr einfachen Kesselfeuerungen ist man allmählich zu verbesserten Einrichtungen übergegangen. Gegenwärtig sind der Mareks'sehe Kesselherd und der Senking'sehe viel verbreitet.

Dampfküchen sind in Kasernen bisher nur vereinzelt zur Ausführung gekommen. Man erachtete sie früher für gefährlich, glaubte auch einer sachverständigen Bedienung* durch die Truppe selbst nicht unter allen Umständen sicher zu sein. Letzteres Bedenken dürfte, wenigstens für deutsche Heereskörper, hinfällig geworden sein.

Die in den Jahren 1870—71 erbaute Schützenregiments-Kaserne zu Dresden besitzt 3 Bataillons-Dampfküchen (von y. S. Petzholdt in Döhlen bei Dresden), welche mit Heizdampf arbeiten"⁸). Jede Küche enthält 4 Kessel von je 140¹ und 4 Kessel von je 94¹ Fassungsvermögen. Die 3 Küchen-Einriclitungen, samt allen Rohrleitungen, kosteten zusammen 13014 Mark; hierzu kommen noch gegen 900 Mark für 3 grofse Wrasenfänge nebst Ableitungsrohren. Die Dampfkesselanlage der Kaserne —

4 Kessel, von welchen jedoch nur immer 2 in Benutzung sind und 2 die Reserve bilden — kostete 8274 Mark. Dieselbe versorgt indes nicht die Küche allein, sondern auch eine zweipferdige Dampfmaschine, die den gesamten Wasserbedarf der Kaserne aus einem Tiefbrunnen pumpt und nach verschiedenen Behältern fördert. Diese Maschine nebst allen Triebswerkteilen verursachte gegen 1800 Mark Kosten "").

Gröfseren Anklang als die Dampfheizung der Kochapparate scheint die Dampfwasserheizung derselben zu finden, namentlich in der von Becker angegebenen und ihm patentierten Form. Auch dieser Kocheinrichtung ist im

m) Siehe Teil III, Band 5, Teil III (Abt. IV, Abschn. 5, A, Kap. 1, unter 2, a) dieses »Handbuches«.

®®) Über Dampfküchen für Kasernenanlagen siehe auch: Nerek, A. v. Die Militär-Dampfküche und Bade-Anstalt.

87.

Küchen.

88.

Speisesäle

Q2

genannten Bande (in Kap. i, unter 3, p) Erwähnung geschehen, und es mag hier unten10ü) nochmals die Schrift genannt werden, aus der Einzelheiten darüber zu entnehmen sind.

In Österreich-Ungarn gelten gegenwärtig die Grojer'sehe und der umgestaltete PilhaVsehe Kesselherd als die für Kasernen geeignetsten.

Ein solcher Herd für ioo bis 200 Mann beansprucht eine Küche von 20 bis 25 ⁽lm (deren eine Abmessung wenigstens 2,90ra betragen mufs).

Es ist zulässig, die Herde mehrerer Unterabteilungen, bis zur Stärke eines Bataillons, einer Kavallerie- oder Batteriedivision (3 Eskadronen oder 3 Batterien) in einem Küchenraume zu vereinigen. Küchen mit 2 Elerden, für je 200 bis 300 Mann, bedürfen 40 bis 45    ; für jeden weiteren Herd ist die Grund

fläche um 15 bis 20 zu vergröfsern. Fig. 57¹⁰³) stellt 4 Halbbataillons-Küchen und mehrere Speisezimmer einer österreichischen Regimentskaserne dar³⁰²).

Nach deutschen Vorschriften sind in der Nähe jeder Küche zu gewähren : eine Speisekammer von 12 bis 15 und eine Fleischkammer von 12 Grundfläche. Ferner ist auf je zwei Komptignien ein Lebensmittelkeller von wenigstens 40 qm zu rechnen, sowie ein kleiner abgesonderter Kellerraum für die Unteroffiziers-Speiseanstalt des Regimentes etc.

Fig- 57-

.....-18.85.

'*!

"T

M a r - Q' k e -

t e n W 0 A-lnuji g

i e r-

___5.411_

-ł

qm

cu

fiKÜ C A 8

K f. 2 C o[

.8.40.

vl

AJ

ejji

|s c A e n k e.'

UrOffGast.-Loc. M u Speis ez i Reg ■ Musik.

.Musik-ProAez.u. gSpeisez f. 1 Comp

a a Ji s c A -ScAul-local uni

S p e i s 8 z f. 2 C o m p a g

°|jKiicAe

f.

K,

om

~"S2 it

|o-

Aj

Der

......»

Offiziers - Speiseanstalt, für i bis 3 Bataillone, wird eine Küche von 20 bis 30 <jni und eine Speisekammer von etwa 16 <Jm zugeteilt.

Die Küchen der neuesten französischen Kasernen werden in besonderen Gebäuden untergebracht, die, der besseren Lüftung wegen, Dachreiter erhalten. Die an die Umfassungsmauern angebauten Küchenöfen werden durch Schlitze oder Ladethüren in diesen Mauern, von einem besonderen Heizgange aus, beschickt. Die Küchengebäude sollen, wo möglich, von der allgemeinen Einfriedigung des Kasernements durch einen Kohlenhof getrennt sein.

Wenn in deutschen Kasernen zwei Kompagnien eine gemeinschaftliche Küche haben, erhalten sie auch einen gemeinschaftlichen Speisesaal, dessen Gröfse sich ergiebt, wenn auf jeden Mann 0,75qm Grundfläche gerechnet wird, wobei jedoch angenommen wird, dafs nur die Hälfte der Gesamtzahl gleichzeitig speist. Wenn in Österreich-Ungarn Speisesäle vorhanden sind, so wird

10 38765*321 0

H'H'-HH'M’t'l

36,20    ..

1: 500

10

y»

80*

Marketenderei- und Küchengebäude einer österreichischen Regimentskaserne¹⁰¹). Arch. : v. Gruber.

¹⁰°) Hknneberg, R. Das Becher'sche Verfahren zum Kochen von Speisen im Dampf- und Wasserbad, so wie die dazu erforderlichen Apparate. Berlin 1883.

,01) Nach: Gruber, F. Beispiele für die Anlage von Infanterie-Kasernen. Wien 1880. Bl. 5.

los) Siehe auch den Vortrag Schuster's über die Entwickelung der Älassen-Kochvorrichtungen in: Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1884, S. 217.

in denselben für jeden Kopf der gleichzeitig speisenden Mannschaft 0,75 bis 0,85 qra ausgeworfen.

Eine deutsche Bataillonsmarketenderei besteht aus einem Verkaufsgelafs, 20 bis 25 qm grofs, mit den nötigen Vorratsräumen oder Kellern, und der Marketenderwohnung: Stube, Kammer, Küche.

Die zur Marketenderei gehörigen »Mannschafts-Schanklokale« der österreichischen Kasernen, welche, unter Umständen, auch als Speisesäle mit benutzt werden, erhalten eine Gröfse von nur 0,07 bis 0,151™ für den Kopf des Mannschaftsstandes, können also etwa io bis 20 Prozent dieses letzteren gleichzeitig sitzend beherbergen. 18 bis 24 qm ist ihre geringste zulässige Gröfse.

Ein Speisezimmer für die vereinigten Unteroffiziere eines Bataillons hat in Deutschland U/s bis 1 */a qm für den Kopf der etatmäfsigen Anzahl zu gewähren. In Österreich-Ungarn soll ein »Unteroffiziers-Gastlokal« so bemessen werden, dafs wenigstens 25 Prozent der in der Kaserne wohnenden Unteroffiziere gleichzeitig zu Tische sitzen können; man rechnet daher im allgemeinen 0,35qm für

jeden bestandsmäfsigen Unteroffizier, mindestens jedoch 18 qm. Fig. 58 ¹⁰⁸) zeigt Unteroffiziers-Gastlokal und Mannschafts-Speisezimmer etc., zum Entwürfe einer österreichischen Kavallerieregiments-Kaserne gehörig.

Ein Offiziers - Speisesaal soll in deutschen Kasernen P/₂ bis l²/₃ i™ Fläche für einen Kopf gewähren. Da hierbei nicht nur die aktiven Offiziere, Arzte und höheren Militär-

Fig. 58.

Mat-

Ke-Iten-Woh In un g I

er

..14,0a.

1 ...

U.O Gast-Q

local

UK Iicli t "m d. MarXot

oo

Kitlu

ManjiscX.-Schal-u.

f. t/jltcad

.3.9,92

1:500

tu

o°<

89.

Offiziers-

Speisesäle.

10 38765432, 0

M >I'1¹1 ■ 1¹1¹1¹1¹M

Marketenderei- und] Kücliengebäude einer österreichischen Kavallerieregiments-Kaserne¹⁰¹).

Arch. : v. Gruber.

15

20*

beamten, sondern auch die Reserveoffiziere und diejenigen Regimentsangehörigen , welche sich in gesellschaftlicher Hinsicht zum Offizierskorps halten müssen, mitzuzählen sind, so würde der Offiziers-Speisesaal eines Infanterieregiments etwa 140qm, der eines Kavallerieregiments gegen 80 qm erfordern; als Offiziers-Speisezimmer eines einzelnen Bataillons würde schon ein Zimmer von 50qm genügen. Wo die Verhältnisse günstig sind, gewährt man indessen gern etwas geräumigere Speisesäle, die bei aufsergewöhnlichen Festlichkeiten eine gröfsere Zahl Teilnehmer fassen können. So haben z. B. die neueren sächsischen Infanterieregiments-Kasernen zu Dresden Speisesäle von 170qm, eine neuere Kavallerieregiments - Kaserne zu Berlin einen solchen von ca. 139 qm, die Pionierbataillons-Kaserne zu Dresden einen Speisesaal von 79 qm etc.

In Österreich-Ungarn sind die »Offiziers-Schulzimmer« gleichzeitig als Speisesäle zu benutzen, und es sollen, mit Rücksicht auf letztere Bestimmung, auf den Kopf des vollständigen Offizierskorps 1,6 bis 2qm entfallen. Sind Offiziers-Schulzimmer nicht vorhanden, so wird ein »Offiziers-Gastlokal« in der Marke-

m) Nach; Gruber, F. Beispiele für die Anlage von Kavallerie-Kasernen. Wien 1880. Bl. fi.

90.

Offiziers

kasino.

Fig. 59.

Offiziers-Speiseanstalt des 2. Eisenbahnregiments zu Berlin, w. Gr.

-500

91.

Waschräume.

tenderei eingerichtet, dessen Gröfse, wie vorstehend angegeben, normiert wird, niemals aber unter 18 qm herabgehen darf.

Hier wie dort ist es zulässig, neben dem eigentlichen Speiseraum, dem Offizierskorps einige kleinere Zimmer (Bibliothek- und Lesezimmer, Billard-und Spielzimmer, Konversationszimmer etc.) zuzuteilen und solchergestalt ein sog. Offizierskasino zu bilden. Zur Vervollständigung eines solchen gehören dann noch Kleiderablagen, Anrichteraum, Dienerzimmer, Kammer für Tischgeräte etc. Von solchen Offizierskasinos war bereits in Teil IV, Ilalbbd. 4 dieses »Handbuches« (2. Aull.: Heft 1) die Rede, und daselbst sind auch Beispiele von dergleichen Kasinos zu finden. Als Beispiel aus neuerer Zeit ist die Offiziers-Speiseanstalt des 2. Eisenbahnregiments (Big. 59) bemerkenswert.

Zuweilen haben mehrere Offizierskorps ein gemeinschaftliches Kasino, dem dann, wo möglich, über den täglichen Bedarf hinaus, einige gröfsere Festräume zugeteilt werden.

An der eben angezogenen Stelle dieses »Handbuches« ist das Kasino zu Stettin ein Beispiel einer solchen gröfseren Anlage.

In welches Geschofs eines geeignet befundenen Kasernengebäudes man das Kasino verlegt, hängt von den örtlichen Verhältnissen ab. Im Erdgeschofs ist sein Platz, wenn man die Räumlichkeiten in unmittelbare Verbindung mit einem Garten bringen kann; in das oberste Geschofs dagegen wird das Kasino nicht selten verlegt, um dem Saale eine die gewöhnliche Zimmerhöhe übersteigende Höhenabmessung geben zu können, ohne die Geschofseinteilung des Gebäudes zu stören.

3) Wasch- und Baderäume; Krankenreviere; Putzräume.

Weder die Reinigung' des Körpers, noch die der Kleidung und der Waffen soll in den Wohnstuben vorgenommen Averden. Man hat daher in den Kasernen Waschräume und Badeanstalten zu beschaffen. Die deutschen amtlichen Vorschriften über Kaserneneinrichtungen erwähnen zwar der ersteren noch nicht; die Praxis ist jedoch — wie in manchen anderen Stücken — auch in dieser Beziehung über das in den Reglements Geforderte bereits hinausgegangen und hat gesonderte Waschräume vielfach ausgeführt.

In den neueren sächsischen Kasernen bemifst man ihre Gröfse so, dafs auf jeden hier in Betracht kommenden Mann 0,75 bis 1,00 <1™ entfallen. AVaschtischeinrichtungen, wie sie in Teil III, Band 5 (Abt. IV, Abschn. I, A, Kap. 5) dieses »Handbuches« beschrieben worden sind und die hier ganz am Platze wären, hat man der Kosten wegen bis jetzt nicht einführen können. Die Waschräume enthalten nur gewöhnliche Zapfhähne der Hauswasserleitung und Ausgufsbecken, sowie AAraschbecken. Der asphaltierte, mit Gefalle verlegte Fufsboden ist mit Entwässerungsvorrichtungen versehen. — Jede Kompagnie erhält ihren besonderen AVaschsaal oder auch zwei kleinere AVaschräume.

Wenn in Österreich-Ungarn besondere Waschräume angelegt werden, so berechnet man ihre Grundflächen mit 0,3qm für den Kopf. Es ist hier jedoch

auch zulässig⁻ — wenn die Kaserne geschlossene Gänge von wenigstens 3,16m Breite hat — die Waschtische auf diesen Gängen aufzustellen.

Die englischen Kasernen, welche nach dem Krimkriege ausgeführt worden sind, besitzen Waschräume, die neuesten französischen, seit 1872 erbauten ebenfalls; doch konnte charakteristischerweise diese entschiedene Verbesserung der Kaserneneinrichtungen nicht ohne »lebhaften Widerstand« einzelner Oberkommandos eingeführt werden¹⁰*). Zumeist wird auf je 10 Mann ein Waschbecken gewährt.

Um den zahlreichen Bewohnern einer Kaserne die Wohlthat eines Bades

oft gewähren zu können, würde eine aufserordentlich umfangreiche und kost- cinrichtunScn. spielige Anlage erforderlich, wenn man denselben nur Wannenbäder erteilen wollte. Man hat daher zu dem Auskunftsmittel gegriffen, die Mannschaftsbäder als Brause- oder Regen- (Douche ) Bäder einzurichten.

In deutschen Kasernen wird zu einer solchen Badeanstalt für ein In

fanteriebataillon , ein Kavallerieregiment oder eine Artillerieabteilung ein heizbarer Raum von 40 bis GO¹!"¹ verlangt, von welchem etwa ⁸/₅ auf Ankleide-räume, ²/₆ auf den eigentlichen Baderaum entfallen. Kasernieren mehrere Bataillone zusammen, so ist es bezüglich der Anlage- und Betriebskosten vorteilhafter, eine grofse gemeinsame Badeanstalt, anstatt gesonderter Bataillonsbäder anzulegen.

Indem wir auf das in Teil III, Band 5 (Abt IV, Abschn. 1, A, Kap. 6, unter e) und in Teil IV, Halbband 5, Heft 3 (Abt. V, Abschn. 4) dieses »Handbuches« über Brausebäder Gesagte verweisen, geben wir noch in Fig. 6o10R) ein Militärbad dieser Art, welches in der Kaserne des Kaiser-Franz-Garde-Grenadier-Regiments zu Berlin von Grove nach eigenem System ausgeführt worden ist.

Dasselbe nimmt einen im Sockelgeschofs gelegenen Saal von 170 qm ein und besteht in der Hauptsache aus zwei dicht nebeneinander gelegenen Reihen von je 9 Badezellen, von 1 m Breite und 0,75 m Tiefe. Durch eine Langwand und durch Querwände (1,75 m hoch) werden diese Zellen gebildet und auf drei Seiten geschlossen, während die vierte Seite offen bleibt. Das Hauptwasserrohr liegt über der Längswand; in dasselbe sind die Brauserohre — für jede Zelle eines — nicht lotrecht, sondern schräg nach unten gerichtet, eingeschraubt. Diese Anordnung bezweckt, den Wasserstrahl nicht auf den Kopf eines in der Mitte der Zelle stehenden Mannes, sondern nach der Brust oder dem Nacken zu richten; außerdem gestattet dieselbe noch die raumsparende Gruppierung der Badezellen. Auf jede Badezelle kommen 3 Plätze zum Aus- und Ankleiden (54 im Ganzen), und es hat sich herausgestellt, daß bei diesem Verhältnisse eine ununterbrochene Benutzung des Bades möglich ist. Das Wasser kommt aus einem im Erdgeschoß aufgestellten Behälter von 6000 ¹ Inhalt, nachdem es vorher, mittels Zirkulation durch einen großen Badeofen, auf 35 Grad C. erwärmt worden ist. Da hierbei für etwa 2 Mark Brennstoff verbraucht wird, jene 6000¹ aber für nahezu 400 Bäder ausreichen, so stellen sich die anteiligen Kosten jedes Einzelbades auf wenig mehr als ¹/₂ Pfennig. Die Kosten der ganzen Anlage haben nur gegen 4000 Mark betragen (einschl. eines Wannenbades mit Brause für Offiziere). Berechnet man für Instandhaltung und Abnutzung 10 Prozent dieser Summe, so erhöhen sich die Kosten eines Einzelbades um höchstens 0,8 Pfennig, stellen sich also insgesamt auf etwa 1,3 Pfennig. (Beim ganzen Regiment dürften im Jahre etwa 50000 Bäder verabreicht werden.)

Die Badeeinrichtungen in den neueren sächsischen Kasernen unterscheiden sich von der im vorstehenden kurz beschriebenen hauptsächlich dadurch, dafs sie Ober- und Unterbrause haben und dafs dabei nicht einzelne Brauseköpfe

Fig. 60.

r™

.....1.75-

:'v

»......D.75.... „

<*ś§

CS

:-.W

Grove’s Brausebad für Kasernen¹⁰⁵). ’/ioo w. Gr.

1(H) Vergl. : Mémoires et compte rend des travaux de la société des ingénieurs civils. Août 1882, S. 149. K») Nach: Gesundh.-Ing. 1880, S. 219.    ( |

mm

.■■i.

leitungen.

-- \\ armwasser-

leitungen.

Kaltwasser-

ÏSj

-A -

!T:

r~^

Fig. 6i.

to

-S

Badeanstalt für ein Infanterieregiment zu Zwickau.

--S

--S

--5

--Ö

--s

ô>

!i

n.8 ;

|i b ü

-.1

?<

::

Mj

!-

M.....S

!!

'! -.3,0.

if

if

oo't*

Jr

!j

;;

ôO h-

----------w„

il

ŚZ3

a,

f 'I* li • )

mm

Fig. 62.

rt

GkL?

angeordnet sind, sondern ein oberes und ein unteres, wagrecht liegendes, weites, kupfernes Brauserohr, das der ganzen Länge nach in seiner unteren, bezw. oberen Hälfte fein durchlöchert ist. Fig. 61 stellt die Badeanstalt eines Infanterieregiments in Zwickau dar.

Ein schmiedeeiserner Heizkessel von 2,6 cbm Fassungsvermögen dient zur Erwärmung des Wassers und fördert dasselbe in einen Be-

kälter von 925¹ Inhalt, der im Dachgeschofs (28 m über dem Fufsboden des Baderaumes) aufgestellt ist. Aufserdem wird das Bad noch durch einen der 5 Kaltwasserbehälter (7,8 bis 11,7 cbm Inhalt), die ebendaselbst stehen, gespeist.

Die Mischung des heifsen und kalten Wassers erfolgt erst kurz vor dem Eintritt in die Brauserohre (siehe die Badehahngarnitur im Querschnitt) und wird vom Bademeister, den jeweiligen Umständen entsprechend, bewirkt. Da, wie der Grundrifs zeigt, zwei Badestände von je 12 m Länge angeordnet sind, so können gleichzeitig wenigstens 24 Mann baden.

Die Kosten dieser Badeeinrichtung, einschl. derjenigen der zwei Ofiiziersbade-zellen haben 3620 Mark betragen. Zum Gebrauch für Unteroffiziere sind nachträglich noch 3 Badewannen mit Brausen aufgestellt worden, was für jede Wanne noch einen Aufwand von etwa 250 Mark verursacht hat. Will man für Offiziere und Unteroffiziere ebenfalls Brausebäder einrichten, so dürfte sich das Zellenbad, welches von Knoblauch (infolge eines bezüglichen

Preisausschreibens des deutschen

.........1,08 .....

. . 1,00

Ti *

Tdi

:u

«hI

i-

55

Brausebad von Knoblauch. V25 w- Gr.

Fig. 63.

O)

Brauerbundes l0fi) angegeben worden ist, hierzu vorzugsweise eig-Fig. 63 läfst die Einrich-

...1,20

nen.

tungen erkennen; es sei nur noch hervorgehoben, dafs im Baderaum weder Holz, noch ein anderer poröser Stoff Verwendung gefunden hat.

JL

Gruppe von Brausebadzellen. */ioo w. Gr.

Die Sitzrolle a ist von Zinkblech; die Zellenwände sind in Æ/üwtVr-Bauart hergestellt. Wenn es nötig befunden wird, kann zwischen Ankleide- und Badezelle eine Thür oder ein wasserdichter Vorhang angebracht werden. Fig. 63 zeigt die aufeer-ordentlich raumsparende Zusammenstellung solcher Badezellen.

In österreichischen Kasernen soll, ähnlich wie in den deutschen,

J08) Arbeiter-Badeeinrichtungen etc. Zusammengestellt von B. Knoblauch. Berlin 1889. Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aul)

93-

Krankcn-

reviore.

94

Putzräume.

der eigentliche Baderaum für ein Bataillon oder ein Kavallerieregiment 18 bis 24qm grofs, dabei aber so eingerichtet sein, dafs 24 Mann gleichzeitig baden können. Ein anstoßendes Aus- und Ankleidezimmer soll 20 bis 30ira halten.

Fig. 64¹⁰⁷; zeigt einen Entwurf für das Bade- und Waschküchengebäude

Da hier drei

einer österreichischen Infanterieregiments - Kasernenanlage.

Bataillone auf denselben Baderaum angewiesen sind, so geht die Gröfse dieses letzteren über die oben genannten Mindestsätze etwas hinaus. In kleinen Kasernen kann die Einrichtung zu Brausebädern auch in der Waschküche mit

Platz finden.

In deutschen Kasernen werden — nur für Leichtkranke — »Revierkrankenstuben« eingerichtet. Die Gröfse derselben bestimmt sich durch die Annahme, dafs bis ri/2 vom Hundert des etatmäfsigen Standes gleichzeitig leicht erkrankt sein können und dafs auf jeden solchen Kranken 20cbm Luftraum zu gewähren sind. Diese Einrichtung ist jedoch nur als Notbehelf zu betrachten und dürfte wegfallen, sobald die Gröfse der Krankenhäuser dem erhöhten Friedensstande der Truppen sich wieder angepafst haben wird¹⁰⁸).

In Österreich sind Unterkünfte

r

■Büchsen (yma c h e|r C

Vi'c lualim-Ma 9.

Fig. 6j.

Anklei äez

Bile-

für Leichtkranke nicht über 2 vom Hundert des gesamten Mannschaftsbelages herzustellen, und zwar mit 24 cbm Luftraum auf den Kopf, in Zimmern für 2 bis 11 Kranke.

In Frankreich werden kleine Regimentslazarette in besonderen Gebäuden, zu denen geschlossene Gärtchen gehören, eingerichtet. Es ist zulässig, dem Gebäude 3 bewohnte Geschosse zu geben. Im ausgebauten Mansardendach wird das Feldlazarettgerät untergebracht. Das Erdgeschofs enthält, aufser den Zimmern für Verwundete, einen Speisesaal, ein Wartezimmer und ein Zimmer für die ärztliche Untersuchung. Letzteres ist mit Instrumenten, Medikamenten und einer Handbibliothek ausgerüstet. Gasheizung wird empfohlen. Alle Räume des Hauses, mit Ausnahme des Bades, sind parkettiert. Die Aborte liegen in ausgebauten Erkern, wie die Nachtaborte der Wohn-kasernen (siehe Art. 102); hier enthalten dieselben einen Sitz und ein Loch für Hockstellung. In einer Ecke des Gartens ist eine Schwefelungskammer, in einer anderen eine Pifsanstalt einzubauen. An das Lazarettgebäude soll ein Saalbau für das Brausebad der gesunden Mannschaft stofsen, der aber vom Lazarett aus nicht zugänglich sein darf.

Putzräume, in welchen allein die Reinigung der Waffen vorgenommen werden darf, sind in deutschen Kasernen mit 45 ^ra für die Unterabteilung zu gewähren. Sie finden ihren Platz zumeist im Sockelgeschofs, bataillonsweise oder halbbataillonsweise vereinigt.

In österreichischen Kasernen wird jeder Abteilung ein Putzplatz auf dem Plofe angewiesen. Wenn derselbe nicht überdacht ist, so kann, bei ungünstigem

Werkst.

;Br ejinm a t.

Tr 0 ckenk.H

Kolik«

raum.

13.SS

10 987654321 0

H'H'H'l'l'HHh

Was ckküchu

.31.00 ......

1:500

15

'.'I""

Bade- und Waschküchengebäude einer österreichischen Infanteriekaserne¹⁰⁷).

Arch. : V, Gruber.

,0*) Nach: Gruber, F. Beispiele für die Anlage von Infanterie-Kasernen. Wien 1880. Bl. 7.

*0*) Siehe: Helbig, C. E. Gesundheitliche Ansprüche an militärische Bauten. Jena 1897. S. 329.

Wetter, das Putzen der Waffen nur auf den Flurgängen und Vorplätzen verrichtet werden.

Das Reinigen der Kleider soll überall im Freien, auf dem Hofe stattfinden. Bei ungünstiger Witterung mufs man sich auch mit dieser Arbeit zumeist auf die Flurgänge zurückziehen, da die wünschenswerten Schutzdächer noch nicht allgemein eingeführt sind.

Zur Reinigung der Mannschaftswäsche wird jedem Bataillon eine Waschküche von 25 bis 50 ‘im Grundfläche überwiesen. Aufserdem soll noch eine kleinere Waschküche den Verheirateten zur Verfügung stehen. Die letztere ist auch dann zu gewähren, wenn die Mannschafts-Waschküchen, wegen Vorhandenseins einer Garnisons- Central Waschanstalt, entfallen sollten.

Zu jeder Waschküche gehört eine Rollkammer (15 bis30qm) und ein Trockenboden oder eine Trockenkammer (siehe Fig. 64, S. 98). Im weiteren sei auf das Kapitel »Einrichtungen zum Reinigen der Wäsche« in Teil III, Band 5 dieses »Handbuches« verwiesen.

Da die Drillichbekleidung von der Mannschaft stets selbst gewaschen wird, so ist zur Erleichterung dieser Arbeit die Aufstellung zweier Waschtröge für 1 Bataillon auf dem Kasernenhofe statthaft, vorausgesetzt dafs die anderweite Benutzbarkeit des letzteren hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

Die Waschküchen der neueren französischen Kasernen haben einen grofsen Trog, durch welchen langsam, aber ununterbrochen Warmwasser fliefst. Die Standplätze für die Waschenden sind an den Langseiten des Troges, welcher für ein Regiment Infanterie oder Artillerie 15 bis 16 ra, für ein Regiment Kavallerie 12 m lang ift. Zum Trocknen wird die Wäsche auf verzinkte Eisendrähte aufgehangen, die zwischen eisernen, im Fufsboden befestigten Ständern gespannt sind.

4) Räume für Unterrichts- und Übungszwecke.

Offiziers-Unterrichtszimmer sind in deutschen Kasernen nicht vorhanden, weil die theoretische Fortbildung der bei der Truppe dienstthuenden Offiziere auf andere Weise, als durch gemeinsamen Unterricht erzielt wird. In Österreich-Ungarn dagegen soll in der Regel jede von mindestens einem Bataillon belegte Kaserne ein Offiziers-Schulzimmer (das nebenbei als Speisezimmer zu benutzen ist) enthalten.

95-

Waschküchen.

96.

Offiziers-

Unterrichts

zimmer.

In älteren deutschen Kasernen kann der theoretische Unterricht nur in den gröfseren Mannschaftsstuben erteilt werden ; in den neueren Kasernen dagegen räumt man, wenn irgend thunlich, jedem Bataillon ein Unterrichtszimmer ein. In Pionierkasernen mufs wenigstens Raum für eine zweiklassige Bataillonsschule vorhanden sein; doch ist wünschenswert, die Unterrichtsräume hier noch reichlicher zu bemessen.

In Österreich - Ungarn bestehe bei jedem Regiment und jedem selbstständigen oder isoliert garnisonierenden Bataillon eine Unteroffiziers-Bildungsschule und eine Schule für Einjahrig-Freiwillige. In der Genietruppe tritt als dritte höhere Schule noch eine Unteroffiziersschule für jedes Bataillon hinzu.

Bei Ermittelung der Gröfse der Schulzimmer nimmt man an, dafs der dritte Teil der etatsmäfsigen Unteroffizierszahl in der Unteroffiziers-Bildungsschule Platz finden und auf jeden Schüler 1,6qra Grundfläche kommen müsse. Dabei soll die Höhe der Schulräume womöglich 3,8 bis 4,2m betragen, mithin auf den Kopf

97*

Schulzimmer

für

Unteroffiziere

und

Mannschaften.

7*

cbm

Luftraum entfallen, was nur bei einer gleichzeitigen kräftigen Lüf-

6,0 bis 6,7

tung ausreichend erscheint. Wünschenswert ist, dafs die höchstens 7 m tiefen Schulzimmer nur an einer Langseite Fenster erhalten.

Aufser den vorerwähnten Schulzimmern sind zu beschaffen — in Osterreich-

98.

Turn- und Fechtsäle.

Ung-arn — bei jedem Infanterieregiment ein Musikprobezimmer von 60 qm Grundfläche; bei jedem Feldartillerie - Regiments- und Festungsartillerie-Bataillonsstabe ein Raum für den sog. Batteriekasten (zur Lkirstellung des Batteriebaues durch Sandmodelle) und für die Bibliothek je ein Zimmer von 28'¹"¹; bei jedem Pionierbataillon ein Modellzimmer von ungefähr derselben Gröfse.

Turn- und Fechtsäle werden in deutschen Kasernen nicht besonders angelegt; wohl aber Exerzierhäuser und ReithäuserlOU), und diese Baulichkeiten haben die Stelle der erstgenannten zugleich mit zu vertreten. In Österreich-Ungarn dagegen sollen Kasernen, die ein Bataillon (eine Kavallerie- oder Batteriedivision oder 4 Fuhrwesenseskadronen) aufnehmen können, einen besonderen Turn- und Fechtsaal haben. Exerzierhäuser scheinen hier noch wenig- gebräuchlich zu sein; Reithäuser dagegen werden stets beansprucht.

Ein Bataillons- oder Batteriedivisions-Turnsaal erhält 60 bis 70 qm, ein solcher für eine Kavalleriedivision oder 4 Fuhrwesenseskadronen 90 bis 100 qm. Weniger als 55 bis 60 qm Grundfläche soll ein Turn- und Fechtsaal in keinem Falle haben. Die Höhe dieser Räume soll, wo mög-lich, 4,4    |

bis 5,0 m betragen. Fig. 65¹¹⁰) stellt einen 218 qra haltenden Turn- etc. -Saal für ein Infanterieregiment dar.

Die französischen Kasernen haben

."“‘•‘Sr

jr g|T!api"PB5) t «

i:;:i

Fig. 65.

P.

u-Fecîitsaal

---1

Victualion-1

M3S I

"nrrcrn _|

“1

ebenfalls Fechtsäle, Infanteriekaser

I kÜp i « P • i ••»/■» C . jn p 1 ra 1

---------------------L? I

----------

nen zuweilen deren mehrere, daneben j<-----------

aber auch (eigentümlicher Weise) Tanzsäle. So besitzt z. B. eine unter

.. 32.IS.

1:500

d, 5 skizzierte Kavallerieregiments-Kaserne einen Fechtsaal von 110qm und einen ca. 42qm grofsen Tanzsaal.

10 88765*321 0

l'hl'^WW

Turn-, Fechtsaal- und Kiichengebäude für ein österreichisches Infanterieregiment¹¹⁰). Arch. : v. Gruber.

13

.....

99.

Wach

lokale.

100.

Geschäfts

zimmer.

5) Wachlokale, Geschäftszimmer und Handwerkerstuben.

In jeder Kaserne ist eine Wache erforderlich; die Gröfse der Wachstube wird bei der geringsten Wachstärke (3 Mann) auf etwa 10qra bemessen; bei einer Stärke bis 12 Mann sind 22 bis 25qra erforderlich. In Österreich-Ungarn werden auf je 3 Mann 10qm verlangt, wenn die Zimmerhöhe 3m beträgt; bei 3,50m Höhe aber nur etwa 8,5qra.

In der Nähe des Wachlokals soll sich wenigstens eine kleine Arrestzelle von 8‘1IU Grundfläche befinden; bei gröfseren Kasernen ist es ratsam, mehrere solcher Zellen vorzusehen. Gemeinsame Arreste müssen einen Luftraum von 15 bis 16qra auf den Kopf gewähren.

Für ein Offiziers-Inspektionszimmer genügt eine Grundfläche von 18qm.

¹⁰⁸j Siehe hierüber das nächste Kapitel. no) Nach: G kubek, a. a. O., Bl. 5.

Geschäftszimmer (Bureaus, Kanzleien) sind erforderlich bei den Fufstruppen und beim Train vom Bataillon an, bei der Artillerie von der Abteilung- (Batteriedivision), bei der Kavallerie vom Reg-iment an aufwärts. Für das Deutsche Reich gilt in dieser Beziehung die Bestimmung, dafs den Truppenkörpern, welche selbständige Kassenverwaltungen haben, zwei Geschäftszimmer: ein Kommandobureau und ein sog. Zahlmeisterbureau, in der Kaserne zugeteilt werden, während Kommandostellen ohne Kassenverwaltung nur ein Bureau erhalten. Die Gröfse dieser Räume liegt zumeist zwischen 20 und 40 «m.

In Österreich-Ungarn beansprucht jeder Regimentsstab der Infanterie und Kavallerie 6 Kanzleien: 4 einfenstrige und 2 zweifenstrige (einschl. 2 Kanzleien der Verwaltungskommission), der Regimentsstab der Artillerie 3 einfenstrige und eine zweifenstrige Kanzlei, jeder Batteriedivisionsstab aber 4 oder 5 Kanzleien (wovon 2 oder 3 Verwaltungskanzleien). Hierbei wird im allgemeinen das zweifenstrige Zimmer in einer Gröfse von 25 bis 32qm, das einfenstrige in einer solchen von 15 bis 24 im vorausgesetzt.

Für jeden bestandsmäfsigen Schneider, Schuster und Sattler (Riemer) — in

Deutschland »Okonomiehandwerker« genannt eine Werkstättengrundfläche von 8qm, bei wenigstens 3,5 m Zimmerhöhe, angetragen, wobei zugleich das Raumbedürfnis für die Hilfsarbeiter berücksichtigt ist.

IOX.

Handwerker

stuben.

wird in deutschen Kasernen

In Österreich-Ungarn rechnet man an Werkstättenraum 15 bis 20für eine Unterabteilung der Fufstruppen, 21 bis 25<Jm für eine Feldbatterie und 25 bis 30lim für eine Feldeskadron.

Da Bügelöfen, aus Gesundheitsrücksichten, in den Werkstätten selbst nicht zu dulden sind, so ist für dieselben — wenn sie nicht etwa auf einem Flurgang aufgestellt werden können — ein besonderer Raum zu beschaffen.

Dem Bataillons-Büchsenmacher sind eine 30 bis 35<im gröfse Werkstätte mit Schmiedefeuer (deshalb im Erdgeschofs oder Sockelgeschofs anzuordnen) und eine vollkommen trockene Waffenkammer von 10<im zuzuteilen.

Über Beschlagschmieden wird unter 10 das Erforderliche gesagt werden.

6) Aborte und Pissoirs, Asche- und Kehrichtgruben.

102.

Aborte

und

Pissoirs.

Die Gröfse der Aborte und Pissoirs wird nach dem Grundsätze bemessen, für je 20 bis 25 Mann einen Abortsitz und einen Pissoirstand zu schaffen. Für ersteren ist 0,9m Breite, für letzteren wenigstens 0,5m Länge der Rinne in Ansatz zu bringen. Aufserdem sind herzustellen: für -je 10 bis 20 Unteroffiziere ein ab-schliefsbarer Sitz, ferner für Verheiratete und für Offiziere die ihrer Anzahl entsprechenden Einrichtungen. — In Frankreich will man mit einem Abortsitze für je 70 Mann auskommen!

Nach preufsischen Vorschriften werden die Aborte nicht in den Wohngebäuden geduldet, sondern in abgesonderte, leichte Baulichkeiten auf den Hof verwiesen. Bei den sächsischen Kasernen dagegen waren sie von jeher in den Wohngebäuden selbst, und man hat diese Einrichtung, unter Beobachtung umfassender Vorsichtsmafsregeln und Verbesserungen, auch in den neuesten Kasernen beibehalten. Den Unzulänglichkeiten, welche mit jeder von diesen Einrichtungen verbunden sein können, sucht man in französischen Kasernen dadurch zu begegnen, dafs man für die Benutzung am Tage Aborte auf den Höfen, für die Benutzung bei Nacht aber solche in erkerartigen Anbauten der Wohnhäuser herstellt.

Für Österreich-Ungarn werden bezüglich der Unterbringung der Aborte an mafsgebender Stelle die folgenden Gesichtspunkte aufgestellt. Für Kasernen, welche nur aus ebenerdigen Gebäuden bestehen, sind die Aborte in besondere Gebäude zu verlegen. Bei mehrgeschossigen Gebäuden, deren Bewohnerschaft Dienst in Stallungen zu verrichten hat, und bei solchen für Fufstruppen, die höchstens drei bewohnte Geschosse haben und deren Zimmer in der Nähe der

Treppen liegen, werden ebenfalls gesonderte Abortgebäude empfohlen, oder die Aborte sind wenigstens nur in den Erdgeschossen der Wohngebäude zu errichten. Korridorkasernen mit mehr als zwei bewohnten Geschossen und wenigen Treppen, in welchen also die Bewohner ungewöhnlich lange Wege nach den abgesonderten Aborten zu machen hätten, erhalten in allen Geschossen Aborte.

Bezüglich der Aborteinrichtungen 11J) ist hervorzuheben, dafs alle diejenigen, welche ein eingehendes Sachverständnis oder auch nur eine ^ besonders schonende Behandlung verlangen, bei Mannschaftsaborten unbedingt auszuschliefsen und höchstens bei den wenigen für die Offiziere und die Familien bestimmten Aborten zu-

PI

CD

3.68.,

Fig. 66.

Querschnitt.

lässig sind.

Fig. 67.

Grundrifs.

Hinsichtlich des Systems der Anlage lassen sich allgemein gütige Vorschriften nicht geben. Garnisonsort eine rationelle Stadtent-

Hat der

A"[

Ui

n|o

Fh

6.00

Heiz

raum

co

Wässerung, so wird in der Regel der Anschlufs an diese geboten sein. In allen Fällen ist die alsbaldige Entfernung der Abfallstoffe aus dem Bereiche der Kaserne zu erstreben. Sollte diese unmöglich sein, so mufs wenigstens die Trennung der festen von den flüssigen Stoffen und die Desinfizierung so bald als möglich bewirkt werden. Pissoirs, welche in Wohngebäuden liegen, sollten mit beständiger Wasserspülung versehen sein.

In den älteren Kasernen hatte zumeist das Tonnensystem ¹¹²) in seiner einfachsten Gestalt Anwendung gefunden ; zuweilen hat man auch die Trennung der flüssigen von den festen Fäkalien durch Siebmauern in den Gruben 11S) bewirkt und die desinfizierte Flüssigkeit recht oft ausgepumpt oder ununter-

y...l

nt.Offiz

OjO

■2 SO c;Wc

CO

cd

10,-12

1:500

10

10

Pi

J5

20»

10 98765*3210 } .-4.* | . ) » | * | H « |, | « | IJ-

Abortgebäude für ein Bataillon in preufsischen Kasernen.

nl) Siehe hierüber Teil III, Band 5 (Abt. IV, Abschn. 5, D: Aborte und Pissoirs) dieses »Handbuches«. m) Siehe Teil III, Band 5 (Abt. V, Abschn. 5, E, Kap. 26: Fäkaltonnen) dieses »Handbuches«.

IIS) Siehe ebendas., Kap. 25, b: Trennung der festen von den flüssigen Stoffen.

brochen abgeleitet. Von den neueren Reinigungsmethoden werden diejenigen der Wasserspülung und das Liernur'sehe Verfahren in Kasernen wohl nur dann Eingang finden, wenn dies im Anschlufs an eine schon bestehende Stadtentwässerung geschehen kann.

Die normale Einrichtung der Abortgebäude preufsischer Kasernen bestand in neuerer Zeit in verbesserten Tonnenaborten, mit Lüftung des Abortraumes sowohl, als auch der Tonnen. Fig. 66 u. 67 stellen ein solches mit Lüftungsschornstein versehenes Abortgebäude im Grundrifs und Durchschnitt dar.

In neuester Zeit wendet man sich in Preufsen auch dem Süverrisehen Abortsystem zu, das seit 1873 in den sächsischen Kasernen eingeführt ist und sich gut bewährt hat1U). Für die Mannschaftsaborte wendet man Aborte mit Sammelrohr an, welche in der ursprünglich von Jennings angegebenen Konstruktion in Teil III, Band 5 (Abt. IV, Abschn. 5, D, Kap. 16) dieses »Handbuches« beschrieben worden sind. Den Offiziersaborten giebt man Porzellanbecken mit Rundspülung.

Fig. 68 stellt einen Tagesabort der französischen Kasernen (Type de 1880)

mit Sitzen à la turque dar.

Fig. 68.

TH

f-j-U-

Er wird nur aus Eisen und Ziegeln (mit Ausschlufs jedes Holzes) hergestellt ; die inneren Scheidungen reichen nicht bis zum Dache, damit die Lüftung des ganzen Raumes durch einen Dachreiter erfolgen könne. Begünstigt wird diese Lüftung durch feststehende BlechjaloUsieen in den blechernen Thüren. Wo möglich sollen Spülaborte eingerichtet werden, mit selbstthätiger Entleerung beim Öffnen der Thür. Wo diese Einrichtung nicht getroffen werden kann, müssen die beweglichen Tonnen einen etwas erhöhten Stand er-

halten, damit sie nach aufsen, in einen kleinen Hof, weggezogen werden können. Abortgruben sind unbedingt verboten.

Tagesabort in französischen Kasernen. V100 w. Gr.

Damit die Nachtaborte abgesondert, aber leicht zugänglich und leicht zu reinigen seien, hat man folgende Anordnung (Fig. 69) beliebt. An die Hinterfront der Wohnkasernen werden

Erker angebaut, die 80 Indem man zugleich die Hausmauer hier um 20cra einzieht, erhält man eine

cm

ausladen.

äufsere Breite des Abortgemaches von 1 m. Jede Eskadron erhält zwei solche übereinander liegende Gemächer mit Abfallloch und Pissoir, die von den Mittelruheplätzen der Treppe aus zugänglich sind.

Die Erker werden von eisernen, wagrecht vorgestreckten Trägern, die durch gufseiserne Konsolen unterstützt werden, getragen. Die kleinen Ziegelgewölbe zwischen den Trägern werden mit Beton übermauert und mit einer Bleiplatte abgedeckt. Die lotrechten Wände der Abortzelle bestehen aus einem 2,5 mm starken Blechsockel, aus einem mittleren verglasten Teile und einem oberen mit feststehenden Sommerläden. Zwischen der Decke des unteren Gemaches und dem Fufsboden des oberen hat man einen 90cm hohen Zwischenraum ausgespart, der für die Erleuchtung der Treppe nutzbar gemacht ist. (Die Beleuchtung der Treppe wird übrigens durch ein grofses Dachlicht .ver

vollständigt.)

Innen sind die Abortzellen mit 2 cm starken Schieferplatten bekleidet. Eine Thür aus Blech teilt den Raum in Pissoir und Abort. Den Fufsboden bilden 8 cm starke, konvex gearbeitete

1U) Siehe ebendas. — Bezüglich sonstiger etwa in Verwendung zu bringender Desinfektionseinrichtungen siehe ebendas. (D, Kap. 18).

7) Magazine für Kleidungsstücke etc.

km.

Deutsche

kammern.

103.

Aschc-

und Kehrichtgruben.

Schieferplatten mit umlaufender Rinne. Diese Schiefer-platten liegen nicht unmittelbar auf dem Blciblech auf, sondern auf eichenen Klötzchen, sodafs der Schieferfufsboden undicht würde — die etwa verschüttete Flüssigkeit über die Bleiplattc frei ablaufen kann. Die Rinnen des Schieferbelages, ebenso wie das Bleiblech, haben Gefälle nach dem Abführungsrohre zu. Die Abführungsrohre, aus Gufseisen, sind für Urin 11 cm, für den Abort 15 cm weit. Die Erhellung der Zelle geschieht durch eine Gasflamme.

im Falle

r7=vli

Fig. 69.

Im Hof bereiche mufs eine Kaserne für jede Kompagnie oder für je 2 Kompagnien eine Aschegrube und eine Kehrichtgrube oder einen Müllkasten von 2,5 bis 6,0cbm Fas-, sungsvermögen haben. Bei Sammelheizungen wird oft eine Aschegrube für jedes Wohngebäude genügen.

Konstruktion und Einrichtung solcher Behälter ist im gleichen Bande dieses »Handbuches« (Abt.IV, Abschn. 5, B, Kap. 7) das Erforderliche zu entnehmen.

K*®"

Schnitt nach a b.

Schnitt nach c d.

Über

ç____

cd

-“i

L.

_.<L

Grundrifs.

Treppenruheplatz mit Abortgemach in französischen Kasernen. VlOO w- Gr-

Die Aufbewahrung der den Truppen überwiesenen Ersatz- und Vorrats-Montierungs- bfckleidungen und Ausrüstungsstücke, Geschirre, Stallsachen etc. geschieht in der Regel im Bereiche der Kaserne. Die Aufbewahrungsräume werden in Deutschland Montierungskammern, in Österreich-Ungarn Magazine genannt. Insoweit die Waffen für die Kriegsverstärkung den Truppen schon in Friedenszeitenüberwiesen sind, findet deren Aufbewahrung gleichfalls in den Montierungskammern statt.

Man hat früher vielfach die grofsen Räumlichkeiten in den Dachgeschossen der Mannschafts-Wohnkasernen zur Unterbringung der Montierungskammern benutzt, weil man glaubte, bei besten Feuerlöscheinrichtungen, durch die in der Regel in grofser Zahl und sofort zu Gebote stehenden Menschenkräfte jeden auskommenden Brand im Keime ersticken zu können. Die Erfahrung hat jedoch die Unzuverlässigkeit dieser Annahme bewiesen (Kasernenbrand in Zwickau) und die Vorschrift gerechtfertigt, unter allen Umständen für Montierungskammern besondere Gebäude, die keinerlei Feuerungsanlage enthalten dürfen, zu errichten.

In der Voraussetzung, dafs die Kammerräumc eine Höhe von 3,25 bis 3,75¹¹¹ haben, ist nach deutschen Vorschriften zu gewähren:

a) Jedem Infanterieregiment: a) zur Aufbewahrung von Rohmaterial und der aus diesem angefertigten -Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke, bis zur Ausgabe an die Bataillone, ferner der Vorräte für das Ersatzbataillon und etwa aufzustellende Garnisonstruppen eine Regimentskammer von 200 qm Grundfläche; b) für jedes Landwehrbataillon GO oder 130 oder 160 qm, je nachdem das Bataillon 406 oder 806 oder 1006 Köpfe zählen soll.

ß) Jedem Infanteriebataillon eine Bataillonskammer von 80 qm.

y) Jedem Jägerbataillon eine solche von 150 <lm.

5)    Jeder Infanterie- und Jägerkompagnie einer Kompagniekammer von 50 qm.

e) Jedem Landwehr-Bezirkskommando für jedes aufzustellende Landwehrbataillon 80 oder 1G0 oder 190 <lm, je nach der oben angegebenen Mannschaftszahl.

Ç) Jedem Kavallerieregiment: d) eine Regimentskammer von 180qm; b) für jedes aufzustellende Reserve-Kavallerieregiment eine Kammer derselben Gröfse.

t]) Jeder Eskadron eine Eskadronkammer von 75 qm.

6)    Jedem Feldartillerieregiment eine Regimentskammer von 200 qm.

1) Jeder Feldartillerieabteilung 30 qm.

Jt) Jeder Feldbatterie 601m, jeder reitenden Batterie 70 <lm.

X) Für jede im Kriegsfall zu formierende Kolonne 35 qm; für jeden neu aufzustellenden Stab 25q,n.

p) Jedem Fufsartillerieregiment 120 qm.

v) Jedem Fufsartilleriebataillon im Regimentsverbande 90 <lm, aufserhalb desselben aber 120qm.

£) Für jedes Fufsartilleriebataillon der Landwehr 80 Qm.

0) Jeder Fufsartilleriekompagnie 65 qm.

tz) Jedem Pionierbataillon 340 qm.

p) Jeder Pionierkompagnie 40 qm.

a) Jedem Trainbataillon und jeder selbständigen Trainkompagnie 23 qm für je too Mann der

Kriegsstärke.

t) Jeder Trainkompagnie im Bataillonsverbande 50 qm.

105.

Österreichisch-

ungarische

Magazine.

106.

Treppen

und

Flure.

In Österreich-Ungarn beansprucht jede Infanterie- und Jägerkompagnic ein Magazin von 30 qm Grundfläche, jede Eskadron ein solches von G5 bis 70 qm, jede Feldbatterie von 32 bis 40 qm, jede Ge-birgsbatterie von 27 bis 30 qm, jede Festungsartilleriekompagnie von 55 bis 60 qm. Das aufser-ordcntlich vielgestaltige Erfordernis an Magazinsräumen für die gröfseren Truppenkörper und die Stäbe hier anzugeben, .würde zu weit führen und mufs deswegen auf die unten genannte Quelle¹¹⁵) verwiesen werden.

8) Treppen, Flure und Flurgänge.

Treppen, Flure und Flurgänge sind diejenigen Teile eines Kasernenbaues, in welchen der lebhafteste, zuweilen sogar ein massenhafter Verkehr stattfindet und die deshalb besonders widerstandsfähig, entsprechend geräumig und gut erleuchtet sein müssen. Wird eine Treppe nur von der Mannschaft einer Kompagnie benutzt, fo wird sie 1,5 bis 2,0m breit gemacht; sind dagegen mehrere Unterabteilungen auf eine gemeinsame Treppe angewiesen, so giebt man dieser in der Regel nicht weniger als 3m Breite. Treppen, welche nur zu gewöhnlichen Kellergelassen führen, sind unter Umständen mit 1 ra breit genug.

U5) Anleitung für den Neubau von Kasernen. Zu § 5 des Einquartierungsgesetzes. Wien 1895.

io6

Einfache Grundrifsformen sind zu bevorzugen, Wendelstufen möglichst zu vermeiden.

Während sich die Treppen der meisten älteren Kasernen durch grofse Stufenhöhen und Steilheit der ganzen Anlage sehr unvorteilhaft auszeichnen, legt man gegenwärtig mit Recht mehr Gewicht auf bequeme Steigungsverhältnisse. So haben z. B. die neueren sächsischen Kasernentreppen 15cm Steigung bei 42cm Auftritt. Für österreichische Kasernen wird empfohlen, sich an die bekannte Formel b + 2 h — G3 Centimeter zu halten und dabei die Stufenhöhe h bei bewohnten Geschossen nicht über 16cm zu nehmen, während sie für Kellerund Dachbodentreppen bis auf 21cm vergröfsert werden darf. Die Treppen sind stets aus feuerfesten Materialien zu erbauen.

107.

Flurgänge.

108. Raum-erfordernis für die Stallungen.

Werden in Kasernengebäuden längere Flurgänge notwendig, so dürfen diese in der Regel nur neben einer Aufsenmauer liegen, also seitliche Flurgänge sein. Mittlere Flurgänge sind in den dicht belegten Gebäudeteilen, welche die Mannschaftsstuben enthalten, unbedingt zu verwerfen, weil es ihnen an Licht und Luft fehlen mufs.

In deutschen Kasernen sollen jene seitlichen Flurgänge wenigstens 2,20m Breite erhalten, Mittelgänge wenigstens 2,50m. In den österreichischen Kasernen für Fufstruppen sollen die Gänge auch gestatten, die kasernierende Truppe in zwei Gliedern aufzustellen (zu Besichtigungen, nicht zu Übungen), und es ist daher für je 2 Mann des gesamten Standes eine Ganglänge von 0,75m zu rechnen; die Breite mufs in diesen Teilen der Gänge wenigstens 2,7 m sein. Wenn jedoch die Anordnung der Wohnräume dergleichen Gänge zur Herstellung der Verbindungen nicht erfordert, so brauchen sie nur in einzelnen Geschossen vorhanden zu sein oder können auch, als leicht gebaute Veranden, den Gebäuden vorgelegt werden. Wenn in österreichischen Kasernen die Waschtische auf den Gängen aufgestellt werden sollen, müssen diese letzteren wenigstens 3,16ni Breite erhalten.

9) Pferdeställe nebst Zubehör.

Unter Bezugnahme auf Teil IV, Halbbd. 3 dieses »Handbuches« (Abt. IV, Abschn. 1, A, Kap. 2: Pferde Ställe etc.) ist hier speciell über Militärpferdeställe noch das Folgende zu bemerken. Das Raumerfordernis berechnet sich nach den bisher geltenden preufsischen Vorschriften über die Abmessungen der Pferdeställe auf 39cbm für ein Pferd bei Annahme flacher Stalldecke. In gewölbten Ställen vermindert sich dieser Luftraum etwas, mehr oder weniger, je nachdem Kreuzgewölbe, böhmische Kappen oder preufsische Kappen auf Gurtbogen oder Eisenträgern zur Ausführung kommen. Die neueren sächsischen Stallungen gewähren 44cbm Luftraum. In Österreich-Ungarn werden mindestens 34cbm gefordert, in England 45 cbm und in Frankreich 40cbm. Hierbei beträgt die Breite eines Pferdestandes, bei Anwendung von Latierbäumen, in neueren preufsischen Kasernen 1,60m (in älteren nur 1,57m), in sächsischen 1,70m, in österreichischen 1,58m, in englischen 1,68m, in französischen nur 1,45m; die Länge aber nach den noch geltenden dienstlichen Vorschriften 3,24m, nach neueren Ausführungen aber 3,45ra, in sächsischen Stallungen 3,20m, in österreichischen 3,16m, in englischen 2,90m, in französischen 3,00ra. Die Höhe soll nach preufsischer Vorschrift 4,71 m betragen ; wenn ein Stall jedoch nur für einige wenige Pferde erbaut wird, oder unter besonderen örtlichen Verhältnissen, ist eine Verringerung der Flöhe, jedoch niemals unter 3,77m, zulässig.

Die älteren militärischen Stallgebäude hatten, fast ausnahmslos, ein Ober-geschofs — entweder zu Wohnungszwecken ausgebaut oder als Futtermagazin zu benutzen — trotzdem aber nur hölzerne Decken. In neuerer Zeit ordnet man Anordnung, grundsätzlich nie mehr Wohnräume, nicht selten jedoch noch Futterböden über den Stallungen an, wölbt diese letzteren aber auch in diesem Falle stets ein.

109.

Systeme

der

Daneben gewinnt jedoch der Stallbau nach dem Pavillonsystem, d. h. derjenige, bei welchem der Stallraum unmittelbar, ohne Zwischendecke, unter dem doppelwandig hergestellten Dache liegt, immer mehr Boden. Diese Anordnung ermöglicht, mit geringen Kosten einen grofsen inneren Luftraum zu umschliefsen, eine vollkommen gleichmäfsige gute Beleuchtung durch Dachlicht stattfinden zu

Fig. 71.

Fig. 70.

9.«.

—.....22'e

.3.20.

s\

5,0

3,20

,■

Österreichische Stallung älterer Konstruktion.

'mm'Wmß

Neueres sächsisches Stallgebäude.

1:250

1    2    3    *    5    8    7    8 S 10    11    12    13    14-    15™

k 4 | I f ■ t -|—I—J—I—I—•—I—•—I—'—!—¹—|—I—(-1'I—*—f“*“

lassen, hauptsächlich aber die be-währtesten Systeme der Lüftung¹¹⁰) ohne Schwierigkeit einzuführen.

Fig. 72 u. 73 stellen das System des überwölbten Stalles einer in den Jahren 1868—70 für reitende Artillerie erbauten preufsischen Kaserne dar, bei welchem insbesondere die Konstruktion der Kreuzkappen mit Stich nach aufsen, um die Lüftung zu begünstigen, bemerkenswert ist.

In Fig. 71 ist der Querschnitt eines neueren sächsischen Stallgebäudes wiedergegeben.

Die das Dachwerk mittragenden Säulen und die Pilaren sind von Gufeeisen, ebenso die Krippentische mit zwei Futtermuscheln¹¹⁷). Die Erleuchtung des Stalles erfolgt durch Fenster a, a in der Bedachung des Mittelganges, die zugleich die griind-

Fig. 72.

«•—3,19

Schnitt A Ü.

wm

Fig. 73-

FaurageOoden

MM

xi

bld

7\

;.... TT. 1

m..-'

A.

G rund ri fs.

10

20*

lle) Siehe TeillV, Halbbd. 3 (Abt III, Abschn. i, A, Kap. 1) dieses »Handbuches«, S. 10.

¹¹⁷) Siehe ebendas., Kap. 2.

1:500

10

Stallung einer preufsischen Artilleriekaserne.

lichste Lüftung ermöglichen. Aufserdcm befinden sich noch Lüftungsfenster b, b in den von den Säulen getragenen Wandflächen c, c des Mittelschiffes, dicht über dem Anfall der seitlichen Pultdächer. Die durch die Stülpdecken d, d und -Wände c, c hergestellten geschlossenen Räume unter den Dachflächen dienen keineswegs als Aufbcwahrungsgelasse, sondern sollen nur durch ihre ruhenden Luftschichten zur Erhaltung gleichmäfsiger Wärme im Stalle beitragen.

I IO.

System

Cruber-

Völckner.

Einen Stall ohne Zwischendecke (österreichischer Typus) zeigt ferner Fig. 70. Bei demselben ist nicht nur das Dach, sondern sind auch die stützenden Säulen, nebst Zubehör, von Holz. Über ganz hölzerne Stallungen oder Stailbaracken, die nur als Not- oder provisorische Unterkünfte errichtet werden, wird am Schlüsse dieses Kapitels (unter e) einiges nachgetragen werden.

Das entschiedene Bestreben, welches man bei allen neueren Kasernenbauten bemerkt, den Anforderungen der Gesundheitspflege gerecht zu werden, beschränkt sich nicht auf die Wohngebäude, sondern hat sich, mit Recht, auch auf die Stallgebäude ausgedehnt. Es kommt vor allem darauf an, dafs für einen gegebenen Rauminhalt des Stalles die von der reinen äufseren Luft umspielten Aufsenflächen der raumeinschliefsenden Wände und Decken zu einem Maxi-

die inneren, von der verdorbenen Stallluft beständig berührten Wand-

sodann aber auch die inflzierbaren

mum

Fig. 74-

flächen dagegen zu einem Minimum werden; und die verbrennlichen-Baustoffe, wenigstens aus dem Stallinneren, wo möglich ganz zu verbannen.

Il 9. «.

Als ein vorzügliches Ergebnis der Arbeiten auf diesem Felde sei hier in Fig. 74 die Stallanordnung nach dem System Gruber-Völckner (erstmalig ausgeführt in Wien 1880) wiedergegeben ns), die auch für die klimatischen Verhältnisse der deutschen Garnisonen ganz geeignet sein dürfte.

SS

Stallsystem Gruber- Vclckner. ’/s&o w. Gr.

Wände und Decke dieses Stalles sind zu einem einzigen Konstruktionsteile zusammengezogen, der aus ovalbogenförmigen Eisenrippen mit dazwischen gespannten Backsteinkappen gebildet wird. Abgesehen von einigen Spannslangen zwischen den Rippen, ist der Stallraum völlig frei und leer von jedem Konstruktionsteile, wie solche bei den meisten Stallanordnungen den Raum beengen und namentlich dem Staube und Schmutze Ablagerungsflächen darbieten ; nirgends ist hier ein Winkel, in welchem die Luft still stehen könnte. Die gründlichste Reinigung durch kräftige Wasserstrahlen, ja sogar — wo es ratsam erscheinen sollte — durch Ausflammen mittels Fackeln, kann angewendet werden, ohne dafs man zu fürchten hat, das Gebäude dadurch zu beschädigen. Die in Fig. 74 angenommenen Hauptmafse können selbstverständlich nach Bedarf verändert werden; hier sind sie (Stallweite und lichte Höhe) nur deswegen denen in Fig. 73 gleich gesetzt worden, um einen unmittelbaren Vergleich beider Systeme zu ermöglichen. Dafs dieser Vergleich in konstruktiver und gesundheitlicher Hinsicht zu Gunsten des neuen Systems ausfällt, wird hier keines ausführlichen Beweises bedürfen; nach Versicherung der Erfinder sind aber auch die Baukosten in diesem Falle nicht höher, als in jenem, wenn Fufeboden und innerer Ausbau dieselben bleiben.

Anstatt durch Chamotterohre im Dachfirst kann die Lüftung auch erforderlichenfalls durch Dachreiter, wie in Big. 74 punktiert angedeutet, vermittelt werden.

Einige technischen Einzelheiten dieses Systèmes werden unten, bei Darstellung der in gleicher Weise konstruierten Mannschafts-Wolingebände, zur Sprache kommen.

in.

Stände, Gänge und Vorflure.

Die Anordnung der Stände findet in den meisten Kasernenstallungen nach der Länge des Gebäudes statt, und zwar in zwei Reihen, zwischen welchen ein breiter Mittelgang liegt ; einfache Längsreihenstellung kommt seltener, nur etwa in Offiziers-Pferdeställen (und in Marodeställen), vor. Dem Übelstande,

,lsj Xach : Grübkr, F. Der Kasernenbau in seinem Bezüge zum Einquartierungs-Gesetze. Wien 1880.

welcher der Längsreihenstellung, bei gewöhnlicher Ausführung, leicht anhaftet — dafs sie das schnelle Verderben der Umfassungen, durch Einleiten des Mauerfrafses, herbeiführt — sucht man durch Verblenden der inneren Mauerflächen mit Chamottesteinen oder Klinkern, wenigstens bis über Pferdekopfhöhe, und durch Isolierluftschichten in den Mauern entgegenzuwirken. Sind dabei noch die Umfassungsmauern nicht von Fensteröffnungen durchbrochen (wie in Fig. 71), so kühlen sie nicht so stark aus, als im entgegengesetzten Falle, und kondensieren daher weniger Wasserdunst.

Besonders wertvoll ist aber die Längsreihenstellung für militärische Verhältnisse, weil sie die Beaufsichtigung der Pferde und der Dienstverrichtungen mehr erleichtert, als jede andere Stalleinteilung. Dazu kommt, dafs die breiten Mittelgänge zum Exerzieren kleiner Abteilungen (Rekruten) benutzt werden können, also der Ausbildung der Truppe einmal hierdurch, dann aber auch, weil sich die Pferde bei dieser Gelegenheit an Waffenlärm und Kommandorufe gewöhnen, aufserordentlich förderlich sind.

Dieser Mittelgang ist in preufsischen Ställen 4,00 bis 4,25m, in sächsischen 5,00m, in österreichischen mindestens 3,16m, in englischen 4,27m breit.

Dienstliche Rücksichten empfehlen, die Pferde einer Eskadron, nebst zugehörigen Offizierspferden, in einem Stallgebäude unterzubringen. Dies ist aber zugleich, in der Regel, die gröfste Anzahl Pferde, welche man in dieser Weise vereinigt. Ausnahmen kommen allerdings zuweilen bei Trainbataillonen vor, für deren Gesamtfriedensstand an Pferden unter Umständen ein einziges Stallgebäude dienen mufs.

Wenn auf Grund vorstehender Angaben die für ein Stallgebäude nötige Grundfläche aus der gegebenen Pferdezahl ermittelt werden soll, so ist dabei noch zu berücksichtigen, dafs jeder Schwadron wenigstens 2 Lehmstände eingeräumt werden müssen; dafs ferner — wenn zunächst nur die Längsreihenstellung ins Auge gefafst wird — das Gebäude in wenigstens 2, besser aber in 4 Abteilungen (entsprechend den 4 Zügen der Schwadron) geteilt sein mufs und diese Trennung durch Einschaltung von Vorfluren geschieht, welche sich durch die ganze Tiefe des Gebäudes erstrecken und eine in der Längenrichtung des letzteren gemessene Breite von 4,70 bis 5,65™ (in Österreich-Ungarn mindestens 3,16m) erhalten. Diesen Vorfluren entsprechen die Eingänge; in ihnen findet ferner die Wasserentnahme statt; sie nehmen gewöhnlich auch die Futterkasten und endlich auch die Treppen auf, wenn sich über den Stallräumen ein Dachgeschofs befindet.

Für die Lagerstätten der Stall wache ist — wenn dieselben nicht ebenfalls in den Vorfluren Platz finden — durch Hinzufügen einer Pferdestandbreite (oder zweier dergleichen) zu dem ermittelten Bedürfnisse Raum zu schaffen.

Fig. 75 stellt einen Teil des Grundrisses eines Eskadron-Stallgebäudes bei Dresden dar (zu Profil in Fig. 71 gehörig), und zwar die Abteilungen für die Offizierspferde und für den 1. Zug.

Jede Zugstallung hat 36 Pferdestände, der ganze Eskadronstall mithin deren 144, einschl. der Lehmstände; aufserdem für Offizierspferde 12 gewöhnliche und 2 Laufstände (Boxes). Die Eingänge von den Fluren in die Stallabteilungen sind durch Schiebethore verschliefsbar.

Weitere Beispiele deutscher Längsreihen-Stallungen sind unter 3 gegeben.

Einen Österreichischen Entwurf¹¹⁹) eines Stallgebäudes für den Friedensstand einer Feldbatterie zeigt Fig. 76. Dem eigentlichen, nach dem Profil

Fig. 75-

.12.30

ITT

-CB

■CD

CE3

IX *    2 t

fT~l

LD

|_ CD

«p

=2

is

dF

Eskadronstallung zu Dresden.

1:500

1508765*021 0

H+M-H'M'l'M+t-

10

15

a.    Hafcr-

b.    Sattel-

c.    Sattel- u. Haferkammer eines Stabsoffiziers.

kammer der Batterie-Offiziere.

Fig. 76.

d.    2 Pferde des Stabsoffiziers.

e.    e. Pfcrderüstungskammern

f.    Haferkammer

d. Batterie.

Schl

st

1 Sl.

3.16. Jim.

Cv.

5 *«<

10.38-

. 3 sJlzalTofcJ ColidtT 1

üfMii.

M—

57.9

g. Treppe zum Heu- u. Strohmagazin der Offiziere.

Österreichische Battcriestallung¹¹⁰). Arch. : v. Gruber.

g. Treppe zum Heu- u. Strohmagazin der Batterie.

Fig\ 74 zu erbauenden Stalle schliefst sich auf jedem Flügel ein zweigeschossiger Bau an, der Hafer-, Sattel- und Pferderüstungskammern aufnimmt.

In Frankreich fand, unter dem zweiten Kaiserreich, der vierreihige Stall (Écurie gare), wie er in Fig. 77 schematisch dargestellt ist, den meisten Beifall.

Das Mittelschiff ist in der Regel von den Seitenschiffen nicht durch volle Mauern, sondern durch Bogenstellungen getrennt, wobei jedoch die Öffnungen zwischen den Schäften der letzteren bis über Pferdekopfhöhe zugesetzt werden müssen, damit sich die Pferde gegenseitig nicht sehen und der zur Lüftung unentbehrliche Zug sie nicht unmittelbar treffen kann.

Die Abmessungen, in welchen bisher diese vierreihigen Ställe ausgeführt worden sind, bewegen sich in folgenden Grenzen :

Fig- 77-

H......»

.B

Breite B des Mittelstalles von 9,00 bis 9,50 » b eines Seitenstalles » 5,50 bis 6,15m,

Höhe hx der Aufsenmauer des Seitenstalles 3 bis 4 m,

» ho des Seitenstalles beim Anfall an den Mittelbau 4,00 bis 6,70 m, '

» H der Mittelstallwände von 5,0 bis 7,70 m.

Das Mafs, um welches die Wände*des Mittelschiffes die seitlichen Pultdächer überhöhen, ist in den meisten Fällen nahezu 1 m, vergrößert sich einerseits bis 1,70 m (Fontainebleau) und vermindert sich anderwärts bis auf 0,50 ra {École militaire zu Paris).

Französische Stallung. (Ecurie gare.)

Bei den vierreihigen Stallungen, welche unter dem zweiten Kaiserreiche in Paris erbaut worden sind, will man 200 Francs für jedes Pferd an^den bis dahin üblichen Baukosten erspart haben. Auch dem Gesundheitszustände der Pferde sollen sich diese Stallungen sehr günstig erweisen ; um jedoch in dieser

Beziehung nicht eine Verschlechterung im Laufe der Zeit befürchten zu müssen, dürften in der Hauptsache nur Stein und Eisen die Baustoffe sein.

Die Querreihenstellung der Pferde wurde früher, als man noch die Ställe mit einem Wohngeschofs überbaute, häufiger ausgeführt, als jetzt.

In Frankreich indessen ist man in neuerer Zeit auf die Querreihenstallungen — Écuries docks — genannt — zurückgekommen.

Auch in Österreich-Ungarn ist den Kasernenbauunternehmern nicht verwehrt, sich für Querreihenstallungen zu entscheiden; man macht hier aber zur Bedingung, dafs jede Stallabteilung, die nur an einer Seite Fenster erhalten kann, aus höchstens 6 Pferdeständen in einer Reihe bestehe. Sind Fenster in beiden Aulsenmauern angebracht, so sind io bis 12 Stände, und wenn aufser-dem noch Deckenlichtfenster vorhanden sind, 14 bis 16 Stände in einer Reihe

zulässig.

Fig. 78.

tsgs-i

Fig. 78 stellt den halben Grundrifs eines

20-

16

25

ft

.-.25.36...

r ii

~lj

(1

Sch St 2 Pf. f.

■4 u/ v 2 f

tût

L-i

4,,L-

1

.»

ll.

SĆ-5-?

L.St.

EeSS

.60.33

1:500

10

IS

20m

10 98765*321 0

PPHM-H-'M-M

Österreichische Eskadronstallung ¹²°).

Arch. : v. Gruber.

I kammer für i Rittmeister und i Leutnant. I kammer des x. und 2. Zuges.

a.    Sattel-

b.    Hafer-

c.    Hafer-

d.    Pferderüstungs-

L. Si. Lehmstand. Sch. Si. Schlafstelle.

österreichischen Eskadron-Stallgebäudes mit Querreihenstellung 12ü) dar. Die Erleuchtung wird hier hauptsächlich durch grofse Deckenlichter in den Dachflächen bewirkt.

Während man in Österreich-Ungarn auch bei Annahme dieses Stallsystems festhält, jeder Schwadron ihr besonderes Stallgebäude zuzuteilen, schreiben die als Types du génie bezeichneten französischen Normalkasernenpläne , nach welchen zahlreiche Ka-

daran

sernen seit 1871 erbaut worden sind, für ein Kavallerieregiment 2 Écuries docks für je 84 Pferde und 2 dergleichen für je 224 Pferde vor. Gegen diese letzteren Massenstallungen — Gebäude von etwa 80m Länge und 23m Tiefe — werden vom Hygieniker mit Recht grofse Bedenken erhoben ; Tollet verwirft sie gänzlich und setzt ihnen die vierreihige, nach seinen Prinzipien verbesserte Stalleinteilung entgegen.

Nach den Types de 1889 endlich bilden für Kavalleriekasernen Docks in folgender Anordnung (Fig. 79) die Regel.

Jede Eskadron erhält ein Stallgebäude für 160 Pferde, bestehend aus 5 Querreihenstallungen für je 32 Pferde. Jede solche Abteilung ist 10 m im Lichten breit ; der Mittelgang hat zwischen den Urinrinnen nur 2 » Breite. Die Mauern werden 2 «n hoch in Cement geputzt, darüber in Gyps. Die 4 Binder des Pfettendaches jeder Abteilung haben gufseiserne Schuhe und schmiedeeiserne Spannstangen; Eindeckung mit Maschinenziegeln; Dachrinnen von verzinktem Stahlblech. Die Lüftung ver-

mittcln Dachreiter von 15 «" Länge und 2,50 m Breite, die an den Seiten abwechselnd mit feststehenden, verglasten Rahmen und mit Blechpersiennes geschlossen sind. Gußeiserne Krippen, schmiedeeiserne, individuelle Raufen; die Zwischenräume der Krippen mit gufseisernen Platten abgedeckt. Die Pferdestände haben in Kalkmörtel versetztes Pflaster, ausgefugt mit Cementmörtel. Das vorgeschriebene Gefälle des Pflasters (0,03) wird — ohne den Abflufs des Urins zu hindern — auf folgende Weise verringert. Der Teil des Standes zwischen der Krippenmauer und der Stelle, wo der Urin fällt, erhält nur 0,01 Gefälle; von da an bis zur Abflußrinne giebt man die regle-mentarischen 0,03. Auf diese Weise beträgt der Höhenunterschied zwischen dem Standpunkte der Vordcrfüfse und dem der Hinterfüße im ganzen nur 0,03m, anstatt 0,07m, welche ein gleichmäfsigcs Gefälle hervorbringen würde. Die Latierbäume sind von I-Eisen. Sie werden einerseits an der Mauer, andererseits, mittels Ketten, an eichenen 15cm starken Standsäulen befestigt. Letztere stehen in gufseisernen Röhren von 13 cm innerer Weite, die 1,50 m lang sind und 0,80 cm tief eingesetzt werden. Die Giebcldrciccke der Umfassungsmauern sind ganz als grofsc Fenster ausgebildet.

L-

10™.

PH

Stall für französische Kavallerickascrnen.

V«o w- Gr-

Noch sei darauf hingewiesen, dafs in nicht überbauten Querstallgebäuden, wo also jede Stallabteilung ihr besonderes Satteldach hat, die Bedachung auf die Dauer sehr schwierig dicht zu erhalten ist und die Ouerscheidemauern infolgedessen gewöhnlich viel unter der Nässe leiden.

1x2. Sattelund Geschirrkammern.

Sattel- und Geschirrkammern werden in deutschen Kasernen für die im Gebrauch befindlichen Stücke für Mannschaftspferde nicht gewährt, weil man gefunden hat, dafs durch Benutzung solcher Kammern die Haltbarkeit der Ausrüstungsstücke nicht wesentlich erhöht, wohl aber der Dienst erschwert wird. Den Offizieren, welche zumeist mehrere Garnituren Sättel etc. im Gebrauch haben, können jedoch kleine Sattelkammern zugeteilt werden.

In Österreich-Ungarn dagegen ist untersagt, Pferdeausrüstung in Stallräumen aufzubewahren; vielmehr werden Pferderüstungskammern zumeist im Stallgebäude selbst (siehe Fig. 76), zuweilen aber auch in benachbarten besonderen Gebäuden hergestellt. Der Raumbedarf wird ermittelt, indem man für jedes Offizierspferd 1,8qm, für jedes Mannschafts-Reitpferd 0,G‘im, endlich für jedes Zugpferd oder Tragtier (der Gebirgsartillerie) 0,9qm Grundfläche berechnet.

II3-

Futter

kammern.

Für kleinere, gewöhnlich nur für 5 Tage berechnete Futtervorräte machen sich bei den Schwadronen etc. Futterkammern nötig, die entweder über oder neben den Stallräumen oder in besonderen Gebäuden gewährt werden. In deutschen Kasernen finden jedoch die Haferkasten gewöhnlich in den breiteren Stall-vorfluren Platz, sodafs es nur für das Rauhfutter besonderer Aufbewahrungsräume bedarf. Die neueren Entwürfe österreichischer Stallungen haben dagegen, aufser diesen Heu- und Strohmagazinen, stets auch Haferkammern, weil die Vorflure nur 3,16m breit angenommen sind oder auch gänzlich fehlen. Beispiele von Futterkammern sind in Fig. 76 u. 78 ersichtlich.

Für Heu und Stroh rechnet man eine Magazinsgrundfläche von 0,22 bis 0,25qm (bei fünftägigen Fassungen) für das Mannschaftspferd, 2,5qm für jedes Offizierspferd (bei monatlichen Fassungen).

114.

Kranken

ställe.

Die Unterbringung erkrankter Pferde mufs in besonderen Gebäuden, in sog. Krankenställen (Marodenställen), erfolgen. Dieselben sind wieder streng zu

scheiden in Stallungen für nicht ansteckend kranke Pferde und solche für Pferde, welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet oder solcher verdächtig sind.

Die Abteilungen der Krankenställe umfassen stets nur wenige Pferde; auch mufs es möglich sein, einzelne Pferde gänzlich abzusondern. Die Stände der Krankenställe sind geräumiger, bis zum Doppelten der Grundfläche gewöhnlicher Pferdestände, dabei von einander durch feste Standwände, die in den Ställen für verdächtige Pferde bis zur Decke reichen, getrennt. In deutschen Kasernen werden sie etwa 10qm grofs gemacht; in Österreich-Ungarn bilden sie quadratische Laufställe von 3,80 m Seitenlange (14,44<im). Bei dieser Vergröfserung der Grundfläche ist es zulässig und, der Erwärmung wegen, auch zweckmäfsig, die Höhe des Krankenstalles zu vermindern; doch soll immer die auf ein marodes Pferd entfallende Luftmenge gröfser sein, als die für gesunde Pferde ausgeworfene. In den deutschen Krankenställen kommen auf jedes Pferd gegen 45cbm, in den österreichischen und englischen sogar 50 bis 54 cbm Luftraum. Überdies sollen Einrichtungen zu kräftigter, zugfreier Lüftung vorhanden sein, welche gestatten, stündlich für jedes Pferd etwa 40 bis 50cbm frische Luft zuzuführen. Je nach den klimatischen Verhältnissen soll endlich der Krankenstall ganz oder teilweise heizbar sein.

Fig. 81.

Fig. 80.

j.

iVw <&7

taimeołtend Kranit!

f:

/\VV\

U 13 _

f-

ÏÎD

Ckoiik-

itranJre'i

^Wärter

•g’/crraum

Ahsteöreni

»!MK

Z9>I............

Krankenstall für ein Feldartillerieregiment zu Dresden.

T j'ûtt 1°! i \°\

Ml! ff

=t,“"1=L=4.wlfaJLj™

MM

! CD j

----------|----.Ł----

J]

ErC-D-J

r~

W-.-Vzz r?7-—-f zzzr-

ni icd•

13,80

TjT j CD I ! i i CD j

h-

ipopj

----

Krankenstall für ein österreichisches Kavallerieregiment¹²¹).

1: 500

10 987 6 54321 0

10

15

Arch. : v. Gruber.

Die Krankenställe werden in Deutschland und in Österreich-Ungarn für etwa 2 vom Hundert des Pferdestandes angelegt. Aufserdem aber erhalten die österreichischen Kasernen, welche mehr als 200 Pferde beherbergen, noch ein vollkommen abgesondertes, kleines Stallgebäude für 2 bis 4 verdächtige Pferde.

Fig. 80 zeigt die Anordnung eines Krankenstalles der Dresdener Kasernen für ein Feldartillerieregiment. Ein Kavallerieregiments - Krankenstall hat 10 Stände für Leichtkranke; die übrigen Räumlichkeiten sind verdoppelt.

In Fig. 82 ist eines der beiden Krankenstallgebäude einer Berliner Kavallerieregiments-Kaserne mit dargestellt.

Dasselbe enthält zwei von einander gänzlich gesonderte einreihige Stallungen, die 2,65m im Lichten hoch sind und gehobelte Holzdecken haben; eine jede nimmt 4 Pferde auf. Die Stände mit hohen, festen Wänden sind 1,80 m, der Gang hinter denselben 2,00 n» breit. Das Gebäude ist durch eine besondere Einfriedigungsmauer für Unbefugte unnahbar gemacht.

In Fig. 81 ist der Entwurf eines Krankenstalles für ein österreichisches Kavallerieregiment¹²¹) wiedergegeben.

m) Nach: Grubbr, a. a. O., Bl. 7.

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.)

Fig. 82.

psani

[Falle

Schmiede

ÖTsel!

mise

mmrnrîi

24 Pferde

24 P i e r il e

il Pf--

iüiJiLÜLELÊ

, U!

Schaiede

"5îîr»cîTl

I Hälfe I

Stall

IM!

______

fur ansiecKenû Kranke Pf

10

IrT

mise

TÏÏÏÏTÏÏÏÏTn

36 Pferde

16 Pferde

ÜJJ

Box!

__

1: 1000

20

30

40

B0W

pu M ! 0

lilHlUHl-

Stallungen einer Kavallerieregiments-Kaserne zu Berlin.

tin"'

»15-

Düngerstätten.

116.

Streu

schuppen.

117.

Hufbeschlag

schmieden.

Nach den Types de 1889 sollen bei einem Kavallerieregiment die Ställe für nichtansteckend kranke Pferde in 4 kleine Gebäude verteilt werden. Eines dieser Gebäude erhält nur Laufstände (Boxes) ; von den 3 übrigen sind 2 den inneren Krankheiten, das dritte den äufseren Krankheiten Vorbehalten. Die abgesonderten Stallungen für ansteckende Kranke haben 2m breite Stände; zu ihnen gehören ein besonderes Fouragemagazin und ein Desinfektionsraum.

Die Düngerstätte für eine Eskadron erhält, bei täglicher Abfuhr des Mistes, eine Gröfse von ca. 15 qm; bei nicht täglicher Abfuhr teilt man jedem Schwadronsstalle eine ausgemauerte Grube von 3,o bis 4,0m im Quadrat und 1,5 bis 2,0m Tiefe oder einen eingefriedigden ebenerdigen Platz von etwa 25qm zu.

Wo die Streu nicht beständig unter den Pferden liegen bleibt, sind den Ställen Streuschuppen (Streustroh-Stellagen) beizugeben; dies sind Lattenböden unter Flugdächern, auf welchen die Streu, in Schichten bis etwa 80cm hoch, zum Trocknen ausgebreitet wird. Je nachdem man 2 oder 3 solcher Trockenböden unter einem Dache unterbringt, bedarf man für jedes Pferd oder ¹/₃ qm Streu-schuppen-Grundfläche.

Bei englischen Pferdeställen sind für das Streutrocknen Flugdächer an einer Stallfrontmauer angebracht; eine völlig freie Lage der Streuschuppen ist aber offenbar — für die Streu und für das Gebäude — zweckmäfsiger.

10) Hufbeschlagschmieden.

Eine Hufbeschlagschmiede besteht aus der eigentlichen Schmiedewerkstätte und einer Beschlaghalle. Nach älterer preufsischer Vorschrift erhielt ein Kavallerieregiment nur zwei Schmiedeessen. Jetzt teilt man, wo möglich, jeder Eskadron, jeder reitenden Batterie und jeder Trainkompagnie ihr besonderes Schmiedefeuer zu, wogegen von den Feldfufsbatterien zwei auf ein Feuer angewiesen werden können. Zu jeder Eskadron- etc. Schmiede gehört ein Raum

für Kohlen und ein solcher für Eisen. Wenn die Beschlaghalle einen auf allen Seiten geschlossenen Raum bildet, braucht der Schmiederaum von ihr nicht getrennt zu werden.

Eine Vereinigung mehrerer Hufbeschlagschmieden (1878 erbaut) zeigt

Fig. 83.

Fig. 83.

34,30    ..

3.0

«M

JA.

9.15

V»00 w- Gr.

Ref f schule./ 1 Escadr.^jjKscaacj 3.Escaflrypj8caar.{ 5.E s c aflrj j|Rg

serve

K. II......4.40. ..4J Kolilen LT. .4.40

KlIllllPIl

4,40.

E.

Eilsen

E i Ir c n

■L-u]

.JkT.....4,40..

Ëq

■ >|]]D o schl ag scluy .5.79.....“!

33,0

2.82 1

à

Eilsen

.5,40

Hufbeschlagschmieden für Kavallerie, Artillerie, Train und Reitschule bei Dresden.

Arch. : Porlius.

l.Alth.

KollLen

,-j4,75.. >

8.1

S.Ahth. I K _ü Train

2 LJ

S;

1

...21,25

Die Anstalt ist auf der Grenze errichtet, längs deren die Kasernements eines Kavallerieregiments, eines Trainbataillons und eines Arlillerieregiments zusammenstofsen. Das gröfsere, im Mittel 33m lange und Ilm tiefe Gebäude enthält 4 Schmiedewerkstätten mit 8 Feuern, von welch letzteren 6 den fünf Schwadronen und der Reitanstalt zugeteilt sind, während 2 Feuerstellen als Reserve dienen. Das Gebäude hat ein Pultdach; die Höhe der Stirnmauer an der Seite der Schmieden (6,20 m) gestattete, zwei Reihen Fenster über einander anzubringen. Die Fachwerkwand, welche auf der entgegengesetzten Seite die Beschlaghalle abschliefst, ist 3,15m hoch und hat neben 4 Eingängen

6 Fenster, die rechte Giebelmauer deren zwei. Endlich vervollständigen 4 grofee Deckenlichter in der Dachfläche die Erleuchtung des inneren Raumes. So weit dieser als Beschlaghalle dient, hat er Bohlenfufsboden ; im übrigen ist er gepflastert. Das kleinere Schmiedegebäude hat gleiche Einrichtungen. In dem Winkel zwischen beiden Schmieden liegt ein kleines Beschlag-Schulgebäude.

Für österreichische Verhältnisse wird gefordert, dafs ein Schmiederaum, in welchem nur eine Esse aufzustellen ist, 25 bis 30 qm Grundfläche habe und dafs letztere

Bt'it ilaj-S ( .-3.81. >

Fig. 84.

y........

.....m ....

JS nt . 1 a 5 -

IS c h

L j».

ja i e d p r a u m

36.76

1:500

-7

ilai

10

B P S C li

r'

15

20"

10 987654321 O

WRARUd+RH+h [_Österreichische Hufbeschlagschmiede für 3 Eskadronen¹³²). Arch. : v. Gruber.

wachse. Auf je 50 Pferde

für jede weiter zu errichtende Esse um 16 bis 18 soll ein Beschlagstand, 3,80m breit und 4,75m tief, gerechnet werden.

qm

Die

Fig. 84 stellt eine österreichische Hufbeschlagschmiede¹'²²) dar. Elemente einer solchen lassen sich natürlicherweise auf mannigfache Art zusammenstellen. Skizzen von Hufbeschlagschmieden sind ferner enthalten in Fig. 82 u. 132.

c) Besonderheiten der Konstruktion.

118.

Wände,

Decken,

Fufsböden

etc.

Die Kasernen sind in der Regel massiv zu bauen. Bis vor kurzem bediente man sich hierbei nur der natürlichen und künstlichen .Steine; in neuerer Zeit aber kommt auch Eisen in Verbindung mit Backstein, unter gänzlicher Verdrängung des Holzes, mehr und mehr zur Verwendung, und zwar als Eisenfachwerkbau (siehe unter 5) oder als eigentümliche, gewölbartige Konstruktionen zwischen Eisenrippen (siehe unter 4); endlich auch als Konstruktionen in Blech, namentlich Wellblech.

In Holzfachwerkbau werden oft solche Kasernenanlagen ausgeführt, die nur während einiger Wochen oder Monate im Jahre benutzt werden (Barackenlager), aufserdem auch Nebengebäude ständiger Kasernen.

Als blofse Holzbauten endlich stellt man jetzt nur noch provisorische Unterkünfte her.

Bei Gründung und Unterkellerung der Kasernen müssen die gesundheitlichen Anforderungen volle Berücksichtigung finden. Wenn ein Keller- oder Sockelgeschofs nur gewöhnliche Aufbewahrungsräume enthält, so genügt eine lichte Höhe (bis zum Gewölbekappenscheitel) von 2,50ra. Sind dagegen Küchen, Speisesäle, Werkstätten, Putzräume etc. hierher verlegt, so mufs das Geschofs in den betreffenden Teilen wenigstens 3m im Lichten hoch sein.

50cm

Ist die Unterkellerung eines Kasernen-Wohngebäudes nicht möglich oder wird sie unterlassen, weil man für das Kellergeschofs keine Verwendung haben würde (wie bei Kasernements, die durchwegs aus erdgeschossigen Häusern bestehen), so mufs doch die Oberfläche des Bauplatzes undurchlässig für die Grundluft gemacht werden, und der Fufsboden des Erdgeschosses ist wenigstens über Strafsen- oder Hofgleiche zu heben.

Zwischendecken und Fufsböden mehrgeschossiger Kasernen-Wohngebäude erhielten früher zumeist die bei bürgerlichen Wohngebäuden ortsübliche Konstruktion, obgleich dieselbe nicht selten sehr mangelhaft ist. Insbesondere stellen die Einschubdecken mit ihrem Füllmaterial eine sehr beträchtliche Masse poröser Stoffe dar, ganz geeignet, die gasförmigen Verunreinigungen der Luft aufzunehmen und festzuhalten und so nach und nach zu einem Hauptherde der Luftverderbnis zu werden. Besonders gefahrbringend können solche Decken werden, wenn sie einen oft und mit grofsen Wassermengen gescheuerten, undichten Fufsboden tragen. Wo das Klima also Dielenfufsböden verlangt, sollten dieselben nur aus hartem, vollkommen trockenen Holze und völlig dicht hergestellt und mit Leinöl getränkt werden; letzteres hauptsächlich, damit die Reinigung durch Feuchtaufwischen erfolgen kann und das öftere Scheuern vermieden wird.

In Berücksichtigung aller dieser Gesichtspunkte sollen, nach neuesten deutschen Vorschriften, die Zwischendecken der Kasernen-Wohngebäude massiv hergestellt werden. Der Eichen- oder Buchenholz-Fufsboden wird auf diesen massiven Zwischendecken in Asphalt verlegt. Bei der Wahl unter den neueren Massivdecken-Konstruktionen dürfte allemal der Kostenpunkt den Ausschlag geben.

Auch in Österreich ist bei mehrgeschossigen Mannschafts-Wohngebäuden eine »undurchlässige und steife Konstruktion« der die Fufsböden aufnehmenden Decken anzustreben. Als besonders empfehlenswert wird hier auf die Decken aus Wellblech auf eisernen Trägern oder aus flachen Kappen von Hohlziegeln zwischen solchen Trägern hingewiesen.

In den neuesten französischen Kasernen werden die Zwischendecken der Mannschafts-Wohngebäude folgendermafsen gebildet.

Hauptträger (Fig. 85) in Abständen von ca. 2 nach der Tiefe des Gebäudes verlegt, teilen den zu überdeckenden Raum in Felder von 14 m Länge (Gebäudetiefe einschl. Mauerstärken 15,10 m ; siehe in Fig. 106 die Gebäude a, b und c). Diese Träger bestehen aus Holzbalken, die mit zwei I-Eisen verbolzt

sind. Zwischen die Träger werden Bohlenbalkcn (reichlich 22«n hoch, 8 cm stark) in 33 cm Abstand von Mitte zu Mitte eingelegt. Die Bohlenbalken, die auf den Flanschen der I-Eisen ruhen, überragen diese letzteren oben und unten um einige Millimeter, damit man oben unmittelbar das eichene Stabparkett, unten die eichenen Latten für die Gipsdecke darauf befestigen kann. Das eichene Parkett wird nicht genagelt, damit es leicht zu entfernen ist, wenn eine gründliche Desinfektion sich nötig macht.

Von den bisher erwähnten Kasernenräumen müssen in unserem Klima

Fig. 85.

*..110 ..»J

mm

.......

Vis w. Gr.

mm

Wohnzimmer, Speise- und Unterrichtssäle, Geschäftszimmer, Werkstätten und Wasch-Lokale heizbar sein. Auch die Schlafsäle stattet man gegenwärtig gern mit Heizanlagen aus, stellt aber an letztere geringere Ansprüche, als bei der Zimmerheizung, indem es genügt, den Schlafsaal bei strenger Kälte auf etwa 12,5 Grad C. erwärmen zu können.

Die Heizung erfolgte in den deutschen Kasernen früher ausschliefslich durch thönerne oder eiserne Öfen; Vorkehrungen für regelmäfsigen Luftwechsel zu treffen, ward nicht für notwendig erachtet; man hielt die zufällige und natürliche Lüftung für ausreichend. Eine schwache Besserung dieser Zustände trat erst ein, als man die von aufsen zu beschickenden Öfen durch solche, die vom Zimmer aus bedient werden, ersetzte.

Die noch gegenwärtig geltenden preufsischen Vorschriften über Kasernenbau stellen als Regel die Ofenheizung hin, verbieten indes die Central- oder Sammelheizung nicht geradezu, sondern fordern nur für jede beabsichtigte Einführung einer solchen die besondere Genehmigung des Kriegsministeriums.

Wenn man sich gegenwärtig bei Neubauten, wegen Billigkeit der ersten Anlage oder aus anderen Gründen, für Ofenheizung entscheidet, so wähle man unter den neueren besseren Konstruktionen diejenigen mit möglichst einfacher Bedienung. Für gröfsere Zimmer dürften Reguliermantelöfen, denen frische Luft von aufsen zugeführt wird, die aber auch das Heizen mit Umlauf (als Anheizen, in Abwesenheit der Bewohner) gestatten, die zweckmäfsigsten sein.

Für österreichische Kasernen wird, bei Annahme einer Ofenheizung, ebenfalls empfohlen, den Stuben für mehr als 10 Mann Ventilationsmantelöfen zu geben.

119.

Heizung

und

Lüftung.

England hat den allgemein üblichen Kamin auch für die Kasernen beibehalten, jedoch in der von Douglas-Galton angegebenen Konstruktion eines Lüftungskamins¹²³).

Sammelheizungen hielt man früher im Kasernenbau für unanwendbar oder doch unvorteilhaft. Man warf ihnen ungleichmäfsige Verteilung und schwere Regelbarkeit der Wärme, Verwickeltheit der Einrichtungen, Kostspieligkeit der Anlage und Unterhaltung, Vermehrung der Feuersgefahr etc. vor. Nachdem jedoch die Fortschritte der Technik diese Ausstellungen mehr und mehr entkräftet haben, finden in den Kasernen auch Sammelheizanlagen allmählich

m) Siehe hierüber: Cheminée ventilatrice destinée aux casernes. Système Douglas-Galton. Nouv. annales de la const. 1876, S. 80.

Eingang, und zwar vorzugsweise in der Form der Feuerluftheizung, die sich durch die Billigkeit der ersten Anlage und der Unterhaltung, sowie des Betriebes empfiehlt und dabei den Ansprüchen der Hygiene an eine gute Heizmethode wohl nachkommen kann.

Da bekanntlich nur die unmittelbar über den Luftheizöfen gelegenen Räume gut und zuverlässig erwärmt werden können, das Verziehen der Heizkanäle in wagrechtem Sinne aber schlechte Resultate giebt, so erfordert allerdings ein gröfseres Kasernengebäude auch eine gröfsere Zahl solcher Ofen. Eine Infanterieregiments-Kaserne z. B. des Dresdener Typus (siehe Fig. 120 bis 122) verlangt 18 Luftheizungsöfen verschiedener Gröfse; die Regimentskaserne zu Zwickau (siehe Fig. 123) hat deren 15.

Auch das System der Warmwasserheizung hat, ungeachtet der hohen Anlagekosten, die es verursacht, doch in mehreren Kasernen Anwendung gefunden; so in einer Regimentskaserne zu Dresden (1870), in einer Kaserne für 2 Bataillone zu Chemnitz (1873), in einer Kaserne für 3 Eskadronen zu Oschatz (1872) etc.

Die Lüftungsanlagen der Wohn- und Schlafräume gewöhnlicher Kasernen beschränken sich auf Luft-Zuführungs- und -Abführungswege. Die Lüftung

selbst findet nur statt, wenn durch Temperaturunterschied ein Auftrieb erzeugt wird, oder durch Einwirkung des Windes. In den beiden Grenadierkasernen zu Dresden benutzt man zur Lüftung der Schlafsäle einen ziemlich regelmäfsig und ohne Unkosten entstehenden Temperaturunterschied folgendermafsen.

Unter den drei Schlafsälen jeden Schlafsaalflügels liegen im Erdgeschofs Wohnungen für

in der Zahl von 8 — gleich-

Verheiratete.

mäfsig verteilt durch die Schlafsäle hindurch und werden hier von angebauten Lüftungsschloten umgeben. Auf diese AVeise erhält jeder Schlafsaal 4 Abluftkanäle, denen Zuluftkanäle von gleichem Querschnitt entsprechen.

In Verteidigungskasernen, denen man zumeist eine Konstruktion geben mufs, die jene einfachste Form künstlicher Lüftung unmöglich macht und die auch die natürliche Lüftung auf das äufserste beschränkt, kann künstliche Saugoder Drucklüftung unentbehrlich werden; dasselbe gilt von Kasernen unter heifsen Himmelsstrichen¹²⁴).

Die Schornsteinröhren dieser Wohnungen gehen

Endlich wäre die verstärkte künstliche Lüftung angezeigt, wenn sich grofse Küchen in den untersten Geschossen hoher Gebäude befinden, da der Bewohner und Gebäude schädigende dichte Wrasen, der sich hier entwickelt, durch Temperaturunterschied allein nicht bewältigt werden kann.

Morin verlangt für den Soldaten in der Kaserne stündlich die Zufuhr von 30 cbm frischer Luft während des Tages und von 40 bis 50cbm während der Nacht. Der letzteren Forderung wird ohne Saugschlote — mechanische Einrichtungen erscheinen in Kasernen ausgeschlossen — schAverlich entsprochen werden können. Am nächsten wird man einer solchen Leistung noch kommen in Räumen, die durch die ganze Tiefe des Gebäudes reichen und auf zwei gegenüber liegenden Seiten Fenster haben. Gegenwärtig hält man allerdings die Betriebskosten, die solche Hiilfsmittel erheischen, noch für unerschwinglich. Der Kostenpunkt darf aber in dieser Lebensfrage nicht die letzte Entscheidung bringen ; er würde übrigens nicht so schwer ins Gewicht fallen, wenn (das Vorhandensein besonderer Speisesäle, Wasch- und Putzräume vorausgesetzt) die Trennung der Wohn-räume von den Schlafräumen durchgeführt wäre und die verstärkte künstliche Lüftung auf letztere beschränkt würde.

’**) Siehe: The ventilation of barracks. Buildings news 1863, S. 683

HO

In den Wohnzimmern könnte man sich unbedenklich mit dem jetzt üblichen System der blofsen Zu- und Abluftkanäle begnügen, da die Bewohner in den Tagesstunden fast nie vollzählig und längere Zeit anwesend sind.

120.

Wasser

versorgung.

Für die neueren österreichischen Kasernen wird verlangt, dafs bei einem Temperaturunterschied von 5 Grad C. in eingeschossigen Gebäuden ein stündlicher Luftwechsel von mindestens 15cbm, in mehrgeschossigen von 20cbm für jeden Kopf möglich sei. Dagegen soll in den Stuben für Leichtkranke ein Luftwechsel von 40 bis 50cbm für den Kopf und die .Stunde schon bei einem Temperaturunterschiede von nur 3 Grad C. zwischen Innen- und Aufsenluft angestrebt werden¹²⁵).

Der grofse Bedarf an Trink- und Nutzwasser wird in den Kasernen auf die verschiedenste Art gedeckt: entweder durch eine gröfsere Anzahl kleiner Brunnen mit Pumpen für Handbetrioïb oder aus einem grofsen Tiefbrunnen, dessen Wasser gewöhnlich durch Maschinen in verschiedene Verteilungsbehälter gehoben wird, oder durch Anschlufs an eine städtische Druckwasserleitung. Zuweilen mufs eine Kaserne auch ihre eigene Quellwasserleitung erhalten. Auch in den beiden letzteren Fällen sucht man, wenn irgend möglich, durch Anlage einiger Brunnen auf dem Kasernengrundstück selbst eine Reserve für den Fall einer Unterbrechung der Quellenleitung sich zu verschaffen. Wenn die Umstände es gestatten, benutzt man noch nebenbei die atmosphärischen Niederschläge zum Spülen der Entwässerungskanäle, der Aborte etc.

Der tägliche Wasserbedarf für jeden Kasernenbewohner ist auf wenigstens 35 bis 40¹ anzunehmen; bei Schwemmaborten und Pissoirspülung steigert sich der Bedarf auf 80 bis 100¹¹²⁰).

Wenn bei gewöhnlichem Wirtschaftsbetriebe der tägliche Wasserbedarf für ein Pferd 50¹ beträgt, so reicht man damit in Kasernen nicht aus, da hier viel beträchtlichere Mengen Spülwasser aufgewendet werden müssen; man Avird auf einen Verbrauch von 75¹ zu rechnen haben.

Wird bei Artillerie und Train das zur Reinigung von Geschützen und Wagen erforderliche Wasser demjenigen für die Pferde zugeschlagen, so kommt man für die genannten Truppengattungen für jedes Pferd auf 120 täglich.

Jede Kaserne mufs reichlich mit Feuerhähnen und Löschgeräten aus-g'estattet sein ; ferner ist es zweckmäfsig, die Montierungskammern (Magazine) aufserdem noch mit einem System kupferner Spritzrohre zu versehen, die man in Thätigkeit setzen kann, auch wenn das Betreten des Kammerraumes nicht mehr möglich ist.

Zur Beurteilung der Kosten, welche die Wasserversorgungscinrichtungen einer Kaserne verursachen, kann als Anhalt dienen, dafs dieselben betrugen bei

einer Jägerbataillons-Kaserne zu Dresden (1882): 15864 Mark oder auf den Kopf der militärischen Belegung 35,₂₅ Mark;

-!* - — Quadr.-Met. für ebenerdige Gebäude und

75 Ta

¹²⁵) Nach der amtlichen »Anleitung für den Neubau von Kasernen« berechnet man den Querschnitt x der Luft-Zuführungs- und Abführungskanäle nach den Formeln : x =

55 VÂ bezw. x = —

Quadr.-Met. für mehrgeschossige Gebäude; dagegen für die Reviere der Leichtkranken nach x —-T7=i

20 V H

16 V H

Quadr.-Met., worin « die Griifse des zu lüftenden Raumes (in Kub.-Met.) und H die Höhe des

Abzugkanals vom Fufsboden des Raumes bis zur Mündung über dem Dache bezeichnet.

12a) In den Dresdner Infanterieregiments-Kasernen, die eigene Schlachtanstalten haben, auch einige Offizierspferde ständig beherbergen, stellt sich ein durchschnittlicher AVasserverbrauch von 751 fur den Kopf und den lag heraus.

für die Hausleitung.....33 274 Mark oder auf den Kopf der militärischen Belegung 20,₁₇ Mark

bei einer Infanterieregiments-Kaserne in Zwickau (1884):

¹ Las

» eine 3200m lange Leitung aus dem Qucllgcbiete bis zur Kaserne 19 723

zusammen 52 997 Mark oder auf den Kopf der militärischen Belegung 32,₁₂ Mark.

121.

Gas

beleuchtung.

Die Gasbeleuchtung wird in deutschen Kasernen gewöhnlich auf Treppen und Gänge, Küchen und Speisesäle, Wasch- und Putzräume und Aborte beschränkt.

Bezüglich der Einzelheiten über Heizung, Lüftung, Wasserversorgung und Gasbeleuchtung möge auf Teil III, Band 4 dieses »Handbuches« verwiesen werden.

d) Systeme und Typen des Kasernenbaues.

122.

Gemeinsame

Grundlagen.

Die Grundsätze, nach welchen die im vorigen Abschnitte betrachteten Einzelräume und sonstigen Elemente zu vollständigen Kasernen verbunden werden, sind einesteils in der Verschiedenheit der Waffengattungen, sowie der Stärke und Einteilung der Truppenkörper begründet, anderenteils dieselben, welche bei Erbauung menschlicher Wohnungen, namentlich der Massen Wohnungen überhaupt befolgt werden müssen. Erstere werden bei Besprechung der verschiedenen WafFengattungskasernen sich bemerkbar machen. Letztere sind zwar als bekannt vorauszusetzen; da sie aber bei Kasernen stärker, als bei Privatbauten in das Gewicht fallen, so sei gestattet, auf die wichtigsten Punkte kurz einzugehen.

Gute Luft und gutes Wasser in reichlicher Menge sind die ersten Bedürfnisse jeder Kaserne. Bei der selbstverständlichen Bedingung, dafs der Baugrund in technischer und gesundheitlicher Beziehung ein entsprechender sei¹²⁷), sind sonach die geeignetsten Bauplätze für Kasernen aufserhalb des Bereiches von Städten, entfernt von Fabriken, Begräbnisplätzen, sumpfigen Stellen etc. zu suchen. Müssen aus rein militärischen Gründen die Kasernen in der Nähe einer Stadt bleiben, so sollten sie doch nur am Umfange derselben liegen, und es mufs Vorsorge getroffen werden, dafs auch beim Anwachsen der Stadt zwischen den Häusermassen der letzteren und den Kasernengebäuden ein freier, unbebauter, nur als Park, Garten oder Feld benutzter Raum — als Sanierungsgürtel — erhalten bleibe.

Im allgemeinen ist ferner eine erhöhte Lage des Bauplatzes jeder anderen vorzuziehen. Wenn derselbe dabei gegen die Wetterseite durch die Gestaltung des Gelände oder durch Kultur (Hochwald u. dergl.) einigermaßen gedeckt ist, so kann dies nur erwünscht sein.

Hat man sich durch die Wahl des Bauplatzes die gesundheitlichen Vorzüge so viel als möglich gesichert, so gilt es, dieselben durch die Bebauung nicht wieder zu vernichten.

Bei Gestaltung des Grundrisses und bei der gegenseitigen Stellung der Baulichkeiten wird also zu beachten sein, dafs wenigstens jeder Wohnraum dem unmittelbaren Sonnenlichte zugänglich ist, dafs nirgend Luft still stehen kann und dafs die herrschende Windrichtung nicht von Ställen und Reitbahnen, Küchengebäuden, Schmieden, Aborten etc. nach den Wohngebäuden hin streicht.

Um den erstgenannten Anforderungen möglichst zu genügen, soll der Abstand der Baulichkeiten von einander mindestens der doppelten Höhe, besser aber der drei- bis vierfachen Höhe des höheren Objektes gleich kommen.

ls7) Siehe Teil III, BJ. 1 dieses »Handbuches« (Abt. II, Abschn. 1, Kap. 1: Baugrund).

Ferner soll die Bildung geschlossener Höfe vermieden werden. Wo aber ohne einen geschlossenen Umzug nicht auszukommen wäre, möchte dieser wenigstens an den Ecken oder sonst geeigneten Punkten zu unterbrechen, sowie dafür Sorge zu tragen sein, dafs streckenweise möglichst niedrige Gebäude eingeschaltet werden.

Vielgeschossige Wohngebäude müssen sich im Laufe der Zeit minder gesundheitszuträglich erweisen, als Gebäude mit wenigen bewohnten Geschossen. Die vorzugsweise Erbauung von Häusern der letztgenannten Art und die möglichst weitgehende Verteilung der Menschenmassen über eine grofse Grundfläche, so weit dies mit den dienstlichen Anforderungen vereinbar ist, erscheinen daher als erstrebenswertes Ziel. Hierbei kommt die relative Gröfse des Bauplatzes in Frage. Wenn man auf jeden Kasernenbewohner 50<jra Grundfläche gewähren könnte, wie Tollet fordert, so würde dies dem Gesundheitszustände der Truppe sehr förderlich sein. Die Dresdener Kasernen gehen allerdings noch über dieses Mafs hinaus; allein in der Mehrzahl der Fälle mufs man sich, wegen Kostbarkeit des Grundes und Bodens, mit viel weniger begnügen, und es ist auch 25 Kasernengelände auf i Mann noch kein ungünstiges Verhältnis.

i) Ältere Formen des Kasernenbaues.

Ein

Wenn nun auch — wie aus vorstehendem zu entnehmen ist — über die Grundsätze für den Kasernenbau gegenwärtig Klarheit und ziemliche Übereinstimmung herrscht, so gehört doch die bewufste Anwendung dieser Grundsätze nur der neueren Zeit an, weil die GesundheitsWissenschaft ihre Forderungen erst in den letzten Jahrzehnten bestimmter und zahlenmäfsig formuliert hat ; auch bethätigen sich jene Prinzipien in der Baupraxis auf sehr verschiedene Weise und bringen verschiedene Kasernensysteme und -Typen hervor.

Blick auf die geschichtliche Entwickelung derselben wird die Würdigung des Kasernenbaues unserer Tage erleichtern.

Die ersten rationellen Kasernenbauten der Neuzeit finden sich in Frankreich. Sie waren lange Zeit die Vorbilder für die meisten Staaten Europas; doch hat Frankreich den Vorsprung, den es noch anfangs unseres Jahrhunderts im Kasernenbauwesen vor anderen Staaten behauptete, durch Festhalten an Veraltetem unverkennbar verloren, und erst die Arbeiten Tollet's (seit 1873), sowie die amtlichen Typen vom Dezember 1889, bezeichnen einen wirklichen Fortschritt und verdienen die allgemeinste Beachtung.

Die ersten französischen Kasernen — Ende des XYI. und anfangs des XVII. Jahrhunderts — waren die denkbar einfachsten Gebäude. Ein Bild hiervon giebt der in Fig. 86 dargestellte Grundrife der ehemaligen Kaserne Petite Madeleine zu Lille¹²⁸). Die Stuben des Erdgeschosses waren unmittelbar von der Strafse aus zugänglich; zwischen je zweien derselben führte eine schmale, steile Treppe zu zwei Stuben des Obergeschosses. Das Ganze krönte gewöhnlich ein hohes Dach, welches Speicherräume barg.

Ähnlich waren die Anfänge des Kasernenbaues in anderen Ländern. Manches solche primitive Bauwerk ist bis auf unsere Tage gekommen.

Fig. 86.

Kaserne Petite Madeleine zu Lille¹²⁸).

Fig. 87.

¹²⁸) Nach: Revue gen. de Parch. 1867, PI. 9—10.

M3-

Älteste

Kasernen.

Mannschaftsstuben der Citadelle zu Guernsey¹²⁸).

So stellt Fig. 87 zwei Kasernenstuben des Forts George in Guernscy,2n) dar, die noch im Jahre 1861 in Benutzung waren, obgleich sic, bei einer Belegung mit 8 Mann, nur 9,8 cbm Luftraum einem jeden gewährten.

Eine Änderung, aber keine Verbesserung war es, dafs man den Raum für die Treppe zwei benachbarten Zimmern abgewann, wie Fig. 88 ,2°) zeigt, welche aussicht — cs ist dies mit Recht gesagt worden — als ob man die Treppen anfangs vergessen hätte.

Fig. 88.

Inianteriekaserne zu Brighton¹²⁹).

ca. ’/noo Gr.

Boi grösseren Anlagen wurden zwei Reihen von Räumen mit den Rückmauern gegen einander gelehnt, wie in der aus Louis XIII. Zeit (1614—43) stammenden Kaserne zu Havre (Fig. 89¹²⁸), in welcher zugleich die falsche Raumökonomie bezüglich der Treppenhäuser auf das äufserste gesteigert ist.

124.

Vauban’s

Typus.

Vauban, der grofse Reformator des Festungskrieges, wandte gleichfalls den Kasernen seine Aufmerksamkeit zu und wurde auch auf diesem Gebiete, für Frankreich unbedingt, für die übrigen Militärmächte mehr oder weniger, zur Autorität. Er stellte nicht sowohl durchaus Neues hin, verbesserte vielmehr nur die Vorgefundenen Anordnungen und führte sie auf feste Grundsätze zurück.

Vauban verwirft alle längeren Gänge in Kasernengebäuden ,

dagegen, zahlreiche Treppen anzulegen und die Stuben unmittelbar von den Treppen Vorplätzen aus zugänglich zu machen; und zwar verlangt er diese Einrichtungen sowohl im Interesse des Dienstes, als auch in demjenigen der Gc-bäudeunterhaltung. Ferner entschied sich Vauba?i dafür, die Truppen beim Kasernieren nach den kleinsten selbständigen Unterabteilungen (den Kompagnieen) streng zu trennen — eine Mafsregel, deren Zweckmäfsigkeit ganz unanfechtbar ist.

Die Anwendung dieser Grundsätze erzeugte den sog. Va?/barschen Kasernentypus.

Seine Kasernen sind einreihige oder (öfter) doppelreihige Gebäude, wie Fig. 90, welche auf je zwei Zimmer des Erdgeschosses eine einläufige Treppe bekommen. Bei doppelreihigen Gebäuden entstehen sonach Treppenhäuser mit zwei getrennten Treppen, die auf jeder Gebäudefront einen Eingang besitzen. Jede Treppe führt in jedem der beiden Obergeschosse zu zwei Zimmern, wurde also, da jedes Zimmer 12 Mann aufnahm, von 48 Mann begangen; auf je 72 Mann (der damaligen Stärke einer Kompagnie) aber kam eine Treppe.

Die Vaubati’schen Kasernenstuben haben — nach vorhandenen Originalplänen — eine gleich bleibende Tiefe von 5,85 m ; die Breite, welche anfangs nur 5,70 ra bis 6,00 m betrug, wurde später auf 7,15 *“ ver-gröfsert. Da nun die mittlere Höhe der Räume im Erdgeschofs 4,00 m, im I. Obergeschofs 3,57 im II. Obergeschofe 3,14 m war, so entfielen auf jeden Mann günstigstenfalls

empfiehlt

-n

I-

Fig. 89.

'ÙLÙ

SS 001

c •• J

Infantcriekaserne zu Ilfivre12fl). ’/noo w. Gr.

Fig. 90.

Vauban’s Infanteriekaserne.

13,9cbm₎ ungiinstigstenfalls aber nur 8,7 Luftraum. Allerdings, wenn die Annahme, die man machte, »dafs stets der dritte Mann im Dienste abwesend sei«, zutraf (weshalb die 12 Mann auch nur 4 Doppelbetten hatten), so erhöhte sich die Luftmenge in jenem Falle auf fast 21cbm₍ jn diesem auf 13 cbm, Nebenräume gab cs in Vauban’s Kasernen nicht, ebenso wenig Höfe. Die Kasernen öffneten sich unmittelbar nach der Strafee, welche entlang jeder Front verlief.

Der Vauban sehe Typus erfuhr im Laufe der Zeiten manche Verbesserung. Tn den doppelreihigen Gebäuden brach man der besseren Lüftung der Räume wegen durch die Längsscheidemauern grofse Öffnungen; man erreichte dadurch allerdings in der Regel nur, dafs sich die verdorbene Luft zweier Zimmer miteinander mischte; endlich beseitigte man diese Mittelmauer gänzlich. Gleichzeitig erbaute man anstatt der zwei schmalen, steilen Treppen nur eine Treppe, der man wenigstens eine gröfsere Breite gab.

Die Kaserne zu Bury (in England, Fig. 91¹²¹⁾) zeigt u. a. diese wesentlich besseren Anordnungen. Der lebhafte Luftzug, welcher sich in den Treppenhäusern cinstellt, isoliert die Zimmer zweckmäfsig von einander; auch sind letztere selbst, da sie Fenster an zwei Seiten haben, ziemlich gut zu lüften. Eines der Fenster geht allerdings durch den hölzernen Verschlag u, hinter welchem Bett und Tisch des Unteroffiziers stehen, für das übrige Zimmer wieder verloren.

Die Übertragung des für Fufstruppen berechneten Vauban'sehen Typus auf Kavalleriekasernen begegnete manchen Schwierigkeiten, weil man daran festhielt, Mannschaftswohnungen und Pferdeställe in einem und demselben Gebäude und in möglichst enger Verbindung mit einander herzustellen, obwohl eine gute Anordnung dem Pferde wenigstens das Doppelte der Grundfläche im Stalle zuteilen mufs, welche sein Reiter im Obergeschofs beansprucht.

Fig. 91.

“1x|

Infanteriekaser nc zu Bury¹²⁰).

125-

Anwendung

auf

Kavallerie

kasernen.

Zunächst ordnete man im Erdgeschofs senkrecht zur Längenrichtung des Gebäudes gerichtete Querstallungen an, denen man die Breite der darüber zu legenden Mannschaftszimmer (G,50m) gab. Später vergröfserte man diese Abmessung auf 7,80 m, dann auf 8,40 bis 9,00m. Indem man zweiläufige Treppen, die nur die Hälfte der Gebäudetiefe beanspruchten, einbaute, erübrigte man der Treppe gegenüber im Erdgeschofs eine Futterkammer, im Obergeschofs eine kleine Unteroffiziersstube. Fig. 92 u. 93¹²⁸) zeigen die in solcher Weise angeordnete Kavalleriekaserne Chambières zu Metz.

Trotz aller versuchter Verbesserungen blieben diese Kasernen, namentlich die Ställe, noch immer mit wesentlichen Mängeln behaftet. In den Ställen waren Licht und Wärme sehr ungleich ver-, teilt; die Lüftung war nur unvollkommen zu bewerkstelligen. Da eine sehr enge Aufstellung der Pferde hinzukam — die ersten Pferdestände hatten kaum 97 cm Breite — so war der Gesundheitszustand zuweilen ein sehr schlechter. Endlich erschwerte die grofse Anzahl kleiner Stallungen die dienstliche Aufsicht.

Um diesen Übelständen thunlichst abzuhelfen, ging man später zur Längsreihenstallung über. Fig. 94 u. 9512S) zeigen, wie diese in einer Kavallcrickaserne zu Abbeville (1784) zur Ausführung kam. Zwei einfache Längsreihenstallungen sind zu einem Gebäude vereinigt; die Treppenhausaxen sind 35,0 m von einander entfernt; die einfache Stallbreitc ist 4,C0 m, die Stallhöhe 5,30 m; zwischen die lang gestreckten Mannschaftsstuben des Obergeschosses sind kleine Unteroffiziersstuben eingeschaltet.

126.

Mittel

korridor-

Kasernen.

Bis gegen die Mitte des XVIII. Jahrhunderts blieb man in Frankreich dem Vatiban'sehen Typus im wesentlichen treu. Dann aber brach man nicht blofs mit der bis dahin beliebten Ausführung — was durchaus berechtigt war, da diese künstlerisch, wie konstruktiv auf sehr niedriger Stufe verharrt hatte — sondern mit dem ganzen Systeme, um zu einem viel unvollkommeneren überzugehen.

Zunächst verbesserte man die Treppen, über welche allgemein Klage geführt wurde. Um den vermehrten Aufwand aber, welchen der Bau besserer Treppen verursachte, wieder einzubringen, verminderte man die Anzahl der-

selben. Man schaltete also zwischen zwei Treppenhäuser eine grdfsere Zahl Zimmer, unter Fortfall der Mittelmauer, ein. Damit nun aber der Verkehr nicht unmittelbar durch alle Wohnräume hindurch erfolgen sollte, trennte man in der

Fig. 92.

•33«

►r*

m

m

*556

:s

Œ*s]

«à

i

ss

i*.»

13

sa

»5E«

Ü

m

i

*5»

sa

m

ea

*53»

m

Ober-

geschofs.

Fig. 93-

JJ

ï-

V--

;üü-A-—

5Vv::::

li

1: -n

ili

-if

Erd-

gcschofs.

EË3

Kavalleriekaserne Chambières zu Metz¹⁹⁸).

1:500

10 9876643210

HMK ‘MMH+tH H-

10

~r

is

?0™

Fig. 94-

«If

mm

Obcr-

geschofs.

Fig. 95-

iyjJ!

[mil

II

11

Erd-

gescliofs.

Kavalleriekaserne St. Gilles zu Abbeville¹²⁸).

Mitte derselben anfangs durch Bretterwände, später durch Mittelmauern einen Gang ab.

Damit war der Typus der Mittelkorridor-Kaserne, der schlechteste von allen, aufgestellt. Trotz seiner Mängel in gesundheitlicher Hinsicht fand er, der Billigkeit des Baues wegen, die weiteste Verbreitung.

Fig. 97 ¹²⁸) stellt eine der frühesten Bauten dieser Art, die Kaserne zu Courbevoie (1756), dar, worin die zwischen zwei Treppen gelegenen Strecken des Mittelkorridors über 40 m lang sind. Bessere Verhältnisse zeigt die Kaserne von einander entfernt sind, auch die Breite des Mittclganges, die im ersten Beispiel blofs ca. 2 m betrug, auf 2,92 ra vermehrt worden ist.

Nancy (1764) in Fig. 96¹²⁸), da hier die Treppen nur noch 30 m

zu

IS)

CZJ

r- t><i i5<rn>^i i><m[><i c - q

L^ZW.' l C - iM'Xi CSlM ffl

isi g<3lc><3 csaicEa iS)

ISllS) (SlIlS) IS)

IS) ISll IS) (Sil Ku-

chen

Elia«

cs) r-i rsi si

coo

ISIS) CE31CE3 IS)

IS) IS

Fig. 96.

Erd-

geschofs.

IS1 ISI IS) SI

si

[■ - J

- j a ru u

CE3

*rV: Isa

₀-ISI IS)|IS) (SI

Mlis) isiiis) isi °"s) sis) IS1ICB3

c a-

ti - lnie re

Infanteriekaserne zu Nancy¹²⁸).

1:500

10 987 6 54321 0

1 ■ 1 « I » 1¹1¹1¹1¹1¹1 » I» h

to

15

20"

Fig. 97-

[x;

0 f fic1 er e

ft

llT

i'

Officxere

r -1

[- ]

Sl

.1: ■■ 1

Küche©

Ly

RlllSI

CS

U nter -

Unter

SIS)

ISlflSI s|si SI (SlIlSl

c - :g ]

Küche

©CD®

C an-

. IS!

Infanteriekaserne zu Courbevoie. — Erdgeschofs¹²⁸).

IJJO

(h

I m

liii

|ü_

ISS

c i er

1-

1 Of-

Eine ausgesucht mangelhafte Anordnung ist in einer Kaserne des Schlosses Edinburg (Fig. 98¹²⁹) verkörpert. Der dunkle, ungelüftete Gang C hat noch an beiden Enden Thüren, um das Mannschaftsrevier von den Offiziersflügeln absondern zu können.

Eine Verbesserung der Kasernen, die ungefähr gleichzeitig mit der Einführung der Mittelkorridore war, ist die Zuteilung größerer Höfe, die gewöhnlich vor den Hauptgebäuden liegen und auf welchen kleine Nebengebäude verschiedener Bestimmung Platz finden.

12₇.

Kasernen

nach

spanischer

Art.

Da nicht ausbleiben konnte, dafs alle Mängel langer Mittelgänge sich alsbald fühlbar machten, so versuchte man verschiedene Anordnungen, welche, ohne eine Vermehrung der Treppen zu erheischen, jene Mängel beseitigen sollten.

Die bemerkenswerteste dieser Neuerungen war die Erbauung von Kasernen nach spanischer Art, d. h. solcher, welche sich längs einer Front in allen Ge-

m) Nach : Building news 1861, S. 687 u. ff.

128.

Weitere

Entwickelung

in

Frankreich.

schossen in Hallen oder Galerien öffneten. Aber diese offenen Hallengänge bewährten sich selbst unter dem Klima Frankreichs nicht und wurden deshalb zumeist in geschlossene Flurgänge verwandelt.

Man war auf diese Weise zu Kasernen mit seitlichen Flurgängen gelangt, schenkte ihnen aber zunächst nur wenig Beachtung, und erst die neuere Zeit bildete diesen Typus weiter aus.

Das französische Kriegsministerium wandte jetzt dem Ktisernenbau erhöhte Aufmerksamkeit zu. Es beauftragte zunächst den Direktor der Fortifi-kationen zu Metz, Ramsault de Raulcour, mit Bearbeitung von Normalentwürfen nach gegebenen Direktiven.

Die Vorschläge Ramsault's kamen in der Hauptsache auf Kasernen mit seitlichen Flurgängen und beträchtlichen Zimmertiefen hinaus; für die Ställe empfiehlt er die doppelte Längsreihenstellung18tt).

Da sich die Arbeiten Ramsault’s ungeteilten Beifalles nicht erfreuten, so schlug endlich im Jahre 1788 das Ministerium den viel versprechenden Weg ein, eine öffentliche Wettbewerbung für Entwürfe zu Infanterie- und Kavalleriekasernen auszuschreiben, wobei es für den besten Entwurf jeder Kasernengattung 50 Louisdors aussetzte.

Aus dem bezüglichen Programm geht hervor, daß man vorzugsweise die zweireihigen Gebäude Vaubarischer Art in das Auge gefafst hatte. Zwischen je 4 Zimmern des Erdgeschosses sollten Doppeltreppen angelegt werden; jedes Zimmer sollte also unmittelbar vom Treppenraume aus zugänglich sein, dabei jedoch — um an Baukosten zu sparen — so lang wie möglich gemacht werden. Zur Begünstigung der Lüftung erachtete man für zweckmäßig, in den Längsscheidemauern große, mit stellbaren Holzläden verschließbare Fenster anzubringen. Die Zimmer waren ungemein hoch (4,33 bis 4,54 m) anzunehmen. In denselben sollten die zweimännigen Betten (von l,uo ¹¹¹ Länge und 1,084 ¹¹¹ Breite) mit Zwischenräumen von 0,54 m aufgestellt, zwischen zwei Bettreihen aber 1,95 m Abstand innegchallen werden.

Fig. 98.

-----

-IHL—P

B I B

,1t

13 I B

DIB

Kaserne im Schloß Edinburg¹²⁰).

Vjooo w. Gr.

A.    Lichtgräben.

B.    Mannschaftszimmer.

C.    Flurgänge.

D.    Offizierswohnungen und Spciscsaal.

Für die Stallungen wurde festgesetzt, daß der einreihige Stall 4,22 bis 4,54 1,1 Breite, der Doppelstall, mit dem Gange in der Mitte, aber 10,72 1,1 Breite erhallen soll. Für vorteilhafter wurde aber die Stellung der Pferde mit den Köpfen gegeneinander (nach Fig. 95) gehalten. Die Ställe waren zu wölben; cs war ihnen 5,84 bis 6,50 ¹¹¹ Höhe zu geben. Unbegreiflich bleibt, daß man die Breite eines Pferdestandes auf 1,055 ¹¹¹ herabsetzen wollte, obgleich ein tierärztliches Gutachten sich für 1,30 m als Mindestmaß ausgesprochen und diese Forderung wohl begründet hatte.

Die Revolution von 1789 verhinderte, dafs dieses Preisausschreiben eine praktische Folge hatte. Jn dem auf die Revolution folgenden kriegerischen Vierteljahrhundert hatte aber keiner der europäischen Militärstaaten viel Zeit und Geld zu Kasernenbauten übrig. Am wenigsten geschah vielleicht für die Friedenskasernen gerade in Frankreich, da hier dem Staate viele verlassene Schlösser, aufgehobene Klöster etc. zur Kasernierung der Truppen zu Gebote standen. Allerdings wurde die Aufmerksamkeit auf das Bedürfnis der Festungen an bombensicheren Kasernen hingelenkt; die Ausführungen blieben aber auch auf diesem Gebiete äufserst beschränkte (siehe unter e).

,3°) Siehe: Revue gen. de Parch. 1867, S. 13 u. ff.

Frst die mit 1815 beginnende längere Friedensperiode förderte wieder in der Theorie und Praxis des Kasernenbaues mancherlei neues zutage. Bemerkenswert sind vor allem die eigentümlichen Anordnungen, zu welchen man in Österreich gelangte. Auch hier bemühte man sich, wie in Frankreich, für die Kasernen der Fufstruppen und diejenigen der Reiterei ein gemeinschaftliches Scherrui aufzustellen¹³¹). Fig. 99 veranschaulicht das System der Infanteriekasernen.

Die Soldaten wohnen und schlafen, zu je 20 Mann, in »Gemeinzimmern« von 0,32 m Breite, 12,04"' Länge und 3,79 m Höhe, sodafs also auf den Mann 15cbm Luftraum entfallen. Der an der Hofseite vorliegende, offene Bogengang hat 2,845 m Breite, Zwischen je 2 Gemeinzimmer ist eine Küche von 3,10 bis 3,79 m Breite eingeschaltet, von welcher aus auch die Zimmeröfen bedient werden. Da die Küche aber nicht die ganze Tiefe des Gebäudes beansprucht, so erübrigt man vor jeder Küche noch eine Stube (von 19 bis 23 llm Grund(läche), die von einem der Gemeinzimmer aus zugänglich gemacht wird und in welcher einige höhere Unteroffiziere, früher »Primapianisten« genannt, wohnen.

Diese vier Gemächer bilden nun eine Einheit, die sich in einer Kaserne so oft wieder-M

holt, als der Quotient angiebt, wenn AI die

Anzahl der unterzubringenden Mannschaft bedeutet¹³¹). Auch alle übrigen Raumerfordernisse müssen sich in den Rahmen dieser Einheit fügen. Die Treppenhäuser erhalten die Breite eines Gemeinzimmers, woraus sich die Breite eines Treppenlaufes zu 2,845 ¹¹¹, gleich der Gangbreite, ergiebt. Die Entfernung der Treppen von einander soll höchstens gegen 114 m (= GO Klaftern) betragen.

Die Pferdeställe, Wagenremisen, Sattelund Futterkammern der Offiziere erhalten die Abmessungen von Gemein-, bezw. von Prima-planazimmern; dasselbe gilt von den Räumen, welche die Kasernen Verwaltung benötigt, sowie von den Arrestbehältnissen, der Profofscn-wohnung, den Montierungskammern, der Marketenderei etc.

Die Wohnungen der Offiziere werden, womöglich, in einem der Gebäudeflügel vereinigt; dieselben sind — wie aus der Skizzè ersichtlich — aufserordenllich geräumig.

Die Waschküchen, im Erdgeschoß angeordnet, entstehen aus der Zusammenziehung eines Primaplanazimmers mit einer Mannschaftsküche. Auf je looo Mann wird eine solche Waschküche gerechnet.

Die Aborte liegen im Hauptgebäude selbst; sie sollen von keinem Wohnräume weiter als höchstens 75 Schritt (= 30 Klafter = 57 "') entfernt sein. Die vier Ecken des Gebäudes werden als die für Aborte passendsten Lagen angesehen.

Die Infanteriekaserne soll in der Regel nicht mehr als 2 Obergeschosse haben. Erdgeschofs und I. Obergeschofe haben durchaus gewölbte Decken, und zwar böhmische Kappen. Im II. Obergeschofs sind nur die Gänge, Treppen, Gemeinküchen und Aborte zu wölben; die Zimmer sollen Dübelbalken-deckcn erhalten. Durch das Wölben kommt man auf eine Gesamtgeschofshöhe von 4,11

Die Anordnung einer Kavalleriekaserne, aus dem Jahre 1820 herrührend, geht aus Fig. 100 u. ioi hervor.

Hier haben die Pferdestände 1,58 "> Breite und 3,79 m Länge. Bei der doppelten Querreihenstellung von 8 Pferden jederseits und 3,10 m Breite des Mittelganges erhält mithin ein »Gemeinstall«

129.

Älterer

österr.

Typus.

Fig. 99.

ir

jj.

20

M,inn<S

■uhlT"    ■ ... ___

I    iw I H »...

20    20 »a I 20 Wagen ««lis,™

EM. m C-m« sei......    :

I ’ 1 I    I .. ; " •

; fff

Ir

■=

m\

iti

1

TTI

Dmie IH-H |l H 11

10

;; ü. li ü

WT'

[VLViVIV

i ...

f. Fähnrichswohnung. h. Hauptmannswohnung. o. Oberleutnantswohnung. u. Untorleutnantswohnung.

1; 1000

20

30

40

Älteres System

österreichischer Infanteriekasernen¹³¹).

lłl) Siehe: Weiss v. Sciilbussenuukc, F. Lehrbuch der Baukunst zum Gebrauche der k. k. Ingenieur-Akademie. Auf höchsten Befehl verfafst. Wieu 1820—32. (Neue Autl. 1861.)

130-

ßelmas’ Typus.

10,75 m Breite und 12,64 m Länge. Die Offizicrs-pferdeställe sind nur einreihig; die andere Hälfte Fig. ioo. nimmt Futter- und Sattelkammer ein. Jeder Stabsoffizier und Rittmeister hatte Anspruch auf einen ganzen Stall, jeder Subalternoffizier auf die Hälfte eines solchen.

Die Beschlagschmicden wurden, wenn sie nicht in gesonderten Gebäuden untergebracht werden konnten, womöglich an das Ende eines Flügels verlegt.

Der Hofseite entlang verläuft ein 2,53 m breiter Gang. Alle Räume sind mit böhmischen Kappen eingewölbt. Die Gurten der Stallgewölbe werden von zwei Reihen steinerner Pfeiler von 63 cm Querschnittsabmessung getragen.

Die Mittelgänge der Stallungen sind mit Holzwürfeln zu pflastern, die Pferdestände dagegen zu »brücken«, d. h. mit 8 cm starken, eichenen oder lärchenen Pfosten zu belegen, unter dieser Brücke aber mit einem Flachziegelpflaster, das nach der Mitte 5 cm Gefälle hat, zu versehen.

Das Obergeschofs, die Wohnungen enthaltend, ist wie in den Infanteriekasernen eingeteilt; die Zimmer mufsten jedoch, durch die darunter liegenden Stallungen bedingt, auf 7,ll m Breite gebracht werden. Da dieselben ebenfalls nur 20 Mann (10 Doppelbetten) fassen, so erhöht sich der Luftraum für jeden einzelnen auf 17 chm.

Die Kavalleriekaserne kann mit einem Obergeschofs alle ihre Raumbedürfnisse befriedigen. Selbst wenn sämtliche Offiziere des Regiments Wohnungen in der Kaserne erhalten müfeten, würde man nur für einzelne architektonisch hervorzuhebende Teile ein II. Obergeschofs anzuordnen haben.

Bemerkenswert ist, wie man bei diesen altösterreichischen Kasernen das gottesdienstliche Bedürfnis befriedigen soll, wenn eine Kirche nicht zu Gebote steht. In solchem Falle wird eine Kapelle hergestellt, nur eben grofs genug, um den Altar aufzunehmen, und so gelegen, dafs man sie im ganzen Hofe und von den Gängen aus sehen kann. Ein erkerartiger Vorbau in der Mitte der kürzeren Hofseite, im I. Obergeschofs gelegen (wie in Fig. 99 angedeutet), von drei Glaswänden umschlossen, genügt am besten diesen Anforderungen.

In Frankreich wandte sich nach dem Sturze des ersten Kaiserreiches der Kasernenbau zunächst dem Vaubcm'sehen Typus, den u. a. General Haxo (1820) und Oberst Eviy (1822) verbesserten, fast ausschliefslich wieder zu. Bald jedoch fanden gewisse Vorschläge des Obersten Belvias (1823) in den mafsgebenden Kreisen so entschiedenen Beifall, dafs sich allmählich die gesamte Kasernenbaupraxis nach ihnen richten mufste und sie nicht nur bis zum Ende des zweiten Kaiserreiches dem Kasernenbau ihren Stempel aufdrückten, sondern dafs sogar die grofse Mehrzahl der nach 1871 erbauten Kasernen — nicht eben zum Heile der französischen Armee — den Belvias'sehen Typus zeigt¹³²).

Genannter Ingenieur wollte nämlich die Annehmlichkeiten kleinerer Wohn-stuben und die ökonomischen Vorteile, welche der Bau recht grofser Zimmer bietet, dadurch vereinigen, dafs er zwischen je zwei Treppenhäusern 4 grofse, durch die ganze Gebäudetiefe reichende Zimmer anordnet, ein jedes derselben aber wieder in zwei kleinere Zimmer durch leichte Mittelwände zwischen den deckenstützenden Säulen zerlegt. Thatsächlich werden also 8 Zimmer gebildet, die zusammen 80 Mann, den damaligen Friedensstand einer Kompagnie, aufnehmen können. Jedes Zimmer erhielt nur ein Fenster; die Achsenentfernung derselben, von 6 bis 7m, wurde gleichmäfsig durchgeführt, sodafs auch sehr geräumige Treppenhäuser entstanden. Die Treppen selbst sind scheinbar dreiarmige; doch ist der mittlere Treppenarm, der die doppelte Breite eines Seiten-

Erd-

gcschofs.

Fig. 101.

Ober

geschofs.

Pf

mi

äUE

IT

mna-

Plan

gfj/f °>Wahti

i! 6 »!    * L-'AL-li-L

pHH+j

r Mb

J¹) ft 0 4 2 0

ln-n+i-t+H-

1:1000

10

30

40

B0m

Älteres System

österreichischer Kavalleriekasernenm).

mt Nach: Revue gen. de rarch. 1867, PI. 12—14.

armes hat, durch ein Geländer in zwei Läufe geteilt, und die dreiarmige Treppe besteht sonach aus zwei nebeneinander gestellten zweiläufigen Treppen.

In den Ausführungen gring man von der ursprünglichen Planung insofern ab, als man jede Unterteilung der grofsen Zimmer unterliefs, allerdings mit gänzlicher Aufopferung der Ruhe und Behaglichkeit in den den Treppen zunächst gelegenen Zimmern, durch welche der Verkehr ununterbrochen hindurchgeht. Den Weg wirklicher Verbesserung beschritt man dagegen, als man die Fensterachsenabstände auf 4,60 m verkürzte, um dem Gebäudeinneren mehr Licht

und Luft zuzuführen und zugleich den Charakter düsterer Festigkeit der Fassaden ang-e-messen zu mildern. Dafs man nun aber durchgehend gleich breite (6,40 m) Zimmer bildete, die abwechselnd i und 2 Fenster (an jeder Front) erhielten, war ungerechtfertigt und unzweck-mäfsig. In den einfenstrigen Zimmern sind die Mauerschäfte über-mäfsig breit, infolgedessen die Ecken nur unvollkommen zu lüften. In den zweifenstrigen Zimmern dagegen fallen die Fensterleibungen beinahe in die Flucht der Scheidemauern. Die Treppenhäuser haben ebenfalls 6,40m lichte Weite.

Mit Achsenweiten von 4,60¹¹¹ ist u. a. die Napoleons-Kaserne in Paris (1852) erbaut (Fig. 102 u. 103); doch führte hier die Gestalt des Bauplatzes dazu, ein-fenstrige Zimmer nicht mit zwei-, sondern mit dreifenstrigen abwechseln zu lassen.

Fig. 102.

11 mm

-t-1J 15,r "iTte

'Unter-I .Offiz i

u.o.

u.o.

an n

44 Mann

a n.

U.O.

U.O.

47 Mann

UüUlSi

MH MM Hj| ³

I. Obergeschofs.

SO 8 0 4 2 O

JB+H-I-H+f

19

1:1000

20

12

12

18

// /

Erdgeschofs.

Fig. 103.

10

Jl

11

ID

IL»

H E3

G£s)

r-^riry‘.i

40

60™

Napoleons-¥La.scrne. zu Paris¹³²).

1.    Feldwebel- und Dienstzimmer.

2.    Rapportzimmer.

3.    Krankenstuben.

4.    Stallung für 6 Offizierspferde.

5.    Wäscherinnen.

6.    Fechtsaal.

7.    Regiments-Schulzimmer.

8.    Aborte.

0. Küche.

10.    Werkstätten.

11.    Bekleidungskammern.

12.    Unteroffiziers-Speise- etc. Anstalt.

Um die oben bezeichneten Übelstände, unter Beibehaltung gleicher Zimmer-gröfsen, beseitigen zu können, setzte man bei späteren Bauten (z. B. bei der Prinz-Enge «-Kaserne zu Paris) den Achsenabstand auf 4,20 m herab und gab jedem

Handbuch.der Architektur. \IV.j7, b. (2. Aufl.)

c. Kasernenwärter.

b. Küchengebäude und Arresthaus.

a. Hauptgebäude.

•jeuszirej

4. Rapportzimmer.

Werkstättenmeister.

3. Wohnungen der

c. Stallungen.

1. Magazine.

Erdgeschofs.

big. 104.

|W|

so

Lvo

**■

U 0.

Zimmer an jeder Front 3 Fenster. Da die Zimmer hierdurch wenigstens 12 breit wurden, die Gebäudetiefe aber gewöhnlich 13 bis 16m betrug, so erhielt man ungemein grofse Zim-•A- mer, deren drei schon ge-um eine Kom-ioo bis iio

nügten

■ pagnie von

Mann unterzubringen.

Infanteriekaserne St.-Charles zu Marseille¹⁸*).

Fig. 106. Lageplan. — V₅₀₀₀ w. Gr ‘

e-Arsenal

f'f

■)

Lii] 'I

*»7J

Aasern®

Artillerie

Mi lit -

TH IIP

fHïïïïïïtl

ri

80-.-

HHCI

e*

ss

Die Erdgeschosse der beiden i vorerwähnten Belmas' sehen Kasernen sind an der Hofseite von offenen Hallen umgeben und ent-; halten die für den allgemeinen I Dienst im Regiment erforderlichen Räume, als: Dienst- und ! Rapportzimmer, Unterrichtszim-mer, Fechtsäle, Bekleidungskammern, Unteroffiziers-Speiseanstalten etc. Da Nebengebäude zu errichten unthunlicli war, so mufsten auch die Werkstätten, Koch- und Waschküchen, Aborte und Pferdeställe hier untergebracht werden. Die Höfe, welche von den viel-Sl k £ geschossigen Kasernengebäuden Jl ° S völlig umschlossen werden, sind verhällnismäfsig klein (etwa 3510 ■ v und 3870 clm grofs); es vereinigt sich also vieles, um diese monu-i mentalen Kasernenbauten vom hygienischen Standpunkte aus sehr unvollkommen erscheinen zu lassen.

N,

mmm.

hu-f 11.-

Offloff.

d.    Wache.

e.    Kiichcngebäudc, und Magazine. /. Offiziers-Pferdestall.

g. Aborte.

*.........19.0....

'HBt

i Miii

K2E.

32 Mil

Off.

Unt-

19.0.. .

........... 31,0

13 O .. ...

'/1000 w- Gr.

I. Obergeschofs.

Fig. 105.

Besser ist in dieser Beziehung

das Infanteriequartier St. - Charles

| zu Marseille (Fig. 104 bis 106¹³³).

i Die Mehrzahl der Mannschaften

ist zwar in enorm großen (13 m

breiten und 15 n> tiefen), mit 4 Bett-

i reihen ausgestatteten Zimmern

untergebracht ; aber diese sind

wenigstens (und zwar beiderseits)

unmittelbar von der Treppe

zugänglich oder doch nur durch

einen kurzen Gang, an welchem

rechts und links kleine Wohn-y.

Stuben liegen, von der Treppe getrennt; auch können sie durch 3 Fenster in jeder Front ziemlich gut gelüftet werden. Allerdings kommen daneben auch lang ge-

aus

i33) Nach : Nouv. annales de la consf. 1865, S. 145.

befanden sich aber nach den Napoleon'sehen Kriegen in besonders schlechter Verfassung und verursachten enorme Verluste an Pferdematerial (bis zu i³/₄ Millionen Francs in einem Jahre). Man bestrebte sich daher, die vorhandenen Baulichkeiten zunächst thunlichst zu verbessern ; zugleich aber wurde eine Kommission niedergesetzt, welche die besten Konstruktionen für Militär-Pferdeställe ermitteln sollte. Auf Grund ihrer Berichte verfügte der Kriegsminister (1840), dafs fortan die Breite eines Pferdestandes 1.45m betragen und nur bei beschränktem Raume auf 1,40m herabzugehen gestattet sein solle; ferner, dafs die Breite des einfachen Stalles zu 6,00 m, die des doppelreihigen Stalles bei der Stellung der Pferde Kopf gegen Kopf zu 12,om, bei der Stellung Kroupe gegen Kroupe (die nur ausnahmsweise gestattet sein sollte) zu 10,40m anzunehmen sei.' Als Sohlbankhöhe der Fenster über dem Stallfufsboden wurden 3m, als Höhe des Stallraumes 5m festgesetzt. Diese Abmessungen ergeben 43,5cbm Luftraum

.streckte, schmale Zimmer mit nur einem Fenster in jeder Front, sogar mit nur einem Fenster überhaupt vor, die aber trotzdem mit 32 Mann belegt sind. Wie aus Fig. 105 ersichtlich, sind in den grofscn Zimmern 4 Reihen Betten aufgcstellt; die beiden mittleren Reihen werden durch halb hohe Wände von einander getrennt und an den Fensterseiten durch Bettschirme gegen Zugluft geschützt.

Das Kasernement hat eine hohe, gesunde Lage. Wie der Lageplan zeigt, liegt das Hauptgebäude a inmitten der Baustelle, und es sind ihm einige Nebengebäude beigegeben, und zwar: beim Haupteingange die Wache d und die Kasernenverwalter-Wohnung c. Die 3 Bataillonsküchen sind in den Gebäuden b und e untergebracht; letzteres enthält außerdem noch Magazine, erstcrcs die Arrest-behältnisse. Die Abortanlagen bilden kleine Doppelgebäude g in den Ecken des Hofes.

Auf Grund der günstigen Lage und der verbesserten inneren Einteilung hat man hier gewagt,

2400 Mann unter einem Dache zu vereinigen. Zu diesem Zwecke hat das Hauptgebäude im Mittelbau und in den Eck- und Endpavillons 6 Geschosse, in den übrigen Teilen 4 Geschosse erhalten, von welch letzteren das III. Obergeschofs eine Mansarde ist. Unterkellert ist nur etwa der fünfte Teil des Gebäudes. Die Mannschaftsstuben sämtlicher Geschosse halten zusammen 9100 clm, die Unteroffiziers-stuben 1290<lm•, da in ersteren 2250 Mann, in letzteren 146 Unteroffiziere unterzubringen sind, so entfallen auf einen Gemeinen 4<lm, auf einen Unteroffizier 8,8 <lm Zimmergrundfläche. An Luftraum gewährt ein Mannschaftszimmer im Erdgcscliofe etwa 23,5 cl)m, in der Mansarde nur 15,0 chra, im Durchschnitt aller Geschosse aber etwa 17,5 cbm für einen Kopf. Diese Verhältnisse sind also günstig; aber die regelmäßige Lufterneuerung, die hier ungleich wichtiger wäre, ist nicht gesichert, sondern lediglich der zufälligen Lüftung anheimgestellt»

Das Gesamtgelände ist 2,4052 ha grofs; mithin entfallen auf den Kopf nur 10 ll»>. Die Baukosten haben, ausschl. Grunderwerb, aber einschl. Erd- und Planierungsarbeiten 1610400 Mark (=2013000 Francs) betragen, also durchschnittlich für 1 Kopf 631,53 Mark (=789,41 Francs).

Die Belmas'sehen Konstruktionen waren nur für'Kasernen der Fufstruppen berechnet. Die französischen Kavalleriekasernements, namentlich die Ställe, Kavaiicrie-

kasernen.

Ui-

Verbesserte

Fig. 107.

für ein Pferd (in den Stallungen mit Mittelgang jedoch nur 37,7cbm).

Ui

gli|M

Obergeschofs.

Fig. I08.

■m

tb» mb. m

Erdgeschofs.

Französische Kavalleriekaserne aus dem Jahre 1843¹³²) w. Gr.

Nachdem die Flauptabmessungen der Ställe feststanden, wurden die Wohnräume den letzteren angepafst und (1843) für die Kasernierung einer Schwadron von 180 Mann mit 152 Pferden das Folgende bestimmt. Das Kasernement wird aus einem doppelreihigen Stall für 100 Pferde gebildet, der durch zwei eingebaute, 3,90 m breite Treppenhäuser in 3 Teile zerlegt wird (eine mittlere Abteilung für 40 und zwei Flügel für je 30 Pferde). Über diesen Stallungen wohnen sämtliche Unteroffiziere und Mannschaften in mehreren

71000

kleinen und vier grofsen Zimmern, deren letztere 4 Bettreihen fassen. Fig. 107 u. 108¹³-) zeigen

>3²-

Ältere

deutsche

Kasernen.

133-

Systeme.

die Geschofsgrundrisse einer Gebäudehälfte. Für die verbleibenden 52 Pferde wird ein abgesonderter einfacher Stall hinter dem Hauptgebäude erbaut.

Durch diese Anordnung hätte man auf die gänzliche Sonderung der Ställe von den Wohnungen geführt werden können; doch war man damals noch weit entfernt, eine solche für notwendig und vereinbar mit den dienstlichen Anforderungen zu halten. Als daher unter dem zweiten Kaiserreiche die vierreihigen Ställe (Ecuries gares) in Aufnahme kamen (siehe Art. 110, S. in), sah man in ihnen auch ein Mittel, die gesamten Stallräume mit den Wohnräumen wieder in einem Gebäude zu vereinigen. Zu welchen Übelständen aber die einseitige Verfolgung dieser Idee geführt hat, zeigt u. a. die vom General Tripier herrührende Kombination in Fig. 109 bis in¹⁸²).

Über der Holzdecke der mittleren Stallabteilung liegen die Wohnzimmer der Mannschaft, vom Stalldunst also vollständig umgeben und durchdrungen. Ein Raum, der für ein Heumagazin zu schlecht sein würde, wurde gut genug für menschliche Wohnungen befunden. Dafür war aber, mit vielem Scharfsinn, die grofse Aufgabe gelöst, im Obergeschofs genau so viel Mannschaft unterbringen zu können, als im Erdgeschofs Pferde stehen. Indem man die Treppen um 9 Pferdestaiidbreiten (13,05 ni) von einander entfernte, erhielt man zwischen denselben einen Saal von eben dieser Länge und der Breite der mittleren Stallabteilung ( 10,40,n), in welchem 34 Betten in 4 Reihen Platz fanden. In einer kleinen Stube, der Treppe gegenüber, wohnten 2 oder 3 Unteroffiziere.

Eig. 109.

"JSbbsbsL

fr

SV

Querschnitt nach CD. — ’/jqo w. Gr.

Eig. 110.

Tilg iM~m am

pglSjn|i_|i|

Obergeschofs.

Eig. III.

J |«|

I J ¹ I I I U I I J

c_y

Erdgeschofs.

Tripier'’s Kavalleriekaserne1S2). ’/iooo w- Gr-

Die Mehrzahl der älteren deutschen Kasernen sind Gebäude mit Mittelkorridoren ; doch kommen auch Kasernen vor, die an das Vauban'sehe Konstruktionsprinzip erinnern (in Bayern »Stockkasernen« genannt). Besondere Eigentümlichkeiten sind an ihnen nicht hervorzuheben.

2) Neuere Kasernen.

Die im vorhergehenden Abschnitte skizzierte Entwickelung des Kasernenbaues läfst zwei Hauptverschiedenheiten in den Grundrifsanordnungen erkennen. Entweder sind alle Mannschaftswohnräume in unmittelbarer Nähe der zahlreich vorhandenen Treppen gruppiert, sodafs Verbindungsgänge gar nicht oder doch nur in unbeträchtlichen Längen Vorkommen, wodurch das sog. Blocksystem des Kasernenbaues entsteht, oder von verhältnismäfsig wenigen Treppen aus führen längere Gänge, gewöhnlich nach zwei Richtungen sämtliche Zimmer münden — das Korridorsystem des Kasernenbaues.

In neuester Zeit hat sich ein drittes System zu vorgenannten beiden gesellt, dasjenige der erdgeschossigen Kasernen, in welchen Zimmerdecke und Gebäudedach zu einem Konstruktionsteile zusammengezogen sind und das man daher nicht unpassend das Pavillon- oder Zeltsystem benennen kann.

auf welche

C entrai- ' Waschanst.

Fig. 112.

Turnplatz

wi

fl

Exercier-i) Parade-

Garten

Ca

cm

Officiers-Casino-.Garten I

Platz

•I

Ci

Uar@ten-An

©lag

Garten

Kasernement des Kaiser-Franz-Garde-Grenadier-regiments zu Berlin¹³⁴). — ¹/₅₀₀₀ w. Gr.

Arch. : Fleischinger.

Unabhängig vom System gilt der Grundsatz, die Wohnräume nebst Zubehör so anzuordnen, dafs jeder Unterabteilung der Truppe ein möglichst in sich abgeschlossener Bezirk der Kaserne, den man als Kompagnie- etc. Revier bezeichnet , zugeteilt werden kann. Die Wohnungen der Verheirateten jedoch, und zumeist auch diejenigen der Offiziere, werden nicht mit in die Kompagniereviere einbezogen, sondern in besonderen, dem allgemeinen Mannschaftsverkehr entzogenen Gebäudeteilen, oft auch in abgesonderten Gebäuden untergebracht.

Grundsätze.

In allen neueren Kasernen wird ferner die Trennung der Stallungen von den Wohngebäuden durchgeführt. Die Wohnkasernen aller Truppengattungen können also nach denselben Typen hergestellt werden, unter Berücksichtigung der verschiedenen Stärke und Einteilung der Truppen. Man belegt jedoch in Kavalleriekasernen die Stuben nicht so stark, wie in Infanteriekasernen, weil der Kavallerist seine Umgebung leichter infiziert, als der Infanterist.

Im nachstehenden sind nun einige Repräsentanten des neueren Kasernenbaues, nach Ländern geordnet, durch erläuterte Grundrifsskizzen dargestellt.

C,2 ĆT, Q. Bataillonskasernen.

E. Exerzierhaus.

L. Aborte.

P. Offizierspferdestall. W. Wache.

3) Neuere Kasernen des Deutschen Reiches.

Die neueren deutschen Kasernen gehören zumeist dem Korridorsystem an. Hinsichtlich der Gröfse war die Bataillonskaserne (zugleich mit gewissen Abänderungen als Kaserne für ein Kavallerieregiment oder eine Artillerieabteilung dienend) bisher als Norm zu betrachten. Die Garnison-Gebäudeordnung von 1889 gestattet jedoch, eine Kasernenanlage durch eine Anzahl kleinerer Gebäude für 1 oder 2 Kompagnieen (Kompagniekasernen) zu bilden, was als ein entschiedener Schritt zu der von der Gesundheitswissenschaft geforderten Dezentralisation der Massenwohnungen zu begrüfsen ist.

In Fig. 113 bis 116 sind die Geschofsgrundrisse einer neueren preufsischen, einfach gehaltenen Bataillonskaserne, jener zu Rendsburg, wiedergegeben. In diesem Gebäude ist alles vereinigt, was die Wohnungs- und wirtschaftlichen Bedürfnisse der Truppe zu befriedigen vermag; nur die Mannschaftsaborte sind aus demselben verwiesen. Die hier zu bemerkende Unterbringung der Speisesäle, Küchen mit Zubehör und Putzräume im Sockelgeschofs findet sich in den meisten der bis ungefähr 1890 erbauten deutschen Kasernen wieder.

Die oben erwähnte Gebäudeordnung hat aber auch in dieser Beziehung

m) Nach: Berlin und seine Bauten. Berlin 1896. Teil II, S. 377.

135-

Kasernen

für

Infanterie.

“T

M» • •

C/>

ST

:■

r:

rt-

&>

c/>

CD

2

CD

7*

CD

D.

*1

Oq

p. *

Fig. 116.

Sockelgescho's.

Fig. 115.

Erdgescho’s.

Fig. 114

I. und II. Obergeschofs.

Fig. Uj.

III. Ober- und Dachgescho’s.

im 4 t o

1 ; i 11 11 i » » I

1; 1000

10

<0

30

40

B0*

ns

Jll

as

■ >1

tffz.

I £*■+»£

I a

ffl

ffl

4-1

td t-d

5d Hd

i 4l I

jjj H

!Î0

cv>

P> M.

n» S: «.

i|A^-

5⁻    I

01

'ĄS[

|Q1

IKlMIllB

IPIPS

ikhiiiiiiiiiv

!V'?-|    1

!±0<td±

!7

||

■W. 10 10 10 10 20 * M ¹²‘    12°    • VT I ¹⁰ T¹⁰ I 10 C    i

ttjtt-\x |m |m I    '    - lK |M>.|M.jv^|g

il

laadsl-

me h-

"JaiWo,

*A

atlail.

luAau¹

Faim.

TU

C9

v...

-L S

¹¹ I«    I «T¹⁰ I ³⁰ T 80    *M T ¹²    K T fl    1 ¹² 12 °|° •    , T10    10    10    10 T 11

I ^ M    ^*1    I ^    Ivf    Ml ^Jm    M    M    M I M

124.20 ..................................................

V6

*5

Fe

Fe.

îâi

Regimeats - Kam

Jjistr

- snw

» sa

i_⁵Lïî

E o.

Fe.

t -ü

rrń

tr' >r*

S.

* ¥-7

te

pt* *

gCî

rt

S.Z.

.g

Comjj

Bat. Kam.

hJlSio- Iw

1_ J* _

B.Kit. Bataillonsküche.

F. Fleischkammer.

Fldïuk. Handwerker.

Fr. Keller für Feldfrüchte.

M. Marketenderei.

P.R. Putzraum.

Sp. Speisekammer.

U.Sp.S. Unteroffiziers-Speisesaal

A. Arrestzelle.

FL Flickstube.

G. Garderobe.

L.Z. Lesezimmer.

Off. V.Z. Offiziers-Versammlungszimmer.

R.B. Regimentsbureau.

IVa. Wache.

W.M. Wäschemagazin.

Fe. Feldwebelswohnung. S. Schreiberstube.

B. Bügelofen.

E. Einzeln wohnender Unteroffizier. L. Lazarettgehilfe.

S. Z. Schuhmacher-Zuschneider.

T.    Tuchlager.

U.    Unteroffizier.

V.    Vorschneider.

Vlt V₂. Wohnungen verheirateter Unteroffiziere.

Z. Zahlmeisterswohnung.

1, 2, 8, 4. Kompagniekammern.

Wandel zum Besseren geschaffen, indem sie vorschreibt, dafs fortan in den Bataillons- und Kompagniekasernen aufser der Mannschaft nur die zu kasernierenden Offiziere und die Feldwebel unterzubringen sind ; dafs dagegen ein besonderes Wirtschaftsgebäude zu errichten ist, welches die Küchen und Speiseräume für Unteroffiziere und Mannschaft, die Marketenderei, Waschküchen und Badeanstalt aufzunehmen hat. Ferner werden verlangt: ein möglichst feuerfestes, keine Heizungsanlagen enthaltendes Montierungskammergebäude, ein Wachgebäude mit mehreren Arrestzellen, ein Gebäude zu Dienstwohnungen für die Verheirateten (mit Ausnahme der Feldwebel) und die Verwaltungsbeamten, und eine Offiziers-Speiseanstalt. Unter Umständen kann auch ein besonderes Werkstättengebäude errichtet werden. Fig. 117 giebt den Grundrifs eines ausgeführten Wirtschaftsgebäudes für ein Bataillon.

Die Regimentskaserne der Infanterie wird durch eine Gruppe von

Fig. 117-

*[■ bll I'IlT

tlTHLZH

Wirtschaftsgebäude.

w. Gr.'

3 Bataillonskasernen gebildet, und zwar in den meisten Fällen so, dafs sie mit dem Exerzierhause einen grofsen Parade- und Exerzierplatz umschliefsen, bei welchem, eben wegen der Gröfse desselben im Verhältnis zu den Gebäudehöhen und wegen der Lücken zwischen den Gebäuden, von den Mängeln eines geschlossenen Hofes nicht die Rede sein kann.

’/JOOO

n.    Ablegeraura.

ba. Baderaum.

b.    Büchsenmacherei.

c.    Kantine.

g. Flur.

k. Küche.

m. Mannschafts-Speisesaal.

o.    Offiziers-Versammlungszimmer.

p.    Putzraum.

r.    Rollkammer.

s.    Speisekammer.

«. Unteroffiziers-Speisesaal.

w. Waschküche.

Im Obergcschofs : Wohnungen für zwei verheiratete Unteroffiziere, für den Kasernenwärter , Schnciderwerkstätte, Schuhmacherwerkstätte , 2 Zuschneider, Bataillonskammer, Trockenboden.

Als mustergiltiges Beispiel einer solchen Regimentskaserne kann das bereits 1863—66 erbaute Kasernement des Kaiser-Franz-Garde-Grenadierregiments zu Berlin (Fig. 112) gelten; dasselbe ist von Fleischinger entworfen und unter der Leitung Voigtei’s ausgeführt. Eine gleichartige Schöpfung aus neuerer Zeit (1873 — 74) ist das Kasernement für ein Regiment Infanterie zu Kassel, dessen Lageplan Fig. 118 wiedergiebt.

Das eben erwähnte Berliner Kasernement geniefst vor dem hier skizzierten den grofsen Vorzug, dafs die Gröfse dés Bauplatzes erlaubte, längs der Aufeenfronten der Gebäude Gartenanlagen herzustellen, die hinter dem Exerzierhause auch noch einen Sommerturnplatz einschliefsen.

136.

Infanterie

kasernen

mit

Schlafsälen.

Einen wesentlich anderen Weg, als den in Art. 135 dargestellten, hat man in Sachsen zur Bildung einer Bataillonskaserne eingeschlagen, was hauptsächlich durch die Einführung von Schlafsälen bedingt war. Jede Kompagnie erhält einen Schlafsaal, der 125 bis 150 Betten fafst. Während man nun früher sämtliche Schlafsäle zuweilen in einem Geschosse (gewöhnlich im obersten) vereinigte, legt man sie in den neueren Kasernen stets innerhalb der Kompagniereviere an. Eine weitere wesentliche Verbesserung der Kaserne ist durch Gewährung eines Waschraumes (oder zwei solcher) in jedem Kompagniereviere herbeigeführt worden. Indem man dem Gebäude eine solche Ausdehnung giebt, dafs jedes der beiden Obergeschosse zwei vollständige Kompagniereviere enthält, behält man das Erdgeschofs für die Wohnungen der Verheirateten, die Bataillonsbureaus, Unterrichtszimmer, Wache etc. frei.

Fig. 119 stellt einen halben Geschofsgrundrifs der von Opitz entworfenen Pionierkaserne zu Dresden dar.

Fig. 118.

An den breiten und tiefen, nach der Hofseite weit vorspringenden

schliefst sich jederseits ein Kompagnicrevier, bestehend aus Langbau mit Schlafsaalflügel, an. Die speciclle Einteilung ist aus Fig. 119 zu entnehmen. Der Mittelbau enthält im I. Obergeschoß? die Ingenieurbibliothek und Teile einer Hauptmannswohnung.

Mittelbau und Eckflügel haben noch ein III. Obergeschofe, ursprünglich teils zu Wohnungen für Verheiratete, teils zu Montierungskammern ausgebaut.

Später wurden alle Wohnungen ||||||| für Verheiratete aus dem Gebäude entfernt.

Das Sockelgeschofs enthält zwei sehr geräumige Speisesäle (liegen unter den Schlafsälen), die Unteroffiziers-Speiseanstalt (ca. 115 y"¹), die Küchen mit Zubehör, die Werkstätten, die Badeanstalt,

4 Luftheizungsöfen, Keller für Lebensmittel etc. Die Baukosten dieser Bataillonskaserne (ausschl. Grunderwerb) haben 484 725 Mark betragen.

Die Infanterieregiments-Kaserne hat man in Sachsen mehrfach nicht durch Zusammenstellung dreier Bataillonskasernen gebildet, sondern als Einheitsgebäude hergestellt. Allen Bedenken, die möglicherweise vom gesundheitlichen Standpunkte aus gegen derlei Gebäudekolosse erhoben werden könnten, begegnet man — wie die nachstehenden Beispiele erkennen lassen — durch die Abmessungen und die gegenseitige Lage der einzelnen Gebäudeteile, sowie durch möglichste Vervollkommnung aller jener Einrichtungen, welche für die Gesundheitspflege von hervorragender Bedeutung sind ; man richtet auch das Hauptaugenmerk darauf, dafs der Bauplatz durch dominierende Lage und durch Gröfse nicht nur zur Zeit der Errichtung des Gebäudes, sondern auch bei jedem Anwachsen der Garnisonstadt die völlig freie und gesunde Lage des Kasernements verbürge.

Mittelbau

oB

CC    CQ

O    o

oB

Uffic-G ar-

t en

.. ₀B v...

180™.

Bo

oB oB

Bo

kl

S{

îllarfl

Fig. 119.

; 0 f fi ciers-Casino •'

Ein

°f fickeAj^

fonvl speis e ■ |spiel

Ziml Sa.al

Zim

JO B 6 4 2 O

mm

igp

■ ■ 208™

SU2500

10 n 0 10 eo ao »o no 00 7o 80 »o «x»

trW— 1 1 1 -1-1. 11111

Kaserne für ein Infanterie-Regiment zu Kassel.

in

Kl

I. ..Ÿ..

A.    Asche.

B.    Brunnen. K. Kehricht.

L. Abort.

Pf. Pferdestall.

B. Wagenremise.

n r

sc7i|af^saall ;

JüL

150 jj Mjjanii

26.59“

Arch. :

Opitz.

10

i: 1000

ÎO

JO

40

RO*

Pionierkaserne zu Dresden. — II. Obergeschofe.

Wenn Gröfse und Form des Bauplatzes keinerlei Beschränkung auferlegten, hat man die Infanterieregiments-Kaserne wiederholt als einen Langbau von 345m gestaltet, der im wesentlichen nur Wohnungen enthält und welchem an der Flofseite 4 Flügel — 2 Eck- und 2 Mittelflügel — angehangen sind, bestimmt in den Obergeschossen die Schlafsäle aufzunehmen. Durch diese 4 Flügelbauten wird das Gebäude in 3 Hauptteile zerlegt, deren mittlerer (Fig. 120 u. 121)

82,10 m

Fig. 120.

Comp-Revie r.

Tische

jGarderotiej^mnf.; j inkJLesezimQel,

jener

jrMïïsïï

-r- Km

Couver

sationr

Zim.

speise-S a a 1

Bil-

■lard-

Zim

Offirier EinO

Wiener! cq mp-

"T T ¹ ikevier

fütioifein Officiel!

III.

Obergeschofs.

i»

30.50.m.

Fig. 121.

, III.

LS r—

si

ii

II

*1

süiaftsîair

alTgT TsTÇa#Cüche|AufwascTijvbrrai

ailiBarmson^ rl waltung

Wsfin-Kellcr i

el 1er

ifficie!

iCasi-

Verl Reuts-9 ISömeitf *. Ą Werkst

Sockel

und

Kellergeschoß.

der-

no

Mittelbau.

086420

10

1:1000

20

30

40

r,o“

Fi g. 122.

Schlafsaal

Schlafs a al

f iir

für

150 Mann

fl Waschl ft -di ratim|

150 Mann

Wasclilr

ranmld-

23

84

[ann

Mann

■wascłil i6 "T”.6 |ltL] 16 I .sTsWaTaoT ¹⁷ I ⁷ L³ I ⁷ I 16 83 Tanm M. M Qff M M_ j^jrouj^ur MJ_ ^ • J. _ X'^l ^

Mann

Wasch raum 23

■ wm i Mann

Mann

81

Manr.

-

C ompag-nie-Revier

C ompagnie-Revier

Linker Flügel (III. Obergeschofs). Infanterieregiments-Kaserne zu Dresden.

die Offizierswohnungen enthält, während in den Seitenteilen (Fig. 122) je 6 Kompagniereviere sich befinden. Dieser Gliederung entsprechend hat die Kaserne drei breite dreiarmige Treppen. Die Zahl der bewohnten Geschosse beträgt vier: 3 Obergeschosse mit den Mannschaftswohnungen und das Erd-geschofs, in welchem die Verheirateten, sowie die zum Regimentsstabe gehörigen Unteroffiziere, die Bureaus etc. untergebracht sind. Das Sockelgeschofs ist analog dem in der Bataillonskaserne verwendet.

Die Anzahl der Luftheizungsöfen in demselben beträgt 18.

Die drei Geschosse des Mittelbaues, welche hier nicht dargestellt sind, enthalten Offizicrs-wohnungen: im ganzen sind solche vorhanden für i Hauptmann und 24 Leutnants; aufserdem Wohnung des Kasinoökonomen.

Bei Dresden war es möglich, zwei solcher Kasernen auf einem 800m langen, 240m tiefen Bauplatze zu einem Brigadekasernement in der Weise, wie Fig. 123 zeigt, zu vereinigen. Zu jeder Regimentskaserne gehören ein Offiziers-Pferdestall, eine Schlachtanstalt, ein Munitionsmagazin und ein Geräteschuppen. Beiden Regimentern gemeinsam ist das Exerzierhaus. Zwischen beiden Kasernen steht ein Wachgebäude, das zugleich die Regimentsbureaus, die Divisionsbibliothek, Kaserneninspektor-Wohnungen etc. enthält (siehe auch Kap. 4).

Von der 30m breiten Heerstraße, an welcher das Kasernement liegt, werden die Hauptgebäude durch 25 m breite Vorgärten getrennt. Die Heerstraße selbst hat nur vor der Mitte des Kasernemcnts die Höhe des Hofplanums und fällt von da aus nach beiden Richtungen hin, sodafs jene Vorgärten durch Terrassenmauern gestützt werden müssen, die am Westende 3,10 m, am Ostende 6,50 m hoch sind.

Fig. 123.

i v-

staatswal d 11 n j

"w

S-

Re gim .Park.

i eThaus

I; x e r c

... 80 0 ¹¹¹

Régiraexts-C as erxe

R e gim ent d-C a s ornej

Caäett-Rans -ParX

11 ..À.- .IR ] CD b

00

"C ä T r e

T7??7r:

-ki._

4A *-

ParX

x. t

i jn

Kasernement für eine Infanteriebrigade zu Dresden, tv. Gr.

V. 0

......

P. Pferdestall.

S. Schlachtanlage.

W. Wachgebäude.

WTPl. Wäschetrockenplatz.

A. Asche- und Kehrichtgrubc.

D. Siivcrn'sehe Desinfektionsgrube. G. Geräteschuppen.

Z. Landwelir-Montierungskammcr. M. Munitionsmagazin.

Der Sanierungsgürtel, welcher die Anlage in Gestalt von Parks und Hochwald umgiebt, ist auf der der Stadt zugewendeten Seite bis zu 230 m breit. Der angrenzende Stadtteil zeigt nur Villenbautcn, nirgends geschlossene Bauweise. Zieht man noch in Betracht, dafs der Kasernenhof ungefähr 15 m über der Durchschnittshöhe der Dresdener Strafsen liegt, dafs der Baugrund aus vollkommen reinem Quarzsande von aufscrordentlicher Mächtigkeit besteht, endlich dafe die herrschende Windrichtung die Kasernen vor dem Rauch und Rufs der Stadt vollständig schützt; so mufs man zu der Überzeugung kommen, dafs hier die denkbar günstigsten Bedingungen für grofse

Kasernenanlagen gegeben sind. Die Baukosten dieses Brigadckasernements mit allem Zubehör haben 4 470 284 Mark betragen.

Wo die vorstehend skizzierte Bauart der Regimentskaserne nicht ausführbar ist, werden die Schlafsäle nicht in angebaute Flügel gelegt, sondern den Mannschaftsstuben in derselben Front angeschlossen. Für den Schlafsaalbereich fällt dann der Flurgang weg, und die Schlafsaalbreite ist gleich der Summe der Zimmertiefe, der Gangbreite und der Stärke der Gangmauer. Fig. 124 zeigt die Gesamtanordnung der in solcher Weise 1883—85 erbauten Kaserne zu Zwickau, von Portius entworfen.

Von den drei Kasernenfronten und dem Exerzierhause wird ein Hof und Exerzierplatz von 196 ra Länge und 125 m Breite begrenzt. Fig. 125 stellt die Hälfte eines Obergeschoß-Grundrisses mit seinen zwei vollständigen Kompagnierevieren dar. Die übrigen Raumerfordernisse sind ähnlich, wie bei den Dresdener Kasernen, befriedigt. Verschieden ist die Verteilung der Räume hauptsächlich darin, dafe sowohl Offizierskasino (Speisesaal von 192 qm und 4 Zimmer, einschl. Bibliothek und Lesezimmer), als auch Unteroffizierskasino (3 Zimmer von zusammen 240 Qm, Buffet und Küche) in das Erdgeschoß gelegt sind.

Die Kosten des Baues, einschl. Sammelheizung, Wasser- und Gasversorgung haben 1 581 920 Mark betragen; hierzu kommen für Grunderwerb, Haus- und Wirtschaftsgeräte noch 258970 Mark; mithin Gesamtkosten 1 840 890 Mark.

Besondere, von den Wohnstuben getrennte Schlafräume können der Truppe entweder in Gestalt grofser Schlafsäle, wie in den sächsischen Kasernen, oder auch in Gestalt kleinerer Schlafzimmer zugeteilt werden. Das letztere war in den althannoverschen Kasernen erfolgt. Fig. 126 giebt das Schema einer Bataillons-Kaserne des Kasernements am Welfenplatze in Hannover, von Jüngst 1858—60 erbaut.

Neben jedem Wohnzimmer liegt ein entsprechendes Schlafzimmer. Da der damalige Friedensstand der Kompagnie nur 76 bis 84 Unteroffiziere und Mann betrug, so verlangte ein Kompagnierevier nur 3 Wohn- und 3 Schlafzimmer für je 26 bis 28 Mann. Die Abmessungen dieser Räume sollten so gewählt werden, dafs im Wohnzimmer ca. 7,5 chm, im Schlafzimmer ca. 12,5chm Luftraum auf den Kopf entfiele. Die Ausführung gewährt indessen in den mit 28 Mann belegten Stuben diese Mengen nur unter der Annahme, dafs stets ¹/₈ bis ¹/a der Mannschaft im Dienste abwesend sei; bei voller Belegung dagegen kam man nur auf 6,9 cb,n, bezw. 11,3 cbm.

137-

Infanterie-

Kasernen

mit

Schlafzimmern.

ry

i:

4--

ScjJila f-

Sfja a 1

‘1

ür

25

4jaan

Fig. 124.

YJ.

§8

.. , MMMMI

WM

Wasch

Saal

IllüilU

*V

... 31,335 .

gs

j|<    31.335

20

Mann

Terrass!

lUnterr-

I Zim.

20

125.0

162,40

M ann

Unterof

162,20

20

Mann

195,04

20

Mann

Mann

'M

20

Mann

!*•

221,60 .

•>

2 Tour

10 8 0    10    20    30

1:2500

40 SO

H—h-

1 Fähn

OO 70    80    90    100

Lageplau.

Unter

Offic.

Fig. 125.

Mann

■ uiirni

r;¹

20

#m

Mann

sj

P|

H    f

lÖffic« erj

S clii a f 3 a al

’Tü’f

Man

12 5

18 8 18 Mcela 18 I 18 I 1 : an 11 gM an n In dwJFourj M a n a |Ma nn ICtiatę

* WascTi-S a al

110 70

i*

1:1000

13 a O 4 2 o

10

20

30

40

60™

I., II. und III. Obergeschofs.

Kaserne für ein Infanterieregiment zu Zwickau. Arch. : Por/ius.

Fig. 126.

138.

Kasernen

für

Kavallerie.

In den Scheidemauern zwischen Wolin- und Schlafzimmern pr wurden grofee Fensteröffnungen, _|_ die durch stellbare Läden schliefebar sind, ausgespart. Man beabsichtigte durch diese Öffn gen die gesamte Luftmenge beider Räume während der Nacht für das Schlafzimmer nutzbar zu machen, was allerdings voraussetzte, dafs das Wohnzimmer stets vorher gründlich gelüftet wurde.

Wie schon oben erwähnt, werden gegenwärtig" die Wohngebäude der Kasernen für Kavallerie, Artillerie und Train im wesentlichen wie diejenigen für Fufstruppen erbaut. Gewisse Unterschiede sind aber durch die Stärke und die innere Organisation der Truppen bedingt, wie die nachfolgenden Darstellungen werden erkennen lassen. Zugleich sollen diese Beispiele ausgeführter Anlagen zeigen, wie Wohngebäude und Stallungen etc. in zweckmäfsiger Weise sich zu einem Ganzen vereinigen lassen.

In der Regel werden die hier zu betrachtenden Kasernements für ein vollständiges Kavallerieregiment oder für eine Artillerieabteilung (4 Batterien) oder für ein Trainbataillon (zumeist 2 Kompagnien) errichtet; doch kommen für Artillerie auch gröfsere Anlagen vor.

Kavallerieregiments-Kasernen von mustergiltiger Anordnung entstanden bereits in den Jahren 1846—48 in der Kaserne für das 2. Garde-Ulanenregiment zu Moabit und 1850—53 in dem Kasernement des 1. Garde-Dragonerregiments zu Berlin, beide von Drewitz erbaut unter Oberleitung von Fleischivger.

Fig. i27lrtr>) giebt den Lageplan des erstgenannten Kasernements wieder. Die Südseite des 268 m langen und 171 m tiefen Bauplatzes nimmt das Wohngebäude (102™ lang) ein; ihm parallel zieht sich längs der Nordseite ein Trakt Stallgebäude hin, der durch das Reithaus in zwei Teile zerlegt wird. Von jedem dieser Teile gehen zwei Langbaue (Stallflügel) in senkrechter Richtung auf das Hauptgebäude zu, bleiben aber mit ihren südlichen Giebeln 12,0 m von der Linie der Kasernenflügel entfernt.

U. U..

II

u. u

ver-

un-

W.

1. (i.) C omjjagnie

3.(4)Compagnie

S. S. Vf

s.

Schul

Zimmer

W.

s.

Vf.

s,

s,

w.

System der althannoverschen Kasernen (I. u. II. Obergeschofs).

w. Gr.

S. Schlafzimmer.

Arch. : Jüngst.

IV. Wohnzimmer.

.. 171,13.™

V.

......

S«......... 69.46 m

jjj Reitplatz

f üt die

1. u 2 ESC

U. Unteroffiziere.

Fig. 127.

--_

Reitliaus

«......58.09™.

Fufsexer

ci er

Platz

.....69,46.™....

R eitjilatz fiiT die 3 11 Esc.

Die Anlage entspricht der damaligen Einteilung des Regiments in 4 Eskadronen. Jeder der letzteren wurde ein Stallflügel und die Hälfte des Verbindungsbaues nach dem nächsten Stallflügel überwiesen. Die kurzen Strecken zwischen den inneren Stallflügeln und dem Reithause dienen als Kühlställe (mit je 6 Ständen).

Der grofee Platz zwischen den mitteren Stallflügeln (101 X 58 m) ist dem Exerzieren zu Fufe Vorbehalten; in jeden der beiden anderen Plätze (106,0 X 69,4m) teilen sich als Reitbahnen zwei Schwadronen.

Das Wohngebäude, eine Korridorkaserne, ist für 11 Offiziere und 533 Unteroffiziere und Mann berechnet, hat Mannschaftszimmer von 9,90m Tiefe, 4,80 » Breite und 3,45m Höhe, in welchen auf den Kopf 4,3 Grundfläche und etwa 15 cl,ni Luftraum kommen.

Die Stallungen für 676 Pferde gewähren jedem Pferde 38 ct>m Luftraum, haben aber noch Holzdecken, obgleich Futterböden über denselben angebracht sind.

Die Gesamtbaukosten haben I 345 200 Mark betragen.

Das zweite der oben genannten, von Drewitz erbauten Kasernements¹³⁰) für 4 Offiziere, 5l5Mann-

iarten

Li

.ä

Hi w 0 h n •

Gebaudpf”

tartenf

Kaserne für das 2. Garde-Ulanenregiment zu Moabit¹³⁵). — Vsooo w- Gr.

Arch. : Drewitz.

***) Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1851, S. 203, 247, 333 u. BI. 31, 32, 34—35. 13a) Siehe ebendas. 1855, S. 521 u. Bl. 66— 68.

schäften und 676 Pferde zeigt in der Hauptsache dieselbe Anordnung, wie die eben besprochene Ulanenkaserne, ist aber, aus Ersparnisrücksichten, etwas einfacher gehalten. Insofern jedoch seine Stallungen eingewölbt sind, bezeichnet es einen wesentlichen Fortschritt. — Die Erbauungskosten betrugen nur 1 018700 Mark.

Dieselben bewährten Grundsätze, welche sich aus der Anlage der erwähnten KLasernements erkennen lassen, sind auch bei Erbauung einer Kaserne zu Dresden für ein Regiment von 5 Eskadronen zur Geltung gekommen. Fig. 128 stellt den Lageplan dieses Kasernements dar.

Die Gröfse des Bauplatzes, etwa 19,3 ha, gestattete, alle Raumbedürfnisse auf das reichlichste zu befriedigen. Das Wohngebäude hat infolgedessen die Länge von 300 «*» erhalten.

vor-

Fig. 128.

0 E.

T> T

f ovra9

......_

1)

R. e i t Ti a u s

[V eT łi i n du n g s g a n g

Fi

(=i

<=i

aTin

JR ri tl) ahn *    8.E.

e i fb ah n

m 3. E.

78,30........

flR e a t h a Ji n

«td

* *■=■

«jEtelfbalui

c\J

[LJ

.. 4i3

Sjp ..4

vZJBL

4JFIZ2

■S

|p M&fct-é- £-,

11110 f f i cicrs-Karten

4^4i    %

Q-

-O-O-

—o-

—O-9-O-&——®-9-«--O--O-O-O-Q^ w

t 1    31 z - G-eoTq-A21ee

-43»-&--0-9-9-O--9-Ö»-o--43-(3»-9--O-9-ŚS-O-O-

R animent s - P ar* ,,-fc L

1:5000

Jeder Eskadronstall bildet ein vollständig in sich abgeschlossenes Ganze, ist aber mit dem Reithause unmittelbar oder durch einen geschlossenen Gang verbunden. Der Platz zwischen je zwei Stallgebäuden, rund 12 000qm grofs, steht einer Schwadron ungeteilt zur Verfügung.

Hinter der Region der Schwadrons-Reitplätze Hegt endlich ein ca. 5,5 ha gr0-fser Platz, auf welchem alle sonstigen Übungen, als Turnen, Voltigieren, Nehmen von Hindernissen etc., abgehalten werden können und an dessen West- bezw. Nordgrenze das Schmiedegebäude, der Krankenstall und 3 Fourage-magazine erbaut sind.

Zum Kasernement

100    80    60    40    20    0

h+hi|i|i|i|i|ihiii

100

200

300

4.00 "•

gehört ferner ein gro-fser Waldpark an der Südseite der grofeen Heerstrafse, an welcher das Hauptgebäude liegt. Überhaupt geniefst das Kasernement durch seine Lage und Umgebung in gesundheitlicher Hinsicht ganz dieselben Vorteile, die bei Besprechung des Infanteriebrigade-Kasernements (siehe Art. 136, S. 138) bereits hervorgehoben wurden.

Über das Wohngebäude im besonderen ist noch das Folgende zu bemerken. Nach der bei früheren Bauten bewährten Einrichtung, zwei Eskadronreviere in einem Geschosse unterzubringen, bedarf man für die 5 Eskadronen 2¹/a Geschosse, und man hat hier die Hälfte des Erdgeschosses und

Kasernement für ein Regiment Kavallerie zu Dresden.

die beiden Obergeschosse dazu bestimmt.

Fig. 130 stellt etwas mehr als die Hälfte des Erdgeschofe-Grundrisses dar und zeigt, dafe die ganze Anlage analog derjenigen der Infanteriekaserne in Fig. 122 gebildet ist. Durch die Anordnung von 4 Schlafsaalflügeln wurde es möglich, jeder Schwadron 2 Schlafsäle, einen für 100 Betten und einen für 60 Betten, zuzuteilen. Den beiden Schlafsälen entsprechen auch zwei Waschräume.

Im linken, hier nicht dargestellten Flügel des Erdgeschosses befinden sich Offiziers- und Beamten Wohnungen, sowie die Offizierskasinoräume. Zwischen den Eskadronrevieren der beiden

Obergeschosse liegen Offizierswohnungen mit Mittelkorridor-Anlage. Eine Eigentümlichkeit der Kaserne ist, daß das Sockelgeschoß 4 Mannschafts-Speisesäle (3 Eskadronsäle und einen Saal für 2 Eskadronen) enthält.

Fig. 129.

l,uj Gneisenau - Strasse

3.T- g «LT 1...1 'TL ~—

ro»

Der Gliederung der Fassade kommt es zu statten, daß der Mittelbau und die Schlafsaalbauten ein IIL Obergeschoß haben. Durch dieselben wird der Bedarf an kleinen Wohnungen erfüllt; auch befinden sich hier die Montierungskammern, ganzen gewährt die Kaserne Wohnung für 2 Rittmeister, 17 Leutnants, I Zahlmeister, 5 Wachtmeister, 26 verheiratete Chargen, I Kaserneninspektor, 1 Kasernenwärter und 800 Unteroffiziere und Mann.

Die Stallkonstruktion und die Einteilung der Eskadronställe sind bereits oben besprochen, bezw. dargestellt (siche Fig. 71, S. 107 u. Fig. 75, S. 110).

Die Verbindungsgänge zwischen den Stallgebäuden und dem Reithause sind einfache Fachwerk- ' bauten ; Thore in denselben vermitteln die Verbindung der Eskadron - Reitplätze mit dem großen Übungsplätze.

Über Hufbeschlagschmiede und Krankenstall ist aus Fig. 80 u. 83, sowie Art. 114 u. 117 (S. 112 fF.) das Erforderliche zu entnehmen. — Die Kosten des

Im

SJIP

I. ■

56,5

n Pf

ML Ml ■

Rnf îîÏïïs

. SB.b !

66vl’t

Pi

U i) t

Kasernemenl für ein Regiment Kavallerie zu Berlin. — ¹/r,ooo w- Gr-

Baues haben 2 044 000 Mark betragen.

Ist der Bauplatz für ein Kavallerie-kasernement nur beschränkt, so läfst es sich nicht durchführen, jeder Eskadron ein abgesondertes Stallgebäude und einen grofsen eigenen Reitplatz zuzuteilen. Als Beispiel zvveckmäfsiger Ausnutzung eines verhältnismäfsig kleinen und dabei unregelmäfsigen Baujüatzes kann ein 1875—77 in Berlin erbautes Kavallerieregiments-Kasernement gelten, dessen Lageplan in Fig. 129 dargestellt ist.

Eine völlige Trennung der Eskadron-Stallrcviere war hier offenbar nicht möglich; die vollkommene Symmetrie der Anlage erleichtert jedoch die Verteilung der Räumlichkeiten. An Übungsplätzen wurden gewonnen: ein großer Hof von ca. 9600‘ln> und vier kleinere Plätze zwischen den Stallflügeln von je 1150, bezw. 1875 <lm, endlich der Hofraum hinter dem Hauptgebäude, gegen 3900 <lm groß. Zu den zwei Reilhäusern der ersten Anlage kam später ein drittes größeres Reithaus mitten im

Aj j. Krankenställe.

S. Schmicdegcbäude.

Z,, Za. Aborte.

großen Ilofe.

Das Hauptgebäude enthält Wohnungen für 10 Offiziere, 2 Ärzte, 5 Fähnriche, 20 verheiratete,

18 einzeln wohnende und 29 gemeinschaftlich wohnende Unteroffiziere, sowie 690 Mann und für das Kasernen-Verwaltungspersonal.

Die Bildung der Eskadronreviere ist im wesentlichen so erfolgt, wie in der oben besprochenen sächsischen Kaserne (jedoch unter Wegfall der Schlafsäle und Waschräume); sie nehmen die Hälfte des Erdgeschosses und die beiden Obergeschosse ein. Fig. 131 zeigt die Einteilung des Erdgeschosses. Der Mittelbau und die schmalen Endvorlagen der rückwärtigen Flügel haben ein III. ausgebautes Obergeschoß zur Aufnahme von Werkstätten und kleineren Wohnungen.

Das Sockelgeschoß hat man in der bereits bekannten Weise verwendet. Bemerkenswert ist, dafs für die gesamte Mannschaft nur ein Speisesaal gewährt wird. Derselbe hat gegen 365 <lm Grundfläche; die Mannschaft muß also in zwei Abteilungen gespeist werden.

Grundrißsystem und Abmessungen der Stallgebäude zeigen die beiden bereits oben in Fig. 82 (S. 114! dargestellten Stallflügel des östlichen Stallviertels. Die Ställe sind mit Kreuzkappen eingewölbt; die Höhe bis zum Gewölbescheitel mißt 4,75 m; die Zahl der Pferdestände beträgt 770.

Von den Krankenställen und den Beschlagschmieden war bereits oben (in Art. 114 u. 117, S. 112 ff.) die Rede; in Fig. 129 sind beide Anlagen mit dargestellt.

U9-

Kasernen

Artilleriekasernen werden nach denselben Grundsätzen angelegt, wie für Artillerie. Ivavalleriekasernen. Bei dem sowohl absolut, als im Verhältnis zur Mann-

.V

'î|

ir:.

„Yl

ÏÏÊ¹

£3

Al

.    14.0

Erdgeschofs.

c:

.5

■Sil

“ä¹

PłFJl

K)C ■*-' aj

-i

oo Fi

roö

s5

'§*

160,20m

flf

A

3«

I "s

I—f§-

hSh

I—--

£ scaàron

Kaserne für ein Regiment Kavallerie zu Dresden.

1:1000

BO®

40

20

«T

Î 0 4 2 0

rH-fl I i I |

F=

Mann

- - - - a--.r? r    , .-.--jA--------    --- ; ;

16.5m

"““IT

ii i

' u.08'98

big. 130.

^4. Arrestzellen.

Ä Buffet.

BcAs tU. Büchsenmacher -Werkstätte.

Fhr.

RA.

HA.

Fhr

F.    Flur.

F Ar. Fähnrich.

G.    Garderobe.

G.Z. Gesellschaftszimmer.

L. Z. Lesezimmer.

M.    IV. Quartiermeisters-Wohnung.

O. IV. Oftizierswohnung. R.A. Rofsarzt.

Rgts.B. Regimentsbureau.

St. Tr. IV. Stabstrompeterwohnung.

Tel. Telegraph.

U.O. Unteroffizier.

Wh^ puàT

. limes averti:

asi lÜVo.

sap

137,0?.

V.Z. Versatnmlungs-zimmer.

Arzt

%■

Jnsp

:a

fl

V,

SV®#? '

St 'Tr_

Wjp"

ï o r

t a a

TTT

Bchsll JSaitL mst

W.

W.

Wachm -

"Votin

“ 0

y^pgts

M. RÜÜ W. I B. ISehr

3t

31

Ol/ Ą

.... 161,0?..

W I M.

Af

o-n

2

Arzt

Ol

Ol / Ą

Ol / ly

* / Jo

⁰¹ f*t

.U

Fig. 131.

Erdgeschofs.

Ol

v*/

sV Ol / ly

/ Ol / Ą

Kaserne für ein Regiment Kavallerie zu Berlin.

*s

ig er| 1 gruf

|b e Ji|

r Ls    . ................

.jèiÿ" R' c’ i”"t% ~à'"{"r'ë’"r"“Ï'ÏÏ

//

—• S“'

//

Fig. 132.

Finn

s.

[perl |qr u>

e n I B;— V

i'ill l⁵K I h lf] M H M M11111F §

3

i 5-

'il

i'"

i: ^

Eüï

j- IrL-'-df-ff **-r'V^*

uz

—    I; 3Z

—    r-

O'Br

-------A

A T> f

Canal

i -:»ssAAa&iAVAV.v;&uv*.^uis3S

- r sAAannAilwn 3.1s

-4-

if

Br.O

!!

± fc=

.133

£1

iii

=: tazd

jè i

*>. 1

— opunipe

lî

Schmiedegeli. u Abort

Uni

—• -a* — *—

Bescbiagbaîlol

M¹]

feL

ÂlllPC'-’ilï : tcnfgfeÄ _ seings pa l_mi Corrido r tfiÏJiiT'îuci!?"

oPumpe

ù'irtam

Tujnp pô

Oas.-Wàrip

JWobn]

Kranhenstalle u Abort.

’i*i ‘S'u

E^î

I ES

si-C

y tî

-

DH

nterOffïci

Wobn'

rann

2Ï

10

M.

lobnulng

pssoii

ir<

PfefJël

ÿürfiûn

^ M :p JS

P U

AS <0

81,60ra

1:1000

S¹» ft 6 4 2

iłfffH-ł-H-J

10

20

30

40

M»’

Kasernement für eine Abteilung reitender Artillerie zu Berlin. — Frdgeschofs.

nVlö

Fig. 133-

-jfaW

liTet 9

is Af

___-—r c

-sréTTfl

Billiger]

ff°Waoenscbupps

î^réfit s

SRentiaus

S,

E!

Ruhendes Material

f§U’

P

WïMm,

*i

«i

Verbinilungsgajig

U3

.r)

E"

HS

___

p    p    s

..X    f”    ?”

Arti jlfl p r    1 e    R p_gjtp

r ri 1 s - C a s

J1 c

u

ir3

sir

lu u K

_I_]

______

Offieiers-C a si no-/, CartenX

linJalt.-Cas)

-<»-

•>

Georg

~<3-o-—0-a-

A* 1 °~ï

>*>* 14 •: *A *.MŁ*4Ł Api    -

aldgparA t t t- A r t 1 11 ( r 1 i-ÜM 1 1 ! 1 t.s    Bataill ojib

4jL k

Ł4

1:5000

100    80    60 AO 20    0

Kl»h i 11 f i : • ! 111 ! i !

Kasernement für ein Artillerieregiment und ein Trainbataillon zu Dresden.

100

200

800

₄"0~

Die

schaftszahl viel kleineren Pferdestande gestaltet sich jedoch die Stallanlage einfacher, und es wird dadurch, selbst bei beschränktem Bauplatze, in der Regel möglich, einen grofsen, regelmäfsigen, durch Einbauten nicht zersplitterten Hof-raum zu gewinnen.

Fig. 132 zeigt die 1868—70 in Berlin entstandene Gesamtanlage eines Kasernements für eine Abteilung reitender Artillerie mit dem Belegungsstande von 3 Offizieren, 1 Arzt, 6 verheirateten, 6 einzeln wohnenden Unteroffizieren, 300 Unteroffizieren und Mann und 200 Pferden, sowie 48 Pferden einer Fufs-batteriè.

Das Hauptgebäude hat 3 bewohnte Geschosse; jedes Geschofs bildet ein Battericrevier. beiden Obergeschosse entsprechen ganz dem in Fig. 132 dargestellten Erdgeschosse, bis auf die Abweichungen, daß über den Wohnungen des Inspektors und des Kasernenwärters im I. Obcrgeschofs 3 Offizierswohnungen, im II. Obergeschofs aber die Arztwohnung und die großen Schneiderwerkstätten liegen. Der Flurhalle entsprechen in den Obergeschossen die Sattler-, bezw. Schuhmacherwerkstätten.

Das nur 1 m unter Straßenoberfläche versenkte Sockelgeschoß enthält, aufser den bekannten Wirtschafts- und Diensträumen, auch die Wache nebst Arrestzelle und den Abort für die Verheirateten. Der Mannschafts-Speisesaal ist gegen 300 <lm grofs.

Die Dachgeschosse enthalten Montierungskammern, Ladezeugkammern und sonstige Aufbewahrungsgelasse.

Die Stallkonstruktion ist die in Fig. 72 u. 73 (S. 107) dargestellte. Dafs das Schmiedegebäude einerseits und der Krankenstall andererseits — beide Gebäude mit Abortanlagen verbunden — bis auf 5 ra an das Hauptgebäude herangerückt werden mufsten, ist ein grofser Übelstand und beweist, dafs der Bauplatz für die gestellten Anforderungen eigentlich zu klein ist.

Ein Artilleriekasernement kann auch mit mehreren selbständigen Stallgebäuden ausgestattet werden. Da die Batterien jedoch nur einen schwachen Friedenspferdestand haben (die Feldbatterie z. Z. 44, die reitende Batterie 91 Pferde), so empfiehlt es sich, wenigstens für je 2 der erstgenannten Batterien ein gemeinsames Stallgebäude zu errichten.

In dieser Weise ist bei Erbauung einer Kaserne für 2 Abteilungen (8 Batterien) des Feldartillerieregiments Nr. 12 verfahren worden. Fig. 133 giebt den Lageplan dieser 1877—78 ausgeführten Anlage.

Das Hauptgebäude bildet, in der Gebäudegruppe dreier Kasernements für Kavallerie, Train und Artillerie, das Gegenstück zur Kavalleriekaserne und stimmt deswegen im Äufseren ganz mit dieser überein. Die innere Einteilung weicht nur insoweit ab, als es die verschiedene Bestimmung durchaus erheischte. Die hauptsächlichste Änderung besteht darin, dafs die mittleren Schlafsäle, gleich den Eckschlafsälen, durch die ganze Tiefe des Gebäudes gehen (vergl. Fig. 130, S. 143); jeder Schlafsaal fafst 110 Betten. Auf diese Weise ist es möglich geworden, jedes der beiden Obergeschosse in 4 Batteriereviere zu teilen, wobei immerhin der Mittelbau den Offiziers- und Familienwphnungen etc. Vorbehalten bleibt. Der Raum, welcher im Erdgeschoß durch den Fortfall der Mannschaftswohnungen verfügbar geworden, wird zum Teile durch den Mehrbedarf an 2 Unterrichtszimmern, 3 grofsen Bibliothek- und Modellzimmern, 3 Bureaus etc. in Anspruch genommen, im übrigen aber für Verheiratete verwendet.

Je 2 Batterien haben ein gemeinschaftliches Stallgebäude, aus welchem eine geschlossene und bedeckte Verbindung nach dem Reithause führt. Den 4 Stallgebäuden entsprechen 4 Übungsplätze, jeder gegen 100 m lang und 80 m breit. Ein gemeinsamer Übungsplatz liegt hinter dem Reithause.

Lage und Bestimmung der Nebengebäude sind aus dem Plane ersichtlich. Die Beschlagschmiede und Krankenstallung hat das Regiment gemeinsam mit dem Trainbataillon; die spezielle Einrichtung beider Gebäude ist bereits oben gegeben.

Die Baukosten dieses Kasernements haben 1 685 600 Mark betragen.

Der numerisch schwächste Truppenkörper der deutschen Armee, welcher etatmäfsig Pferde führt, ist das Trainbataillon auf Friedensfufs, gegenwärtig etwa 226 Mannschaften, vom Wachtmeister abwärts, und 127 Pferde stark und gegliedert in 2 Kompagnien. Das Kasernement eines solchen kann also ziem-

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.)

140.

Kasernen

für

Train.

IO

Der

Fig. 134-

Fig. 135-

lich einfach gestaltet werden.

Lageplan in Fig. 133 zeigt neben dem Kasernement des Artillerieregiments dasjenige des Trainbataillons Nr. 12 bei Dresden, in seiner ursprünglichen Gestalt 1876—77 erbaut, 1887 erweitert.

Es besteht aus dem Hauptgebäude, einem Stallgebäude, einem Reithause und einem grofsen Kammergebäude, sowie Anteilen an der Beschlagschmiede und dem Krankenstalle der Artillerie.

An die Rückseite des Reithauses lehnt sich ein ofTener Wagenschuppen für die Übungsfahrzeuge des Bataillons.

Die Einteilung des Hauptgebäudes zeigen Fig. 134 u. 135, und zwar den rechten Flügel des Erdgeschosses und den linken Flügel eines Obergeschosses. Die andere Hälfte des Erdgeschosses enthält, aufser Wohnungen für Verheiratete, zwei Geschäftszimmer des Bataillons und ein kleines Offizierskasino.

T.

.. . 18. (T

erasFl_Jgjfr

’Verli '

limrf tfaclii |ac meist 3ai Vicier j⁵*— Wirtin ing wo) mng fcr*K

vSüjWjll

Erdgeschofs.

10

S ctilafsaal

24

24

v:

i: 1000

io

Mann I Mann

56 Mann

..........31.1*............

Obergeschofs.

-I

r.o™

Kaserne für ein Train-Bataillon zu Dresden.

Jedes der beiden Obergeschosse bildet ein abgeschlossenes Kompagnierevier, bestehend aus 4 grofsen Mannschaftsstuben, je 24 Mann fassend, 3 Unteroffiziersstuben, 2 Schlafsälen und einem Waschraume. Der Lage des letzteren entspricht im Erdgeschofs die Dienerstube und der Flur vor dieser.

Die Baukosten dieser Trainbataillons-Kaserne haben sich auf 390400 Mark belaufen.

Die Verteilung einer kasernierenden Truppe in mehrere kleine Wohngebäude und mit diesen über eine möglichst grolse Fläche, die, wie schon Wohngebäude, bemerkt, vom gesundheitlichen Standpunkte aus der Unterbringung unter einem Dache vorgezogen werden mufe, kommt in neuerer Zeit auch in deutschen Kasernen zur Ausführung. So besteht u. a. ein Kasernement zu Grofsenhain für 4 Eskadronen aus 4 Eskadronwohngebäuden , 4 Eskadronstallgebäuden und einer Anzahl von Baulich- « keiten, die zu gemeinschaftlicher ” ;

Benutzung bestimmt sind, wie ^ i der Lageplan in Fig. 136 erken- ~ nen läfst.    «

Das Kasernengrundstück ist gegen 8% ha grofs; auf jeden der etwa 600 Köpfe zählenden Bewohner (die nicht militärischen Bewohner eingerechnet) kommen gegen 140 <lra Grundfläche. Der grolse Übungs- und Paradeplatz, um den sich die Gebäude gruppieren, ist ca.

230 m lang und 170 m breit; jeder Eskadron steht also ein Platz von 115 m Länge und 85 m Breite zur Verfügung.

Die Eskadronkasernen, nach dem Korridorsystem erbaut, haben 3 bewohnte Geschosse, von denen die beiden Obergeschosse die Mannschafts-Wohn-, Schlaf- und AVaschräume etc. enthalten, wie aus Fig. 137 ersichtlich. (Der in diesem Grundrife weggelassene rechte Flügel ist dem linken vollkommen gleich; im II. Obergeschofs tritt an die Stelle der Rofsarztwolinung diejenige des Fähnrichs.) Im Erdgeschofe finden Platz: eine Offizierswohnung, die besonders geräumige Wohnung des Wachtmeisters und 3 Wohnungen für Verheiratete; ferner eine Familienküche, die Mannschaftsküche und das Bad (Brause und 2 Wannen).

Man hat davon abgesehen, andere als gewöhnliche Aufbewahrungsräume im Kellergeschofs zu

141.

Verteilung in mehrere

Fig. 136.

r a s s e •319,50" — -

ScJimie«

J.E s caüroji

g.Escaäron

Lan

------245 1,1 -

L)

.^Escadron

I______ZK? SO™------

3 Escadron

~ï s

ÏÏMâÉJÊ

Heci

eräthlf

u......................................................35t³" ---------

lanastrissp

Kaserne für 4 Eskadronen Kavallerie zu Grofsenhain.

’/sooo W. Gr.

Fig. 137-

gewinnen, allerdings unter Verzichtleistung auf Mannschaftsspeisesäle. Nur der Mittelbau ist unterkellert.

In den Mannschaftsstuben kommt auf den Kopf 11,8cbm Luftraum, in den Schlafsälen 13,0 cl)m.

Kasernen des Blocksystems sind bis jetzt in Deutschland seltener gebaut worden. Am reinsten zeigen dieses System, in der Anwendung Blocksystem, auf Infanteriekasernen, die sog. »Militärquartierhäuser« für ein Regiment in Schwerin, von Demmler ausgeführt. Jedes dieser Häuser (mit 3 bewohnten Geschossen) bildet eine Bataillonskaserne und zerfällt in 4 vollständig voneinander getrennte Blocks, welche die Kompagniereviere abgeben. Jedes dieser letzteren hat zwei Treppenhäuser, zu deren Seiten sich die Räume symmetrisch gruppieren, wie Fig, 138 u. 13g zeigen.

I

1^4. y ~ l

•t 2 Kuss Waicti-U nqsrgi arzi rajim

15 Mann

«Mann

Schlafsaal i für 38 Mann

Eskadronkaserne zu Grofsenhain. I. Obergeschofs. — Viooo w. Gr.

142.

Kasernen nach dem

Eig. 138.

~ft 1E 1 7\ 24 Mann|7 =

£=55 %    5=” ■ g E

Das Kompagnierevier ist berechnet für 1 Offizier, X Feldwebel und 120 Mann. In einer der drei Bataillonskasernen ist im Erdgeschofs eine Wachstube mit Arrestzelle anstatt eines

I. Obergeschofs.

Mannschaftszimmers eingerichtet. Die Kellergeschosse enthalten die Küchen und Speisesäle , eine Marketenderwohnung etc. Die Aborte liegen im Hofe.

Ausschlaggebend für die Wahl der Konstruktion und Einteilung dieser Schweriner Kasernen waren nicht sowohl die rein militärischen Rücksichten, als vielmehr die Nebenabsicht, die Gebäude ohne wesentliche Schwierigkeiten anderartig verwenden zu können, wenn sich jemals ihre Benutzung als Kaserne erledigen sollte. Offenbar würde sich auch jedes Kompagnierevier, nach dem Vorbilde der Feldwebel-wohnung, in 12 kleine Wohnungen, aus Stube, Kammer und Küche bestehend, durch geringfügige Ergänzungsbauten, zerlegen lassen. Die Treppen scheinen überhaupt nur für letztere Anordnung berechnet zu sein; für den Verkehr einer Kaserne sind sie entschieden zu schmal.

Die Kosten eines solchen Bataillonsquartiers werden zu 129000 Mark angegeben. Die überraschende Niedrigkeit dieser Summe erklärt sich zum Teil daraus, dafs auf den Kopf der Kasernenbevölkerung nur etwa 8,8 cbm Luftraum des Zimmers kommen — also wenig mehr als die Hälfte dessen, was man heutigentags fordert — und dafs bei jedem Bataillon 8 Wohnungen für Verheiratete fehlen. Die angeblichen Bataillonskasernen sind also in der That, nach jetzigen Begriffen, nur Halbbataillonskasernen.

Als Beispiel einer Blockkaserne für Kavallerie diene diejenige für 2 Schwadronen bei Oschatz, von welcher Fig. 140 einen Geschofsgrundrifs teilweise darstellt ; dieselbe ist von Andrée 1872—73 erbaut.

Fig. 139.

Mann

s flßfficier

12 12

h=I

Mann

21

18

F eil a

Mann

1 M!

f-

w e“b el

Erd

geschofs.

System der Militärquartierhäuser (Bataillonskasernen) zu Schwerin.

V1000 w. Gr.

Arch. : Demmler.

Fig. 140.

Gelände

28

nielle] 1

■wdz'äi-------

Mann

Mann

■Vif :

Uralrnff

nun

loiiic!

VeAeir

lUntlOffic

M ann

28

Mann

...

M ann

Ein Offi :ier

Einjo/ficiei

56,2l“....

Kaserne für 2 Eskadronen Kavallerie zu Oschatz. V1000 w. Gr.

Arch. : Andrée.

W.

Die beiden Blocks der Eskadronreviere sind durch einen Offizierswohnungen enthaltenden Mittelbau voneinander getrennt; andererseits schliefet sich an jeden Mannschaftsblock ein kurzer Flügel mit mittlerem Flurgang, an dem die Wohnungen der Verheirateten und der einzeln wohnenden Unteroffiziere liegen. Die Mannschaftswohnzimmer befinden sich sämtlich im Erdgeschoß, die Schlafsäle nebst Waschräumen im Obergeschofs. Die in nebenstehendem Grundriß ersichtliche Gruppierung von

IO*

"93'E9

Arch. : v. Gruber.

V-

Fig- 143.

L........

itFührfl 2.C.

«-tajm do od ~o

ii n 81 n- o A l

nrnnnrnnnniä

1 U.O a. 18 M .

al dp m m c

ff

lU.0u.12M

-5

I    LIII I

4 Fahr

1 U.O.u.SM

■•--•J

i' l '] 'o '] '9 I L'a'c ol

Fig. 142.

erg

4-

4 Führ.Il

Compagnie

1 U.O.u.12m| l.U.O.u 12M

0/1 I

F. Feldwebel.

Si

■'-•3 W ais ch-

' 4.

10

Österreichische Bataillonskaserne18;).

1:500

K Si n o n l

Z Compagnie

l.U.O.u 12M

U UU.UU lilia

n si n -c -n iii yi

weh.

□□□Di

j j l.U.O.u. 18 M.

-JLUP

20-

pr

3 Compagnie

P. Professionistenwerkstätte.

W. Waschraum.

I.

li

i U Oji.12 M

13. M

13 M

rwznnnn

5T

1146 .

1 U.O.u.12 M.

3 Kompagnien¹⁸⁸).

für

Österreichisches

Mannschafts-

Wohngebäude

-V

ij :

4of,

DVpJUnji’

4.fuhr.d 3 C

C ompagnie

1 U.O.u.12.’<! | i U.O.u. 12 M Iłu.0.U-1E M

3 Compagnie

...14.44

Erdgeschofs.

Obergeschofs.

5 Mannschaftszimmern um den Treppenflur ist zwar sehr raumsparend, aber der zufälligen und natürlichen Lüftung wenig günstig und macht daher eine kräftige künstliche Lüftung wünschenswert. Vier der Mannschaftszimmer haben doppelte Ausgänge; allein sowohl die nach dem Offiziersbau, als auch die nach dem Flügel der Familien Wohnungen führenden sind nur als Notthüren zu betrachten; der gewöhnliche Verkehr der Mannschaft findet blofe über di® zum betreffenden Blocke gehörende Treppe statt.

Das Soclcelgeschofs ist in der bekannten Weise voll ausgenutzt. Bemerkenswert ist die Dampf-küche: eine Dampfmaschinenanlage zum Wasserheben und eine Warmwasserheizungsanlage.

4) Neuere Kasernen in Österreich-Ungarn.

*43-

Grundsätze.

Nach welchen Grundsätzen in Österreich-Ungarn beim neueren Kasernenbau verfahren werden soll, erhellt am deutlichsten aus der Schrift »Anleitung für den Neubau von Kasernen« etc. (Wien 1895) und der v. Grub er’sehen Sammlung »Beispiele für die Anlage von Kasernen. (Im Aufträge des k. k. Reichs-Kriegsministeriums auf Grund der »Anleitung etc.« bearbeitet. Wien 1880)«.

Der Verfasser der letztgenannten Schrift verwahrt sich ausdrücklich dagegen, in den Beispielen »Normalpläne« geben zu wollen; dieselben sollen vielmehr nur zeigen, in welcher Weise sich, unter gewissen Verhältnissen, die Mindestanforderungen der »Anleitung« (und des Einquartierungsgesetzes) befriedigen lassen. Da jedoch für die Hauptaufgaben stets mehr als eine Lösung gegeben wird und die genaue Kenntnis der Truppenbedürfnisse, die der Verfasser als früherer aktiver Offizier sich erworben, den Arbeiten zu gute kommt, so wird wohl mancher Entwurf ziemlich unverändert zur Ausführung gelangen.

Allen Entwürfen gemeinsam ist die vollständig durchgeführte Sonderung der verschiedenartigen Wohnungen und Diensträume voneinander Die Gesamtpläne zeigen daher in der Regel: Stabsgebäude, Wohngebäude für Offiziere, für verheiratete Unteroffiziere, für die Mannschaft, Küchen- und Marketendereigebäude, Turn- und Fechtsaalbauten, Wachen, Arresthäuser, Stallungen, Wagenhäuser etc., wobei jedoch nicht ausgeschlossen ist, dafs unter Umständen einzelne dieser Gebäude miteinander kombiniert werden.

Diese Vereinzelung erfolgt im Interesse des Dienstes, fördert aber auch die Gesundheitspflege ungemein und vereinfacht das Entwerfen der Baulichkeiten. Die Zusammenstellung der letzteren kann auf so mannigfache Weise erfolgen, dafs auch bei unregelmäfsigster Gestalt des Bauplatzes zweckmäfsige Gruppierungen möglich sein werden.

144.

Korridor

system.

Mannschafts-Wohngebäude kommen in den verschiedensten Gröfsen vor: für Stärken von der halben Eskadron bis zum Bataillon. Alle Grundrifssysteme finden auf dieselben Anwendung: auf die gröfseren vorzugsweise das Kqrridor-system und das Pavillonsystem.

Eine Bataillonskaserne des Korridorsystems zeigen Fig. 141 u. 14213,7).

Sie hat 3 bewohnte Geschosse; jedes Kompagnierevier nimmt die Hälfte eines Obergeschosses und den vierten Teil des Erdgeschosses ein.

Eine Regimentskaserne läfst sich, unter Anwendung derartiger Gebäude, beispielsweise nach Fig. 144 zusammensetzen; diese Anlage weist aufser den drei Bataillonskasernen noch 12 kleinere Gebäude nach.

Neu und ansprechend ist der Gedanke, Mannschafts-Wohngebäude für je drei Kompagnien zu bauen und diese so zu gruppieren, dafs 3 gesonderte Bataillons-Aufstellungsplätze gewonnen werden, wie der Lageplan in Fig. 145 verdeutlicht. Die drei Geschofsgrundrisse des Mannschaftswohngebäudes vereinfachen sich in diesem Falle noch mehr und können vollkommen identisch sein, da jedes Geschofs ein vollständiges Kompagnierevier darstellt. In

¹³⁷) Nach: Gruber, F. Beispiele für die Anlage von Infanterie-Kasernen. Wien 1880. Bl. 8.

Fig. 143l88) ist eine hier mögliche Anordnung wiedergegeben.

Dafe ein Zimmer jedes Flügels nur durch ein anderes Zimmer zugänglich ist, soll keineswegs mustergil-tig sein, sondern nur das äufeerste Mafs des Erlaubten andeuten ; empfohlen wird jedoch, durch Aufopferung einiger weniger Quadratmeter Grundfläche diesen Übelstand zu umgehen.

Das Stabsgebäude, welches in beiden obigen Plänen als selbständiger Bau auf-tritt, enthält zunächst, wie sein Name besagt, die Dienstzimmer des Regimentsstabes und der Kasernenverwaltung , sowie die Bataillonsbureaus ; sodann nicht selten das Offizierschulzimmer, die Unteroffiziers-Bildungsschule und sonstige Unterrichtszwecken gewidmete. Räume, Wohnungen für die Regimentsmusik, endlich einige Zimmer für Leichtkranke nebst ärztlichem Dienstzimmer. Die letzterwähnte Abteilung wird womöglich von allen übrigen vollkommen abgesondert.

Fig. 144.

......... 218.0 •

RŁ3

iS

■v

197.0

,N

Officiers-Garten

I, II, III. Bataillonskasernen.

4.    .Stabsgebäude.

5,    6. Offiziers-Wohngebäude.

7.    Inspektionsoffizier.

8.    Wache.

8. Wagenhaus.

•< '

A"([

158.0

Fig. 146¹³°) giebt dem Erdgeschofe-grundrils des im Plan Fig- 145 angenommenen, besonders groiśen Stabsgebäudes. Aufśer À. 1L= den in der Abbildung bezeichneten lichkeiten enthält das-

Räum-

1J*) Nach ebendas., Bl. 7. **•) Nach ebendas., Bl. 6.

mÊÈ

Officiers-Garten

10.    Arresthaus.

11.    Turn-, Fechtsaal- und Küchengebäude.

12.    Marketenderei- und Küchengebäude. 18. Unteroffiziers-Wohngebäude.

14. Bad- und Waschküchengebäude.

16. Stallgebäude.

1:2500

10 » O IO £0 30 »O !\0 00 70 80

f—l -1    i-i    I l i

Fig- H5-

............... ................ 8 52.0 ..........

A uf s t e llu n g s-j 1 a t z

aines B a t a 111.

_H

=0-

=0-

90 to<7.

f

Arresthof

mm.

mmmm.

Ho

___

mm -ł-łA u f S t G 11 U J1 9    \‘ÉÉk

Officiers- Carte*

■>-

A h.

•à

j»»»I

Aufstellungs-

platz

eines Batalii.

Hl

Turn

Officiers-Garten

platz

I, II, III, IV. Mannschaftswohngebäude für je 3 Kompagnien.

10.    Wagenhaus.

11.    Bad- und Waschküchengebäude.

12.    Arresthaus.

13.    Stallgebäude.

Österreichische Infanterieregiments-Kasernen (3 Bataillone). Arch. : v. Gruber.

5.    Stabsgebäude.

6,    7. Offiziers-Wohngebäude. 8, 9. Unteroffiziers-Wohngebäude.

I5I

selbe im Sockelgeschofs: einen großen Mannschafts-Schankraum, zugleich Speisezimmer der Regimentsmusik; im I. Obergeschoß: 6 verschiedene Dienstzimmer der Kommandobehörden und der Verwaltung, Wohnung für 6 Unteroffiziere, für 25 Musiker, ein ärztliches Dienstzimmer und 4 Zimmer für je 2 bis 14 (zusammen 26) Leichtkranke. Die beiden Flügel haben noch ein II. Obergescliofs, in welchem einerseits die Unteroffiziers-Bildungsschule und das Schulzimmer der Einjährigfreiwilligen, andererseits Wohnungen für 14 Musiker und das Musikprobezimmer enthalten sind.

Fig. 149.

w.

s cli u 1 -u.

orz.

Speise-

Zim-

Tur

-11.

Biblio-

0 ffi c. ii

i-i

. fx

Tfeontiaalg jr J I

■L.JL—-4U-Ü

V 0 I z. u

0.0. i

•J

1:500

WascTiraum

G a s t-1 o c a 1

::

wach

C3

iE

i™

SM

.14.00-----

M.

1. Reg

.-"Mus.

Mar

Ï e-lut iii iers Woli-U nun g

..y

nstnusM 0

lo

11

so

Stabsgebäude für eine österreichische Infanterieregiments-Kaserne13!)). Arcli. : v. Gruber.

Eine Eigentümlichkeit des österreichischen Kasernenbaues und einen grofsen Fortschritt bekunden die Pavillonkasernen, wie sie v. Gruber im Verein mit VÖlckner entworfen und praktisch ausgeführt hat.

Die Richtigkeit der von Tollet für den Kasernenbau aufgestellten Principien anerkennend, unternahmen es die Genannten, den Tollet'sehen Kasernentypus (siehe Art. 150, S. 159) so umzuändern, dafs die Konstruktion den Anforderungen des österreichischen Klimas entsprach und bei den in Österreich-Ungarn herrschenden Eisenpreisen durchführbar blieb ¹⁴⁰).

Das Profil in Fig. 147 zeigt die Gruber- VÖlckner'sehe Konstruktion in Anwendung auf ein Mannschafts-Wohngebäude.

Zwischen bogenförmigen Eisenrippen, in Abständen von etwa 1,5m aufgestellt, werden Kappen aus Hohlziegeln oder anderem, porösen, schlecht wärmeleitenden Baumaterial gewölbeartig eingespannt. Äufserlich erhalten die Kappen einen starken Putzmörtelauftrag. Über die so gebildete Bogendecke wird ein Pfettendach gelegt und ^ dadurch eine Luftschicht eingeschaltet. Die Pfetten des Daches werden teils von den lotrecht aufgeführten Aufsenmauem, teils von den Bogenrippen, unmittelbar oder mittels angeschraubter Klötzchen, getragen. In den erwähnten Aufeenmauern werden ebenfalls Isolier-pr luftschichten ausgespart.

Erdgeschossige Kasernen sind unseren bisherigen Gewohnheiten zwar entgegen ; aber kein militärisches Interesse wird durch ihre Einführung verletzt ; im Gegenteil, sie erleichtern offenbar manche Dienstverrichtung und den Verkehr überhaupt. Vom gesundheitlichen Standpunkte aus betrachtet, verdienen sie entschieden den Vorzug vor mehrgeschossigen Gebäuden. Um dies zu beweisen, vergleicht v. Gruber die dreigeschossige Kaserne

MS-

Pavillonsystem Gruber-Völcktter.

Fig. 147.

..„5.03

SÄ

DO

..6.50'

Pavillonkaserne. System Gruber - Völckner. V250 Gr.

für 3 Eskadronen

(480 Mann) in Fig. * 152 mit 6 Pavillon- L kasemen für je eine halbe Eskadron (in a Fig. 160), die zusammen genau die- a selben

y\

keiten haben, wie das

J19

Fig. 148.

. ... 215.0...

>.•

Räumlich-

Gebäude.

erstgenannte A

Das Ergebnis ist das folgende. Beim dreigeschossigen Wohngebäude betragen die der Einwirkung der Aufeenluft ausgesetzten Oberflächen 4522 qm, bei den 6 Halb-Eskadronkasernen da-

■ijL

'm.

ir

mÉmmmm/Æmrn

Lageplan.

1—8. Mannschafts-AVohngcbäude für je 1 Kompagnie.

0. Turn-, Fechtsaal- und Küchengebäude.

10.    Kanzlei- und Offiziers-Wohngebäude.

11.    Marketenderei.

gegen zusammen 8081 llm; Af?, Ul. Unteroffiziers-Wohngebäude.

das Verhältnis dieser Sanierungsflächen ist also fast wie 1 : 1,79. Dagegen messen die Oberflächen aller von der Innenluft berührten Konstruktionsteile bei der dreigeschossigen Kaserne 7992 qm, bei den 6 erdgeschossigen Kasernen zusammen 3467 qm; das Verhältnis dieser Zahlen ist nahezu 2,81 : 1. In beiden so überaus wichtigen Beziehungen weist also die Pavillonkaserne günstigere Verhältnisse^ auf, als der mehrgeschossige Bau. Dazu kommt, dafe die Innenflächen der

«FIU ““

M11WF -P

i-i- W-J-

____!6 Mu

orna ara um.

£2UJ

viel

ersteren, weil Holz hier nicht verwendet wird, an sieb schon viel weniger infizierbar sind, als die Wände des letzteren, und auch die energischesten Reinigungsprozesse ohne Schaden für das Gebäude vertragen.

Den neuen Typus wollen die Erfinder keineswegs allen Gebäuden eines Kasernements aufg-edrückt wissen;

wÆmmmwÆmm a

r—'~l

0 t£t

1:2500

...y

8-

8-

8--

e--

14. Schul- und Unteroffiziers-Wohngebäude. lö. Arresthaus.

10. Stallgebäude.

17. Augmentationsgebäude.

10. Wagenhaus.

10, SO. Holzlagen.

A. Aborte.

Fig. 149.

!) DODO 0000 orno al lu

IU

B2 UrO

0000 00D0 D00Q

........................—.68.25-.........................

Mannschafts-Wohngebäude.

Fe. Feldwebel.    P. IV. Professionistcnwerkstätte.

Fü. Führer.    Wr. Waschraum.

Al. f. Al. u. IV. Magazin für Montur und Waffen.

[Fig. 150/

s- l k»|g

—. 17,65—

.....68.25.

DO P|0 DD’

1:1000

K......

Turn-, Fechtsaal- und Küchengebäude.

T.F. Turn-, Fechtsaal und Speisezimmer für 2 bis 3 Kompagnien.f"* V.M. Viktualienmagazin.

Wr. 1 Wärter.

A.Z. Ankleidezimmer.

/i. W. Büchsenmacherwerkstätte. D.R. Brausebad.

I. Küche für 4 Kompagnien.

K. Zimmerjfür Leichtkranke.

Fig. 151.

A. ! V 1km

■ — H-

.........68.25..........

;Marketendereigebäude.

A.    Anrichteraum.

B.    Offiziersbibliothek.

G. Unteroffiziers-Gastraum.

K. Küche für 4 Kompagnien. K.M. Küche der Marketenderei.

e--

K.

M. Mannschafts-Schulsaal und Speisezimmer für 2 Kompagnien.

A. Schul- und Speisezimmer der Offiziere.

V. Vorraum.

IV,    W. Marketenderwohnung.

V. Z. Vorzimmer.

Österreichische Infanteriekaserne für das Reservekommando, den Ergänzungs-Bataillonskadre und das 4. und 5. Bataillon.

Arch. : v. Gruber.

sie beschränken vielmehr seine Anwendung ausdrücklich auf die Gebäude, in welchen grofse Räume, die durch die ganze Gebäudetiefe gehen können und denen sich nur wenige kleine Nebenräume anzuschliefsen haben, verlangt werden. Dergleichen Räume sind die Unterkünfte für die gesunde und die kranke Mannschaft, Unterrichts-, Turn- und Speisesäle, Mannschaftsküchen, endlich Pferdeställe. Ungeeignet oder wenigstens keine besonderen Vorteile bietend würde dagegen die neue Konstruktion sein für Wohnungen der Offiziere und der Verheirateten, für Kanzleien, Arresthäuser, gröfsere Magazine, Wagenhäuser u. dgl.

Um zu ermitteln, welchen Einflufs die Annahme des Typus Gruber-Völckncr auf die Baukosten haben dürfte, wurden die Kostenanschläge für zwei Objekte, eine Kaserne für das Reservekommando mit dem 4. und 5. Bataillon eines Infanterieregiments und eine Kavallerieregiments-Kaserne, einmal mit dreigeschossigen Wohngebäuden und bezw. Ställen alter Art (nach Fig. 70, S. 107) und einmal unter Anwendung der Gruber -Völck-ncr'sehen Konstruktionen auf Mannschafts-Wohn-räume und Ställe sorgfältig durchgearbeitet, wobei sich herausstellte, dafs bei letzterer Bauweise die Infanteriekaserne Mehraufwand von nur 0,3 Prozent erheischte, während sich bei der Kavalleriekaserne sogar eine Ersparnis von reichlich 2,6 Prozent ergab. Man wird aus diesem Ergebnis schliefsen dürfen, dafs die Einführung des Systems Gruber - Völckner wenigstens keine Erhöhung der eigentlichen Baukosten zur Folge haben würde.

Wenn man nicht blofs die Elerstellungskosten beider Gebäudearten einander gegenüberstellt, sondern auch die gröfsere Dauer in Betracht zieht, welche bei den Pavillons durch die Feuersicherheit und Einfachheit verbürgt ist, so sind letztere offenbar viel billiger, als die mehrgeschossigen Häuser alter Art. Es mufs jedoch zugegeben werden, dafs die zweckmäfsige Anordnung eines Kaserne-ments nach dem Pavillonsystem die Vergröfserung des Bauplatzes, jedoch um höchstens ¹/₅ (bei Kavalleriekasernen zuweilen nur um il&) der für eine Anlage alter Art erforderlichen Fläche zur Folge haben wird.

Fig. 148 giebt den Lageplan einer Infanteriekaserne, in welcher die Mannschafts-Wohngebäude, die Marketenderei und das Turn-, Fechtsaal und Küchengebäude als Gruber- Völckner'sehe Pavillons gedacht sind. Die Grundrisse der drei genannten Gebäudearten sind in Fig. 149 bis 151 dargestellt. Das Marke-

Fig. 152.

Ê?°

il

9

'S

0 ir£i$

.211.64 ....

St

e ïs n

2, E s c

tt

P-

'VM4 ESC gï|

Sial] fur t^Esc.tmli

■pferflerustgsru Fuit

□O.    —O—

Tranke

-Kam

Pferde

.......195.22 .

1) a *-* Il

St

Esc

£2;

6 E 5 C,

* me

£$Bild-Sch

if ⁰ a«

~lH Arrest 'stall für VaE S(

B a&u

waschh

wnerderüsi

•mnam

□o

‘T    I

„i

Aborte

□ O'

•w

Wache I

*§§F Hw ■s "

ï:

co

»TranKe°

einen

SZZZ3-

Österreichische Kavallerieregiments-Kaserne. */öooo w. Gr.

Arch. : v. Gruber.

-1-1-.

i!

<=;

•SSi -3ij

Fig. 154-

Fig• 153.

P.

⁷¹

X 0 Si

t-u.o.u. i¹?

cr:

:0 u. 17 M

..Sx..

"cr

ul

lilillÜilii

[o

Österreichische Kavalleriekaserne für 3 Eskadronen¹⁴¹).

-S

PW. Professionistenwerkstätte.

Ku. Kurschmied.

WR. AVaschraum.

Arch. : V. Gruber.

K.O.Sł. Kadett, Offiziersstellvertreter.

IVrn. Wachtmeister.

Ï2

+ -t»

- -5

■i

94. 24

1:500

E3

Ä!

Il «

BS§

i ii™ »»

î wm{

"ô

«

HH

Ü;

..

WMl

4^

Wjn-

2 Eu

u. 17 M .

KO Si

4 Führ.

14« SS.......■..!...£

geschofs.

Erd-

VÄL":

c:

cj

u. 17 M

! iii -WJ~\

vfl|

|k:

i:

ci

<=

im

i--

-H-

11. 17 M

geschofs.

I:

SFTTSi f!feif i

il

HH

111

il

■S

::

ç:

Ëïfi:

biadoli;

I. Ober-

ir

ii

n iiji u-Q n 1

1 U.O.u. l|7i m.

geschofs.

II. Ober-

?'

Fig. 156.

1 U. 0

U.

1 u.o.

"v

li

18 M.

16 M

!|

u.

17 M.

18 M.

... 3Î.1I1

pxmmrm

■W a s; c Ji r i u m fi //    ₂

■    m-----.!...... ...-M // r a ń

&

\:-y

13 M.

TTmorr

nrmTMi m B4T

S ||Wa sjcTi r a! u n

1 u.o śH !    :

'■-"tli

lii

1 U.O.

1 V. 0.

4 F;'i|hr

Uf; . 1..

Werkst.

r,A

À;

17- M .

Ji

S,

5 Tl---

u.4 M

1 .u . o .

l.U. 0.

!|

17 M.

18 M.

t—

................................................................................. 78,58 ............................................................................

Mannschafts-Wohngebäude für 3 Eskadronen. — Erdgeschofs¹¹²).

10 987654321 O

1:500

10

15

20m

Fig. 157-

Pi s s oir„

,1 Uj ! 0. u. 17 Kf

F.i

1 U.O.

Wasckraujn

I '■warnt

m.

Werkst.

Ii

18 M.

1 ufjo.

U.17M

1 U.O.

Ji

17 M.

rfriij

i,

“•Oj

.48,73,

Mannschafts-Wohngebäude für i Eskadron. — Erdgeschofs¹¹⁵).

Österreichische Kavalleriekasernen.

Arch. : v. Gruber.

146.

Kavallerie

kasernen.

tendereigebäude und das Küchengebäude haben kleine (ungefähr 50qm, bezw. gegen SO'!"¹ grofse) Keller.

Das österreichische Kavallerieregiment zählt 6 Eskadronen; es liegt mithin nahe, die Kaserne eines solchen aus zwei Mannschafts-Wohngebäuden für

lłl) Nach: Gruber, F. Beispiele für die Anlage von Kavallerie-Kasernen. Wien 1880. Bl. 12.

Ui) Nach : Gruber, a. a. O., Bl. 9.

¹⁴³) Nach: Gruber, a. a. O., Bl. 3, 6 u. 13.

147.

Zubehör.

je 3 Eskadronen zu bilden. Ein Beispiel eines derartigen Gebäudes, und zwar nach dem Blocksystem, zeigen die Grundrisse Fig. 153 bis 155 ¹⁴¹).

Zur Bildung selbständiger Eskadronreviere mufste hier die Teilung des Gebäudes in lotrechtem Sinne erfolgen. (Um diese Trennung leichter verfolgen zu können, ist das mittlere Revier leicht schraffiert worden.)

Im vorliegenden Falle ist angenommen, dafs die Aborte auf dem Hofe errichtet werden, und zwar entweder für die drei Eskadronen vereinigt, hinter der Mitte des Gebäudes, oder dafs jede Eskadron ihren besonderen Abort erhalte, der dann zweckmäfsigerweise ihrem Treppenhause gegenüber liegt und durch einen bedeckten Gang mit dem Gebäude verbunden werden kann. Beide Anordnungen sind in Fig. 152, Übersichtsplan eines Kavallerieregi-ments-Kasernements angedeutet.

Dieser Plan macht zugleich ersichtlich, welche andere Bestandteile ein solches Kasernement haben soll und wie dieselben etwa gruppiert werden könnten.

Jeder Eskadron sind zwei Stallgebäude zugeteilt und hierdurch die Vorteile und Annehmlichkeiten eines eigenen Stallhofes verschafft worden.

Eine Korridorkaserne für 3 Eskadronen könnte beispielsweise nach Fig. 156¹⁴²) eingerichtet sein. Jedes Eskadronrevier nimmt ein Geschofs des dreigeschossigen Baues ein.

ïig. 158.

(JOD DGODBI

lUO.u. 1?M

nnnnnmmri

1U0U.17M

öl

I. und II. Obergeschofs.

Fig- 159.

1U.0.U.17M

lV.O.U 17 M

Hk

Erdgeschofs.

Erhält jede Eskadron ihr eigenes Wohngebäude, so kann dieses als Korridorkaserne, etwa nach Fig. 157¹⁴³), mit zwei bewohnten Geschossen oder als Block, nach Fig. 158 u. 15g 14S) mit 3 bewohnten Geschossen hergestellt werden.

Eine Kavallerieregiments-Kaserne mit Wohn- und Stallgebäuden nach Grzibcr-Völckner liefse sich, wie Fig. 160U3) zeigt, anlegen. Die Unterkunftsräume sind nur für je eine halbe Eskadron berechnet; hierdurch vermindert sich sehr zweckmäfsigerweise die Dichte der Bevölkerung der bebauten Fläche.

Die Grundrisse eines Pavillons für eine Halbeskadron stellen Fig. 161 u. 162 dar. Der Durchschnitt eines Stallgebäudes dieses Systems wurde bereits oben (siehe Fig. 74, S. 108) gegeben.

Beispiele von Grundrissen für Marketenderei, Küchen- und Saalgebäude, Hufbeschlagschmieden und Krankenställe sind bereits im vorhergehenden (unter b, 2, 3, 4, 9, 10) mehrfach gegeben worden; es wird daher genügen, hier nur noch

nruc.W]

,Ankl ? Zim.

W erkst.

Wa s cjjof a»

I , l'-.j V n t. I Off.

I 11j woh-p un g

LV-VJJ

33.4

T—I

41 ei citkr. u. 1 Wärter

Ca i IC u r-fl£f Slellvl s chm

4- F übrer

14.2...

Österreichische Eskadronkaserne 1,8J. — ł/ooo w- Gr.

*Ä

Fig. x6o.

T57

—ätr fei *•

»-•»-4.9.«).

«>.

Esc Hl

•!>.

9.1

°j

OflD

nd

Iw

a=

£ r

ł'

A.    Arrcsthaus.

B.    Bad und Waschküche.

C.    Stall für Pferde des Stahes.

D.    Düngerstätten.

//. Hufbeschlagschraicdcn.

K.    Krankcnstall.

L.    Aborte.

M.    Marketenderci.

O.    Offiziers-Wohngebäude.

P.    Pferderüstungs-, Sattel- u.

Futterkammer.

R.    Remise.

S.    Streustrohstellagen.

T.    Turn-u. Fechtsaalgebäudc.

U.    Unteroffiziers-Wohn

gebäude.

V.    Stall für verdächtige

Pferde.

Br. Brunnen.

ix

jjjjlUit»

llj d

⁶ Esc

Bel tu

ti a.

b I s c

K\

V. Heilt

Reich, v.'* der II Unt-0ff

„„    »'».Bild-Sck.^

ä_ui_Lea fêa_m

z Esc

■zz.

IS

H ei ib.

d.

II

II 3 E s c

»'»

II «•

4 E s c

II

>-*

II

ODd

i°

np

□O

k ei t>«

u -t.Esc J

Ikl fei bb» !«

«Lw

wl

Hl

P

Br

é .oj

Escadro n-H o f

5 Esc.

- 360.00

i I; -b.

W    ⁴*_f_ ‘ ł_    fc- <-fc.

i™ AA JA

«LA.⁴*.

Österreichische Kavallerieregiments-Kaserne¹¹³). — Voooo

Pavillon-System Gruber-Völckner.

Arch. : v. Gruber.

Fig. î6l.

75.06

•>.

...i.

w. Gr.

Fig. 162.

Iwl

i.

, ,lüi Tli?«! _,V ! 1 (7:0. U 17 M

E.M

jKË^u.'PrO. o.iyK,Ë

U.17M

HS

Mannschafts-Wohngebäude für % Eskadron.

Pavillon-System* Gruber - Völckner.

Mittlerer Teil des 2. Mannschafts-Wohngebäudes für J/a Eskadron.

1:1000

0 3 0 4 2 0

l-K+H+H+f

to

20

33

so"

Cu. Kurschmied.

C.S. Kadetten-Offiziers-stellvertreter.

E.M. Eskadronmagazin. Fii. Führer.

G.A. Gebäudeaufseher.''

P. W. Professionistenwerkstätte.

WR. Waschraum.

Wm. Wachtmeister. ïi

Fig. 163.

Fig. 164.

S c h u S p. 2. d. 0

|A.Z.

ol

0. W. I

H. W.

K fr

ri

0. W. 3

■É"¹

-?

™.

■:::i

A. 4 j

K d Ba

V K I V. K. |s 0.W1

H.W. I H .W.

H.W.

0W.8.

s.o.w.s. Iso.w.3

.......

________dH S ..........

Erdgeschofs.'

Arch.;: v. Gruber. I. Obergeschofs.

1:500

ft

20»

Adj. Adjutant.)

A.Z. Aufzug. )

H. VF. Hauptmannswohnung.

10 087654321 0

H ' l * | * l~* I

Österreichisches Offiziers-Wohn- und Kanzleigebäude ¹¹ ‘).

K.d.Ba.D.K. Kommandokanzlei.

O.B. Offiziersbibliothek.

Sch.u.Sp.Z.d.O. Schul- u. Speisezimmer der Offiziere.

S.O. VF. Subaltern-Offizierswohnung. V.K. Verwaltungskanzlei.

V.Z. Vorzimmer.

in Fig. 163 u. 164¹⁴⁴) den Entwurf eines gröfseren Offiziers-Wohngebäudes beizufügen, aus dem man namentlich die Geräumigkeit der österreichischen Offizierswohnungen entnehmen kann.

In einem gewissen Gegensätze zu dieser Raumfreigebigkeit besteht die Wohnung des verheirateten Unteroffiziers nur aus Stube und Küche. Bei gröfse-rem Bedarf an dergleichen Wohnungen werden dieselben in besonderen Gebäuden vom Typus der Arbeiterwohnhäuser vereinigt.

Fig. 165¹⁴⁵) führt ein Beispiel eines Unteroffizier-Wohngebäudes vor; die beiden Obergeschosse haben dieselbe Einteilung, wie das dargestellte Erdgeschofs.

Fig. 165.

vV 0 h n u n q

U.O. Wohin

.19.15.

un g

f¹'

î=>

. .10.55... .......

...Sr..

Vs00 w- Gr-Österreichisches Unteroffiziers-Wohngebäude 1,6j.

5) Neuere Kasernen in Frankreich.

148.

Kasernen nach den Types du génie.

Der Kasernenbau Frankreichs trat mit der Reorganisation der Armee (nach 1870) in ein neues Stadium, zunächst allerdings nur dem Umfange, nicht dem Wesen nach.

»Anstatt auf Bearbeitung neuer Normalpläne, die mit den Fortschritten der Gesundheitswissenschaft in Einklang gewesen wären, bedacht zu sein, griff man auf den von sachverständigster Seite längst verurteilten Typus des Obersten Beltnas (aus dem Jahre 1822) zurück. Diese Pläne, die den Mappen, in welchen sie begraben lagen, nie hätten entnommen werden sollen, pafste man eiligst den neuen Truppenbeständen einigermafsen an, liefs sie autographieren und gab sie als Vorbilder für ganz Frankreich hinaus lia).«

Fig. 166 stellt den Lageplan einer derartigen neuen Kavallerieregiments-Kaserne, nach den Types du génie 1874—75 erbaut, dar.

Das Wohngebäude c für 785 Mann, 130,2m lang, 14,5m tief und 21 m hoch, hat 4 bewohnte Geschosse, deren Grundrisse Fig. 167 u. 168 zeigen. Da keine der Forderungen der neueren Gesundheitslehre in diesem Gebäude genügende

Fig. 166.

а.    Wache.

б.    Kasernenwärter.

c.    Mannschafts-Wohngebäude.

d.    Stall für 84 Pferde.

e.    Stall für 224 Pferde.

J. Kantine.

g.    Küche.

h.    Sattel- und Futterkaramer.

i.    Magazine und AVerkstätten.

j.    Aborte.

k.    Arrestzellen.

/. Krankenstall.

roi...........»...........5 es

-1

ly

[f

!.................."

i. Elfi«......if...... >31,4”.

' Hü

Ed

m. Reithaus.

ti. Wagenschuppen.

o.    Schuppen.

p.    Schmiede.

q.    Operationsraum.

r.    Ansteckend kranke Pferde, î. Rofsarzneivorrätc.

/. Tränke.

ILS. Hufbeschlagschmiede.

Kr. Krankenburg.

N. Nebengebäude.

Sp.S. Speisesäle f. die Mannschaft.

1:5000

«0 C0 60    «0    20    0

H)l|'|l|l|'|l|l|l|l|

Französisches Kasernement für 1 Kavallerieregiment von 5 Eskadronen. Nach den lypes^fu génie.

I4‘) Nach: Gruber, F. Beispiel für die Anlage einer Artillerie-Kaserne etc. Wien 1880. Bl. 8. mt Nach: Gruber, F. Beispiele für die Anlage von Kavallerie-Kasernen etc. Wien 1880. Bl. 6. ,l6) Tollet in: Mémoires et compte rendu dcs~travaux de la soc. des ing. civ. 1882, Aug., S. 144.

reo

£-10

*00“

Fig. 167.

Sil

y

a m a 1¹ hï»ia j ' pttI ⁶ PTi aia rth

419

I., II. und IIL Obcrgcschofs.

1; 1000

10 8 6 4 2 0

fflff-f-H-H-f-

10

10

:o

<0

R0m

Fig. 168.

IDfflT

ITC

uv

⁶ TWF-³ îï

Jam ' m 111 T'w

'in

3 ,4 I u P 1 d s gl 0

j. j

Erdgeschofs.

Wohngebäude der französischen Kavalleriekasernen.

Nach den Types du gerne.

,a. Zimmer für 24 Mann.

» 28

» 12..

»    10 Kranke.

f.    3 Wachtmeister.

g.    2 Fouriere.

" ' h. Rofsarzt.

b.

crç    c.

n . d.

;T

Erdgeschofs

t. Schulzimmer, y. Fechtsaal. k. Tanzsaal.

/. Rekonvaleszenten.

<], Theoküche.

r.    Rapportzimmer.

s.    Oberwachtmeister. /. Zahlmeisterbureau.

m.    Freiwillige.    ». Adj.-Unteroffizier.

n.    Lchrsaal f. Pferdekunde, x. Ärztl. Untersuchungsz.

o.    Zimmer für n Kinder.    V• Adjutanten,

z. Kommandoburcau.

p. Waschräume.

1.    Schmiede.

2.    Werkstätte.

!), 4. Büchsenmacher

5.    Aufsichtsdienst

zimmer.

6.    Wagenmeister.

7.    Stabstrompeter.

8.    Trompeter.

Fig. 169.

TT

|jj

I., II. und III. Obcrgcschofs.

1: 1000

10

20

30

40

R0m

Fig. 170.

SI

nr

EL—JJL.

L_LL

TT]

ï«n

£J

Erdgeschofs.

Tollet?s Verbesserung bestehender Kasernen.

Obergeschosse : a. Schlafsaal für 40 Mann. »    » 11 Kinder

(Enfants de troupe).

c.    Waschräume.

d.    Oberwachtmeister.

e.    Fouriere.

b.

E r d g e s c h o fs : f. Tagessäle. Waschräume.

h.    Stabstrompeter.

i.    Adj.-Unteroffiziere, y. Wagenmeister.

h. Kommandobureau. I. Zahlmeisterbureau.

i6o

Berücksichtigung gefunden hat, so mufs dasselbe notwendigerweise nach und nach zum höchst ungesunden Aufenthalt werden.

Trélat führt¹¹⁷) aus, daß; auf jeden Bewohner des genannten Bauwerkes 6,47 cbm eingeschlossene, von der Aufsenluft nicht berührte Mauermassen etc. kommen und dafe, da Kalkstein, Mörtel, Gips, Holz, Rohr etc. die Fähigkeit haben, die Verunreinigung der Luft in ihren Poren zu verdichten, ein jeder Bewohner fortwährend durch eine Art miasmatischen Schwammes von 2,15cbm Rauminhalt bedroht sei.

149.

Verbesserung

dieser

Kasernen.

Dafs der Gesundheitszustand der Truppen in den neuen Kasernen in der That viel zu wünschen übrig lasse und sich stetig verschlimmere, wurde schon nach wenig Jahren erkannt. Da aber von einem Aufgeben dieser Kasernen, die schon 160 Millionen Franken gekostet hatten, nicht die Rede sein konnte, so schlug Tollet vor, sie wenigstens so viel als möglich zu verbessern. Fig. 16g u. 170 stellen nun die durch Tollet verbesserten Grundrisse desselben Gebäudes c dar.

Wie man sieht, ist derselbe gründlich zu Werke gegangen. Sein Hauptaugenmerk war, die Wohnräume in Tageszimmer und Schlafsäle zu teilen, so dafs letztere in den Tagesstunden gelüftet werden können, während dies mit den Wohnzimmer nachts zu geschehen hat. Die Mehrzahl der Scheidemauern ist gefallen, um die Aufsaugeflächen zu vermindern und die innere Lüftung zu begünstigen.

Ob diesen Vorschlägen Ausführungen ge- • folgt sind, ist nicht bekannt geworden; dafs dieselben aber bei Neubauten nicht ganz unbeachtet geblieben sind, scheint u. a. aus einem in Fig. 171 wiedergegebenen Geschofsgrundrifs der Kavalleriekaserne zu Vienne hervorzugehen.

Ingenieur Tollet, der durch seine Thätigkeit als Hilfs-Genieoffizier im Kriege 1870—71 auf die System mul. Mängel des früheren Kasernenbaues aufmerksam geworden war, liefs es aber bei den oben erwähnten Verbesserungsvorschlägen nicht bewenden, sondern studierte alle die Kasernierung betreffenden Fragen auf das gründlichste. Sein Arbeitsprogramm basierte er dabei durchaus auf die Wünsche der Hygieniker.

Während er hier nun, bezüglich der Lage, Gröfse und allgemeinen Eigenschaften des Bauplatzes, auf die bereits oben besprochenen Forderungen kommt, stellt er im Flinblick auf die besonderen Einrichtungen der Massenwohnungen den Grundsatz auf: Es sollen die Gebäudeoberflächen, welche in beständiger Berührung mit der äufseren Luft sind und die deshalb als Sanierungs- oder Lüftungsflächen bezeichnet werden können, so grofs als möglich g'emacht, diejenigen Flächen aber, welche nur in Berührung mit der Innenluft sind und daher Aufsaugeflächen für die Verunreinigungen der Luft bilden, so klein als möglich gehalten werden.

Fig. 171.

Cjljj) e e    e 6

*r»l I PI I f n *

iS»-

Kasernen nach dem

Kavalleriekaserne zu ^Vienne. I. Obergeschofs. — ¹/,₀₀₀ w. Gr.

a.    Eskadron

bureau.

b.    Quarticrmcistcr-]

Wohnung.

c.    Fouriere.

d. Eskadronkammer. c. Stube für 24 Mann. /. Waschraum.

Die erste Bedingung, die äufseren Flächen bei gegebenem Rauminhalte zu einem Maximum zu machen, kann nur durch einen erdgeschossigen Bau ohne Zwischendecke erfüllt werden. Tollet verglich nun die verschiedenen hier möglichen Querschnittsformen ; das gewöhnliche Hausprofil mit Satteldach, die polygonalen Querschnitte, den halbkreisförmigen, den elliptischen und den spitzbogenförmigen, und fand, dafs sich nur bei letzterem ein Minimum der Aufsaugeflächen mit einem Maximum des körperlichen Inhaltes verbände.

¹¹⁷) In einem Berichte an die Société de médecine publique.

l6l

Fig. 172.

Sollen erdgeschossige Gebäude gut gelüftet wer-so kann dies nur durch Öffnungen im First

den,

geschehen; daher sind derartig-e Baulichkeiten gewöhnlich auch mit Dachreitern oder Laternen ver-

■|r;

Tollet's Pavillontypus. V250 w. Gr.

sehen. Eine solche Konstruktion, in Eisen und Stein (etwa wie in Fig. 172 die punktierten Linien andeuten), als neuen Kasernentypus aufstellen zu wollen, würde indessen nutzlos sein, weil derselbe nicht einfach genug, daher zu teuer wäre. Die Spitzbogenform dagegen vereinfacht die Anordnung ungemein, vergröfsert noch den Rauminhalt und giebt in ungezwungener Weise die notwendige Überhöhung in der Mitte. Ein eisernes Gerippe dieser Form, dessen Fufsenden eingemauert sind, besitzt grofse Standfestigkeit, erfordert weder Strebepfeiler, noch Zangen, Bänder oder sonstige vorspringende Teile, die namentlich im Inneren durch Raumverminderung und als Auflager für Staub und Schmutz so nachteilig sind.

Tollet will in diesen Pavillons auf den Kopf ungefähr 25cbm Raum gewähren und 100cbm frische Luft stündlich einführen. In einem Gebäude sollen nicht mehr als 1 Kompagnie Infanterie oder ¹/₂ Eskadron oder 1 Batterie untergebracht werden.

IS 1 $

JL

u    .......... ............J    .......

éste

ä:

•y-

rm

Fig. 173-

Längen-

schnitt.

Fig. 174.

Grundrifs.

Untere ffi cip

puc u i|ascJini

....

wascM

i aum

(o)K a n 1 s c Ti a f t s -S a al@

I JLTjiteroifficie^e    '    ¹

li...........ko

_____19,55...........

un d.

--------05 9“

nur

L 2.45...

...3,40.. ...iUOi...... 3.40. i 140*

■...... ......... ¹

.3,40......i 410 i........3,40------* .1,10 *....._3,95...

1:250

I 2 3 » S 6 7 8 S 10 11 12 13 1» 15™

I ■ I . I ' I- I *-■>■ -*—l i i■■ I 1 I ■ I ■ I

Tollet’s Mannschaftspavillon.

151-

Tollet's Mannschaftspavillon.

Fig. ¹73 bis 175 stellen einen Pavillon für die Mannschaft einer halben Schwadron dar. Die Einteilung⁻ ist höchst einfach: 2 Mannschaftssäle (für je 32 Mann Infanterie oder 30 Kavalleristen oder 25 Artilleristen) und 4 Unter-offiziebszimmer, von Vortluren aus zugänglich; letztere dienen zugleich als Waschräume. Jede Unteroffiziersstube hat ebenfalls das Spitzbogenprofil, wie im Durchschnitt mit Giebelansicht (Fig. 175) von innen angedeutet ist; auch der

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.)

Die hauptsächlichsten Verhältnisse des Baues sind: eines Pavillons

. . 331,50 im jedes Mannschaftssaales 127,0 » auf 1 Mann entfallend .    .    .

grofse Mittelflur ist spitz-bogig überdeckt, und die lotrechte Scheidung über dieser Decke hat eine grofse, durch Klappen verschliefsbare Öffnung.

Der Zweck dieser Einrichtungen ist, mittels der grofsen Rundfenster der Giebel einen kräftigen Zug der Länge nach durch das ganze Gebäude hervorbringen zu können.

Vao W. Gr.

Querschnitt zu Fig. 173 u. 174.

’ v.

Tollet''s Lagerpavillon.

Aufeenflächen

Querschnittsfläche des Pavillons .    .

Gesamtluftraum

Infanterie .

Kavallerie Artillerie .

Will man die Mannschaftssäle unmittelbar an die Giebelmauern stofscn lassen, um die Lüftungsflächen zu vermehren, so können die Unteroffiziersstuben seitwärts des Haupttraktes angeordnet werden, wie Fig. 177 zeigt. Damit aber in diesem Falle durchaus keine Winkel mit stillstehender Luft entstehen, sind zwischen Mannschaftssaal und Unteroffiziersstuben Durchgangshallen einzuschalten.

Luftraum für 1 Mann

. 32,63 qm . 1340cbm . 20cbm . 23 »

. 27 »

Fig. 177.

junte^

lOfficierl

Durchgang

Majin Schafts-

Durchgang

r? n

Saal

Von Einzelheiten der Konstruktion¹⁴⁸) sind etwa folgende bemerkenswert.

Die I-Eisen haben 12 cm Höhe, damit man 11cm

hohe Ziegel einspannen kann. Will man den Wandungen 22 cm Stärke geben, so sind 24 cm hohe I-Eisen anzuwenden.

Tollet's Mannschaftspavillon mit Anbauten.

Die beiden Rippen jedes Binders sind im Scheitel des Spitzbogens durch Verschraubung oder Vernietung mit zwei Platten unverrückbar verbunden, wodurch der wagrechte Schub an den Bogenanfängen bekanntlich vermindert wird. Liegende Schraubenbolzen erhalten die Binder in ihren Abständen — gewöhnlich 1,50m — und erlauben, diese nach Erfordernis zu regeln.

Fig. 178.

Die Stelle der Dachlatten vertreten hier Winkeleisen, deren Abmessungen sich nach der frei tragenden Länge und dem Gewicht des Deckmaterials richten müssen.

Auf diese Winkeleisen werden die Dachziegel gehängt (Fig. 178); man kann jedoch auch mit Schiefer oder Zink eindecken.

Das geeignetste Material zum Füllmauerwerk der Wandungen ist der Backstein; doch ist auch die Verwendung von natürlichem Stein, Beton, Pisé etc. nicht ausgeschlossen.

Bei Anwendung dieses Typus auf die Mannschafts-Wohngebäude eines stehenden Lagers, das nur zeitweise und zumeist während der günstigen Jahreszeit in Benutzung ist, könnten, um eine Kostenersparnis zu erzielen, Breite und Höhe etwas vermindert werden, wie Fig. 176 zeigt, worin zugleich ersichtlich gemacht ist, wie man, um Platz zu gewinnen, die mit einem Gelenk versehenen Lagerstätten aufklappt. Die Schemel, welche nachts die

14S> Nach: Nouv. annales de la co ns Ir. 1877. S. 22 u. PI. 11.

Fufsenden der Betten stützen, werden dadurch als kleine Sitzbänke verwendbar.

Fig. 179 stellt den Plan einer Kavallerie-Regimentskaserne nach Tollet — als Gegenstück zu den Types du génie (in Fig. 166, S. 158) — dar.

Neben jedem der 5 Eskadron-Stallgebäude liegen 2 Wohnpavillons für die Mannschaft der betreffenden Eskadron; zwei eben solche Pavillons enthalten 4 Unterrichtssäle. Drei große Küchen mit 6 Speisesälen gestatten das gleichzeitige Speisen aller 5 Eskadronen und der vereinigten Unteroffiziere des Regiments. Für alle sonstigen Bedürfnisse der Truppe ist reichlich und zweckmäßig gesorgt. In der Nähe jedes Stallgebäudes liegen die Futter- und Sattelkammern der Schwadron. Die Badeanstalt soll nicht nur Brause- und Wannenbäder, sondern auch ein Schwimmbad enthalten. Das

Reithaus hat an drei Seiten Anbauten, welche im Erdgeschofs Aufbewahrungsräume, im Obergeschofs aber einige Offiziers- (Adjutanten-) Wohnungen enthalten sollen.

Wenn man nun auch, von diesem erhöhten Standpunkte aus , einen grofsen Teil des Kasernements übersehen kann, so scheint die unmittelbare Nachbarschaft des Reithauses doch kein ganz geeigneter Platz für Offizierswohnungen zu sein. Auf allen Plätzen, die der Dienst nicht beansprucht, wird Rasen angesäet und werden Sträucher und Bäume gepflanzt.

Die hier skizzierte Tollet' sehe Kaserne erfordert eine Grundfläche von 6,G225ha, während

nach den Types du génie nur 5,2875 ha grofs ist. Die Vergröfse-

rung des Bauplatzes beträgt hier also ungefähr 25 Prozent. Denkt man sich im letztgedachten Kasernement die Grundfläche so verteilt, dafs auf jeden Reiter nebst Pferd 78 qm, auf die Überschiefsende unberittene Mannschaft aber 26 qm auf den Kopf kommen, so sind die entsprechenden Zahlen bei Tollet 98 qm und 33 qm.

152-

Tollet'% Kavallerie-kaserne.

Fig. 179.

lin (llll

Krank

lllufbe

11111/111111

[nställe

chl-Sclim

TTT

«•-Il I lit ni I l| ;

Vferkstalte u.Magaz

a» O    <3

s qlnn m

i:

i!

=3

o, ||:i| j-E s cjajdr o n (i j] *

C?    Q

_ <3

s cjajlro n|ij| ®

fi S (SH

16

H| 2

:EZ

si

Reit-

Jiaus

$.... 2 0...

t'ITI'J^TTn

r.T.T.Tił-f.LT.T.I

Bai

nni

TrWlflr—-F

■RegimTlazaretA

II

n:

<»

tir

__O    :erf

Ibd 4E s cjajilr o n Ul⁰    fff

-K

;•

TF"

.Ÿ.

IS(Ë

■O * <3 O <S <? O «3 OO

TT

WagensclïTl

10 5 0

hH

...2 6 5 m

ta

lllllllllllllll

fl

O 3

tDrEs cljaronti

o

o

|l Uni er ri cltils^ Soleil ® g

larijlatî ®

! ii

o S

!|lJnterriÿ:7its-Saleil ^ • > ©

Eingangs Pavillons.Waciie Arreste.

l-h .-«-t -;|    [rTSSSloff^Ab.^^³³¹³¹'

..ÎOD™.

35üm

10    20    30

4—i—h

1:2500

40    50 GO 70    80    90 fOfl.

MÎT

>rt Ä ł

Tollet's Kaserne für ein Kavallerieregiment.

auoqy

llWaqghsclT

jene

Die Baukosten an sich, abgesehen vom Grunderwerb, sollen sich bei der Tollet'sehen Regimentskaserne um 300000 Franken niedriger stellen, als bei den Types du génie, was der Erfinder dadurch erklärt, dafs er für die Wohnungs-

11*

bedürfnisse jeden Mannes nur 3cbra Baumaterialien bedürfe, während bei der alten Bauweise gegen 8 cbl" erforderlich seien.

»53-

Ausführungen nach Tollet’ s System.

Die ersten Ausführungen nach Tollet's Grundsätzen geschahen zu Bourges in Kasernen für 2 Regimenter Artillerie (3000 Mann) und ein Infanteriebataillon (500 Mann), jedoch nicht in der geplanten Vollkommenheit, da namentlich Speisesäle nicht bewilligt wurden. Trotzdem lauten die Urteile der Untersuchungskommissionen und der einzelnen sachverständigen Besucher, sowie der

Fig. 180.

Fig. 181.

"EJ*

Artillerie

U e li u n g

s ji 1 a t z

Jl

HH

11

[—jj-

TL.

fi

.•i

..

........ i

kÆM

10

I. Artillt i i e -A e g -C a s e r Ji e F

JL

JL

32 33    34

~~

0e

4-*

Ie

lio ]6[

lue

'I

wy/wy/A ÇZZZZEQ n |

i    I I    112 lit    i

f’”...........1

123 e

61........ I C

»■#

Tl p

36 37 40 41    42

n h

""~H5 2ll......... I I    127

d~3

[jj|e 31 ......I

i1.

45

pi

HL

I.Artilleti c —H e g -C i s e i n e

47 48 49 59

51 52 53 5' 55 56 57 58

59    60 61 62

JL

cCL

Hou

JL_6_

T y r o t e c )i nie

1:4000

100 00 HO 70 00 50

}-4-U44.L4-{H-|.t

40 30 20 1Ó 0

100

■i

3001,1

Artilleriekasernen zu Bourges.

l.    Exerzierschuppen.

m.    Pferdetränke.

*/. Waschhaus.

o. Göpel u. Wasserstation. fi. Montierungskammer.

a, b. Eingangspavillons. 1—02. Mannschaftspavillons. c. Küche.

J. Regimentslazarett. e. Abort.

J. Arresthaus.

g.    Kantine.

h.    Stallung nach System Tollet.

i.    Querrcihenstallung (Docks), k. Krankenstall.

Truppen selbst höchst günstig, und die mehrjährigen vergleichenden Beobachtungen der Gesundheitszustände in den neuen und den alten Kasernen stellen die Vorzüglichkeit der ersteren über allen Zweifel. Fig. 180 u. 181 geben den Lageplan der beiden Artilleriekasernen wieder. Die Mannschaftspavillons, im wesentlichen von der Konstruktion in Fig. 173 u. 174, jedoch nur 6m im Lichten breit und 40m lang, haben — aufser den 2 Unteroffiziersstuben an einem der Giebel — 2 Mannschaftssäle für 24 und 36 Mann. Bei dieser verhältnismäfsig starken Belegung (nach Tollet's Normen würden nur 16, bezw. 24 Mann hier

Fig. 182 u. 183 stellen das Erdgeschofs und ein Obergeschofs eines Mannschafts-Wohnhauses dar; in letzterem ist die Bildung der eisernen Zwischendecke angedeutet. Fig. 184 giebt den Lageplan des Kasernements.

Es werden zwei Höfe gebildet; um den Haupthof gruppieren sich das Offiziers-Wohngebäude und 3 Mannschaftsgebäude. Der Wirtschaftshof wird an drei Seiten von Familien Wohnhäusern umgeben; auf ihm steht auch das Küchengebäude. Die Kleinheit des Bauplatzes nötigte zwar dazu, die Gebäude einander zum Teile sehr nahe zu rücken; doch hat man den Höfen, durch Offenhalten der Ecken, die bestmögliche Lüftung gesichert. Die offenen Zwischenräume sind bepflanzt; in den gröfseren Mittelzwischenräumen befinden sich auch die Aborte für die Mannschaft, durch Gesträuchgruppen dem Auge entzogen.

Fig. 184.

Wm

WÊÊÊSJm

iss-

Kavallerie .kaserne nach den Types de mn.

Lageplan. — ¹/₂₅₀₀ w. Gr. Kaserne Louviers zu Paris.

F. Familien-Wohngebäude.

K. Küche.

M. Mannschafts-Wohngebäude. O. Offiziers -Wohngebäude.

unterzubringen sein) entfallen auf den Kopf nur 18cbm Luftraum, anstatt 27cbm, die Tollet für den Artilleristen verlangt.

Den oben genannten Erstlingsbauten folgten bis jetzt — soviel bekannt — ein Militärlazarett, ebenfalls in Bourges, und zwei Infanterieregiments-Kasernen zu Cosne und zu Autun. Bei den neuesten Ausführungen hat man, nach dem Vorgänge von Gruber- Völckner, ein gerades Dach mit der Bogenkonstruktion

verbunden; die letztere für sich allein mag wohl auch dem Klima des nördlichen Frankreich nicht ganz entsprechen.

Eine Neuerung im französischen Kasernenbauwesen zeigt auch die Kaserne Louviers zu Paris für drei Kompagnien republikanischer Garde. Bei der Beschränktheit des Bauplatzes konnten erdgeschossige Gebäude nicht in Frage kommen. Um jedoch auch von den mehrgeschossigen Gebäuden die Ursachen der gewöhnlichen Verderbnis der Massenwohnungen fern zu halten, griff man zum Eisenfachwerkbau, brachte auch eiserne Zwischenbalkenlagen und eiserne Dächer zur Ausführung. Ferner erhielt der Mann im Schlafzimmer 20 bis 25<:bm Luftraum; die Mannschafts-Wohngebäude wurden mit Speisezimmern ausgestattet, die Küchen aber in einem abgesonderten Gebäude vereinigt.

Fig. 182.

sa W ej ?MSaî,cs2 Jl i:

154-

Eisen-Fach werk -bauten.

Speise- Jm

JaalU S

Obergcschofs.

Fig. 183.

rJaotender -

§ys

Speise-

Saal

Erdgeschofs.

Mannschafts - W ohn gebäude der Kaserne Louviers zu Paris, ‘/soo w- Gr-

Als beste, in vieler Beziehung mustergültige Kasernenanlage Frankreichs wird z. Z. die Kavallerieregiments-Kaserne zu Vincennes betrachtet, weil sie den bereits mehrfach erwähnten fortschrittlichen Types de 1889 fast ganz entspricht. Der bemerkenswertesten Einzelheiten ist bereits in Art. 102 u. 118, S. 103 u. 117) gedacht worden und bezüglich der Reithäuser ist in Art. 186 das Erforderliche zu finden. In Fig. 185 ist der Lageplan dieses Kasernements gegeben, der eine weitere Beschreibung nicht erfordert; nur sei darauf hingewiesen, dafs eine vollkommene Schwemmkanalisation hier durchgeführt ist. Die Sammelkanäle von eiförmigem Querschnitt (1,20m lichte Höhe und 0,80m gröfste Weite) werden durch 5 Spülbehälter bedient, von welchen Nr. 1, 8 und 5 je 4 cbm, Nr. 2 u. 4 je 1,50cbru Wasser fassen.

Zur Vervollständigung einer Kavalleriekaserne gehört noch ein 10m breiter Reitweg, der die Kaserne vollständig einschliefsen soll, und an dessen Rande in gewissen Abständen Steinwürfel eingegraben sind, zur Befestigung von Puppen, die beim Exerzitium der Lanze und des Säbels als Ziele dienen.

Fig. 185.

Pa.

zi I

St

st

SS. 80

I.....

Sm

■■Hii 4P

MH

-26,lu. .>,

m

L.A'H t.___’j

wa

Süi

,W_1

f-ï

w-i

Sei.

Tr.

e*.;os .....4s.

n|i

i'

mm

> »HW8M

• 340

± L.

______137,30.

n.

|!

J8Ł5L

1F

! !i !

I li r

_____

'i B v'-C

llv*

52,30

!i 1«

II

i!/sa

i!

„ 36.30 -'‘yp-* Be,

Sei 3

i.

a, b, c. Wohnkasernen. d, f, g, h, i. Eskadronstallungon. r. Reithaus.

A. Arrosthaus.

C.    Kantine.

D.    Düngerstätte.

F. Fouragemagazin.

G- JV. Gasleitung.

L.    Abort.

M.    Munitionsmagazin.

P. Apotheke \ für Pa. Paddocks > kranke St. Stallung J Pferde. Sa. Sattelkammer.

Sm. Schmiede.

T. Trockenschuppen.

Tr. Pferdetränke.

U-C. Unteroffizierskasino. R-L. Regimentslazarett.

IV. Wagenschuppen.

TVa. Waschhaus.

W-L. Wasserleitung.

Re. Spülbehälter.

A-K. Ansteckend kranke Pferde.

K. Küche für i Eskadron. R’₂. Küche für 2 Eskadronen.

E. Eingangspavillon (Wache und Offizierszimmer).

240

• ■■ >,

1;2500

in

80    30    40

C"H-i—J-1—i—-j:—}

70    80

90    10O.

Kavallerieregiments-Kaserne zu Vincennes.

156.

Neue Kaserne zu Paris.

Die Notwendigkeit, im Inneren von Paris, zur Aufrechthaltung der Ordnung, stets Truppen zur Hand zu haben, liefs Kasernenanlagen entstehen, die, wegen Unzulänglichkeit des Bauplatzes, auf manche Einrichtungen zurückkamen, welche grundsätzlich schon verworfen waren. Noch deutlicher als bei der oben erwähnten Kaserne Louviers erhellt dies aus dem in Fig. 186 dargestellten Entwürfe einer Kaserne für 3 Eskadronen republikanischer Garde, eine Planung, welche aus einem Wettbewerbe unter 22 Entwürfen siegreich

hervorgegangen war. Der rund 36 000 Henry IV etwa 180m, an der Rue de Sully gegen 170m Front. Der preisgekrönte Entwurf zeichnet sich hauptsächlich durch die gut gewählte Lage des Stabsgebäudes, an der Ecke, welche beide vorgenannte Strafsen bilden, aus.

grofse Bauplatz hat am Boulevard

qm

Fig. 186.

as

vV

<? .

\\

\\x

S>

§g»s^p

W^fSfÆ

*=* Bl (

Abom

nïïMïï

5

(ïïffrrr

<>

x.m

m,<X

==i

Si

mm

ii ii 111J

ff

SOI

;X

ÖT

Mn

tgf0Tfjz

F/1

iSfi

10 ft O

l! Î500

10    20    30

-i-1~-H

Ö0»

jr'Tr

l mïïrr • il

«B

ln.

Arch. : Herrn ans.

Preisgekrönter Entwurf zu

einer Kaserne für 3 Eskadronen republikanischer Garde.

20.    Stallungen des Pferdelazaretts.

21.    Garten des Regimentslazaretts.

22.    Arzt.

23.    Ärztliches Beratungszimmer.

24.    Brausebad.

25.    Wannenbad.

26.    Trockenschuppen.

• 27 Fechtsaal.

28. Hufbad.

1.    Hof des Stabes.

2.    Stallungen des Stabes.

3.    Höfe für Pferdewartung.

4.    Küchen.

5.    Stallung für 40 Pferde.

6.    Offiziers-Pferdestall.

7.    Stallung für 44 Pferde.

P. Stallung für 36 Pferde.

9. Stallung für 36 Pferde.

10.    Pferdetränken.

11.    Stallungen für 16 Pferde.

12.    Stallungen für 24 Pferde.

13.    Sattelkammern.

14.    Waschhaus.

15.    Düngerstätte.

16.    Speisesäle.

17.    Beschlaghalle.

18.    Schmiede.

19.    Hof des Pferdelazaretts.

i68

Dieses Stabsgebäude ist von den übrigen Kasernengebäuden völlig unabhängig, wohl aber von diesen leicht zugänglich. Es hat seinen besonderen Zugang und einen geschlossenen inneren Hof, der durch die Pferdeställe des Stabes vom grofsen Hofe getrennt wird. Die Hauptschauseite der ganzen Anlage ist dem Boulevard zugekehrt, und hier befindet sich auch der Haupteingang. Die A rchitektur wird bezeichnet als »elegant, aber von einfachem strengen Charakter.«

Wie aus der Grundrifsskizze des Erdgeschosses zu erkennen, ist für alle Bedürfnisse einer gröfseren Kavallerietruppe gesorgt. Die verschiedenen Baulichkeiten stehen so weit voneinander ab, als es bei der vom Programm gebotenen Freihaltung eines 8000qm grofsen Hofes möglich war. Durch die Verschiedenheit der Gebäudehöhen sucht man den Luftumlauf zu begünstigen. Das Regimentslazarett und die Krankenställe sind durch eine breite, mit Bäumen bepflanzte Strafse von den übrigen Gebäuden abgesondert. Diese Allee setzt sich in zwei rechtwinkeligen Abzweigungen zu beiden Seiten des Reithauses fort. Nicht zu vermeiden war es, die Stallungen mit Wohnungen zu übersetzen. Zur Abschwächung der hieraus entspringenden schweren Nachteile konnte man, wenigstens in den Wohnräumen der Unverheirateten, 24cbm Luftraum auf den Kopf bewilligen. Die Baukosten wurden auf 4 bis 5 Millionen Franken geschätzt.

6) Neuere Kasernen in England.

*57-

Entwickelung.

Als der Krimkrieg die allgemeine Aufmerksamkeit in England den militärischen Zuständen zugewendet hatte, wurde auch (1855) eine Kommission zu Untersuchung der Kasernierungsverhältnisse niedergesetzt. Die Arbeiten dieser Kommission brachten die gröfsten Übelstände an das Licht; eine sehr grofse Anzahl Kasernen wurde »in schmutzigem, überfüllten, elenden Zustande« be-funden14w). Von den 76813 Mann, die in Kasernen untergebracht waren, erfreuten sich nur 4656 Mann eines Wohnraumes von mehr als 15,6cbm; 65271 Mann hatten weniger als 34cbm, zum Teile beträchtlich weniger; bis auf 7 cbm ging der Luftraum für den Kopf (in der Kaserne zu Chatham) herab. In den 162 Kasernen, welche untersucht wurden, betrug der Raummangel ungefähr 32 Prozent, wenn man — wie die Kommission für geboten erachtete — auf den Kopf 17cbm gewähren wollte. Für 21995 Mann hätte es dann überhaupt an Wohnung gefehlt.

Aber nicht nur unter dem Mangel an Raum litten die englischen Soldaten; auch mit den übrigen Lebensbedingungen war es in sehr vielen Kasernen schlecht bestellt. Der Mangel an Unterkünften hatte dazu geführt, ehemalige Werkstättten, Fabriken, sogar Gefängnisse als Notkasernen einzurichten; auch 206 Kasemattenräume wurden als Friedensunterkunft für 3879 Mann benutzt, obgleich die meisten von ihnen als Wohnräume zu niedrig, eng und dunkel

waren.

Der alarmierende Bericht der Kommission hatte zunächst zur Folge, dafs alsbald (1856) ein Wettbewerb zur Erlangung' guter Kasernenbaupläne ausgeschrieben wurde.

Aus dem sehr umfangreichen Programme seien hier nur einige Punkte namhaft gemacht, welche über das in Deutschland übliche Malis der Anforderungen hinausgehen.

Es werden Wohnungen für sämtliche Offiziere des Regiments, unverheiratete und verheiratete, verlangt, ferner für 6 verheiratete Unteroffiziere oder Soldaten einer jeden Kompagnie, eine Kapelle,

,,8J Siehe: Building news 1861.

welche zugleich als Schulzimmer für die Mannschaft zu dienen hat, ein Kinderschulzimmer, Wohnung für einen Lehrer und eine Lehrerin, Räume für das Kriegsgericht, eine Zimmer- und Schmiedewerkstätte, ein vollständiges kleines Lazarett mit allem Zubehör, eine Bäckerei und sogar eine Gasbereitungsanstalt (wenn nicht Anschlufs an eine in der Nähe gelegene Gasfabrik möglich ist).

Mannschafts-Wohnräumc sind beim Infanterieregiment für 10 Kompagnien zu je ioo Mann, beim Kavallerieregiment für 27 Offiziere, 27 Unteroffiziere und 334 Mann, eingeteilt in 6 Troops, zu beschaffen. Die Pferdeställe des letztgenannten Regiments haben 50 Offizierspferde und 271 Mannschaftspferde aufzunehmen. Der grofse Hof- und Paradeplatz einer Infanteriekaserne soll wenigstens ca. 230 ¹¹¹ Länge und 90 m Breite haben.

Auf das Preisausschreiben gingen 89 Entwürfe von Infanteriekasernen und 25 dergleichen für Kavalleriekasernen ein. Den meisten dieser Projekte ist das Prinzip gemein, jede Kompagnie so selbständig hinzustellen, dafs sie sich mit keiner anderen Kompagnie in die Benutzung irgendwelcher Kaserneneinrichtung zu teilen hat, sondern die vollständige räumliche Abtrennung ihres Bereiches verträgt. Die Scheidung eigentlicher Wohnräume von den Schlafräumen war der Mehrzahl der Bearbeiter nicht in den Sinn gekommen oder doch nur derart durchgeführt worden, dafs der gesamten Mannschaft einer Kompagnie ein einziges Wohn- oder Tageszimmer, zugleich Speisezimmer, angewiesen wurde. Eine andere, vielen Entwürfen gemeinsame Einrichtung waren die Speisezimmerküchen (Dining-kitchens), gewöhnlich für je 50 Mann.

Als Beispiel für die oben besprochene vollständige Absonderung des Kompagniebereiches, in welchem sogar jede Kompagnie ihren eigenen geschlossenen Elof hat, kann Fig. 187, der Wettbewerbarbeit Huskisson Guillaume'^ entnommen, dienen.

Fig. 187.

Ji 0 f

LD

rnr |f

^dMunä Sp[sCSa|ä a

...

iS»-

Guillaume's Entwurf.

iÄl

ffląai

Der Wohnungsblock hat nur 2 Geschosse; das Obergeschofs ist dem hier dargestellten Erdgeschofs gleich eingeteilt; das ganze Kompagnierevier begreift also 4 saalartige Mannschaftszimmer, von je 110 Grundfläche, und 8 Unteroffiziersstuben. Erstere haben, in einer erleuchteten und gelüfteten Ecke, einen Nachtpissoirstand. Bei 4 ¹¹¹ lichter Höhe entfallen auf den Kopf IG cbm Luftraum.

~L

Guillaume's Entwurf für das Kompagnierevier einer englischen Infanteriekaserne.

w. Gr.

V.

......

Das Saal- und Küchengebäude im Hofe, nur erdgeschossig, enthält einen pavillonartigen, mit Deckenlicht versehenen Tages- und J~ Speisesaal von der Gröfse eines Schlafsaales (110 <im), Küche mit Yorratsräumen und auch zwei Waschräume. Dafs die letzteren aus dem Hauptgebäude entfernt worden sind, kommt diesem zwar zu gute, dürfte aber von den Bewohnern als sehr unpraktisch empfunden werden, wenngleich ein bedeckter Gang Hauptgebäude und Küchenbau verbindet. Einschliefslich dieses Ganges sind überhaupt gegen 210 Hof mit Glas eingedeckt angenommen und so Kleiderreinigungs- und Putzräume, eine Kegelbahn und eine gedeckte Verbindung mit dem Aborte gewonnen.

159-

Morgan' s Entwurf.

Das mit dem ersten Preise gekrönte Morgan'sche Projekt einer Infanteriekaserne bildet ein Viereck, das an drei Seiten von den Elauptgebäuden ein-geschlossen wird, während die vierte Seite, an einer Strafse liegend angenommen, durch eine Hofmauer mit zwei Thoren dargestellt wird.

von

Die hauptsächlichsten Gebäude des Kasernements sind das Mannschafts-Wohngebäude, ein Wohngebäude für die verheirateten Offiziere, ein solches für die unverheirateten Offiziere nebst Offiziers-Speiseanstalt etc., ein Gebäude für die verheirateten Unteroffiziere und Mannschaften, eine Kinderschule, ein Regimentslazarett, ein Wachhaus mit Kanzleien, eine Profosenwohnung nebst Arrestzellen, eine Kantine, ein Waschhaus etc. Die Gebäude auf jeder Seite des grofsen Mannschafts-Wohngebäudes sind durch bedeckte Gänge miteinander verbunden. Die ganze Anordnung erforderte eine Grundfläche nicht weniger als 160 lm für den Kopf der Bevölkerung!

Das charakteristischeste Bauwerk des fraglichen Entwurfes, das Mannschafts-Wohngebäude, hat drei bewohnte Geschosse; ungefähr die Hälfte seiner Länge bildet die dem Paradeplatze zugekehrte Front; je ein Viertel bricht sich in rechtem Winkel zu dieser. Die Mitte des Gebäudes ist mit einer

160.

Wyatt' s Entwurf.

vierseitigen Kuppel geschmückt; in den ausspringenden Winkeln sind Lüftungsschlote hoch über das Dach hinausgeführt. Jeder Flügel des Gebäudes enthält im Erdgeschofs eine Kompagnie, in jedem Obergeschofs deren zwei, das ganze Gebäude mithin io Kompagnien. Im Erdgeschofs sind aufserdem noch untergebracht: Ordonnanzenzimmer, das Kriegsgericht, die Kapelle, die Mehrzahl der Stabs-sergeanten und ihr Speisezimmer etc., die Bibliothek, das Musikprobezimmer, verschiedene Bureaus, Exerziersäle und Werkstätten.

In Fig. 188 ist eines der Kompagniereviere dargestellt. Wie ersichtlich, liegt hier eine Modifikation des Korridorsystems vor. Jede Kompagnie hat ihre eigene Küche, und je drei Küchen liegen übereinander. Die Versorgung derselben mit allen zum Betriebe nötigen Materialien geschieht mittels des Aufzuges G. Durch Verbreiterung des der Küche zunächst liegenden Korridorteiles wird ein Tages- und Speisezimmer gewonnen, in welchem für jede Stubenkameradschaft eine Speisetafel und zwei Bänke aufgestellt werden.

Um eine beständige gründliche Lüftung aller Räume sicher zu stellen, will Morgan die Scheidewände, aus Holzgetäfel, Schieferplatten oder Wellblech bestehend, nur etwa 2,60 m hoch hersteilen, den oberen Teil aber bis zur Zimmerdecke offen lassen. Hierdurch wird die freie Cirkulation der Luft und ihr Abflufs nach dem Lüftungsschlot auf dem Flügel des Kompagniereviers ermöglicht. Frische Luft soll durch Kanäle zugeleitet, im Winter auch durch die Kaminfeuer angesaugt werden.

Endlich heizen die Küchenfeuer nebenbei ein System von Rohren, welche den Flurgängen erwärmte frische Luft zuführen.

Das Urteil der Preis-die sich offenbar von dem »Prinzip der spanischen Wände« viel versprochen hatten keineswegs allgemein geteilt.

Die Mehrzahl der Architekten hielt vielmehr dafür, dafe die Lüftung über die Zwischenwände hinweg nur sehr mangelhaft oder doch nur um den Preis heftigen Zugwindes oder bitterer Kälte möglich sein werde; die Speisedünste würden alle Räume Stunden lang erfüllen; die über den Bedarf hinaus vermehrten Waschräume würden dunkel, dumpfig und übelriechend sein und vorzugsweise die Unteroffiziersstuben durch diese Übeln Eigenschaften schädigen; die 8,54 m langen Mannschaftszimmer seien durch nur zwei Fenster zu schwach erleuchtet, da über die Korridorwand hinweg nur wenig Licht gelangen könne, auf ein Drittel der ganzen Länge aber auch dieses wenige noch wegfiele; drei grofee Küchen übereinander zu setzen sei ein gröfserer Übelstand, als der Mannschaft zuzumuten, zu den Mahlzeiten sich insgesamt in das Erdgeschofs zu begeben etc.

Der mit dem ersten Preise gekrönte Entwurf für eine Kavalleriekaserne von P. H. & M. D. Wyatt, ordnete — was das Programm allerdings für zulässig erklärt hatte — die Soldatenschlafsäle über den Pferdeställen an, welch letztere feuersicher und undurchdringlich für Ausdünstungen eingewölbt werden sollten. Die Lüftungseinrichtungen des Stalles sollten unmöglich machen, dafs der Stalldunst in die Fenster der darüber liegenden Zimmer dringe.

Jedes Schlafzimmer fafst 13 Mann; auf den Mann wird dabei eine Zimmergrundfläche von 2,13 X 1,52 m (= 3,24 ⁽im) gerechnet; da die Zimmerhöhe zu 4,12 m angenommen ist, so entfallen auf den Kopf nur 13,34cbm Luftraum. Die Lüftung der Zimmer besorgen im wesentlichen die offenen Kamine. Auf je 4 Zimmer, deren Bewohner einen Troop ausmachen, kommt eine steinerne Treppe.

Ein besonderer Teil der Kaserne ist für die Verheirateten eingerichtet. Jedem Ehepaar wird nur eine Stube von 4,27 X 3,66 m (= 15,661m) zugeteilt. Vorhanden sind ferner: eine Waschanstalt, eine Trockenstube, ein Ball- und Turnhof, jin Wurfscheiben- und Kegelspielplatz. Für jeden Troop

Fig. 188.

K ii cli e

;Tagesu.Speise-Zun '

richter

wurde

CJi

«0

1: 1000

20

30

BO¹"

Morgan's Entwurf für das Komgagnierevier einer englischen Infanteriekaserne.

A.    Mannschaftswohnungen.

B.    Waschraum.

C.    Sergeantenstube.

D.    Zahlmeisterswohnung.

E.    Niederlage.

F.    Aufwaschraum.

G. Aufzug.

I7I

(52 Mann) wird eine Küche gewährt, die zugleich als Speiscsaal dient. Der Raum, in welchem gekocht wird, ist vom eigentlichen Speiseraume durch eine Schranke getrennt; jede Stubenkameradschaft hat ihren eigenen Tisch. Für die Küchen sind besondere Gebäude bestimmt, die aber mit den Wohngebäuden durch bedeckte Gänge in Verbindung stehen.

Die Pferdeställe nehmen drei Seiten eines Viereckes ein (je 2 Troops auf einer Seite); jede Troop-Stallung ist durch einen gewölbten Vorllur in zwei Abteilungen zerlegt, die zusammen 54 Pferdestände haben, von welchen jedoch für gewöhnlich nur 45 wirklich für Pferde gebraucht werden und 9 als Reserve- und Lelimständc und zur Unterbringung von Gerätschaften dienen. Bei doppelreihiger Längsstellung hat der Pferdestand 2,74 m Länge und 1,73 m Breite, der Mittelgang 3,G0 m Breite. In einem eigenen Gebäude ist Stallung nebst Zubehör für 50 Offizierspferde eingerichtet.

Der Krankenstall kann von den Stallungen der Truppenpferde aus, mit Benutzung gedeckter Gänge, erreicht werden; er umfafet 6 gesonderte Stallabteilungen mit zusammen 16 gewöhnlichen, aber verbreiterten Ständen und 20 Laufstände [Boxes), ferner einen Operationsraum etc. Um die in der Rekonvalescenz befindlichen Pferde üben zu können, soll ein 42,7 m langer und 10,6 m breiter Hof (455,8 <Jm) mit Glas überdacht werden.

Das Reithaus, ca. 55 m lang und 18,3 m breit, ist durch bedeckte Gänge mit den Stallungen

verbunden.

Verwaltungsgebäude, Wache und Arresthaus, Regimentslazarett, Kantinengebäude etc. vervollständigen das Kasernement.

Keiner der prämiierten Entwürfe kam zur Ausführung; die Konkurrenz hatte aber doch das Gute, die Ansichten über die wichtigsten Punkte eines Kasernen-Bauprogramms zu klären und eine Lösung vorzubereiten, welche die berechtigtesten Forderungen befriedigte.

161.

lflock-

kasernen.

Fig. 189.

Ec

FferT

Kaserne Beggar's bush zu Dublin.

Vom Korridorsystem kam man gänzlich zurück, bildete dagegen das Blocksystem verschiedentlich aus. Da man sowohl die Wohnungen der Offiziere und der Verheirateten, als auch die Küchen nebst Zubehör von den Mannschafts-

Fig. 190.

■><4.32.y

Unterkünften trennte, so war dem Bedürfnis an letzteren auf einfache Weise zu genügen. Vier grofse Mannschaftszimmer und zwei bis vier kleine Unteroffiziersstuben deckten

(&48 . , ,A ' 9.2

A :³JiS A

Kaserne zu Templemore. Vlooo w. Gr.

A.    Mannschaftsstuben.

B.    Unteroffiziersstube.

C.    Waschraum.

den Bedarf einer Kompagnie. Fig. 189 u. 190 zeigen dergleichen verbesserte Anordnungen von Mannschafts-Wohngebäuden.

In der Dubliner Kaserne, — die den eigentümlichen Namen Beggars' bush trägt — ist allerdings das Treppenhaus noch mangelhaft beleuchtet und gelüftet. An der Templemorekaserne wird, vom englischen Standpunkte aus, getadelt, dafs von der Unteroffiziersstube her nur eines der beiden Mannschaftszimmer unmittelbar überwacht werden könne¹⁶⁰).

Auch der Gesamtanlage der Kasernen wandte man erhöhte Aufmerksamkeit zu. Man vermied fortan sorgfältig, geschlossene Höfe zu bilden, stellte wenigstens die dicht bewohnten Gebäude durchaus frei, der Sonne und dem Winde in allen Teilen zugänglich, hin. Fig. 191 bringt einen der besseren Infanteriekasernenpläne zur Anschauung.

Bei der Gröfse der Kasernengrundfläche von etwa 0,9ha kommen auf den Kopf (mit Berücksichtigung der Civilbevölkerung) ungefähr 55 <Jra Grundfläche. Ein Mangel des Planes ist, dafs dem Küchengebäude keine Speisesäle beigegeben sind, daher teilweise eine sehr weite Beförderung der Speisen (bis gegen 175 Schritt) notwendig wird.

Die Kavalleriekasernen verbesserte man wesentlich durch Trennung der Stallungen von den WohngeFäuden, sowie dadurch, dafs man die Mannschaft auf mehrere Wohngebäude, die Pferde auf eine gröfsere Anzahl Ställe verteilte. Fig. 192 zeigt den guten Plan einer Kavallerieregiments-Kaserne zu Dundalk,

,M) Nach : Building news 1861.

A. ß. Offizierswohnungon.

C.    Mannschafts-Wohngeb.

D.    Lazarett u. Totenhaus.

F.. Arresthaus.

F,    Munitionsmagazin.

G.    Offiziers-Pferdeställe.

//. Aborte.

/. Waschhaus und Küchen- S. Kantine.

gebäude.

K.    Rad u. Aufbewahrungsräume.

L.    Geräteschuppen.

D.    Kasernenverwalt.-Kanzlei. T. Mannschafts-Pferdeställe.

E.    Geräteschuppen.

F.    Strohmagazin.

G.    Offiziersabort.

// Lazarettabort.

/. Totenhaus.

X. Lazarett.

L.    Mannschafts-Wohngeb.

M.    Aschegruben.

N.    Mannschaftsaborte.

O.    Küchengebäude etc.

P.    Waschhaus etc.

162.

Neuere

Grundsätze.

an welchem nur auszusetzen ist, dafs die Gassen zwischen den Stallgebäuden zu eng⁻ sind. Die Gröfse dieses Kasernenbauplatzes beträgt gegen 7:ł/₄ ha.

Die hauptsächlichsten der Grundsätze, über welche sich endlich die königliche Kommission für den Kasernenbau einigte und die sie zur Nachachtung empfiehlt, sind die folgenden. Die Kasernenstuben erhalten gleiche Gröfse und Einrichtung; jeder Kaserneneinheit (jedem Kompagnierevier) werden diejenigen Nebenräume zugeteilt, durch welche sie, so weit möglich, zu einer selbständigen

Fig. I9²-

<?

Reit!) ahn.

rchlenTg*

M ~r

Fig. 191.

|Y'ł*ł

HllH

x'

500 Ballhofl pgg|

llW' Ł J|v'

@y

: -|<0

«SU

'S.

pH

Ma ga ziji-Hof

ira

»Br.

S|

1:5000

■100    80    60    40    20    0

Kl 11 * 11M1111111111

100

200

300

+PO’»

Kaserne fiir ein Infanterieregiment zu Naas.

Kaserne für ein Kavallerieregiment zu Dundalk.

M.    Ingenieurschuppen.

N.    Maschinenhaus.

O.    Stall- u. Wagenhaus d. Regts.-Komd.

P.    Offizier-Wohnhaus.

R. Kasernen- u. Quartiermeisterswohnung.

7'. Wache u. Ordonnanzenzimmer.

U.    Offiziersabort.

V.    Feuerlösclicisternen.

A. Offizierswohnungen. ß. Kascrnenmeistershaus.

C. Rettenniederlagc.

R.    Büchsenmacher und Apotheke.

S.    Offiziers-Pferdeställe.

U.    Fouragemagazine.

V.    Reithaus.

W.    Waschküche.

X.    Schmiede u. Werkstätten. K Munitionsmagazin.

Z. Düngerstätten.

V. Maschinenhaus.

IV'. Kantine.

X“. Arresthaus.

V. Kasernensergeant.

Z‘. Wache etc.

Behausung wird; die Mannschaftszimmer erhalten zweckmafsigster Weise ein Fassungsvermögen von 20 bis 30 Betten; die Betten sind mit den Kopfenden gegen die Längsmauern, also in zwei Reihen aufzustellen, und zwar mit solchen Zwischenräumen, dafs auf jeden Kopf 17cbm Luftmenge entfallen; die geringste Breite des Mannschaftszimmers beträgt dementsprechend 6,10m. Der Zwischenraum zweier Bettstellen (von 91 cra Breite) soll Glcm, besser aber 75cn> betragen, so dafs sich eine Länge des Zimmers von 1,52m bis 1,67m, für jedes Bett einer Reihe, ergiebt. Keine Kasernenstube soll weniger als 3,G6m Llöhe erhalten; im allgemeinen ist die Anzahl der Fenster gleich der halben Anzahl der Betten zu setzen. Jedem Mannschaftszimmer sollen ein Waschraum, mit einem Waschbecken

für je 10 Mann, ferner ein Pissoirstand und ein Abort, aber nur für den Gebrauch während der Nacht, beigegeben werden. Endlich sollen, um allen Forderungen der Hygiene zu entsprechen, für Mannschaftswohnungen nur erdgeschossige Gebäude errichtet werden, eine Vorschrift, von welcher allerdings, um die Baukosten zu verringern, vielfach abgewichen wird, indem man zwei bewohnte Geschosse einrichtet.

Nach diesen Grundsätzen ist vor allem die Garde-Infanteriekaserne zu Chelsea (London) 1860—62 von Morgan erbaut worden. Fig. 193 stellt das System der Kaserneneinheit dar, das so oft wiederholt wird, als das Bedürfnis erfordert. Der Lageplan des genannten Kasernements (zu welchem Ende 1860 der Grund-

Fig. 193-

80 Mann

i>

- 12 20m -94.50"

System der Garde-Infanteriekaserne zu Chelsea.

VJooo w. Gr.

163.

Ausführungen.

1.    Mannschafts-1'. Offiziers-1“. Sergeanten-

2.    Wache.

3.    Offiziers-Pferdestall.

4.    Küche.

5.    Tageszimmer u. Speisesaal, ö. Mannschaftsaborte.

7.    Munitionsmagazin.

8.    Patronenanfertigung.

9.    Gewehrplattform.

10.    Kinderschule.

11.    Lehrerin.

12.    Lehrer.

13.    Aborte.

14.    Kapellenschule.

15.    Verheiratete Unteroffiziere u. Soldaten.

16.    Frauenbad etc.

17.    Verheiratete Unteroffiziere u. Soldaten.

18.    Magazin und Waschhaus.

19.    Bedeckter

20.    Offener

21.    Turnhalle.

22.    Kantine.

23.    Kegelspielplatz.

24.    Ingenieurkanzlei.

Wohngebäude.

j Ballspiclplatz.

Fig. 194-

Arch. : Morgan.

duL>

JtJ

BL

19

nr

LA.

.....fj

hi

Garde-Infanteriekaserne zu Chelsea, '/sooo w. Gr.

25.    Werkstätten.

26.    Magazine.

27.    Kohlenhof.

28.    Kohlenschuppen.

29.    Werkstätten u. Quartier-raeisters-Niederlagen.

30.    Arresthaus.

31.    Kugelgiefshaus.

32.    Mannschaftsaborte.

33.    Tages- u. Speisesaal.

34.    Küche.

35.    Mannschaftsbad.

36.    Sergeantenaborte.

stein gelegt wurde) ist in Fig. 194 wiedergegeben; er umfafst eine Grundfläche von ca. 6 ha.

Aus den Erläuterungen zu diesem Plane wird man ersehen, dafe nicht nur für alle Bedürfnisse der Truppe, in früher nicht gekannter Weise, gut gesorgt ist, sondern auch Einrichtungen für gesellige Unterhaltung und Spiele vorgesehen sind. Das Hauptgebäude (Mannschafts-Wohngebäude) 1, das Offiziershaus T und dasjenige der Sergeanten 1" sind monumental gehalten und haben 2 und 3 Obergeschosse; das Wachhaus 2 ist ein niedriges erdgeschossiges Gebäude.

In neuerer Zeit ist man von den hier errichteten vielgeschossigen Massenwohnungen gänzlich

zurückgekommen, führt vielmehr Baulichkeiten der genannten Art nur noch zweigeschossig aus, indem man gewöhnlich für das IO Kompagnien zählende Regiment 4 Kompagniereviere im Erdgeschofs und 6 dergleichen im Obergeschofe herstellt.

Ein unverkennbarer Mangel des in Fig. Kavalleriekaserne zu York. - i/₁₀₀₀ w. Gr. iQ3 dargestellten Grundrisses eines Kasernenblocks ist, dafs der Gang zwischen den

Fig. I9S-

84 M a n n

. II

84 Mann

Mannschafts-Wohngebäude für 2 Troops.

Fig. 196.

Tfrrriri

Ansicht.

111

hhÉihi

El

T™~

à**

Fig. 197.

4-    5

Grundrifs.

7. Mannschaftszimmer.

Kompagniekaserne. 2. Sergeant. 5. Flurgang.

■#, 5. Waschraum und Nachtabort.

Mannschaftssälen weder direktes Licht hat, noch unmittelbar gelüftet werden kann, daher unter Umständen als kommunizierendes Rohr wirken wird, durch welches sich die verdorbene Luft der Zimmer miteinander mischt. Vom sundheitlichen Standpunkte aus würde ferner vorzuziehen sein, dafs die Blocks als selbständige Gebäude behandelt, nicht, wie im obigen Falle, zu einem Einheitsgebäude aneinander gereiht würden. In diesen beiden Punkten ist die Kavalleriekaserne zu York besser angeordnet. Fig. 195 stellt den Erdgeschofs-grundrifs eines Mannschaftsblocks derselben dar.

Das Gebäude hat nur ein Obergeschofs, gewährt also Wohnraum für 2 Troops (nach Abrechnung der Verheirateten). Auf den Kopf entfallen 4,05 ⁽lm Zimmergrundlläche und, bei 3,66 m Höhe, 17 cbm Luftraum. Der Pissoirstand jedes AVaschraumes darf nur nachts benutzt werden.

hauses auf eine Kaserne übertragen erscheint; es ist dies die Milizkaserne zu Chester, deren Erdgeschofsgrund-rifs in Fig. 198 dargestellt ist.

Da die Kaserne nur den besoldeten Stamm eines Milizregiments

heiratete Unteroffiziere — aufzunehmen hat, diesen aber, im Gegensatz zu den Verheirateten der aktiven Armee, sehr geräumige Dienstwohnungen überwiesen werden, so war die Einteilung des Gebäudes in die grofse Zahl Cottages, wie sie die nebenstehende Abbildung zeigt, durchführbar. Jede der 23 Familienwohnungen hat im Erdgeschofs Küche und Wohnstube (Parlor), im Obergeschoß aber zwei oder drei Schlafräume. Elf unverheiratete Soldaten wohnen gemeinsam in mehreren Stuben zunächst des Thorweges und über demselben. Adjutantenhaus an der Südostecke des Gebäudeviereckes bildet eine gröfsme herrschaftliche AVohnung.

fast durchweg ver-

Fig. 198.

ge-

A LA

ALA A J

a L a La L a La La

Tr/T rj

E • ! 3! b1 bSc

IHN

tËJ,

bJbjlia B B

St*

Milizkaserne zu Chester. — V1000 w- Gr.

Arch. : Pettson.

A.    11 Unteroffiziere mit je 3 Schlafzimmern im Obergeschofs.

B.    12

» 2    »    »    »

C. Mannschaftsstuben (im Obergeschofs Räume gleicher Bestimmung).

D. Durchfahrt.

E.    Adjutantenhaus.

F.    Terrasse.

G.    Waschhaus.

H.    Entwässerungsschacht. /. Aborte.

K.    Pferdestall.

L.    Sattelkammern.

M.    Wagenhaus.

N.    Asche und Kehricht.

O.    Stallhof.

P.    Haupthof.

Das

e) Bombensichere Kasernen.

164.

Anforderungen

und

Mittel.

Die nachhaltige, kräftige Verteidigung einer Festung ist, so weit solche von den persönlichen Streitmitteln abhängt, nur möglich, wenn der zeitweilig nicht im Dienst befindliche Teil der Besatzung in vollkommen sicheren Räumen sich der Ruhe hingeben kann. Die gewölbten Räume oder Kasematten, welche sich hinter den Wallbekleidungsmauern der meisten Festungen finden, können — dunkel, dumpf und feucht, wie sie häufig" sind, und mit ihren nach aufsen gekehrten Fronten — das Bedürfnis an solchen Räumen nicht befriedigen; vielmehr sind schufsfeste oder bombensichere Kasernen ein dringendes Erfordernis. Da bei der Errichtung solcher Gebäude die Flauptaufgabe ist, sie durch Lage und Konstruktion den Wirkungen der Belagerungsartillerie soviel

Fig. 199.

Fig. 200.

Fig. 201.

Pt

TÜ

/'"'l

,,y.. ■,? æijuj

lliifllllllllll 11UI|    1111111111 11111

........

LÜ_M. m

■■■ *

Schnitt AB.

Schnitt E F.

Schnitt .CD.

1:500

tO 08765*321 0

10

2C">

Fig. 202.

Fig. 203.

£L

<o'

Erdgcschofs.

1: 1000

Dachgeschoss.

10 8 6 4 2 0

10

20

30

40

Kaserne zu Gravelines¹⁵¹).

als möglich zu entziehen, so können die Anforderungen der Gesundheitswissenschaft in der Regel dabei nicht zu ihrem vollen Rechte kommen. Die Mittel, die man anwenden mufs, sind nämlich im allgemeinen: Beschränkung der Räume auf das unbedingt notwendige Mafs, Annäherung der Gebäude an über-. höhende, deckende Erdmassen oder vollständige ' Anlehnung an solche, ungewöhnlich starke Mauern und Gewölbe, Überschüttung der letzteren mit Erde u. dergl. mehr — durchweg Mafsnahmen, die der Lüftung, Erleuchtung und Trockenhaltung der Gebäude nicht eben förderlich sind.

165.

Freistehende

Kasernen.

So lange man sich nur gegen den Bombenwurf der Mörser alter Art und die zufälligen Bogenschüsse glatter Kanonen zu decken hatte, war die Bombensicherheit verhältnismäfsig leicht zu erreichen.

Die in Fig. 199 bis 203¹⁵¹) dargestellte bombensichere Kaserne zu Gravelines z. B. besteht aus zwei langen, nebeneinander an ein gemeinschaftliches Mittelwiderlager gestellten Halbkreistonnen-

Ul) Nach: Revue gen. de Varch. 1867, Bl. 11, gewölben. Die Kasemaltensohle ist, um die Widerlager möglichst zu decken, unter das Hofplanum versenkt. Durch Aufstellung eines leichten Daches erhält man für die Friedensbenutzung ein Obergeschofs, das durch eine zweiarmige Freitreppe zugänglich ist. Bei Armierung der Festung sollte das Dach abgetragen und das Gewölbemauerwerk mit einer wenigstens 1 m starken Erddecke versehen werden.

Noch vor Beendigung dieses (1794 begonnenen, aber erst 1824 vollendeten) Baues stellte man (1820) in Frankreich einen Normalentwurf für bombensichere Kasernen auf, wonach u. a. die Kaserne zu Marchiennes (bei Douai) ausgeführt wurde.

Fig. 205.

Fig. 204.

...........

'S?

¹.......-u.;.......

um GID □

■!;1

€1™

f ll

y

r,

A; (S

én

ïÏJs—Xt—

r~rrp"t37 —i

r-

mm

Schnitt GHII'.

Schnitt IJ.

1:500

10 987654321 0

1¹H1¹1¹111¹1¹1¹1 » I ■* I

10

1—

₂₀m

.f!

\:j l:I

Fig. 206.    G..

H'

I. Obcrgeschofs.

1:1000

10

20

30

40

RO™

Kaserne zu Marchiennes15 !).

Dieselbe ist ein dreigeschossiger Bau (Fig. 204 bis 206l51), dessen unterstes Geschofs Pferdeställe aufnimmt. Das oberste Geschofs hat der Halbkreisform nahekommende Tonnengewölbe, während die Zwischengeschosse flachere Stichbogenwölbungen aufweisen. Die Treppenruheplätze werden von 1,40 ¹¹¹ starken Bogen getragen. Die innere Einteilung nimmt sich aus, wie die Vorläuferin des bald darauf ausgebildeten Beltnas'sehen Typus. Die einzelnen Kasematten haben 6,5 «n Breite und 18,0 m Tiefe. Die Mittelwiderlager sind 1,2m, die Endwiderlager 1,5 m stark.

Ein späterer Normalentwurf (1826) weicht vom obigen nur darin ab, dafs die dreiarmigen Treppen durch raumsparende Wendeltreppen ersetzt und die Kommunikationen zunächst der Fenster angebracht sind.

Eine belgische bombensichere Kaserne (der Festung Termonde), erbaut 1825, stellt¹⁵²) Fig. 208 im Lageplan, Fig. 207 im Konstruktionsprinzip dar.

Das 108,50 m lange Gebäude hat die beträchtliche Tiefe von 35,40m und besteht aus 14 nebeneinander gestellten Kasematten, die durch hölzerne Zwischenböden in zwei Geschosse geteilt sind. Eine Galerie an der Südseite vermittelt die Verbindung der im Obergeschofs gelegenen Wolinräume mit einander; das Erdgeschofe enthält eine Bäckerei, die Küchen, "Wachstube etc. Die Mittel Widerlager sind 1,30m, die Gewölbe 0,75ni stark; das Gebäude hat eine Erddecke.

***) Nach: Bogaert, van den. Assainissement d'une caserne. Brüssel 1884.

Bis in neuere Zeit war diese Kaserne als besonders ungesunder Aufenthaltsort gefürchtet. Nach fünfjährigem Durchschnitte (1875—79) erkrankten 3,81 Prozent ihrer Belegmannschaft an typhösen und Schleimfiebern, während für alle Garnisonen des Landes die Durchschnittsziffer jener Erkrankungen nur 1,22 Prozent war. Dieser schwere Übelstand wurde hauptsächlich durch Mängel des Bauwerkes verschuldet. Das Regenwasser, welches sich in den Mulden zwischen den satteldachförmigen Ubermauerungen der Gewölbe sammelte, wurde nicht durch die Stirnmauern hindurch nach aufsen abgeleitet,

Fig. 207.

1:250

1    2    3    ♦ S e 7    8    8    10    11    12    13    11    13“

I—¹— I -4—(—f—I—1— f—t—|—1—I—I—(—1—I—:—(—1—— |—ł—f—1—f—:—I—1—{

Konstruktionssystem.

Fig. 208.'

Hau

" ,n ^frtMjiùun

S mit in Scheid

ergraben

ÏÏ

Abort

F*’*»«««,

il

"\

rr e st

Wassergraben

1:2500

10    80    30    *0 ftO OO 70    80    90    tf"».

IS

-w-

Lageplan.

Kaserne der Festung Termonde1R2).

sondern sollte im Inneren des Gebäudes in Zinkrohren mitten in den Widerlagsmauern herabgeführt werden. Nach der bald erfolgten Zerstörung dieser Zinkrohre ergofs sich das Wasser zum Teile unmittelbar in das Mauerwerk und hielt dieses beständig mehr oder weniger nafs; mit dem Feuchtigkeitsgehalte der Mauer wechselte aber auch die Temperatur der Innenräume in höchst empfindlicher Weise. Die vorhandenen Fenster und Thüren genügten für eine gründliche Lüftung der Räume durchaus nicht. Bei Versuchen (indem man Rauch der Luft beimischte) zeigte sich, dafs bei Lüftung durch Gegenzug die Luftschichten über Fensterhöhe (in Fig. 207 schraffiert) wie fest eingeschlossen und fast unbeweglich sich verhielten. Nur längs der Mauern beobachtete man ein Herabsinken infolge Abkühlung der Luft am Gewölbe. Aus dieser Bewegung war zu entnehmen, dafs die in den Räumen Schlafenden beständig dieselbe Luft einatmen, die abwechselnd erwärmt wird und sich wieder abkühlt. Bei weiterer Untersuchung des Gebäudes fand sich unter dem fugenreichen Backsteinpflaster des Erdgeschosses und unter der Dielung des Obergeschosses ein zäher Schmutz vor, der zum gröfsten Teile aus verwesenden organischen Stoffen bestand und die Ursache des überaus durchdringenden, durch keine Lüftung zu dämpfenden Kasernenstubengeruches war. Zu all diesen Übelständen kam noch, dafs das Wasser für alle Bedürfnisse den mehr stehendes, als fließendes Wasser enthaltenden Gräben entnommen und nur ganz summarisch und ungenügend gereinigt wurde; endlich dafs die Kaserne, welche bei rationeller Belegung für 470 Mann Platz hat, mit fast 650 Mann belegt war.

Um Abhilfe zu schaffen, wurden die zerstörten Zinkrohre durch gußeiserne ersetzt, in die Stirnmauern der Kasematten die in Fig. 207 ersichtlichen Schlitzfenster gebrochen, das Backsteinpflaster und seine Unterlage beseitigt und durch Täfelung aus hart gebrannten Thonfliesen ersetzt, die Zwischendecken erneuert, Vorsorge getroffen, um das Eindringen des Regenwassers in die Erd-decke möglichst zu erschweren, endlich auch für besseres Wasser (aus der Schelde), das man noch einem besseren Filtrationsverfahren unterwarf, gesorgt.

Der Erfolg dieser Maßnahmen war ein überraschender und ausgezeichneter; schon während der Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Auf!.)

allmählichen Ausführung hob sich der Gesundheitszustand sichtlich; im Verlauf von 2 bis 3 Jahren sanken die Erkrankungen an typhösen Fiebern von 3,80 auf 0,70 Prozent, i e'j⁶ k    Schwieriger,    als    bei    den    vorstehend    skizzierten,    freistehenden    bomben

eingebaute sicheren Kasernen sind Lüftung, Erleuchtung und Trockenhaltung bei den in ein Erdwerk eingebauten Kasernen, einer Bauart, wie sie allerdings der modernen schweren Artillerie gegenüber fast allein noch anwendbar ist.

Fig. 209 bis 211 stellen eine der in solchen Fällen möglichen Anordnungen, eine Kaserne mit einem bewohnten Geschofs zu ebener Erde und einem Kellergeschofs, dar.

Um die Lüftung des ersteren zu begünstigen, hat das Tonnengewölbe eine geringe Steigung nach außen erhalten; auch ist die Form der Korridorüberwölbung, welche zunächst der Stelle, wo Rückenmauer und Decke Zusammentreffen, besondere Widerstandsfähigkeit verleihen soll, dem Abflüsse der Luft nach der Fensterseite hin förderlich, wenn zu diesem Zwecke die großen Oberlichtfenster in den die Wohnräume abschließenden Wänden zeitweilig geöffnet werden.

Kasernen.

Fig. 210.

Fig. 209.

v

nr 1 mur

T-

Hü

Längenschnitt. — P/250 w. Gr.

Fig. 211.

Grundrifs.

Vsoo w. Gr.

Um der unschädlichen

Ableitung des durch die Erddecke

eindringenden Wassers ganz sicher zu sein,

ist die Nachmauerung (Betonierung) sämtlicher Gewölbe in einer Höhe abgeglichen, so daß sie eine nach der

:nm    fspppi

*    mm.

v    ::::

Frdseitc hin geneigte Ebene

bildet. Durch Herstellung    ______

von Sickerschichten. Sammel-und Ableitungsrohren an der

Rückmauer des Kasematten-    Querschnitt. — ¹ 2₅₀ w- Gr.

korps wird schließlich das    Bombensichere Kaserne neuerer Konstruktion,

eingedrungene Wasser, gewöhnlich nach dem Festungsgraben hin, entfernt. Selbstverständlich kommen hier auch die Mittel gegen Eindringen der Nässe in Mauerwerk in ausgedehntester Weise zur Anwendung.

Die Treppen solcher eingebauter Kasernen werden oft

wie in Fig. 211

angedeutet, bis auf den Wallgang fortgeführt, damit die Belegmannschaft nötigenfalls in kürzester Frist zur Teilnahme an der Verteidigung herangezogen werden kann.

Als wesentliche Anforderungen an eine bombensichere Kaserne ist noch zu bezeichnen, dafs alles benötigte Wasser innerhalb des Gebäudes selbst entnommen werden kann und dafs der Abort ebenfalls im geschützten Bereiche, jedoch möglichst isoliert von den Wohnräumen, gelegen ist. In beiden Punkten sind die oben skizzierten Ausführungen mangelhaft.

f) Lagerbaracken.

167.

Zweck und

im

allgemeinen.

Im Anschlufs an die Kasernen, welche als ständige Wohnungen zu betrachten sind, soll hier noch ein Blick auf die Bauart der provisorischen Konstruktion Kasernen, Übungslager und Feldlager geworfen werden.

Provisorische Kasernen haben in der Regel nur einige Jahre, bis zur Erbauung einer ständigen Kaserne, während dieser Zeit aber ununterbrochen Unterkommen zu gewähren, während Übungslager von den Truppen bezogen werden, um gewisse Übungen, die in der Nähe der Garnisonsorte nicht ausführbar sind, abzuhalten. Letztere bleiben daher gewöhnlich mehrere Monate im Jahre, namentlich im Winter, unbewohnt. Aber auch den Truppen im Felde, wenn sie, in grofsen Massen eng zusammengezogen, längere Zeit in denselben Stellungen verweilen müssen, wie bei Belagerungen u. dergl., sucht man in Hütten und Baracken einigermafsen Schutz gegen die Unbilden der Witterung zu gewähren. Das in letzterem Falle erforderliche Baumaterial wird sich schwerlich jemals in dem von den Truppen unmittelbar besetzten Bezirke in genügender Menge vorfinden; man wird solches vielmehr oder besser noch die fertigen Barackenbestandteile aus rückwärtigen Depots nach dem Kriegsschauplätze befördern müssen; und im Hinblick hierauf ist bereits das Vorrätighalten eines Teiles der Baracken im Frieden Gegenstand der Erwägung gewesen. Jedenfalls ist es wünschenswert, für Feldbaracken eine einfache, klare Konstruktion aufzufinden, welche Dauerhaftigkeit mit geringem Gewicht verbindet, billig ist und in kurzer Zeit durch die Truppe selbst sich aufstellen läfst.

Nach diesen verschiedenen Bestimmungen, nach dem Klima und den Hilfsmitteln des Landstriches, nach den zur Verfügung stehenden Geldmitteln etc. werden die hierher gehörigen Bauten aus LIolz, in Verbindung mit Stroh, Schilf,

Reisig und Erde, oder ganz aus Holz, in Fachwerk, seltener massiv errichtet.

Von den allgemeinen Anforderungen, welche man an Kasernenbauplätze zu stellen hat, fällt hier diejenige eines guten Baugrundes, bezw. der Isolierung der Gebäude vom Untergründe besonders in das Gewicht, weil es sich fast ausnahmslos um erdgeschossige, nicht unterkellerte Baulichkeiten handelt, deren Fufsboden nur wenig über Terrainoberfläche liegt. In Feldlagern allerdings mufs man die Ansprüche in dieser Beziehung sehr herabsetzen; man ist sogar oft, durch Mangel an Bau- und Heizmaterial, genötigt, die Baracken teilweise in die Erde zu versenken, eine Bauart, die vom gesundheitlichen Standpunkte aus zwar ganz zu verwerfen, in der Praxis aber nicht selten als das kleinere von zwei Übeln zu wählen ist.

168.

Hölzerne

Baracken.

Für Holzbaracken spricht die Schnelligkeit, mit der sie errichtet werden können, und dafs sie sofort benutzbar sind, sobald der letzte Nagel eingeschlagen ist; gegen dieselben ihre Feuergefährlichkeit und Infizierbarkeit und die Kostspieligkeit ihrer Unterhaltung in tadellosem Zustande. Wenn daher Baracken, die längere Zeit benutzt werden sollen, doch in Holz errichtet werden müssen,

12*

so giebt man ihnen womöglich ein Fundament von Stein und macht das Gerippe so stark, dais es später mit Backsteinen ausgesetzt werden kann.

Die Wandständerung einer besseren Wohnbaracke erhält eine äufsere und eine innere Bretterverkleidung. Wenn Zeit und Mittel vorhanden sind, wird diese Wandbildung noch vervollständigt durch Fugendeckleisten oder durch Verdoppelung der äufseren Schalung (zwei sich kreuzende Bretterlagen) oder durch Bekleiden mit Dachpappe.

Bei Mangel an Brettern, aber genügend vorhandenem Stammholze, oder wenn die Unterkunft eine gewisse Verteidigungsfähigkeit erlangen soll, erhält dieselbe Blockwände. Bei der einfachsten Gestalt dieser Lagerbaracken endlich werden alle Konstruktionsteile aus Rundholz hergestellt, die Wände aber durch Flechtwerk gebildet.

Fig. 2i2 zeigt das Profil einer Blockwandbaracke, Fig. 213 dasjenige einer Flechtwerkbaracke¹⁵³). Die Breite der Baracke beschränkt man auf das notwendigste, nämlich auf den Raum für zwei Lagerstätten ^ von je 2m Länge und einen 3,30m breiten Mittelgang, zusammen auf 5,30 m.

Wird in der nach Fig. 212 u. 213 konstruierten Baracke jedem Mann eine 1,85m breite Lagerstätte eingeräumt, so fafśt ein 27m langer Bau 40 Mann; auf den Kopf kommen dann 3,58 qm Bodenfläche und 10 cbm Luftraum. Müfste dagegen die Baracke als Notunterkommen für 60 Mann dienen (bei 0,90 m Breite der Lagerstätte), so entfielen auf den Mann nur 2,39 0ra Bodenfläche und 6,81 cbra Luftraum. Das Verhältnis der Fensterflächen zur Fufebodenfläche beziffert sich zu 1 : 18.

Die Baukosten betrugen (in Bosnien 1878) ioooo Mark (=5000 Gulden) für die Baracke, 69,82 Mark (= 34,91 Gulden) für 1 qm, 25 Mark (= 12,50 Gulden) für 1 cbm inneren Luftraum, 250 Mark (= 125 Gulden) auf den Kopf (bei 40 Mann Belagstärke).

In gesundheitlicher Beziehung haben sich diese Baracken bei längerer Benutzung als ziemlich unvollkommen erwiesen, zumal wenn das gewachsene Erdreich den Fufsboden bildete. Man war genötigt, sie durch Dichten der Wände, Veränderungen der Fensteranlage, Anbringen von Lüftungsöffnungen im First, Herstellung eines hölzernen Fufsbodens auf Sandschüttung etc. zu verbessern.

Die Avesentlich vollkommenere Konstruktion nach Fig. 214 geAvährt dem Manne, infolge Vergröfserung der der mittleren Höhe auf 3,90m, einen Luftraum von 12,5Gcbm, Avenn die Lagerstätte 1,08m breit gemacht Avird.

Eine solche Baracke für 60 Mann verlangt 32,50 m Länge im Lichten; sie erhielt 16 Doppelfenster (1,20 m breit und 1,10 m hoch) und in jeder Giebelseite eine Thür. Das Gewicht der erforderlichen Baumaterialien betrug ca. 49 000 kg, d. i. 816,0 kg für einen Mann; die Baukosten stellten sich auf 5200 bis 6200 Mark (= 2600 bis 3100 Gulden) oder 88 bis 104 Mark (= 44 bis 52 Gulden) für den Mann, 26,92 bis 32,12 Mark (= 13,40 bis 16,00 Gulden) für 1 qm bebauter Grundfläche.

Das lebhafte Interesse, Avelches man neuerer Zeit dem Barackenbau — zunächst für ZtA^ecke des Sanitätsdienstes — zuAvendet, hat die Herstellung einer grofsen Menge künstlicher Baustoffe veranlafst, die einander in Beziehung auf Wetter- und Feuerfestigkeit, Haltbarkeit, Unempfanglichkeit gegen Verun-

Fig. 212. Fig. 213.

Ni

. iks

r"Tóisj

............3.80®..

Blockwand-

Flechtwerk-

Baracke.

Fig. 214.

411\

i I--- II ii ■ ;;_Lt

Hölzerne

Mannschaftsbaracke. V250 w. Gr.

Breite auf 5,94m, sowie

IM.i Die in Fig. 212, 213, 214 u. 225 skizzierten Baracken sind (neben vielen anderen Konstruktionen) zur Ausführung gekommen bei der Okkupation Bosniens durch die österreichischen Truppen im Jahre 1878. (Siehe: Mitteilungen des k. k. technischen und administrativen Militär-Komitees. 1883.)

reinigung durch Flüssigkeiten und Gase, geringes Gewicht und Volumen, geringe Wärmedurchlässigkeit und Billigkeit, den Rang streitig machen.

Für Baracken, die versetzbar sein sollen, kommen hauptsächlich in Betracht: die Zeltstoffe, aus Hanf oder Baumwolle auf verschiedene Art gewebt und durch verschiedene Mittel möglichst widerstandsfähig gemacht; dann Pappen aller Art, Jute, Korkstein, Xylolith und Wellblech. Für feststehende Baracken kommen außerdem noch in erster Reihe hinzu verschiedene Stoffe, deren Hauptbestandteil Gips ist. In der einfachen Hartgipsdiele besitzt man einen Baustoff, aus dem sich, durch Anschluß an eine Holzständerung oder ein Gerippe aus Walzeisen oder aus Wellblech,

ganz vorzügliche Baracken hersteilen lassen. Weiter sind auch Cementdielen verschiedener Art, Tuffstein, Gufsmauer-werk etc., sowie Rabitz- und Monie r-Bnu-weise hier mit Vorteil anwendbar.

Das Bedürfnis an zerleg-I baren, versetzbaren Baracken, wel-

Fig. 215.

[wirnj

■ ff

'."'T-Æ ches sich bei der Okkupation Bos-niens fühlbar machte, war schon

169.

Versetzbare

Mannschafts

baracken.

■m

Längenschnitt.

Fig. 216.

......    ■ T.....im Kriege 1870-7. hervorgetreten

und hatte, namentlich auf französischer Seite, mancherlei Entwürfe zu Tage gefördert, unter welchen die von Gemy fils aîné¹⁶*) herrührende Konstruktion besondere

Beachtung verdienen dürfte.

Die Lagerbaracke des Systems G ćmy besteht aus einer beliebigen Anzahl Bindern, die ungefähr 3,50 m voneinander aufgestellt werden, und einer Eindeckung von Brettern mit Fugendeckleisten. Jeder Binder (Fig. 216 u. 218) wird aus zwei Paar Bockbeinen E, Ex gebildet, die an den Kopfenden durch die Zapfen der Trageriegel T zusammengehalten werden; letztere tragen zugleich die nach der Länge der Baracke gestreckten Tornisterbretter G. Die Füße der Beine E werden zwischen angenagelte oder angeschraubte Brettzangen F gefaßt, deren Verlängerungen die Ständer D umschließen. — In den beiden Giebelbindern ist eine durchgehende Querverbindung durch eine Bohle P hergestellt (Fig. 218), welche — unter Wegfall der beiden Brettzangen — von einem Ständer D bis zum gegenüberliegenden reicht und an welche die vier Bockbeine befestigt werden.

Das Aufstellen der Baracke geschieht in folgender Weise. Nachdem der Bauplatz geebnet, wobei jedoch ein genaues Nivellieren durchaus nicht nötig ist; werden die Bockgestelle einander gegenüber in den erforderlichen Abständen und Zwischenräumen aufgestellt und vorläufig durch Anhäufung von etwas Erdboden gegen die Brettzangen in der lotrechten Stellung erhalten (Fig. 218). Sodann wird der Längsverband durch Einziehen der Riegel S in entsprechende Einschnitte der Ständer D zustande gebracht, wobei die Befestigung lediglich durch Keile bewirkt wird (Fig. 219). Die Riegel S dienen den Kopfenden der Pritschen U zu Auflagern ; ferner werden sie benutzt, indem man die Wandverschalung zwischen den Ständern D an dieselben nagelt. Im weiteren Verlaufe

. .j'jJ 95

1.68..

■y.“    *•*

Querschnitt.

Fig. 2.7.

..1*5 .

TT

li

OT*.......3.50® .4______3,*50®..i,........3.60® *.....5.5(1®.

Grundrifs.

Französische Lagerbaracke — System Gémy¹⁵¹). V»0 w. Gr.

. x-----

1M) Nach: Gaz, des arch. et du bât. 1877, S. 280.

werden die Saumschwellen A und die Pfetten B in die entsprechend geformten Lager eingezogen; letztere werden durch Drahtbände oder schwaches Bandeisen auf den Bockgestellen befestigt.

Auf die Tornisterbretter G, welche durch die ganze Länge der Baracke sich erstrecken, werden querüber, aber nur unmittelbar neben jedem Bockgestelle, die Brotbrettcr II (Fig. 215 u. 216) genagelt und auf diese Weise die Teile eines Binders erst in Zusammenhang gebracht. Diese Brotbrettcr II sind mit Schlitzöffnungen versehen, durch welche die Laufenden der Gewehre gesteckt werden, deren Kolben auf den Pfostenstücken I ruhen (Fig. 215 u. 216). Durch gute Nagelung der vorgenannten Längs- und Querbreiter bekommt das Gerippe bereits soviel Zusammenhang, dafs man nun die Bretterverkleidung der unteren lotrechten Wände zwischen den Ständern D einziehen kann.

Fig. 218.

v.

Nachdem dies geschehen, verlegt man diejenigen Dachbretter oder Brettsparren, welche die Dachfenster aufnehmen sollen, sodann die Giebelsparren und endlich die Firstpfette und nagelt letztere an jene Brettsparren.

Hierauf werden die Dachfenster selbst aufgestellt, das Dach vollständig eingedeckt und die Giebel verschalt.

. J-

Letzteres erfolgt ebenfalls durch Bretter mit Fugendeckleisten; der oberste Teil des Giebelfeldes jedoch wird als dreieckiges Fenster (ca. 2,0 m Grundlinie bei 0,80 m Höhe) konstruiert, damit man behufs gründlichster Lüftung auch nach der Länge der Baracke einen kräftigen Luftzug hervorbringen könne.

Die Laternen oder Dachreiter JV, welche die gewöhnliche Lüftung vermitteln, liegen über der Mitte jedes Feldes oder auch jedes zweiten Feldes; sie sind durch eine Scheidewand im First geteilt und erheben sich 25 bis 35 cm über die Dachfläche; in ihren oberen Teilen werden sie zweckmäfsiger-weise verglast. Die Luken können nach Bedarf durch Klappen geschlossen werden; die Stellung der letzteren regelt man mittels der Zugleinen Z. Zur Vervollständigung der Lüftungseinrichtungen dienen endlich noch die nach Bedürfnis zu vermehrenden kleinen Öffnungen X (Fig. 215 u. 216) in der lotrechten Wandverkleidung, über Kopfhöhe des auf der Pritsche liegenden Mannes angebracht. Dieselben können durch Schieber verschlossen werden.

Fig. 219.

Wenn alle Hölzer fertig zugeschnitten vorhanden und die Bockbeine bereits paarweise zusammengefügt waren, konnten ein Unteroffizier und IO Mann in einem Tage 60 lauf. Meter Baracken aufstellen. Das System fand 1870 Anwendung in einem verschanzten Lager bei Graveson, zwischen Avignon und Tarascon, wo es sich gut bewährt haben soll. Namentlich wird hervorgehoben, dafs die Stürme im Januar 1871 keine einzige der Baracken umgeworfen hätten. Zur Benutzung bei strenger Winterkälte ist aber dieser leichte Bau offenbar nicht gerade geeignet.

Zu Beginn des Jahres 1887 wurde vom preu-fsischen Kriegsministerium ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwürfen für eine transportable Mannschaftsbaracke, welche in wechselnden Standlagern sowohl bei gröfseren Truppenübungen, als auch im Kriege Verwendung finden und die Unteroffiziere und Mannschaften einer halben Kompagnie Infanterie (rund 125 Mann) aufnehmen sollte, erlassen.

Im bezüglichen Programm wurde gefordert, dafs die Baracke auf jedem Gelände (also auch auf Fels, hart gefrorenem Boden etc.) aufgestellt werden könne. Sie soll derart konstruiert sein, dafs sie entweder von vornherein sowohl im Sommer, wie im Winter benutzt oder mit Leichtigkeit für den Wintergebrauch hergerichtet werden kann. Durch die Heizvorrichtungen soll sich im Winter dauernd genügende Wärme erzielen lassen. Thüren sind in so ausreichender Zahl herzustellen, dafs die Räumung der Baracke in kürzester Zeit stattfinden kann. Der Fufeboden soll gedielt sein, bezw. ist darauf Bedacht zu nehmen, dafs die Dielung nachträglich angebracht werden kann. Die Verbindungen der einzelnen Barackenteile untereinander sollen von der gröfetmögliclien Einfachheit und Dauerhaftigkeit sein. Das Material soll der Einwirkung der Witterung thunlichst widerstehen, insbesondere undurchlässig gegen Regen und in Bezug auf Gewicht, Volumen und Haltbarkeit für wiederholten Transport und Gebrauch geeignet sein.

Raumbedarf: für X Mann 2,5 qm Grundfläche bei einer durchschnittlichen Höhe von 2,5n'; für Feldwebel, bezw. zu Bureauzwecken besonderer Abschlag von 10 <ln> Grundfläche.

Aus dem entstandenen Wettbewerbe ging⁻, als mit dem ersten Preise ausgezeichnet, die versetzbare Mannscbaftsbaracke von L. Bernhard & Co. in Berlin (Fig. 220 bis 223) hervor.

Dieselbe besteht aus einer beliebigen Anzahl gleichmäßig gearbeiteter, 1,20 m breiter Wcllblcch-bogen, die zugleich Seitenwand und Dach bilden, so dafs der Barackenquerschnitt in Fig. 220 entsteht. Zwischen die vollen Wandbogen fügt man, nach Bedarf, solche Bogen ein, die eine Thür und solche, welche ein Fenster (Fig. 223) mit Sommerladen enthalten. Die Fenster sind nach Art der Eisenbahnabteilfenster eingerichtet; sie werden für den Transport in die Tasche versenkt und daselbst durch eine Feder festgehalten. Die sämtlichen Wandtafeln, sowie die Giebeltafcln bestehen aus 1mm starkem, zweimal angestrichenen Wellblech. In 3 Wellen jeder Tafel sind Holzrippen genagelt, an welche die innere Wand befestigt wird. Diese wird aus Holzleisten gebildet, durch 2 Lagen starker Pappe isoliert und mit einer 12 mm starken Holzverkleidung versehen, deren wagrechte Fugen durch Deckleisten geschlossen werden; alles Holzwerk mit zweimaligem Ölfarbenanstrich. Neuerdings hat man auf den zweiten Pappbelag noch eine Watteisolierung sorgfältig aufgebracht und dadurch die Wärmeüberführung durch die Wand nach außen, die schon vorher eine sehr mäßige war, noch weiter verlangsamt, so daß sich die Innentemperatur bis 2 Grad R. höher hielt, als in der gleichgroßen und gleichartig geheizten Baracke ohne Watteisolierung.

stark,

mm

Der Fußboden wird durch gespundete Tafeln (5,425 ¹¹¹ lang, 1,20m breit und 26 mm stark) gebildet, die mittels Holzleisten auf die Lagerhölzer aufgeschraubt und durch untergenageltc Teerpappe gegen die Erdfeuchtigkeit geschützt werden; die Lagerhölzer sind 5,60™ lang und 80 X 100 an den abgerundeten Enden mit Blech beschlagen und für die Verbindungsbolzen gelocht. Kräftige Lüftung wird durch eine durchlaufende Lüftungslaterne mit stellbaren Seitenklappen ermöglicht oder auch — unter Wegfall jener Laternen — durch eine größere Anzahl Liiftungsschlote (Fig. 220); erstere Anordnung dürfte den Vorzug verdienen.

Die völlige Gleichheit aller wesentlicher Bestandteile ermöglicht das Aufstellen der Baracke auch durch ungeübte Arbeiter (8 Mann in 1 Tage), und zwar nach dem folgenden Verfahren. 1) Die Lagerhölzer werden auf dem Bauplatze in genauen Abständen gestreckt, 2) die Fußbodentafeln aufgebracht, 3) die Seitentafeln von beiden Langseiten gleichzeitig aufgerichtet und mit Flügelschrauben, unten mit den Lagerhölzern und in der Firstenlinie miteinander verbunden; 4) die Laterne wird aufgesetzt; 5) die Giebeltafeln (je 3 Stück) werden an beiden Enden vorgeschraubt. Eine innere Einteilung durch Holzwände u. dergl. kann, nach Bedarf, leicht bewirkt werden (Fig. 222).

Diese prämiierte Baracke ist bereits vielfach ausgeführt worden. Gewöhnlich hat man ihr die Länge von 52,80 m gegeben (Fig. 222) und sie mit 90 bis 100 Mann belegt. Das Gewicht einer solchen Mannschafts-Wellblechbaracke beträgt rund 30 000 kg. Die einzelnen Teile wiegen: ein Lagerholz 30 kg, eine Fußbodentafel 130 kg, eine volle Seitenwandtafel 210 kg, eine Fenstertafel 248 kg, eine Thürtafel 300 kg, jede Giebelwand (dreiteilig) 540 kg.

Wollte man — wie das Ausschreiben eigentlich verlangte — die Baracke für 125 Mann mit je 2,5 qm Fufsbodenfläche und mit einem Abteil für den Feldwebel von 10 qm Grundfläche einrichten, so hätte man ihr eine Länge von 60 m zu geben.

170.

Hölzerne

Stall

baracken.

Hölzerne Stallbaracken können als einreihige Stallungen einen der Fig. 214 ähnlichen Querschnitt erhalten; zweckmäfsiger ist es jedoch, zweireihige Ställe mit Mittelgang zu erbauen; die gröfsere Lichtweite bedingt dann allerdings eine Unterstützung der Dachsparren in ihrer Mitte durch eine Pfette, welch letztere wieder durch die verlängerten Standsäulen der Binder getragen werden.

Bei der bosnischen Okkupation erhielten solche Stallbaracken 8,0m innere Breite, wovon 2,4m auf den Mittelgang, 2,8 m auf jeden Pferdestand kamen; letztere waren 1,6m breit. Ein Stall für 50 Pferde erhielt demnach 40 ra Länge im Lichten; für Lüftung war durch Dunstrohre im First oder durch zwei je 8,0 m lange Dachreiter gesorgt. Die Gesamtheit der Fensterflächen machte ¹I₂₂ des Stallfußbodens aus. Die Pferdestände erhielten Lehmestrich oder einen Belag von lärchenen Bohlen, unter welchem eine muldenförmige, in Beton gesetzte Abpflasterung die Jauche in bedeckte lärchene Rinnen leitete. Krippen, sowie Sattel- und Geschirrträger (an den Standsäulen befestigt) waren von Holz.

Die Kosten einer solchen Stallbaracke für 50 Pferde betrugen im Mittel 37 °6° Mark

E-

Fig. 221.

V10 w. Gr.

Fig. 222.

•S

'S

184

Fig. 220.

Sclirasteia

,'"7

'—-i

<1

S chomstm

\N !

V e n t fia t o r

Qucrprofil. — Vio w. Gr.

Ij

■■

i!

Wagrechter Schnitt durch die Seitenwand.

" ’Si finît iii

Grundrifs.

Vio0 w. Gr.

Versetzbare Wellblechbaracke von Z. Bernhard & Co. in Berlin.

( —    53° Gulden) oder 741,20 Mark (= 370,60 Gulden auf das Pferd, 115,80 Mark (= 57,90 Gulden)

auf 1 qm überbauter Grundfläche.

Beabsichtigt man, auch den Reitern der Pferde oder den Fuhrleuten Unterkommen im Stalle zu gewähren, so ist die einfache Längsreihen Stallung hierzu

am geeignetsten. Der Pferdestand ist etwa 3,0 m, der Gang hinter den Ständen 2,2 m breit zu machen, ökonomisch ist es, ein ca. 10,4m im Lichten breites Stallgebäude durch Verschalung der mittleren Säulenreihe auf 3,0 m Höhe in zwei solche einreihige Stallungen zu zerlegen.

Baracken dieser Art wurden in Bosnien für 96 Mark (= 48 Gulden) für 1 qm überbauter Grundfläche vergeben, wenn die Wände doppelte Bretterverschalung erhielten, dagegen für 78 Mark (= 39 Gulden), wenn Flechtwerkwände zur Anwendung kamen. Den Fufsboden bildete Lehmestrich, in den Pferdeständen 15, in den Gängen 8 cm stark.

Auf 1 Pferd entfielen 34,5 cbm Luftraum oder, wenn auf 4 Pferde 3 Mann kamen, ca. 25 cbm für 1 Pferd und 9,5 cbm für 1 Mann.

Läfst man bei einem zweireihigen Stalle mit Mittelgang die Wandverkleidungen der äufseren Ständerreihen weg, verlängert man dagegen die Dachflächen bis zum Erdboden, so entsteht eine Baracke, die ebenfalls, neben den Pferden, den Führern derselben ein Notunterkommen gewährt. Fig. 224 giebt den Querschnitt dieser von der k. k. Geniedirektion in Banjaluka entworfenen, durch Einfachheit und Billigkeit sich empfehlenden Form.

Die Pferdestände haben 3 m Länge; der Mittelgang ist 2 m breit; durch den Anschlufs der Dachflächen an den Erdboden entsteht vor den Pferdeköpfen jederseits ein 3,0m tiefer, im Mittel 1,1 m hoher Raum, der als Lagerstätte für die Mannschaft, sowie dienen kann.

Fig. 223.

■f +

+ -f

Hb-IH

Längenschnitt. — J/₅₀ \v. Gr.

zur

Bergung der Lasten der Tragtiere

Eine solche Stallbaracke für 100 Pferde zu erbauen, kostete 26 516 Mark (= 13 258 Gulden), mithin für 1 Pferd 265,16 Mark (= 132,58 Gulden) und für 1 qm Bodenfläche 26,52 Mark (= 13,26 Gulden); die Pferdestandsbreite war mit 1,4m bemessen.

In konstruktiver Beziehung mag noch bemerkt werden, dafs man in der Regel bei allen Arten von Stallbaracken die Hauptbinder um 3 Pferdestandbreiten von einander entfernt anordnet; wenn diese Breite aber weniger als 1,40ra beträgt, so kann der Abstand zweier Binder auch gleich der vierfachen Standbreite sein.

Seit dem Jahre 1890 trat an verschiedene deutsche Heerkörper die Notwendigkeit heran, in kürzester Zeit Pferdeställe zu dauernder Benutzung, für Sommer und Winter gleichmäfsig geeignet, aufzustellen. Auch für dieses Bedürfnis stellten L. Bernhard & Co. in Berlin eine Konstruktion in Wellblech her, die sich sehr gut bewährt hat.

Die Bernhard’sehe Wellblech-Stallbaracke bildet einen zweireihigen Stall mit mittlerer, 3,00 m

171.

Wellblech-

Stall

baracken.

breiten Stallgasse; jeder Pferdestand ist 3,25m lang, woraus sich die lichte Tiefe des Baues von 9,50 m ergiebt; die Breite eines Pferdestandes beträgt 1,60m. Die lotrechten Seitenwände der Baracke bestehen aus verzinktem Wellblech, in welches (wie bei der Mannschaftsbaracke, siehe Fig. 220, S. 184) Holzleisten geschraubt sind, welche einer Lage beiderseits mit Ölfarbe angestrichener starker Barackenpappe zur Unterlage dienen.

Fig. 224.

''sj.

. 3.00 *.

:..■ 'j ^

Hölzerne Stallbaracke. — J/aöo w> Gr.

Hierauf kommen wieder Holzleisten und zwei Lagen solcher Pappe, über welche endlich eine verzinkte Eisenblechhaut geschraubt wird. Das ziemlich flache, unter 1 : 47₂ geneigte Dach ist in der Hauptsache ebenso zusammengesetzt; nur wird die Innenseite — die eigentliche Stalldecke — nicht von verzinktem Eisenblech, sondern von einer 25 111 m starken, gehobelten und gespundeten Bretterverkleidung gebildet, welche das Abtropfen des Schweifewassers verhütet. — Die aus U-Eisen angefertigten Standsäulen (Pilare) sind bis zur Höhe von 1,00m mit Holz bekleidet. Diese Standsäulen tragen die Dachkonstruktion; an ihnen sind auch, in der üblichen Weise, die Haken für die Zäumung und die Sattelträger angebracht. Krippentische und Krippen sind ebenfalls aus verzinktem Eisenblech. Die Lüftung des Stalles erfolgt durch verzinkte Blechhauben, die im First aufgesetzt sind, sowie durch Öffnen der in jedem zweiten Pferdestand im obersten Teile der Seitenwand angebrachten Fenster (von 60 cm Höhe und 90 cm Breite).

Da bis jetzt kein Anstrich gefunden wurde, der den Ammoniakdünsten, die sich in jedem Pferdestall reichlich entwickeln, auf die Dauer widerstanden hätte, so wird jetzt, mit befriedigendem Erfolge, von jedem Anstrich der verzinkten Eisenteile abgesehen.

Der Preis dieser Stallbaracke beträgt für jeden Pferdestand oder für den Raum eines solchen 299 Mark, ausschl. der Holzdecke und der Verglasung der Fenster.

Fig. 225.

’/soo w. Gr.

• 01 '9

F.

*2

□ CO

—1

AAI

S Ï.Z M a 19.8

... 5D0™....

1-1 Mann

12.6

Grund

rifs.

.......>i

Ilg. 226.

A3

Querschnitt.

Österreichische

ZZi

V250 w. Gr.

Lagerbaracke. (Bosnien 1878.)

Fig. 227.

S0'9

1.

n.

’ joo w. Gr.

K....

u.

fo

in.

IY.

o o IV.

St.

IV

'ö

St

St.

Österr.

Offiziers-

Lagerbaracke

...Ï.

für

50.OU

st....

i Bataillon.

172.

Halbmassive

Baracken.

u. 226 dar.

Eine Baracke für 100 Mann in halbmassiver Ausführung stellen Fig. 225

Fundament und Sockel sind von Bruchsteinen gemauert, die Umfassungswände aus ungebrannten Lehmziegeln. Die Baracke bildet einen einzigen grofeen Saal mit 2 Reihen Pritschen, auf welchen jedem Manne eine Breite von 0,90m eingeräumt ist. Die Fenster sind 1,00m breit und 0,76 m hoch; die Flächen sämtlicher 24 Fenster verhalten sich zur Fufebodenfläclie wie 1 : 14,3. Auf 1 Mann entfallen 3,28 9m überbaute Grundfläche, 2,60 Qm innere Fufebodenfläche und 5,87 chm Luftraum. Letzteres Aus-mafe liefee sich durch Vereinigung des Dachraumes mit dem Zimmer oder indem man wenigstens die Zimmerdecke in Kehlbalkenhöhe anbrächte, vergröfeern.

Für die Offiziere eines Bataillons genügt eine Baracke derselben Gröfse und Bauart; jedoch erhielt dieselbe gröfsere Fenster und wurde durch Scheidewände in 15 Zimmer von 10 bis 22ira geteilt, von welchen je 3 von einem gemeinschaftlichen Vorhause aus zugänglich gemacht sind (Fig. 227). Den Offizieren jeder Kompagnie wurde eine solche Zimmergruppe überwiesen; die fünfte Gruppe bleibt dem Bataillonsstabe Vorbehalten.

Dieselbe Barackengrundform giebt ferner gute, einreihige Offiziers-Pferdeställe ab, eignet sich auch für Küchen nebst Zubehör etc.

Fig. 229.

Hf!

Fig. 228.

W o Ti nfl u

----J

1UJ1

loäenlreppe

t e r-

1721— ------=

tr-------lzz:

i c i e r e 4 92 . ,    4.92- .

Obcrgeschofs.

1:250

S 0    7    8    9    10

■j—:—I—l—f—*— I—¹—I—¹—f~

Querschnitt durch den Mannschaftsflügel.

4-4-4+Î-

11    12    13 U 15m

I 1 I—¹—I—• I • I

1:500

10 98765432t 0

10

en™

Fig. 230.

Küche'

flß 6

Küche

40 50

•>

Tïïïïïïff

nnnnr

Vorräte

15

15 M

15 M

15 M

15 M

W a s ch-

Mann

Saal

13 .in

| jFeldwct)

Erdgeschofs,, Lager bei Zeitbain. Arch. : Porlitis.

Die Baukosten für eine Mannschaftsbaracke dieser Konstruktion betrugen (1878) 31,70 Mark (= 15,85 Gulden) für 1 qm überbaute Grundfläche oder 17,72 Mark (= 8,80 Gulden) für 1 cbm Lichtraum und 104 Mark (= 52 Gulden) für 1 Mann.

I73-

Massive

Baracken.

Baracken der zuletzt besprochenen oder ähnlichen Art bieten zwar unter Umständen sehr wertvolle Unterkünfte, genügen jedoch nicht für die dauernde Benutzung in den Übungslagern des Friedens. In solchen mufs man sich hinsichtlich des dem einzelnen Manne zu gewährenden Raumes und der administrativen etc. Einrichtungen mehr den ständigen Kasernen nähern.

Dergleichen vollkommenere Baracken sind beispielsweise diejenigen des Lagers bei Zeithain, deren wesentliche Einrichtungen Fig. 228 bis 230 zeigen. Die Umfassungen sind in massivem Backsteinmauerwerk, die Scheidewände in Fachwerk hergestellt und die Dächer mit eisernen, fassettierten Ziegeln eingedeckt.

*74-

Baracken von Völckner.

Da die Hauptbestimmung des Lagers ist, ein Feldartillerieregiment während der Schiefs-Übungen aufzunehmen, so ist jede Mannschaftsbaracke für 2 Batterien des Friedensstandes berechnet. Durch einen zweigeschossigen Mittelbau, der die Küchen, Unteroffizierswohnungen, Batteriebureaus etc. enthält, werden die beiden Mannschaftstrakte voneinander getrennt. Eine Neuerung von vielfältigem Nutzen und nebenbei von grofser Annehmlichkeit für die Truppe ist, dafs vor der Front der Mannschaftsflügel eine 2,65 m breite offene Säulenhalle sich hinzieht, während auf der Rückseite ein ebenso breiter ungedeckter Gang liegt.

Bei normaler Belegung kommen in den Mannschaftsstuben auf den Kopf 5,54 qm Zimmergrundfläche und 27,7 cbm Luftraum. Die Erbauungskosten einer Mannschaftsbaracke haben (1879) 45880 Mark oder 30,25 Mark für 1 qm überbauter Grundfläche betragen.

Eine Baracke ebenfalls besserer

Fig. 231.

l/nt Oft

C[B A

25 M a n n

Fig. 232.

][l

int Off.

Grundrifs. — '/noo w. Gr.

Mann ~ A^'b 1 C ..18.3 m..........Jr >

Li

A.    Vorhalle.

B.    Waschraum.

C.    Pissoir.

Lagerbaracke

zu

Querschnitt. — >/*»o w. Gr.

Colchester.

Fig. 233.

Lüftungseinrichtung. Vw w- Gr.

Einrichtung⁻, jedoch wegen der grofsen, saalartigen Mannschaftszimmer weniger behaglich zu bewohnen, als die vorbesprochene, ist diejenige des Lagers zu Colchester, in Fig. 231 u. 232 im Grundrifs und Querschnitt dargestellt.

Diese aus Backsteinen erbaute Baracke fafst eine halbe Kompagnie und gewährt dem Manne eine Zimmergrundfläche von 4,46 Qm und einen Luftraum von etwa 15 cbm, welch günstiges Ergebnis dadurch erzielt wird, dafs das Zimmer in den Dachraum hineinragt, wie der Durchschnitt Fig. 232 erkennen läßt. Fig. 233 zeigt die Anordnung der Einlafskanäle für frische Luft.

Eine englische Offiziersbaracke, in welcher die Wohnzimmergröfse auf ein Mindestmafs herabgesetzt ist, zeigen Fig. 234 u. 235.

Jeder der 8 Offiziere hat ein quadratisches Zimmer von nur 9,3 Qm Grundfläche und gegen 2,85m mittlere Höhe. Dafs sich für die Offiziersdiener keine Räume im Gebäude befinden, beeinträchtigt seine Zweckmäßigkeit.

Die dargestellte Baracke entstand als das Ergebnis eines interessanten Versuches, massive, leichte Gebäude für die Benutzung im Felde in sehr kurzer Zeit aufzuführen und in bewohnbaren Zustand zu

versetzen. Die Mauern wurden in Medina-Cementbeton aufserordentlich schnell errichtet und waren bereits am dritten Tage vollkommen trocken, so daß sie geputzt werden konnten (innen und außen mit einer 13 starken Schicht Portland-Cementmörtel).

Gänzlich abweichend von den bisher betrachteten Barackenformen und ähnlich den Tollet'sehen Pavillons

mm

Fig. 234.

lerra

SP

Querschnitt. — i/2S0 w. Gr.

Fig. 235.

irn

1— - — —11— — — J

Grundrifs. — ¹/soo w. Gr. Englischer Offiziers-Lagerpavillon.

sind die von Völckner konstruierten, im letzten russischtürkischen Kriege sowohl als auch namentlich bei der Okkupation Bosniens vielfach ausgeführten Baracken.

Dieser Unterschied liegt zunächst in der besonderen Gestalt des Profils, welche parabolisch ist. Die Parabelform wird durch entsprechend gebogene, im Querschnitt I-förmige Walzeisenrippen hervorgebracht, welche (durch Flansche im Scheitel) zu je zwei zu einem parabolischen Binder fest verbunden sind, während ihre Fufsenden in gufseisernen Schuhen stehen. Die Höhe des Trägerquerschnittes ist 100

mm

oder 80ram, je nach der beabsichtigten Wand- und Deckenbildung..

18g

Die vollkommenere Gattung dieser Baracken hat nämlich als Wand und Decke eine doppelte Holzverschalung (Fig. 236 bis 238),

Zwischen die Bogenbinder werden zwei durch Holzkeile aus einander gehaltene Bretterverschalungen (die einzelnen Bretter ca. 10 cm breit, 2 cm stark, mit Feder und Nut versehen) eingetrieben, so dafs eine äufsere und eine innere Wandung bündig mit den Rippenflanschen entsteht (um die Flanschenstärke sind die Bretter an den Enden ausgeschnitten). Die 60 mm hohen Räume zwischen den beiden Wandschalungen vermindern, so lange sie ruhende Luftschichten enthalten, das Wärme-lcitungsvermögen der Wände in wünschenswerter Weise, werden aber auch andererseits für die Lüftung nutzbar gemacht. Wegen dieser beiden Funktionen ist es aber von der gröfsten Wichtigkeit, dafs beide Wandverschalungen luftdicht seien. Für die äufsere Schalung wird diese-Eigenschaft durch Uberziehen mit Asphaltpappe auf prismatischen Leisten erreicht, während für die innere, bei völlig trockenem Holze, ein Ölfarbenanstrich der dicht zusammen getriebenen, fafsdaubenartigen Bretter genügen soll; anderenfalls mufs man durch Kalfaterung zu Hilfe kommen. Noch vorzüglicher für die innere Wandung würde ein Mörtclputz auf Rohrmatten sein. Die Giebelwände werden aus beiderseitig verschalten Holzgerüsten gebildet (Fig. 236); die Abdichtung erfolgt wie bei den gebogenen Wandungen.

Fig. 236.

Fig. 237.

Fig. 238.

Ir»--1

..................x.

tl

ft.

3,i:F

. .1,57.......j .......1,57......\........1,57.....

rrrirr-

.C

ï\

2,355....

... 2.355..

Giebelwand.

Querschnitt.

Längenschnitt.

1:125

Hfiiîmiî

Lagerbaracke. — System Völckner.

Eine zweite Gattung* von Baracken, nach dem hier dargelegten Prinzip, sind die Jutebaracken. Bei ihrer Konstruktion strebte man in erster Linie eine wesentliche Verminderung* des Gewichtes der zu transportierenden Bauteile an; derselben entsprang aber auch eine nicht unbeträchtliche Verminderung der Baukosten (ca. 30 Prozent), An Stelle der äufseren Bretterverschalung tritt eine Bekleidung mit Wollpappe als untere und eine solche von Asphaltpappe als obere Lage, an Stelle der inneren Bretterverschalung dagegen eine Haut von starker Jute, die auf der nach aufsen gewendeten Seite zweimal, auf der Innenseite einmal mit Ölkautschuk angestrichen worden ist Zuletzt erhält die Innenseite, da die Jute durch das Imprägnieren schwarz wird, einen hellen Anstrich (Weifskalk oder Wasserglas mit Schlemmkreide oder Ölfarbe).

Zwischen die hier nur 80 mm hohen Rippen werden, in Abständen von 50 cra, Spreizhölzer eingesetzt, deren Oberflächen bündig mit den Gerippflanschen sind. Quer über diese Spreizhölzer, also parallel den Eisenrippen, nagelt man auf der Aufsenseite schwache Bandeisenstreifen mit Zwischenräumen von etwa 20 cm auf; sie haben den Wollpappschichten zur Unterlage zu dienen.

Auf die Fufsbodenbildung wird die gröfste Sorgfalt verwendet. Für die verschalte Baracke werden als Fundament zwei 6,60m von einander entfernte Reihen Pfähle a, a (Fig. 237 u. 238) eingerammt (der Achsenabstand der Pfähle in jeder Reihe ist 2,355 m) und beliolmt (c, c), nachdem vor-hcr schon Querschwellen b, b auf je zwei einander entsprechende Pfahle der beiden Reihen aufgekämmt worden sind. Auf die Langschwellen c, c werden die gufseiserncn Schuhe der Bogenrippen geschraubt; die Querschwellen b, b tragen einen gefalzten Blendboden, der mit Asphalt überzogen wird und dadurch eine undurchlässige Unterlage für den eigentlichen Barackenfufeboden abgiebt. Letzterer besteht aus den Lagerhölzern d und dem gefalzten und gehobelten Bretterbelage; seine Oberfläche liegt 30 cm über Erdgleiche.

Die Hohlräume unter dem Fufsboden sind für gewöhnlich durch hochkantig gestellte Randpfosten, an welche die Erde herangezogen wird, von der Aufeenluft abgeschlossen, können aber auch leicht mit dieser in Verbindung gesetzt werden.

Bei der Jutebaracke ist der Fufsboden — um an

demselben ebenfalls Material zu ersparen — nicht in einer Fläche, sondern dergestalt gebrochen hcrgcstellt, dafs ein Mittelgang und 2 Pritschen entstehen.

Fig. 239.

Die Erleuchtung der Baracken ist eine vorzügliche; sie geschieht durch Fenster in den Langseiten, mit Achsenabständen von 3,14 ra, und je zwei Fenster in jedem Giebel zu den Seiten der dort befindlichen, mit einem luftschleusenartigen Vorbau versehenen Thür. Die 1,5 <lm grofeen Fenster der verschalten Baracke stehen lotrecht (Fig. 237); die ziemlich 1 qm grofeen Fenster der Jutebaracke liegen schräg in der gebogenen Wandfläche. Das Verhältnis der Fensterfläche zur Fufsbodenfläche ist 1:5 bis 1:6; ungünstigstenfalls 1:7.

Für Lüftung ist gut gesorgt. Derselben dienen: 1) die Dachreiter, die sowohl mit den Luftschichten zwischen den beiden Wandschalungen in unmittelbarer Verbindung stehen, als auch durch Öffnen von Klappen k im Scheitel der inneren Wandbekleidung mit dem Inneren der Baracke in Verbindung gesetzt werden können; 2) nahe dem Fufsboden sind an verschiedenen Stellen Lüftungsthürchen v, v (Fig. 239) in der inneren Wandbekleidung angebracht, durch welche die Luft der Baracke mit derjenigen der Wandhohlräume in Verbindung treten kann; endlich führen 3) dicht, unter den Fenstern Lüftungskanäle, durch beide Wandschalungen reichend, unmittelbar in das Freie.

t/y

Kr?

•fr,

/>f\

'■

7m w. Gr.

Die Sommerlüftung wird in der Regel durch Öffnen der Fenster und der Klappen unter dem Dachreiter bewirkt werden, läfst sich aber auch, bei geschlossenen Fenstern, durch Vermittelung der zuletzt erwähnten Luftzuführungsschläuche unter den Fenstern einigermafsen unterhalten.

Im Winter werden die in der Mittellinie der Baracke aufgestellten, mit Blechmänteln umgebenen Öfen (Fig. 239) als Erreger der Luftcirkulation benutzt. Ein Kanal l von quadratischem Querschnitt, im Hohlboden der Baracke angebracht, führt die frische Luft dem Raume zwischen Ofen und Mantel zu; die Firstklappen k unter dem Dachreiter sind geschlossen, ebenso die Kanäle unter den Fenstern, dagegen die Lüftungsthürchen v geöffnet. Wie leicht einzusehen, mufs die Cirkulation der erwärmten, sich allmählich an den Wandungen wieder abkühlenden Luft, ungefähr, wie die Pfeile in Fig. 239 andeuten, erfolgen. Im Zwischenraum der beiden Verschalungen emporsteigend, giebt die Luft den Rest ihrer Wärme ab und èntweicht fast völlig abgekühlt. Bei strenger Kälte wird man den Zuführungskanal der frischen Luft zeitweise abstellen und dagegen einen Schieber im unteren Teile des Ofenmantels öffnen. Man heizt dann also mit Umlauf der Luft anstatt mit Ventilation.

zu

Die verschalte Baracke hat Anwendung⁻ gefunden als Mannschaftsbaracke, als Stall-, Lazarett-, Administrations-, Küchen- und Leichenbaracke, die Jutebaracke dagegen nur als Mannschaftsbaracke. Bei allen Ausführungen in Bosnien hielt man für jede Art von Baracke den Abstand zweier Binder von 1,57m fest und erteilte der für 60 Köpfe berechneten Mannschaftsbaracke 22, der Stallbaracke 26, der Krankenbaracke 21 Binder, woraus sich die Längen dieser Gebäude 32,97'", 39,25m und 31,40m berechnen. LIierbei hatten die Krankenbaracken und die Mannschaftsbaracken mit Holzverschalung 6,50m innere Breite und 4,44m

Höhe, die Jutebaracke dagegen nur 5,88 m Breite bei 4,03 m Höhe, die Stallbaracke (doppelte Längsreihenstellung für 50 Pferde) 8,0m Breite und 5,05ra Höhe.

Weitere Angaben über Gröfee, Gewicht und Preis dieser Baracken sind in nachstehender Tabelle enthalten, zu welcher im allgemeinen nur noch zu bemerken ist, dais sich die Gewichts Verhältnisse dieses Konstruktionssystems weitaus günstiger gestalten, als bei abgebundenen Holzbaracken gewöhnlicher Form, und dais bei der Anwendung in Bosnien, trotz der Verteuerung durch weite Transporte, die Völckner'sehen Baracken doch noch zu den billigsten zu zählen waren; die Jutebaracke wenigstens behauptete unter sehr ungünstigen Umständen auch in dieser Beziehung noch einen Vorsprung vor den primitivsten Baracken anderer Systeme. Die in der Tabelle enthaltenen Preise sind Mittelzahlen aus den in Wirklichkeit sehr verschiedenen Kostenberechnungen.

Gattung

der

Baracke

Innere

Boden

fläche

Profil-

fläche

Luft-

raum

Ge-

samt-

ge

wicht

Erbauungskosten Auf t Mann, bezw.

auf 1 Pferd entfallen

der aufgestellten Baracken

für 1im nutzbarer Grundfläche

Grund

fläche

Luft-

raum

Ko

sten

Anmerkungen

Verschalte

Mannschafts

baracke

213,65

22,68

745,83

30351

7603l)

35,47

3,56

12,40

126,67

x) einschl. fl. 670 für die Aufstellung.

Jutebaracke

193,27

18,64

012,53 14274    5169®)

26,66

3,22

10,2

86,14

²) einschl. fl. 720 für die Aufstellung.

Stallbaracke

314,o

31,71

1244,62    ?

7875³)

25,08 i 6,28

24,89

157,50

•'*) einschl. fl. 625 für die Aufstellung.

Quadr.-Met.

Kuh -Met.

Kilogr.

Gulden

liQuadr.-¹ Met.

Kub.-

Met.

Gulden

Litteratur über »Kasernen«, ot) Anlage und Einrichtung.

IIampel. Uebcr Cavallcrie-Pfcrdeställe. Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. 4, S. 1.

Barrack construction. Building news, Bd. 7, S. 687, 707, 725, 742, 760, 778, 801, 810, 829, 843, 85 r, 882.

Du casernement des troupes en France et en Algérie. Revue gén. de l'arch. 1867, S. IO, 58 u. PI. 9 — 14.

Reclam. Gutachten über den Bau einer Kaserne. Deutsche Viert, f. öff. Gesundheitspfl. 1869, S. 92.

HlLLAiRET, J. B. Nouveau système de construction de M. l'ingénieur Tollet pour casernements et hôpitaux militaires. Paris 1875.

Gruber, F. Der Caserncnbau in seinem Bezüge zum Einquartierungs-Gesetze. Wien 1880.

Terrier, Ch. Les habitations collectives. Encyclopédie d'arch. 1881, S. 23, 52.

Degen, L. Das Krankenhaus und die Kaserne der Zukunft. München 1882.

Pettenjlofer, v. u. v. Ziemssen. Handbuch der Hygiene und der Gewerbekrankheiten. II. Theil, II. Abth.: Kasernen. Von L. Degen. Leipzig 1882.

Stephany, B. Amerikanische Kasernenbauten. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 103.

Putzeys, E. L'hygiène dans la construction des casernes. Brüssel 1883.

Zum Kasernen-Bauwesen. Deutsches Baugwksbl. 1883, S. 502.

Forst, H. v. Unsere Kasernen. Hannover 1884.

Bericht über die allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens. Berlin 1882—83. Herausg. v. P. Boerner. I. Band. Breslau 1885. S. 540: Kasernen.

Gruber, 1*. Beispiele für die Anlage von Infanterie-Kasernen. Im Aufträge des k. k. Reichs-Kriegs-Ministeriums auf Grund der »Anleitung für die Anlage von neu zu erbauenden Kasernen« ausgearbeitet. Herausgegeben vom k. k. technischen und administrativen Militär-Komitee in Wien.

Gruber, F. Beispiel für die Anlage einer Jäger-Kaserne. Desgl.

Gruber, F. Beispiele für die Anlage von Kavallerie-Kasernen. Desgl.

Gruber, F. Beispiele für die Anlage einer Artillerie-Kaserne für die I., II. oder III. Batterie-Division eines Fcld-Artilleric-Regimentes. Desgl.

Statistische Nachweisungen, betreffend die wichtigsten der in den Jahren 1873 bis 1884 zur Vollendung gelangten Bauten aus dem Gebiete der Garnison-Bauverwaltung des Deutschen Reiches. I. Casernements.

Vallin, E. Sur quelques points de (assainissement des casernes. Revue d'hygiène 1888, S. 947-

Galotti. Baraques démontables à carcasse métallique. La semaine des const., Jahrg. 12, S. 439.

NiEDEN, J. zur. Zerlegbare Hauser (transportable Baracken), ihre Herstellung, innere Einrichtung und Verwendung etc. Berlin 1889.

Dubois, E. Chauffage et ventilation des casernes par l'air chaud. Nancy 1891.

Putzeys, F. & E. Pützeys. La construction des casernes. Lüttich 1892.

Iwanow, B. M. Gebäude für militärische Zwecke, b. Casernenbauten. St. Petersburg 1893. (In russischer Sprache.)

Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen über bemerkenswerthe, in den Jahren 1886 bis 1892 vollendete Bauten der Garnison-Bauverwaltung des deutschen Reiches. III. Berlin 1895. — S. 2: Casernenanlagen.

Anleitung für den Neubau von Kasernen. Wien 1895.

ß) Ausführungen und Entwürfe.

Drewitz. Die Wagenhäuser für die Garde-Artillerie-Brigade auf dem Exercier-Platze dieses Truppen-Körpers in der Chausseestrafee vor dem Oranienburger Thore in Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1851, S. 107.

Drewitz. Das neue Kasernement für das Königlich Preufs. zweite Garde-Ulancn-Landwehr-Regiment zu Moabit bei Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1851, S. 203, 247, 333.

Drewitz. Casernement für das Königliche Garde-Dragoner-Regiment auf dem sog. Upstall vor dem Hallcschen Thor bei Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1855, S. 521.

The selected designs in the barrack compétition. Builder, Bd. 14, S. 161, 181, 182, 242.

Designs for cavalry barracks. Builder, Bd. 14, S. 269.

Caserne du prince Eugène. Moniteur des arch. 1859, PI. 610, 615—616.

Caserne de la garde de Paris. Encyclopédie d'arch. 1860, PI. 101—104; 1861, PI. 1 — 2.

Martens. Caserne in der Weidenbachstrafse in Cöln. Zeitschr. f. Bauw. 1862, S. 483.

New barracks for the guards at Chelsea. Building news, Bd. 10, S. 122.

Andreae. Die Casernen am Weifenplatze in Hannover. Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1865, S. 467.

Quartier d'infanterie Saint-Charles à Marseille. Nouv. annales de la const. 1865, S. 145.

La nouvelle caserne municipale de Paris. Nouv. annales de la const. 1868, S. 6.

Baraquements de la garde mobile, sur les boulevards extérieurs de Paris. Nouv. annales de la const. 1870, S.. 105.

Baraquements de la garde nationale, aux abords des remparts de Paris. Nouv. annales de la const.

1870,    S. 107.

Dietrich. Infantcric-Kasernement mit Militär-Kasino zu Stettin. Deutsche Bauz. 1871, S. 289.

Die neuen Militär-Quartierhäuser zu Schwerin in Mecklenburg. Deutsche Bauz. 1871, S. 341. Baraquements de l'armée régulière et écuries provisoires du siège de Paris. Nouv. annales de la const.

1871,    S. 35-

Baraquements mobiles pour les troupes. Gaz. des arch. et du bat. 1872, S. 137.

Casernen in Wien: Winkler, E. Technischer Führer durch Wien. 2. Aull. Wien 1874. S. 130. Die Kaserne in Zürich. Eisenb., Bd. 4, S. 286.

Casernen in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 242.

Brenner, J. Die Kaserne in Frauenfeld. Eisenb., Bd. 7, S. 174.

Baraques de campement. Système Gétny fils aîné. Gaz. des arch. et du bat. 1877, S. 280.

Die neuen Dresdener Militär-Etablissements: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 259.

Knightsbridge barracks. Builder, Bd. 36, S. 1 IO.

Eskadrons- und Bataillons-Kaserne in Hannover. Deutsche Bauz. 1879, S. 71.

Ludwig, J. Infanterie-Caserne in Chur. Eisenb., Bd. 11, S. 27.

Concours de projets de caserne pour la 1™ division à Lausanne. Eisenb., Bd. 11, S. 112.

Casernes de la première division à Lausanne. Eisenb., Bd. 12, S. 123.

Tollet. Mémoire sur le casernement des troupes. Mém. et compte rendu des trav. des ing. civ. 1882, Aug.

Lambert, A. & A. Rychner. L'architecture en Suisse aux différentes époques. Basel-Genf 1883.

PI. 43—46: Etablissement militaire construit par le canton de Berne; von A. TlECHE, A. Eggi-mann und E. D. Rodt.

Rivoalen, E. Caserne Louviers. Garde républicaine à Paris. Nouv. annales de la const. 1883, S. 169. BarrÄ, L.-A. La construction métallique de la caserne Louviers à Paris. La semaine des const., Jahrg. 8, S. 222, 234.

Die Jägerkaserne zu Dresden. Deutsche Bauz. 1884, S. 41.

Caserne Louviers, à Paris. Encyclopédie d'arch. 1885, PI. 1034 —1036, 1038—39, 1044, 1049, 1050.

La nouvelle caserne de la garde républicaine, rue de Schömberg, à Paris. Le génie civil, Bd. 7, S. 263. Kasernen in Frankfurt a. M.: Frankfurt a. M. und seine Bauten. Frankfurt 1886. S. 223.

Das Casernement für ein Infanterie-Bataillon in Prenzlau, Zeitschr. f. Bauw. 1887, S. 391.

Caserne de sapeurs-pompiers. Encyclopédie d'arch. 1886—87, S. 96 u. PI. 1098, 1099, 1105, 1106, lit 2— 1114.

Hermant, A. Caserne de la garde républicaine, rue Gracieuse, à Paris. Revue gén. de l'arch. 1887, S. 36 u. PI. 13, 14.

Le quartier de Cavalerie de Vienne. La construction moderne, Jahrg. 4, S. 105, 118.

Neubau von Militär-Pferdeställen in Eisenfachwerk in Montigny bei Metz. Zeitschr. f. Bauw. 1889, S. 499. DREXLER, J. Die k. und k. Landwehr-Kavallerie-Kaserne in Stockerau. Allg. Bauz. 1890, S. 71. Badeeinrichtung in der Kaserne des Kaiser Franz-Garde-Regimcnts No. 2. Gesundh.-Ing. 1890, Taf. 9. Concours pour la nouvelle caserne des Célestins. La construction moderne, Jahrg. 5, S. 556. Reconstruction de la caserne des Célestins. Le génie civil, Band 18, S. I.

Das Casernement des Garde-Schützen-Bataillons in Grofs-Lichterfelde bei Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1891, S. 205.

Nouveau quartier de cavalerie à Vincennes. Nouv. annales de la constr. 1894, S. 4.

Caserncn zu Budapest: Technischer Führer von Budapest. Budapest 1896. S. 213.

Die Erzherzog Friedrich-Kaserne und das Truppcn-Spital in Teschcn. Óst. Monatschr. f. d. öff. Baudienst 1897, S. 366, 417.

Casernen zu Karlsruhe: Baumeister, R. Hygienischer Führer durch die Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe. Karlsruhe 1897. S. 337.

Schön, F. K. k. Landwehrkaserne, Wien, V. Öst. Monatschr. f. d. öff. Baudienst 1898, S. M-Architektonische Studien. Veröffentlichung vom Architekten-Verein am Königl. Polytechnikum in Stuttgart.

: Neue Infanterie-Caserne in Tübingen; von v. Tritschler.

Heft 46, Bl. 2 »    53, Bl. 5, 6

W Ulli am & Farge. Le recueil d'architecture. Paris.

7e année, f. 23, 45: Caserne de gendarmerie pour 3 brigades à Digne.

11e année f. 37, 44 —46, 50, 51: Caserne de sapeurs-pompiers, à Paris.

Croquis d'architecture. Intime-club. Paris.

.* Une caserne de gendarmerie.

13* année, No. X, f. 4—6 14e année, No. XI, f. 6 16e année, No. III, f. 5: Une caserne de cavalerie.

18e année, No. XI, f. 2—6; No. XII, f. 1 — 4: Caserne de sapeurs-pompiers, boulevard Diderot à Paris.

3. Kapitel.

Exerzier-, Reit- und Schiefshäuser.

a) Exerzierhäuser.

175-

Zweck

und

Damit das Heer zeitig in jedem Frühjahr in voller Stärke schlagfertig sei, erfolgt die Ausbildung der Rekruten in der Regel während der Wintermonate.

So lange als möglich wird dieselbe selbstverständlich im Freien betrieben; doch Erfordernisse, nötigt die Witterung nicht selten zum Aufsuchen geschlossener Räume, wenn die Gründlichkeit der Ausbildung nicht leiden und die Gesundheit der Mannschaft nicht nutzlos gefährdet werden soll. Exerzierhäuser sind deshalb in

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2. Aufl.)

Deutschland und in den nordischen Ländern als notwendige Bestandteile der Kasernen — wenigstens derjenigen für Fufstruppen — zu betrachten.

Eines der ältesten Bauwerke (wenn nicht das älteste) dieser Art war das 1771 von Schuhknecht erbaute Exerzierhaus (später Zeughaus) zu Darmstadt; dasselbe bildete einen freien Raum von 88,52 m Länge, 43,87 m Breite (Aufeenmafśe bezw. 92,38 und 47,43 n>¹⁵⁵) und ca. 26 m Höhe; der hölzerne Dachstuhl hatte keinerlei mittlere Unterstützung¹⁵⁸). 1892 wurde dieses Gebäude abgebrochen.

Das Exerzierhaus soll einen völlig freien Saal bilden, der Säulen und Pfeiler (zur Unterstützung der Decken- oder Dachkonstruktion), aufser unmittelbar an den Umfassungen, nicht enthalten darf.

Die Gröfse desselben ist so zu bemessen, dafs auf jeden gleichzeitig übenden Rekruten 4 li,n nutzbare Grundfläche entfallen, wobei die Rekrutenzahl dreier Kompagnien für das Exerzierhaus eines Bataillons, diejenige von vier Kompagnien für das Exerzierhaus zweier Bataillone, endlich die von sechs Kompagnien für das Exerzierhaus dreier Bataillone zu Grunde zu legen ist. Da nun die Rekrutenquote einer deutschen Infanteriekompagnie gegenwärtig 60 bis 70 Mann zählen kann, so würde das Exerzierhaus für 1 Bataillon mit ca. SOOi™ grofs genug sein; für 2 Bataillone ergeben sich wenigstens 1000<im; für das Exerzierhaus eines Regiments von 3 Bataillonen endlich ca. 1500 im. Wenn jedoch an einem Garnisonsorte lange, schneereiche Winter herrschen, und auch in anderen Fällen, wenn genügende Mittel vorhanden sind, geht man über diese geringsten Gröfsen hinaus; man macht namentlich die Exerzierhäuser einzeln kasernierender Bataillone (Jäger etc.) gern verhältnismäfsig grölser.

Nachdem in solcher Weise die Grundfläche des Hauses festgestellt wurde, bestimmt man zunächst die Tiefe des Gebäudes, die man in neuerer Zeit, mit Rücksicht auf das Exerzieren in Zügen, zu 21 bis 23ni annimmt. Gröfse re Gebäudetiefen vermeidet man nur deshalb, weil noch weiter gespannte Dachbinder den Bau nicht unerheblich verteuern würden.

Aus diesen Bestimmungen entspringt für den Exerzierhausgrundrifs die einfache Form eines länglichen Rechteckes. Wo gröfste Sparsamkeit geboten ist, mufs es auch bei dieser einfachsten Grundrifsform verbleiben; höchstens, dafs man die Einförmigkeit der Hauptfront durch eine nur wenige Centimeter vorspringende Mittelvorlage unterbricht. Zweckmäfsig für die Benutzung und höchst vorteilhaft für die Fassade ist es aber, wenn vor jene Mitte — in der sich in der Regel auch der Idaupteingang befinden wird — eine mehr oder weniger tiefe Vorhalle gelegt werden kann. Eine solche gestattet auch mit Leichtigkeit das Einfügen einer Galerie für Zuschauer, falls in dem Hause auch parademäfsige Vorführungen, militärische feierliche Akte etc. abgehalten werden sollen.

Das Exerzierhaus erfordert mehrere Eingänge, breit genug, um die Truppe in Sektionsfront einmarschieren zu lassen — ca. 4m.

Um genügende Erleuchtung zu sichern, werden die etwas hoch anzubringenden Fenster zusammen nicht unter ¹/₉ der Fufsbodenfläche grofs sein dürfen. Der Fufsboden verlangt besondere Beachtung; in den meisten Fällen stellt man ihn als Lehmtenne her. Für den Lehmestrich spricht hauptsächlich seine Wohlfeilheit; seine Widerstandsfähigkeit aber gegen die starke Abnutzung

*“) Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Garnison-Baurats Rettig in Mainz.

1M) Siehe über dieses Bauwerk:

Exerzierhaus zu Darmstadt. Frankfurter gelehrte Anzeigen 1774, S. 349.

Neue Fragmente zur Kenntnis des Menschen. Frankfurt a. M. 1782. S. 138. Exerzierhaus in Darmstadt. Journal von und für Deutschland 1784 — II, S. 217. Das Zeughaus dargestellt in 4 lithographirten Blättern. Darmstadt 1824.

durch die Marschübungen und namentlich das Einüben der Wendungen auf der Stelle ist eigentlich ungenügend, indem er sehr bald Löcher bekommt und trotz Besprengens mit Wasser eine lästige Staubbildung verursacht. Am zweck-mäfsigsten ist ohne Zweifel die Asphaltierung; doch wird einer solchen der Kostenpunkt noch oft entgegenstehen; Cementfufsboden auf Betonunterlage ist ebenfalls brauchbar; Steinpflaster dagegen würde unzweckmäfsig sein. Kleinere Exerzierhäuser erhalten zuweilen einen hölzernen Fufsboden. Dielen von weichem llolze müssen hierbei wenigstens 50mra stark sein. Die Lüftung, welche mittels der Ventilationsflügel der Fenster bewirkt wird, ist zweckmäfsiger Weise durch Dunstabzüge im Dachfirst zu unterstützen.

Die ersten deutschen Exerzierhäuser dürften drei bei Berlin erbaute gewesen sein, die gleichmäfsig 125,54ni äufsere Länge bei 25,11m äufserer Breite erhielten. Fig. 240 stellt verschiedene wagrechte Schnitte, Fig. 241 den Querschnitt des jüngsten unter jenen drei Gebäuden dar (1829—30 von Hampel erbaut¹⁵⁷).

Der Exerzierraum ist, bei 22,00 m Breite und 120,52 m Länge, 2723,7 qm grofs; zu demselben führen 8 Tliore (von 3,14 ¹¹¹ Weite), je 3 in der Mittelvorlage jeder Längsfront und ein Thor in jeder Giebelseite. Die innere Höhe, bis Balkenunterkante, ist 7,84'«. Das Dachgerüst ist durchaus von Holz; die Binder desselben sind in Abständen von 4,81 aufgestellt. Das Dach hat die beträchtliche Höhe von 11,60m, entsprechend einer Dachneigung von ungefähr 37 Grad; es ist mit Ziegeln eingedeckt. Der Dachraum ist durch eine hölzerne Kassettendecke vom Exerziersaal abgeschlossen; zu demselben führen zwei 1,20 «n breite Treppen, längs der Giebclmaucrn Arch. : Hampel, angeordnet und hinter den daselbst angebrachten hölzernen Wänden verborgen.

Die 40 Fenster und 6 halbkreisförmigen Oberlichter haben zusammen 346 clm Fläche; die Fensterfläche beträgt also reichlich ¹/₈ der Saalgrundfläche. Der Fufsboden besteht aus einem 15 cm dicken Lehmestrich ohne Bei-

176.

Beispiel

I.

Fig. 240.

I-

.25.12

____i______22.68—

ICO. 58

L.

■0

Grundrifs. — Viooo w- Gr.

Fig. 241.

Vs00 w. Gr.

_________j

Wm

ill

im

Exerzierhaus bei Berlin¹⁵⁷).

Querschnitt.

Sand und Kies. Die Umfassungsmauern sind von Backsteinen beiderseits geputzt, die

mengung von

Gründung von Kalkstein; die Plinthe, 95cra hoch, ist mit Granitplatten bekleidet.

Die Erbauungskosten haben ca. 180000 Mark (einschl. 13 800 Mark für Erd- und Planierungsarbeiten) betragen; 1 qm bebaute Grundfläche kostet also 57,10 Mark.

Die später errichteten Fxerzierhäuser ähneln zumeist dem vorbeschriebenen Bauwerke, in den Llauptverhältnissen des Grundrisses und insofern, als die Umfassungen ebenfalls als Schaft-, Schild- und Bogenmauer sich darstellen; in den Dachwerken jedoch kommt das Eisen mehr und mehr zur Anwendung, die Zwischendecke fällt weg, die niedrigeren, flacheren Dächer gestatten die billige Eindeckung mit Dachpappe und erweisen sich selbstverständlich auch für die Fassadenbildung höchst günstig.

Ein 1850 im Invalidenpark bei Berlin von Drewitz erbautes Exerzierhaus, ursprünglich nur für 300 gleichzeitig übende Rekruten bestimmt, hat 78,5 m

177.

Beispiel

¹⁵⁷) Nach: Crelle¹ s Journ. f. Bauk., Band 7, S. 95.

Länge, bei 18,83m Breite im Lichten. Auf jeden Rekruten entfallen also 4,73 <im (das Bauprogramm hatte 3,55ra für genügend erklärt).

Die Umfassungsmauern sind 7,22™ hoch; jedes Schild derselben hat zwei gekuppelte Fenster. Die Binder des mit Schiefer eingedeckten Pfettendaches bestehen aus hölzernen Streben, welche durch eine eiserne Absprengung verstärkt sind. Die Binderabstände betragen 4,40™. Der Fußboden ist Lehmestrich, nach Art der Scheunentennen bearbeitet.

Die Gesamtbaukosten betrugen 61651 Mark oder, bei 1649,4qm bebauter Fläche, 38,07 Mark für 1 qm (werden die Nebenkosten in Abzug gebracht, so kostet das Gebäude selbst nur 56880 Mark, mithin 1 qm bebaute Fläche nur 35,12 Mark,ÖS).

178.

Beispiel

111.

Abweichend von der üblichen Form des langgestreckten Rechteckes hat das zur Kasernengruppe am Welfenplatz in Hannover gehörende Exerzierhaus nur die doppelte Breite zur Länge erhalten, wobei allerdings erstere 29,21 m im Lichten mifst.

Das Gebäude hat also 58,42 ™ Länge im Inneren, 1706 q™ nutzbare Fläche und 1835 qm bebaute Grundfläche; die Umfassungsmauern sind 6,72™ hoch. Die Erleuchtungsflächen betragen mehr als die Hälfte der nutzbaren Grundfläche.

Die beträchtliche Gebäudetiefe nötigte zur Konstruktion außergewöhnlich starker Dachbinder; man wählte deshalb den englischen Dachstuhl. Die Streben wurden aus verdübelten kiefernen Balken von 487 m™ Gesamthöhe und 243m™ Breite gebildet; alle übrigen Teile sind Guß- und Schmiedeeisen 15tf).

Fig. 243.

Fig. 242.

---

rrf

IL i I

*    367......... -j

OS'El

.......w

J) I) 0 4 2 O

jH+fffH+f

1:1000

1:500

10

20

30

40

r»om

10 98765*321 0

M+KM-*

10

20™

Grundrifs.

Querschnitt.

[Exerzierhaus für 4 Bataillone zu Dresden. Arch. : Weinlig.

179.

Beispiel

IV.

Als Beispiel eines Exerzierhauses, bei welchem die in der Mitte der Hauptfront gelegene Vorlage eine Vorhalle des eigentlichen Exerzierraumes bildet, kann das von Weinlig 1867 zu Dresden errichtete Exerzierhaus dienen (Fig. 242 u. 243).

Die Vorhalle mit dem Haupteingange des Gebäudes ist 14,44 m breit und 5,09 m tief. Die Höhe der Umfassungsmauern von nahezu 8™ erlaubte, durch Einziehen eines Zwischenbodens eine Galerie über der Vorhalle anzubringen, auf welche man mittels einer eisernen Wendeltreppe gelangt.

Die in Abständen von 4,35 m aufgestellten Dachbinder (Fig. 243) sind ganz aus Eisen angefertigt, ebenso die Dachpfetten, mit Ausnahme der untersten, auf welche die Sparren gekämmt sind. Das Dach, unter 1 :2,5 geneigt, ist mit Schiefer eingedeckt. Die Eingänge sind nach Zahl und Gröfse etwas knapp bemessen; der Haupteingang hat 3,40 m, jeder der drei anderen Eingänge nur 2,83 m zur Breite.

Das Haus hat ohne die Vorhalle 2496 0™, mit der Vorhalle 2578 0™ nutzbare Fläche und 2834 qm bebaute Grundfläche; es wird von 3 Infanterie- und einem Pionierbataillon benutzt. Da dasselbe an städtischen Straßen und einem öffentlichen Platze liegt, so ist man in der äufseren Architektur mit reiner Sandsteinarbeit freigebiger als sonst gewesen, was in Verbindung mit der etwas teueren Dachkonstruktion in den Erbauungskosten zum Ausdruck kommt. Letztere haben nämlich 137 100 Mark, d. i. 48,38 Mark für 1 qm bebaute Fläche betragen.

1M) Nach : Zeitschr. f. Bauw. 1855, S. 459.

1S9) Siehe: Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1878, S. 309.

Ein Exerzierhaus von ungewöhnlicher Länge (233,75m Lichtmafs) ist das für 2 Regimenter (6 Bataillone) bestimmte des Kasernements der sächsischen Grenadierbrigade zu Dresden (Fig. 244 bis 247).

180.

Beispiel

V.

Wie der Grundrifs in Fig. 244 zeigt, hat das Gebäude in der Mitte, sowohl der Vorder- als der Hinterfront, eine geräumige Vorhalle. Aus der ersteren führen zwei 6,25 m breite, überwölbte Durchgänge — entsprechend den beiden Haupteingangsthoren — in den Exerzierraum, während die Halle der Hinterfront durch die Zwischenräume einer Säulenstellung mit dem Exerziersaale in Verbindung steht. Fig. 247 stellt einen Teil des Längendurchschnittes mit der Ansicht nach der Eingangshalle hin dar. Die Galerie, welche hier sichtbar ist und die auch der Querschnitt in Fig. 245 zeigt, ist noch nicht zur Ausführung gekommen. Wenn nun auch beim Einbauen dieser Galerie das Erdgeschofs der Eingangshalle noch reichlich 4,5 m lichte Höhe behalten hätte, so ist doch die gegenwärtig unverminderte Höhe der Vorhalle (9,50 mj der Grofsartigkeit

der ganzen Anlage entschieden angemessener. Wenn eine

Fig. 244.

Fig- 245.

. 1^-1

oyj/'F)

.................-—...........tlW,.......................\......,    C.L.4,50. . ,

Grundrifs.

Querschnitt.

I: 1000

DIM S 0

fH+H-H-t+f

19

20

30

49

. R0"

1:500

10 9876 5 *321 0

ft

13

20"»

Fig. 246.

Fig. 247.

SI

CE

r.

~~2.---

El

ZI

35

nri

TI

XL

IP

in

2.85

□zr

nn

**iiwjuabs?s3

Teil des Längenschnittes.

Teil der Vorderansicht.

Exerzierhaus für 6 Grenadierbataillone zu Dresden.

Galerie noch notwendig werden sollte, so dürfte sie über der rückwärtigen Halle, ohne Schädigung der Innenarchitektur, Platz finden können.

Der Querschnitt in Fig. 245 zeigt die Konstruktion der Dächer und die wichtigsten Höhenverhältnisse, während Fig. 246 erkennen läfst, wie die ganz einfach gehaltene Fassade durch den vorderen Mittelbau wirksam unterbrochen und belebt wird. Letzterer ist in reiner Sandsteinarbeit hergestellt, während an den Umfassungsmauern des Haupthauses nur der Sockel aus rein gearbeiteten Sandsteinplatten besteht, die Quaderung aber in Putzmörtel ausgeführt ist. Das Dach der Haupthalle ist mit Pappe eingedeckt, dasjenige des vorderen Mittelbaues mit englischem Schiefer. Ein Dacherker über dem mittleren Thorpfeiler nimmt eine Uhr mit sichtbarem Schlagwerk auf.

Die Fenster und Thoroberlichter haben zusammen ca. 560 <im Fläche, d. i. ungefähr ¹/g der grofcen Halle. Letztere mifst nämlich 5026 qm, die beiden Vorhallen 88,8, bezw. 122,4 clm. Der Fufs-boden ist asphaltiert.

Die Erbaüungskosten dieser 1876 erbauten Halle betrugen 206753 Mark, d. i. bei 5718 qm bebauter Grundfläche 36,16 Mark für 1 qm.

181.

Weitere

Beispiele.

Als Beleg für die grofsen Verschiedenheiten, in welchen das Bedürfnis an Exerzierhäusern befriedigt wird, mögen hier noch einige Angaben über die Hauptabmessungen neuerer derartiger Gebäude folgen.

Ein Exerzierhaus in Kassel für ein Infanterieregiment (siehe Fig. 118, S. 136) hat 78,58m Länge und 18,48m Tiefe im Lichten, mithin 1452 «m» nutzbare Fläche; das neue Exerzierhaus zu Darmstadt (für 3 Bataillone) ist im Lichten 94,00 m lang, 12,75 m breit und bedeckt eine Grundfläche von 1503,68 lm (Baukosten 60000 Mark oder für 1 qm rund 39 Mark); ein Exerzierhaus für ein Infanterieregiment bei Möckern-Leipzig ist im Lichten 104,25ra lang und 21,5m tief, bietet also 2241 om Exerzierfläche; ein Regiments-Exerzierhaus in Zwickau (siehe Fig. 124, S. 139) endlich ist im Lichten 131,75m lang und 23,0 m tief oder 3030 om grofs. Letzteres Bauwerk (1883 errichtet) hat einen Vorbau, der eine Uhr mit Schlagwerk trägt; das Dach, von 30 eisernen Dachbindern getragen, ist mit englischem Schiefer doppelt eingedeckt, der Fußboden 25 ram stark asphaltirt; die Baukosten beliefen sich auf 109 207 Mark oder auf nur 33 Mark für 1 q'« bebauter Fläche.

Als Beispiel endlich eines Exerzierhauses für nur 1 Bataillon kann dasjenige der Jägerkaserne zu Dresden dienen, das im Lichten 60,0m lang und 21,5 m breit ist, mithin 1290 om nutzbare Fläche darbietet.

182.

Exerzier

schuppen.

Wenn die Geldmittel zur Erbauung von Exerzierhäusern nicht ausreichen, erbaut man zuweilen, als Notbehelf, Exerzierschuppen, die an einer Langseite gänzlich offen sind.

So hat die Kaserne zu Verviers, für 1 Bataillon (420 Unteroffizieren und Mann) einen Exerzierschuppen von 50m Länge und 12m Breite; die Kaserne für ein Regiment Carabiniers (Jäger) von 4 Bataillonen zu Schaerbeck (Belgien) hat 3 solche Schuppen von 45 bis 50 m Länge und 10 m Breite.

Die geringe Breite solcher Schuppen schränkt ihre Benutzbarkeit beträcht-

lieh ein.

183.

Englische

und

amerikanische

Exerzierhäuser.

Eine wesentlich andere Rolle, als bei den stehenden Armeen, spielt das Exerzierhaus bei Miliz- und Freiwilligen truppen, wie u. a. bei der Miliz der Vereinigten Staaten von Nordamerika und den Freiwilligenregimentern Englands. Hier bildet das Exerzierhaus mit seinen Anbauten das militärische Heim

des etwas locker gefügten Heerkörpers, dessen Mitglieder aber, in der Regel, höchstens für einige wenige Übungsstunden in der Woche sich hier vereinigen. Daher sind, neben der Exerzierhalle, eigentliche Wohnräume nur für den numerisch sehr schwachen, besoldeten Stamm erforderlich; aufserdem nur Versammlungsräume für die verschiedenen Grade, Aufbewahrungsräume für Waifen und Feldgerät, Geschäftszimmer u. s. w. Der so entstehende Gruppenbau wird dementsprechend gewöhnlich »Exerzierhalle und Hauptquartier« oder »Zeug- und Exerzierhaus« oder ähnlich benannt.

Bemerkenswerte

Bauwerke dieser Gattung sind, unter vielen anderen:

Fig. 248.

1) Hauptquartier und Exerzierhaus zu Shoreditch, für das 2. Middlesex-Freiwilligen-Artillerie-regiment, eingebaut in die geschlossene Häuserreihe der Leonardsireet.

Die Einteilung des Erdgeschosses zeigt die Grundrifsskizze in Fig. 248. An den Vorderbau schliefst sich die Exerzierhalle mit festen Geschützständen für einen 40pfündigen Armstrong-Hinterlader und einen 64 p fündigen Vorderlader. Der übrige Teil der Halle hat befestigten und glattgewalzten Schlackenfußboden. Die Erhellung der Halle bewirken Dachlichter. Das I. Obergeschoß des Vorder-

U E x e 1 ci e t h a. 1 1 e

A. Waffensaal.

Q. Quartiermeister. W. Wache.

St. Stube K. Küche

Exerzierhaus zu Shoreditch.

Erdgeschof«. - '/soo w. Gr. Arch. : Higgins.

L. Lesesaal und Schankraum

0-M

St X f* »,

.i.J

der Pförtnerwohnung.

O.-M. Offiziers-

im Ober-geschofs.

messe

Fig. 249.

hauses enthält ein Zimmer für Befehlausgabe, Zimmer des Kommandeurs u. s. w.; es erstreckt sich mit ?wei Flügeln über Teile der Exerzierhalle. Der westliche Flügel enthält die Offiziersmesse: einen Saal von 12,19m Länge und 6,40 m Breite für 50 Personen und ein zunächst der Strafse gelegenes Vorzimmer. Im ebenso grofsen Ostflügel sind untergebracht: Lese- und Schanksaal für die Mannschaft, Sergeantenmesse, Kantine u. s. w. Das II. und III. Obergeschoß werden für die Küchen der Offiziers- u. s. w. Messen, für Offizierarbeitsstuben, Wohnungen der Stabssergeanten u. s. w. ausgenutzt.

2. Das Hauptquartier des 2. Manchester -Freiwilligenregiments (Infanterie) zu Manchester. Der Erdgeschofs-grundrifs in Fig. 249 zeigt, wie der unregel-mäfsige Bauplatz ausgenutzt wurde.

Das I. Obergeschofs enthält im wesentlichen Offizierdienstzimmer, das II. Obergeschofs einen Schiefsstand, ein Musikzimmer u. s. w. Die Wohnung eines Stabssergeanten befindet sich im oberen Teile des an der Ecke A errichteten Turmes. Die Exerzierhalle ist mit Holz gepflastert. Das Gebäude hat Heifswasserheizung; dessenungeachtet sind alle Zimmer mit Kaminen versehen. Die Architektur der Schauseiten zeigt den gotisch-normän-nischen Stil, »kühn behandelt«.

Zu der hier besprochenen Gattung von Gebäuden gehörig, ist das Zeughaus für das 1. Kadettenkorps zu Boston (Fig. 250 bis 252) dadurch interessant dafs es nicht blofs durch gewisse Architekturformen die Idee eines festen Schlosses hervor-rufen will, sondern wirklich ein kleines verteidigungsfähiges Kastell bildet, das einem aufrührerischen bewaffneten Mob gegenüber sich mit Erfolg würde behaupten lassen.

Die beiden zur Miliz von Massachusetts gehörenden Kadettenkorps sind keineswegs Pflanzschulen für Berufsoffiziere, sondern bestehen aus noch nicht dienstpflichtigen jungen Leuten der reichsten Gesellschaftskreise, die sich freiwillig zu diesem — wie es scheint nicht sehr anstrengenden — Dienste stellen. Ursprünglich aus der Schutztruppe des Koloniegouverneurs hervorgegangen, geniefsen diese

Kadettenkorps besondere Vorrechte.

Das Zeughaus nun, welches sich das I. Kadettenkorps in Boston erbaut hat, bedeckt einen Platz von 34,14 m (= 112 Fufs) Breite und 76,20 m (= 250 Fuß) Länge. Durch Straßen und Gäfschen ist der Bauplatz vollständig von anderen Gebäuden getrennt. Der Bau besteht aus 2 Teilen: dem Exerzierhause von 30,48 m (= 100 Fuß) X 60,96 rT> (= 200 Fuß) Grundfläche und dem »Haupthause«, welch letzteres an der Columbus-Avenue 15,24 ™ (= 50 Fufs) und an der Ferdinand-Straße 36,57 m (= 120 Fufs) Frontlänge hat. Die Exerzierhalle, mit eisernen Doppel-iWozzmzzz-Dachbindern, wird erleuchtet durch hoch angebrachte Fenster, die durch schufsfeste eiserne Läden geschlossen werden können. Im Untergeschoß des Exerzierhauses (Fig. 251) sind die

Pi

rïTi

Hauptquartier des 2. Manchester-Frciwilligenregiments zu Manchester. Erdgcschofs. — ¹/ö00 w. Gr.

Arch. : Dooth.

A. Waffcnsaal.

E. Haupteingang.

G. Geschäftszimmer der Stabssergeanten.

Af. Mannschaftszimmer. P. Seiteneingang.

R.    Schankraum.

S.    Sergeantenzimmer.

Fig. 250.

Sal}

mam

Querschnitt zu Fig. 251 u. 252. ’/eoo w. Gr.

Io)

Fig. 252.

7. Ankleidezimmer d. Offiziere. -• Nicht patentierte Offiziere und Stabssergeanten.

3.    Musikzimmer.

4.    Waffenkammer.

5.    Aufzug.

6.    Kessel.

7.    Kesselhaus.

8.    Wasserpumpe.

9.    10. Kohlen.

Fig. 251.

7. Hauptquartier und Bibliothek.

2.    Spiilaborte.

3.    Korpssaal (20 Fufs hoch).

4.    Adjutantenzimmer, js

ff

ff

ff

Zeughaus für das 1. Kadettenkorps zu Boston.

¹ .'«00 Gr.

• *oS •

□□□est \

3 K e J\

□ □□DZZ à

CjCju-jK

TT/

■ '• » i

r I 111.

• Sî

lui

-I

-I

-■i

■ fl—

■ Zr\ •

i*,

!S

Bttt

g-^g-l

T i e f 1 a g e ts

?=>

Hilf! Jl Ł C "h

77. Aufwaschraum.

12.    Küche.

13.    Schiefshalle.

14.    Magazin.

15.    Schrankzimmer der Kadetten.

76. Wasch- u. Baderaum.

17.    Aborte u. Pissoirs.

18.    Magazin.

19.    Eisernes Thor.

Erdgeschofs.

5.    Aufzug.

6.    Auftritt (15 Zoll über dem

Fufsboden).

7.    Eisernes Thor.

8.    Zugbrücke.

Untergeschofs.

Kompagnie-Ankleidezimmer, Waffenniederlagen, eine Schiefshalle, Bad u. s. w. untergebracht. In Höhe des I. Obergeschosses ragt, an der nach dem Haupthause gekehrten Schmalseite, eine Zuschauertribüne mit 5 ansteigenden Sitzreihen auf freitragenden Konsolen in die Exerzierhalle hinein; an dieselbe schliefet sich ein längs der drei anderen Seiten der Halle hinlaufender, 1,20 m breiter Balkon. Die Verbindungen zwischen Untergeschoß, Erdgeschoß und diesem Balkon vermitteln die Treppen in den beiden halbkreisförmigen Vorbauten. Diese Rondels übernehmen auch in der Verteidigung, die Seitenbestreichung der Front, aus Gewehrschiefsscharten. Ein 3,05 m (= 10 Fufs) breiter Graben bildet ein Annäherungshindernis und führt zugleich dem Untergeschoß Licht und Luft zu. Auf einer Zugbrücke gelangt man über den Graben zum Haupteingang der Halle. Das Haupthaus kennzeichnet sich durch einen sechsseitigen Turm an der Ecke, welche die obengenannten beiden Straßen bilden. Die Plattform des Turmes wird als Flaggensignalstation benutzt; das oberste Turmgeschofs enthält einen großen Wasserbehälter. Im Plaupthause befinden sich ein 12,19 X 12,19m (= 40 X 40 Fufs) großes Korpszimmer, das Stabsquartier, die Bibliothek, das Zimmer des Veteranen Vereins, ein Turnsaal, die Hausmeisterwohnung u. s. w. Ein hydraulischer Aufzug vermittelt den Verkehr zwischen allen Geschossen. Die Haupttreppe liegt an der Seite der Ferdinand-Straße; eine kleine Wendeltreppe, neben dem großen Turme, dient dem Privatgebrauch der Offiziere u. s. w. Für Feuersicherheit ist in jeder Hinsicht so gut als möglich gesorgt.

Litteratur

über »Exerzierhäuser«.

Ausführungen.

Hampel. Beschreibung eines in, den Jahren 1829 und 1830 zu Berlin für ein Grenadier-Regiment neu erbauten Exercierliauses. Crelle’s Journ. f. Bauk,, Bd. 7, S. 95.

Das Exercierliaus zu Leipzig. Allg. Bauz. 1840, S. 269.

Bauausführungen des preußischen Staates. Herausgegeben von dem kgl. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851. Bd. I: Beschreibung des Exercierhauses für das zweite Garde-Regiment zu Fuß in Berlin. — Beschreibung des in den Jahren 1828 und 1829 erbauten Exercierhauses für das Grenadier-Regiment Kaiser Alexander vor dem Prenzlauer Thor in Berlin.

Drewitz. Exercierliaus im Invalidenpark zu Berlin. Zeitsclir. f. Bauw. 1855, S. 549.

New drill-hall for the queen's Edinburgh rifle brigade. Building news, Bd. 22, S. 436.

New drill-haü and headquarters for the volunteers, Wolverhampton. • Building news, Bd. 5 r, S. 606, 722.

Exercierhäuser in Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 254.

Second Manchester rifle volunteers — the new headquarters. Building news, Bd. 53, S. 823.

Head quarters and drill-hall, Leonard-street, Shoreditch. Building news, Bd. 55, S. 773.

Drill-hall, Southampton. Building news, Ed. 58, S. 534.

Drill-hall and riding school, Bolton-in-the-Haulgh, Bolton. Building news, Bd. 62, S. 763.

Lorenz & Wiethoff. Statistische Nachweisungen über bemerkenswerthe, in den Jahren 1886 bis 1892 vollendete Bauten der Garnison-Bauverwaltung des deutschen Reiches. III. Berlin 1895, S. 18: Exercierhäuser.

Das Exercier- und Reithaus (der sogen, „lange Stall“) in Potsdam. Blätter f. Arcli. u. Kunsthdwk. 1896, S. 70 u. Taf. 118, 119.

b) Reithäuser.

Als solche unbedingt nötige Beifügungen werden Kühlställe

184.

Zweck

und

Anlage.

Reithäuser, auch gedeckte Reitschulen genannt, sind erforderlich für Kasernen der Kavallerie, der Feldartillerie und des Trains, sowie bei den meisten der verschiedenartigen Militärbildungsanstalten. Indem hier bezüglich der allen derartigen Gebäuden gemeinsamen Einrichtungen auf Teil IV, Halbbd. 4 (Abt. IV, Abschn. 6, Kap. 1, a: Reitbahnen) verwiesen wird, sei nur bemerkt, dafs man sich an die einfachsten Formen hält und den Ausbau, sowie die Nebenräume — wenigstens bei den Kasernenreithäusern — auf das notwendigste beschränkt.

(Wartestände) betrachtet, die nur da wegfallen können, wo die Truppenställe mit dem Reithause in unmittelbarer Verbindung stehen. Der Anbau der Kühl-

185.

Konstruktion.

186.

Gröfse.

187.

Deutsche

Reithäuser.

ställe an einer oder an beiden Giebelseiten des Hauses giebt Gelegenheit, auch Tribünen oder Perrons für Zuschauer, etwa 1m über dem Hufschlag liegend, ohne merkbare Kosten Vermehrung und ohne Schmälerung der Reitbahnfläche anzubringen. Hoch gelegene Galerien oder Baikone kommen bei Truppenreithäusern selten vor; aufser etwa da, wo der Zugang zu einer solchen Galerie von einem anstofsenden Gebäude aus mit Leichtigkeit, namentlich ohne besonderen Treppenbau, gewonnen werden kann.

Die Reithäuser der Kriegsschulen, Militärreitinstitute etc. sind dagegen zuweilen mit gröfseren Tribünen in mehr oder weniger reicher Bildung aus

gestattet.

Die Militärreithäuser werden massiv erbaut; in der Hauptsache stimmt ihre Konstruktion mit derjenigen der Exerzierhäuser überein: Mauerschäfte, welche die Dachbinder tragen, sind durch Stich- oder Halbkreisbogen miteinander verbunden; in den schwächer gehaltenen Schildern werden die Fenster angebracht. Da der Bahnraum eine geradlinige Begrenzung verlangt, so springen die Mauerschäfte in der Regel nur an der Aufsenseite des Gebäudes vor; werden dieselben auch im Inneren markiert, so geschieht dies erst oberhalb der schrägen hölzernen Wandbekleidung.

In den Dachgerüsten werden die durchaus hölzernen Binder mit Hänge- und Spreng-werk, wie beispielsweise Fig. 253 zeigt, neuerdings durch solche ersetzt, die aus hölzernen Streben mit eiserner Absprengung bestehen; die kostspieligeren ganz eisernen Dächer werden seltener ausgeführt. Das Deckungsmaterial ist Schiefer oder Asphaltpappe.

Bezüglich der Gröfse der Reithäuser gilt seit 1876 für den Bereich der deutschen Heeresverwaltungen die Bestimmung, dafs für 1 bis 3 Eskadronen zu gewähren ist: eine bedeckte Reitbahn von 37m Länge und 17m Breite im Lichten, und dafs für 4 oder 5 Eskadronen zwei Reithäuser dieser Abmessungen zu erbauen sind.

Eine ältere preußische Vorschrift (von 1860) gab den bedeckten Reitbahnen für 1 oder 2 Eskadronen nur 26,4¹¹¹ Länge und 13,2m Breite; denjenigen für 3 oder 4 Eskadronen 31,4¹¹¹ Länge bei 13,8 m Breite im Lichten, an der Sohle der schrägen Bahnwand gemessen.

Den Querschnitt eines den Normalien von 1876 entsprechenden Reithauses stellt Fig. 254¹⁶⁰j dar. Der Bau hat offen-

Fig. 253.

9.47,

Querschnitt eines älteren Reithauses. Vr.oo w. Gr.

bar etwas Gedrücktes; die Dachbinderkonstruktion macht den Eindruck des besonders Schweren.

Günstiger wirkt, infolge größerer Höhe der Umfassungsmauern und der Gestaltung der eisernen Absprengung des Dachbinders, das Reithaus der reitenden Artillerie in Hannover

Fig. 254.

Fig. 255.

•A'

... îrto*

1:500

........17,35» -

¹⁸⁰) Nach einer amtlichen I nformationszeichnnng.

10 387654321 0

H+m-EHmH—

Normalplan eines preußischen Reithauses ¹⁶°).

15

Reithaus der Kaserne für reitende Artillerie zu Hannover.

20.3

(Fig. 255). Zur Zierde und Annehmlichkeit gereichen demselben zwei Galerien an den beiden Giebelmauern; dieselben sind von den Obergeschossen der anstofsenden Stallgebäude aus zugänglich. Die innere Länge des Gebäudes beträgt 40,56 m.

Die vor Bekanntgebung der Bestimmungen von 1876 erbauten Reithäuser sind an Gröfse sehr verschieden. Am nächsten den erwähnten Vorschriften kommt die in den Jahren 1875—77 zu Berlin erbaute Kaserne für ein Regiment Kavallerie, indem sie ursprünglich zwei bedeckte Reitbahnen erhalten hat, die aber nur die Lichtmafse von 16,5 X 30,25m haben. Da sie dem Bedürfnis nicht genügten, so wurde 1889 ein drittes Reithaus von 20m und 40¹¹¹ Aufscnmafsen hinzugefügt (siehe Fig.

129, S. 142).

Das Rcithaus der 2. Garde-Ulanen bei Moabit (siehe Fig. 127, S. 140), ursprünglich nur für 4 Eskadronen, hat bei 38,3m innerer Länge eine innere Breite von 19,5m; das Reithaus für 2 Abteilungen (8 Feldbatterien) des Feldartillerieregiments Nr. 12 bei Dresden (siehe Fig. 133, S. 145) i-st im Lichten 63,75 n> lang und 18,60 m breit; das Kavallerieregiments-Kasernemcnt, ebenfalls bei Dresden 1876—77 erbaut (siehe Fig. 128, S. 141), besitzt endlich ein Reithaus von 132,00 m Länge bei 18,50m

Breite im Inneren.

Ermittelt man die relative Gröfse der Reithäuser in Beziehung auf die Pferdezahl der Truppe, so ordnen sich die hier erwähnten 5 Beispiele wie folgt. Auf jedes Pferd des Friedensstandes entfallen an bedeckter Reitbahn: in der Kaserne bei Moabit ca. 1,1 qm; in der neuen Kavalleriekaserne zu Berlin 2,2 ‘im; in der Artillcriekaserne zu Hannover 2,5 qm; in der Kavallerickascrnc zu Dresden

3,1 ‘im und in der Artilleric-kaserne zu Dresden 3,7 qm.

Die Baukosten stellen sich bei Reithäusern nicht wesentlich verschieden von denjenigen der Exerzierhäuser gleicher Gröfse und Bauart. Sie betrugen z. B. für die beiden zuletzt namhaft gemachten Reithäuser bei Dresden (mit massiven Umfassungen, Thorflügcln von Eichenholz, eisernen Fensterrahmen, Pappdach mit einfachen Po-lonceau - Bindern , zinkenen Dunstabzugsrohren,

ableitung) beim Kavalleriereithaus (133,7 m lang und 20,2 m tief) 91 372 Mark und beim Artillerie-rcithause (65,45 m lang und 20,3 m tief) 47 924 Mark oder für 1 qm bebauter Fläche bezw. 33,85 und 36,00 Mark.

Fig. 256.

««www

* * *- ■*» ’

■vT 4

HQVQHii

B+H+i-i+H

IO

1: 1000

20

30

40

Ir

00*

Reithaus und Stallungen der Kriegsschule zu Kassel.

Blitz-

Eine etwas reichere Anordnung als diese Kasernenreithäuser zeigen, wie schon erwähnt, zuweilen die Reithäuser der Militärschulen etc., beispielsweise dasjenige der Kriegsschule zu Kassel (Fig. 256), indem an eine Langseite desselben ein ca. 15 m langer Tribünenbau angefügt worden ist,

Fig. 257.

Fig. 258.

MTE

«jl    ly

(Kleine Reitsclulej jp;

fl    1!

ir

!?

;ü

!r

29.80_______________

R ans ciiule)

41

<\

pJ j (Grosse

q!

Jj

lunierr ; Zim

---184Û..

'irr

......—wie-------

............ eus .    ...

«4»»~

Grofse gedeckte Reitschule in Österreich-Ungarn¹⁶¹).

Arch. : v. Gruber.

’/iooo w. Gr.

,81) Nach: Grubkr, F. Beispiele für die Anlage von Kavallerie-Kasernen. "Wien 1880, Bl. 7.

Reitschule der Kaserne zu Oedenburg. Arch. : Wendler.

der seinen besonderen Zugang von aufsen hat (der Raum zu ebener Erde, unter der Galerie, dient zur Aufbewahrung von Gartengerätschaften). Die Reitbahn selbst hat die Abmessungen 17 X 34 m. Der Aufwand für dieses in Backsteinrohbau, mit Gesimsen und Gliederungen in Haustein ausgeführte und mit rheinischem Schiefer gedeckte Gebäude betrug 35 565 Mark oder rund 50 Mark auf 1 rira bebauter Fläche.

Fig. 259.

Of

-"irr

Querschnitt zu Fig. 258. — llt>w w. Gr.

Fig. 256 zeigt zugleich die Anordnung der mit böhmischen Kappen überwölbten Stallungen für 6 Offiziers- und 40 Truppenpferde, welche Stallungen zu erbauen 26 592 Mark Kosten (578 Mark für 1 Pferd) verursachte. Auf jedes bestandmäfsige Pferd kommen hier 12,5 <3m Reitbahnfläche.

Von den 6 bedeckten Reitbahnen des Militärreitinstituts zu Hannover (bereits in Teil IV, Halbband 4 [Abt. IV, Abschn. 6, Kap. 1, un^er a] dieses »Handbuches« besprochen) sind 4 mit Baikonen, 4 mit Tribünen für Besucher ausgestattet worden. Da hier die Flächensumme aller 6 bedeckten Bahnen rund 3825 <lm beträgt, so kommen auf jedes der 408 bestandsmäfsigen Pferde ungefähr 9,3 9m Reitbahnfläche.

188.

Österreichische

Reithäuser.

Die grofse Sorgfalt, welche man in Österreich-Ungarn der Ausbildung der Kavallerie zuwendet, spricht sich in den baulichen Einrichtungen, besonders durch Gröfse und Anzahl der gedeckten Reitschulen, aus, die man für die Kasernen fordert. Nach den von v. Gruber ausgearbeiteten und vom Reichskriegsministerium angenommenen Anforderungen an neue Kasernen soll jedes Kavallerieregiment von 6 Eskadronen 3 grofse gedeckte Reitschulen und eine ebensolche kleinere erhalten. Jene soll 29,80m und diese 22,55 m im Lichten tief sein, während die Länge gleichmäfsig mit 59,55 m bemessen ist. Fig. 257 stellt¹⁸¹) die Grundrisse beider Gebäudearten und die zwei Vorbauten an

Fig. 260.

SS

2S'—

189.

Französische

Reithäuser.

den Giebelseiten der grofsen Reitschule dar. Die kleine Reitschule erhält nur einen einseitigen Vorbau mit Kühlstand für 5 Pferde, Offizierszimmer, Perrons für Zuschauer, Abort etc.

Ausgeführt sind die grofsen gedeckten Reitschulen im Kasernement zu Ödenburg, 1880—82 von Wendler erbaut. Von der Ausführung einer kleinen Reitschule hat man dagegen, wohl aus Ersparungsrücksichten, daselbst Abstand genommen. Der Gruber'sehe Normalplan ist nur insofern modifiziert, als die Nebenräume nicht auf zwei Vorbauten verteilt, sondern in einem einzigen vergröfserten Anbau vereinigt worden sind (Fig. 258).

Den Querschnitt des Hauses und die innere Giebelansicht, nach der Seite des Vorbaues hin, giebt Fig. 259. Wie ersichtlich, ver-anlafste die beträchtliche Gebäudetiefe die Anwendung des Doppel-Pö&w^aM-Dachbinders.

Das französische Kavallerieregiment erhält, nach den neuesten Bestimmungen 2 nebeneinander liegende Reithäuser von 20 m Breite und 50 m Länge (Fig. 260); aufserdem soll noch eine kreisrunde, bedeckte Reitbahn von 20 m Durchmesser für das Voltigieren erbaut werden.

<C

k-

s»

JL

Französisches Reithaus. V2000 w- Gr.

A,    A. Stallgeräte, darüber Tribüne.

B.    Balkon.

c) Schiefshäuser.

190.

Vor

bemerkungen.

Der höchst wichtige Dienstbetrieb der Ausbildung im Schiefsen erfolgt bei den Truppen grundsätzlich in der Weise, dafs sich die Friedensübungen dem Ernstgebrauche der Waffe im Kriege thunlichst nähern; also in der Regel ohne Schutz des Schiefsenden gegen Sonne, Wind und Wetter. Schiefshäuser werden demnach für den Gebrauch der Truppen nicht erfordert, wohl aber in be-

schränkter Anzahl für höhere Schiefsschulen, für Anstalten, die lediglich das Einschiefsen neuer Gewehre zu besorgen haben u. dergl., damit man daselbst im stände sei, die Eigenschaften einer Schufswaffe ganz unabhängig von äufseren störenden Einflüssen festzustellen, ballistische Versuche zu machen etc. Für die Truppen selbst genügen einfache, unbedeckte Schiefsstände.

Die Schiefsstände erfordern im allgemeinen nur wenige und einfache Bauarbeiten. Soweit Konstruktion und Einrichtung derselben in das Gebiet des Architekten gehören, ist bereits in Teil IV, Halbbd. 4 (Abt. IV, Abschn. 6, Kap. 2: Schiefsstätten und Schützenhäuser) die Rede gewesen. Was im besonderen die bei militärischen Schiefsständen erforderlichen Erd- und Planierungsarbeiten (behufs Einrichtung der eigentlichen Schiefsbahn), die Errichtung des Geschofs-fanges und die Erbauung einer Deckung für die Anzeiger am Ziele etc. anbelangt, so gehören diese Gegenstände dem Arbeitsfelde des Ingenieur- und des Artillerieoffiziers an und haben an dieser Stelle keinen Platz zu finden.

Fig. 262.

191.

Schiefs-

häuser.

Fig. 261.

4 -1

Ji

oificier-ziml

Kan z 1 e i

".....'Z/

//

-UVI*

■ 'i

.52...

ÏÎ

Ti a 11 c

Bucliscnm w erlist

Reąuisiien Kam

rr

r*-

r-

JU

f ifajteł

Querschnitt.

Wachsiuhe

©Bruna er

M agazin

1:250

₁23»S87⁸⁹¹⁰

■|—t—I—I—I—*—I—*—I—*—I—*—i—*—I—* i—1—|-1:500

11    12    13

■f > l-H-

15m

10 987651321 O

M-H'HM'M'H'h

10

15

ro"

• Grundrifs.

Arch. : Amerling.

Schiefshaus mit zwei Schiefsständen.

Die Militärschiefshäuser werden in ihren wesentlichen Teilen mit den Einrichtungen der bürgerlichen Schützenhäuser übereinstimmen müssen, und es kann daher bezüglich jener auf die eben genannte Stelle dieses »Handbuches« verwiesen werden. Gastzimmer, Gesellschaftsräume, Küchenanlagen etc. entfallen jedoch hier, und ein Militärschiefshaus wird daher etwa folgende Räumlichkeiten bieten müssen: eine Schiefshalle, ein Offizierszimmer, ein Unterrichts- oder Geschäftszimmer, eine Büchsenmacher-Werkstätte mit Waffen- und Requisitenkammer, vielleicht auch einen Laborierraum (nicht sowohl für Neuanfertigung von Munition, als vielmehr, um unter Umständen Modifikationen der Ladung auf der Stelle versuchen, die Beschaffenheit versagender Patronen sofort feststellen zu können etc.); ferner einen Aufbewahrungsraum für Scheiben und Schiefsgeräte, eine Wachstube oder eine Wärterwohnung, Abortanlagen.

192.

Beispiel.

Als Beispiel einer derartigen kleineren Schiefshausanlage ist in Fig. 261 u. 262 ein Entwurf Amerling's wiedergegeben, der weiterer Erläuterungen nicht bedürfen wird. Das Gebäude ist für eine mit Schutzvorrichtung versehene, 11,38 m breite Schiefebahn berechnet.

4. Kapitel.

Wachgebäude.

»93-

Wachen.

Für die dem Wachdienste in einem Garnisonsorte obliegenden Truppenabteilungen, welche in der Regel täglich wechseln, sind Wachräume erforderlich, die zuweilen in den zu bewachenden Schlössern und öffentlichen Gebäuden selbst angewiesen werden, namentlich wenn man diesen zugleich eine Sicherheitsbesatzung dadurch zuteilen will, aufserdem aber besondere Gebäude notwendig machen. Fast immer wird wenigstens die Hauptwache einer Garnisonsstadt ein selbständiger Bau sein.

Für deutsche Verhältnisse gelten über Militärwachen, soweit die Gebäude in Frage kommen, im wesentlichen folgende Bestimmungen.

194.

Hauptwachen.

Die Wachen werden hinsichtlich der Gröfse und Einrichtung in Haupt- und Nebenwachen eingeteilt. In jeder Garnison befindet sich nur eine Hauptwache.

Die Gröfse der Hauptwache hängt — aufser von der Stärke und Zusammensetzung der Wachmannschaft — hauptsächlich mit davon ab, ob der Garnisonsort ein besonderes Militärarresthaus besitzt oder nicht; in letzterem Falle müssen eine angemessene Zahl Arrestzellen im Hauptwachgebäude beschafft werden. Für alle Wachen gilt bezüglich der Gröfse der Räume, dafs eine Wachstube für einen Offizier 15 im, eine solche für zwei Offiziere 22,5 im Grundfläche bedarf; in der Mannschaftswachstube dagegen, die zugleich den Unteroffizieren, Spielleuten und Offiziersburschen zum Aufenthalt dient, sollen auf jeden nach Besetzung der Posten zurückbleibenden Mann 2,5 Grundfläche entfallen — eine Bestimmung, die den neueren hygienischen Anforderungen allerdings nicht mehr entspricht. Hierbei ist zu untersuchen, ob auch die erforderlichen Pritschen, Tische und Bänke Platz finden, widrigenfalls jenes Flächenmafs eine mäfsige Erhöhung erfahren kann.

Die Tiefe der Wachstube wird womöglich nicht unter 5,0 m angenommen; die Höhe des Raumes soll bei gröfseren Wachen 4,0 bis 4,5¹¹¹ betragen und darf auch bei kleineren nicht unter 3,5m herabgehen.

Die Wachstuben müssen an der Vorderseite des Gebäudes im Erdgeschofs gelegen sein; die Thüren derselben sollen so angeordnet sein, dafs Offiziere und Mannschaft schnellstens und ohne Umwege auf den Vorplatz gelangen können.

Die Fufsböden der Wachstuben sind am zweckmäfsigsten zu dielen; doch ist auch ein Belag mit Steinfliesen oder ein Klinkerpflaster zulässig.

Die Wachgebäude sind massiv zu erbauen; Holz- und Faclrwerkbau ist nur gestattet, Avenn der Zweck der Wache ein vorübergehender ist.

In der Regel ist im Wachgebäude vor der Wachstube eine geräumige Flalle anzubringen, in welcher die GeAvehre, vor Nässe geschützt, aufbewahrt AArerden können. Ist das Einbauen einer solchen Halle unthunlich, so soll das Dach des Hauses Avenigstens 1 m vor die Frontmauer vorspringen, um einen geschützten Raum zu schaffen.

Der Waffenplatz vor der Wache wird mit einem eisernen Gitter umgeben. Wo es üblich ist, auf diesem Platze GeAvehrstiitzen anzubringen, soll zwischen der Linie derselben und der Front des Gebäudes ein 2,5 bis 3,0 m breiter freier Gang verbleiben.

Jedem Wachgebäude ist Avomöglich ein kleiner Hof beizugeben, auf Avelchem Brennstoff abgeladen und zerkleinert Averden kann und der auch die Abortanlage aufzunehmen hat. Jede Wache soll ferner auf ihrer Grundfläche oder doch in unmittelbarer Nähe einen Brunnen haben.

Bezüglich der Arrestzellen, die unter Umständen in einem Hauptwachgebäude mit unterzubringen sind, möge hier nur bemerkt werden, dafs die Einzelarreste, bei mindestens 6 i"¹, besser 8 <im Grundfläche 3,5 m, wenigtens aber 3,0 m Höhe erhalten müssen und dafs man im Durchschnitt auf iooo Mann der Besatzung täglich io bis 12 Arrestanten (einschl. der nur in Untersuchungshaft befindlichen Personen) rechnet, sowie endlich, dafs eine Arreststube für Offiziere 12,5 bis 14,0 <im grofs angetragen wird. Die besonderen Einrichtungen der Arresträume, welche einerseits das Entweichen der Arrestanten unmöglich machen, andererseits dem Gewahrsam alles Gesundheitschädliche benehmen sollen, an dieser Stelle ausführlich zu besprechen, würde zu weit führen, und es mufs in dieser Beziehung auf das vorhergehende Heft (Abt. VII, Abschn. 2, Kap. 2: Gefangenhäuser) dieses »Handbuches« verwiesen werden.

Bei aller Einfachheit, welche in der Regel das Bauprogramm für eine Wache beherrscht, hat diese Gebäudeart doch von jeher die Phantasie der Architekten angeregt, selbst in den Zeiten, da alle sonstigen Militärbauten die gröfste Nüchternheit zeigten. Die Waffenhalle, dieser wesentliche Bestandteil jedes selbständigen Wachgebäudes, wurde zum fruchtbringenden Motiv. Bildete man die Halle durch einen Säulenvorbau und konnte man die geforderten Räumlichkeiten in einem mäfsig grofsen, länglichen Viereck unterbringen, so lag es nahe — insbesondere für die zu Anfang dieses Jahrhunderts herrschenden Anschauungen — in der Aufsenarchitektur die griechische Tempelform des Prostylos hier wieder auf leben zu lassen und den Ernst und die Strenge des dorischen Stils hierfür geeignet zu finden.

Fig. 265.

Fig. 263.

V"

TT

D-ltf tflll-M) B IT¥ll)JOTingOTTO

H    rrv ¹ T* ¹    ' I—-1-■■ r - I

LB

SSmiiüIIH :

=n*Œ

mm

TT i

H h 1 K]A

Iii

1;

Ansicht. — Vsoo w. Gr.

Ansicht. — ‘/uoo w. Gr.

Fig. 264.

‘/soo w. Gr.

Grund

rifs.

Fig. 266.

Grundrifs.

V1000 w. Gr.

Arch. : Schinkel.

.i.

L-J

Hauptwachgebäude.

Hauptwache zu Dresden¹⁰¹).

Fig. 263 u. 264 zeigen ein solches Wachgebäude, nach Weifs und von diesem bereits 1820 als besonders »zeitgemäß« empfohlen¹⁰²). Die innere Einteilung ist allerdings nicht nachahmenswert, wahrscheinlich aber mitverschuldet durch Festhalten an der Vorschrift, dafs die vordere Cellamauer aufeer einer einzigen Thür keine Öffnung erhalten dürfe.

¹⁸*) Siehe: Weiss, Lehrbuch der Baukunst, zum Gebrauch bei der k. k. Genie-Akademie. — (Unveränderter Abdruck.) Wien 1854.

1M) Siehe: Schinkel, K. F. Sammlung architektonischer Entwürfe etc. Berlin 1823—24. Taf. 123.

Schinkel hat sich von dieser Rücksicht auf das antike Vorbild frei gemacht, wie unter anderen ein dem obigen ähnlicher kleiner Monumentalbau, die ehemalige Wache am Potsdamer Thore zu Berlin (Fig. 267 u. 268¹⁰⁴), erkennen läfst. (An die Rückseite schliefst sich ein in der Grundrißskizze nicht

Fig. 267.

wiedergegebener kleiner Hof.)

Ein in der Wache im Äufseren gleiches Gebäude (für Steuereinnahme) steht jener gegenüber; zwischen beiden befand sich der Gitterabschlufs mit den Thoröffnungen.

Wenn ein Wachgebäude nicht zugleich als Arresthaus dienen soll, so sind demselben doch immerhin einige Arrestzellen, zur einstweiligen Aufbewahrung Arretierter bis zur Abgabe an ihren Truppenteil, bezw. an die Polizei, beizufügen ; daneben erhält man aber vermehrte Fig. 268. Gelegenheit, andere besondere Sicherheit erheischende Räume militärischer Benutzung gut unterzubringen.

Schinkel hat Aufgaben dieser Art auf verschiedene Weise gelöst. Die Berliner Hauptwache (Königswache), welche neben der großen Mannschaftswachstube, der Offizierswachstube und

SSIE

EHE

E~

—    *    ------------—*—*    I i*

----------------------------------- « 11

Ansicht. — J/₂₆₍, w. Gr.

ra

Grund rifs.

‘/wo w. Gr.

Arch. : Schinkel.

I----

in« •

Ehemalige Wache am Potsdamer Thor zu Berlin¹⁰⁴).

• «I

mehreren Arrestzellen auch Militärgeschäftszimmer enthält, gestaltete er als lang gestrecktes Viereck mit innerem Hof, das durch seine turmartigen Eckverstärkungen

»an ein römisches Kastell erinnern« sollte¹⁰⁵). Vor die Hauptfront (eine Schmalseite des Viereckes) legte er eine dorische Halle mit 6 Säulen in der Front und einem reliefgeschmückten Giebelfelde.

In der Plaupt wache zu Dresden dagegen, welche im Erdgeschofs aufser den Wachzimmern und Arrestzellen eine Arreststube für Offiziere und eine Hausmannswohnung enthält (Fig. 265 u. 26618S), hat er die große Halle (6 Säulen und 2 Pilaster in der Front) zwischen zwei Flügelbauten einge-sclilossen. Das Obergeschoß dieser letzteren enthält Landwehr-Montierungskammern.

Offenbar mit Rücksicht auf die in der Nähe befindlichen Bauwerke hat der Künstler hier, trotz der Bestimmung seines Gebäudes, den anmutigen jonischen Stil für angemessen erachtet. Die Hinterfront des Mittelbaues zeigt eine der vorderen Säulenstellung entsprechende Pilasterarchitektur, ebenfalls mit Giebelfeld, in welchem ein Mars thront, während im vorderen Giebelfelde eine Saxonia angebracht ist. Die Fassaden sind in rein bearbeitetem Sandstein ausgeführt; die Säulen sind Monolithe. Die Erbauungskosten betrugen (ohne die Gründungsarbeiten) 120000 Mark (1831 — 33).

I9.s;. ,    In Österreich-Ungarn setzen die neueren Bestimmungen über die Gröfse

Österreichische    ⁰

Wachlokale, der Wachlokale fest, dafs die Mannschaftswachstube gröfserer Wachen 10 t4m für jeden »Posten« (von 3 Mann, von welchen aber nur 2 Mann sich gleichzeitigin der Wachstube aufhalten) gewähren soll und hierbei nicht weniger als 3 In Höhe haben darf. Jenes Flächenmafs herabzusetzen ist nur gestattet, wenn das Wachlokal eine gröfsere innere Flöhe hat; die Verminderung darf aber nur so weit gehen, dafs noch auf jeden Posten 30 cbm Luftraum entfallen. Die kleinste Wachstube (für einen Posten nebst Wachkommandant) mufs lö^"¹ Grundfläche haben.

Für ein Offiziers-, Wach- oder Inspektionszimmer werden 18 bis 2414,11 Grundfläche gefordert.

Fig. 269 zeigt die Grundrißskizze einer Thorwache für ein Ka-vallerieregiments-Kasernement (einem Normalbeispiele v. Grnber's entnommen). Da ein besonderes Arresthaus vorhanden ist, so hat das Wachgebäude keine Arrestzellen; wohl aber ist die Regimentskasse, sehr zweckmäßiger Weise, in demselben untergebracht. Der Kassenraum, überwölbt und mit allen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, ist nur durch das Offizier-Inspektionszimmer zugänglich.

Fig. 269.

v/acht

stujje

Halle

otr-

iS tut e

Österreichische Kasernenthorwache. — V₅₀₀ w. Gr.

Arch. : v. Gruber.

'**) Nach: Schinkel, K. F. Sammlung architektonischer Entwürfe etc. Berlin 1823-24. Taf. 54. *“) Siehe ebendas., Taf. 2-4.

20g

196.

Den bisher betrachteten Wachgebäuden wohnt eine besondere, aus der baulichen Anordnung hervorgehende Verteidigungsfähigkeit nicht inne; die Waffenhalle bildet sogar einen besonders schwachen Punkt, so lange ihre Wachgebäude. Öffnungen nicht bis zur Anschlaghöhe des Gewehres durch Balken geblendet werden. In den meisten Fällen wird eine solche Verteidigungsfähigkeit auch nicht erforderlich sein; andererseits aber wird man durch die der neueren Zeit eigentümlichen Strafsenkämpfe bei inneren Unruhen darauf hingewiesen, Wachgebäude, deren Besitz für die Beherrschung eines Stadtteiles, einer Brücke, für den Schutz öffentlicher Gebäude etc. besonders wichtig ist, auch besonders widerstandsfähig zu machen. Dies wird nur erreicht durch Anordnungen, welche ein Bestreichen der angreifbaren Gebäudefronten durch Gewehrfeuer ermöglichen; blofses Frontalfeuer genügt zur nachhaltigen Ver-

Vcrtcidigungs-

fähigc

Fig. 270.

fid

Flur

JS t U 6 t

fr I 0 r

Ehemalige Wache am Unterbaum zu Berlin¹⁰⁸). Vsoo w. Gr.

teidigung nicht. Die vorspringenden türm- oder erkerartigen Teile brauchen nicht eben grofs zu sein, da wenige Gewehre in solchen Fällen zur wirksamen Verteidigung ausreichen, ja fast immer das blofse Vorhandensein jener Einrichtungen jeder aufständischen Horde die Lust zu einem Sturmangriffe benehmen wird, zumal wenn ein standfähiges eisernes Gitter einen überraschenden Anfall unmöglich macht.

Fig. 271.

Sils

fÜ

Bl

an

Ansicht.

1080765*321 0

KHH+W+Md+H-I-

1:500

10

13

ro™

Fig. 272.

5 t-

rl e s

A.Z.

factisiube

Regime B t r ( |i u

1 m e nts-B uilr e 3 u.

Verhall e

Als Beispiel eines verteidigungsfälligen Wachgebäudes kann Fig. 270¹⁰°) dienen. Da das Wachgebäude die Ecke bildet, in welcher sich zwei geschlossene Häuserreihen treffen, so hat es nur zwei zu bestreichende Fronten. Das massive, mit Schiefsscharten versehene Schilderhaus an der Ecke genügt zu diesem Zwecke. Dieses Wachgebäude mufste, wegen seiner Lage zwischen hohen Wohnhäusern, ebenfalls drei bewohnte Obergeschosse erhalten; der Schilderhausbau setzt sich als Turm durch alle Stockwerke fort und ist in allen diesen mit Schiefescharten versehen. Dem Trep-penvorflur des Erdgeschosses entsprechen in den oberen Geschossen die Küchen; sonst stimmt die Einteilung dieser mit derjenigen des Erdgeschosses überein.

Ein Wachgebäude mit zwei schufe-festen Schilderhäusern vor der Hauptfrontist das in Fig. 271 u. 272 skizzierte, in Dresden-Albertstadt zwischen zwei Regimentskasernen 1877 errichtete (Arch. Rumpel™¹). Dadurch, dafs das Gebäude vor die Frontlinie der Kasernen vorspringt, kann es, aufeer der eigenen Verteidigung auch die Flankierung jener — aus den Gewehrschiefescharten der beiden Bureauräume — übernehmen. Da aber- diese Gebäudegruppe wohl

Grundrns.

Wachgebäude zu Dresden-Albertstadt.

Arch. : Rumpel.

Handbuch der Architektur. IV. 7, b. (2 Aufl.)

u. Bl. 56.

¹⁸⁶) Nach: Zeitschr. f. Bauw. 1855,8.467

¹⁹¹) Siehe Fig. 123 (S. 138).

14

schwerlich jemals das Ziel eines offenen Angriffes sein wird, so dienen die Verteidigungseinrichtungen hier in erster Linie dazu, den Charakter des Bauwerkes zum Ausdruck zu bringen.

Zwischen zwei Kasernenkolossen von je 365 ra Länge und 22 m Höhe bis zum Hauptgesims der Mittelbauten durfte das Wachgebäude nicht zu kleine Abmessungen erhalten. Man vereinigte daher damit sehr passend verschiedene Verwaltungs- und Wohnräume. So befinden sich im Erdgeschofs, aulser der AVachstube mit Waffenhalle, einem kleinen Gemach für den Unteroffizier vom Schiefsen, 8 Arrestzellen, 2 Treppenfiuren und Gängen etc., auch die Kommandobureaus zweier Infanterieregimenter. Man kam dadurch auf 34,74 m Frontlänge ; auch sorgte man, durch Herstellung von Obergeschossen, für eine genügende Höhenentwickelung (13 ra bis Hauptgesims-Oberkante des Mittelbaues).

Fig. 273.

In den Obergeschossen der Flügelbauten befinden sich die AVohnungen zweier Kaserneninspektoren; in demjenigen des Mittelbaues ist die Bibliothek der 23. Infanteriedivision aufgestellt. Die Baukosten betrugen rund 95 300 Mark.

IS

Zur vollständigen Bestreichung eines vierseitigen Gebäudes sind eigentlich zwei Streichwerke an zwei einander diagonal gegenüber liegenden Ecken notwendig und genügend. Der Symmetrie wegen wird man aber geAvöhnlich auch die beiden anderen Ecken mit solchen versehen oder auch nur die Ecken der Hauptfront und die Mitte der hinteren Seite, wie die schematische Abbildung Fig. 273 andeutet. In solchen Fällen ist in den nebeneinanderliegenden flankierenden Vorsprüngen die Richtung der Schiefsscharten so zu regeln, dafs sich die Besatzungen nicht aus Unachtsamkeit gegenseitig beschiefsen können.

Litteratur

über »Wachgebäude«.

Ausführungen und Entwürfe.

Schinkel, C. F., Sammlung architektonischer Entwürfe etc. Berlin 1823—40.

Heft I, Nr. 1 : Früherer Entwurf zum neuen Wachtgebäude in Berlin.

Nr. 2—4: Neues AVachtgebäude zu Berlin.

Nr. 54: Leipziger Thor.

Heft 23, Nr. 144: Entwurf zu dem neuen Wachthaus in Dresden.

Das AA'achhaus des Bastilleplatzes zu Paris. Allg. Bauz. 1843, S. 45.

Andreae. Die Hauptwache in Hannover. Romberg’s Zeitschr. f. prakt. Bauk. 1844, S. 49.

Entwürfe aus der Sammlung des Architekten-Vereins zu Berlin. Neue Ausgabe. Berlin 1862. — AVachtgebäude; von Runge.

Drewitz. Das neue AVachtgebäude am Unterbaum zu Berlin. Zeitschr. f. Bauw. 1855, S. 467. AVachen in ^Berlin: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 241.

Die Hauptwache in Altstadt-Dresden: Die Bauten, technischen und industriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878, S. 258.

Studien aus der Spezialschule von Th. v. Hansen. Heft 9: Entwurf zu einem AVachhause; von J. Petlik. AArien 1880.

5. Kapitel.

Militärische Erziehungs- und Unterrichtsanstalten.

197.

Zweck

und

Verschieden

heit.

Sehr bald nach Errichtung der stehenden Heere wurde man auf die Notwendigkeit hingeAviesen, für den regelmäfsigen Nachschub an Offizieren durch berufsmäfsige Vorbildung junger Leute Sorge zu tragen. Es entstanden infolge dessen in allen zivilisierten Staaten Anstalten verschiedenster Organisation und unter mancherlei Namen, welche die Erziehung zum Offizier als Ziel verfolgten.

Sie wuchsen mit den stehenden Heeren aus kleinen Anfängen zu teilweise sehr umfangreichen Instituten empor, hatten anfangs insgesamt die praktische Ausbildung vorzugsweise im Auge, neben welcher die wissenschaftlichen Beschäftigungen ganz in den Hintergrund traten, und behielten auch diesen Charakter lange Zeit unverändert bei. Erst in verhältnismäfsig neuer Zeit erkannte man, welchen Wert eine wissenschaftliche Ausbildung auch für den praktischen Offizier habe, und die militärischen Erziehungsinstitute nahmen zugleich den Charakter wirklicher höherer Unterrichtsanstalten an.

Neben diesen die allgemeine Grundlage darbietenden Militärschulen mufsten sich aber auch bald Fachschulen für die besonderen Bedürfnisse der verschiedenen Waffengattungen bilden. Da es ferner als höchst notwendig erkannt wurde, bei der allgemein eingeführten kürzeren Dienstzeit den Truppen einen Stamm länger dienender Unteroffiziere — Berufssoldaten — zu sichern, so rief man Unteroffiziersschulen und Unteroffiziersvorschulen in das Leben.

Im Deutschen Reiche sind selbstverständlich die Militär-Bildung-sanstalten Preufsens auch für die unter selbständiger Verwaltung stehenden Teile des Reichsheeres in den wesentlichen Einrichtungen mustergültig geworden. Für das Deutsche Reich nun stehen im Mittelpunkte der hierher gehörenden Unterrichtsanstalten die Kriegsschulen, welche den Zweck haben, die bereits wissenschaftlich vorgebildeten Offiziersaspiranten aller Waffen für ihre Verwendung als Offiziere theoretisch und praktisch auszubilden und deren Besuch für jene Aspiranten vor Ablegung der Offiziersprüfung verbindlich ist.

Den Artillerie- und Ingenieuroffizieren liegt sodann noch der Besuch der Vereinigten Artillerie- und Ingenieurschule ob, um die fachwissenschaftlichen Kenntnisse zu erwerben, welche ihr Dienst fordert. Den strebsamsten und befähigtsten Offizieren aller Waffen öffnet endlich die Kriegsakademie, eine militärische Hochschule, ihre Pforten.

Der Besuch aller vorgenannten Anstalten setzt voraus, dafs die formale Bildung bereits vor der Zulassung zur Kriegsschule abgeschlossen worden ist. Gelegenheit, eine solche, und zwar in der Hauptsache in dem von den Realgymnasien gewährten Umfange, und dabei zugleich eine militärische Erziehung zu geniefsen, bieten die Kadettenanstalten. Sie nehmen Knaben vom 10. bis zum 15. Lebensjahre auf.

Aus diesen Andeutungen wird man schon entnehmen, dafs die Gebäude für militärische Unterrichts- und Erziehungsanstalten einerseits manches gemeinsam mit den Baulichkeiten für sonstige humanistische oder realistische höhere Schulen haben müssen, andererseits aber durch Betonung der praktischen Ausbildung, die bei jenen angetroffen wird, ihre eigentümlichen Einrichtungen erheischen. Hierzu kommt noch, dafs die Kriegsschüler, die Zöglinge der Kadettenhäuser und der Unteroffiziersschulen kaserniert werden, auf den höheren Anstalten aber die Schule zugleich den geselligen, kameradschaftlichen Vereinigungspunkt der an ihr teilnehmenden Offiziere abgiebt, mithin in der Regel mit einer Offiziers-Speiseanstalt nebst allem Zubehör auszustatten ist.

Bei der grofsen Verschiedenheit der Aufgaben, welche sonach dem Architekten auf diesem Gebiete gestellt werden können, lassen sich allgemein gültige Vorschriften nicht wohl geben, und es mag genügen, zu zeigen, wie die bekannten Anforderungen bezüglich der Wohn- und Schlafzimmer, der Unterrichtssäle, der Räume für Bibliotheken und Lehrmittelsammlungen etc., ferner bezüglich der Exerzier-, Turn- und Fechtsäle, der Speisesäle mit Zubehör und

14*

198.

Erfordernisse.

199.

Kadettcn-

anstaltcn.

der gesamten, für den Wirtschaftsbetrieb erforderlichen Räume bei einzelnen Bauten der neueren Zeit Befriedigung gefunden haben.

Das preufsische Kadettenkorps gliedert sich in zwei Abteilungen, deren untere 6 Voranstalten (Provinzial-Kadettenhäuser) umfafst, während die obere von der Hauptanstalt gebildet wird. Neben der strengen militärischen Erziehung gewähren die Voranstalten den wissenschaftlichen Unterricht der Realgymnasialklassen bis Obertertia, während die Hauptanstalt die Klassen Untersekunda bis Oberprima und aufserdem noch eine Selekta hat, in welch letzterer die militärischen Fachwissenschaften, gleichwie auf einer Kriegsschule, gelehrt werden.

Da nun für die Hauptanstalt 1873—77 nach Steuer’s Plänen eine durchaus neue Anlage zu Grofslichterfelde bei Berlin (Fig. 274 u. 275) geschaffen worden ist, so dürfte ein Blick auf diese am schnellsten erkennen lassen, was alles in bautechnischer Hinsicht bei derartigen Instituten zu berücksichtigen ist, wenn

Fig 274.

(1

•A

ï

Tb.

SJS

iB

100    80    60    40    20    0

H+t M11~ 11111111111

1:5000

100

200

300

400™

Lageplan.

Fig. 275.

mn

A. Direktionsgebäude mit protestantischer und katholischer Kirche.

ü. Kadetten-Wohn-gebäude.

C.    Unterrichtsgebäude.

D.    Haus d. Kommandeurs.

E.    Beamtenwohnhaus.

F.    Wirtschaftsgebäude.

G.    Turnhalle.

H.    Wasch- u. Badeanstalt.

/. Reithaus m. Stallung.

K.    Wagenremise.

L.    Lazarettgebäude.

M.    Verwaltungsgebäude der Krankenstation

N.    Totenhaus.

O.    Schlachtanstalt.

P.    Pförtnerhaus.

Q.    Paradeplatz.

A’. Exerzierplatz.

.T

Li

mm

.*•

ISO

1:1500

Arch. : Steuer.

10 »    0    10 zo

MtHHtH-1-i-

30

40

SO»

Kaserne für 2 Kompagnien.

Haupt-Kadettenanstalt zu Grofelichterfelde bei Berlin.

schon der Bau eines Kadettenhauses gleichen Umfanges in Deutschland nicht wieder Vorkommen möchte.

Der Lageplan in Fig. 274 zeigt die Mannigfaltigkeit und die Gruppierung der Gebäude jener grofsartigen, einen Bauplatz von 21,63 ha bedeckenden Hauptanstalt.

Die 880 Kadetten derselben sind für die militärische Erziehung und Beaufsichtigung in 8 Kompagnien eingeteilt, von welchen je zwei mit ihren Kompagnieoffizieren, den militärischen Lehrern und Erziehern, ein Haus gemeinschaftlich bewohnen. In diesen kasernenartigen, dreigeschossigen Gebäuden, deren Erdgeschofsgrundrifs Fig. 275 wiedergiebt, erhalten je 6 Kadetten ein gemeinsames Wohnzimmer und ein gemeinsames Schlafzimmer und in jedem derselben 25cl>m Luftraum auf den Kopf. Ferner gewährt jede dieser Halbbataillonskasernen jeder Kompagnie ein gröfseres Versammlungszimmer, einen

Fechtsaal, ein Sprechzimmer, Zimmer für Musik- und für Privatunterricht.

Für viel kleinere Verhältnisse berechnet, aber ebenfalls alle Anforderungen der Pädagogik, der Hygiene und der militärischen Disziplin berücksichtigend, dabei manches Eigentümliche bietend, steht das Kadet-

Fig. 276.

u. r Ji

und

P a r lc

k.....................................

..... ...........;

144,50

:V-VyT

s*>

Gart

-o-

m. 5 et? El

80------>

64.0

17.10 *

10 5 o

160.0

.61.80

yttti

35S!

■O—O

-O-

1*2500

îK>    10<7„

Lageplan.

Fig- 277.

L~

nt 1

£2

!..

il

•*........

Di 1 4 ! 0

H+h1 i nij

1:1000

40

;o

30

30

so“

Hauptgebäude. — Erdgeschofs. Kadettenhaus zu Dresden. Arch. : Rumpel.

tenhaus zu Dresden da, ein Neu-, bau aus den Jahren 1876—77 (Fig. 276 bis 278). Die Pläne nach Direktiven der Militär-Baudirektion Rumpel beitet.

wurden

durch

bear-

Die Anlage für 150 Kadetten, 2 Kompagnien bildend, eingerichtet, besteht, wie der Lageplan in Fig. 276 zeigt, aus dem Hauptgebäude, welches Schulhaus und Kaserne zugleich ist, dem Kommandeurhause, dem Speisesaal- und Küchengebäude, der Exerzier- und Turnhalle und dem Pförtnerliause, an welches Pferdestall und Remise angebaut sind. Da der Reitunterricht an die Kadetten in der unweit gelegenen Militärreitanstalt erteilt wird, so entfiel hier die Erbauung eines Reithauses nebst Stallungen für Truppenpferde. Ebensowenig bedurfte man besonderer Baulichkeiten für die Krankenpflege, da für die Leichtkranken Räume im obersten Geschofs des Haupthauses Vorbehalten sind, die Schwerkranken aber an das ganz in der Nähe befindliche Garnisons

lazarett abgegeben werden.

Das Hauptgebäude ist einerseits mit dem Kommandeurhause, andererseits mit dem Speisesaalgebäude und der Exerzierhalle durch bedeckte und verglaste Gänge verbunden. Der von den Gebäuden umschlossene Hofraum, zugleich Exerzierplatz, umfafst rund 8000Qm; die gesamte zur Anlage gehörige Grundfläche aber ungefähr 17,8ha. Die in der Nähe der Gebäudegruppe gelegenen Teile

desselben sind als Sommér-Turn- und Spielplätze der Kadetten, Garten des Kommandeurs, Reitplatz der Offiziere, Wirtschaftshof, Wäschetrockenplatz etc. verwendet; das übrige Baugelände, das bis zum Priefsnitz-Bache, der die westliche Grenze bildet, mehr als 20 m vielgestaltig abfällt, ist als Waldpark kultiviert.

Das Hauptgebäude, von welchem das System des Erdgeschoßgrundrisses in Fig. 277 skizziert ist, umfaßt in diesem 13 Hör- und Zeichensäle von je 66 bis 96 Grundfläche, ferner Lehrerzimmer, Modellzimmer, Wohnung für einen Leutnant etc. Das I. Obergeschoß enthält, neben zwei Offizierswohnungen, die Wohn- und Schlafräume für 90 Kadetten. Gleichwie in der Centralanstalt zu Lichterfelde, haben in der Regel je 6 Kadetten ein gemeinsames Wohnzimmer und ein gemeinsames, unmittelbar neben jenem gelegenes Schlafzimmer. In jedem dieser Zimmer kommen rund 22 cł,m Luftraum auf den Kopf. Einige größere Zimmer nehmen 7 und 8 Mann auf.

:<

28.50

Fig. 278.

"Ą j

•H

Kadettenhaus zu Dresden.

Rqll Kamer]

'lis eh

Kam.

Vorr aOii

rrtjjthe

Ge

schirr

Verwalt.

ureau

Speisesaal-

und Wirtschaftsgebäude. Arch. : Rumpel.

Wqjs

Clijk"

a x\

r...

^.....«5i 75.........

10 987654321 O

1:500

10

13

îTOm

.10.90.

irichti

Aufff.-

12,60

5,00.....y.....

Kam.

sS

Bullet

11,30

.....6,35.......»i

Ł eX -

■*i

r er'

aitr

Z i jn

Ei ji 9 a n g

p-,

nn

n n

s! ej - S j a j a 1

..12.30

• 1

c-3.5a..J

I 2.90*

US

esuchj

zim.

Ji

j!

Ii—iL

...9.30....

.7.32.

H auptgïâe.

Exercier-Saal

Im ir. Obergeschoß befinden sich die Wohnungen für 2 Offiziere und 60 Kadetten, sowie die '    18,00 m lange und 8,20 m tiefe Aula, mit welcher bei Bedarf auf zwei Seiten je ein 5,51 ra breiter, 8,79 m

tiefer Nebenraum (gewöhnlich durch schwere Vorhänge abgeschlossen) zu einem grofsen Gelafs vereinigt werden kann. Die lichte Höhe aller Wohn- und Lehrzimmer ist 4,00 m, die der Aula dagegen 7,25 m. Um diese Höhe zu erlangen, wurde der ganze Mittelbau entsprechend höher, als die übrigen Gebäudeteile aufgeführt, der von der Aula aber nicht beanspruchte Raum zur Bildung eines III., nur 3,00 m im Lichten hohen Obergeschosses benutztt in welchem einesteils die Bibliothek untergebracht ist, anderenteils 4 Zimmer für Leiçhtkranke und ein Wärterzimmer enthalten sind. Den Endvorlagen der Flügel wurde ebenfalls dieses niedrige Geschofs beigegeben.

Die Lage der Aula kennzeichnet sich in der Hauptfassade durch drei Gruppenfenster, welche die Außenarchitektur in erwünschter Weise beleben.

Das Kellergeschofs des Hauptgebäudes enthält die Badeanstalt (Brause- und Wannenbäder), so wie 7 Kelling'sehe Luftheizungsöfen.

Die eigentümliche Anlage des Speisesaal- und Wirtschaftsgebäudes zeigt Fig. 278 im Grundrifs. Neben dem 264    (24 X 11 m) haltenden Speisesaale liegen zwei gröfsere Zimmer (11,00 X 7,50 m), in

welchen für gewöhnlich der Tanzunterricht erteilt wird. Diese drei mit eichenen Riemenfufsböden

ausgestatteten Räume haben eine Höhe von 6,75 der Speisesaal wird, außer den Fenstern in zwei Aufsenmauern, durch drei grofse Deckenlichtfenster im Dache (3,10 X 1,65 ra) erhellt. Der an die Tanzsäle stofsende Teil des Gebäudes hat zwar dieselbe Hauptgesimshöhe wie der Saalbau, ist aber in zwej Geschosse geteilt. Die Verwendung des im Lichten 3,70 ra hohen Erdgeschosses ist aus Fig. 278 zu entnehmen; das 2,90 m im Lichten hohe Obergeschoß enthält eine Familienwohnung für den Assistenten des Rendanten und eine Stube für zwei als Schreiber und Hornist kommandierte Soldaten. Auch der an den Küchenflügel anstofsende hintere Querbau ist zweigeschossig; sein Obergeschoß gewährt die Wohnungen der Wirtschafterin und des weiblichen Küchenpersonals, sowie einige Vorratskammern. Über der gewölbten Küche und dem Anrichte-, bezw. Aufwaschraum liegt der Wäschetrockenboden. Der hintere Flügel ist auch zum Teile unterkellert.

Das Exerzierhaus, im Inneren 60,0 m lang und 18,5m breit, ist mit 5 cm starken Pfosten gedielt. Durch eine Scheidewand, die 7,75 m vom nördlichen Giebel absteht, wird ein heizbarer Fechtsaal von vorgenannter Breite und 18,5m Länge abgetrennt. Durch drei große verglaste Bogenöffnungen mit Doppelthüren steht dieser Saal mit der eigentlichen Exerzierhalle in Verbindung.

Das Kommandanturgebäude hat drei bewohnte Geschosse. Das ganze Erdgeschoß mit gesonderten Zugängen und ein Teil des Kellergeschosses sind dem Kommandeur eingeräumt; die beiden Obergeschosse enthalten Dienstwohnungen für Offiziere und Beamte.

Die Summe der Baukosten dieser Kadettenhausanlage hat rund 888600 Mark betragen; nicht inbegriffen sind hierin der Preis des Baulandes und der Erd- und Planierungsarbeiten, wohl aber 13200 Mark für Gartenanlagen. Die Erd- und Planierungsarbeiten haben ca. 35000 Mark erfordert, während der Wert des Geländes auf 60000 Mark zu schätzen ist.

200.

Kriegsschulen.

Beim Neubau einer deutschen Kriegsschule würden herzustellen sein: Dienstwohnungen für den Direktor (Stabsoffizier), für 8 (oder 12) Lehrer des wissenschaftlichen Unterrichtes (Hauptleute oder Rittmeister), 6 (oder 8) Inspektionsoffiziere und einen Bureauchef (Leutnant), einen Zahlmeister und einen Zahlmeisteraspirant, ferner Wohn- und Schlafräume für eine festgesetzte Anzahl Kriegsschüler (dieselbe beträgt gegenwärtig bei den bestehenden 8 Kriegsschulen 53 bis 120 Köpfe), die erforderlichen Hör- und Zeichensäle etc., die

Fig. 279.

01

I

ÊÊ

m

lu

mm

U d. e

letterger

0 2ü

?»

G*'

or

ri

sSIkfH

; -3

PS

fl

lu

r«

T a r Ti' pi n 1 l i

"x e g e 1 b a Jui*

1:2500

»O B O

IO SO 30    40    50    00    70    80    90 lOO

d 1 I—I—t—I—I—i —1 —i Kriegsschule zu Kassellö8). Arch. : Delm-Roifeher.

16h) Nach: Hombergs’s Zeitschr. f. prakt. Baukunst 1870, S. 15.

Kasino- und Wirtschaftsräume; ferner ein Kasernement für 4 Unteroffiziere, einen Schneider, einen Schuster und eine gröfsere Zahl Ordonnanzen und Pferdepfleger; Stallung für die der Schule zukommenden Truppenpferde und Offizierspferde. Ferner bedarf eine Kriegsschule noch eine Turnhalle, ein Exerzierhaus und einen Geschützschuppen. Diese Gebäude gruppieren sich womöglich um die erforderlichen Exerzier-, Reit- und Turnplätze.

Als Beispiel einer zweckentsprechenden derartigen Anlage möge hier der Lageplan der Kriegsschule zu Kassel (Fig. 27g¹⁶⁸) wiedergegeben werden.

Als Schulgebäude ist allerdings ein altes Bauwerk (der früheren Hofverwaltung) umgebaut; die oben namhaft gemachten Nebengebäude aber sind 1867—68 von Dehn-Rotfelser neu aufgeführt worden. Genannte Kriegsschule ist für 80 Kriegsschüler berechnet, und es werden zu ihr 30 Ordonnanzen und 16 Pferdepfleger mit 32 Truppenpferden kommandiert. Das Reithaus nebst Stallgebäude ist bereits in Art. 187 (S. 203) ausführlich besprochen und dargestellt worden. Die Turnhalle ist im Inneren 22,15 m lang und 14,39m breit; der an eine Giebelseite angebaute Geschützschuppen hat 11,51 m Länge und 5,75 ™ Tiefe im Lichten. Ein entsprechender Anbau am anderen Giebel der Turnhalle gewährt ein größeres, mit der Turnhalle in Verbindung stehendes Zimmer und eine Badestube.

Die Kosten der ganzen Anlage — jedoch ausschl. des Umbaues des Schulgebäudes — haben nur rund 186000 Mark betragen, von welcher Summe auf das Reithaus rund 35600 Mark, das Stallgebäude 26 600 Mark, das an letzteres angefügte kleine Kasernengebäude 29 500 Mark, die Turnhalle mit den beiden Anbauten rund 31 200 Mark kommen.

In Fig. 28016e) ist der Grundrifs einer mili-Fachschuien. tärischen Fachschule, nämlich der von Schinkel erbauten alten Artillerie- und Ingenieurschule zu Berlin wiedergegeben.

Diese Schule hatte damals einen so beschränkten Umfang, daß der verhältnismäßig kleine Bauplatz, in geschlossener Häuserreihe, ausreichte, um in einem dreigeschossigen Gebäude die Lehrsäle, die Bibliothek und die Instrumentensammlungen, die Speisesäle, die Wohnungen vieler Zöglinge und der Direktoren und Lehrer aufzunehmen. Die Säle des Gebäudes haben 10,0 m bis 12,5 m Länge, bei ca. 6,0 bis 6,5 «n Breite. Durch eine äußere »großartige Architektur« (nach Schinkel's Ausdruck) sollte sich das Gebäude als ein öffentliches ankündigen. Die Fassade zeigt demgemäß eine Pilasterstellung korinthischer Ordnung, welcher das Erdgeschoß als Unterbau dient.

Das Raumbedürfnis der Schule wuchs später dermafsen, dafs das Gebäüde, auch nach Beseitigung aller Wohnungen, doch nicht Unterrichtsräume genug gewährte. Der Artillerie- und Ingenieurschule wurde daher 1876 eine umfangreiche, allen Anforderungen entsprechende Neuanlage überwiesen, das alte Artillerieschulgrundstück aber, mit dem Gelände der ehemaligen Artillerie-, Werkstätten, mit Front an der Dorotheenstrafse, verschmolzen, und auf diese Weise eine 6800qm grofse Gesamtfläche für den Neubau der Kriegsakademie

201.

Militärische

Fig. 280.

K-J 3BIE

rf5

IIIAmU

Alte Artillerie- und Ingenieurschule zu Berlin¹⁰⁰). — Viooo w- Gr. Arch. : Schinkel.

gewonnen.

Von den vorhandenen Baulichkeiten behielt man nur das Schinkel'sehe

Gebäude Unter den Linden bei, baute dasselbe jedoch im Inneren so um, dafs es zur Aufnahme der Dienstwohnungen des Direktors u. s. w. der Kriegsakademie geeignet wurde. Das Lehrgebäude der Kriegsakademie mit Nebengebäuden wurde neu errichtet und, wie nach dem Lageplan in Fig. 282 (zugleich Grundrifsskizze der Kellergeschosse der Gebäude) angeordnet.

Es bezeichnet 1 das Lehrgebäude, bestehend aus Vorderhaus an der Dorotheenstrafse, einem langen Seitenflügel und einem Querflügel; 2 Beamtenwohn- und Bureaugebäude; 3 zwei Stallgebäude, jedes für 3 Pferde, mit Wagenremise, Kutscherstube u. s. w.; 4 offener Laubengang (Pergola) und

Fig. 281.

Erholung s - Hof

22l IIX Ja. a, XIX

----ehi « v « mi eit ds!Z

I ï i s a. a 1 f ii i ï h. y s i Tc

X -Je

Q‘

cd

Et h. o 1 u n g s

u -ffl

"c3"

co

uugsz

d.L e

(H)

cd

BurscTien s tulę

X )raCL

Ab.

Al.

cd

CO

Nelenz.

KJeüd

er

Ablage

:::::

VV

Zimmer d.lll Direct Mitg.l

Liclth.

inffet

iii

Oli:

■I*

ale

pss

Ktî e g sspielz.

FS

Jours al Ziut.

1 ncai

ineiflL al

toi

iun

C/O

füll C

r ii

h In i F e|: t

al

Dorotheen

10 987*54321 0

1:500

10

13

CO»

Königl. Kriegsakademie zu Berlin.

Lehrgebäude.

Arch. : Bernhard!,

202.

Vereinigte

Militär-

Bildungs-

anstaltcn.

Terrasse auf dem Erholungshofe; 5 Verbindungsgänge zwischen Lehrgebäude, Bureaugebäude und Dienstwohngebäude.

Das Lehrgebäude hat 4 Geschosse. Im Kellergeschofs befinden sich sämtliche Wirtschaftsräume und die Pförtnerwohnung. Die Einteilung des 6,30 m hohen Erdgeschosses zeigt Fig. 281. Das I. Obergeschofs, 6,60 m hoch, enthält 3 gröfsere Hörsäle, die Geschäftszimmer des Direktors, Aula und Bibliothek; der Bibliotheksaal reicht durch zwei Geschosse und hat 3 Büchergalerien übereinander; die ebenfalls durch zwei Geschosse reichende Aula ist 11,35 m hoch. Kellergeschofs, Treppenhäuser und die Flurgänge in den Hauptgeschossen sind massiv überwölbt. Die unter der Bibliothek liegenden Räume und die Vorsäle sind mit Wellblechdecken versehen, die im Speisesaale mit einer Holzdecke, in den übrigen Räumen durch Putz verkleidet sind. Die Sammelheizung besteht aus einer Dampfluftheizung, einer Dampfwasserheizung und einer einfachen Dampfheizung.

Die Baukosten betrugen ohne Grunderwerb: für den Umbau der alten Artillerieschule 76000 Mark, für die Neubauten 1447000 Mark, zusammen i 523 000 Mark.

Die geschichtliche Entwickelung des militärischen Erziehungs- und Unterrichtswesens hat es mit sich gebracht, dafs die verschiedenen Schulen meist ohne jeglichen Zusammenhang erbaut wurden. Dafs die Vereinigung gewisser derartiger Bildungsanstalten zu einer gröfseren Gruppe grofse Vorteile mit sich führen kann, ist augenfällig. Solches ist in München geschehen.

r «üll

Fig. 282.

1 E X I Î Ol 1 ! X

T TT T T

VilXe Imstiis s e

9 TL 3

Dorothoenstrasso

Königl. Kriegsakademie zu Berlin. Lageplan.

V1500 w. Gr.

Fig. 283.

nm m\mmn

mm m.

.9

10

0=3

.8

Mir: j I 1 t z

1.    Kadettenkorpsgebäude.

2.    Kriegsschulgebäude.

3.    Kommandeurgebäude.

4.    Kriegsakademiegebäude.

5.    Stallgebäude.

6.    Kegelbahn.

7.    Kesselhaus.

8.    Dienstwohngebäude.

9.    Aufwärterkaserne.

10. Turn- und Fechthalle.

Militär-Bildungsanstalten auf dem Marsfeld zu München. Vjooo Gr.

Arch. : v. Schacky.

•r

//

'O

*4

»,

ùfX.'i

10 9

*4

~ rr-n

u.

en a.

Lehrer-Z im.

87654321 0

<>

»,

sf

Fig. 284.

I. Obcrgeschofs.

-n=n

Moi.

■ Werk | st

T

IWoln. d.! M s d. S a ail =

_1±

Bureau

Z eich en s aal

I eichens aal

S a m m!

Jr

1:500

10

15    20¹⁰

-4-1

Fig. 285.

Erdgeschofs.

Präeis.- Mess Jnstr.

= HHI. V erme s s: Jn str

-il.. i

: jl u ai g eu

Wohn

d. Kłus

moi s t i r s

J™

Dienst u.Vor: zim. d.Schülei

Ord

Zim.

Kanzlei Aij.

Dire et.

Kriegsakademie-, Artillerie- und Ingenieurschulgebäude zu München.

•    Arch. : v. Schacky.

u------

Da die in Bayern von altersher vorhandenen Anstalten zur Offizier-Heran- und Fortbildung den gesteigerten Ansprüchen der Neuzeit durchaus nicht mehr entsprachen, so wurde beschlossen, für sämtliche höhere Militärbildungsanstalten Neubauten zu errichten und diese auf einem gemeinsamen Baugelände zu konzentrieren, jedoch so, dafs jede Anstalt ein in sich abgeschlossenes Ganze bildet.

Ein sowohl der Gröfse (5,50 ha), als auch den übrigen Anforderungen nach (Kiesuntergrund, Grundwasserspiegel 7 «n unter Erdgleiche) geeigneter Bauplatz bot sich auf dem Marsfelde dar. Fig. 283 zeigt die Verwertung desselben für: 1) das Kadettenkorpsgebäude, 2) die Kriegsschule, 3) die Artillerie- und Ingenieurschule und die Kriegsakademie ; hierzu treten noch 4) ein Kommandeurgebäude, 5) ein Dienstwohngebäude und 6) eine Aufwärterkaserne. Die trapezförmige Gestalt des Bauplatzes verwies die beiden gröfsten Gebäude — das Kadettenkorpsgebäude mit 223,40 >n und das Kricgs-schulgebäude mit 141,80 m Frontlänge — an die Langseiten des Trapezes. Zwischen den Gebäuden sind Gärten, Rasenflächen und Baumpflanzungen angelegt, während das Innere der Baugruppe Exerzier- und Spielplätze, sowie einen Turngarten enthält. Die Wasserversorgung und die Entwässerung wird durch Anschluß an die entsprechenden städtischen Leitungs- und Kanalsysteme bewirkt.

Bei der Bearbeitung* der Entwürfe wurden alle Erfahrungen, die man auf diesem besonderen Felde baukünstlerischer Thätigkeit in neuerer Zeit gemacht hat, berücksichtigt und in konstruktiver Beziehung alle Fortschritte der Bautechnik beachtet, so dafs durch v. Schacky eine vorzügliche, in vieler Hinsicht mustergültige Anlage hier entstanden

iij|! !

:l

I. Obergeschofs.

Fig. 286.

cd

cd

CO

»-•

Putzr.

i!

cd

»O

- *

Ü «    “ Ml

^ ;

■TAinnLr-^

c/î

■ *0 ; i S ^

61 =

y N ":s1

ü i*_JJ

r

K?'

i • ^ 4

r. H 55

Ht

ü IFi

mj

i!

20*

10

r

;i i «

•a

I 42 ■“

iss!

i ~ *

P <=» o-

I ^ ^

hth

ï ï““1

1:500

e-

* ? - •?

CSJ fô P*    «*

J : ~

rH

ii

ist. Der Raum erlaubt leider nur, den interessanten Baubericht im Auszug wiederzugeben.

Erdgeschofs.

lllllllll

:nv-

U*^

■Ś

|JLJ

LJ H •

ed

cd

lu

E?

H

*    =•

I •    r-J

Lam

LO

L..

: ; **

; ; ||

»-q

*=*

S- i!

'S

E~»

s»

;]

Kadettenkorpsgebäude zu München.

Arch. : v. Schacky.

Hsj

F*

ratifia

y ’S ;

hmn. ,

Fig. 287.

Mähe-

t i n 1 en;

F»-

:1

_f.....i'

=q»--~ v

-g

Maqazm

ii

w#

wische

en

£

c=J

« i!

■= '

-    -4

a) Das Kadettenkorpsgebäude (Fig. 286 u. 287) ist für 210 Kadetten, die 2 Kompagnien bilden, berechnet. Jede Kompagnie ist in 6 Inspektionen eingeteilt. Die Kadetten einer Inspektion haben 2 Wohnzimmer und 2 Schlafzimmer inne. Zwischen diesen 2 Paar Zimmern wohnt der der Inspektion Vorgesetzte Offizier. In dieser Weise sind das I. und II. Obergeschofs ausgenutzt. Das Erdgeschofe enthält Raum für Lehrzwecke, Wohnungen für Beamte etc. Ein ausgebautes III. Geschofs haben nur der Mittelpavillon (für das Lazarett) und die beiden Eckpavillons (für Montierungskammern). Dem Turnsaale der rechtsseitigen, in Fig. 287 dargestellten Gebäudehälfte entspricht in der linken Hälfte die Küche mit Dampfkocheinrichtungen, nebst allen zugehörigen Räumlichkeiten. Im I. Obergeschofs liegt über der Küche der Speisesaal, während die Turnhalle die doppelte Geschofshöhe hat. Jede Gebäudehälfte bildet ein Kompagnierevier; Turnhalle und Speisesaal aber sind beiden Kompagnien gemeinsam.

In den Wohnstuben werden für den Kopf gewährt; 5,0 qm Grundfläche und 20,0 cbm Luftraum; in den Schlafstuben 7,0 <lm Grundfläche und 28,0cbm Luftraum; in den Hörsälen (bei Belegung mit 36 Kadetten) 1,80 llm Grundfläche und 7,20 cbm Luftraum; endlich im Speisesaal 1,50 qm Grundfläche und 9,75 cbm Luftraum. Alle diese Räume haben Lüftungsanlagen, die einen zweimaligen Luftwechsel in der Stunde ermöglichen. Die Niederdruck-Dampfheizung wird, von 4 Centralstellen, mittels 10 Niederdruck-Röhrenkesseln bewirkt. Die künstliche Beleuchtung erfolgt durch elektrisches Licht (800 Glühlampen von je 16 Normalkerzen). Das Maschinenhaus, unter der Turnhalle, ist ausgestattet mit 4 dynamo-elektrischen Maschinen, die durch 4 Receiver-Compound-Auspuffmaschinen von je 35 Pferdestärken (erhöhbar bis 40,25 Pferdestärken) in Bewegung gesetzt werden. Dieses Lichtwerk speist zu-

«F

gleich 600 Glühlampen des Kriegsschulgebäudes. — Das Kesselhaus enthält 3 zweiteilige Batteriekessel von je 80 e!¹¹¹ Heizfläche, für 8 Atmosphären Spannung. Die Aborte sind als Spülaborte eingerichtet; die übrigen Abfallstofle werden in Blechtonnen gesammelt und abgefahren. — Die Badeanstalt hat 12 Vollbäder.

ß) Das Kommandeurgebäude enthält im I. Obergeschofs die Dienstwohnung des Kommandeurs, im II. Obergeschofs die Wohnung eines Kompagniechefs; das Erdgeschoß nimmt Geschäftszimmer auf.

y) Im Dienstwohngebäude befinden sich die Wohnungen für den zweiten Kompagniechef und für 5 verheiratete Beamte und Bedienstete, sowie, im Erdgeschoß, für einige Unverheiratete.

8) Die Aufwärterkaserne ist für 24, im Kadettenkorpsgebäude beschäftigte Aufwärter bestimmt, und zwar ist eine Hälfte des Gebäudes für die Verheirateten, die andere Plälfte für die Unverheirateten eingerichtet.

It

-h; I

bl?

jj

Offiz.

ii

Sitzung szim.

e) Kriegsakademiegebäude (Fig. 284 u. 285). Artillerie- und Ingenieurschule und Kriegsakademie konnten in einem Gebäude vereinigt werden. Erstgenannter Schule sind das Erdgeschoß und das I. Obergeschoß eingeräumt, während der Kriegsakademie das II. Obergeschofs überwiesen ist. Da, mit Ausnahme von zwei kleinen Wohnungen, sämtliche Räume zu Lehrzwecken und als Geschäftszimmer dienen, so war hier die Anordnung eines mittleren Flurganges unbedenklich und, der besseren Lichtausnutzung wegen, wünschenswert. Die Einteilung des II. Obergeschosses entspricht im wesentlichen derjenigen des I. Geschosses, in Fig. 285 dargestellt; nur daß im nördlichen Querbau die Bibliothek untergebracht ist.

Die Gebäude unter ß bis e haben

Fig. 288.

[j

' 1 S IT f¹

Jnsp.

-H

Putz-

lajiz

: a un

.....

.....i

l.

ii

ii

il

Kriegsschulgebäude zu München. — i/₅₀o w. Gr.

Arch.:    Schacky.

Ofenheizung.

£) Das Kriegsschulgebäude (Fig. 288) ist zur Aufnahme von 130 Kriegsschülern eingerichtet ; je zwei derselben wohnen in einem Zimmer, das zugleich als Wohn- und Schlafraum dient, beisammen, und zwar kommen auf den Kopf 11,50 <lm Grundfläche und 46,0 chm Luftraum. Hier-

'Anrichte

ii

0 an0

mm

zu kommen die Wohnungen von 7 Inspektionsoffizieren.

.U.

In vier je 85 bis 87 qm großen Hörsälen entfallen (bei 33 Kriegsschülern) 2,50 <lm Grundfläche und 10,0 cbm Luftraum auf den Kopf, in dem großen, für 66 Schüler berechneten Hörsale von

Z i-m .

.1.

r—T"

I.

m.....r

\s\

.X

r Î

....4.......L

44.--=

149 <lm Grundfläche aber 2,23 9™ und 8,92 cljm.    ^

Die Lüftungsanlage ist wie im Kadettenkorpsgebäude eingerichtet. Die Niederdruck-Dampfheizung wird von 2 Centralstellen aus, mit 6 Kesseln von je 13 Q™ feuerberührter Heizfläche, besorgt; sie hat 241 Heizspiralen mit 608,2 qm Heizfläche, davon etwa ¹/& in den Vorwärmekammern. Die Offiziers-Speiseanstalt, die Bureaus und die Wohnungen der Offiziere können auch durch Öfen geheizt werden.

Im östlichen Eckpavillon befinden sich die Speiseanstalten, und zwar im I. Obergeschoß diejenige für die Kriegsschüler, im II. Obergeschofs für die unverheirateten Offiziere sämtlicher 4 Militär-Bildungsanstalten. Jeder Speisesaal ist rund 200*1» groß. Die Küche, mit allen Einrichtungen wie eine große Gasthofküche ausgestattet, liegt — mit allen Nebenräumen — unter den Speisesälen im Kellergeschoß. Die Turn- und Fechthalle an der Westseite ist durch einen gedeckten Gang mit dem Hauptgebäude verbunden. Der größere Garten an der Ostseite enthält eine Kegelbahn. Der Hofraum ist durch eine Mauer vom Komplex des Kadettenhauses getrennt.

Y)) Die äußere Architektur sämtlicher Gebäude ist in den Formen der Renaissance durchgeführt; die Flächen sind mit Feinziegeln verblendet, Fenstergerüste, Gesimse und Gliederungen in Haustein hergestellt. Die innere Ausstattung ist einfach, aber würdig gehalten; die Speisesäle und die Repräsentationsräume sind durch Holztäfelung und Stuck etwas reicher ausgestattet.

Die Fußböden der Geschosse bilden vorherrschend Eichenriemenparketts auf Fehlboden. Die Decken sind zumeist Balkendecken mit Fehlboden aus Gipsdielen, die Decken der Eingangshallen und der granitenen Treppen aber zum Teil gewölbt, zum Teil nach Monier-Banart feuersicher hergestellt. Die Aborte haben Gewölbe und Asphaltfufsboden.

Von der Gesamtfläche (55 000*1») sind 11840*1» mit Gebäuden bedeckt und 43 160*1» als Hofräume, Exerzier-, Spiel- und Turnplätze und Gärten verwendet. Die sämtlichen Gebäude umschließen 203 010 cl)m Rauminhalt. Die Kosten haben rund 4 000 000 Mark betragen, in welcher Summe aber alle Ausgaben, von der ersten Entwurfskizze bis zur Vollendung des Werkes, inbegriffen sind. Die Ausführung erfolgte in zwei Bauperioden: vom April 1888 bis August 1890 und sodann (die Kriegsschule) vom August 1891 bis Januar 1894 ¹⁷°).

Litteratur

über »Militärische Erziehungs- uud Unterrichtsanstalten«.

Ausführungen.

Schinkel, C. F. Sammlung architektonischer Entwürfe etc. Berlin 1823—40.

Heft 3, Nr. 23: Die vereinigte Ingenieur- und Artillerie-Schule unter den Linden zu Berlin. Ebeling. Das Cadettenhaus zu Hannover. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1844, S. 278. Ernst, P. Das Norddeutsche Militär-Pädagogium zu Berlin. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1870, S. 15.

Dehn-Rotfelser, v. Die Neubauten der Königlichen Kriegsschule zu Kassel. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1870, S. 97.

Kadettenanstalten. Annalen des deutschen Reiches 1874, S. 218, 264.

The Royal military acadetny, Woolwich. Building news, Bd. 26, S. 3IO.

Das Gebäude der Kriegs-Akademie in Berlin und die neue Gebäude-Anlage der Artillerie- und Ingenieur-Schule daselbst: Berlin und seine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 184 u. 186.

IIeerig, L. Die Haupt-Cadetten-Anstalt zu Lichterfelde. Berlin 1878.

Hochschule des Artillerie- und des Geniecorps. Romberg’s Zeitschr. f. pract. Bauk. 1879, S. 128. Die Königliche Kriegs-Akademie in Berlin, insbesondere das Lehrgebäude derselben. Zeitschr. für Bauw. 1885, S. 201.

Pietsch, L. Die preußische Haupt-Cadettenanstalt zu Lichterfelde. Westermanns Monatshefte, Jahrg. 32, S. 33.

Schacky v. Die Neubauten der kgl. bayer. Militär-Bildungsanstalten auf dem Marsfelde zu München. Deutsche Bauz. 1894, S. 425.

Neubau der k. k. Landwehr-Cadettenschule in Wien. Allg. Bauz. 1895, S. 55.

Cadettenhaus zu Karlsruhe: Baumeister, R. Hygienischer Führer durch die Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe. Karlsruhe 1897, S. 173.

Berichtigung.

S. i6, in Fig. 16: Statt »195» über Saalboden« zu lesen »1,95» über Saalboden«.

ł7#) Nach höchst dankenswerten Mitteilungen des Regierungs- und Kreisbaurats Freiherrn v. Schacky in Regensburg.

i!E!.!"Tr

PÜ'.ITECMIHU

; !' Ó W

V h

Arnold Bergfträfser Verlagsbuchhandlung (A. Kröner) in Stuttgart.

In meinem Verlage erfcheint ferner:

Der Städtische Tiefbau.

Im Verein mit Fachgenofien herausgegeben von

Geh. Baurat Prof. Dr. Ed. Schmitt in Darmftadt.

Band I. Die ftädtifchen Strafsen.

Von Ewald Genzmer, Stadtbaurat in Halle a. S.

I. Heft: Verfcliiedene Arten von Strafsen und allgemeine Lage dcrfelben im Stadtplan. — Allgemeine Anordnung der einzelnen Strafsen. Mit einer Einleitung: Der (tädtifche Tiefbau im allgemeinen. Von Geh. Baurat Profeflor Dr. Eduard Schmitt.

Prei«: 9 Hark.

Das II. und ill (Schlufs-) Heft diefes Bandes werden enthalten Konftruktion und Unterhaltung der Strafsen. — Reinigung der Strafsen.

Band II. Die Wafferverforgung der Städte.

Von Dr. Otto Lueger, Profeflor in Stuttgart.

I. Abtheilung : Thcorctifche und empirifche Vorbegriffe. — Entftehung und Verlauf des flüffigen WafTcrs auf und unter der Erdoberfläche. — Anlagen zur Waffergewinnung. — Zuleitung und Vertheilung des Waffers im Verforgungsgebiete.

Preis: 34 Mark.

Die II. (Schlufs-) Abtheilung diefes Bandes wird enthalten: Einzelbeftandteile der WafTerleitungcn. — Verfaffung von Bauprojekten und Koftenvoranfchlägen. — Bauausführung und Betrieb von Wafferverforgungen. — Alphabetifch geordnetes Verzeichnis der Citate, Tabellen, Nachträge und Erläuterungen allgemeiner Natur.

Band III. Die Städtereinigung.

Von F. W. Btlsing, Profeflor in Berlin-Friedenau.

Inhalt: Abrifs Boden Luft-Des-

I. Heft: Grundlagen für die technifchen Einrichtungen der S t ädtereinigu ng. der gefchichtlichen Entwickelung des Städtereinigungswefens. — Gefundheitliche Bedeutung der Abfallftoffe. — und Bodenverunreinigung. — Verunreinigung und Selbftreinigung offener GevväfTer. — Luft, Luftverunreinigung, bewegung. — Menge und Befchaffenheit der Abwaffer. — Trockene Abfallftoffe. — Reinigung von Abfallltoffen : infection und Desodorifation.

Preis: 16 Mark.

Das II. (Schlufs-) Heft diefes Bandes wird enthalten: Technifche Einrichtunge n der S tädt erei nigung. Inhalt: Städte-Canalifation nach Schwemm- und Tonnenfyftem. — Weitere Behandlung der flüffigen Abfallftoffe: Fortleitung und Reinigung durch Filtration, Rieselung, Klärung. — Sammlung, Fortfchaffung und weitere Behandlung der trockenen Abfallftoffe: Gruben-, Tonnen-, Streuklofet-Syftem. — Sammlung, Fortfchaffung und weitere Behandlung des Haus- und Strafsenkehrichts. — Behandlung fonftiger trockener Abfallftoffe.

Band IV. Verforgung der Städte mit Leuchtgas.

Von Moritz Niemann, Ingenieur in Deflau.

I. Heft: Das Leuchtgas als Mittel zur Verforgung der Städte mit Licht, Kraft und Wärme. — Verfchiedene Arten von Leuchtgas. — Darstellung und Vertheilung von Steinkohlenleuchtgas. — Leiftungsfähigkeit und Wachsthum der Gas-anftalten. — Schwankungen des Gasverbrauches. — Gasanftalten als Lichtzentralen. — Gasanftalten als Kraftzentralen. — Gasanftalten als Wärmezentralen. — Gasverluft.

Preis: 4 Mark.

Das II. und III. (Schlufs-) Heft diefes Bandes werden enthalten: Vertheilung des Leuchtgafes. — Eigenfchaften des Leuchtgafes und der Steinkohlen, fowie auch der Nebenprodukte. — Fabrikation des Leuchtgafes. — Rechts- und Eigenthumsverhältniffe, Verwaltung und Betrieb.

Band V. Verforgung der Städte mit Elektricität.

Von Oskar von Miller, unter Mitwirkung von Ingenieur A. Haffold in München.

I. Heft: Einleitung. — Confumerhebung. — Berechnung der Leitungsnetze. — Stromvcrtheilungsfyfteme.

Preis: IO Mark.

Das II. (Schlufs-) Heft diefes Bandes wird enthalten: Bcfchreibung der Tlieile eines Elektricitätswerkes (Kraft -erzeugungsftation; elektrifche Mafchinen; Accumulatoren; Transformatoren; Schaltapparate; unterirdifche Leitungen; oberirdifche Leitungen; elektrifche Zähler; Erläuterungen über Wahl der Grundftücke; Anleitung über geeignete Dispofition der Gebäude mit Zeichnungen ; Befchreibung ausgeführter Elektricitätswerke). — Aufftellung der Materialliften. — Herftellung der Koftenanfchläge mit Angabe von Durchfchnittspreifen. — Berechnung der Betriebskoften. —Aufftellung von Offertbedingungen für Lieferungen. — Conceffionsverträge. — Tarife.

Band VI. Verforgung der Städte mit Wärme und mit motorifcher Kraft.

Von M. F. Gutermuth, Profeflor in Darmftadt.

==: In Vorbereitung. ==

Sämmtliche vorftehend angeführte Bände find, foweit nicht bereits erfchienen, in der Bearbeitung begriffen, und es ift ihr Erscheinen in rafcher Folge zu erwarten.

Jeder Band bildet ein für fich abgefchloifenes Ganzes und ift einzeln käuflich.

tfT)ev Städtifche Tiefbau“ iß zu beziehen durch die meifien Buchhandlungen, welche^ Hie erßen Hefte auch zur An ficht fenden. Ausführliche Profpecte gratis.

/.i

LA-1VJ

ITJ

J

lïBf

13®

pa

m

\zLA

?à

Vi'

Am HTA

•• /

&

!Vr

3»

ÿlt&S.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

!»

111-306471

i®

x^JL

Hpgff

Min|

9?WjkiM

Pr

V-

"V

► -N . ■

jg

V.

AJ

&àBR

4:

es

fix*

9j

>!

fflbW

**

fe-

gs&MI

Mmam

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

ii

r0

^^^^^100000298618 "

im