-by-

w

■b

i

Ł 4

>

w.

vv

•&*-*,**'    ■ t'

-.. y*’* k : -

:

w

ii

m

V- '

g

EE.

M

E2*-‘ 4

t

m

Kf

L’

r:

Eki

••

m

m

W2

t

ri

fä

li

7

%r 'isSk

(

r _

, *

r*

f.

Fi

iTa

-

Û

E3

m

Z

i>T=S

□

ÏJTS

tJ

,A

„ü

r.

:i

\-?S?4

\ -Æ ,J

: V .^»

^ %v- ;*-«* ? ' ^

■4»

' '

or

»

1»

kf Ù :

^ 'V

m

LW

! i

- I

'V

"4"

Vi-

>v

>*

:T'';    ' "V \

S.

ill

Ï'

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000300531

V

■

‘

■ m

t

*

)

W

/

1,1

■

■

Die Gefammtanordnung und Gliederung des »Handbuches der Architektur« ift am Schluffe des

vorliegenden Heftes zu finden.

Ebendafelbft ift auch ein Verzeichnifs der bereits erfchienenen Bände beigefügt.

Jeder Band, bezw. jeder Halb-Band und jedes Heft des »Handbuches der Architektur» bildet ein für fich abgefchloffenes Ganze und ift einzeln käuflich.

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR.

Unter Mitwirkung von Faehgenoffen

herausgegeben von Baudirector

Profeffor Dr. Jofef Durm

in Karlsruhe,

Geheimer Regierungsrath

Profeffor Hermann Ende

in Berlin,

Geheimer Baurath

Profeffor Dr. Eduard Schmitt

und

in Darmftadt

Geheimer Baurath

Profeffor Heinrich Wagner

in Darmftadt.

Vierter Theil.

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

6. Halb-Band:

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

2. Heft:

Hochfchulen,

zugehörige und verwandte wiffenfchaftliche Inftitute.

Univerfitäten; Technifche Hochfchulen.

Phyfikalifche und chemifche Inftitute.

Mineralogifche und geologifche, botanifche und zoologifche Inftitute. Medicinifche Lehranftalten der Univerfitäten. Elektro-technifche Inftitute; Mechanifch-technifche Laboratorien. Sternwarten und andere Obfervatorien.

VERLAG VON ARNOLD BERGSTRÄSSER IN DARMSTADT.

1888.

ENTWERFEN,

ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

VIERTER THEIL.

6. Halb-Band:

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

2. Heft:

Hochfchulen, zugehörige und verwandte wifienfchaftliche Inftitute.

Univerfitäten.

Von Hermann Eggert,

Königl. Land-Bauinfpector zu Strafsburg.

Technifche Hochfchulen.

Von Carl Körner,

Profeffor an der technichen Hochfchule zu Braunfchweig.

Phyfikalifche und chemifche Inftitute.

Mineralogifche und geologifche, botanifche und zoologifche Inftitute.

Carl Junk,

Baurath zu Berlin-Charlottenburg,

Von

und

Dr. Eduard Schmitt,

Grofsh. Heff. Geb. Baurath und Profeffor an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Medicinifche Lehranftalten der Univerfitäten.

Von Ludwig von Tiedemann,

Geh. Regierungsrath zu Potsdam.

Elektro-technifche Inftitute, Mechanifch-technifche Laboratorien.

Von Dr. Eduard Schmitt,

Grofsh. Heff. Geh. Baurath und Profeffor an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Sternwarten und andere Obfervatorien.

Von Paul Spieker,

Geh. Ober-Regierungsrath in Berlin.

Mit 514 in den Text eingedruckten Abbildungen, fo wie 5 in den Text eingehefteten Tafeln.

i-i

DARMSTADT 1888.

VERLAG von ARNOLD BERGSTRÄSSER.

ai- yn>gyH

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

Zink-Hochätzungen aus der k. k. Hof-Photogr. Kunfl-Anftalt von C. Angerer & Göschl in Wien und aus der Anftalt für Photo-Chemigraphie und Autotypie von G. Meisenbach in München.

Druck von Gebrüder Kroner in Stuttgart.

Handbuch der Architektur.

IV. Theil.

Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

6. Halbband, Heft 2.

INH ALTS-VERZEICHNISS.

Sechfte Abtheilung:

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

2. Abfchnitt:

Seite

,«s*S

rnamm

MU

(ZxC-Cv^l '

Hochfchulen, zugehörige und verwandte wiffenfchaftliche Inftitute.

Vorbemerkungen . A. Hochfchulen

i. Kap. Univerfitäten...........

a)    Organifation und Erforderniffe ; Gefchichtliches .

b)    Gefammtanlage...........

c)    Haupträume............

1)    Hörfäle und Feftfaal ............

2)    Räume für Sammlungen und Seminare ; Gefchäftsräume

d) Collegienhäufer.................

1)    Anlage und Conftruction...........

2)    Vier Beifpiele..............

Literatur über »Collegienhäufer«.

a) In Deutfchland und Oefterreich.......

ß) In Frankreich............

Y) In Grofsbritannien..........

§) In anderen Ländern..........

I» W Ol Ol HH HX hx ^ *<I ON tO "<J    +*■

2. Kap. Technifche Hochfchulen

a)    Allgemeines und Gefchichtliches

b)    Haupträume.......

c)    Gefammtanlage und Conftruction

d)    Grundrifsgeftaltung und Beifpiele

Acht Beifpiele .

0\ bi bi Oi ln bi üi

N Ol OJ W tO W tO i-i

VI

Seite

B. Naturwiffenfchaftliche Inftitute

99

Literatur über »Naturwiffenfchaftliche Inftitute« und »Laboratorien« im Allgemeinen

IOI

3. Kap. Phyfikalifche Inftitute..................

a)    Allgemeines......................

b)    Befonderheiten der Anlage, des inneren Ausbaues und der Einrichtung

c)    Haupträume......................

d)    Gefammtanlage und Beifpiele................

Achtzehn Beifpiele................

Literatur über »Phyfikalifche Inftitute«..........

IOI

IOI

.    104

120

134

*35

J57

4. Kap. Chemifche Inftitute ........

a)    Allgemeines

b)    Vortragsräume und deren Einrichtung

1)    Hörfäle.........

2)    Vorbereitungs- und Sammlungsräume

c)    Hauptarbeitsräume und deren Einrichtung

1)    Raumgeftaltung und Erhellung

2)    Wichtigere Einrichtungsgegenftände .

d)    Kleinere Arbeitsräume.........

e)    Dienftwohnungen..........

f)    Innerer Ausbau .    .........

158

158

.    164

164

176

177

179

1)    Fufsböden, Wände und Decken......

2)    Heizung und Lüftung.........

3)    Leitungen.............

g) Gefammtanlage und Beifpiele..........

1)    Einfachere Anlagen....... .    .

2)    Inftitute für reine und analytifche Chemie

231

233

Neunzehn Beifpiele...........

3)    Inftitute für mehrere Zweige der Chemie .

Acht Beifpiele............

4)    Inftitute für Chemie und andere Naturwiffenfchaften

Sechs Beifpiele............

Literatur über »Chemifche Inftitute«.

w) Anlage und Einrichtung.......

ß) Ausführungen..........

5. Kap. Mineralogifche und geologifche Inftitute.......

a)    Mineralogifche und geologifche Inftitute der Hochfchulen .

Zwei Beifpiele............

b)    Geologifche Landesanftalten............

Zwei Beifpiele............

Literatur über »Mineralogifche und geologifche Inftitute«

271

•    274

275

276

6. Kap. Botanifche Inftitute

Neun Beifpiele

•    294 . 302

Literatur über »Botanifche Inftitute«

7. Kap. Zoologifche Inftitute......

a) Zoologifche Inftitute der Univerfitäten

Sieben Beifpiele.....

3¹²

b) Zoologifche Stationen

Zwei Beifpiele

317

323

324

Literatur über »Zoologifche Inftitute«

329

C. Medicinifche Lehranftalten der Univerfitäten 8. Kap. Allgemeines.......

330

•    330

Literatur über »Medicinifche Lehranftalten im Allgemeinen«

9. Kap. Medicinifch-naturwiffenfchaftliche Inftitute......

a) Anatomie-Gebäude...............

337

00 00 co CO

VII

Seite

1)    Räume für die gröbere (makrofkopifche) Anatomie . . . .

2)    Räume für die mikrofkopifche Anatomie........

3)    Räume für chirurgifche (akiurgifche) Operations-Uebungen .

4)    Gefammtanlage und Beifpiele....... . . .

Zwölf Beifpiele................

Literatur über »Anatomie-Gebäude«.........

339

35¹

354

355

356

363

b) Phyfiologifche Inftitute..........

1)    Räume für Vorträge und Demonftrationen

2)    Arbeitsräume der Studirenden ....

3)    Räume zur Aufnahme der Lehrmittel

4)    Sonftige Räumlichkeiten .....

5)    Gefammtanlage und Beifpiele ....

Sieben Beifpiele........

Literatur über »Phyfiologifche Inftitute«

363

3⁶4

370

374

375

375

376

3⁸²

10. Kap. Anftalten zum theoretifchen Studium der Krankheitserfcheinungen a) Pathologifche Inftitute................

1)    Beftandtheile und Einrichtung..........

2)    Gefammtanlage und Beifpiele..........

Acht Beifpiele..............

Literatur über »Pathologifche Inftitute«.......

N N N Ov

00 00 00 00

CO CO CO CO

3⁸9

395

b) Pharmakologifche Inftitute.............

1)    Räume für Vorlefungen...........

2)    Räume für die chemifchen Arbeiten der Studirenden .

3)    Räume für die experimentellen Arbeiten der Studirenden

4)    Sonftige Räume.............

5)    Gefammtanlage und Beifpiele.........

Drei Beifpiele ..............

Literatur über »Pharmakologifche Inftitute«.....

395

395

396

397

39⁸

39⁸

39⁸

401

c) Hygienifche Inftitute

Zwei Beifpiele

401

Literatur über »Hygienifche Inftitute'

402

407

ii. Kap. Anftalten zum praktifchen Studium der Medicin (Kliniken) a) Chirurgifche Kliniken..............

1)    Hauptgebäude.............

2)    Kranken-Heilanftalt...........

3)    Gefammtanlage und Beifpiele........

Sieben Beifpiele............

Literatur über »Chirurgifche Kliniken« ......

407

409

409

414

b) Frauen-Kliniken........

1)    Lehrabtheilung......

2)    Krankenabtheilungen .

3)    Gefammtanlage und Beifpiele .

Sieben Beifpiele.....

Literatur über »Frauen-Kliniken«

415

415

420

420

421

423

424

424

432

c) Innere Kliniken

432

1)    Lehranftalt .    . •.

2)    Krankenanftalt.....

3)    Gefammtanlage und Beifpiele

432

436

437

Sechs Beifpiele.....

Literatur über »Innere Kliniken«

437

444

d) Augen- und Ohren-Kliniken

1)    Lehrabtheilung .

2)    Krankenabtheilung

3)    Fünf Beifpiele .

445

445

447

44⁸

VIII

Seite

e) Irren-Kliniken

450

Beifpiel......

Literatur über »Irren-Kliniken«

45°

45¹

D. Technifche Laboratorien...............

12.    Kap. Elektro-technifche Inflitute...........

, Sieben Beifpiele............

Literatur über »Elektro-technifche Inflitute« .

13.    Kap. Mechanifch-technifche Laboratorien........

Vier Beifpiele.............

Literatur über »Mechanifch-technifche Laboratorien« .

45²

45²

456

462

462

467

E. Sternwarten und andere Obfervatorien...................

14.    Kap. Allgemeines........................

a)    Zweck und Verfchiedenheit der Obfervatorien..............

b)    Eigenart des Entwurfes und der Ausführung..............

15.    Kap. Beftandtheile und Einrichtung..................

a)    Wichtigere aftronomifche Inftrumente................

1)    Durchgangs-Inftrumente ..................

2)    Aequatorial aufgeftellte Inftrumente..............

b)    Grundbedingungen der baulichen Anordnung und Conftruction........

i ) Erfchütterungsfreiheit...................

2)    Temperatur-Ausgleich ..................

3)    Temperatur-Conftanz...................

c)    Conftruction der Feftpfeiler und verwandter Anlagen...........

1)    Pfeileranordnungen für Fernbeobachtungen ............

2)    Pfeileranordnungen für Nahbeobachtungen............

d)    Anordnung und Ausgestaltung der Beobachtungsräume...........

1)    Räume für Fernbeobachtungen...............

a) Räume fürDurchgangs-Inftrumente(Meridian-Säle und Oftweft-Vertical-

Säle)......................

ß) Räume für äquatorial aufgeftellte Inftrumente........

2)    Räume für Nahbeobachtungen................

e)    Spaltverfchlüfle und Drehdächer..................

1)    Spaltverfchlüffe.....................

2)    Drehdächer und Drehthürme................

16. Kap. Gefammtanlage und Beifpiele..................

a) Sternwarten ...................... .    .    .    .

471

474

474

474

477

479

479

480

482

486

486

490

491

493

493

495

499

499

499

501

506

507

507

5¹¹

515

Drei und zwanzig Beifpiele..........

b)    Aftro-phyfikalifche Obfervatorien...........

Vier Beifpiele .............

c)    Meteorologifche und magnetifche Obfervatorien......

Elf Beifpiele..............

d)    Metronomifche, geodätifche und phyfikalifch-technifche Anftalten

Vier Beifpiele..............

On On On

Cn O Ui

On

Literatur über »Sternwarten und andere Obfervatorien«

c/1 Ln Ln Ln Ln Ln On ON 4^ OJ

O O

to

VO

vO

Verzeichnifs

der in den Text eingehefteten Tafeln.

Zu Seite 50: Collegienhaus der Univerfität zu Wien.

»    » 415 : Chirurgifche Kliniken der Univerfitäten zu Heidelberg und Königsberg.

»    » 418 : Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Berlin.

»    » 430 : Frauen-Klinik der Univerfität zu Berlin.

»    » 450 : Irren-Klinik der Univerfität zu Strafsburg.

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

SECHSTE ABTHEILUNG.

GEBÄUDE

FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT UND

KUNST.

2. ABSCHNITT.

GEBÄUDE FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT UND KUNST.

2. Abfchnitt.

Hochfchulen,

zugehörige und verwandte wiffenfchaftliche Inftitute.

Vor

bemerkungen.

Hochfchulen oder Hohe Schulen haben die höchfte wiffenfchaftliche Ausbildung zu gewähren und zugleich die Forfchung auf dem Gebiete der menfchlichen Erkenntnifs zu ermöglichen und zu fördern.

Während früher nur den Univerfitäten der Rang einer »Hochfchule« eingeräumt wurde und die beiden Bezeichnungen fich völlig deckten, find gegenwärtig die feit Anfang diefes Jahrhundertes errichteten technifchen Hochfchulen in Deutfchland, Oefterreich-Ungarn etc. denfelben an die Seite getreten. Die Univerfitäten find zur Zeit wiffenfchaftliche Hochfchulen ; bei den technifchen Hochfchulen kommt neben der wiffenfchaftlichen Seite auch noch die kiinftlerifche Ausbildung, insbefondere auf dem Gebiete der Architektur, hinzu, fo dafs letztere nicht nur wiffenfchaftliche, fondern auch Hochfchulen der Kunft find.

Es beftehen indefs auch Hochfchulen, die ausfchliefslich der höchften Ausbildung auf dem Gebiete der Kunft dienen: die Akademien der bildenden Künfte, die Kunftakademien und die Kunftfchulen, ferner die Hochfchulen für Mufik und die mufikalifchen Akademien, endlich die Hochfchulen für dramatifche Kunft. Diefe Arten von Hochfchulen werden indefs nicht im vorliegenden , fondern erft im nächften Hefte des vorliegenden Halbbandes zu be-fprechen fein.

Aufser den genannten Arten von Hochfchulen giebt es noch Hochfchulen für Bodencultur, landwirthfchaftliche Hochfchulen, Bergakademien etc.

Schliefslich ift noch einer Reihe von Anftalten Erwähnung zu thun, die einer-feits dem höchften wiffenfchaftlichen Unterricht, andererfeits der wiffenfchaftlichen Forfchung dienen; fie find entweder Theile der Hochfchulen, wie die natur-wiffenfchaftlichen Inftitute und Laboratorien, die elektro-technifchen Inftitute etc., oder fie ftehen bisweilen in einem gewiffen Zufammenhange mit denfelben, wie die mechanifch-technifchen Laboratorien, die Sternwarten etc., oder endlich, fie beftehen unabhängig von Hochfchulen als felbftändige Anftalten, haben aber die Pflege der Wiffenfchaft mit denfelben gemein, fo z. B. manche natur-wiffenfchaftlichen und technifchen Laboratorien, viele Sternwarten und die meiften fonftigen Obfervatorien.

Es wird defshalb gerechtfertigt erfcheinen, derartige wiffenfchaftlichen Inftitute einerfeits getrennt von den Hochfchulen, andererfeits im gleichen Abfchnitte und unmittelbar anfchliefsend an diefelben zu behandeln.

Wie bereits in Theil IV, Halbband 4 diefes »Handbuches« (Art. 427, S. 330) gefagt worden ift, verfolgen auch die Akademien der Wiffenfchaften (felbft manche anderen gelehrten Gefell-fchaften [flehe im gleichen Halbbande, Art. 433, S. 338]) mit obigen Anftalten verwandte Ziele; doch find dies in den allermeiften Fällen »Gelehrtengefellfchaften

und fie wurden defshalb in ihren bau-

liehen Einrichtungen bereits im Abfchnitt über »Gebäude für Gefellfchaften und Vereine« befprochen.

A. Hoehfehulen.

I. Kapitel.

Univerfitäten.

Von Hermann Eggert.

a) Organisation und Erfordernifle ; Gefchichtliches.

2.

Zweck

und

Die deutschen Univerfitäten haben die doppelte Aufgabe, einerfeits als höchfte Lehranftalten für die Facultäts-Wiffenfchaften der Theologie, Jurisprudenz, Medicin Entftehung. un<j Philofoplfie den Studirenden durch Vorträge und praktifche Uebungen Gelegenheit zu allfeitiger Ausbildung zu geben, und andererfeits als Pflegftätten zur fchöpferifchen Fortbildung der genannten Wiffenfchaften im Allgemeinen zu dienen. Sie find daher auszuftatten mit allen Einrichtungen fowohl für den akademifchen Unterricht, als auch für die wiffenfchaftlichen Forfchungen im weiteften Umfange.

Zu Ende des XII. und zu Anfang des XIII. Jahrhundertes gebrauchte man eben fo für Lehranftalt, wie für Schulräume und Hörfäle den Ausdruck fcolae. Später trat dafür das Wort ßudium ein, welches im XIII. Jahrhundert gang und gäbe wurde. Für die Hochfchule war im Mittelalter keine Bezeichnung gebräuchlicher, als ßudium generale; indefs wurde hierunter nicht die Vertretung aller Wiffenfchaften verftanden ; der Ausdruck war nicht von der Anzahl der wiffenfchaftlichen Fächer bedingt.

Mit dem gleichfalls im Mittelalter gebräuchlichen Worte »Univerfität« verband man damals einen von dem heutigen ganz verfchiedenen Begriff. Unter univerßitas im Allgemeinen verftand man nichts weniger als eine Lehranftalt oder eine Hochfchule, fondera überhaupt jeden organifirten menfchlichen Verband, wie die univerßitas magiflrorum oder ßcholarium\ hieraus erklärt fich auch die Ausdrucksweife univerßitas ßudii. Die Bezeichnung univerßitas wird aber nicht blofs auf die Gefammtheit der Magifter und Scholaren, fondera auch auf die Mitglieder einer einzelnen Facultät bezogen; aber niemals bezeichnet er im Mittelalter die Gefammtheit der Wiffenfchaften.

Bereits im XIII. Jahrhundert begegnet man dem Ausdruck univerßitas öfters in einer Satzverbindung, in der man bis dahin nur ßudium, im Sinne von Lehranftalt, gebrauchte. In Deutfchland gefchah dies von Anfang an. Carl IV. fagte in einem und demfelben Actenftücke in ßudio Pragenßi actu legere und in univerßtati Pragenßi actu legere. Man fetzte alfo den einen Ausdruck für den anderen, bis fchliefslich in der Auffaffung fich auch die Begriffe deckten, was Ende des XIV. und Anfang des XV. Jahrhundertes bereits vollendete Thatfache war.

Was die Entftehung der Univerfitäten betrifft, fo ift keine der aufser-italienifchen Hoehfehulen aus einer Klofterfchule hervorgegangen, und nur vier Univerfitäten, zwei deutfehe und zwei fpanifche, haben fich an Dom-, bezw. Stiftsfchulen angefchloffen, ohne dafs fie aus ihnen hervorgewachfen wären. Mehrere hatten eine Stadtfchule zur Vorausfetzung ; die meiften aber find als Neufchöpfungen zu betrachten. Eine Sonderftellung beanfpruchen die unter einem bifchöflichen Kanzler oder Scholaftikus zu einer Univerfität fortgefchrittenen Schulen. In Italien verdankten die Hoehfehulen zu Vicenza, Padua und Arezzo ihren Urfprung einer Auswanderung von Profefforen und Scholaren aus Bologna, Vercelli einer folchen aus Padua. Die meiften der übrigen italienifchen Univerfitäten hatten in den Stadtfchulen ihre Wurzeln *).

!) Die vorftehenden und die fpäter noch folgenden gefchichtlichen Notizen find zumeift dem Werke P. H. Deniße's »Die Entftehung der Univerfitäten des Mittelalters bis 1400« (Berlin 1885) und einem Auszuge M. Lortzing's daraus (in der »Voffifchen Zeitung« 1886), im Uebrigen den Lexiken von Er/ch àf Gruber, Brockhaus, Meyer und Pierer entnommen.

Schliefslich fei noch der collegia gedacht. Dies waren urfprünglich Anftalten, in welchen die Scholaren freien Unterhalt, Lehre und Beauffichtigung fanden. Eines der erften Collégien war die nachmals fo berühmte Sorbonne zu Paris. In diefen Collégien wurden die Wiffenfchaften mittels häuslichen Unterrichtes getrieben und Sitten und Fleifs ftreng überwacht. Die Stipendiaten hiefsen burfarii (von bur/a, die Börfe, welches Wort man im Sinne von Stipendium gebrauchte); fpäter nannte man die Collégien überhaupt, da fie meift aus Stipendiaten behänden, »Burfen«. Am meiften entwickelte fich das Collegien-wefen in Frankreich und England, und im letzteren Lande beftehen zahlreiche Collégien diefer Art noch heute (fiehe Art. 17).

Als hauptfächlichftes Lehrmittel find für faft alle auf den Univerfitäten vertretenen Wiffenfchaften die Vorträge oder Vorlefungen anzufehen; es nehmen daher die Hörfäle im Bauprogramm der Univerfitäten die erfte Stellung ein und bilden bei allen Univerfitätsgebäuden den Grundftock. Namentlich ift dies bei den Collegien-häufern der Fall, in denen fich früher das gefammte akademifche Leben abfpielte, die daher noch jetzt mit Vorliebe als die eigentlichen Univerfitätsgebäude bezeichnet werden, während fie in der That vorwiegend den Zwecken der humaniftifchen Fächer dienen.

Hörfäle.

Neben den Vorträgen nehmen die praktifchen Uebungen der Studirenden, die fog. Praktika, unter der Anleitung der Profefforen in neuerer Zeit eine immer gröfsere Bedeutung an. Diefe finden in befonderen, von einzelnen Profefforen geleiteten Fachanfiralten ftatt. Schon lange beftanden folche für die medicinifchen und naturwiffenfchaftlichen Fächer. Die Zahl derfelben hat fich indefs, je mehr die Wiffenfchaften an äufserem Umfang und immer fortfehreitender Vertiefung ge- . wonnen haben, fortwährend vergröfsert, und neuerdings werden derartige Inftitute, die fog. Seminare, auch für die humaniflifchen Fächer als eine unentbehrliche Ergänzung der Univerfitäten angefehen.

Zu den wichtigften und älteften Univerfitäts-Inftituten diefer Art zählen die klinifchen Anftalten der medicinifchen Facultät, in welchen der Unterricht Lehranüalten, der praktifchen Medicin gepflegt wird. Aufserdem bedarf die medicinifche Facultät der Anftalten für normale und pathologifche Anatomie, für Phyfiologie, für Pharmakologie, für Flygiene etc. Von der Verfchiedenheit, Gliederung und Aufgabe diefer medicinifchen Lehranftalten wird im Folgenden (unter C, insbefondere Kap. 8) noch eingehend die Rede fein.

Für die klinifchen Anftalten und die Anatomie ift die Verbindung mit einem ausgedehnten Krankenhaufe, aus dem ftets ein genügendes Material an Kranken und Todten für die klinifchen und anatomifchen Demonftrationen und Uebungen entnommen werden kann, eine nothwendige Vorausfetzung, und aufserdem bedürfen fie der poliklinifchen Anftalten, in denen leichtere Kranke, welche keine dauernde Aufnahme in dem Krankenhaufe finden, fich ärztlichen Rath erholen und den Studirenden vorgeftellt werden.

Für die naturwiffenfchaftlichen Fächer find befondere Inftitute erforderlich, insbefondere für Chemie und chemifche Technologie, für Phyfik, Aftronomie, wiffenfchaftiiche Zoologie, Botanik, Mineralogie, Geognofie und Paläontologie etc. Auch die phar-maceutifchen Anftalten zur Ausbildung der Apotheker find hierher zu rechnen.

Alle diefe Inftitute müffen mit Laboratorien zur Vornahme der betreffenden wiffenfchaftlichen und technifchen Verfuche verfehen fein und bedürfen aufserdem angemeffener Räumlichkeiten zur Aufftellung der für diefelben faft ausnahmslos unentbehrlichen umfangreichen Sammlungen von Apparaten, Naturalien, Präparaten etc. ; folche Sammlungsräume dürfen auch bei den vorerwähnten medicinifchen

Räume

für

praktifche

Uebungen.

Medicinifche

Natur-

Inftitute

und

Sammlungen.

Kunft-

und

Alterthums-

fammlungen.

Seminare.

9-

Bibliothek

und

Lefefaal.

10.

Pflege körperlicher

Uebungen. beftellt ; denn es find in der Regel nur dürftige Räume für die eifrig gepflegte

II.

Aula.

Lehranftalten niemals fehlen. Für das botanifche Inftitut ift ferner ein botanifcher Garten mit verfchiedenartigen Gewächshäufern erforderlich, für das zoologifche etwa auch Einrichtungen zu Verfuchen für die Züchtung von Thieren etc.

Bisweilen haben die Sammlungen für einzelne Fächer einen folchen Umfang und eine folche Bedeutung, dafs fie den Charakter von Mufeen annehmen und wohl auch diefe Bezeichnung führen, fo z. B. die botanifchen Mufeen der Univerfitäten zu München, Berlin, Breslau etc., das naturhiftorifche Mufeum zu Berlin etc.

Neuerdings find auch dem Studium der Kunft- und Alterthumswiffen-fchaften an den Univerfitäten befonders reichliche Mittel zugewandt, indem dort, wo nicht fchon andere Mufeen zur Verfügung ftanden, befondere Sammlungen, fowohl von Abgriffen antiker Sculptunverke, als auch von Modellen und Abbildungen der Werke neuerer Kunftepochen mehrfach in grofser Vollftändigkeit befchafft worden find, fo dafs auch hier bisweilen die Bezeichnung »Mufeum« gewählt wird; z. B. akademifches Kunftmufeum zu Bonn etc.

Seminare find in gröfserem Umfange erft in neuefter Zeit an einigen Univerfitäten eingerichtet und beftehen für die meiften Fächer der theologifchen, juriftifchen und der philofophifchen Facultät. Die Studirenden werden hier durch perfönliche Vermittelung und Anleitung der Univerfitäts-Profefforen und -Affiftenten, fo wie durch Bereitftellung der wichtigften, fonft fchwer zu erreichenden Lehrmittel an Büchern und Sammlungen unmittelbar und praktifch in die Methoden der wiffen-fchaftlichen Forfchung eingeführt und zu felbftändigen Arbeiten vorbereitet.

Die Gefammtzahl der Inftitute und Seminare ift bei den verfchiedenen Univerfitäten fehr ungleich, fcheint aber in neuerer Zeit überall in Zunahme begriffen zu fein.

Beifpielsweife beftehen an der Kaifer-Wilhelms-Univerfität zu Strafsburg gegenwärtig 39 felbftändige Inftitute, von denen 3 der evangelifch-theologifchen, 2 der juriftifchen und flaatswiffenfchaftlichen, 14 der medicinifchen, 11 der philofophifchen und 9 der mathematifchen und naturwiffenfchaftlichen Facultät angehören.

Neben den Inftituten ift die nothwendigfte Vorausfetzung für das Gedeihen einer jeden Univerfität eine reichhaltige, durch fortlaufende Neubefchaffungen ftets auf der Höhe der wiffenfchaftlichen und literarifchen Production zu erhaltende Bibliothek.

Die Benutzbarkeit einer folchen wird wefentlich begünftigt, wenn fie den Univerfitätsbauten möglichft nahe gelegen ift. Es ift daher fehr erwünfcht, fie mit dem Hauptgebäude der Univerfität in unmittelbare Verbindung zu bringen; wenn dies aber nicht zu erreichen ift, mufs in Verbindung mit der Univerfität, am beften im allgemeinen Collegienhaufe, wenigftens ein felbftändiger Lefefaal eingerichtet werden, in welchem Zeitungen und wiffenfchaftliche Zeitfchriften zur Benutzung der Lehrer und Studirenden ausgelegt werden.

Auch für die Pflege körperlicher Uebungen füllten die geeigneten Räume nicht fehlen. Indefs ift es darum bei den meiften deutfchen Univerfitäten fchlecht

Kunft des PVchtens vorhanden.

Zu ihren feierlichen Veranlaffungen bedarf ferner die Univerfität eines ftatt-lichen Feftraumes, der Aula. Hier werden die jährlich wiederkehrenden Verfamm-lungen zu Erinnerungsfeiern, zur Einführung des neu erwählten Rectors abgehalten; es erfolgt hier die Verkündigung des Erfolges der akademifchen Wettbewerbungen etc.

Die Aula bildet den idealen Mittelpunkt des akademifchen Lebens und mufs daher würdig und mit angemeffenem künftlerifchen Schmuck ausgeftattet fein. Ihre Gröfse ift fo zu bemeffen, dafs fie aufser dem gefammten Lehrkörper und der Mehrzahl der Studentenfchaft auch noch geladene Ehrengäfte aufnehmen kann. Er-wünfcht ift es, dafs fie mit Vorkehrungen zu dramatifchen und mufikalifchen Aufführungen, fo wie mit Galerien für Zufchauer und für ein Orchefter verfehen ift.

Auch follte bei gröfseren Anftalten neben der grofsen Aula noch eine kleine Aula vorhanden fein, in welcher der Rector in feierlichem Actus die Immatriculation der neu eintretenden Studenten vollzieht und die Gefammthèit der Profeffoien im concilium generale ihre Sitzungen abhält.

12.

Gefchäfts-

räume.

Eine weitere umfangreiche Gruppe von Räumen ift erforderlich für die ge-fchäftlichen Angelegenheiten der Univerfitäten.

Namentlich bedürfen der Curator, bezw. der Kanzler etc., der ftaatliche Leiter der Univerfität und deffen Secretariat nebft Regiftratur, der Rector und das Univerfitäts-Secretariat, der Senat, die Facultäten, die Quäftur und Univerfitäts-Caffe und alle Directoren der gröfseren Inftitute gefonderter Gefchäftsräumlichkeiten.

Die Facultäts-Zimmer können erforderlichenfalls zugleich als Verfammlungs-und Sprechzimmer der Lehrer dienen und zur Abhaltung der Examina benutzt werden ; bei gröfseren Univerfitäten werden aber auch für diefe Zwecke befondere Räumlichkeiten nicht zu entbehren fein.

*3-

Dienft

wohnungen.

Den Schlufs in der Reihe der wichtigeren räumlichen Erforderniffe der Univerfitäten endlich bilden die Dienftwohnungen für gewiffe Kategorien von Pro-fefforen und Beamten. In erfter Linie ftehen hierbei diejenigen Directoren von Inftituten, an deren perfönliche Leiftungsfähigkeit befonders hohe Anforderungen geftellt werden, fei es durch den Umfang der Verwaltung der Inftitute felbft und die Zahl der dort arbeitenden Praktikanten, fei es durch die Noth Wendigkeit, dafs der Director bereit fein mufs, zu jeder Zeit in die Arbeiten des Inftitutes einzugreifen. In diefer Lage befinden fich die Directoren der Inftitute für Chemie,

Phyfik, Aftronomie, Botanik, Phyfiologie, fo wie diejenigen verfchiedener Kliniken etc.

Es wird daher für nothwendig angefehen, denfelben Dienft Wohnungen in unmittelbarer Verbindung mit den Inftitutsräumen zu befchafifen.

Aufserdem erhalten Dienftwohnungen der Quäftor und Caffen-Beamte, auch etwa der Univerfitäts-Secretär und einige niederen Beamten, als Pedelle, Hausverwalter, Laboranten, Wärter, Diener, Heizer etc. Bei den meiften Inftituten wird aufserdem in der Regel auch den Affiftenten Dienftwohnung gewährt.

14.

Sonftige

räumlichen

Aufser den in den vorhergehenden Artikeln genannten Räumlichkeiten, fo wie neben den nothwendigen Vor-, Verbindungs- und Verkehrsräumen und -Anlagen (Flure und Flurhallen, Treppen und Aufzüge) werden in den Univerfitätsgebäuden Erforderniffe. noch erforderlich:

1)    Vor-, Warte- und Sprechzimmer;

2)    Kleiderablagen für Docenten und Studirende;

3)    Räume mit Wafchtifch-Einrichtungen, unter Umftänden felbft Umkleideräume für Docenten und Studirende;

4)    Aborte und Piffoirs;

5)    Räume für die Heizungs- und Lüftungsanlagen ;

6)    Räume für Pförtner (Hauswart), für die Facultäts-, Inftituts- und andere Diener und Wärter;

7)    Räume für Geräthe, für Vorräthe an Brennmaterial etc. ;

8)    Packraum, Kiften-Magazin etc.

Bisweilen find auch vorhanden :

9)    Mufik-, bezw. Gefangfaal;

10)    Turn- und Fechtfaal;

11)    Räume für ftudentifche (akademifche) Vereine;

12)    Erfrifchungsräume für Docenten und Studirende, und

13)    Carcer-Räume.

15-

Gefchichtliches

über

deutfehe

Univerfitäten.

Haben wir fo die gegenwärtige Organifation der deutfchen und öfterreichifchen Univerfitäten, fo wie die daraus folgenden räumlichen Erforderniffe kennen gelernt, fo erübrigt noch, einen Blick auf die gefchichtliche Entwickelung diefer Gattung von Hochfchulen und ihrer damit verbundenen baulichen Geftaltung zu werfen.

Mit den Schulen des Alterthumes haben die Univerfitäten keinen Zufammenhang, wenn auch in der römifchen Kaiferzeit, z. B. in Athen, die gleichen Bedürfniffe Einrichtungen hervorriefen, die den mittelalterlichen Hochfchulen nahe verwandt find.

Die Univerfitäten des Mittelalters verdanken ihren Urfprung dem wiffenfchaftlichen Leben, welches fchon im IX. und X. Jahrhundert bemerkbar ift, allein im XI. und XII. Jahrhundert ganz befonders hervortrat. Paris und Bologna waren um die Mitte des XII. Jahrhundertes die berühmteften Mittelpunkte diefer gelehrten Bewegung, und thatfächlich begegnen wir zuerft diefen beiden Mufterhochfchulen, denen viele anderen Univerfitäten nachgebildet wurden.

In Bologna blühten zu Anfang des XII. Jahrhundertes insbefondere die juriftifchen Wilfenfchaften. Schon im Jahre 1158 erliefs Kaifer Friedrich I. das erlte und zugleich das umfangreichfte Privileg für die in Bologna beftehende Rechtsfchule, und fpäter erwarben fleh mehrere Päpfte, vor Allem Alexander III. und Honor ins III., grofse Verdienfte um die Entwickelung derfelben.

In Paris traten feit dem X. Jahrhundert berühmte Lehrer auf ; doch gelang es keinem einzigen von ihnen, eine bleibende Schule zu gründen ; diefe rührt erft aus dem Anfänge des XII. Jahrhundertes her.

Die Univerfitäten zu Paris und Bologna waren die beiden grofsen Emporien der Wiffenfchaft in Europa, die beiden Leuchten, denen man feit dem XIII. Jahrhunderte nachwanderte, wo man alle Nationen vertreten fand. Seit der Begründung diefer zwei Hochfchulen trat eine ganze Reihe von Univerfitäten in das Leben. Zunächfl bildeten fleh in den erften Jahrzehnten des XIII. Jahrhundertes Abzweigungen von jenen beiden Hochfchulen, und zwar vor Allem in Italien, wo mehrere Rechtsfchulen aus der Mutterfchule zu Bologna hervorgingen. In Spanien fing man mit der Stiftung der Univerfität zu Salamanca an, und an ihr wurden, wie an den übrigen fpanifchen Hochfchulen, die Verhältniffe von Bologna zum Vorbilde genommen. Frankreich erfuhr die Rückwirkung von Paris fehr früh; die erfte nach deren Mufter gegründete Univerfität ill die zu Touloufe (1229). Noch vor Deutfchland flrebten Portugal und Irland danach, auf ihrem Boden eine jener Lehranftalten anzufiedeln, die man bisher nur im Auslande zu bewundern Gelegenheit gehabt hatte; fo erlland 1288 die Univerfität zu Liffabon und 1320 die zu Dublin.

Als in Deutfchland die erfte Univerfität gegründet wurde, befanden fich aufserhalb Italiens bereits in 15 Städten Hochfchulen, die mehr oder weniger auf Paris und Bologna als auf ihre Mutteranllalt zurückblickten.

Sämmtliche Univerfitäten haben demnach denen zu Paris und Bologna ihren Urfprung zu verdanken ; nur die medicinifchen Schulen von Salerno (feit 1075 bellehend, 1x50 organifirt, 1490 privilegirt) und Montpellier, fo wie die fprachliche zu Sevilla, zum Theile auch die englifchen Hochfchulen machen davon eine Ausnahme.

Das XIII. und XIV. Jahrhundert bieten das eigenthümliche Schaufpiel, dafs Papli und Kaifer, Städte und Landesherren in der Errichtung von Univerfitäten wetteiferten. Wären alle Abfichten verwirklicht worden, fo würde Europa bis 1400 im Befitze von nicht weniger als 55 Hochfchulen gewefen fein; allein nur von 9 find die Stiftbriefe vorhanden. Von den übrig bleibenden 46 Univerfitäten haben an der Wende des XIV. Jahrhundertes nachweisbar noch 37 bis 39 bellanden.

Die ältelle Univerfität Deutfchlands ill jene zu Prag, wo es fchon im XIII. Jahrhundert eine Schule gab, die aber keine Hochfchule war. Im Jahre 1346—47 Hellte Carl IV. dem Pap Ile vor, dafs es in feinem Lande noch keine Hochfchule gebe, und Clemens VI. entfprach diefem Wunfche durch die Be-llimmung, dafs in Prag generale ßudiutn vigeat in qnalibet licita facultate. Am 7. April 1348 erliefs Carl IV. feinen eigenen Stiftbrief.

Hieran reihte fich der Zeitfolge nach die Univerfität zu Wien. Auf Betreiben des herzoglichen Kanzlers, Bifchof Johann von Brixen, wurde am 12. März 1365 von den Herzogen Rudolf, Albert und Leopold der Stiftbrief ausgeftellt; der Bifchof felbft arbeitete an letzterem und fchickte dem Papfte Urban IV. eine Abfchrift davon. In jenem Stiftbriefe wird der Univerfität ein eigenes Stadtviertel eingeräumt, und die Bürger, die dort oder in der Nähe wohnten, erhalten befondere, ganz überfpannte Verordnungen, fpeciell in Bezug auf das Vermiethen der Wohnungen.

Für die Univerfität zu Heidelberg ift nach Magifter Marfdius von Inghen 1386 das Gründungsjahr; am 19. Oktober ward die Schule eröffnet und am 17. November fand die Rectorswahl ftatt.

Fig. i.

mm

Zimmer

too die Antiken aufgestelLt sind

Raihssaal

A r o h ui e k t ar l e h r z i m e r

UniversitatssaaZ

Kabinet i Direktors ;

Vorzimmer

Vorhaas

llo

Reicht bis an das Rach

Vorzimmer

’und theilt die Wohnung der

Akademie in zwei Seiten

landschafts-

Zciohnungs-l

Ncbenstiege

Modellzimmer

Zimmer

Z immer

die Anfangs gründe gelehrt werden

I. Obergefchofs.

10 987654321 0

lr50G

10    15

1---H

-j°A

Fig. 2.

,L

i\W

if

Wohnung des

rofefsors

der

ZergliecUrungs i

Kun si.

ftausmcisicrswoh

A ri zi n e if rtf i s śę risch

aft

■if

T-

: KrąuŁerwisscnĄchaft ii f- (Botanik):

rw:'-s

*jr«!

Ze

r g l i e d p. r.ją n g. s )ę u n

st

Erdgefchols.

Alte Aula zu Wien³). Arch. : Mümer cf Zadet.

zu Cöln aus-

Am 21. Juni 1388 wurde von Urban VI. die Bulle zur Errichtung der Univerfität gefertigt, und am 6. Januar 1389 fanden dafelbft die erften Disputationen ftatt.

Für die Univerfität zu Erfurt erliefs der Gegenpapft Clemens VII. den Stiftbrief am 16. September 1379!

doch wurde der erfte Rector erft nach dem zweiten Sonntag nach Ottern 1392 erwählt.

Auf diefe 5 erften Univerfitäten in Deutfchland folgten Leipzig (1409), Roftock (1419), Lö

(1426),

Greifswald (1456), Freiburg i. B. (1457), Bafel (1460), Ingolftadt (1472), Mainz und Tübingen (1477), Wittenberg (1502) und Frankfurt a. O. (1506). Das Jahrhundert der Reformation brachte Marburg (1527),

wen

16.

Bauwerke.

Königsberg (1544), Jena (1558), Helmftädt (1575) und Altdorf (1578),- diefen folgten Giefsen (1607), Rinteln (1619), Strafsburg (1621), Bamberg (1648), Innsbruck (1672) und Breslau (1702).

Die Univerfitäten der Gegenwart beginnen ftreng genommen erft im XVIII. Jahrhundert mit der Gründung von Halle (1694) und Göttingen (1737). Eine weitere Epoche bildete dann die Gründung von Berlin und Bonn zu Anfang des XIX. Jahrhundertes.

Faft alle Univerfitäten wurden urfprünglich in Gebäuden untergebracht, die vordem anderen Zwecken gedient hatten ; bei vielen derfelben dauerte diefer Zuftand ziemlich lange, und erft verhältnifsmäfsig fpät, zum Theile erft in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhundertes, wurden Neubauten errichtet, die von vornherein und ausfchliefslich für die Hochfchulen beftimmt waren.

Die ältefte deutfche Hochfchule, die Univerfität zu Prag, befafs anfänglich kein eigenes Gebäude; die Vorlefungen wurden hier und dort gehalten, und erft im Jahre 1366 erwarb Kaifer Carl ein Haus, welches er feiner Hochfchule fchenkte. Diefes wurde jedoch in kurzer Zeit als zu unbequem und entlegen befunden, wefshalb König Wenzel um das Jahr 1380 ein anderes gröfseres und beffer gelegenes Haus, welches dem Bürger jfoft Rothlöw gehört hatte, für die Univerfität ankaufte, wobei er, beftimmte, dafs das Gebäude fortan »Carolinum« genannt werde. Diefen Namen hat es auch bis zum heutigen Tage beibehalten, wie es noch immer als Collegienhaus dient. König Wenzel hatte daffelbe, feiner neuen Be-ftimmung entsprechend, umbauen und einrichten laffen ; doch blieb von dem damaligen Bau nur die allgemeine Form des Feftfaales mit einem ausgekragten, überaus fchönen gothifchen Erker, in dem fich die alte und alterthümliche Univerfitäts-Capelle befindet, erhalten ¹).

Für die Univerfität zu Wien wurde erft in den Jahren 1753—5^ e,n eigenes flaus (gegenwärtig von der Akademie der Wiffenfchaften benutzt) errichtet, worin Anfangs auch die Lehrfäle der Kunft-akademie untergebracht waren. Am 5. April 1756 wurde das Haus der ftudirenden Jugend übergeben, und bald darauf begannen die Vorlefungen. In Fig. 1 u. 2 find die Grundriffe des Erdgefchoffes und des I. Obergefchoffes dargeftellt²) ; das II. Obergefchofs enthält ziemlich niedrige Räume. Die fchmale Façade ift dem Univerfitätsplatz zugewendet ; fie ift nicht breit genüg, um entfprechend wirken zu können ; eine Art Loggia mit fteinerner Brüftung fchmtickt das I. Ober- oder Hauptgefchofs. Grofsartiger gedacht find die beiden Langfeiten des Bauwerkes ; das I. Obergefchofs ift palaftartig behandelt ; das II. entbehrt jeden Schmuckes. Im Erdgefchofs (Fig. 2) bildet die grofse Flurhalle den Hauptraum, zu dem vom Univerfitätsplatz und von den beiden feitlichen Strafsen je ein Eingang führt ; 20 Säulen tragen die Decke, welche in 15 mit gedrückten Kuppeln überwölbte Felder zerfällt. Damit diefer Raum einen grofsartigen Eindruck hervorbringe, fehlt es ihm an der erforderlichen Höhe. Grofsartiger ift hingegen die Treppenanlage erfonnen; zwei breite Steintreppen führen zu beiden Seiten des vom Haupteingange nach der Flurhalle ziehenden Ganges nach dem Hauptgefchofs ; auf einer dritten Treppe, am Ende des eben erwähnten Ganges gelegen, gelangt man in das II. Obergefchofs. Im Hauptgefchofs befindet fich über der Flurhalle die Aula (gegenwärtig Feftfaal der Akademie der Wiffenfchaften), auf deren Ausftattung vom Architekten das Schwergewicht gelegt worden ift. Im II. Obergefchofs war feit 1759 die Maler-Akademie untergebracht; fie blieb dafelbft bis 1786.

Nach feiner Vollendung wurde der Bau nicht gelobt, als nicht akuftifch bezeichnet, und man gab die Schuld dem Baumeifter Münzer und Hof-Architekten Zadet, der einen ungereimten Rifs zur Ausführung gegeben ³).

Der Univerfität Heidelberg errichtete ihr Gründer, der Kurfürft Ruprecht Z, aus eigenen Mitteln am Oftende der Stadt und aufserhalb der Mauern ein Haus und eine Capelle, die dem heil, jfacob geweiht waren und den Ciftercienfern, welche fich fchon bei der erften Immatriculation zahlreich betheiligt hatten, eingeräumt wurden; fo war der Grund zur erften Burfe der Heidelberger Hochfchule gelegt. Der erfte Kanzler, Conrad von Gelnhaufen, vermachte feinen ganzen Befitz der Univerfität und beftimmte, dafs hiervon ein Collegium nach dem Mufter der Sorbonne errichtet werde; am 28. Juni 1390 wurde der Grund-ftein zur Burfe gelegt, die nach dem Wunfche des Stifters zwölf lehrenden Magiftern dienen follte. Im Jahre 1391 vertrieb der Kurfürft Ruprecht II. die Juden aus Heidelberg und fchenkte deren verlaffenen Befitz der Univerfität; es waren dies aufser der Synagoge, die in eine Marien-Capelle verwandelt wurde, zahlreiche Wohnhäufer und viele Grundftücke, an verfchiedenen Stellen der Stadt, theilweife aufserhalb derfelben gelegen ⁴).

Fig. 3 ⁸).

Zu dem derzeit noch als Collegien-haus dienenden Univerfitätsgebäude, dem man eine gewiffe Grofsräumigkeit, welche den architektonifchen Werken des XVII. und XVIII. Jahrhundertes auch in Deutfch-land eigenthümlich ift, nicht abfprechen kann, legte Kurfürft Joham Wilhelm 1711 den Grundftein ; der Plan rührte von Melchior Kirchner her, und 1715 war der Bau vollendet. Die urfprüngliche Beftimmung der einzelnen Räume wurde mehriach verändert; 1829 erfuhr das Haus eine Erneuerung; 1885—86 wurde daffelbe, aus Anlafs der Feier des 500-jährigen Beftehens der Hochfchule, von Dünn einem theil-weifen Umbau im Inneren und einer künft-lerifchen Umgeftaltung der Aula unterzogen.

Auch den fpäter errichteten Univer-fitäten erging es in baulicher Beziehung nicht beffer. So wurden z. B. der 1665 gegründeten Hochfchule zu Kiel die Gebäude eines Franziskaner - Klofters über-wiefen, welche feit der Reformation ein Jahrhundert hindurch der Stadt als Armen-häufer gedient hatten und wegen ihrer Baufälligkeit durch eine umfaffende Reftauration für die Zwecke der Univerfität hergerichtet worden waren. Nur kurze Zeit genügten diefe Gebäude; fchon bald mufften fie zum gröfseren Theile verlaßen werden, weil ihr Einfturz drohte, und da es an Geld zum Bauen fehlte, behalf man fich mit gemietheten Räumen und hielt die öffentlichen Acte in der Klofterkirche ab. Erft Katharina II. (welche die vormundfchaftliche Regierung in den deutfchen Erblanden ihres Sohnes Paul übernommen hatte) liefs durch Georg Sonni/z ein neues Univerfitäts-Gebäude errichten, welches 1768 eingeweiht wurde⁷).

Auch das gegenwärtig noch in Benutzung befindliche Collegienhaus der Univerfität zu Berlin, 1754 — 64 von ßoumann (dem Vater) erbaut, diente urfprünglich anderen Zwecken; es war ehemals das Palais des Prinzen Heinrich von Preufsen und wurde 1809 für die Zwecke der neu geftifteten Hochfchule eingerichtet; ein umfangreicher neuer Ausbau wurde 1844—45 durch Bujfe bewirkt⁸).

In Frankreich wurden die alten, nach dem Vorbilde von Paris geftifteten Univerfitäten durch die Revolution von 1790 aufgelöst, und an Stelle derfelben find einzelne Facultäten und höhere Special-Schulen begründet. Es beftehen Facultäten der Theologie, der Jurisprudenz, der Medicin, der Wiffenfchaften und der Literatur, welch letztere zufammen der deutfchen philofophifchen Facilitât entfprechen. Nur in Paris find zur Zeit alle 5 Facultäten vertreten.

Die P'acultäten werden als felbftändige Fachfchulen von ftaatlich ernannten und mit weit gehenden Befugniffen ausgeftatteten Decanen geleitet; fie entbehren daher der für die gemeinfamen Zwecke der deutfchen Univerfitäten nothwendigen Einrichtungen.

Einen wefentlich anderen Charakter haben die englifchen und die diefen nachgebildeten amerikanifchen Univerfitäten, auf welchen fich die Einrichtungen der alten, zuerft in Paris und dann allgemein in Deutfchland mit den Univerfitäten verbundenen Wohnungen der Studenten, die Burfen (fiehe Art. 2, S. 5)> erhalten haben.

in

A*®

■fi

•i|

I

Kg

££|J5Ö

__i

FS

bA

JfeSsäz-

TU

çjr⁷^

■ZaEF

6)    Facf.-Repr. nach : Sebastian Munster. Cosmographey.

7)    Nach: Vollbehr, F. Beiträge zur Gefchichte der Chriftian-Albrecht-Univerfität zu Kiel. Kiel 1876.

8)    Vergl. : Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 176.

/Ö7

sa

17-

Franzöfifche

und

englifche

Univerfitäten.

18.

Gefchichtliches

über

nicht deutfche

Univerfitäten. von Orange, Avignon, Cahors und Perpignan, in das XV. Jahrhundert die Gründung jener zu Dole,

Hier finden daher noch heute die akademifchen Lehrer, fo wie die Studenten ihre gemeinfchaftliche Wohnung in den colleges. Das Studium der Fachwiffenfchaften ift nur durch wenige öffentlichen Vorlefungen vertreten, und der hauptfächliche Unterricht wird in mehr privater Weife durch tutors ertheilt. Die Räume für erftere treten daher fehr zurück, während andererfeits die Univerfitätsgebäude in aus-giebigfter, zum Theile überaus grofsartiger Weife mit allen Einrichtungen für das Zufammenleben der Univerfitätsmitglieder, die Unterhaltung und den gefelligen Verkehr derfelben ausgeffattet find. Viele derfelben erfreuen fich prachtvoller Capellen, grofser Lefe- und Gefellfchaftszimmer, Speifefäle, grofsartiger Kucheneinrichtungen etc. Zudem wird der Pflege der körperlichen Uebungen hier ein grofser Spielraum gegönnt. Die Univerfitäten verfügen über ausgedehnte Gründe für die fehr beliebten Ballfpiele und turnerifchen Uebungen, über Einrichtungen für Waffer-Sport etc.

In Frankreich beftanden vor der grofsen Revolution aufser Paris noch 22 andere Univerfitäten, von denen die zu Reims, Bourges, Touloufe, Angers, Orléans, Montpellier und Lyon ihre Gründung bis in das XIII. Jahrhundert zurückführen ; in das XIV. Jahrhundert fällt die Errichtung der Univerfitäten

Poitiers, Caen, Bordeaux und Nantes. In den folgenden Jahrhunderten wurden die Hochfchulen zu Nîmes, Dijon, Pau und Pont-a-Mouffon gegründet.

Mit allen diefen mehr oder weniger kirchlichen Univerfitäten hat, wie fchon erwähnt, die Revolution völlig aufgeräumt und an ihre Stelle ein von Paris aus über alle Departements fich erftreckendes Netz von Lehranftalten gefetzt, deffen Mittelpunkt Univerfität genannt wird, während jedes Departement feine Akademie und feine Facultäten erhielt.

Im Jahre 1875 fetzte es, nach langen Kämpfen, die klerikale Partei durch, dafs gewiffe Vereine, Körperfchaften etc. freie Univerfitäten gründen dürfen. Hierauf fufsend wurden die 6 katholifchen Univerfitäten Paris, Lille, Angers, Lyon, Poitiers und Touloufe errichtet, von denen Paris, Lille und Angers bereits völlig organifirt find.

Bezüglich der Univerfitäten Italiens wurde bereits in Art. 2 (S. 4) gefagt, dafs die meiften derfelben in den Stadtfchulen ihre Wurzeln hatten. Die Gemeinden der verfchiedenen Städte befoldeten bereits, ehe fie fich im Befitze des Univerfitäts-Privilegs befanden, Lehrer jener Wiffenfchaften, über welche fpäter an ihren Hochfchulen vorgetragen wurde. In Italien hing die Gründung der Univerfitäten mit dem freien Städtewefen zufammen. Im Befitze von vielen anderen Vorzügen, wollten die bedeutendften Städte auch ein Mittelpunkt in der Pflege mannigfacher Wiffenfchaften fein. Dem ift es zuzufchreiben, dafs Italien feit dem Beginne des XIII. Jahrhundertes bis 1400 unter allen Ländern hinfichtlich der Entftehung der Univerfitäten das fruchtbarfte Land wurde; nicht weniger als 18 Städte gelangten in den Belitz einer Hochfchule.

Gegenwärtig befitzt Italien zahlreiche kleine Univerfitäten, die wohl Träger des kräftig erwachten wiffenfchaftlichen Lebens find; allein es find tief greifende Reformen in ihrer Verfaffung und Ausftattung dringend nothwendig.

England beanfprucht bezüglich des Urfprunges feiner Univerfitäten eine Ausnahmeftellung, indem man weder Paris, noch Bologna als alleinige Urfache der Entftehung der Oxforder Hochfchule (1141 gegründet) bezeichnen kann, und Cambridge (vor 1209 gegründet) ift abhängig von diefer. Diefe beiden Univerfitäten beftehen heute noch aus einer Reihe von auf mittelalterliche Schenkungen und Privilegien gegründeten, fo wie mit kirchlichen Einrichtungen und Pflichten verbundenen Collégien (25 in Oxford, 17 in Cambridge), den alten ßudia dotata, die einer Anzahl von Gelehrten bedeutende Pfründen und mehr oder weniger zahlreichen Scholaren Aufenthalt, Koft und Unterricht gewähren. Die Verfuche, diefe und auch einige anderen der britifchen Univerfitäten zu reformiren, find bisher nicht geglückt; auch das Beifpiel der im Gegenfatz zu jenen Hochfchulen gegründeten Univerfität zu London hat dies nicht bewirkt. Die 1836 öffentlich anerkannte London univerfiity ift eigentlich eine Prüfungsbehörde, mit der fpäter colleges (fo das liberale Univerfity college und das kirchliche King’s college) inner- und aufserhalb Londons verbunden worden find. Die 1845 gegründete Univerfität zu Durham ift von geringem Umfang.

Den deutfchen Univerfitäten näher flehen die fchottifchen zu St. Andrews (1412), Glasgow (1454), Aberdeen (1506) und Edinburg (i 582), während in Irland die Univerfität zu Dublin (mit Trinity college, I59¹) den älteren englifchen Hochfchulen (wie bereits angedeutet), Queens univerfity (1849) mit verfchiedenen auswärtigen colleges der London univerfity entfprieht und die römifch-katholifche Univerfität (1874) den belgifchen und franzöfifchen Muftern nachgeahmt ift.

Den nicht deutfchen Univerfitäten erging es in baulicher Beziehung zum allergröfsten Theile nicht beffer, als den Hochfchulen von Deutfchland und Oefterreich. Auch fie waren Anfangs meift auf Gebäude und Räume angewiefen, die urfprünglich anderen Zwecken gedient hatten.

So z. B. wurde für die 1253 von Robert de Sorbon gegründete Sorbonne zu Paris erft im Jahre 1629 durch Richelieu, der in der dazu gehörigen Capelle beigefetzt ift, der Grunditein gelegt. Der Entwurf zu diefem Bauwerke rührt von Lemercier her, der den Bau bis zu feinem 1654 erfolgten Tode leitete ; die Capelle wurde 1635—53 erbaut. Im Jahre 1808 wurde die Sorbonne der Univerfität übergeben ; feit 1821 ift fie Sitz der Parifer Akademie und wird von drei Facultäten benutzt. Die Bauten find im Laufe der Zeit unzureichend geworden, fo dafs eine Erweiterung dringend nothwendig war. wird gegenwärtig auf Grundlage eines Planes von Nènot, der aus einem 1882 ftattge-fundenen Wettbewerb ⁹) fieg-reich hervorging, vollzogen.

In der einer umfaffenden Um-geftaltung und Erweiterung unterzogenen Sorbonne follen die Akademie von Paris (Académie de Paris), die Facultäten der Theologie (faculté de théologie), der Literatur (faculté des lettres) und der Wiffenfchaften (faculté des fciences) ihren Sitz beibehalten und auch zwei grofse Bibliotheken (bibliothèque des hautes-études und bibliothèque Victor Coufin) darin Platz finden ; für den anzufügenden Neubau werden viele Nachbar-grundftücke herangezogen und einige behindernden Strafsen, fo wie die place Gerfon unterdrückt. Die gefammte Baufläche mifft 19800üm; von den fich auf 177 600 000 Mark belaufenden Gefammtkoften (Grunderwerb und Baukoften) tragen der Staat und die Stadt Paris je die Hälfte¹¹).

Bauwerke.

Diefelbe

»|

-------^ ,

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1 0

I ■ I ■ l -M-T-

Fig. 4.

■MMB

1:500

IB(

j]

10

15

20™

Univerfität zu Genua ¹⁰). Arch. : Bartolomeo Bianco.

9)    Ueber diefen Wettbewerb flehe:

Baudot, A. de. Reconftruction et agrandijfiement de la Sorbonne. Encyclopédie d'arch. 1883, S. 28 u. PI. 872    874.

10)    Facf.-Repr. nach: Gauthier, P. Les plus beaux édifices de la ville de Genes et de fies environs. Nouv. édit. Paris 1845. PI. i.

11)    Siehe auch:

Croquis d’architecture. Intime club. 17e année, No. IV, fi. 2—6: Reconftruction de la Sorbonne.

The conftruction and enlargement ofi the Sorbonne. Building news, Bd. 44, S. 868.

Unter den älteren Univerfitäts-Bauten Italiens nimmt in architektonifcher Hinficht der 1623 begonnene Univerfitätsbau zu Genua (Fig. 4¹⁰) eine hervorragende Stelle ein; insbefondere ift es die Anlage der Eingangshalle, der Treppen und des Arcaden-Hofes, welche einen eben fo fchönen, wie grofsartigen Eindruck hervorbringen und reizvolle Durchblicke gewähren ¹²). Der Architekt des Haufes war Bartolomeo Bianco, der es auf Koften der Familie Balbi ausführte.

b) Gefammtanlage.

20.

Baulichkeiten.

Je umfaffender und vielfeitiger fich im Laufe der Zeit die Aufgaben der Trennung Univerfitäten geftalteten, um fo gröfsere und immer fteigende Anforderungen mufften auch an die baulichen Anlagen und Einrichtungen derfelben geftellt werden. Seit dem glänzenden Auffchwung faft aller, namentlich der medicinifchen und naturwiffen-fchaftlichen Fächer im Anfänge der fünfziger Jahre erwiefen fich die alten, meift nicht einmal befonders für die Zwecke der Univerfitäten errichteten Baulichkeiten bald als ganz unzureichend, und es beginnt daher von hier an eine Epoche lebhafter und charakteriftifcher Bauthatigkeit, welche fich bis in die jüngfte Zeit fortwährend gefteigert hat.

Die aufserordentliche Zahl, der Umfang und die Verfchiedenartigkeit der für die mannigfaltigen Zwecke der Univerfitäten zur Zeit erforderlichen Räumlichkeiten fchliefst es aus, diefelben, wie vordem, ganz oder auch nur vorwiegend in einem gemeinfamen Gebäude unterzubringen, führt vielmehr naturgemäfs dazu, diefelben in einer Reihe getrennter Gebäude zu gruppiren.

Dafs die Krankenhäufer, welche dem akademifchen Unterricht dienen, nebft dem dazu gehörigen Apparat der klinifchen Hörfäle etc. von den fonftigen Lehr-und Arbeitsfälen getrennt werden müffen, ift felbftredend. Auch find diejenigen Laboratorien abzufondern, welche durch die darin vorzunehmenden Arbeiten be-läftigend für Andere wirken, vor Allem das anatomifche, das phyfiologifche, das pharmakologifche, das chemifche Inftitut etc. Dies ift um fo mehr der Fall, als diefe Anhalten, wie auch die Inftitute für Aftronomie, Phyfik, Pharmaceutik etc. gleichzeitig fehr mannigfaltiger, aufsergewöhnlicher baulichen Einrichtungen und Berückfichtigungen bedürfen, namentlich hinfichtlich der Erhellung, der Lage nach den Himmelsgegenden, der Sicherung gegen Erfchütterungen etc. Schon aus diefen Gründen können diefelben in wirklich zweckentsprechender Weife mit den meiften anderen Univerfitätsräumlichkeiten nicht wohl zufammen gelegt werden, und es ift daher neuerdings zur Regel geworden, diefelben in felbftändigen, getrennten Gebäuden unterzubringen. In wie weit es dabei, zur Vermeidung unnützer Verzettelung, zuläffig oder erwünfcht ift, gewiffe Inftitute, deren Exiftenz-Bedingungen nahe verwandt find, wie z. B. diejenigen für normale und pathologifche Anatomie, für Anatomie und Zoologie, für Mineralogie, Geologie, Paläontologie oder Phyfik und Mineralogie etc. mehr zu gemeinfchaftlichen Gebäuden zufammenzulegen, hängt ganz von örtlichen Verhältniffen ab.

Neben diefen verfchiedenen Baulichkeiten umfafft das allgemeine Collegien-haus, wohl auch fchlechtweg »Aula« genannt, alle diejenigen Räumlichkeiten und Univerfitäts-Inftitute, bei denen aufsergewöhnliche baulichen Anforderungen oder Schwierigkeiten nicht oder nur in geringem Mafse auftreten und die in den betreffenden Inftituten vorzunehmenden Arbeiten durch ihre Nachbarfchaft nicht beeinträchtigt werden können.

U) Siehe die Schnitte und die Innen-Perfpective in dem in Fufsnote 10 genannten Werke (Pi. 2, 3, 5) — ferner in: Reinhardt , R. Palaft-Architektur von Ober-Italien und Toskana vom XV. bis XVII. Jahrhundert. Genua. Berlin 1886.

S. 2 u. Taf. 11 —19.

i5

Der Fall, dafs fämmtliche Gebäude einer Universität nach einheitlichem Plane und auf einem gemeinfamen Gebiete neu errichtet worden find, ift in Deutschland nirgends eingetreten und hat in abfehbarer Zeit wohl noch Schwerlich Ausficht verwirklicht zu werden. Für eine Solche Gruppe von Gebäuden würde ein wo möglich mit fchönen Gartenanlagen zu verfehender Bauplatz zu wählen fein, der möglichst gefichert wäre gegen das durch Strafsenverkehr verurfachte Geräufch, gegen Staub, Erderfchütterungen und fonftige Störungen ; er follte auch über die augenblicklichen Bedürfniffe hinaus reichlich grofs bemeffen oder aber einer Späteren Erweiterung fähig fein. Die Anlage der klinifchen Krankenhäufer bedingt überdies für den Bauplatz alle diejenigen Vorausfetzungen hinfichtlich des Untergrundes, der herrschenden Windrichtung, der Lage zur Stadt, der Wafferableitung etc., welche Sür Kranken-häuSer als unerlässlich angeSehen werden.

Die Anlage einer Sternwarte erfordert, dafs, namentlich im Often, Süden und Siidweften, nach welchen Richtungen die meiften Beobachtungen ftattzufinden pflegen, ein gröfseres Gebiet möglichst unbebaut und jedenfalls frei von Feuerungsanlagen erhalten wird. Für das phyfikalifche, das chemifche, das mineralogische und das botaniSche Inftib.it ift zur Ermöglichung wichtiger Verfuche der freie Zutritt der Sonne zu einzelnen Räumlichkeiten im Laufe des ganzen Jahres zu Sichern etc. Die einzelnen Gebäude müffen auch So weit von einander entfernt bleiben, dafs Sie Sich gegenseitig nicht Licht und Luft nehmen und die darin auszuführenden Arbeiten einander nicht beeinträchtigen. Die Zwifchenräume werden am beften mit niedrigen Gartenanlagen gefchmückt, die umgebenden Strafsen zur Verminderung von Störungen und Erschütterungen mit möglichst ebenem Belage, ASphaltbahnen oder dergl. verfehen.

Wenn es Sich nur um die Errichtung einzelner oder auch einer Gruppe von Inftitutsbauten handelt, fo wird bei der Wahl des Bauplatzes eine möglichst enge Verbindung mit den beftehenden Anhalten anzuftreben fein, fo dafs der Verkehr zwifchen den verschiedenen Baugruppen erleichtert wird. Die geringften Bedenken zeigen Sich noch bei weiterer Abtrennung der klinifchen Anftalten nebft pathologischer Anatomie, Phyfiologie und Pharmakologie etc. von der Gruppe des allgemeinen Collegienhaufes und der naturwissenschaftlichen Inflitute; letzteren Sollte dann die normale Anatomie zugefeilt werden, aus dem Grunde, weil in erfteren Anftalten vorwiegend nur die Studirenden der Medicin in höheren Semeflern zu arbeiten haben. Die Sternwarte kann bei der geringen Bedeutung der Astronomie für den akademischen Unterricht ganz für Sich allein beftehen; auch ift die Abzweigung des botanischen Gartens ohne erhebliche Bedeutung. Immerhin bleiben aber derartige Anordnungen mit mannigfachen Uebelftänden behaftet und Sind im InterefSe einer allfeitigen Förderung der Aufgaben der Univerfitäten, wo nur immer möglich, zu vermeiden.

Unter den erwähnten Umftänden können Erwägungen künftlerifcher Art für die Stellung der Univerfitätsbauten zu einander nur höchft feiten von Bedeutung werden, und in der That Sind felbft bei den gröfseren neuen Anlagen diefer Art faft ausfchliefslich praktische Rückfichten mafsgebend gewefen. Für einen Theil der neu erbauten Kaifer-Wilhelms-Univerfltät zu Strafsburg lagen die Verhältnisse befonders günftig; es ift defshalb hier der Verfuch einer Strengeren Gruppirung der Gebäude gemacht worden, der aus Fig. 5 zu erkennen ift. Diefer Plan wurde indefs im Laufe der Bauausführung aufgegeben, fo dafs auch hier keine einheitliche architektonische Wirkung erzielt worden ift.

21.

Wahl

des

Bauplatzes.

22.

Gruppirung

der

Baulichkeiten.

Fig- 5-

Kaifer-

Wilhelms-Univerfität

m>±

ZU

Strafsburg.

ms

ââîr

i4

mti

>>

fl

fl

à.

WM

'■S,

Trjp

rrT'ï ä - ,

ÆB

WW/M

Si

>?

mmSSm

'ÛÊtià

/m-

v r /./ fV.f s 'ii,J |»

SI jp WÊm

Mit,

;f

fi «U, ;

fĘ

;(s

X.

rare

v.;,£

mâ

■■■■

rt

âl

wfâ

WÆMB

fi/

l/ł/

Ém

a*

WM

■JL*-,h

WMâ

■:

'Mjkô,

i

,«v y

kg'/

@v

/Ifflp

:Âi

Wf

Xs

■;:4

, ’jrtffîfâs

y-

‘O

i-

P*

sBWml

fl£5

v7.( -. lĘĘ^Sę

■ ■ 's

Urfprünglicher Lageplan

, //«

des

$-

ê-

§-

ï/

§-

i-î

Collegienhaufes und der

naturwiffenfcłiaftlichen

Inftitute.

V»

N»

w*

f/X

s*&

m ^\3L

i=*9=-ï

--

mm,

i7

c) Haupträume.

i) Hörfäle und Feftfaal.

Bei allen Univerfitätsgebäuden wiederholen fich drei Gattungen von Räumlichkeiten, nämlich die Hörfäle, die Sammlungsräume und die Seminare, bezw. Bibliotheks-Zimmer; und wenn diefelben auch, den wechfelnden Anforderungen ent-fprechend, bei den verfchiedenen Univerfitäts-Infbtuten in der mannigfaltigften Ausbildung auftreten, fo haben fie doch fo viele verwandte Anordnungen, dafs fie vorweg einer gemeinfchaftlichen Betrachtung unterzogen werden können.

Bei der einfachften Form der Hörfäle oder Auditorien, welche vorwiegend nur für rednerifchen Vortrag, wie bei den meiften humaniftifchen Fächern und bei den mathematifchen Vorlefungen benutzt werden, finden im Wefentlichen die gleichen Einrichtungen Anwendung, wie für die oberen Claffen der Gymnafien, Realfchulen etc.

(fiehe das vorhergehende Heft diefes »Handbuches«, Abfchn. i, A). Auch hier ift darauf zu fehen, dafs die Decken der Säle durch keinerlei Freiftützen getragen werden.

Für den Sitz eines Studenten kann ein Raum von 0,7 o m Breite X 0,8 5 m Tiefe als ein reichlicher Mittelfatz angefehen werden. Etwas gröfsere Abmeffungen, bis 0,80 X l,oo m, wird man zu wählen haben, wenn in den Vorlefungen, wie bei den- Beleuchtun&-jeiligen über Kunftgefchichte, Aftronomie, Anatomie etc. öfter Kupferwerke, Atlanten, Mikrofkope etc. herumgereicht werden; etwas kleinere, von etwa 0,55 X 0,75 m, wenn die Zuhörerzahl in einem Hörfaal fehr grofs wird und über ioo hinausgeht.

Kommt es in einem Hörfäle darauf an, dafs vorgeführte Gegenftände befonders deutlich gefehen werden follen, fo find die Abmeffungen der Plätze noch weiter ein-zufchränken, indem entweder beim Geftühl die Tifche ganz unterdrückt werden, wobei man blofs auf den Knien fchreiben kann, oder indem nur Stehplätze mit Vorderlehnen zum Auflegen der Arme eingerichtet werden. In diefen Fällen, welche öfter in medicinifchen Operations-Sälen oder in Anatomien Vorkommen, genügen noch 0,5o X 0,6o m für den Zuhörer; derlei Anordnungen find indefs unbequem; namentlich ermüden Stehplätze auf die Dauer ungemein und find daher nicht zu empfehlen.

Als mittlere Höhe für die Sitze find etwa 0,45 m anzunehmen ; niedrigere Sitze werden für diejenigen Hörfäle vorgezogen, in denen die Tifche wegfallen, die Notizen alfo auf dem Knie niedergefchrieben werden müffen ; höhere, in denen zu dauernder Beobachtung eines vorgeführten Gegenftandes ein Ueberlehnen nach vorn zu erwarten fleht, wie in anatomifchen Theatern, Operations-Sälen etc.

fernung vom Sitz bis zum Auge ift im Mittel 0,7 5 m und die Lage des Auges etwa lothrecht über der Vorderkante des Sitzes.

Der Vortragspult, auch Lehrpult, Katheder etc. genannt, ift mit Vorrichtungen zu verfehen, um ihn hoch und niedrig Hellen zu können, damit der Vortragende fowohl im Stehen, als im Sitzen bequem lefen kann. Vor den vorderften Sitzbänken ift ein freier Raum von mindeftens 2,o, beffer 2,2 m Breite zu rechnen. Für Gänge ift an der dem Inneren des Haufes zugekehrten Längswand ein Raum 0,90 bis l,io m, je nach der Gröfse der Säle, an der gegenüber liegenden Fenfter-wand von 0,6o bis 0,7o m und an der Rückwand von 0,so m, beffer von l,oo m und felbft bis 1,2 5 m Breite zu rechnen, während die Mittelgänge etwa 0,6o bis 0,7o m Breite erhalten.

Die Tiefe der Hörfäle von der Fenfter- bis zu der gegenüber liegenden Wand wird nicht gern über 7,5m angenommen und mufs mit der lichten Höhe, welche

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Die lothrechte Ent-

von

*3-

Hörfäle

für

rednerifche

Vorträge.

24.

Gröfse, Form und

i8

das Erdgefchofs mit fünf mächtigen Portalen, währe

jenem Theile des Modellir-Saales Aufstellung finde

gelegt und möglichft nach Weiten gerückt, um nach

Auch die Vortrags- oder Experimentir-Tifche in den

zugewiefen worden ift. Wie die Grundriße in Fig. 1

So z. B. verbirgt im Hörfaal des chemifchen Inftit

un iiCi Sli-iw

Y) Es wird noch fpäter gezeigt werden, dafs eine a

Die Wohnungen werden durch Kachelöfen geheizt ; di

Während der vordere und der hintere Langbau, fo wi

Bei Neubauten ift das Gleiche zu berücksichtigen,

Literatur

Literatur

Saal

Elii

Fig. 342.

Fig- 353-

Literatur

! Wa.ss er-ll I [I 111eliLiter I l|

Schienengeleife

Die grofse Tiefe der Fundamentirung, zu welcher wo

einen gröfseren Theil ihres Waffergehaltes zu entz

¹

   Nach: Grueber, B. Die Kunft-des Mittelalters in Böhmen. Theil III. Wien 1877. S. 150.

²

   Diefe Pläne find nach Handzeichnungen von Georg Nack aus dem Jahre 1784 (in der Akademie der bildenden Künfte in Wien) in der Allg. Bauz. 1S80 (Bl. 50) veröffentlicht und danach umftehend facßmile wiedergegeben worden.

³

⁴)    Nach: Allg. Bauz. 1880, S. 72.

⁴

⁵)    Nach: Thorbecke, A. Die ältefte Zeit der Univerfität Heidelberg 1386—1449. Heidelberg 1886. S. 16 u. ff.

²5

Sitzreihen.

Fig. 6.

Hörfaal mit 208 Sitzplätzen im Collegienhaufe zu Strafsburg. — V250 n- Gr.

über die Grundlatze, welche beim Bau der Hörfäle im Smithfon-Inftitut zu Wafhington von Henry

i8

zwifchen 4,5 bis 5,5 m fchwankt, in richtigem Verhältnifs flehen, um einer genügenden Beleuchtung ficher zu fein; auf dem von der Fenfterwand am weiterten entfernten Sitzplatz foil der höchft gelegene Lichtftrahl noch unter einem Winkel von 25 Grad auf das Heft des Zuhörers fallen. Aus optifchen und akuftifchen Gründen foil die Länge der Säle in der Regel 8 bis höchftens 10m nicht überfchreiten; bei diefem Abftande kann man von den letzten Sitzbänken an der Wandtafel Gefchriebenes noch klar erkennen. Diefe Abmeffung darf über 12m, im äufserften Falle 15m überhaupt nicht gefteigert werden; weiter hinaus trägt eine mittlere Stimme nicht mehr mit völliger Deutlichkeit. Wenn daher bei aufsergewöhnlich grofser Zuhörerzahl noch mehr Platz zu fchaffen ift, fo mufs die Tiefe der Hörfäle entfprechend gefteigert werden. Dann ift es aber für eine ausgiebige Beleuchtung auch nöthig, den Saal mindeftens an zwei Seiten mit Fenftern oder mit Deckenlicht zu verfehen oder auch, unter angemeffener Steigerung der Höhe, hohes Seitenlicht einzuführen. In Rück-ftcht auf eine gute Akuftik ift indefs fehr zu empfehlen, die Höhe der Säle in befcheidenen Grenzen zu halten ¹³).

Bei den im Vorftehenden angegebenen Abmeffungen ergiebt fich für den Sitzplatz, einfchl. Gänge, Raum für den Vortragspult etc., eine Grundfläche von 0,8 bis 0,g <lm; diefelbe ift naturgemäfs grofser bei kleineren Hörfälen und kleiner bei folchen von gröfserer Ausdehnung.

Bei allen für rednerifchen Vortrag beftimmten Hörfälen follte es Regel fein, dafs die Zuhörer das Geficht des Vortragenden von ihrem Platze aus frei fehen können, was bei den meiften grofsen Sälen allerdings nicht erreicht ift. Aus diefem Grunde wird fchon bei kleineren Sälen der Vortragspult regelmäfsig auf ein ftufen-hohes Podium gefleht, und die Erhöhung kann gefteigert werden, je mehr die Länge des Saales zunimmt (Fig. 7); fie wird aber aus Gründen der leichten und bequemen Benutzbarkeit nicht gern über 0,6o bis 0,so m bemeffen. Bei letzterem Mafse kann der Vortragende nur noch bei etwa 9m Länge eines Saales auch von den hinterften

Sitzreihen bequem gefehen werden, ohne dafs die Zuhörer auf den letzten Bänken fich nach ihren Vordermännern zurecht zu rücken brauchten. Bei grofser Länge der Säle kann daher die obige Bedingung nur ftreng erfüllt werden, wenn die Sitzbänke nach hinten zu anfteigend angeordnet werden. Das Mafs für diefe Anfteigung beftimmt fich aus der Bedingung, dafs die Gefichtslinie vom Auge eines Zuhörers etwa nach der Halsgegend des Vortragenden, welcher als fitzend anzunehmen ift, frei über dem Scheitel jedes Vordermannes hinweg gehen mufs, und kann, wie in Fig. 8 u. 9 gefchehen, auf graphifchem Wege leicht ermittelt werden. Die Lage der Augenhöhe fowohl

23) Siehe auch Theil IV, Halbband i (Art. 241 ff., S. 245 ff.) diefes »Handbuches« — ferner Haege’s Mittheilungen

zur Anwendung gekommen

I'—4

t:|

Fig. 7.

Fig. 8.

Flg. Q.

k~HI

Anordnung der Sitzreihen in gröfseren Hörfälen.

~r—i

Ff

HI

Jr?

F^r

tni

¹ 60 n. Gr.

des Vortragenden, als auch der Zuhörer über dem Fufsboden des Vortragspultes, bezw. den Stufen, auf welchen fich die Sitzreihen aufbauen, ift dabei auf l,2om, das Mafs zwifchen Augenlinie eines Zuhörers und dem Scheitel des Vordermannes auf 13 bis 14cm anzunehmen. Für die Conftruction ift zunächft feft zu ftellen, bis zu welcher Höhe die Sitzbänke im Saale im äufserften Falle anfteigen dürfen, und es kann dann durch einige Verfuche ermittelt werden, wie hoch fich danach die Lage des Vortragspultes ergiebt. Stellt fich die Höhe des Podiums auf ein ganz geringes Mafs über dem Fufsboden oder'finkt fie fogar unter letzteren hinab, fo kann man diefelbe je nach Ermeffen vergröfsern und erreicht dadurch ein geringeres Anfteigen der Sitzreihen ; flellt fie fich aber auf mehr als 0,8om, welche Grenze, wie oben gefagt, nicht gern überfchritten wird, fo zeigt dies, dafs die Sitzreihen

nicht genug anfteigen und dafs daher die Höhe des Saales zu gering bemeffen ift.

In diefer Weife läfft fich durch einige Verfuche ein richtiges Verhältnifs zwifchen der Höhe des Saales, der Erhebung des Rednerpultes über dem Saalfufs-boden und dem Anfteigen der Sitze leicht feft ftellen. Die Conftruction ergiebt, wie Fig. 8 u. 9 zeigen, eine bogenförmige Erhebung der Sitzreihen; es wird aber in der Praxis meiftens genügen, wenn man dafür eine gerade geneigte oder eine einmal gebrochene Linie wählt.

Ift ferner die Breite eines Hörfaales fehr beträchtlich, fo würde bei geradliniger Anordnung der Sitzreihen im Grundrifs der Uebelftand eintreten, dafs die Zuhörer, namentlich auf den vorderen Bänken, fich ftark zu drehen hätten, um den Vortragenden bequem zu fehen. In diefem Falle find daher die Sitzreihen in concentrifchen Kreislinien oder diefen fich nähernder Vielecksform auszuführen (Fig. 10 u. 11). Wird nun bei Hörfalen, die nach Länge und Breite aufsergewöhnliche Abmeffungen zeigen, eine con-centrifche Stellung der Sitzreihen auf anzeigendem Fufsboden gewählt, fo entfteht die Form des fog. Ring- oder Amphitheaters, die in ausgebildetfter Weife namentlich bei franzöfifchen höheren Lehranftalten ¹⁴) mit Vorliebe angewendet wird, aber auch fonft mannigfaltigfle Benutzung findet.

Schwieriger ift die Conftruction der Hörfäle in denjenigen Fällen, wo der Vortrag mit Demonftrationen begleitet wird, die von den Zuhörern genau müffen beobachtet werden können, und für deren Vorführung ein gröfserer, zweck-Demonftrationen. entfprechender Demonftrations- oder Arbeitsplatz nothwendig ift. In der Regel wird es erwünfcht fein, den letzteren ohne Anwendung von Stufen etc. in der Fufs-bodenhöhe des Saales anzuordnen, weil fich dann eine leichte Verbindung mit den benachbarten Vorbereitungs- und Sammlungszimmern ergiebt, während anderenfalls Schwierigkeiten beim Herbeifchaffen der vorzuzeigenden Gegenftände entliehen.

Fig. 10.

Hörfaal des anatomifch-pathologifchen Inftitutes zu Strafsburg.

^250 n- Gr.

26.

Hörfäle

für

Vorträge

*⁴) Siehe auch: Rozet, G. Note Jur la forme des amphithéâtres. Moniteur des arch. 187 6, S. 185 — ferner: Le grand amphithéâtre de la nouvelle Sorbonne. Semaine des confl., Jahrg. 10, S. 53.

Die Beleuchtung diefes Arbeitsplatzes, fowohl bei Tage, als auch für den Abend, ift von gröfster Wichtigkeit. Die Tagesbeleuchtung ift neuerdings vielfach durch Deckenlicht bewirkt worden, mittels deffen faft jeder Grad von Helligkeit erreicht Einrichtung, werden kann. Für andere Zwecke ift dagegen das Seitenlicht vorzuziehen oder nothwendig, fo z. B. das gleichmäfsige Nordlicht in medicinifchen Operations-Sälen, das Licht von Süd und Oft in phyfikalifchen Hörfälen etc.

Die Abendbeleuchtung bietet in fo fern befondere Schwierigkeiten dar, als fie den Operations-Platz und, wo nöthig, auch die hinter demfelben an der Rückwand des Saales befindlichen Wandtafeln etc. ftark erhellen foil, ohne aber weder die Zuhörer, noch den Vortragenden zu beläftigen. Diefer Zweck wird am beften durch eine Beleuchtung nach Art der Schaufenfter- oder der Soffiten-Beleuchtung in Theatern erreicht, bei der alfo die Flammen über dem Operations-Platz, etwas nach den Sitzen der Zufchauer zu verfchoben, angebracht werden. Die Flammen werden dabei nach der Saalfeite durch Schirme etc. abgeblendet, welche das Licht zugleich kräftig gegen die Wandtafeln und auf den Arbeitstifch zurückwerfen; es kann dies entweder nach Fig. 12 u. 13 oder mit Hilfe eines einzigen, über die ganze Flammenreihe reichenden Blechfchirmes, den man am beften etwas verftellbar einrichtet, gefchehen. Die Flammen müffen in einer Höhe von mindeftens 5 m angebracht werden, damit der Vortragende feine Zuhörerfchaft beobachten kann, ohne geblendet zu werden. Mehrfach find auch Sonnenbrenner in der Decke oder Beleuchtung mittels Flammen, welche über einer Glasdecke angebracht find, zur Anwendung gekommen ; diefe Lichtquellen find indefs fehr weit von den Darftellungsgegenftänden entfernt und leuchten nur genügend,

fie aufserordentlich ftark find; fie

Fig. ii.

wenn

letztere Art.

-I O

■-H-M INI m-p—-

Grofser Hörfaal des chemifchen Inftitutes zu Strafsburg. — ^250 n. Gr.

find alfo fehr koftfpielig, namentlich die

Am einfachften löst fich die Frage durch Anwendung elektrifcher Beleuchtung. Das elektrifche Bogenlicht ift für die in den naturwiffenfchaftlichen Fächern z. Z. fehr beliebten Darftellungen von Lichtbildern, vermittels deren kleine Demonftrations-Gegenftände in grofsem Mafsftabe auf der Wand oder auf Wandfchirmen dargeftellt werden, ohnehin fchon vielfach an Stelle des früher für diefen Zweck meiftens angewandten Drummond' fchen Kalklichtes in Gebrauch, und Hand in Hand damit findet auch die elektrifche Beleuchtung der betreffenden Säle ftatt.

Neben der Beleuchtung des Operations-Platzes bietet die Conftruction des Demonftrations-Tifches und deffen Umgebung mancherlei Schwierigkeiten hinfichtlich der Ausftattung deffelben mit Schränken und Fachgeftellen aller Art, der Zuleitung Leuchtgas, Waffer, elektrifchen Strömen, Sauerftoff, Wafferftoff etc., der Waffer-

von

Ableitung, fo wie Ableitung fchädlicher Gafe, auch wohl der Befchaffung kleiner Betriebskräfte zur Ausführung von Experimenten etc.

Phyfik und Phyfiologie, ift es fogar erforderlich, Vorkehrungen zu treffen, dafs der

P'ür manche Fächer, wie

27.

Erhellung

und

Fig. 12.

„•O

28.

Sitzreihen.

I*

Längenfchnitt.

Entwurf zur Beleuchtung des Experimentir-Tifches

Arbeitsplatz und befonders der Demonftrations-Tifch von allen Erschütterungen des Gebäudes möglich!! frei gehalten wird; ferner find Vorkehrungen zu treffen, um zur Vornahme gewiffer Verfuche Sonnenffrahlen über den Arbeitstifch zu werfen, auch den ganzen Saal zeitweife zu verdunkeln etc. Dadurch entfteht eine Reihe von für jeden einzelnen Fall befonders zu löfenden Aufgaben, die zwar meiftens die Anlage des Gebäudes im Grofsen und Ganzen nicht berühren, aber andererfeits auch für die ganze Grundrifsanordnung von wefentlichem Einflufs fein können, namentlich hinfichtlich der Wahl des Gefchoffes, in welchem der Hörfaal anzulegen ift, feiner Orientirung nach der Himmelsgegend, der Zufammenlegung mit anderen Räumen etc.

Die Anordnung der Sitzplätze für die Zuhörer in den Demonftrations-Sälen ift abhängig von der Form und Beleuchtung des Operations-Platzes und dem Umftande, ob die vorzuftellenden Gegenftände ftets an einem und demfelben beftimmten Platze oder im Bereiche einer gröfseren Fläche, etwa auf einem langen Arbeitstifche, vorgeführt werden. In erfterem Fall, der bei den medicinifchen Operations-Sälen etc. eintrifft, wo der zu Operirende auf einem kleinen Tifch liegend behandelt wird, ift eine kreisförmige oder vieleckige Anordnung der Sitzbänke die günftigfte Föfung. Es ift dabei lediglich von der Beleuchtung der Darftellungs-Objecte abhängig, wie weit die Kreislinie der Sitzbänke gefchloffen werden kann. Bei Deckenlichtbeleuchtung wird fall die ganze Kreislinie benutzt werden können, während fich bei Beleuchtung durch ein Seitenfenfter die reine oder überhöhte Halbkreisform und bei zweifeitiger Beleuchtung ein von Fenfter zu Fenfter gefpannter Flachbogen ergiebt. Bei Befprechung der medicinifchen Fehranftalten (fiehe unter C) wird auf die Form und Einrichtung folcher Hörfäle noch näher einzugehen fein.

mi

Fig- I3-

■Hjah

1:100

o±

Querfchnitt.

im grofsen Hörfaal des chemifchen Inftitutes zu Strafsburg.

Die im Grundrifs nach einem flachen Kreisbogen angeordneten Sitzreihen (Fig. io) find auch dann die günftigften, wenn die Stellung des darzuftellenden Gegenftandes veränderlich ift, wie bei den Hörfälen für die naturwiffenfchaftlichen Fächer: Phyfik, Chemie etc., in denen die Experimente auf langen Tifchen neben einander vorgeführt werden. Ganz zweckmäfsig find für letzteren Fall gerade Bänke, deren äufserfte

Fig. 14.

N.

Anordnung der Sitzreihen in Hörfälen.

ff

¹/eo n. Gr.

mmmm

mmmm

-I

wm

IR

ipt

«Jr—i

MiJ

Anordnung der Sitzreihen in Hörfälen. teo ii- Gr.

Fig. 15.

Enden nur etwas fchräg nach vorn geftellt werden (fiehe Fig. 11).

Bei den in Rede flehenden Sälen ifl es unerläfslich, das Geftühl derart mit Steigung anzuordnen , dafs ein Zu-fchauer auf den hinteren Bänken durch die vor ihm Sitzenden in der Betrachtung der darge-ftellten Objecte nicht behindert wird ; dafs alfo, wie oben erwähnt, der

Befchauer unter allen Umftänden eine Sehlinie nach den Darftellungs-gegenftänden über den Scheiteln der Vordermänner hinweg frei hat. Diefe Bedingung ergiebt einen fehr verfchiedenen Grad der Steigung, je nach der Stellung der erften Geftühlreihe. Steht diefelbe niedrig und entfernt von dem Darftel-lungsgegenftande, fo ftei-gen die Sitze langfam an (Fig. 15); fleht fie hoch und nahe, fo ifl die Steigung der folgenden Sitze fehr fchroff(Fig. 14). Die Stellung derfelben wird daher in jedem einzelnen Falle befonders forgfältig zu erwägen fein; häufig werden allgemeine bauliche Anordnungen , namentlich die verfügbare Höhe des Saales, dafür mit beftim-mend fein. Als äufserfles Mafs für die Ueber-höhung der Sitzreihen follte die Steigung einer

müffen ¹).

bequemen Treppe nicht überfchritten werden, weil anderenfalls in grofsen Hörfälen der Verkehr der Zuhörerfchaft in unerwünfchter Weife erfchwert wird.

Die Augenhöhe der Zufchauer in der erften Sitzreihe mufs ftets etwas über der Höhe des etwa 0,95m hohen Tifches angenommen werden, auf welchem die vorgeführten Gegenftände dargeftellt werden, und am einfachfben und beften ift es, wenn die erfte Geftiihlreihe der Zuhörer eben fo, wie der Arbeitstifch, in der unterften Fufsbodenhöhe des Saales aufgeftellt werden kann (Fig. 15). Ergiebt fich dabei für die hinteren Sitzreihen eine zu grofse Anfteigung, fo mufs man mit dem Fufsboden der erften Sitzreihen etwas unter die Höhe des Saalfufsbodens hinabgehen, welche Anordnung in phyfikalifchen Hörfälen, bei welchen ohnehin eine Abtrennung der Experimentir-Abtheilung vom Sitzraum der Zuhörer erwünfcht ift, mehrfach getroffen ift, oder.aber, man mufs den Operations-Tifch auf ein erhöhtes Podium ftellen, wobei indefs, wie erwähnt, die bequeme Verbindung mit den benachbarten Räumlichkeiten für die Sammlungen etc. verloren geht.

In medicinifchen Operations-Sälen, in denen der vorzuftellende Kranke durch den operirenden Arzt und deffen Gehilfen für die Zufchauer leicht verdeckt werden kann, ift es erwünfcht, fchon die erfte Sitzreihe höher anzuordnen, damit man etwas von oben hinab fieht. Allerdings ergiebt fich dadurch eine fehr ftarke Steigung der Sitze (Fig. 14); es können in Folge deffen nicht mehr als etwa 5 bis 6 Reihen hinter einander angeordnet werden, und es find daher in folchen Sälen nicht viel über 100 Sitzplätze zu gewinnen. Erfordert die Zahl der Zufchauer eine noch weitere Steigerung, fo mufs entweder von einer ftrengen Erfüllung der oben dargelegten Bedingungen abgefehen werden, oder es würde zu einer Anordnung der Sitze in zwei Rängen über einander gefchritten werden

Der Zugang zu den anfteigenden Sitzreihen findet am beften von der Rückwand des Saales ftatt, alfo gegenüber dem Operations-Platz, und zwar find die Eingänge dann meiftens in die Höhe der oberften Sitzreihen verlegt worden, von wo Treppen zu den unteren Sitzreihen hinabführen. Bei diefer Anordnung tritt in ausgedehnten Hörfälen mit fchwach anfteigenden Sitzreihen für den gröfseren Theil der Zuhörer, die in den vorderen Sitzreihen ihren Platz finden, der Uebelftand ein, dafs fie eine grofse todte Steigung zu überwinden haben. Aus diefem Grunde ift es für folche Hörfäle vorzuziehen, die Eingänge etwa in der halben Höhe der anfteigenden Sitzreihen anzuordnen und die letzten Sitzreihen dann innerhalb des Saales durch befondere kleine Treppen erfteigen zu laffen (Fig. 11)5 allein auch dann wird es noch erwünfcht bleiben, an der Rückwand des Saales in der Höhe der oberften Sitzreihen gleichfalls einen Nebeneingang zu befchaffen, damit die verfpätet Ankommenden ihre Plätze möglichft unbemerkt und ohne Störung für die Vorträge einnehmen können.

Für die Form und Conftruction des Geftühls in den in Rede flehenden Hörfälen gelten im Allgemeinen diefelben Grundfätze, wie fie bereits im vorhergehenden Hefte diefes Halbbandes (Abfchn. 1, A) vorgeführt worden find. Vier- oder gar zweifitziges Geftühl wird, bei der Natur des Univerfitäts-Unterrichtes, hier allerdings nicht in Frage kommen; vielmehr wird, wie fchon die Grundriffe in Pig. 6, 10 u. 11

29.

Zugang zu den Sitzreihen.

3°-

Geftühl.

31-

Vortragspult

und

Wandtafel.

zeigen, ftets mehrfitziges Geftühl auszuführen fein.

Bezüglich der Einzelheiten ift im Wefent-lichen auf die eben bezeichnete Stelle des vorhergehenden Heftes zu verweifen; hier fei nur in Fig. 16 das neue Geftühl in den Hörfälen des Collegienhaufes zu Strafsburg, deffen ftützende Conftructionstheile aus Gufs-eifen beftehen und welches mit umlegbaren Sitzbänken verfehen ift, als Beifpiel vorgeführt. Gleiches Geftühl, von Lickroth zu Frankenthal geliefert, wurde bei Neuein-

je

Fig. 17.

;oi roi rocziQizzroi

Fig. 16.

ss,

Geftühl in den Hörfälen des Collegienhaufes zu Strafsburg. — n. Gr.

richtung des Collegienhaufes zu Heidelberg verwendet.

In Hörfälen, in denen die Vorlefungen von Demonftrationen nicht begleitet find, hat der Vortragspult dem Docenten eine fchräge Pultfläche darzubieten, auf welcher derfelbe feine Notizen, fein Collegienheft etc. niederlegen kann. Weiters wird in der Regel unter der Pultplatte ein verfchliefsbares Fach gefordert, worin der Vortragende gewiffe bei den Vorlefungen häufig gebrauchten kleineren Gegen-ftände aufbewahren kann. Endlich ill erwünfcht, dafs die Vorderfläche des Vortragspultes verkleidet fei, um die Beine des Docirenden dem Anblick zu entziehen.

Eine einfache Anordnung der fraglichen Art zeigt der in Fig. 18 I6) dargeftellte Vortragspult aus der Univerfität zu Athen.

In Rückficht auf den Umftand, dafs die Docenten während des Vortrages fitzen oder ftehen, in Anbetracht der verfchiedenen Gröfse derfelben, fo wie in Berück-

fichtigung mancher befonderen Gewohnheiten und Eigenthüm-lichkeitengewiffer Vortragenden ift es, wie bereits erwähnt, zweck-mäfsig, eine Vorkehrung zu treffen, durch welche in thunlichft einfacher und rafcher Weife die Pultfläche bald niedriger, bald höher geftellt werden kann.

Der in Fig. 17 ”) dargeftellte Vortragspult aus den Hörfälen

Vortragspult in den Hörfälen des Collegienhaufes zu Königsberg ¹⁷). l/₃₀ n. Gr.

iC) Facf.-Repr. nach : Allg. Bauz. 1851, Bl. 378.

17) Nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1804, S. 7.

K)

des Collegienhaufes zu Königsberg hat eine folche Einrichtung erhalten. Die Pultplatte ruht auf einem Holzkaften, der fich in dem ihn umfchliefsenden flehenden Untertheil auf- und abfchieben läfft. Im letzteren befindet fich ein Bock mit 5 Rollen ; über diefe laufen von einem etwa 40 kg fchweren Gegengewicht aus 3 Ketten nach dem beweglichen Pulttheil, der in folcher Weife auf- und niederbewegt und mittels eines Vorfleckers feil geftellt werden kann.

Eine ähnliche Einrichtung zeigen die Vortragspulte im Col-legienhaus zu Strafsburg (Fig. 19). Der Holzkaften, welcher die Pultplatte trägt, läfft fich auch hier innerhalb des unbeweglichen Untertheiles auf- und nieder-fchieben ; erfterer wird hierbei in zwei Nuthen des letzteren geführt. Um den Pult in der gewünfchten Höhe feil Hellen zu können, find zu beiden Seiten deffelben Zahnflangen angeordnet, in welche, durch Handhabung eines gemeinfchaftlichen Handgriffes, Klinken eingefetzt werden.

Die Experimentir-und Demonftrations-Tifche haben, je nach der Natur der betreffenden Vorlefun-gen, eine fehr verfchiedene Einrichtung und entziehen fich defshalb einer allgemeinen Betrachtung; doch wird im Folgenden (unter B und C) von vielen der-felben eingehend die Rede fein.

feil

•JQ -u 08jj

-------

fl

fjg U

iT'

ZE1

WM

mm

V;

’• f:

SSfrï

Sv'rr.t': -

Hill

igil

m

mm.

1    -.....A

ml

mlfB§

Vortragspult in den Hörfälen der Univerfität zu

Die Wandtafeln fpie-len in den hier in Frage kommenden Fällen, wenn man etwa von den mathe-matifchen Vorlefungen ab-fieht, eine untergeordnete Rolle. Wie Fig. 17 u. 18 zeigen, find in Folge deffen auch ihre Abmeffungen

Fig. 18.

' ....

Fig. 19.

Vortragspult

in den Hörlalen des Collegienhaufes zu Strafsburg, i/s0 n. Gr.

in der Regel verhältnifsmäfsig geringe. Es genügt häufig eine Länge von 1 m bei etwa 0,45 m Höhe ; doch geht man felbft noch unter diefe Mafse. Tafelflächen von 1,50 m Länge bei etwa 0,65 m Höhe werden nur fehr feiten Liberfchritten.

Durch kleine Confolen oder in fonft geeigneter Weife ift dafür Sorge zu tragen, dafs Kreide und Schwamm bequem erreicht, bezw. niedergelegt werden können.

Fig. 20.

Fig. 21.

U I-1—U-U-U

fL

Strafsburg.

Wandtäfelung in den Hörfälen des Collegienhaufes zu Königsberg ¹⁸).

1/30 n. Gr.

29

In Vortragsfälen, in denen die Vorlefungen mit Demonftrationen verbunden find, nehmen nicht nur die Vortrags-, bezw. Experimentir- und Demonftrations-Tifche, fondern auch die Wandtafeln andere Form, Gröfse und Einrichtung an; hiervon wird im Folgenden (unter B und C) noch die Rede fein.

32-

Wan dtäfelungen und

Die Wandflächen werden im oberen Theile meift mit einem hellen Leimfarben-anftrich verfehen. Bis zur Höhe der Fenfterbriiftungen verkleide man diefelben mit Wandtäfelungen (Paneelen), die an derjenigen Wand, wo die Oberkleider auf- Kleiderhaken, gehangen werden follen, auf 1,6 bis 1,7 m hoch geführt werden. Für Kleiderhaken ift in entfprechender Weife Sorge zu tragen; eben fo empfiehlt es fleh, Geftelle für Regenfchirme anzuordnen.

An den 1,6m hohen Wandtäfelungen in den Hörfälen der Univerfität zu Königsberg (Fig. 20 ¹⁸) find Bronze-Haken für die Kleider befeftigt; darüber ift ein auf Confolen ruhendes Brett für die Hüte und Kappen angebracht. Zur Aufftellung von Regenfchirmen ift unten ein fchmiedeeiferner Bügel vorhanden, unter dem fich ein gufseiferner, hohl Behender Wafferkaften befindet.

Die einfehlägige Anordnung in den Strafsburger Hörfälen zeigt Fig. 21.

33-

Feftfaal.

Ueber Zweck, Gröfsenverhältniffe und Bedeutung des Feftfaales oder der Aula ift bereits in Art. 11 (S. 6) die Rede gewefen.

Aula war der offene, von Wohnräumen oder, bei gröfseren und prächtigeren Anlagen, von Säulenhallen umgebene Hof, der den Mittelpunkt des griechifchen Wohnhaufes bildete. Bei den Römern wurde feit der Kaiferzeit die Bezeichnung Aula für die Paläfte der Fürften, fo wie für die Hofhaltung derfelben gebraucht. In den kirchlichen Sprachgebrauch fand das Wort aoXv] Eingang als Bezeichnung für den Vorhof der Kirchen, und fpäter wurde fowohl das Schiff der Kirche, als die ganze Kirche auch Aula genannt. Endlich ging der Name Aula auf die grofsen, zu öffentlichen Verfammlungen, Feierlichkeiten, Disputationen, Rede-Acten, Prüfungen etc. beftimmten Säle in Univerfitätsgebäuden, Gelehrtenfchulen etc. über.

In der grofsen Aula müffen Sitzplätze für fämmtliche Docenten und Plätze für etwa 60 bis 70 Procent der Studentenfchaft, worunter etwa ²/s Stehplätze fein können, vorgefehen werden; weiters ift auch für Platz für eine gröfsere Zahl von Ehrengäften Sorge zu tragen.

Auf einem entfprechend hohen Podium wird die Rednerbühne aufgeftellt, hinter welcher bogenförmig, in concentrifchen Reihen, die Plätze für die Ehrengäfte und die Docenten angeordnet find. Der Rednerbühne gegenüber und in angemeffenem Abftande von derfelben befinden fich die Sitze für die Studirenden.

ÉÉ

1

Ü ^250 u- Gr-

Fig. 22. I

I»

111

il VOGA

•_JjL

Aula im Collegienhaufe zu Strafsburg.

In folcher Weife ill die Aula im Collegienhaufe zu Strafsburg (Fig. 22) eingerichtet; fie ift 25,0 m lang, 14,5 m tief, 10,0 m hoch und gewährt Raum für 450 Sitzplätze; weitere 200 bis 300 Stehplätze bietet der fich anfchliefsende Vorfaal. Der Saal ift mit fehr reicher Stuccatur-Arbeit gefchmückt ; die nördliche Hauptwand ziert das überlebensgrofse Bildnifs des Kaifers Wilhelm.

Fig. 23.

v'4:: h 'V

! il;

/»;

'A

4f

fl-

w./- 'V

; Mts

ifi

,: «

Ä4ÄAß.

'"Ą

B ■ ü2

I -j

....

:.fv'

_i:V

=f:x

>c

SMi

tX

ti

;a.

Innenanficht.

Fig. 24.

;ö

mm

sfe

f!

-ü-

Hi

Ai

IT

T'7

lü

El

frrTTtt

1 ii 1 1 rr

id

fei-*—'JEffl

Grundrifs.

1:250

2    3    4-5    6    7

8    9    10    11    12    13 H, 15™

Aula im Collegienhaufe zu Heidelberg.

Fig. 25.

■fi!

In älteren Aula-Räumen findet man an den beiden Langfeiten ein Geftühl, welches in feiner Anordnung und in den Formen mit dem Chorgeftühl in Kirchen grofse Aehnlichkeit hat.

Bei der Neugeftaltung und Ausfchmückung der Aula in Heidelberg (1886, aus Anlafs der 500-jährigen Jubelfeier der Univerfität) hat Durtn derartiges Geftühl gleichfalls zur Ausführung gebracht; Fig. 24 zeigt im Grundrifs die Anordnung des Geftühls, der Rednerbühne etc., und Fig. 23 giebt eine Innenanficht diefes Feftraumes, deffen reicher künftlerifcher Schmuck gleichfalls nach Entwürfen Durnis hergeftellt worden ift. Die caffettirte Holzdecke enthält 4 von Gleichauf gemalte Rundbilder, welche die 4 Facul-täten darftellen. Die prächtige Rückwand trägt das von Keller ausgeführte Stiftungsbild der Univerfität (Einzug der Pallas Athene in die Stadt Ruprecht's, der, auf hohem Throne fitzend, von der Palatia mit dem Lorbeer bekrönt, umgeben von berühmten Gelehrten und jugendfrifchen Studenten, dem Einzug der Göttin, deren Prachtgefpann von einem geflügelten Genius geleitet wird, zufchaut); rechts und links von diefem Bilde befinden fleh in Nifchen die von Heer modellirten Bronze-Figuren der Fama und des Genius der Wiffenfchaft. In fäulengefchmückter Nifche auf fchwarzem Marmorfockel fleht unter dem Stiftungsbilde die Moef’Iche überlebensgrofse Marmorbüfle des Grofsherzogs Friedrich; zu beiden Seiten derfelben

Fig. 26.

mm

JA

iiŁi

mmi,

IL_ö_id

ggfi

33 -â- ;!

ggihyfH

Mi o to

'Ns. \

pass

|W|

W

- JI; —

Fi r. ż ï I

i ’

all 1

m II! li

j!¹

dŁrryr}

R:    '1ÊT- ' r ® * ' J1SISA

Längenfchnitt.

//

y ..

y-

li liii

Pil

iłlBP

stüi

StfalM

SA-',

iPIfB

mi

yu

_________

% :i

lAo n• Gr-

Aula im Collegienhaufe zu Kiel,9).

Q uerfchnitt.

find von Schurth auf Goldgrund gemalte Medaillon-Bilder Ruprecht’s (des Gründers der Univerfität) und Carl Friedrich’s (des Wiederherftellers derfelben) angebracht. Schilder im Friefe und in den Brüflungen der Galerie tragen in Goldfchrift die Namen berühmter Heidelberger Profefforen.

Diefe Aula enthält im Schiff felbft 162 Sitz- und ca. 70 Stehplätze, auf den Eftraden 4 X 24 = 96, im Halbrund 2 X 54 = I08, unter den Seiten-Galerien 36, unter der Galerie an der Schmalfeite 46, auf den Seiten-Galerien 36 —[~ 12 = und auf der Galerie an der Schmalfeite 72 Sitzplätze, bietet alfo Raum für 638 Perfonen. Die Grundfläche des Saales (den Raum unter den Galerien mitgemeffen) beträgt rund 320üm; zieht man von der Gefammtzahl der Plätze die 120 auf den Galerien angeordneten Sitzplätze ab, fo entfällt auf einen Platz im Saale felbft (einfchl. der Stehplätze) eine Grundfläche von rund 0,6 <łm.

An der Schmalfeite, der Rednerbühne gegenüber, ift häufig eine Empore angeordnet, auf welcher ein Orchefter oder ein Sängerchor Aufhellung nehmen kann ; felbft eine Orgelbühne ift hier und da zu finden.

an-

Auch an einer, felbft an beiden Langfeiten find Emporen oder Galerien gebracht worden ; fowohl auf, als auch unter diefen werden Sitzreihen vorzufehen fein.

Für Beides kann die eben vorgeführte Aula zu Heidelberg als Beifpiel dienen, eben fo die durch die zwei Schnitte in Fig. 25 u. 26¹⁹) dargeftellte Aula des Collegienhaufes zu Kiel (flehe auch die

34-

Sammlungs

räume.

32

Grundriffe derfelben in Fig. 34 u. 35). Diefelbe enthält in der Concha 34 Sitzplätze für den Senat, welche die Rednerbühne halbkreisförmig umgeben, überdies insgefammt 368 Sitzplätze, von denen unten 236 und auf den Emporen 132 angeordnet find. Mit Hinzurechnung von Stehplätzen, welche für 332 Perfonen genügen, kann die Aula 700 Befucher aufnehmen. Auf der der Concha gegenüber liegenden Empore ift eine Orgel aufgeftellt. Harmonifche Farbentönung des Raumes, Anbringen einiger Plolztäfelungen und Pfeilerbekleidungen, Bemalen der Fenfter mit den Wappen derjenigen Städte, in denen fich f. Z. Local-Comités für Geldfammlungen zum Zwecke eines Univerfitäts-Neubaues gebildet hatten etc., geben der Aula ein reiches und durchaus würdiges Anfehen.

Die kleine Aula, wo eine folche vorhanden ift, erhält ^4 bis x/s der Grundfläche des grofsen Feftfaales; die Einrichtung derfelben mufs ihrem (in Art. 11, S. 7 angedeuteten) Zwecke entfprechen.

In fehr grofsen Univerfltätsgebäuden, fo im neuen Collegienhaufe zu Wien, find aufser dem grofsen Feftfaal noch mehrere kleinere Fefträume vorhanden.

2) Räume für Sammlungen und Seminare; Gefchäftsräume.

Für die zweite grofse Gruppe von Univerfitäts-Räumlichkeiten, die Sammlungsund Ausftellungsfäle, in denen die verfchiedenartigen Sammlungen der Univerfitäts-Anflalten ihre Aufftellung finden, find geficherte Erhaltung der aufzubewahrenden Gegenftände, Ueberfichtlichkeit der Anordnung, gute Beleuchtung und Bequemlichkeit für die Betrachtung oder Benutzung als die hauptfächlichen Bedingungen zufehen.

an-

In erfterer Hinficht bedürfen die Sammlungen des Schutzes gegen Staub und Feuchtigkeit, fo wie gegen Sonnenfehein und gröfsere Temperaturfchwankungen. Man legt die Sammlungsräumlichkeiten daher, wie fchon erwähnt, gern in die ruhigeren oberen Gefchoffe und giebt ihnen wo möglich eine nördliche oder örtliche Lage, wobei eine helle und gleichmäfsige Beleuchtung erreicht wird. Auch Erhellung mittels Deckenlicht ift für manche Sammlungen zu empfehlen, während für andere, bei denen es fich oft um die Betrachtung kleinfter Gegenftände mit Lupe und Mikrofkop handelt, Seitenlicht nicht zu entbehren ift. Die Fenfter und Fufs-böden der Sammlungsräume miiffen möglichft dicht gearbeitet fein; zur Verhinderung des Zutrittes von grellem Sonnenlicht find erftere mit Vorhängen, am beften von dunkler Farbe, zu verfehen. Die Erwärmung der Räume ift in mäfsigen Grenzen zu halten und erfolgt am zweckmäfsigften mittels Dampf- oder Warmwafferheizung; Feuerluft- oder gar Ofenheizung find wegen des dadurch eingeführten Staubes nicht zu empfehlen. In den meiften Fällen wird eine natürliche Lüftung ausreichend fein.

Die Räumlichkeiten für das kunftarchäologifche Inftitut, in denen Sammlungen von Gypsabgüffen nach antiken Sculpturwerken etc. zur Ausftellung gelangen, find hinfichtlich ihrer Einrichtung, der Bauart, der Beleuchtung etc. nach denfelben Rückfichten, wie die der Sculptur-Mufeen anzulegen (fiehe das 4. Heft diefes Halbbandes, Abfchn. 4, A, Kap. 3).

Alle Sammlungsfäle find fo geräumig zu geftalten, dafs eine allmähliche Vermehrung der Sammlungsgegenftande ftattfinden kann.

Die meiften Sammlungsgegenftande werden zum Schutze gegen den Staub, den gefährlichften Feind aller Sammlungen, in Schränken auf bewahrt. Die Anordnung derfelben ift indefs nach der Natur der aufzubewahrenden Gegenftände und der Liebhaberei der Profefforen, die fie zu benutzen haben, fo verfchiedenartig, dafs darüber allgemeine Regeln nicht wohl gegeben werden können. Vielfeitigkeit und Leichtigkeit der Benutzung, die Möglichkeit, jeden Gegenftand leicht reinigen und

ID

=è

tTö^T/'

YL

--------- V

Fig. 27.

-I

A r c h ai s c

li

--1

Längenfchnitt durch den rückwärtigen Langbau.

1:250

1    2    3    4.    5    6    7    8    9    10    11    12    13    11    15m

V oll endete

Griecliisc

Kunst . Spätere |j

Kunst

Egypt

assyr. S amml.

Etrusk.u. r « u. S amml.

VertrHalle

A p p am

Fig. 28.

H ii r s a a 1

Taśm,

Grundrifs.

Terrae otten

Kleider- 11 Adi . I

<!

0 r It a 1 1 e 11 M ii n z e n.

■    .....■ -J ß mm

1:500

10 387654321 0

10

15

+

20m

Akademifches Kunftmufeum zu Bonn.

Arch. : Reinike.

unter Umftänden ohne grofse Mühe von feiner« Platze entfernen zu können, und daher richtige Wahl der Abmeffungen, Sorgfalt der technifchen Herftellung bei einfacher, anfpruchslofer Formengebung, gehörige Ausnutzung des Raumes und iiber-fichtliche Aufteilung find dabei die Hauptfache. Im Intereffe eines guten, leichten Anfehens hat man bei Glasfchränken neuerdings Eifen oder Bronze zu Hilfe genommen, hat diefelben wohl auch ganz aus Spiegelfcheiben und Metallftäben in V/inkel- und Sproffenform etc. conftruirt. Einfache Holz-Conftructionen erfüllen indefs gleichfalls ihren Zweck und genügen in den meiften Fällen. Es wird im Folgenden (unter B, C und D) noch mehrfach von folchen Sammlungsfchränken die Rede fein, und auch bei Betrachtung der Mufeen (im 4. Heft diefes Halbbandes, Abfchn. 4, A) wird diefer Gegenftand noch näher zu befprechen fein.

Da die Sammlungsgegenftände in den Vorlefungen vielfach zur Dar fiel lung gebracht werden miiffen, fo ift es nothwendig, die Sammlungsfäle in bequeme Verbindung mit den betreffenden Hörfälen zu fetzen ; man legt defshalb beide gern in daffelbe Gefchofs. Wo dies nicht möglich ift, mufs für entfprechende Treppen oder

Fig. 29.

in

Aufzüge Sorge getragen werden. Am angenehmften ift es, wenn Hörfaal und Sammlungsraum neben einander liegen und nur durch einen neutralen Raum von einander getrennt find, der dann den doppelten Zweck hat, den unmittelbaren Zutritt des im Hörfaal reichlich erzeugten Staubes zu verhindern und zur Vorbereitung der Vorlefungs-darftellungen zu dienen.

Querfchnitt durch den örtlichen Mittelfaal des akademifchen Kunftmufeums zu Bonn (fiehe Fig. 27 u. 28).

¹/250 n- Gr.

Es wurde bereits in Art. 6 u. 8 gefagt, dafs befonders reichhaltige Sammlungen der in Rede flehenden Art den Charakter von Mufeen annehmen. Unter B werden fo geftaltete naturhiftorifche Sammlungen erwähnt werden; hier finde als einfchlägiges Beifpiel das akademifche Kunftmufeum zu Bonn (Fig. 27 bis 29) feinen Platz.

Die kunftarchäologifche Sammlung der Univerfität zu Bonn befteht aus einer kleineren Anzahl von Originalwerken und einer fehr bedeutenden Zahl von Gypsabgüffen ; diefelbe ift feit 1884 in einem neuen Gebäude, deffen Entwurf von Reinike herrührt und welches im Hofgarten, dem Collegienhaufe der Univerfität gegenüber, fteht, untergebracht.

Das an diefer Stelle vorhandene alte Anatomie-Gebäude ift, in etwas veränderter Geftalt, für die Mufeums-Anlage mitbenutzt worden. Daffelbe enthält nunmehr die Eintrittshalle für die ganze Anlage, einen mittleren Rundraum, an den fich links der Hörfaal mit feinen Nebenräumen, rechts die Sammlungsräume für die Originale anfchliefsen. Hinter diefem älteren Theile, mit demfelben durch eine kleine Halle verbunden, ift ein lang geftreckter Neubau errichtet, der ausfchliefslich für die Sammlung von Gypsabgüffen beftimmt ift. Er befteht aus einem mittleren Deckenlichtfaal (10,o X 17,0 m) und zwei Eckfalen (je 7,8 X 17,om), ebenfalls mit Deckenlicht erhellt, ferner aus zwei Mittelfälen (je 7,8 X 18,0 m) mit Seitenlicht und zwei parallel mit letzteren gelegten, 8,5m breiten Flurgängen, welche mit den Hauptfälen in unmittelbarer Verbindung ftehen. Zur Aufftellung der Parthenon-Sculpturen ift im Hintergründe des mittleren Deckenlichtfaales eine erhöhte Bühne hergeftellt worden.

Die Räume des alten Baues haben eine lichte Höhe von 4,2 m, die Hauptlaie des Neubaues eine l'olche von 6,5 m. An beiden Seiten der Verbindungshalle zwifchen Alt- und Neubau befinden fich Nebeneingänge, welche ein leichtes Einbringen der Sammlungsgegenftände geftatten. Die Decken der von oben beleuchteten Säle liegen auf Eifenträgern, welche an die eifernen Dach-Conftructionen angehängt find; der feite Theil der Decken wird durch Holzbalken mit Putz auf Latten gebildet. Alle feiten Dachflächen der Deckenlichtfäle find eben fo, wie die feitlich beleuchteten Flure des Neubaues mit einer auf Holz-fparren liegenden Schalung verfehen und mit gewelltem Zinkblech eingedeckt. Die beiden Mittelfäle und die Verbindungshalle haben eine Eindeckung von Holzcement erhalten. Die Fenfter der mit Seitenlicht verfehenen Mittelfäle beginnen 3,om, die der Flure 2,5 m über dem Fufsboden und find nahezu bis zur Decke hoch geführt. Die Fenfterrahmen beftehen aus einem Sproffenwerk von Eifen ; die Durchgangsöffnungen im Inneren werden nur durch Vorhänge abgefchloffen.

Sämmtliche Räume des Neubaues haben Terrazzo-Fufsböden ; die inneren Wandflächen find glatt geputzt und mit einem mäfsig verzierten Leimfarbenanftrich verfehen. Zur Heizung der Räume dienen im alten Bau eiferne Oefen, während die Säle des Neubaues durch eine Feuerluftheizung erwärmt werden.

Die Gefammtbaukolten haben rund 120 000 Mark betragen, wovon auf die Herftellung der alten Anatomie etwa 10000 Mark entfallen²⁰).

35-

Seminare

und

Bei der dritten Gruppe der faft allen Univerfitätsgebäuden gemeinfamen Räumlichkeiten, den Seminaren und Bibliotheks-Zimmern der gröfseren Inftitute, handelt es fich im Wefentlichen um Befchaffung von Räumen, in denen die vorhandenen Bibliothek-Lehrmittel, als Bücher, Kupferwerke, Karten etc., aufbewahrt und den Studirenden für ihre Arbeiten zu freier und bequemer Benutzung bereit geftellt werden. Bei den in den Räumen abzuhaltenden gemeinfchaftlichen feminariftifchen Uebungen unter Leitung der Profefforen nehmen die Studenten an grofsen Tifchen auf Stühlen Platz; die Zimmer müffen alfo genügend geräumig fein. Da die Bibliotheken vieler Seminare

Fig. 3°-

Q>

Fig. 31.

Vom

Collegienhaufe

der

□noann

□□□□□□

Univerfität Strafsburg.

Biicfrerśe s telTT

QQQQQG

DODDOD

Büchergestell! Q

P ISchraiiH

|c ~h T a| [ah e |

lù

Of

Ü¹

Seminare für mittelalterliche und neuere Gefchichte.

°(

°r?

a □

1:250

9    10    11    12

150

F=1

36-

Gefchäfts-

räume.

fich fortlaufend ftark vermehren, fo empfiehlt es fich, die Wände ganz mit Bücher-geftellen zu bekleiden, die dann mittels kleiner Treppen und Galerien zugänglich gemacht werden.

An der Univerfität Strafsburg ift für jedes Seminar auch ein kleines Studirzimmer für den Director des Inftitutes beanfprucht und der Flächenraum zufammen auf 60 bis 80 îm angefetzt worden. Nur für die ftark befuchten Seminare für moderne Sprachwiffenfchaften und claffifche Philologie find die Räumlichkeiten reichlicher, auf 120, felbft 160 ü™, bemeffen, während bei anderen fchon der Raum eines mittel-grofsen Zimmers als genügend zu erachten ift.

Fig. 30 ftellt die beiden Seminare für mittelalterliche und neuere Gefchichte, Fig. 31 das mathe-matifche Seminar an der genannten Hochfchule dar; das letztere befteht aus einem Hörfaal mit 32 Plätzen, einem Director-Zimmer und einem Saale für die Uebungen.

Von den verfchiedenen, meift ziemlich umfangreichen Räumlichkeiten, welche für die gefchäftlichen Angelegenheiten der Univerfität dienen, war bereits in Art. 12 (S. 7) die Rede. Da indefs die Zwecke ungemein verfchiedenartige und auch in vielen

Dingen an den einzelnen Hochfchulen die Gebräuche nicht immer die gleichen find, laffen fich über räumliche Erforder-niffe und Einrichtung der betreffenden Loca'litäten keine allgemeinen Anhaltspunkte geben. Es feien defshalb nur in Fig. 32 u. 33 die Grundriffe des Senats-Sitzungs-faales, zweier Facultäts-Zimmer und des Rector-Zimmers zu Strafsburg hier aufgenommen. Im Uebrigen ift bezüglich der Anordnung und Einrichtung von Sitzungszimmern für den Senat, die Facultäten etc. in Theil IV, Halbband 4 diefes »Handbuches« (Abth. IV, Abfchn. 5, Kap. 4, a, Art. 432, S. 336 bis 338) das Erforderliche zu finden.

Fig. 32.

uu

Sitzungsfaal des Senats.

1:250

Fig- 33-

10

12    13 H 15m

[Schrankl

ISchrankl ISchrankll

o(

TO

Rector-Zimmer.

Facultäts-Zimmer.

Vom Collegienhaus der Univerfität zu Strafsburg.

Facultäts-Zimmer.

d) Collegienhäufer.

Im vorliegenden Kapitel follen nur die Collegienhäufer der Univerfitäten einer eingehenderen Betrachtung unterzogen werden. Die verfchiedenen medicinifchen Lehranftalten, die phyfikalifchen, chemifchen und anderweitigen naturwiffenfchaft-lichen Inftitute, die Sternwarten und fonftigen Obfervatorien werden getrennt davon im Nachfolgenden (unter B, C u. E) befprochen werden.

i) Anlage und Con ftruction.

Unter den Univerfitätsgebäuden ftellt fich fowohl nach dem äufseren Umfange, als auch nach der inneren Bedeutung das Collegienhaus, welches, wie fchon oben gefagt wurde, wohl .auch fchlechtweg »Aula« genannt wird, als das Hauptgebäude dar, indem es beftimmt ift, alle diejenigen Räumlichkeiten in fich zu vereinigen, welche einerfeits für die gemeinfamen Bediirfniffe und Einrichtungen der Univerfität und andererfeits für die befonderen Erforderniffe der Facultäten nothwendig find, mit Ausfchlufs aber alles deffen, was aus den in Art. 20 (S. 14) erörterten Gründen in befonderen abgetrennten Gebäuden untergebracht werden mufs.

Die erftere Gruppe diefer Räumlichkeiten umfafft die Feft- und Repräfentations-Säle der Univerfität, die Gefchäftsräume für die ftaatliche Verwaltung, d. i. für den Curator, bezw. Kanzler und deffen Secretariat nebft Regiftratur, die Quäftur und Caffe, und für die ftaatlichen Prüfungsbehörden; ferner die Räumlichkeiten für die akademifchen Behörden, als Rector, Senat, Facultäten und das Disciplinar-Amt, bezw. Univerfitätsgericht ; weiter die Univerfitäts-Bibliothek mit ihrem Zubehör an Lefe-fälen und Arbeitszimmern und endlich die Turn- und Fechtfäle. Die andere Gruppe fchliefst in fich die Hörfäle für die theologifche und die juriftifche Facultät, für die mathematifchen und philologifch-hiftorifchen Disciplinen der philofophifchen Facultät und für den ganzen Apparat der für diefe Facultäten erforderlichen Seminare, Sonder-Bibliotheken und die Sammlungen von Naturalien, Präparaten, Zeichnungen, Photographien, Gypsabgüffen etc. Für die medicinifche Facultät find im Collegien-haufe nur einige Hörfäle für allgemein wiffenfchaftliche Vorlefungen erwünfcht, und für die naturwiffenfchaftlichen Fächer werden in der Regel nur folche Räumlichkeiten aufgenommen, welche nicht befonders fchwieriger baulichen Einrichtungen bedürfen, alfo die Lehr- und Sammlungsräume der befchreibenden Naturwiffenfchaften, der Geologie, Paläontologie, Mineralogie etc., bisweilen auch wohl der Zoologie und Botanik.

Für den allgemeinen Verkehr find im Collegienhaufe grofse, helle und luftige Eintritts- und Flurhallen, Corridore, Höfe und dergl. erforderlich, in denen die Profefforen und Studenten fich verfammeln und in den Zwifchenpaufen der Vorlefungen fich in angenehmer Weife ergehen können; ferner einige Verfammlungs-und Sprechzimmer der Docenten, ein Erfrifchungszimmer für die Studenten, Bediirf-nifsanftalten etc.

Endlich find die Dienftwohnungen für einige Beamten, namentlich den Quäftor und den Univerfitäts-Secretär, ferner für den Hausmeifter, die Pedelle und Heizer in geeigneter Weife unterzubringen.

Die Gröfse der angeführten Räume und die Zahl derfelben innerhalb der einzelnen Gruppen ift fehr wechfeind, je nach der Bedeutung der Univerfitäten, der Zahl der an ihnen vertretenen Fächer und vielen anderen örtlichen Verhältniffen; es laffen fich daher allgemeine Regeln nicht wohl aufftellen, um fo weniger als die Zahl der Univerfitätsbefucher fowohl im Ganzen, als auch innerhalb der Facultäten fortwährend ftarken Schwankungen ausgefetzt ift.

Das Bauprogramm für das Collegienhaus der Kaifer-Wilhelm-Univerfität Strafsburg²¹) fufst auf einem Befuch der Univerfität durch 1200 bis 1500 Studenten und einem Lehrer-Collegium von etwa 90 Profefforen bei völliger Abtrennung der medicinifchen Facultät und der naturwiffenfchaftlichen bâcher.

Diefer letztere Umftand läfft es befonders wiinfchenswerth erfcheinen, neue Univerfitätsgebäude überhaupt nicht zu knapp zu bemeffen oder fo anzulegen, dafs

2I) Siehe: Deutfche Bauz. 1878, S. 217.

37-

Räumlich

keiten.

38.

Raum-

bemeflung.

39-

Gefammt-

anordnung.

40.

Grundrifs-

bildung.

zum

fie einer Erweiterung fähig find. Bei einem Collegienhaufe, das fich in der Regel als ein abgefchloffener architektonifcher Organismus darftellen foil, wird dies indefs nicht leicht durchzuführen fein; es ift daher Sache der Vorficht, das Bauprogramm deffelben möglichft weit zu faffen und hiernach nur diejenigen Univerfitäts-Inftitute aus demfelben auszufchliefsen, welche wegen durchaus zwingender Gründe abgefon-dert werden miiffen. Ueberdies ift das Gebäude fo zu disponiren, dafs es durch einfache Klarheit der Grundrifsanlage, durch gute Beleuchtung aller Theile, leichte Zugänglichkeit und Verbindung der Räume unter einander, paffende Wahl der Ab-meffungen im Einzelnen etc. eine möglichfte Vielfeitigkeit der Benutzung geftattet. Nur in diefer Weife kann bei eintretendem Bedürfnifs durch Verlegung abtrennbarer Inftitute in Nebengebäude oder durch Verfchiebungen innerhalb des Gebäudes den wechfelnden Verhältniffen ftets mit Leichtigkeit Rechnung getragen werden.

Was die Hörfäle betrifft, fo können diefelben meiftens für mehrere Disciplinen gemeinfchaftlich benutzt werden; es ift aber erwünfcht, namentlich bei grofsen Univerfitäten, jeder Facultät eine Anzahl von mittelgrofsen Sälen zur ausfchliefs-lichen Benutzung zu überweifen, weil anderenfalls die Aufftellung des akademifchen Studienplanes zu fehr erfchwert werden würde. Die grofsen Hörfäle dienen allen Facultäten gemeinfchaftlich, während andererfeits für alle diejenigen Fächer, in denen die Vorträge mit vielen Vorzeigungen begleitet werden, der zeitraubenden Vorbereitungen und mannigfacher befonderer Einrichtungen wegen, in der Regel eigene Hörfäle erforderlich find.

Die Grundrifsbildung des Collegienhaufes hat nach ähnlichen Gefichtspunkten zu gefchehen, wie bei den höheren Lehranftalten. Aus Gründen der freien Benutzbarkeit, der Beleuchtung und Lüftung aller Räume empfehlen fich diejenigen Grundrifsformen am meiften, welche bei einfeitig bebauten Flurgängen umfchloffene Höfe ganz vermeiden. Diefe Formen find indefs nur bei befchränktem Raumerfordernifs und reichlich grofsem Bauplatz anwendbar, wie dies z. B. das Collegienhaus der Univerfität Kiel (Fig. 34) zeigt. Bei weiter gehenden Anforderungen haben diefelben den Uebelftand, dafs das Gebäude zu ausgedehnt wird, was die Verbindungen erfchwert; auch eignen fich die dabei entftehenden lang geftreckten, fchmalen und zerriffenen Baumaffen wenig für eine würdige architektonifche Behandlung; endlich ftellen fich, der ausgedehnten Façaden wegen, die Baukoften verhältnifsmäfsig hoch. Aus allen diefen Gründen wird vielfach fchon bei Anlagen von mittlerem Mafsftabe den Grundrifslöfungen mit umfchloffenen Höfen der Vorzug gegeben.

Als befonders gelungenes Beifpiel diefer Art wird das Collegienhaus der Kaifer Wilhelms-Univerfität in Strafsburg (Fig. 36) angefehen, bei welchem allfeitige fehr bequeme Verbindungen von einer mittleren Flurhalle aus gewonnen find und in dem glasbedeckten Hofe eine grofsartige Halle gefchaffen ift, welche bei aufsergewöhnlichen Feften als Verfammlungsfaal dienen kann.

Eine muftergiltige Löfung für ein noch mehr gefteigertes Raumbediirfnifs zeigt das neue Univerfitäts-gebäude zu Wien (Fig. 39), bei welchem die fechs Haupttreppen an einem grofsartigen, von Säulenhallen umzogenen Hofe liegen, fo dafs eine fehr überfichtliche Gliederung der ungeheueren Baumaffen und eine leichte Verbindung nach allen Seiten hin gewonnen ift; allerdings find dabei nicht weniger als acht,

Theile etwas kleine Nebenhöfe nothwendig geworden.

Die Anzahl der Gefchoffe ift beim Collegienhaufe fowohl wegen einer würdigen äufseren Erfcheinung, als auch zur Erleichterung des Verkehres und der Benutzbarkeit möglichft zu befchränken, befonders wenn umbaute Höfe nicht zu vermeiden find; denn diefe werden um fo unfreundlicher, je höher die umfchliefsenden Ge-bäudemaffen fich aufthürmen. Naturgemäfs find die unteren Stockwerke und die

am leichterten zugänglichen Theile des Gebäudes für die am ftärkften befuchten Räumlichkeiten auszuwählen und umgekehrt; es find alfo namentlich die Hörfäle, der Lefefaal, die Gefchäftsräume des Rectors, des Quäftors und die Caffe mit ihren Nebenräumen etc. wo möglich in das Erdgefchofs zu verlegen. Die Hörfäle finden ihren Platz am beften entfernt vom Geräufch der Strafse an der Nord- und Oftfront des Gebäudes, wo fie die ruhigfte Beleuchtung erhalten. Die Seminare find von ihnen getrennt, aber unter fich wo möglich fo zufammen zu legen, dafs fie leicht überwacht werden können, was im Intereffe der Sonder-Bibliotheken, welche hier zu freier Benutzung bereit flehen, für erwünfcht angefehen wird. Die Sammlungsfäle find abfeits vom gröfseren Verkehre im Gebäude anzuordnen, um gegen ihren gefährlichften Feind, den Staub, thunlichft gefchützt zu fein. Da die meiften der-felben auch nur von wenigen Perfonen befucht werden, fo finden fie ihren Platz am vortheilhafteften im oberften Gefchofs. Andere, wie z. B. die kunft-archäologifchen und einige naturwiffenfchaftliche Sammlungen, welche etwa auch dem gröfseren Publicum zugänglich gemacht werden füllen, miiffen dagegen einen bequemeren Platz erhalten.

Wenn dies irgend angeht, werden ferner alle zu einer Facultät gehörige Räumlichkeiten immer möglichft unter einander zufammengelegt.

Die Lage des Feftfaales, der Aula, foil befonders hervorragend, ihr Zugang bequem und ftattlich fein ; es ift daher erwünfcht, falls dadurch nicht andere, wefent-lichere Vortheile des Grundriffes aufgegeben werden, fie nicht höher als in das I. Obergefchofs zu verlegen.

Wo die Univerfitäts-Bibliothek mit dem Collegienhaufe vereinigt wird, mufs derfelben, wegen ihrer eigenartigen baulichen Einrichtungen und der nothwendigen Sicherung gegen Peuersgefahr etc., ein möglichft felbftändiger und abgefchloffener Gebäudetheil eingeräumt werden.

Bezüglich der Lüftung und Heizung der Collegienhäufer haben die allgemeinen Grundfätze, welche im vorhergehenden Hefte diefes Halbbandes (Abfchn. i, A) vorgeführt worden find, gleichfalls Giltigkeit. Obwohl die meiften Hörfäle nur während verhältnifsmäfsig weniger Stunden des Tages und auch nicht ununterbrochen benutzt werden, fo ift doch für entfprechende, kräftig wirkende Lüftungseinrichtungen Sorge zu tragen. Die neuerdings von Rietfchel in den Hörfälen der Berliner Univerfität angeftellten Unterfuchungen ²²) haben gezeigt, dafs auch in den Hörfälen der Hoch-fchulen ein ziemlich rafcher Luftverderb eintrete und defshalb auf einen ftarken Luftwechfel Bedacht zu nehmen fei.

Für die Erwärmung der Collegienhäufer wird wohl nur eine Sammelheiz-Anlage in Ausficht zu nehmen fein; die Ofenheizung kann blofs für einzelne hierzu fich befonders eignende Räume, für eine oder die andere Dienftwohnung etc. in Betracht kommen. Feuerluftheizung und Waffer-Luftheizung find die am meiften angewendeten Syfteme; doch ift auch Dampf-Luftheizung verwendet worden.

Königsberg find allerdings in den Hörfälen noch Kachelöfen aufgeftellt und nur die Aula ift mit Luftheizung verfehen worden. Das Collegienhaus zu Kiel hat durchwegs Feuerluftheizung erhalten.

Im Collegienhaufe zu Strafsburg ift für die Seminar-Räume Heifswalferheizung in Verbindung mit Luftheizung, für alle übrigen Räume, einfchl. der Gänge, Vorhallen und des glasbedeckten Hofes, Feuerluftheizung vorgefehen. Die Luft wird mittels zweier durch Gaskraftmafchinen in Bewegung gefetzten

41.

Lüftung

und

Heizung.

In dem 1858 — 62 erbauten Collegienhaufe zu

42.

Aborte

und

Piffoirs.

43-

Architektonifche

Geftaltung.

in Rückficht auf die hohen geiftigen Ziele der Univerfität auch Monumentalität zu verlangen.

44.

Baukoften.

Bläfer zunächft durch wagrechte Canäle, die unter dem Kellerboden liegen, nach den einzelnen Luftheizungsrohren getrieben. Von hier gelangt fie nach erfolgter Erwärmung durch eine zweite Reihe wagrechter Canäle unter dem Gangboden des Erdgefchoffes zu den lothrechten Canälen, um von diefen aus in die einzelnen Räume auszuftrömen. Um jedoch die Heizung abftellen zu können, ohne die Lüftung zu unterbrechen, ift ein zweites Canalnetz angelegt, das in gleicher Weife, wie das eben befchriebene, den Räumen Luft, auf Zimmer-Temperatur erwärmt, zuführt. So ift unter allen Verhältniffen die Lüftung der Räume, und zwar zwei- bis dreimaliger Luftwechfel in der Stunde, ficher geftellt. Die Anlage ift auch während der Sommermonate in Betrieb, indem man durch die beiden Canalnetze die frifche Luft, ohne dafs diefe die Luftheizungsöfen paffirt, unmittelbar den zu lüftenden Räumen zuführt.

In einem Collegienhaufe ift weiters für die genügende Zahl von Aborten mit Piffoirs Sorge zu tragen. Diefelben aufserhalb des Haufes in den Hofraum zu verlegen, geht bei Hochfchulbauten kaum an, am allerwenigften für die Aborte, die von den Docenten benutzt werden. Im Collegienhaufe zu Kiel find Aborte und Piffoirs im Sockelgefchofs (unter der Aula) vereinigt worden; allein in den bezüglichen Neubauten zu Strafsburg und Wien find in allen Gefchoffen und auch an mehreren Stellen jeden Stockwerkes Aborte und Piffoirs angeordnet worden (fiehe die Grundriffe in Fig. 36, 37, 39 u. 40). Es fchliefst dies nicht aus, dafs in den gröfseren Hofräumen, an hierzu geeignetem Platze, gleichfalls Aborte eingerichtet werden.

Aborte und Piffoirs füllen an keiner zu fehr in die Augen fallenden Stelle des Haufes angeordnet werden, aber auch nicht fo verfteckt gelegen fein, dafs fie fchwer aufzufinden find. Ueber Abmeffungen, Einrichtung und Conftruction der-felben ift aus Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (Abth. IV, Abfchn. 5, D: Aborte und Piffoirs) das Erforderliche zu entnehmen.

An das Collegienhaus einer Univerfität find hohe Anforderungen zu Hellen; die Aufgabe ift, ein einer Hochfchule, der Quelle des Wiffens und der Stätte des gelehrten Forfchens, würdiges Bauwerk zu fchafifen; daffelbe ift auch der Ort, wo der Sinn für Wahrheit und Schönheit gebildet werden foil, und diefer Keim ift durch das allgemeine Walten künftlerifchen Strebens in die empfängliche Jugend zu verpflanzen. Aus allen diefen Gründen ift der Architektur des Aeufseren und des Inneren nicht nur der Charakter des Ernftes und der Würde zu verleihen, fondern

Für die Baukoften der Collegienhäufer liegen verhältnifsmäfsig nur wenige Angaben vor; die wichtigeren derfelben feien im Folgenden mitgetheilt.

a) Das Collegienhaus zu Königsberg, 1858 — 62 dreigefchoffig erbaut, erforderte (einfchl. Gasbeleuchtung und verfchiedener Geräthfchaften) einen Koftenaufwand von 833361 Mark, der fich durch die Koften der Ebnung und Entwäfferung des Platzes, der Gartenanlagen etc. auf rund 891 000 Mark erhöht. Bei 1710üm bebauter Grundfläche kommt 1 qm auf 520 Mark und bei rund 38300cbm Rauminhalt (zwifchen Kellerfufsboden und Gefimsoberkante gerechnet) 1 cbm auf 20,70 Mark zu ftehen.

ß) Das Collegienhaus zu Roftock, welches 1864—70 von Willebrand erbaut worden ift und aus Erdgefchofs und 3 Obergefchoffen befteht, hat, bei 1408ftm überbauter Grundfläche, 526965 Mark ge-koftet; hiernach ftellt fich lqm zu 374,10 Mark.

Y) Das auf den Grundmauern des alten Dominikaner-Kloflers, im Zufammenhang mit einem erhaltenen Flügel und der Kirche deflelben von Schaefer 1874—77 errichtete Collegienhaus zu Mar bür g war zu rund 405000 Mark, d. i. zu 240 Mark für lqm überbauter Grundfläche, veranfchlagt.

S) Für das aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs beftehende Collegienhaus zu Kiel, 1873 — 76 von Gropius Schmieden erbaut, ergaben fich an Baukoften 621000 Mark; bei 153°qm überbauter Grundfläche koftet lqm 406 Mark und bei 26 000 cbm Rauminhalt 1 cbm 23,90 Mark.

s) Die Baukoften des von Warth 1879—84 erbauten Collegienhaufes zu Strafsburg haben (ohne innere Einrichtung) rund 2274000 Mark betragen. Die bebaute Grundfläche beträgt einfchl. des Glas-

hofes 6223 <lm und der Koftenaufwand für 1 qm rund 306 Mark; nimmt man den Rauminhalt zu rund 99 000cbm an, fo koftet 1 cbm rund 23 Mark. Die Koften der inneren Einrichtung belaufen fich auf 23 560 Mark.

Ç) Das von v. Ferftel 1874—84 erbaute Collegienhaus zu Wien bedeckt eine gefammte Grundfläche von 21412 qm oder nach Abzug der 7 Höfe 14530qm; die Baukoften des 3¹/2-gefchofflgen Gebäudes follen annähernd 14 Mill. Mark (= 7 Mill. Gulden) betragen haben, was auf 1 qm überbauter Fläche rund 900 Mark geben würde.

2) Beifpiele.

Unter den Neubauten der letzten 30 Jahre dürfte wohl das Collegienhaus zu Königsberg das ältefte fein. Daffelbe wurde 1858—62 nach den Plänen Stiller s erbaut.

Diefes Gebäude, wovon die Pläne in der unten angegebenen Quelle²³) zu finden find, bildet im Königsberg. Grundrifs ein lang geflrecktes Rechteck von rund 75 m Länge und 20m Breite, das aus Erdgefchofs und 2 Obergefchoffen (der Mittelbau hat 4 Gefchoffe) befteht; an den beiden Langfronten fpringt, der Aula, bezw. dem Treppenhaufe entfprechend, je ein Mittelrifalit von rund 21 m Länge und 5m Tiefe vor. In der Längsaxe des Haufes ift ein Mittelgang von rund 3,4 m Breite angeordnet, zu deffen beiden Seiten die verfchiedenen Hörfäle, die durch die beiden Obergefchoffe reichende Aula, die Sammlungs- und Gefchäfts-räume etc. gelegen find. Aborte und Piffoirs, Afche- und Kehrichtgrube befinden fich in einem befonderen und eingefriedigten Wirthfchaftshofe, der fich an die ftidweftliche Querfront anfchliefst. Längs der Hauptfront ift eine Arcadeu-PIalle angeordnet, welche fich über Säulen aus Wefer-Sandftein wölbt.

Die Anlage eines Mittelganges ift, aus fchon an anderer Stelle erörterten Gründen, keine nach-ahmenswerthe ; Flurhalle und Treppenhaus find ziemlich reich gefchmückt und entfprechen in ihrem Charakter der Bedeutung des Baues.

Das Gebäude ift in Backftein-Rohbau, für deffen Formen die Backfteinbauten der italienifchen Renaiffance als Anhalt gedient haben, hergeftellt ; nur für den Sockel wurde Granit verwendet. Die gelben Blendfteine fowohl, als auch die frei flehenden Architekturtheile, Sculpturen und Ornamente wurden von

45-

Collegienhaus

zu

March in Charlottenburg geliefert. Die Hauptfaçade hat grofse Fenfter mit bedeutender Axentheilung erhalten, wie denn überhaupt die Architektur in einfachen Linien , aber in grofsen Abmeffungen durchgeführt ift. Für die Ausfchmückung mit Bildwerken (Statuen, Porträt-Köpfe und allegorifche Figuren, theils in Rundform, theils in Relief) gaben die Bezeichnung der Beftimmung des Haufes, die Darftellung der Stifter und hervorragenden früheren Lehrer der Univerfität geeignete Vorwürfe. (Siehe auch Art. 44, unter ». ²³)

Aus der Reihe der Univerfitätsgebäude aus fpäterer Zeit fei als Beifpiel einer kleineren Anlage das Collegienhaus zu Kiel (Fig. 34 u. 35 ²⁴), welches 1873 — 76 von Gropius & Schmieden erbaut worden ift, hier mitgetheilt.

Das frühere, von Sonnin erbaute Haus (fiehe Art. 16, S. il) wurde bald nach feiner Eröffnung als räumlich unzulänglich befunden; indefs dauerte es mehr als 100 Jahre, bis es zu dem in Rede flehenden Neubau kam. Der letztere ift im fog. Schlofsgarten als Abfchlufs einer prächtigen Allee errichtet und erhebt fich auf einetn ebenerdig angelegten und nicht weiter unterkellerten Unterbau von 4,80 m Höhe in zwei Gefchoffen und erreicht in den Hauptgebäudetheilen eine Gefammthöhe von 15,25 m bis zur Oberkante des Hauptgefimfes. Aus der 53,30 m langen Front tritt ein 17,30 m breiter Mittelrifalit um 2,60 m hervor, deffen Gefimsabfchlufs die Höhe von 18,25 m erreicht. An den 12,S7 m tiefen Vorderbau fchliefsen fich an beiden Seiten nach rückwärts 9,67 m tiefe Flügelbauten an, durch welche den Seitenfronten eine Längenentwickelung von 37,S2 m gegeben wird; jede derfelben ift mit einem 2,00 m vortretenden und 12,82 ra langen Mittelrifalit ausgeftattet. In der Hauptaxe des Gebäudes fchliefst fich, dem Vorfprung in der Hauptfront entfprechend, rückwärts in der gleichen Breite von 17,30 m die durch Erd- und Obergefchofs hindurch reichende Aula mit einer Tiefe von ll,80m und einer halbkreisförmigen Concha von 6,50 m Halb-meffer an. Die zu beiden Seiten der Aula gelegenen Grundflächen follten zu Schmuckplätzen hergerichtet werden und an der freien Seite Gitterabfchltiffe zwifchen Bogenpfeilern erhalten (Fig. 34), die indefs aus Mangel an Mitteln vorläufig nicht ausgeführt worden find.

Das Sockelgefchofs enthält die Heizkammern mit Kohlengelaffen , einen Sammlungsraum, die akademifche Lefehalle, die Aborte (unter der Aula), Wohnungen für 2 Pedelle, den Saalwärter und den Heizer.

46.

Collegienhaus

zu

Kiel.

²³)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 1 u. Bl. 1 — 6.

24)    Nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 25 u. Bl. 26—30.

Fig- 34-

°0° q

s®

oQ

i

T-j

-,

-Ha

t®Hjj |gBk

sa pE=s

IBs« teqsg

_Q.

IS

■'

^--nl

o °0

Bd

-, o D

]o 0> o

jl a(

Id

P_lL

jd

Erdgefchofs.

Collegienhaus der

yî. Grofse Aula.

a.    Syndicats-Zimmer.

b.    Rector-Zimmer.

c.    Confiftorial-Saal.

d.    Quäftur.

e.    Horfale.

f.    Pedellen-Zimmer.

g.    Sprechzimmer.

h.    Facultäts-Zimmer.

i.    Cabinet.

I. Archäolog. Sammlung.

In das Erdgefchofs tritt man durch den im Mittelrifalit der Hauptfront gelegenen Haupteingang und in die Flurhalle, von der aus man in gerader Richtung die Aula und auf den in die Flurhalle eingebauten zweiläufigen Treppen das Obergefchofs erreicht. An den Hinterfronten flellen hallenartige, überwölbte und mit Abgüffen antiker Bildwerke gefchmückte Gänge von 4,oo m lichter Weite im Hauptgebäude und von 2,50m Weite in den Flügeln, fo wie die an letztere fich anfchliefsenden Nebentreppen die weiteren Verbindungen im Haufe her. Die Anordnung und Verwendung der einzelnen Räume gehen aus Fig. 34 u. 35 ohne Weiteres hervor. Von der kleinen Aula abgefehen find 13 Hörfäle mit zufammen 346 Zuhörerplätzen vorhanden.

Von der grofsen Aula war bereits in Art. 33 (S. 31) die Rede. Mit Ausnahme des mit Ofenheizung verfehenen Untergefchoffes find fämmtliche Räume des Haufes an die 4 grofsen Apparate der Feuerluftheizung angefchlolfen.

Durch Vertheilung derMaffen und Betonung der bedeutenderen Innenräume in der äufseren Gliederung wurde dem Gebäude eine architektonifch wirkfame Geflaltung gegeben ; die angewendeten Kunftformen der italienifchen Renaiffance find meifl einfache; fie erhielten nur an hervorragender Stelle eine befondere Steigerung. Diefes Collegienhaus ift in Backflein-Rohbau — in hell rothen Verblendfleinen und gelben Farbftreifen — ausgeführt; auch die Umrahmungen der flachbogig gefchloffenen Oeffnungen und die Ge-fimfe, deren Ornamente fich theils von grün, theils von braun glafirtem Grunde abheben, find Terracotten. Nur zu dem 1 m hohen Sockel ift braunrother Granit aus Norwegen verwendet worden. Vor den Thürpfeilern, auf dem Ruheplatz der grofsen Freitreppe, flehen 4 in Sandflein ausgeführte Statuen von 3ra Höhe auf 1 m hohen Poflamenten, Plato, Arißoteles, Hippocrates und Solon vorftellend.

30-40 Zuh.

QD

• I 30 Z iah.

)0

ÜOUOO

aopo

k~

10 ! H

987654321 0

Univerfität zu Kiel²⁴).

a.    Hörfäle.

b.    Cabinet.

c.    Schrank.

d.    Wafcheinrichtung.

43

Fig- 35-

30 Z-uh.

XL

cm

cm

ŒD

CCC

oM

cm

cm

I Zu

□ :n

il

40-50 Zuh.

...13.7a--.

Obergefchofs.

1:500

10

15

20™

Arch. : Gropius âr³ Schmieden.

e.    Zeichnungen.

f.    Facultäts-Zimmer.

g.    Flurhalle.

h.    Kleine Aula.

Im Inneren haben nur die Flurhalle mit den beiden Treppen und die Aula eine reichere architek-tonifche Ausftattung erfahren. Das Deckengewölbe der erfteren trägt reiche ornamentale Bemalung; für die Wangen der Treppen ifl Stuckmarmor verwendet worden; das Geländer derfelben ift reich in Schmiede-eifen hergeftellt. An den hohen Seitenwänden der Flurhalle füllen Wandgemälde angebracht werden: (Siehe auch Art. 44, unter 8.)

Des Collegienhaufes der 1872 neu errichteten Univerfität zu Strafsburg (Fig. 36 u. 37 ²⁵) gefchah bezüglich feiner Gefammtanlage bereits in Art. 40 (S. 38) Erwähnung. Daffelbe wurde 1879-—84 nach den Plänen und unter der Oberleitung Warth's, deffen Entwurf bei einem 1878 flattgehabten Wettbewerb²⁶) mit dem erften Preife gekrönt wurde, ausgeführt.

Das Collegienhaus ift auf einen Befuch der Univerfität von 1200 bis 1500 Studenten bemeffen und bildet gewiffermafsen den »Kopf« der gefammten Univerfitätsanlage vor dem ehemaligen Fifcherthor (fiehe den Lageplan in Fig. 5, S. 16); die Hauptfaçade ift gegen den mit Springbrunnen und Gartenanlagen gefchmückten Univerfitätsplatz, die rückliegende Façade gegen die naturwiffenfchaftlichen Inftitute und die zwifchen diefen fich hinziehenden Baumgänge gekehrt. Für die Grundrifsgeftalt wurde, hauptfächlich mit Rückficht auf die Beleuchtungsverhältniffe, die _L-Form gewählt; die Hauptfront ift 125 m, die Seiten-

47-

Collegienhaus

zu

Strafsburg.

25)    Nach: Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer Wilhelms-Univerfität Strafsburg 1884. S. 43 u. ff.

26)    Ueber diefen Wettbewerb fiehe: Beutfche Bauz. 1878, S. 214, 217, 421, 424, 487, 497, 507 — fo wie: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1879, S. 145.

Kunst-

arcteol

<1

Jnst.

Aegyjj-

Mlogie

Kunst-

Ma til

Kunst

Mi

Fh

f:

f:

?=*

a r c Ji ä ol o g .Jnstit.

onnnnnr

Jffi

N f1 i ft ft f ft fir

;escMcTttl|| Jnstitut. ||J JJ

to 8 6 4 2 0

Will Ili 11 -

ini nar

||Gerathe||

Fig. 36.

a r c It ä d 1 o g Just

tut

min ar

Hi

..

Ju-

S e-

..

k:

Hl St OT.

S e jn i -

His

tor

Semi-

la :

Plilo

&e 0-

S5|D -m i -

rm.

i rapa aarj

Vor s a al

|S]

13 iW

1L

HFflrf

TTVIU-

£    En9¹-

S I SeminaT ?hifl lo

“S

- 1-5

IHX3

Just. I f. Alter I hums».

aH

CTi £

cd

Obergefchofs.

It 1000

10

20

Fig. 37-

Lesesaa.1

Là

FI

m!

QF

mm

T It e -

olog

|| S e mi-j

nar.

IHE

Cu-

t a-

tor.

Mittel-Ji a 11 e

ri

Je

pj:

nn z

m

LB

S e ji a t s-S a al

:z

Erdgefchofs.

Collegienhaus der Univerfität zu Strafsburg²⁵).

Arch. : Dr. Warth.

fronten find je 60 m lang. Jeder der drei Gebäudeflügel umfchliefst je einen Hof von 712, bezw. 200 üm Grundfläche.

Die Räumlichkeiten zerfallen in 4 Gruppen : Gefchäftsräume, Hörfäle, Seminare und Räume für Kunftfammlungen. Die gewählte Grundrifsform hat es geftattet, die zufammengehörigen Räume möglichft in einem Flügel zu vereinigen und fie zugleich von dem gemeinfamen Mittelpunkt, der Mittelhalle, aus auf kürzeftem Wege erreichbar zu machen. Leichte und bequeme Zugänglichkeit wurde aufserdem durch Wahl einer nur zweigefchoffigen Anlage erreicht. In leicht überfichtlicher Weife find die 4 Gruppen von Räumen in die zwei Gefchoffe derart vertheilt, dafs die beiden am meiden benutzten Abtheilungen, die Gefchäftsräume und die Hörfäle, rechts und links im Obergefchofs untergebracht find. Zwifchen den beiden Flügeln liegen in der Hauptaxe des Gebäudes die Säle von allgemeinerer Bedeutung, im Obergefchofs an der Hauptfaçade die Aula mit ihrem Vorfaal, im Erdgefchofs an der Rückfeite der zu allgemeiner Benutzung beftimmte Lefefaal. Zu beiden Seiten des letzteren führen Treppen hinab zu den Ausgängen nach den hinter dem Collegienhaufe gelegenen Anlagen und Inftituten. Die Verbindung zwifchen Erd-und Obergefchofs vermitteln zwei grofse Haupttreppen, die links und rechts an der Mittelhalle liegen, und zwei durch Deckenlicht erhellte Nebentreppen. Die Anordnung im Einzelnen, die klare, einfache und zweckmäfsige Planbildung, welche Dank den ftattlichen Abmeffungen der Vorräume und dem glücklichen Gedanken in der Anlage zweier in der Mittelhalle fich kreuzenden Hauptaxen, der Grofsräumigkeit nicht entbehrt, geht aus den beiden Grundriffen in Fig. 36 u. 37 hervor.

Die gewölbte Decke der Eingangshalle wird von 8 blaugrünen Granitfäulen getragen ; die Wände diefer Halle find für die Anfchläge der Facultäten beflimmt. Aus derfelben führt ein Treppenaufgang von wenigen Stufen in die mit reich gemalten und caffettirten Stichkappen überdeckte Mittelhalle, an die fich unmittelbar der 25,o m tiefe, 28,5 m lange und 16,5 m hohe, monumental durchgebildete grofse Lichthof anfchliefst. Letzterer ift in zwei Gefchoffen von offenen Bogenhallen umgeben und mit einer farbigen, teppichartig gemufterten Glasdecke überdeckt. Die zu beiden Seiten der Mittelhalle gelegenen zwei Haupttreppen find mit Serpentin-Baluftern und grünen Marmorfäulen gefchmückt ; die Stufen find in fchwarzem Marmor hergefbellt. Die von der Mittelhalle auslaufenden Gänge haben 3,i m Breite und find mit Kugelgewölben überdeckt.

Sämmtliche Hörfäle enthalten 963 Sitzplätze; 2 Säle find für 27, 8 für 32, 1 für 56, 2 für 64, 2 für 72, I für 117 und ï für 108 Zuhörer eingerichtet.

Die Aula und deren Vorfaal liegen in der Hauptaxe des Haufes über der Eingangs- und der Mittelhalle. Der Vorfaal ift 162 üm grofs und durch Deckenlicht erhellt; durch 5 offene Bogen fteht er mit der in Art. 33 (S. 30) bereits befchriebenen Aula in Verbindung.

Die Decke des Lefefaales wird von 8 Pfeilern getragen, die ihn in zwei Seitenfchiffe und einen Mittelraum fcheiden. Ein langer Tifch in letzterem ift für die politifchen Blätter beftimmt, während in den Seitenfchiffen zwifchen Pfeilern und Fenftern 10 kleinere Tifche für die wiffenfchaftlichen Zeitfchriften aufgeftellt find.

Das Sockelgefchofs enthält 4 Dienerwohnungen, die Wohnung des Quäftors und den Fechtfaal, fo wie die Vorrichtungen für Heizung und Lüftung (fiehe Art. 41, S. 39). Die Höhe der Gefchoffe, einfchl. der Decken ift für das Sockelgefchofs zu 4,0 m, für das Erdgefchofs zu 5,8 m und für das Obergefchofs zu 6,6 m angenommen worden.

Die Fufsböden der Vorhallen und Gänge find in Terrazzo und Mofaik, die der Lehrfäle und Gefchäftsräume meiftens in eichenen Riemen hergeftellt ; in letzteren Räumen find eiferne Gebälke zur Anwendung gekommen. Sämmtliche Localitäten find, mit Ausnahme des archäologifchen Mufeums, mit Gasbeleuchtung verfehen ; auch ift Wafferleitung und Entwäfferung in allen Theilen des Haufes durchgeführt.

Die Ausftattung des Gebäudes ift im Uebrigen in fämmtlichen Lehr- und Gefchäftsräumen dem Zwecke entfprechend einfach gehalten ; eine reichere Ausftattung in Stuck und Malerei ift nur in der Aula, in den Sitzungsfälen und Zimmern des Rectors, des Curators und der Profefforen, in den Vorhallen und Treppen und im grofsen Lichthofe durchgeführt. Dagegen wurde auf durchaus folide und, fo weit es die vorhandenen Mittel geftatteten, auf gediegene und einheitliche Durchbildung in allen Theilen Bedacht genommen.

Die Façaden (Fig. 38) find durchweg im Vogefen-Sandftein ausgeführt, in den Formen einer einfachen, würdigen Renaiffance-Architektur. Ueber einem niedrigen Sockelfufs von rothem Sandftein erhebt fich der übrige Bau in weifslich-grauem Sandftein. Zunächft in kräftigem Ruftica-Bau das Sockelgefchofs, dem in etwas leichterem Quaderbau das Erdgefchofs folgt, während das Obergefchofs in grofse Bogenfenfter zwifchen jonifchen Halbfäulen, bezw. Pilaftern, aufgelöst ift. Der etwas vorfpringende und höhere Mittelbau mit vorgelegter Freitreppe ift reicher geftaltet. Zwifchen nur wenig durchbrochenen Mauerkörpern öffnet fich

f •:*

HT*

"T

55:

ras

mm''

at

pô

km;

Ł!

Tt

Collegienhaus der Univerfität zu Strafsburg²).

Arch. : Dr. Warth.

II

ti

un

m¹¹¹

i'

i hä

Im

II

nrn

fTTTTj

tu

mlfl «a

ÂT.

m*

II

Fig. 38.

GE*

ID)

I:

II

■£§>

ffl

::

«s

i-i'

fl

ÇjJ'*

il

⁺rj

t.

ill

kJ

ï*îT

diŁ

mm

m

si

HT

m!¹

ri

jg

?F

j®

i.

9g

■4 -i

iSfaS»! —>î =s||;

£,*» ! »*; =5li

¹

Siehe auch: Lâchez. Acouflique et optique des /alles de réunions publiques, théâtres et amphitheatres etc. Paris 1848'— fo wie Ro/engarten'i Auszug daraus: Ueher die zweckmäfsigfte Anlage der Hörfäle und deren Sitzreihen. Zeitfchr. f. Bauw. 1853, S. 605.

²

)    Nach einer von Herrn Profeffor Dr. Warth zu Karlsruhe gütigft überlaffenen Photographie.

das Erdgefchofs mit fünf mächtigen Portalen, während im Hauptgei'chofs zwifchen den Bogenfenftern fchlanke korinthifche Säulen vortreten; diefe tragen über dem Hauptgeiimfe eine hohe Attika, auf der fich eine Gruppe von fünf iiberlebensgrofsen Figuren erhebt. Zwifchen den korinthifchen Säulen find die Mauerflächen über den Fenftern der Aula durch Nifchen belebt und mit Bronze-Büften, welche ideale Vertreter der fünf Facultäten darftellen, gefchmiickt.

Die beiden den Mittelbau flankirenden Mauerkörper enthalten im Obergefchofs in entfprechenden Nifchen je eine Frauengeftalt (Argentina und Germania). Die Ecken des Gebäudes find mit vortretenden, durch Attiken erhöhten Pavillons gefchmiickt; diefe haben einen reichen ftatuarifchen Schmuck in 36 iiberlebensgrofsen, in Stein ausgeführten Standbildern erhalten, die vor den Attiken auf frei flehenden Säulen angebracht find, und ftellen hervorragende Vertreter der deutfchen Wiffenfchaft feit der Zeit des Humanismus dar.

Der lang geftreckten Façade kann monumentale Ruhe nicht abgefprochen werden; die architek-tonifche Durchbildung des Aeufseren und Inneren ift als eine durchaus einheitliche zu rühmen; fie wirkt wohlthuend im glücklich gegriffenen Mafsftab, in der gefchickten Behandlung und technifch vollendeten Ausführung aller Einzelheiten. Nicht ganz befriedigen kann die enge Axentheilung (von nur 3,3 m) der Hauptfaçade mit ihren weit geöffneten Fenftern, fo wie im Inneren die Ueberdeckung des grofsen Lichthofes mit einer wagrechten Glasdecke, deren kleines Mofaik-Mufter fich unzählige Male wiederholt und die jeder Theilung entbehrt. (Siehe auch Art. 44, unter $.)

Als Anlage ganz grofser Ausdehnung ift das neue Univerfitäts-Hauptgebäude zu Wien (Fig. 39 u. 40¹ 2) anzufehen. Diefes für 4000 bis 6000 Studirende ausgeführte grofsartige Haus wurde 1874—84 von Heinrich v. Ferftel erbaut und von deffen Sohn Max zu Ende geführt; es enthält fämmtliche Hörfäle mit Ausnahme derjenigen, die in den Inftituten untergebracht wurden, die zugehörigen Säle für die Staatsprüfungen, für Rigorofen und Disputationen und die Mufeen für die be-fchreibenden naturwiffenfchaftlichen Fächer, ferner die Reihe der Decanats-Kanzleien für die fämmtlichen Facultäten mit den zugehörigen Sitzungsfälen und das Rectorat, endlich die Aula, die Fefträume, die Bibliothek (500000 Bände umfaffend) und ver-fchiedene Dienftwohnungen.

Diefes Collegienhaus ift auf dem alten Paradeplatz an der Ringftrafse (fiehe den Lageplan auf der Tafel bei S. 50) erbaut und bildet das Gegenftiick zum Parlamentshaus ³), welches zur anderen Seite des zwifchen beiden etwas zurückliegenden Rathhaufes ⁴) fteht.

Da ein Theil der oben genannten Räumlichkeiten fehr grofse Abmeffungen hat und dem entfprechend auch bedeutendere Flöhen und gröfsere Axenweiten, während andere viel mäfsigere Verhältniffe erheifchten, erfchien es geboten, die Räume von gleichartiger Forderung zufammenzulegen. Hauptfächlich find es zwei Gruppen von Räumen, die fich von den übrigen ganz wefentlich unterfcheiden : einerfeits eine Reihe von Fefträumen, welche in die Mitte des Haufes an die Hauptfront gegen die Ringftrafse verlegt worden find; andererfeits die Bibliothek, ein grofser Saalbau, dem die Mitte der rückwärtigen Façade zugewiefen worden ift. Alle übrigen, alfo die eigentlichen Lehrräume und die Gefchäftsräume, find alsdann links und rechts in zwei Gruppen zufammengefafft, fo dafs das ganze Bauwerk aus vier verfchiedenartigen und nur archi-tektonifch wieder in Zufammenhang gebrachten Gruppen befteht : aus den beiden fymmetrifch angeordneten Lehrgebäuden, welche nach vorn durch den Saalbau, nach rückwärts durch die Univerfitäts-Bibliothek verbunden find. Diefe 4 Baugruppen umfchliefsen einen grofsen Hof von 45 m Breite und 70 m Länge; die beiden Lehrgebäude enthalten jedes wieder zwei gröfsere und zwei kleinere Höfe. Die Frontlänge des Haufes beträgt 161 m und die Tiefe 133 m, fo dafs eine Grundfläche von 21412 <lm in Anfpruch genommen ift.

Der grofse Hof bildet nicht nur im räumlichen Sinne, fondern auch architektonifch den Mittelpunkt der grofsartigen und fchönen Anlage. Er hat einerfeits den mangelnden Univerfitäts-Platz zu erfetzen, der den nach Taufenden zufammenftrömenden Studirenden Raum für die Bewegung und für die Erholung gewähren foil ; andererfeits ift er der geeignetfte Platz zur Anlage der Hörfäle, die hier die einzige ganz ruhige

48.

Collegienhaus

zu

Wien.

Te fl

Td n Ti

Tà

'I

I. Obergefchofs.

Tb°

.1

Q. Philofoph. Decanat:

a.    Decan.

b.    Kanzlei.

c.    Profeffnrenziminer.

d.    Stipendien-Referent.

e.    Sitzungsfaal.

f.    Hörfäle.

f?. Hiftorifches Seminar.

S.    Prüfungsfäle für Real- u.

Gymnafial-Candidaten.

T.    Inftitut für öfterr. Ge-

fchichtsforfchung :

a.    Profefforenzimmer.

b.    Kanzelift.

c.    Vorftand.

d.    Arbeitsräume.

U.    Dienfttreppe.

V.    Aborte.

Arch. : v. Ferftel.

Qf

Qf

Il

rife«;]

Qe

Qa

iô

*•

Qc

Oc

■fj ï .......1.......!... ï. ^—^1

ib

JÖ

Qf

Qf

jb

il a

•mOS

Oc Oc E

30

g h°

Pf

Pf

pt

(Bot*.....logger

......-JaEf

Pf

lt-1000

20

10 8 6 4 2 0

H+fH+H+f-

Ph y Ph |Ph

Jd

Pf

Ph

tw

Pc frai pt

Ph

Ph Ł

Ph

Fg

Pg

pf

Pe

Pc

Fig- 39-

A.    Loggia.

B.    Grofser Feftfaal.

C.    Vorfaal.

D.    Atrium.

E.    Fefttreppe.

F.    Haupttreppe.

G.    Treppe f. d. Studirenden.

H.    Nebentreppe.

J.    Bibliotheks-Treppe.

K.    Kleiner Feftfaal.

L.    Sitzungsfaal des Senats.

M.    Zimmer des Rectors.

N.    Rectorats-Kanzlei.

O. Bibliothek:

a.    Lefefaal.

b.    Bücher-Magazin.

c.    Kanzleien.

P. Juriftifches Decanat :

a.    Decan.

b.    Kanzlei.

c.    Profefforenzimmer.

d.    Stipendien-Referent.

e.    Sitzungsfaal.

f.    Hörfäle.

g.    Räume für die jurift. Staatsprüfungen.

h.    Jurift. Seminare.

Erdgefchofs.

Q. Archäolog.-epigraph. Seminar : a. Profelfor.

b. Bibliothek.

Hörfaal.

d. Arbeitszimmer.

R. Philolog. Seminar:

a. Profelfor.

b. Hörfaal.

c. Arbeitszimmer.

A Pharmakologifches

Inftitut :

a. Profelfor.

b. Affilient.

c. Laboratorium.

d. Schüler-Laboratorium.

e. Sammlung

7. Medicinifches Decanat

a. Decan.

b. Kanzlei.

•jtpinoBj

•Upip^UI

J9p

Ph lo

logie.

c. Rigorofen-Saal

d. Sitzungsfaal

U. Sprachen-Seminare

ir. f. franzöfifche

b. f. deutfche

c. f. englifche

d. Profefforenzimmer.

V.    Orientalifches Inftitut.

W.    Pedelle.

X.    Akadem. Gefangverein.

Y.    Unterftützungsvereine :

a.    für Philofophen.

b.    für Juriften.

Z.    Aborte.

-O

tri

y:

fl

*Tl

*» I

(Si

s ïï

•-3

TJ

ü O'

£1

fl

sS i

fl

I ôj

■ ■■

tp

r*-

♦A

J»

i h

" sj O’

O*

CJ

=*=m=m=m=m=m=9=

m*

fl

fl

; ••

fl

fl

■ ⁸ •*

**

<3

!..

Collegienhaus der Univerlität zu Wien2S).

t3

fl

fl

aiBti

■H

üT ij I £

<s

fl

<ri

.!

tMl

« ri

& 1-

fl ! a

-ri

IL-MT' o

g4sw

55

a

fl

(S

fl

U®

fl

Fig. 40.

A. Hauptanfahrt.

? B. Eingangshalle.

I C. Hallen.

§• D. Fefttreppe.

S' E. Haupttreppe.

> E. Treppe f. d. Studirenden. ET G. Nebentreppe.

JT H. Bibliotheks-Treppe.

/. Quäftur.

<< K. Pförtner. o\ L. Hörfaal.

^ M. Bibliothek (Biicher-Magazin).

N. Mineralog.-petrograph. Inftitut :

a.    Hörfaal.

b.    Vorbereitungsraum.

c.    Profelfor.

d. Affilient.

e.    Arbeitszimmer.

f.    Sammlungen. O. Geolog. Inftitut:

a. Profelfor.

b. Bibliothek.

c.    Affilient.

d.    Aufftellungsraum.

e.    Arbeitszimmer.

f.    Sammlungen.

P. Paläontolog. Inftitut :

a.    Profelfor.

b.    Affilient.

c.    Präparator.

d.    Arbeitszimmer.

e.    Sammlungen.

-h-

Stelle fanden, während fich die Ringftrafse und die Alferftrafse hierzu als ungeeignet erwiefen. Diefer Hof dient aber auch vorzüglich dazu, um das Zurechtfinden und den Verkehr im ganzen Haufe zu ermöglichen und zu erleichtern; defshalb wurde der Hof mit Arcaden umgeben, an welche fämmtliche Treppen verlegt find: drei Treppen an jeder Seite und eine Treppe für die Bibliothek. Während die feitlichen Höfe in Ringftrafsenhöhe liegen, ift die Oberfläche des grofsen Haupthofes um 4,5 m höher, als jene der Ringftrafse. Schon im Grundrifs tritt die Bedeutung des Mittelbaues durch Anordnung und Stattlichkeit der Räume hervor.

Durch das Höherlegen diefes Hofes war es möglich, ein (von Fufsboden zu Fufsboden) 5,26 m hohes Sockelgefchofs anzuordnen, in welchem ununterbrochene Verkehrswege angelegt werden konnten. In diefem Gefchofs, welches auch die Höhenunterfchiede zwifchen den umgebenden Strafsen auszugleichen hat, find an den vier Fronten Dienftwohnungen und die Räume für einige Lehrftühle, unter den Arcaden Vorrathsräume, die Heizanlagen etc., in der vorderen Mittelpartie Turnfäle, Archiv etc. untergebracht. Unter dem Sockelgefchofs, deffen Fufsboden an der Ringftrafsenfeite etwa lm über Strafsenoberfläche liegt, befindet fich noch ein Kellergefchofs.

Die wefentlichften den Verkehr vermittelnden Räumlichkeiten finden fich aufserhalb des grofsen Hofes in der Eingangsaxe der Hauptfaçade und in jener Längsaxe, welche durch die beiden Flurhallen der Seitenfronten gelegt ift, vereinigt. Aufser den Flurhallen liegen in denfelben auch die Haupttreppen, die Eckräume der Arcaden, der Feftfaal und die angrenzenden Vorfäle.

Aufser dem Sockel- und Erdgefchofs, wovon letzteres 7,27 m Höhe (von Fufsboden zu Fufsboden) erhalten hat, find noch ein I. Obergefchofs mit einer Höhe von 7,59 m und ein II. Obergefchofs, welches 6,64™ Höhe hat, vorhanden; letzteres erfcheint als ein nur theilweifer Aufbau über dem I. Obergefchofs.

Die Vertheilung der wichtigften Räume ift aus den beiden Grundriffen in Fig. 39 u. 40 zu entnehmen. Die Hörfäle liegen im I. Obergefchofs hauptfächlich nach dem Hofe zu, einige davon an der ruhigften Seite, nach dem Park, und auch an der rückwärtigen Front. Die Mitte des Haufes nehmen die Fefträume ein, welche aus einem grofsen Feftfaale (Aula), einem mittleren Feftfaale, einem Confiftorial-Sitzungsfaale und einem Empfangsfaale des Rectors beftehen. Der grofse Bibliotheks-Saal dient zugleich als Lefefaal; unter demfelben, im Erdgefchofs, ift ein Bücherraum (für 120000 Bände) und in dem an den Bibliotheks-Saal zu beiden Seiten angrenzenden Zwifchengefchofs find weitere Bücherräume (für 200 000 Bände) gefchaffen worden ; endlich ift auch noch im Sockelgefchofs die Möglichkeit geboten, Bücher aufzuftellen.

Für die Architektur des Haufes find die Formen der italienifchen Hoch-Renaiffance gewählt worden. Der Schwerpunkt in diefem Bauwerke ift vom Architekten auf das Innere gelegt. Vom mittleren grofsen Hofe aus entwickelt fich eigentlich die Gefammtanordnung, und von hier aus entwickeln fich auch die Motive nicht nur nach dem Inneren, fondern auch in das Aeufsere. Der grofse Arcaden-Hof gab Anlafs zur Entwickelung einer Reihe verfchiedenartiger Räume, Flurhallen, Pavillons, Treppenanlagen, Gänge etc., die in wirkungsvoller Steigerung behandelt und zu einer Einheit verarbeitet find. Diefelben Motive treten auch wieder an den Façaden zu Tage. Der Bibliotheks-Bau bedingt es, dafs das Hofmotiv auch an der rückwärtigen Façade zur Erfcheinung kommt ; eben fo gelangt der im Hofe fich entwickelnde Säulenbau an der Haupt-Façade zu vornehmflem Ausdruck.

In den äufseren Façaden ift der Stockwerksbau mit einer gewiffen Abfichtlichkeit und auch mit Recht hervorgehoben. Die beiden Hauptgefchoffe — Erd- und I. Obergefchofs — find hervorgehoben, die beiden anderen Stockwerke untergeordnet worden. An der Hauptfaçade erfcheint das Sockelgefchofs durch die Freitreppen-Anlage, durch die Rampe und die ganze Behandlung der Architektur nur als Unterbau für die beiden Hauptgefchoffe, welche in zwei Ordnungen, das untere toskanifch und das obere jonifch, fich als ziemlich gleichwerthige Stockwerke aufbauen ; das II. Obergefchofs erfcheint nur als Krönung. Durch die verfchiedene Beflimmung der Räume, welche auch verfchiedene Axenweiten erforderten und die auch theilweife durch die Axen des Hofes bedingt find, ergaben fich auch verfchiedene Fenftergröfsen. Diefe Mannigfaltigkeit hat der Künftler zu einer lebendigen Gruppirung benutzt, und fo ift an Stelle des fonft einförmigen Motives ein gewiffer Wechfel getreten, der durch den architektonifchen Rahmen zu-fammengehalten fchön und einheitlich geftaltet worden ift.

Die Profilirung der einzelnen Bauglieder ift auf das Einfachfte zurückgeführt, und nicht nur die Gliederung, auch der ornamentale Schmuck find auf das Unerläfslichfte befchränkt. Mit Ausnahme eines reichen Friefes im Hauptgefimfe des I. Obergefchoffes kommen Ornamente überhaupt nur an den Kapitellen und Confolen vor. Hingegen wurde, in Rückficht auf die zu erzielende Gefainmtwirkung, die Plaftik in ausgedehnter Weife herangezogen; fie ift theilweife decorativer, gröfstentheils aber monumentaler Art.

Die Bogenftellungen des Arcaden-Hofes haben 5,i m Axenweite und find in einfacher, toskanifch-

*

r-.v;

/ i ‘V

; f Æ

BPPjfesa

ff»

gg

rà'ÿTgy.

-¹-.'

h

To

Äjj

gut 7,

irf&Bn'

5/i

m. -

Iii

•;

Ja

i.

pij

i_f_.

_ ...

-JP»

¹ ‘Ł i

MM

§l

'smm

Bill

r :-'3

Sa

■J___1

rrTi

|BfEäK±S

S=SS=|

1 11

|ggpR%s?;

Jàzg,

k?

ga

________ ^    7^    __j~    ..... .v.

.ruisL, JJŻ

ZzzŁtcs^

int

ESW

:    p;

»1

il;

_L_

;aiisr~

iP

fÊÊ

fi

I

vîî S

CÎE3G3?

■\

1-

Era

ziz

zxz

rc

Z rx~LttxZ.—¹—

1:500

r z-z;

1ÜÜ

iPm.

FZ

zrz

m

l|ü| 1*^$ pf«

tT ïr—-£

tjpss|

iffl"

■I

::

«L. li

=Ü1

iS i

SäT 'Z“Tr

MMIM

mm

: ' r-i ' I

87654321    0

-KKł^l'Mh-h-W-

10

15

20"¹

Collegienhaus der Univerfität zu Wien.

Arch. v. Ferßel.

■2.)

(Facf.-Repr. nach: Wiener Neubauten. Serie B: Wiener Monumentalbauten. Bd. 2, Taf.

i . -    ■■■■■■ ' •• 1 r .

mm

P arlamejit

SB

Universität

■B

\ -"'h

%:

/V:N u

!■

|[

.. S chau sji e,Uiau s

^"silŁrfc

Lageplan der Monumentalbauten am Franzens-Ring zu Wien.

i 9000 n. Gr.

M

dorifcher Ordnung durchgeführt, während das I. Obergefchofs Arcaden jonifcher Ordnung mit verkleinerten Oeffnungen durch Einftellung einer kleinen Ordnung erhielt.

Die beiden Haupttreppen find durch Gröfse und durch reichere architektonifche Gliederung ausgezeichnet. Wo fich diefelben organifch an die Verkehrswege des Erdgefchoffes anfchliefsen, entwickelt fich von ihnen aus im I. Obergefchofs die Reihe der Fefträume in hervorragender Weife, in einfacherer, nicht weniger glücklicher Art dagegen die Verbindung mit den übrigen Räumen³¹).

Die fchon erwähnte Freitreppe an der Hauptfaçade baut fich zu den drei Bogenöffnungen des Portals empor, während zu beiden Seiten eine fanft anfteigende Rampe in leicht gefchwungener Bogenlinie zu der Unterfahrt des Portals hinaufführt. Aus der Vorhalle, die letztere bildet, gelangt man durch drei eiferne Thore in die grofse dreifchiffige Eingangshalle, die unter der Aula gelegen itt und von der drei im Halbkreife angeordnete Stufen nach dem Arcaden-Hofe emporführen. Letzteren ziert feit Beginn des Jahres 1888 das marmorne Relief-Bild des ehemaligen Juftiz-Minifters und Profeffors Glafer. Rechts und links von der Eingangshalle kommt man durch je eine Vorhalle und einen Achtecksraum zu den erwähnten beiden Prachttreppen.

Die Gewölbe der Eingangshalle, welche auf io Säulen aus Mauthaufener Granit ruhen, zeigen zuerft den reizvollen plaftifchen Schmuck, mit welchem, in äufserft gefchickter Nachahmung der Stucco-Technik der italienifchen Renaiffance, die Gewölbeflächen der Arcaden, der Treppenhäufer, der Gänge und aller Fefträume des Haufes verziert find. (Siehe auch Art. 44, unter £.)

Literatur

über » Collegienhäufer der Univerfitäten». a) In Deutfchland und Oefterreich.

Bauausführungen des Preufsifchen Staates. Herausgegeben von dem Kgl. Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851.

Bd. I : Erläuterungen und Befchreibungen über den Bau des Univerfitäts-Gebäudes zu Halle. Stüler, A. Das neue Univerfitäts-Gebäude in Königsberg i. Pr. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 1.

StÜLER, A. Bauwerke. 2. Abth. : Das neue Univerfitäts-Gebäude zu Königsberg. Berlin 1865.

Das neue Univerfitäts-Gebäude in Königsberg. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1865, S. 13.

Das Univerfitäts-Gebäude in Roftock. Deutfche Bauz. 1872, S. 414.

Nouvelle univerfité de Koenigsberg. Nouv. annales de la conß. 1872, S. 35.

Univerfität in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 212. Univerfität zu München: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 134.

Die Univerfitäts-Gebäude in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 176.

Ferstel, H. v. Ueber den Neubau der Wiener k. k. Univerfität. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1878, S. 148, 151, 155.

Das neue Auditorien-Gebäude der Univerfität zu Marburg. Deutfche Bauz. 1879, S. 222.

Hase. Konkurrenz für Entwürfe zum Kollegiengebäude der Univerfität Strafsburg. Zeitfchr. d. Arch.- u.

Ing.-Ver. zu Hannover 1879, S. 145.

New univerßty buildings, Marburg. Builder, Bd. 37, S. 1078.

Lind. Die alte Aula in Wien. Allg. Bauz. 1880, S. 72.

Eggert, H. Die Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität Strafsburg. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 58, 87.

UniverfUy buildings, the Franzensring, Vienna. Builder, Bd. 42, S. 363.

Endell & Frommann. Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. 1 , VII—X : Univerfitätsbauten, wiffenfchaftliche und künftlerifche Inflitute und Sammlungen etc. Berlin 1883. S. 142.

Schricker, A. Kaifer Wilhelms-Univerfität Strafsburg. Strafsburg 1884.

Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer Wilhelms-Univerfität Strafsburg 1884. Strafsburg 1884. WARTH. Das Kollegienhaus der Kaifer Wilhelms-Univerfität zu Strafsburg i. E. Deutfche Bauz. 1884, S. 5°9-Die Einweihung des Collegienhaufes der Kaifer Wilhelms-Univerfität in Strafsburg. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 435.

Warth, O. Das Kollegien-Gebäude der Kaifer Wilhelms-Univerfität zu Strafsburg. Karlsruhe 1885.

Gropius & Schmieden. Das neue Univerfitätsgebäude in Kiel. Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 25. Ruperto-Carola. Illullrirte Feft-Chronik der V. Säcular-Feier der Univerfität Heidelberg. Heidelberg 1886. Wiener Neubauten. Serie B. Wiener Monumentalbauten. Bd. 2 : Die k. k. Univerfität von H. v. Ferstel. Wien. Erfcheint feit 1886.

Robins, E. C. Technical fchool and college building. London 1887.

Schäfer, K. Neubau der Univerfitäts-Aula in Marburg. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 2, 13.

ß) In Frankreich.

Palais des facultés de Nancy. Moniteur des arch. 1864, PI. 986 — 987.

Burguet. Faculté de droit, a Bordeaux. Revue gén. de l’arch. 1874, S. 50 u. PI. 14—15.

Le palais des facultés de droit, des fciences et des lettres, conflruit a Grenoble. Encyclopédie d'arch. 1882, S. 89 u. PI. 774, 783, 784, 786, 787, 838, 843, 844.

Y) In Grofsbritannien.

Pugin & Britton. Illuftrations of the public buildings of London. 2d edit, by IV. H. Leeds. London 1838. Bd. 2, S. 211 : London univerfity.

Philological fchools, New-road, Marlybone. Builder, Bd. 15, S. 594.

Roman catholic univerfity of Ireland. Builder, Bd. 22, S. 615.

Univerfity of London. Builder, Bd. 25, S. 853.

Glasgow univerfity. Builder, Bd. 28, S. 964.

Univerfity of Wales. Building news, Bd. 20, S. 278, 511.

The great hall, Glasgow univerfity. Building news, Bd. 26, S. 10; Bd. 37, S. 740.

New fcience fchools, South Kenfington. Building news, Bd. 30, S. 162, 168, 194, 218, 244, 270, 294. Heating and ventilation at the Glasgow univerfity. Building news, Bd. 35, S. 583.

Univerfity college, Brifiol. Building news, Bd. 36, S. 326, 568.

ATew divinity and literary fchools at Cambridge. Building news, Bd. 36, S. 518.

Edinburgh univerfity. Building news, Bd. 36, S. 720. Builder, Bd. 40, S. 622.

The Jofiah Mafon’s fcience college, Birmingham. Builder, Bd. 39, S. 439. Architect, Bd. 25, S. 29. Univerfity college, London. Building news, Bd. 39, S. 310; Bd. 40, S. 706.

Extenfion on univerfity college, London. Builder, Bd. 40, S. 123.

The nezv univerfety college buildings, Nottingham. Builder, Bd. 41, S. 482.

Univerfity college of Wales, Aberyftwith. Building news, Bd. 43, S. 662; Bd. 51, S. 495; Bd. 52, S. 236. The Bute hall, Glasgow univerfity. Building news, Bd. 45, S. 208.

Univerfity college, Dundee. Architect, Bd. 30, S. 229, 241.

A theological college. Building news, Bd. 46, S. 514.

Defign for a theological college. Architect, Bd. 31, S. 233.

Jefus college, Cambridge. Builder, Bd. 53, S. 328.

S) In anderen Ländern.

Stauffert, F. Die Otto-Univerfität in Athen. Allg. Bauz. 1851, S. I.

Univerfity buildings, Sydney. Building news, Bd. 4, S. 1004; Bd. 5, S. 335*

Ecole fupérieure anglaife et I^ycée des études claffiques de Bofion. Nouv. annales de la confi. 1879, S. 66. Elphinfione college, Bombay. Builder, Bd. 24, S. 814.

The hall of the univerfity of Bombay. Builder, Bd. 34, S. 10.

Univerfity of Leyden. Builder, Bd. 36, S. 915.

Arew univerfity buildings, Lund, Sweden. Builder, Bd. 44, S. 42, 74.

Bombay univerfity. Building news. Bd. 45, S. 446.

Mc Mafier Hall, Baptifi theological college, Toronto, Canada. American architect, Bd. 14, S. 319. Competitive defign for Columbian univerfity, Wafhington. American architect, Bd. 14, S. 319.

Tokio univerfity, Japan. Builder, Bd. 47, S. 806.

Aujlin hall, Harvard law fchools, Cambridge, Mass. Builder, Bd. 49, S. 858.

Univerfité d‘Harward a Cambridge près Bofion. Moniteur des arch. 1886, S. 96 u. PI. 35, 36, 39. Second premiated defign for the Catholic univerfity building, Wafhington. American architect, Bd. 21, S. 42.

von

an

2. Kapitel.

Technifche Hochfchulen.

Von C. Körner.

a) Allgemeines und Gefchichtliches.

Die technifchen Hochfchulen haben die befondere Aufgabe, auf dem tech-nifchen Gebiete Wiffen und Können grundlegend zu machen und zu verbreiten, um das menfchliche Thun im Leben bis zur höchften Wirkfamkeit zu fteigern. Aus ihrer Entftehungsgefchichte erkennt man, dafs ihre Vorläufer Schulen waren, welche nur für einzelne die Technik berührenden Berufszweige Unterricht ertheilten, der kaum über die zunächft gelegenen praktifchen Bediirfniffe hinausging. (Siehe im vorhergehenden Hefte diefes Halbbandes die Kapitel über »Gewerbefchulen«.)

Die iiberrafchenden Fortfehritte auf dem Felde der Naturwiffenfchaften, die gewaltigen Leitungen der Technik und die Forderungen, welche diefelben dauernd erhob, um für das Volkswohl erfpriefslich eintreten zu können, beanfpruchten Allen, welche dem technifchen Berufe fich widmeten, in fo erheblichem Mafse eine geiftige Bildung und ein durch reiches Wiffen unterftiitztes Können, dafs der den urfprünglichen für Techniker eingerichteten Schulen gebotene Unterricht bald als unzureichend erkannt werden muffte.

Auf dem Gedanken, diefe Unzulänglichkeit zu befeitigen, geftärkt durch das klare Bewufstfein von der Nothwendigkeit, Lehrftätten zu errichten, welche für Alle, die in den technifchen Zweigen wirklich wiffenfchaftliche Ziele verfolgen und felb-ftändige Leiflungen anftreben, auch wahre Stätten des Erwerbens von Kunftaus-bildung und von Wiffenfchaft werden füllten, beruht die Einrichtung von polytech-nifchen Schulen. Ihre eigentliche Schöpfung fällt in das vorige Jahrhundert.

Die fortfehreitende Entwickelung derfelben, gehoben durch unabläffige Förderung ihrer nach geiftiger, wie nach fachlicher Richtung gefleckten hohen, für das Wohl der Menfchheit bedeutungsvollen Ziele, hat diefelben in der Neuzeit zu »technifchen Hochfchulen« und zu ebenbürtigen Schwellern der Univerfitäten erhoben. Sie genügen bei vollftändiger Organifation den Bedürfniffen des technifchen Unterrichtes in demfelben Mafse, wie die Univerfitäten den fog. Facultäts-Studien.

Im gefammten Europa find in kurzer Zeit derartige Lehrftätten entftanden. Vorzugsweife hat aber Deutfchland und Oefterreich an dem Hervorrufen der technifchen Hochfchulen Antheil genommen ; Deutfchland befitzt deren zur Zeit 9, Oefterreich-Ungarn 7. Nicht allein, dafs hier der Förderung des inneren Organismus und der andauernden Erweiterung des Wirkungskreifes diefer Hochfchulen lebendige Fürforge entgegen getragen worden ift; fondern es wurden auch bei einer erheblichen Zahl derfelben die äufseren Hüllen diefer Pflanzftätten für Kunft und Wiffenfchaft als würdige und hervorragende Bauwerke neu errichtet.

Bei der hier folgenden Befprechung der baulichen Anlagen der technifchen Hochfchulen foil von den Gefichtspunkten ausgegangen werden, welche fich bei diefen Neubauten hauptfächlich in Deutfchland und Oefterreich als beachtenswerth herausgeftellt haben; diefelben dürften wohl für den Bau technifcher Hochfchulen überhaupt Giltigkeit befitzen.

Für die wiffenfchaftliche Ausbildung von Ingenieuren hat Frankreich den erften entfeheidenden Schritt mit der 1747 erfolgten Gründung der Ecole des ponts et chauffées zu Paris gethan.

Zweck

und

Entftehung.

5°-

Gefchicht

liches.

Schon in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhundertes wurde derfelben nach den Plänen Antoine’s, welche in dem unten genannten Werke ⁵) veröffentlicht find, ein eigenes Haus errichtet. Später wurden von Godeboeuf Erweiterungsbauten angefügt, über welche Einiges in der unten angezogenen Zeitfchrift ⁶) zu finden ift.

Einen wahren Weltruf erlangte die 1794 zu Paris errichtete École centrale des travaux publics, welche fchon 1795 *n die École polytechnique überging.

War es auch Anfangs Abficht, die Schule, die einzig bleibende Schöpfung der Revolution auf geiftigem Gebiete, als höchfte gewerbliche Unterrichtsanftalt zu organifiren, fo wurde fie doch bald militärifch eingerichtet und zunächft für die Vorbildung der Artillerie- und Genie-Offiziere, der Strafsen-und Berg-Ingenieure, der Seeleute etc. beftimmt. Auch gegenwärtig entfpricht die École polytechnique keineswegs den Lehranftalten, welche man in Deutfchland und Oefterreich fpäter mit demfelben Namen belegte. Ihre Aufgabe iff lediglich, in einem zweijährigen Lehrgänge eine Vorbildung in der Mathematik und in den Naturwiffenfchaften für die Ingenieure des Staates im Militär- und Civildienft zu geben, welche ihre eigentliche fachliche Ausbildung erft nach vollendetem Befuch der École polytechnique auf befonderen hierzu beftimmten Schulen, der École des ponts et chauffées, der École des mines etc. erhalten.

Von den nicht franzöfifchen polytechnifchen Schulen ift die 1806 zu Prag errichtete die ältefte; ihr folgte das 1815 gegründete »polytechnifche Inftitut« zu Wien.

Für diefes ift fchon 1816—18 unter der Oberleitung Schemerl v. Teytenbach’s ein befonderes Gebäude errichtet worden, dem 1838—39 von v. Stwnmer ein grofser Anbau angefügt wurde. Durch die Reorganifation der Anftalt im Jahre 1866, unter Einführung von Fachfchulen und Vermehrung der Lehrkräfte , wurden abermals bauliche Aenderungen und Erweiterungen, die nach den Plänen Wappler's ausgeführt worden find, nothwendig. Diefer Gebäude-Complex dient noch heute der technifchen Hochfchule zu Wien als Heim. Grundriffe, Schnitte und Façade des urfprünglichen Baues find in der unten genannten Zeitfchrift ⁷ 8) und eine Grundrifs-Skizze der zweimal erweiterten Anlage im unten angezogenen Führer 3o) zu finden.

Das polytechnifche Inftitut in Wien ift unbeftritten von erheblichem Einfluffe auf die Geftaltung des technifchen Unterrichtswefens in Deutfchland geworden. Nach feinem Müller wurde die ältefte deutfche polytechnifche Schule, jene zu Karlsruhe, geftaltet; diefelbe ging aus einer 1825 gegründeten technifchen Bildungsanftalt hervor. Ihre erfte Organifation erhielt fie 1832, indem eine von Tidla errichtete Ingenieurfchule mit der Baufchule Weinbrenner s und der in Freiburg von Arnold geleiteten Gewerbefchule nebft einer Forftfchule verbunden wurde. Im Jahre 1836 fand die Eintheilung in 7 Fachfchulen unter Hinzufügung der Mafchinenbaufchule ftatt.

Mit Vervollftändigung des Unterrichtes wurde 1836 der von Hübfch errichtete Neubau bezogen, der die für die damaligen Verhältniffe erforderlichen Räume enthielt. Indefs erwies fich das Haus bald zu klein, und von 1851 an wurden mehrfache Zu- und Anbauten, auch drei felbftändige Bauten, einer für das chemifche Laboratorium, ein zweiter für die Mafchinenbaufchule und ein dritter für die Technologie, errichtet. Pläne diefes Gebäude-Complexes, wie er fich zu Ende der fechziger Jahre geftaltet hatte, find in den beiden unten genannten Zeitfchriften⁹) aufgenommen.

Die Einrichtungen der Karlsruher Schule dienten lange Zeit (nahezu 30 Jahre), zum Theile vielleicht unbewufft, bei Errichtung ähnlicher Schulen in Deutfchland als Vorbild.

Das 1745 in Braunfchweig vom Abte Jeruf aient gegründete Collegium Carolinum wurde 1862 in eine polytechnifche Schule umgewandelt und 1875 zur technifchen Hochfchule organifirt. Im Jahre 1847 erhielt die 1831 gegründete »höhere Gewerbefchule« zu Hannover die amtliche Bezeichnung »polytechnifche Schule«.

Die letztere überfiedelte 1837 aus einem Privathaufe in ein eigens für fie nach den Plänen Ebelings errichtetes Gebäude an der Gćw^-Strafse, welches für die damaligen Verhältniffe geräumig und flattlich erfchien.

Daffelbe war dreigefchoffig, hatte eine Frontlänge von 58,4 m, bedeckte eine Grundfläche von 1060 üm, bei 5 m lichter Gefchofshöhe, und hatte 150000 Mark gekoflet. Im Jahre 1854 wurde durch Verlängerung des füdlichen, hofwärts gelegenen Flügels ein dreigefchoffiger Anbau von 290 üm Grundfläche her-gellellt; in diefer Geftalt enthält die unten genannte Zeitfchrift ³⁷) Pläne und Befchreibung diefes Haufes.

Obwohl nun i860 das benachbarte Gebäude der Militär-Bekleidungs-Commiffion hinzugezogen, 1866 und 1873 neue Hofbauten ausgeführt und fpäter auch noch Zimmer in anderen fiskalifchen Gebäuden benutzt wurden, waren die gefammten Räumlichkeiten fchon 1872 völlig unzureichend³⁸). Durch den 1875 — 79 von Hunaeus vollzogenen Umbau des Welfen-Schloffes wurde diefen Mifsftänden in ausgiebiger Weife abgeholfen. Die Schriften, aus denen die Umgeftaltung des gedachten Schloffes zu erfehen ift, find in dem am Schluffe diefes Kapitels angefügten Literatur-Verzeichnifs angegeben.

Zu Dresden war 1828 eine »technifche Bildungs-Anftalt« in das Leben gerufen worden; 1838 wurde fie reorganifirt und »die vollftändige Ausbildung wiffen-fchaftlicher Techniker von Fach« zum Ziele derfelben gemacht. Von 1851 an führte fie die Bezeichnung »polytechnifche Schule«, und 1871 wurde fie zur technifchen Hochfchule erhoben.

Im Jahre 1846 erhielt diefe Anflalt ein eigenes, am Antons-Platz gelegenes, von Heine entworfenes

dem der Erdgefchofs-Grundrifs in dem unten genannten Werke³⁹) enthalten ift. Es ift

von

Gebäude,

dies eine Anlage mit Mittelgang und zwei nach vorn vorgezogenen Flügelbauten ; die nach Norden gerichtete Hauptfront ift 56,c m lang und im Mittelbau 18,1 m tief; feine beiden Flügelbauten find je 23,8 m lang und 11,9m tief; die lichte Höhe des Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchoffes betragen bezw. 3,30, 5,io, 4,50 und 4,25 m. Schon nach einem Jahrzehnt erwies fleh diefes Haus unzureichend; allein erft 1875 konnte das Polytechnikum feinen Neubau, der im Folgenden (unter d) noch eingehend vorgeführt werden wird, beziehen. Im alten Haufe wurde die Kunftgewerbefchule untergebracht.

Der Realfchule zu Stuttgart fügte man 1829 zwei höhere Claffen an und nannte die fo eingerichtete Anflalt »vereinigte Kunft-, Real- und Gewerbefchule«. Bald erkannte man das Ungenügende diefer Einrichtung ; 1832 wurde die Realfchule wieder in ihren früheren Beftand zurückgeführt, daneben eine »Kunftfchule« und eine »Gewerbefchule« errichtet; 1840 erhielt letztere den Namen »polytechnifche Schule«, und 1862 wurde fie zur technifchen Hochfchule reorganifirt.

In den Jahren i860—64 wurde von v. Egle für die Stuttgarter Schule auf einem an der Alleen-ftrafse gelegenen Bauplatz ein Neubau errichtet, von dem in Fig. 41 u. 42⁴°) die Grundriffe des Erd-und I. Obergefchoffes wiedergegeben find. Um einen gröfseren Abftand von den in der Alleenftrafse gegenüber liegenden, ziemlich hohen Häufern zu erzielen, wurde die Front des Neubaues thunlichfl weit hinter die Strafsenlinie zurückgerückt, wodurch die an und für fleh fchon befchränkte Bauftelle noch mehr beengt und eine fehr gedrängte Gebäudeanlage zur Nothwendigkeit wurde. Hieraus erklärt fleh auch die Anordnung eines Mittelganges mit beiderfeits daran ftofsenden Räumen.

Das Gebäude befteht aus einem Mittelbau und zwei feitlichen Flügeln und enthält im Erd- und den beiden Obergefchoffen die erforderliche Anzahl von Hör-, Zeichen- und Sammlungsfälen nebft dazu gehörigen Lehrerzimmern ; ferner in der durch die beiden Mittel-Rifalite der Vorder- und Rückfront be-flimmten Mittelpartie aufser der Eingangshalle und den Haupttreppen⁴¹) die allen Theilen der Anftalt gemeinfamen Räume: Feftfaal, Bibliothek und Lefezimmer und Verwaltungsräume; endlich im Sockel-gefchofs ein chemifches Laboratorium, eine mechanifche Werkflätte, eine Holz-Modellir-Werkftätte, Magazine etc. ; über dem Dache befindet fich ein Obfervatorium. Aus dem Beftreben, die nach Norden gerichtete Vorderfront des Haufes thunlichfl für Zeichenfäle auszunutzen, ging die Anordnung des Feft-faales an der Rückfront hervor.

Die ftyliftifche Haltung des ganzen Gebäudes erinnert, bei mancher Freiheit in der Behandlung der Einzelheiten, an die mittlere Epoche der italienifchen Renaiffance.

31) Zeitfc.hr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1857, S. 54 u. Bl. É8.

3S) Nach ebendaf. 1879, S. 349.

39)    Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 191.

40)    Nach: Befchreibung der Einweihung des neuen Gebäudes der k. polytechnifchen Schule in Stuttgart. Stuttgart 1864.

41)    Siche den Grundrifs beider in Theil IV, Halbband 1 diefes »Handbuches«, Tafel bei S. 220 (Fig. III).

Erdgefchofs.

Fig. 42.

Fig. 41.

Mas chi - |Leh-Sammló.

rer

- n en~b an .

Jnstr.

IHM

Technifche Hochfchule zu Stuttgart⁴⁰).

Arch. : v. Eg le.

---LU LLLU

Zei cîiens aal

■O

mr

Sitzung sz.

irector

1:500

[Ô

10

Fh arm ah I Sammlg.    >

X^

X)

15

Lehrer Juge- ni-

Z eich eu-u. Horsaal

LJ

IN atur-

Sanrmlung

----

re?

TZtp

:K.

-eurfach

Sammlung

TTTTT

Sammlg.

- g es chi cite

Hör s a al

-h :L~

~S~,

:0

fîîïïT

I. Obergefchofs.

Fig- 43-

Anficht.

Während die Lehr- und Sammlungsfäle, ihrer Bedimmung gemäfs, einfach gehalten wurden, haben die Treppenhäufer, die Gänge, die Verwaltungsräume und der Feftfaal eine etwas reichere decorative Ausbildung erfahren. Auch das Aeufsere des Gebäudes (Fig. 41) hat eine entfprechende Ausfchmtickung erhalten: das Gebälke des Haupt-Portals wird von zwei weiblichen Figuren geflützt, welche die technifche Wiffenfchaft und die gewerbliche Kunft darftellen ; in den oberen Gefchoffen find Medaillon-Bildniffe von ausgezeichneten Gelehrten und Technikern angebracht; das den Mittelbau krönende Giebelfeld zeigt in ganz erhabener Bildhauerarbeit die Württembergia, welche vom Throne herab zu einer mit technifchen Studien befchäftigten Gruppe von Jünglingen fchreitet und diefen die Stiftungsurkunde der polytechnifchen Schule überbringt.

In den Jahren 1875—79 wurde dem eben befchriebenen Haufe nach der Seedrafse zu von v. Tri/fchler ein grofser Anbau angefügt ; eine Planfkizze der nunmehrigen Gefammtanlage bringt der unten angezogene Führer⁴²); eine Befchreibung des Anbaues ift in der gleichfalls unten genannten Zeitfchrift ⁴³) zu finden.

Im gleichen Jahre (1862) wurde die polytechnifche Schule zu Riga⁴⁴) eröffnet und 3 Jahre fpäter (1865) die in München feit 1827 beftandene gewerbliche Lehr-anffalt zur technifchen Hochfchule reorganifirt.

am

Ueber den für die erftere Schule ausgeführten Neubau find die im Literatur-Verzeichnifs (fiehe Schlufs des vorliegenden Kapitels) angeführten Schriften nachzufehen ; der Neubau der technifchen Hochfchule zu München wird fpäter (unter d) in Wort und Bild vorzuführen fein.

Die 1836 gegründete »höhere Gewerbefchule« zu Darmftadt, welche 1864 in eine »technifche Schule« umgewandelt worden war, wurde 1869 zur technifchen Hochfchule umgeftaltet.

Im Jahre 1844 wurde der Gewerbefchule ein von Harres und yordan ausgeführtes Gebäude zur Benutzung übergeben ; daffelbe dient noch heute (unter gleichzeitiger Verwendung von in anderen Häufern befindlichen Räumlichkeiten) der technifchen Hochfchule.

Preufsen befafs bis zum Jahre 1866 keine eigentliche technifche Hochfchule; die Ausbildung der höheren Techniker erfolgte auf getrennten, für fich beftehenden, befonderen P'achakademien : Bauakademie, Gewerbeakademie und Bergakademie.

Die frühere Bauakademie bildete ein Mittelglied zwifchen Kunftfchule und technifcher Hochfchule; in derfelben wurden Architektur und Ingenieurwiffenfchaften gelehrt. Sie wurde 1799 gegründet, und unter Beulh’s Direction überfiedelte fie in das neue, 1832 — 35 nach Schinkel’s Entwürfen errichtete Gebäude. Letzteres wird in feiner architektonifchen Geftaltung des Façaden-Syftemes als die reichfte und originellfte Schöpfung diefes Meifters angefehen; das zum klaren Ausdruck gebrachte mittelalterliche Structur-Princip verbindet fich in vollendeter Harmonie mit den feinen, in freier Weife behandelten hellenifchen Einzelheiten, und beide find auf das glücklichfte dem Charakter des Backftein-Materials angepafft. Der dem letztereren entfprechende Grad des Reliefs, die klare Sonderung zwifchen den flructiven Backfteingliederungen und der als Einfatz ausgebildeten Terra-Cotta-Decoration, die Rückficht auf die farbige Wirkung des Bauftoffes — find in keinem fpäteren Werke der Berliner Schule fo bedeutfam hervorgetreten, wie in diefem erden, bahnbrechenden Verfuche ihres Grofsmeiders ⁴⁵).

Der Grundrifs des 45,82 m im Geviert meffenden, 21,00 m hohen Gebäudes, das einen inneren Hof umfchliefst, id ein dreng gebundener und in Axen von 5,55 m Weite getheilt. Das Gebäude war nach feinem urfprünglichen Programm für fehr verfchiedene Zwecke bedimmt; nur das 6,28 m hohe Haupt-gefchofs diente der Lehrandalt; das 4,63 m hohe Erdgefchofs enthielt vorzugsweife Kaufläden; im 5,02 m hohen Obergefchofs befanden fich die Bureaus der Ober-Bau-Deputation und die Diendwohnung Schinkel’s. In der Grundrifsanordnung und in der Façaden-Gedaltung id diefe verfchiedenartige Bedimmung nicht zum Ausdruck gekommen ; vielmehr id darin die confequente Durchführung eines auf Gurtbogen und Säulendützen ruhenden, inneren Gewölbe-Sydemes, für welches eine möglichd grofse Spannweite (von 4,71 m im Lichten) gewählt wurde, zu erblicken. In diefer urfprünglichen Gedalt id das Gebäude in den bekannten Sammlungen Schinkel’ieber architektonifcher Entwürfe ⁴⁶) und in der unten genannten Zeitfchrift⁴⁷) dargedellt ; daffelbe hatte etwa 615000 Mark gekodet.

⁴2)    Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884. S. 75.

⁴³)    Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 253.

⁴⁴)    Ueber die 1866—69 und 1876—79 für diefe Anftalt ausgeführten Baulichkeiten find die betreffenden Quellen aus dem am Schluffe diefes Kapitels angefügten Literatur-Verzeichnifs zu entnehmen.

⁴⁵)    Nach : Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 184.

⁴6)    Siehe das Literatur-Verzeichnifs am Schluffe des vorliegenden Kapitels.

17) Allg. Bauz. 1836, Bl. I bis V.

Mit dem wachfenden Befuche der Bau-Akademie wurden nach und nach alle fremden Elemente daraus entfernt und dadurch die Raumvertheilung und -Verwendung einigermafsen abgeändert; die beiden unten namhaft gemachten Werke ⁴⁸) enthalten Grundrifs-Skizzen des fraglichen Haufes, wie es unmittelbar vor dem 1875 vollzogenen Umbau eingerichtet war. In denfelben Werken ift auch die durch Lucae bewirkte Umgeflaltung diefes Gebäudes durch Abbildungen mit Erläuterungen dargeftellt. 1884 wurde das-felbe feiner früheren Beftimmung entzogen, und es befinden fich darin gegenwärtig mehrere Claffen der akademifchen Hochfchule für die bildenden Künfte, das photogrammetrifche, das meteorologifche und das geographifche Inftitut.

Die frühere Gewerbeakademie, welche aus der 1821 gegründeten »technifchen Schule«, die fpäter die Bezeichnung »Gewerbe-Inftitut« erhalten hat, 1866 hervorgegangen ift, hatte ihre letzte Verfaffungs-änderung 1871 erfahren; danach zerfiel fie in die Abtheilungen für Mafchinen- und Ingenieurwefen, Chemie, Hüttenkunde und Schiffbau. Sie war in einem Gebäude untergebracht, deffen Geftaltung durch fortgefetzte Um- und Anbauten des ehemals Creutz'fchen Palais (1721 von Böhme erbaut) vielfachen Veränderungen und Erweiterungen unterworfen wurde; befonders umfangreich war der 1861—65 vorgenommene Erweiterungsbau des rechten Flügels; die unten genannte Feftfchrift⁴⁹) enthält eine photographifche Anficht der Façade. Das 1884 verlaffene Gebäude wird gegenwärtig vom hygienifchen Inftitut zu Berlin benutzt.

Die Bergakademie war früher in einem Haufe untergebracht, welches bis 1861 als Börfe gedient hatte und 1801—2 von Becherer erbaut worden war. Als die Begründung der geologifchen Landes-Anftalt in organifcher Verbindung mit der Bergakademie mit 1. Januar 1873 in Ausficht genommen war, wurde gleichzeitig auch ein Neubau für die vereinigten Anftalten und für das Berg- und Hütten-Mufeum be-fchloffen ; derfelbe wurde 1875 — 78 ausgeführt. Pläne und Befchreibung find in der unten genannten Quelle⁵⁰) zu finden.

Im oben genannten Jahre 1866 gelangte die bereits berührte polytechnifche Schule zu Hannover an Preufsen • allein fchon früher war in diefem Lande das Be-diirfnifs nach einem alle technifchen Lehrzweige in fich vereinigenden Inflitute wach geworden. Das Ergebnifs der betreffenden Beftrebungen war die Errichtung der »polytechnifchen Schule« zu Aachen, deren Grundftein 1865 gelegt und die 1870 eröffnet wurde.

Von den Baulichkeiten diefer Hochfchule wird bei den am Schluffe diefes Kapitels vorzuführenden Baulichkeiten noch die Rede fein.

Die Bau- und die Gewerbeakademie zu Berlin wurden 1879 zu einer technifchen Hochfchule vereinigt und zugleich die Ausführung eines grofsen Neubaues befchloffen, der 1884 bezogen wurde.

Auch von diefem Bauwerk wird an der gleichen Stelle eine eingehendere Darftellung folgen.

Von den technifchen Hochfchulen Oefterreich-Ungarns wurde jene zu Wien und wurden die beiden (die deutfche und die böhmifche) zu Prag in ihren Anfängen bereits erwähnt ; ferner find zu nennen die technifchen Hochfchulen zu Brünn, Graz, Budapeft und Lemberg.

Von den für die beiden letztgenannten Hochfchulen ausgeführten Neubauten wird im Folgenden (unter d) noch kurze Erwähnung gefchehen.

In England beftehen gegenwärtig noch keine Lehranftalten, welche eine fyftematifche Ausbildung von Technikern nach Art der technifchen Hochfchulen Deutfchlands und Oefterreichs oder der Eingangs genannten Schwefteranftalten Frankreichs zum Ziele haben. Hauptfächlich find es wiffenfchaftlich-technifche Vorträge, die an den Univerfitäten, in colleges und in Vereinen gehalten werden, welche die Heranbildung von Technikern ermöglichen follen, und obwohl zur Zeit eine mächtige Bewegung zur Hebung des technifchen Hochunterrichtes zu beobachten ift, befteht in England eine technifche Hochfchule in unferem Sinne jetzt noch nicht.

In Italien hat man im Grofsen und Ganzen die Vorbilder Frankreichs und Deutschlands übernommen. Mit Ausnahme derjenigen in Mailand liegen alle technischen HochSchulen in Städten mit einer UniverSität ; ja Sie Sind mit dieSer beinahe unmittelbar verbunden. Dem AbgeordnetenhauSe zu Rom wurde bereits zweimal ein GeSetzentwurS vorgelegt, der darauS hinzielte, an den alten Universitäten eine polytechnische Facilitât, die Facoltà politecnica, zu Schaffen, mit der AuSgabe, im Verein mit der philoSophiSchen Facultät die Pflege des höheren technischen Unterrichtes zu gründen.

Jede technifche Hochfchule Italiens trägt die amtliche Bezeichnung Regio ißituto tecnico fuperiore. Während die Mailänder Schule Civil-Ingenieure, Civil-Architekten, Induftrie-Ingenieure und Lehrer der Realwiffenfchaften für die Mittelfchulen heranbildet, können in Turin nur die eben erwähnten drei Arten ausübender Techniker Studien treiben; in Padua, Bologna, Rom, Neapel und Palermo beftehen nur die beiden Abtheilungen für Civil-Ingenieure und Architekten, und in Pavia, Genua und Pifa finden fich nur Theile folcher Anftalten vor ; wer auf letzteren ftudirt, mufs fpäter noch in eine der genannten Voll-fchulen übertreten⁵¹).

Die deutschen und österreichischen technischen HochSchulen umSaSSen wesentlich SünS Hauptabtheilungen oder Fachschulen (den Facultaten der Universitäten entsprechend) :

1)    für Architektur,

2)    für Ingenieurbauwefen,

3)    für Mafchinenbau,

4)    für Chemie und chemifche Technik und

5)    für allgemeine Wiffenfchaften und Künfte.

Obwaltenden befonderen Bedürfnissen oder bestimmten Anforderungen, welche der Staat, bezw. das Berufsleben an die technischen HochSchulen Stellt, entsprechend, Sind hier und dort noch Abtheilungen für Culturtechnik, Schiffbau, Elekrotechnik, Textil-Technik, Bergbau, Pharmacie, Forftwiffenfchaft etc. eingerichtet, welche theils als Selbständige Abtheilungen, theils in Verbindung mit den oben genannten Haupt-fachfchulen auftreten.

Die für die Fachschulen zu Grunde gelegten Studienpläne, welche diejenigen Fächer umfaffen, deren Studium die vollständige wiffenfchaftliche Ausbildung für den Beruf erzielen foil, fo wie die Zahl der Studirenden, welche Angehörige der einzelnen Abtheilungen find, liefern zunächlt allgemeine Anhaltspunkte für das Raum-bedürfnifs der technischen HochSchulen.

Wird nun auch die Zahl der Wiffenszweige in den Studienplänen der Abtheilungen im Laufe der Zeit eine Vermehrung oder Verminderung erfahren können, fo find die hierdurch eintretenden, das Raumbediirfnifs beeinfluffenden Schwankungen wohl nicht von grofser Bedeutung. Wichtiger ift die Veränderlichkeit der Zahl der Studirenden für die Raumfrage. Das Schwanken diefer Zahl kann von vornherein weder in der oberen, noch in der unteren Grenze genau feSt gefetzt werden. Soll die hierdurch entstehende Schwierigkeit in der Bemeflung der Räume, wobei diefer oder jener Raum in einem Jahre zu grofs, im anderen Jahre zu klein fein wird, einigermafsen vermieden werden, fo wird, abgefehen von der Anlage einiger ReServe-Räume, die Aufgabe entfpringen, überhaupt Räume zu Schaffen, welche durch ihre Gröfse, gute Beleuchtung, Erwärmung und Lüftung für eine möglichst vielseitige Benutzung geeignet Sind.

51-

Gliederung

und

Raumbedarf.

52-

Gruppirung

der

Räume.

Der Natur der einzelnen Hauptabtheilungen entfprechend, entliehen für jede derfelben befondere Raumgruppen, welche zweckmäfsig in ihren einzelnen Sälen etc. in innigem Zufammenhange liehen, aber auch unter fich in Verbindung gebracht werden müffen, damit Studirende diefer oder jener Fachfchule, die an Vorlefungen und Hebungen, welche vorwiegend einer anderen Fachfchule angehören, theilzunehmen haben, ohne grofsen Zeitverlult in die betreffenden Unterrichtsräume gelangen können.

Dieferhalb find auch die Raumgruppen der Hauptabtheilungen in einem und demfelben Gebäude unterzubringen. Eine Ausnahme hiervon machen jedoch die Räume der Fachfchule für Chemie und chemifche Technik oder das »chemifche Inftitut«.

Die Eigenart der Arbeiten, welche in den chemifchen Laboratorien der tech-nifchen Hochfchulen vorgenommen werden, die Entwickelung von häufig fchäd-lichen, meift die Geruchs- und Augennerven unangenehm berührenden Gafen, welche mit jenen Arbeiten verknüpft ill, hat an und für fich die thunlichft fichere Ab-fcheidung diefer Arbeitsftätten von dem Hauptgebäude

Bedeutung, welche die Chemie auf den Gebieten der Technik, der Induftrie, des Handels, der Gewerbe und auch der Kiinlte gewonnen hat, macht die Laboratorien derfelben zu ausgedehnten Anlagen.

Hiernach gliedern fich die für eine technifche Hochfchule erforderlichen Baulichkeiten fofort in:

1)    das Hauptgebäude, welches im Allgemeinen dem Collegienhaufe der Univerfitäten (fiehe Art. 20, S. 14) entfpricht, und

2)    das chemifche Inftitut als Hauptbeftandtheile.

Das chemifche Inftitut einer technifchen Hochfchule unterfcheidet fich fonftigen chemifchen Inftituten nur dadurch, dafs für die chemifche Technik befondere und in der Regel auch ausgedehntere Räume vorgefehen werden müffen. Die Anordnung, Einrichtung und Ausftattung der Laboratoriums-Räume find dem Hauptwefen nach überall nahezu gleiche; defshalb kann bezüglich der einfchlägigen Einzelheiten ohne Weiteres auf die Erörterungen unter B (Kap. 4: Chemifche Inftitute) verwiefen werden. Aus gleichem Grunde wird irn vorliegenden Kapitel dem zu einer technifchen Hochfchule gehörigen chemifchen Inftitute verhältnifs-mäfsig nur wenig die Rede fein und vor Allem das Hauptgebäude derfelben einer eingehenden Betrachtung unterzogen werden.

Im Hauptgebäude einer technifchen Hochfchule find, unter Berückfichtigung des vorhin Gefagten, die einzelnen Räume der Gruppen für die Architektur-, Bau-Hauptgebaude. ingénieur- und Mafchinenbaufchule, fo wie für allgemein bildende Wiffenfchaften und Künfte und, wenn noting, auch für die fonftigen, nicht mit umfangreicheren chemifchen Laboratorien auszuriiftenden Abtheilungen unterzubringen.

Hiernach werden erforderlich:

1) Für die Vorlefungen und Uebungen in den mathematifchen und in den befchreibenden Naturwiffenfchaften, in den technifchen Wiffenfchaften und Kiinften und in den allgemein bildenden Wiffenfchaften und Künften: a) Hörfäle,

ß) Conftructions- und Zeichenfäle, fo wie Räume zu anderweitigen Uebungen und für experimentelle Arbeiten,

7) Sammlungsräume ;

zur

Bedingung gemacht. Die

von

von

53-

Erfordernifie

im

2)    Hörfäle, Sammlungsräume, Arbeits- (Laboratoriums-) Räume für das phyfi-

kalifche Inftitut;

3)    erforderlichenfalls die gleichen Räume für das elektro-technifche Inftitut;

4)    erforderlichenfalls die gleichen Räume für das pharmaceutifche Inftitut;

5)    für die genannten 4 Gruppen von Räumen:

a) Zimmer für Profefforen und Privatdocenten, für Affiftenten, Conftructeure und Zeichner, ß) Werkftätten;

6)    als von fämmtlichen Abtheilungen zu benutzen :

a) Bibliothek, ß) Lefezimmer;

7)    für die Verwaltung der technifchen Hochfchule:

a) Zimmer des Rectors, bezw. Directors, ß) Vorzimmer dazu, y) Zimmer des Secretärs, ö) Caffen-Zimmer, s) Regiflratur,

C) Conferenz-Zimmer,

7]) Sitzungszimmer des Senats, bezw. des Directoriums.

Als hervorragender, der Würde der technifchen Hochfchulen entfprechender Feftraum ift im Hauptgebäude an bedeutungsvoller Stelle

8)    die Aula oder der Feftfaal,

wenn irgend möglich mit zwei Nebenräumen, ftets aber mit Kleiderablagen verfehen, anzuordnen.

Zur Beauffichtigung des Gebäudes ift es erforderlich, dafs ein Hauswart und unter Umftänden einige Unterbeamte, namentlich der Heizer, im Gebäude felbft Dienftwohnungen erhalten. Weiters find Dienftzimmer für Hauswart, Pedell und die Diener, Vorraths- und Packräume, Magazine, Aborte und Piffoirs, Kleiderablagen etc. nothwendig. Bisweilen wird auch ein kleines aftronomifches Obfervatorium beigefügt.

Von den unter 1 angeführten Räumlichkeiten ift in räumlich ausreichend ausgeftatteten technifchen Hochfchulen faft jedem einzelnen Unterrichtsfache ein befonderer Hörfaal und ein Docenten-Zimmer zuzuweifen; den meiften derfelben werden weiters ein oder auch mehrere Säle für Conftructions-, bezw. anderweitige Uebungen und mindeftens ein Sammlungsraum zur Verfügung zu ftellen fein ; endlich werden für einzelne diefer Fächer, wo dies für die Unterrichtsintereffen erforderlich erfcheint, Räume für die Affiftenten, Conftructeure und Zeichner, für die Anftellung und Ausführung von Verfuchen, Werkftätten etc. vorzufehen fein. Wenn man indefs in der Raumbemeffung fparfamer vorzugehen hat, wird man verwandten Fächern einige Räume gemeinfam zuweifen; insbefondere können Hörfäle von verfchiedenen Docenten gemeinfchaftlich benutzt werden. Bezüglich der Conftructions- und Zeichen-fäle erfcheint dies nur für folche Uebungen zuläffig, die in räumlicher Beziehung gleiche Bedürfniffe haben und erfahrungsgemäfs von Studirenden gleicher Semefter belegt werden ; doch ift hierbei nicht aufser Acht zu laffen, dafs es erwünfcht und nothwendig ift, den Studirenden Gelegenheit zu geben, auch aufserhalb der eigentlichen Unterrichtszeit im Gebäude zu arbeiten. Uebungen befonderer Art erheifchen auch befondere Räume.

54-

Erforderniffe im chemifchen Inftitut.

Die Conftructions- und Zeichenfäle zugleich für die Abhaltung der Vorlefungen zu benutzen, ift nicht empfehlenswerth. Abgefehen davon, dafs für die Dauer der Vorlefungen diefe Säle den Uebungen entzogen werden, ift auch die Ausrüftung derfelben für das Anhören und Nachfchreiben von Vorträgen nur wenig geeignet.

Die für die Docenten beftimmten Arbeitszimmer find derart anzulegen und auszuflatten, dafs die Leiter der Uebungen für thunlichft lange Zeit an das Haus gefeffelt werden; für gewiffe Zweige des Unterrichtes ift defshalb eine atelierartige Ausrüftung diefer Zimmer in Ausficht zu nehmen.

Bezüglich der Räumlichkeiten und der Raumanordnung für das phyfikalifche Inftitut fei auf Kap. 3 (insbefondere unter d) verwiefen.

Die für jeden Wiffenszweig nothwendigen Räumlichkeiten werden naturgemäfs eine zufammenhängende Gruppe zu bilden haben, und in jeder Gruppe werden die einzelnen Säle etc. fo zu ordnen fein, dafs eine thunlichft bequeme Benutzung derfelben ftattfinden kann.

Befindet fich in der Nähe des Gebäudes der technifchen Hochfchule kein Gaft-haus, fo hat man wohl auch, um den Studirenden während ihres an fich längeren Aufenthaltes in der Anftalt Gelegenheit zur Einnahme von Erfrifchungen zu geben, im Hauptgebäude hierzu geeignete Räume vorgefehen.

An einer technifchen Hochfchule umfafft das chemifche Inftitut neben gröfseren Arbeitsfälen und Sammlungsräumen noch mehrere Hörfäle, worunter meiftens, den Mittelpunkt bildend, ein räumlich bedeutend geftalteter Hörfaal für eine gröfsere Zahl von Hörern fich befindet. Je nach dem Umfange der Abtheilung für Chemie und chemifche Technik wird fich das Gebäude des chemifchen Inftitutes bald mehr, bald weniger ausgedehnt bilden müffen.

Sind auch an fich die Räume für reine Chemie von den Räumen für chemifche Technik oder diejenigen für anorganifche Chemie von folchen für organifche Chemie zu trennen, fo find diefelben doch bei der Grundrifsanordnung fo zu legen, dafs eine einfache Verbindung zwifchen beiden möglich ift.

Die für reine und analytifche Chemie nothwendigen Räumlichkeiten find in Kap. 4 (unter a) näher angegeben. Für die chemifche Technik find im Allgemeinen diefelben Räume erforderlich; meiftens ift jedoch ftatt des grofsen Hör-faales nur ein kleiner Hörfaal ausreichend.

Da bei jedem chemifchen Inftitut mehrere Affiftenten befchäftigt werden, fo find, den gefonderten Abtheilungen entfprechend, je 2 bis 3 Affiftenten-Wohnungen, beftehend aus Stube und Schlafkammer, einzufügen. Aufserdem ift, namentlich, wenn das chemifche Inftitut als felbftändiges, mit dem Hauptgebäude nicht in unmittelbarem Zufammenhange flehendes Bauwerk auftritt, für eine Hauswärterwohnung, meift auch für Wohnungen der Laboratoriums-Diener Sorge zu tragen.

Sollen dem Vorftande des chemifchen Inftitutes, wie von demfelben in berechtigter Weife meiftens gewünfcht wird, Wohnräume als Dienftwohnung in dem Gebäude überwiefen werden, fo ift für diefelben ein für fich allein zugänglicher Gebäudetheil zu benutzen, welcher von den eigentlichen Räumen des Laboratoriums thunlichft abgetrennt gelegen ift, aber durch eine bequeme Verbindungsanlage den Zutritt zu denfelben ermöglicht. Diefe Dienftvvohnungen füllten jedoch nicht über die eigentlichen Arbeitsräume der Laboratorien gelegt werden, damit die Einwirkung der hier vorzugsweife entfpringenden gefundheitsfchädlichen Gafe nicht nachtheilig für die Inhaber der Wohnung werde.

Am beften werden derartige gröfseren Dienftwohnungen in einem dem Hauptgebäude nahe gelegenen befonderen Haufe, welches mit dem erfleren durch einen gedeckten Gang verbunden wird, eingerichtet.

b) Haupträume.

Bezüglich der Hörfäle kann auf Art. 23 bis 30 (S. 17 bis 26) des vorigen Kapitels verwiefen werden; das dort über Gröfse, Form und Beleuchtung folcher

Hörfäle.

Fig. 44-

Längen-

fchnitt.

Fig- 45-

Grundrifs.

1:125

Hörfaal in der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig⁵²).

Säle und über Anordnung der Sitzreihen Gefagte hat auch hier feine Giltigkeit ; an diefer Stelle fei nur als Beifpiel ein Hörfaal der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig im Grundrifs und Längenfchnitt (Fig. 44 u. 45 ⁵²) vorgeführt. Ueber Anordnung und Einrichtung der Hörfäle für phyfikalifche und für chemifche Vorlefungen wird noch fpäter (unter B, Kap. 3. u. 4) eingehend die Rede fein.

Auch über Anordnung und Einrichtung des Gefttihls und des Vortragspultes,

52) Nach: Uhde & Körner. Neubau der Herzogi. technifchen Hochfchule zu Braunfchweig. Berlin 1877. Bl. 16.

56.

Conftructions -und

Zeichenfäle.

fo wie über Wandtäfelungen und Kleiderhaken ift zu dem in Art. 31 u. 32 (S. 26 bis 29) Vorgeführten hier nichts hinzuzufügen. Nur bezüglich der Wandtafel fei bemerkt, dafs fo kleine Abmeffungen derfelben, wie folche in den Collegienhäufern der Univerfitäten zu finden find, in den Hörfälen der technifchen Hochfchulen nicht ausreichen. Tafeln unter 2m Länge und 1 m Höhe kommen in letzteren, namentlich für die technifchen Vorträge (mit Riickficht auf die zu entwerfenden Skizzen), nicht vor; doch erftreckt fich die Länge einer folchen Tafel bisweilen über die ganze Wand, und ihre Höhe fteigt auf 1,5m und darüber. Selbftredend mufs das etwa vorhandene Podium, auf dem der Vortragspult fteht, mindeftens eben fo lang fein, wie die Tafel.

Um eine Wandtafel von 1,5m und mehr Höhe ausnutzen zu können, mufs entweder auf die ganze Länge derfelben ein erhöhter Tritt von 35 bis 40cm Breite angeordnet oder die Tafel zum Heben und Senken eingerichtet werden (Schiebetafel). Letzteres gefchieht am einfachften dadurch, dafs man von den beiden Enden der Tafel aus Leinen über Rollen laufen läßt und das Gewicht der Tafel durch

Gegengewichte ausgleicht.

Sehr hohe Tafeln hat man wohl auch der Höhe nach in zwei gleiche Theile zerlegt und letztere derart verfchiebbar eingerichtet, dafs der eine Theil dem anderen als Gegengewicht dient. Auch dreifache Schiebetafeln find fchon in Anwendung gekommen.

Für folche Tafeln empfiehlt fich Mahagoni-Holz, wegen feines felir geringen Schwindens; fie erhalten einen Harken Anftrich von Schieferlack.

Seit es gelungen ift, Schiefertafeln in fehr bedeutenden Abmeffungen herzuftellen, hat man fie auch für die in Rede flehenden Zwecke benutzt. Um das Zeichnen mit dem Zirkel darauf zu ermöglichen, hat man bisweilen an einzelnen Stellen kleine Korkftücke eingefetzt.

Neben jedem Hörfaale ift ein Lehrerzimmer anzuordnen, welches mit jenem durch eine nahe am Vortragspult gelegene Thür und durch eine zweite Thür mit dem Flur des Haufes in Verbindung fteht. Daffelbe wird einfach möblirt, mufs aber ftets einen Schreib-, bezw. einen Zeichentifch, eine Wafcheinrichtung und Anlagen für Abendbeleuchtung enthalten.

Die Ausftattung der Conftructions- und Zeichenfäle mit Zeichentifchen und dazu gehörigen Einzelfitzen erfordert eine ziemlich bedeutende Grundfläche. Zweck-mäfsiger Weife giebt man jedem Studirenden einen einzelnen freien Tifch mit dazu gehörigem Sitz. Diefer Tifch ift fo zu bemeffen, dafs auf demfelben ein Zeichenbrett von mindeftens 1 ,x0 m Länge und 0,75 m Breite (entfprechend dem 1,04 X 0,70 m grofsen Whatman-Zeichenpapier) Platz findet. Rechnet man hierzu noch den für den Kopf der Reifsfchiene erforderlichen Platz, fo werden 1,20 m Länge und 0,so m Breite als die kleinften Abmeffungen der Zeichentifchplatte angefehen werden können. Man ift indefs in diefen Mafsen oft fchon wefentlich weiter gegangen ; insbefondere ift die Tifchlänge bis auf l,4o m, felbft 1,50 m ausgedehnt worden. Allein man hat auch für gewiffe Zwecke (Planzeichnen etc.), fobald kleinere Zeichenbretter üblich find, kleinere Abmeffungen gewählt.

Diefe Zeichentifche werden nach der Tiefe des Saales in Reihen angeordnet; an,.der Fenfterfeite ftellt man fie bisweilen unmittelbar an die Wand; doch ift es beffer, einen Gang von mindeftens 0,50 m Breite frei zu laffen. Da man felbft bei guter Erhellung und bei den gröfsten üblichen Höhenabmeffungen der Säle nur auf ca. 6m Abftand von der Fenfterwand das erforderliche Licht für das Zeichenbrett ge-

winnen kann, fo laffen fich bei obigen Mafsen nur 4 gröfsere oder 5 kleinere Tifche in eine Reihe aufftellen.

Der Gang zwifchen je zwei Tifchreihen, der vor Allem zum Aufftellen der Sitze dient, foil fo breit gehalten werden, dafs hinter dem fitzenden Zeichner noch ein, wenn auch befchränkter Verkehr möglich ift; hierzu find 0,9o, beffer 1,00 m Breite erforderlich. Der Gang an der den Fenftern gegenüber liegenden Wand foil nicht unter l,oom breit fein; hiernach würden Conftructions- und Zeichenfäle nicht leicht unter 7,5 m Tiefe erhalten ; man geht in der Regel über diefe Abmeffung etwas hinaus, wählt fie aber nicht geringer, weil diefe Säle fonft zu lang werden.

Vor der vorderften Tifchreihe ift ein freier Raum von 1,5 0 bis 1,80m vor-zufehen, damit der Docent die an der betreffenden Stirnwand angebrachte Tafel ungehindert benutzen kann, damit dafelbft Modelle aufgeftellt werden können etc. Mehr als 40 Studirende in einem Conftructions-, bezw. Zeichenfaal unterzubringen, empfiehlt fich, in Rückficht auf die Unterrichtszwecke, nicht.

Legt man einen Saal für 40 Studirende zu Grunde, fo ergiebt fich für jeden derfelben (einfchl. Sitz und Gänge) eine Grundfläche von 3 bis 4<lm.

Fig. 46.

Fig. 47-

Zeichentifche. — ¹/30 n. Gr.

Die Platten der Zeichentifche werden nicht feiten fchräg, nach dem Zeichner zu abfallend, her-

das Zeichenbrett ohne Weiteres in diefe für das Zeichnen günftige Lage bringen zu können.

man bisweilen wagrechte

geftellt, um

Da indefs bei folcher Anordnung die Zeichengeräthe leicht herab fallen, fo zieht

und erzeugt die fchräge Lage des Zeichenbrettes entweder durch eine an letzterem

Beim Zeichnen ift nicht feiten eine

Tifchplatten vor

angebrachte hohe Leifte oder durch eine entfprechende Unterlage, bald höhere, bald tiefere Lage des Zeichenbrettes erwünfcht;

aus

diefem Grunde hat man die Zeichen-

tifche auch mit verftellbaren Platten verfehen (Fig. 47).

Der Zeichentifch foil die Möglichkeit darbieten, darin ein Zeichenbrett auf bewahren zu können. Soll daffelbe dabei eine lothrechte Stellung einnehmen, fo wird im Untergeftell des Tifches entweder eine entfprechende Nifche (Fig. 46) oder eine bis nahezu auf den Fufsboden herabreichende Vertiefung, in welche das Brett verfenkt wird, vorgefehen, oder aber man bringt unter der Tifchplatte ein Fach an, in welches das Brett wagrecht eingefchoben wird (Fig. 47). Aufserdem find an jedem Zeichentifch eine oder

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

zwei Schiebeladen oder Schubfächer (Fig. 46 u. 47), worin die Zeichengeräthe aufbewahrt werden können, anzubringen. Es ift eine Verfchlufsvorrichtung erwtinfcht, durch welche ein Abfchliefsen fämmtlicher Fächer und Läden mittels nur eines Schlüffels möglich ift (Fig. 47).

Die Sitze für die zeichnenden Studirenden find entweder einfache Stühle mit niedriger Lehne oder Schemel, bisweilen auch Drehfchemel.

Aufser diefen Haupteinrichtungsgegenftanden find in einem Conftructions-, bezw. Zeichenfaal noch ein Wafchtifch (mit Wafferzuleitung) zum Auffpannen der Zeichenbogen, zum Reinigen der Zeichenbretter, welche Arbeiten indefs beffer in befonderen Räumen vorzunehmen find, etc. und ein Korb, bezw. Kaften zur Bergung der Papierabfälle erforderlich. Bisweilen werden die unbenutzten Zeichenbretter nicht in den Zeichentifchen felbft, fondera in befonderen Schränken auf bewahrt; diefe erhalten alsdann nicht unter D Tiefe und finden an der der Fenfterfeite gegenüber liegenden Wand Aufftellung. Hierdurch wird die Tiefe der Säle und die auf einen Studirenden entfallende Grundfläche allerdings nicht unwefentlich vermehrt.

Fig. 48.

-4-

.3.80

.....

3,40------§---?

■>V-

>|c-

IO

^-90-^-400 -ÿf-90-^f—100—&--90-&-100—90--«----1 80

--1Û5—-80-^n- 90 -*O80-X--90 -ÿè-80-5>

v>

1:125

Conftructions- und Zeichenfäle.

Es ift bereits im vorhergehenden Hefte des vorliegenden Halbbandes gefagt worden, dafs bei Zeichenfälen in ganz behänderer Weife für gute Erhellung Sorge getragen werden mufs. grofse (breite und vor Allem auch hohe) Fenfter in Anwendung gebracht werden;

Norden einfallendes Licht ift das geeignetfte. Die Fenfteraxen fallen mit den Tifchreihen in Wechfelbeziehung ftehen (Fig. 48); am beften wäre es, wenn jeder Tifchreihe ein Fenfter entfprechen würde.

Malen, für Zeichnen nach Gypfen etc. empfiehlt es fich, zur Abhaltung des ungünftig wirkenden Lichtes der Nachbarfenfter, jede Tifchreihe durch ScÜeerwände von den benachbarten Tifchreihen abzufcheiden. Solche Wände können nur aus Brettern hergeltellt und müffen fo hoch geführt werden, dafs die nachtheilige Lichtwirkung

von

Es müffen defshalb an der linken Seite der Zeichenplätze

In Sälen für Freihandzeichnen und

befeitigt wird. In derartigen Zeichenfälen treten bisweilen an Stelle der Zeichen-tifche Staffeleien.

Nicht feiten wird in den Conftructions-, bezw. Zeichenfälen eine künftliche Beleuchtung nothwendig. Diefelbe wird zur Zeit meift durch Leuchtgas, entweder durch Standlampen oder durch von der Decke herabhängende Deckenlampen, bewirkt. Erfteren mufs durch Gummifchläuche das Gas zugeführt werden ; find die Tifchreihen feft ftehend, fo kann die Gaszuleitung unter den Tifchplatten hergeführt werden.

Für das Zeichnen nach Gypfen werden frei im Raume hängende Deckenlampen, deren Höhenlage fich etwas verändern läfft, erforderlich.

In der Neuzeit giebt fich auch das Beftreben kund, für die künftliche Erhellung der Arbeitsräume elektrifches Licht in Anwendung zu bringen.

An den freien Wänden der Conftructionsfäle hat man nicht feiten Längen-und Höhenmafsftäbe angebracht.

Neben jedem Conftructions- und Zeichenfaale findet ein Docenten-Zimmer Platz, welches für den Lehrer des Freihandzeichnens häufig als befonderes Atelier eingerichtet wird.

Vorlagen für den Unterricht im Zeichnen werden entweder in befonderen Gefachen oder Schränken eines mit dem Zeichenfaale unmittelbar in Verbindung flehenden Raumes für Vorlagen untergebracht oder in verfchliefsbaren Schränken aufbewahrt, welche an einer Wand des Zeichenfaales felbft aufgeftellt werden. Durch diefe Schränke dürfen aber die oben erwähnten Gange nicht beeinträchtigt werden.

Eine befondere Art von Uebungsräumen bilden die für den Unterricht im Modelliren erforderlichen Säle. Auch für diefe ift eine befonders gute Erhellung, wenn thunlich von Norden her, Hauptbedingung. Den Fenftern zunächft werden die fchweren und drehbaren, auf einem feften Unterfatz ruhenden Modellir-Stühle aufgeftellt; zwei zweckmäfsige PArmen derfelben find in Fig. 49 u. 5° dargeftellt. Will man eine gröfsere Zahl von Modellir-Stühlen aufftellen, ohne dafs man die ausreichende Fenfter-beleuchtung zu befchaffen im Stande ift, fo ordne man Deckenlicht an.

Kleinere Modellir-Arbeiten werden an Tifchen gewöhnlicher Form vorgenommen, welche in

Fig. 49.

~ H 5*

57-

Modellir-

Säle.

Fig. 50.

⁵ 90

/\

in

Pli

L.’w:

&S<D

fei

k-

Modellir-Sttihle.

¹

)    Nach einer von Herrn Profeffor Dr. Warth zu Karlsruhe gütigft überlaffenen Photographie.

²

28)    Facf.-Repr. nach: Wiener Neubauten. Serie B: Wiener Monumentalbauten. Bd. 2: Die k. k. Univerfität von H. v. Ferstel. Wien. Erfcheint feit 1886. Bl. 17 u. 18.

³

29)    Siehe den folgenden Halbband diefes »Handbuches« (Art. 398).

⁴

)    Siehe ebendaf. (Art. 74).

⁵

   Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et conftruits en France depuis le commencement du XlXme Ji'ecle. Paris 1845—50. Bd. 3, Bl. 354, 355.

⁶

   Moniteur des architectes 1879, PI. 49—50, 57 u. PI. aut. XIX, XX; 1880, PI. 12.

⁷

   Allg. Bauz. 1839, BI. CCCIII, CCCIV, CCCV.

⁸

   Winkler, E. Bautechnifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 219.

⁹

   Zeitfchr. f. Bauw. 1865, S. 79 — und: Nouv. annales de la confi. 1869, PI. 47—48; 1870, PI. 43—46.

58.

Sammlungs

räume.

jenem Theile des Modellir-Saales Aufstellung finden, der von den gedachten Modellir-Stiihlen nicht eingenommen wird.

Neben dem Modellir-Saal und mit demfelben im Zufammenhange müffen noch eine Thonkammer und ein Raum für das Herftellen der Formen und der Gyps-abgüffe vorgefehen werden. Durch das Anordnen einer befonderen Thonkammer und eines befonderen Giefsraumes wird u. A. auch der Vortheil erreicht, dafs Seitens der Schüler Thon und Gyps aus einander gehalten werden; erfahrungsgemäfs ge-fchieht dies nicht immer; vielmehr wird häufig aus Unachtfamkeit etc. der Modellir-Ihon mit Gypsabfällen gemengt und dadurch in kurzer Zeit unbrauchbar gemacht. Der Thon wird in Steinernen oder hölzernen Behältern aufbewahrt; für letztere empfiehlt fich Eichenholz; Tannenholz fault zu rafch. Im Giefsraum ift ein Ofen (Fig. 5¹) aufzuftellen, in deffen Keffel der zum Herftellen der Formen erforderliche Leim erwärmt wird. Thonkammer und Giefsraum find mit wirkfamen Lüftungseinrichtungen zu verfehen.

Dg. 5r-

IT

V15 n- Gr.

Leimofen.

Weiters ift ein Sammlungsraum erforderlich, worin die beim Unterricht zu verwendenden Modelle und Zeichenvorlagen auf bewahrt werden. Endlich ift ein Zimmer für den betreffenden Lehrer vorzufehen; daffelbe erhält bisweilen eine Gestaltung und Einrichtung, wie fie bei den Bildhauer-Ateliers üblich ift (Siehe das nächfte Heft diefes Halbbandes, Abfchn. 3, A).

In allen dem Modellir-Unterricht dienenden Räumen mufs ausreichend Waffer zur Verfügung fein. In einigen derfelben, namentlich im Giefsraum, wird der Fufs-boden oft ftark verunreinigt, wefshalb ein häufiges Abfpülen deffelben nothwendig wird; bei der Wahl des Fufsbodenmaterials ift hierauf zu achten.

Ueber die grofse Bedeutung der Sammlungsfäle und über deren räumlichen Zufammenhang mit den Lehrftiihlen, zu denen fie gehören, wird noch unter c eingehend die Rede fein. Hier foil nur bezüglich der Anordnung und Ausstattung

folcher Räumlichkeiten auf Art. 34 (S. 32) verwiefen werden. Entkleidet man das dort Gefagte des Wenigen, was etwa nur für Univerfitäts-Sammlungen Geltung haben mag, fo hat man auch alle Regeln und Grundfätze zufammengeftellt, die bei der Unterbringung der Sammlungen einer technifchen Hochfchule mafsgebend find.

Bibliothek

und

Die Bibliothek-Räume und die Lefezimmer liegen zweckmäfsiger Weife im 59-Erdgefchofs in der Mitte des Hauptgebäudes und in der Nähe der Verwaltungsräume. Das Gefchäftszimmer des Bibliothekars findet paffend zwifchen der Bibliothek Lefezimmet. und dem Lefezimmer Platz, fo dafs der Zugang zu diefem letzteren durch das Gefchäftszimmer zu nehmen ift. Sind befondere Lefezimmer für Profefforen und Studirende vorhanden, fo legt man diefelben meiftens neben einander. Für die Bibliothek und Lefezimmer gilt die Beleuchtung durch Tageslicht von Nord, bezw. von Nordoft oder auch noch von Oft als die befte. Für die Bibliothek ift von vornherein eine ausgiebige Grundfläche in Anfpruch zu nehmen, um hierdurch der ftetigen Vermehrung auf längere Jahre hinaus Rechnung zu tragen. Sie mufs gut beleuchtet fein, grofse Wandflächen befitzen und feuerficher gebaut fein. Die Aus-rtiftung derfelben durch Geftelle mit Galerien etc. ift diefelbe, wie in fonftigen Biicher-Magazinen und worüber noch im 4. Heft diefes »Halbbandes« (Abfchn. 4, A,

Kap. 2: Bibliotheken) eingehend die Rede fein wird. Für Tifche mit Fächern zur Aufnahme von Mappen, in welchen Zeichnungen, Photographien etc. aufbewahrt werden, etwa auch für Schreibtifche der Bibliothek-Beamten, ift Raum zu gewähren.

Fig. 52.

s.

iMl

Mil

■Pp r pgfi r l8I o

Ü!

Iäch

mm*

mm

s!

Bl

■ t— «

fci

■5

IT

EJ

At--:-

•s

mm

3S

ES

fl

SES

*1-

■m

jp

n

17

MW

1:500

<0 987654321    0

h-1 ' UJ-M-fl i j 11 H-+-H-

Technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg. — Schnitt nach der Hauptaxe °³).

10

15

20"»

60.

Verwaltungs-

räume.

Die Lefezimmer find thunlichft grofs anzulegen und mit mehreren Lefetifchen fo auszuftatten, dafs diefe Tifche nur immer von einer Reihe der Lefenden, welche das Licht am heften von links einfallend erhalten, benutzt werden. Aufserdem darf im Lefezimmer ein Wafchtifch nicht fehlen. Gefache, welche vorübergehend Bücher oder Zeitschriften aufnehmen, fo wie einzelne Tifche, auf denen gröfsere Kupferwerke , Zeichnungen etc. ohne Schädigung ausgebreitet werden können, find in geeigneter Weife aufzuftellen.

Unter Bezugnahme auf das in Art. 36 (S. 36) über die Geschäftsräume der Univerfität Gefagte, fei hier bemerkt, dafs auch bei den technischen Hochfchulen die Geschäftsräume des Rectors (bezw. Directors) und Senats (bezw. Directoriums),

Fig- 53-

jfefeas

a^plp

wÊ tW.

I

Mi

Eg

52

il

p T|

ri ■&

fr'- n

■

■Pra^I DJ

P^^BPTir^prirrepr n n mr

JISmfflBlimr

gg

.......*-iv**fe

IL J.L-.1J—U—lEZl-JJ JILTIICS    p

i™

■r[

□IQ

ï rCTfimn

; I BuB-., - ■■ ■    ⁷ r!"' ~~ilr

IS

::f!

RMmI

IUI

AUA

Hil

m-;:»

iîfi iifyiii.fi

Eil

ni

iji

Hi ! i:i \ ; ! I ! I : • UJ i[j

MMjJFalJJ

mmirni

mm

i£31

t=

dl

1:250

3    4.    5 C

8    9    10    11

e-J-

H-

T*

Technilche Hochfchule zu Aachen. — Schnitt nach der Hauptaxe ⁵⁴).

die Kanzlei nebft Caffe und Registratur und das Conferenz-Zimmer des Profefforen-Collegiums, wenn irgend möglich, im Erdgefchofs nahe dem Haupteingange liegen Sollen. Die Raumabmeffungen find aus den Später vorzuführenden Grundriffen von technischen Hochfchulen erfichtlich. Die Ausstattung diefer Räume Soll in den bedeutenderen derfelben eine würdige fein, fonft aber in der Kanzlei, dem Caffen-Zimmer und der Registratur einfach gehalten werden.

Bezüglich der Aula kann in der Hauptfache auf das über denfelben Gegenftand ebenfalls bei den Collegienhäufern der Univerfitäten (fiehe Art. 33, S. 29) Vorgeführte verwiefen werden. Auch der Feftraum einer technifchen Hochfchule ift an einer bevorzugten Stelle des Hauptgebäudes in entfprechender Gröfse und in hervorragender architektomfcher, äufserer, wie innerer Durchbildung anzulegen. Dem-

Fig. 54-

lllil

ff

6:.

Feftfaal.

HL

.'CI

iiip

w»

ii

Rednerbühne in der Aula der technifchen Hochfchule zu Aachen⁵⁴). — ¹/zo n. Gr.

nach befindet fich die Aula meiftens im Mittelbau der Hauptfront des I. und IL, mitunter des II. Obergefchoffes und wird hier gleichfalls in Verbindung mit der Haupttreppe leicht zugänglich gemacht. Sie erhält paffend einen oder zwei gröfsere Vorräume mit daneben hegenden Kleiderablagen.

von

62.

Stellung

des

Haufes.

Eben fo, wie bei den Univerfitäten, befteht die Möblirung der Aula aus einem Rednerpult (bisweilen auch aus zwei dergleichen), welcher in der Nähe einer Seitenwand auf einem mäfsig hohen Podium aufgeftellt wird, und aus Stuhlreihen. Ein I heil der letzteren findet auf dem Podium Platz und dient zu Sitzen für die Docenten-fchaft; ein anderer gröfserer Theil wird für die übrige Verfammlung in Benutzung gegeben.

Der Feftfaal der technifchen Hochfchule zu Charlottenburg (Fig. 52 ⁵³) ift 26,65 m lang und 16,80 m tief; er ift von den zu beiden Seiten angrenzenden Sitzungsfälen und von der den Glashof umgebenden Halle durch je 2, im Ganzen alfo durch 6 Thüren zugänglich. Auf dunklem Wandgetäfel, deffen Sockel und Gefims von fchwarzem belgifchen und grauem fchlefifchen Marmor, deffen Flächen aber aus Stuckmarmor hergeftellt find, erheben fich die lebhaft rothen Säulen und Pilafter mit zwifchenliegenden, gelblichen, grün eingefafften, gleichfalls mit Stuckmarmor bekleideten Wandflächen. Die reiche Gypsdecke mit Stichkappen ift in hellem Elfenbeinton mit Oelwachsfarbe unter fparfamer Anwendung von Vergoldung geftrichen. Die Bogenfelder der Stichkappen wurden mit architektonifchen Wandgemälden, Darftellungen Gebäuden der verfchiedenartigen Stile etc. gefchmückt. Bunte Glasfenfter mildern das durch die gewaltigen Fenfter einfallende Licht; die denfelben gegenüber liegenden Wandfelder nehmen in der Mitte eine Nifche mit dem bronzenen Standbild des Kaifers, an den Seiten zwei Marmortafeln mit den Namen der in den letzten Kriegen gefallenen Studirenden auf ⁵⁵).

Die Aula im Hauptgebäude der technifchen Hochfchule zu Aachen (Fig. 53 ⁵⁴) ift rund 18m lang, 10m tief und reicht durch das I. und II. Obergefchofs ; im letzteren öffnen fich Loggien gegen den Saal. Reiche architektonifche Ausbildung in Stuck und eben fo reicher Farbenfchmuck zieren diefen Feftraum. In den Rundbogen der Wandnifchen find Medaillon-Köpfe hervorragender Vertreter der technifchen Wiffen-fcllaft und Kunft angebracht ; die lebensgrofsen Bildniffe des Kaifers und des Kronprinzen fchmücken die Wände.

Als Beifpiel für die Rednerbühne in einer Aula diene Fig. 54 ⁵⁴), dem eben befchriebenen Feft-laal entnommen.

c) Gefammtanlage und Conftruction.

Die Wahl der Bauftelle für eine technifche Hochfchule ift im Allgemeinen den gleichen Gefichtspunkten unterworfen, wie folche bereits in Art. 21 (S. 15) für die Univerfitäten angegeben worden find. In der Regel wird man im vorliegenden Falle etwas freiere Hand haben, weil die für eine technifche Hochfchule erforderlichen Baulichkeiten bei Weitem nicht fo ausgedehnt find, wie für eine Univerfität; nur der Umftand, dafs man für erftere eine lang entwickelte Nordfront benöthigt, kann bisweilen Schwierigkeiten verurfachen.

Von befonderer Wichtigkeit ilE die Lage des Hauptgebäudes zu den Himmelsgegenden.

Der Schwerpunkt der Lehrftätten der technifchen Hochfchulen liegt in Bezug auf Zahl und Gröfse der Räume in den Uebungs- und Zeichenfälen. Für diefelben ift direct einfallendes, ruhiges, nur von einer Seite, und zwar der linken Seite des Zeichners, kommendes Tageslicht durchaus erforderlich. Dieferhalb zieht die Längs-axe folcher Räume, wie bereits angedeutet, am beften von Oft nach Weft, fo dafs das Tageslicht, als von Nord kommend, die Beleuchtung derfelben liefert.

Die Hörfäle erhalten gleichfalls am paffendften nur einfeitiges Licht. Der Hör-faal für Phyfik ift, da hier für viele Verfuche Südlicht gefordert wird, nach Süden zu legen. Sehr grofse Hörfäle können auch ohne Nachtheil ihre Tagesbeleuchtung von zwei Seiten, und zwar am geeignetften durch Nord- und Südlicht, erhalten.

Die Sammlungsräume für die rein technifchen Zweige dürfen Südlicht bekommen, während für die etwa anzulegenden botanifchen oder zoologifchen Samm-

lungen beffer Räume mit Nord- oder Oftlicht angelegt werden. Letzteres gilt auch für die Bibliothek und die Lefezimmer.

In Rückficht auf diefe Erörterungen, und namentlich in Anbetracht der grofsen Zahl der anzulegenden Conftructions- und Zeichenfäle, wird dem Hauptgebäude am beften eine nach Norden gerichtete ausgiebige Front-Entwickelung gegeben, welche bei befonderen Umftänden höchftens in eine Entwickelung nach Nordoft umgewandelt werden füllte.

Um den Verkehr im Gebäude nicht durch Unberufene geftört zu fehen, erfcheint es äufserft zweckmäfsig, nur einen Haupteingang anzulegen, welcher andauernd von dem Hauswart überwacht werden kann.

Die etwa erforderlich werdenden Nebeneingänge füllten in der Regel verfchloffen gehalten und nur von den zur Benutzung diefer Eingänge befonders Befugten in Gebrauch genommen werden. Unmittelbar am Haupteingange hege eine geräumige Flurhalle, in naher Verbindung damit die Haupttreppe und die mindeftens 3m breiten, eine Verkehrsader bildenden Gänge.

Bei der Grundrifsanordnung ift ferner zu beachten, dafs Nebentreppen ihrer Zahl nach thunlichft eingefchränkt werden, damit die Ueberficht des Verkehres im Gebäude möglichft erleichtert wird. Aufzüge an geeigneten Stellen, namentlich in der Nähe der Nebentreppe, dienen paffend zur Beförderung fchwerer Gegenftände, wie Heizkörper, grofse Modelle etc.

Die im Gebäude für erforderlich erachteten Dienftwohnungen müffen befondere Eingänge von aufsen erhalten und ftehen höchftens durch untergeordnete Thtiren mit den Gängen des Hauptgebäudes in Verbindung.

Bei einer Grundrifsanordnung mit Lichthöfen ift für gut gelegene Eingänge zu denfelben zu forgen. Bei gröfseren Lichthöfen find diefe Eingänge zu Durchfahrten zu gehalten, damit z. B. bei Feuersgefahr die Löfchvorrichtungen ohne Mühe in diefe Llöfe gebracht werden können.

Die Plananlage des Hauptgebäudes wird, bedingt durch die bedeutende Anzahl und durch die nicht geringen Abmeffungen der unterzubringenden Räume, an lieh fchon eine gewaltige, fo dafs die Einfügung derfelben in ein einziges Gefchofs, ab-gefehen von der hierdurch entfliehenden weitläufigen Verbindung der Einzelftätten und dem nöthig werdenden mächtigen Bauplatze, kaum durchführbar erfcheint. Vielmehr wird der Aufbau des Hauptgebäudes in mehrere Gefchoffe gegliedert werden müffen, wobei jedoch die fchon oben erwähnte Verbindung der Räume der einzelnen Hauptgruppen nicht zerriffen werden darf.

Im Allgemeinen werden für den Aufbau mindeftens erforderlich: das Sockel-gefchofs, ein Erdgefchofs und ein Obergefchofs; meiftens wird aber noch ein zweites Obergefchofs hinzutreten müffen. Ueber diefe Gefchofszahl hinauszugehen, wird in jeder Beziehung unbequem und unzweckmäfsig. Die Höhe der Gefchoffe darf nicht zu gering bemeffen werden. Das Sockelgefchofs, deffen Sohle vortheilhafter Weife höchftens l¹» unter dem Erdboden gelegen ift, wird, von Fufsboden zu Fufsboden gerechnet, paffend 2,5 m, 4,o m bis 5,3 m hoch genommen, damit in demfelben Werk-ftätten, Dienftwohnungen für Unterbeamte, geeignetenfalls auch das Erfrifchungs-Local angelegt werden können.

Die durchfchnittliche Höhe des Erdgefchoffes und jedes Obergefchoffes kann zu 5 bis 6m, von Fufsboden zu Fufsboden gemeffen, angenommen werden. Die Fefträume und die grofsen Hörfäle reichen alsdann häufig durch zwei Gefchoffe, bezw. mit in den Dachraum.

Eingänge,

Verkehrsräume

und

Höfe.

64.

Zahl

und Höhe der

Gefchoffe.

6S-

Grundrifs

bildung.

Für die Grundrifsbildung des Hauptgebäudes einer technifchen Hochfchule gelten im Allgemeinen die im vorhergehenden Kapitel (unter d, i) für die Collegien-häufer der Univerfitäten entwickelten Grundfätze; nur wird im vorliegenden Falle das bereits über den Zufammenhang der verfchiedenen Räume unter einander und über die Lage derfelben gegen die Himmelsgegenden Gefagte noch mit zu berück-fichtigen fein. Namentlich find auch hier Anlagen mit Mittelgang und beiderfeits daran ftofsenden Zimmerreihen zu vermeiden.

Im Befonderen kann für die Plangeftaltung des in Rede ftehenden Hauptgebäudes die Anordnung der Sammlungsräume von Bedeutung werden. In ihrer Lage zu den Hör-, Conflructions- und Zeichenfälen oder in ihrem Zufammenhange unter einander, in Rückficht auf eine ununterbrochene Reihenfolge der Sammlungen oder im Hinblick auf eine mehr lockere, aber dennoch vorhandene leichte Verbindung mit den Hör-, Conflructions- und Uebungsräumen treten diefelben vielfach als bedeutender Factor in der Planlage des Gebäudes auf.

erer Zeit waren die Lehrmittelfammlungen der technifchen Hochfchulen im Allgemeinen nur geringfügig zu nennen, fo dafs diefelben in einzelnen Schränken der Säle, in welchen die Sammlungsgegenftände zu benutzen waren, oder auf den Gängen untergebracht werden konnten. Nur für Mineralogie, Phyfik, Geodäfie, hin und wieder für Mafchinenbau und Bau-Conftructionslehre, waren zuweilen einige Räume in der Nähe der dem betreffenden Fache zugewiefenen Hör- oder Zeichen-fäle als befondere Sammlungszimmer eingerichtet.

In der Neuzeit, und namentlich feit der Errichtung mehrerer bedeutender neuer Gebäude für die technifchen Hochfchulen in Deutfchland, hat man für die Befchaffung von Lehrmitteln erhebliche Geldmittel gewährt, fo dafs die Zufuhr von Sammlungs-Objecten, häufig vermehrt durch Schenkungen, gemacht von Freunden der technifchen Hochfchulen, an vielen Stätten eine äufserft reichliche geworden ift.

Konnten bei den älteren technifchen Hochfchulen, welche vielfach aus einigen befonderen P'achfchulen hervorgegangen find, für die vermehrten Sammlungen nur einigermafsen dem Bedürfnifs entfprechende Sammlungsräume eingefügt werden, fo ift bei den fofort als technifche Hochfchulen errichteten neueren Bauwerken den Sammlungsräumen befonderes Gewicht beigelegt worden. Nehmen diefelben doch häufig in ihren Grundflächen eine Gröfse in Anfpruch, welche mit den für Hör-, Conftructions-und Zeichenfäle aufzuwendenden Grundrifsflächen nahezu gleichwerthig wird.

Die Vertheilung der Flächen für die Sammlungsräume in der gefammten Plananlage der Hauptgebäude der technifchen Hochfchulen läfft bei den bekannten derartigen Lehranftalten eine charakteriftifche Verfchiedenheit erkennen.

In den Hochfchulen zu Aachen, Dresden, München, Stuttgart etc., auch zu Wien, Zürich etc., find die Sammlungsräume vorwiegend mit den Hör-, Conftructions-und Zeichenfälen des zugehörigen Faches unmittelbar in Verbindung gebracht und ftehen unter fich nicht im gefchloffenen Zufammenhange. Eine derartige Anordnung hat den Vortheil, dafs für den Unterricht im Einzelfache oder in einer Abtheilung die Lehrmittel der zugehörigen Sammlung leicht zur Hand find, dagegen aber den Nachtheil, dafs Studirende anderer Abtheilungen die Sammlung weniger eingehend in Augenfehein nehmen können.

In der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig ift auf die Planlage der fehr ausgedehnten Sammlungsräume ganz befonderer Werth gelegt worden. Die Sammlungen an fich find hier fehr reichhaltig. Um diefelben den Studirenden fchon

zur

während des Vorbeigehens fichtbar werden zu laßen, umziehen die Sammlungsräume in faft ununterbrochener Folge die Flügelgänge, nur getrennt davon durch reichlich mit verglasten Schauöffnungen verfehene Wände; diefelben liegen fonft aber, in ihren fachlichen, den einzelnen Lehrfächern zugehörigen Abfchnitten, den ent-fprechenden Hör-, Conftructions- oder Zeichenfälen unmittelbar gegenüber. Die einzelnen Abfchnitte find nur durch Glaswände, in welchen Verbindungsthiiren angelegt wurden, von einander getrennt.

In diefen Kreis der Sammlungsräume iff noch nahezu die Bibliothek gezogen, fo dafs diefe auf dem Rundgange durch die Sammlungen leicht mit erreicht werden kann. (Siehe die Grundriffe in Fig. 57 u. 58.)

Hierdurch iff gleichfam die Anlage eines »technifchen Mufeums« entftanden, welches auch einem der Hochfchule nicht unmittelbar angehörenden Publicum Befichtigung, ohne Störung der eigentlichen Ziele der Hochfchule herbeizuführen, zugänglich gemacht werden kann.

Eine Ausnahme von diefem Syfteme der Anordnung der Sammlungsräume machen nur diejenigen für Modelle und Lehrmittel des Freihandzeichnens und die Sammlungszimmer für Botanik, Zoologie und Mineralogie. Erftere liegen abgefchloffen in Verbindung mit den Sälen für Freihandzeichnen; letztere bilden für fich eine Hauptgruppe als naturhiftorifches Mufeum. Mit diefem verknüpft liegen die ent-fprechenden Hörfäle nebft Zubehör.

Die Sammlung für allgemeine Chemie befindet fich naturgemäfs nicht im Hauptgebäude.

In der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg iff eine ununterbrochene Folge der Sammlungsräume nicht angenommen. Diefelben find aber in einigen Zweigen, wie die Gyps-Sammlung und die Sammlungen für Ingenieurwefen und Mafchinenbau, unmittelbar auch von der Eingangshalle aus fichtbar und in den übrigen Theilen in anfprechender Weife, in gewiffem Zufammenhange unter fich, mit den zugehörigen Gruppenräumen in Verbindung gebracht. (Siehe die Grundriffe in Fig. 72 u. 73.)

Hiernach ergeben fich drei Hauptgrundrifsanordnungen, welche in den fpäter (unter d) vorzuführenden Beifpielen zur Anfchauung gebracht werden follen.

An der Ecole des ponts et chauffées iff für die Sammlungen (einfehl, eines Ob-fervatoriums) ein befonderer Bau errichtet worden ; doch fcheint dies weniger durch innere Nothwendigkeit, als durch die örtlichen Verhältniffe veranlafft worden zu fein⁵⁶). Wenn auch die Schaffung eines folchen völlig gefonderten »technifchen Mufeums« feine unleugbaren Vorzüge hat, fo ift die Benutzung diefer vereinigten Sammlungen für den technifchen Unterricht mit manchen Schwierigkeiten und Weitläufigkeiten verbunden, fo dafs eine folche Anlage nicht empfohlen werden kann.

Auch für die chemifchen Laboratorien iff paffend nur ein Haupteingang anzulegen; eine Haupttreppe und Gänge, nicht unter 3m breit, vermitteln den Verkehr. Nebentreppen find in möglichft geringer Zahl anzubringen. Aufzüge werden an paffender Stelle jedoch mit Vortheil benutzt. Für etwa in der Plananlage auftretende Lichthöfe, für die Dienftwohnungen von Unterbeamten gilt das hierüber beim Hauptgebäude Getagte gleichfalls.

Was die fonftige Grundrifsbildung des chemifchen Inftitutes anbelangt, fo mufs, wie fchon oben getagt wurde, auf das fpäter folgende einfehlägige Kapitel über derartige Gebäude verwiefen werden.

In conftructiver Beziehung ift bei den Baulichkeiten einer technifchen Hochfchule neben völliger Zweckmäfsigkeit gröfste Solidität und thunlichfte Feuerficherheit

66.

Chemifches

Inftitut.

67.

Conftructives.

68.

Innerer

Ausbau.

zu erftreben. Die Conftruction im Allgemeinen, fo wie die Einzelheiten derfelben möchten durchwegs auf dem neueften Standpunkte der Technik beruhen; es fei das ganze Haus geradezu ein Mufterbau, durch deffen tägliche Betrachtung die Studiren-den des Bauwefens ein Vorbild für künftige Ausführungen erhalten.

Was im vorhergehenden Kapitel in der fraglichen Richtung an verfchiedenen Stellen gefagt wurde, ift hier ebenfalls zu beachten ; namentlich ift auch eine feuer-fichere Conftruction der Decken in Anwendung zu bringen.

Die Zweckmäfsigkeit und Solidität der baulichen Herftellung wird fich felbft-redend nicht blofs auf die raumbegrenzenden Conflructionstheile, fondern vor Allem auf den inneren Ausbau mit zu erftrecken haben. Gerade hierin kann das Haus in feinen Einzelheiten als Anfchauungsgegenfland für den Unterricht in der Bau-Conftruction dienftbar gemacht werden.

Die bedeutende räumliche Ausdehnung des Hauptgebäudes fordert für die Heizung und Lüftung feiner Räume die gröfste Sorgfalt. Für den gewaltigen Baukörper wird felbftverftändlich ftets eine Sammelheizung und eine kräftige Lüftungs-Anlage in Anwendung kommen. Das in Art. 41 (S. 39) in diefer Richtung Gefagte bleibt auch hier von Bedeutung.

Die im Hauptgebäude des Polytechnikums zu Dresden (liehe Art. 73) ausgeführte Lüftungs- und Heizungs-Anlage ift von Weifs entworfen und berechnet. Es wurde Feuerluftheizung gewählt und für jeden zu heizenden oder zu lüftenden Raum ein befonderes Canal-Syftem und eine befondere Heizkammer angeordnet. So lange die Räume nur geheizt und nicht zugleich auch gelüftet werden follen, kehrt die abgekühlte Zimmerluft durch niederwärts gehende Canäle in die Heizkammer zu neuer Erwärmung zurück (Umlauf); für den Fall der Lüftung jedoch wird mittels eines durch eine Dampfmafchine bewegten Bläfers die aus dem Freien entnommene Luft durch wagrechte Hauptcanäle in die einzelnen Heizkammern geprefft, hier erwärmt und durch die auffteigenden Zuluft-Canäle in die betreffenden Räume geführt, während gleichzeitig die verdorbene Zimmerluft durch auffteigende Canäle entweicht. Für die Aula wird ausnahmsweife die Luft nicht an Oefen, fondern an Dampfrohren erwärmt und von der Decke aus, fein vertheilt, in den Raum geführt. Das Dampfkeffelhaus liegt verfenkt in dem einen der beiden Höfe.

Für das Hauptgebäude der technifchen Hochfchule zu Aachen (fiehe Art. 70) wurde Heifswaffer-(Mitteldruck-) Heizung gewählt, und zwar nur ftir das Erd-, I. und II. Obergefchofs, während das Sockel-gefchofs mittels gewöhnlicher Oefen erwärmt wird. Für die 3 erftgedachten Gefchoffe find 3 Oefen vorhanden, deren jeder 3 Rohrfyfteme enthält, fo dafs das ganze Haus in 18 Abtheilungen getrennt geheizt werden kann. — Die Anlagen für die Lüftung wurden auf die Hörfäle befchränkt. Die Canäle für die Abluft liegen im Erd- und I. Obergefchofs in den Deckengefimfen, für die Säle des II. Obergefchoffes auf dem Fufsboden des Dachfpeichers ; fie nehmen die verdorbene Luft mittels durchbrochener Rofetten auf und führen fie einem grofsen, 95cm weiten, gemauerten, über dem Dache ausmündenden Saugfchlote zu, worin oben eine Anzahl Gasflammen brennen; vor Einmündung diefer Canäle in den Saugfchlot ift im letzteren eine Droffelklappe zur Regelung des Zuges angebracht. Die Zuführung der frifchen Luft gefchieht fowohl durch jaloufieartige Glasfcheiben im Oberflügel der Fenfter, welche von unten aus ftellbar find, als auch durch Schlitze, welche unter den Fenfterbänken (auf die ganze Fenfterbreite) offen gelaffen find und gleichfalls durch Schiebervorrichtungen geregelt werden können ; der Luftbedarf für den Kopf und die Minute wurde zu 0,i24ct>m angenommen.

In der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig erfolgt die Erwärmung fämmtlicher Räume des Hauptgebäudes und des chemifchen Inftitutes, einfchl. der Gänge, durch eine Dampfheizung, mit welcher eine Drucklüftung verbunden ift. Letztere wird durch von einer Dampfmafchine getriebene Bläfer, welche die Luft aus dem Freien anfaugen und nach den einzelnen Räumen preffen, bewirkt; die verdorbene Luft zieht durch über Dach geführte Abzugscanäle ab. In den Lehrräumen find im Wefent-lichen Dampföfen, in den Profefforen-Zimmern und Verwaltungsräumen Dampfwafferöfen aufgeftellt. Um im Winter die Zuluft mit einer Temperatur von etwa 20 Grad C. in die Räume gelangen zu laffen, wird diefelbe an Dampfrohren , welche in der zwifchen den Bläfern und dem Hauptluftcanal gelegenen Lufterwärmungskammer eingefetzt find, entfprechend vorgewärmt ; an der Stelle, wo die Zuluft diefe Kammer verläfft, ift zur bequemen Beobachtung der Temperatur derfelben ein Thermometer mit aufsen liegender Scala angebracht. — Das Keffelhaus ift als befonderer Nebenbau ausgeführt.

Für die technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg wurde die Frage der Heizung und Lufterneuerung auf Grund einer Wettbewerbung⁵⁷) entfchieden. Es wurde von vornherein feft geftellt, dafs Lüftung und Heizung von einander zu trennen feien , dafs die frifche Zuluft durch Dampfheizrohre auf 10 bis 12 Grad C. zu erwärmen und alsdann in die Räume einzuführen fei und dafs die weiter noch erforderlicbe Heizung der Räume felbfl durch darin aufgeftellte Dampfheizkörper bewirkt werden folle ; die Abführung der verbrauchten Luft follte durch Abzugscanäle, welche im Mauerwerk ausgefpart und über Dach geführt wurden, ftattfinden. Es wurde ferner angenommen, dafs für Flure, Gänge und Vorplätze eine einmalige Lufterneuerung in je 4 bis 5 Stunden und eine Erwärmung bis auf 10 Grad C., für Sammlungsräume eine gleiche Lufterneuerung und Erwärmung bis auf 20 Grad (jedoch nur je nach dem zeitweifen Bedürfnifs), für Arbeitsräume, Hörfäle, Conftructions- und Zeichenfäle eine Luftzuführung von 20 cbm für den Kopf in der Stunde und eine Erwärmung bis auf 20 Grad ftattfinden müffe. Es ergab fich, dafs für die Heizung und Lüftung des ganzen Hauptgebäudes (fiehe die Grundriffe deffelben in Fig. 72 u. 73) nur eine Centralftelle, und zwar im Sockelgefchofs unter dem Fufsboden des mittleren Glashofes, anzulegen und derfelben die Luft mittels einer aufserhalb des Gebäudes aufzuftellenden Dampf-mafchine durch einen Bläfer zuzuführen fei ; dem entfprechend wurden unter dem Glashofe 6 grofse Luft-heizkammern zur Vorwärmung der frifch eintretenden Luft angeordnet. Von diefer Centralftelle aus wird die Zuluft in Canälen unter den Gängen des Sockelgefchoffes den in den Scheidewänden auffteigenden Zuflufscanälen zugeführt. Die zum Betriebe der Bläfer dienende Dampfmafchine fand in einem kleinen, auf 30m Entfernung hinter dem Hauptgebäude gelegenen Terraffenbau Platz, von welchem aus die frifche Luft unmittelbar aus der Umgebung entnommen und in einem unterirdifchen Canale den Luftheizkammern durch 5 in den Fundamenten angelegte Oeffnungen mit einem Gefammtquerfchnitt von 18 tlm zugeführt wird ⁵⁸).

Für ausreichende Zuleitung von Waffer, für die Anbringung einer entfprechen-den Zahl von Feuerhähnen im Gebäude, auf den Hofflächen und an der Strafsenfeite deffelben, ferner für Gaszuleitungen, unter Urnftänden für die Einführung der Leitungen für elektrifche Beleuchtung, endlich für ausgedehnte Entwäfferungsanlagen im Haufe felbfl; und in deffen Umgebung ift in weit gehendfter Weife Sorge zu tragen. Bezüglich der Anlage von Aborten und Piffoirs fei auf Art. 42 (S. 40) verwiefen.

Die verwandten Ziele der Univerfltäten und der technifchen Hochfchulen ver-

69.

Architektonifche

langen auch einen ähnlichen architektonifchen Ausdruck. Was Art. 43 (S. 40) für Geftaitung

die Collegienhäufer der Univerfltäten fordert, mufs auch vom Hauptgebäude einer technifchen Hochfchule beanfprucht werden. Die herrliche Aufgabe folcher An-ftalten, Wiffen und Können im edelften Sinne zum Beften des Volkswohles zu verbreiten und zu fördern, erheifcht gebieterifch, dafs ihre Gebäude äufserlich und innerlich fleh ftets als Pflanzftätten lauterer Wiffenfchaft und Kunft darftellen. Sie

follen ftilvoll und würdig als monumentale Architekturwerke fich geltend machen.

d) Grundrifsgeftaltung und Beifpiele.

70.

Techn.

Hochfchule

zu

Aachen.

Die wichtigften Grundrifsformen, welche bei den Hauptgebäuden der technifchen Hochfchulen in Frage kommen können, mögen im Folgenden, an der Hand ver-fchiedener Ausführungen, erörtert werden.

Als erftes und als Beifpiel für eine kleinere Anlage fei das Hauptgebäude der technifchen Hochfchule zu Aachen, wovon Grundriffe des Erd- und I. Obergefchoffes in Fig. 55 u. 565y) wiedergegeben find, vorgeführt. Daffelbe wurde 1865—70 nach Creme?'s Plänen von Effer erbaut.

Das Hauptgebäude enthält aufser dem Sockelgefchofs ein Erdgefchofs und 2 Obergefchoffe. Der Grundrifs hat die U-Form; der zwifchen den beiden Flügeln gelegene Hof hat durch das Gebäude des

ö7) Ueber diefen Wettbewerb fiehe :

Fischer. Konkurrenz zur Erlangung von Projekten für die Heizung und Lüftung des neuen Polytechnikum in Berlin. Zeitfchr. d. Arch.- und Ing.-Ver. zu Hannover 1879, S. 18. öS) Nach : Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 419.

*⁹) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 6 u. Bl. 2, 3.

»SM

.V

Zeich-Saal f. Baumas chine n u.Technologre.

NX

§T

Lehrer-Z!

xx

e“T~

Grofses

Auditorium.

OOST

•raquas jaj su^u

'•latutsuooragjBrj aiug-tptez

L ehrer-Z

Zeich-Saal

[für darstellende

Geometrie

Auditor.

d. Baus chute

!><

[><]

jBaumfldelle uMoielle d.iax* tell. I Geometr.

XiiXnXHXNX

Samml.

Auditor, u.

der -Ingenieur II Schule.

Für geodät.Jn-

strum, u. Karten!

Lehrer-Z.

Grofses

Auditorium.

Zelch-Saal f.

!We je -itEiseiiJ

bahn-Bau.

Geodätische

Samml.

Lehrer-Zj

Mineralog.

Samml.

Fig- 55-

I. Obergefchofs.

St

s

Ł.

rti

Ul

handzeichnen

" Tl

! I <% i

i 10 Bi

'J.;

Saal

r reih and -

zeichnen

S ardlung

!;

Xj

7T

Arch. :

ganzer

Crémier.

M as cWeu

/!

!•

Sami.

an

Li__

Audit

asch-JB au-Hunde

Coufer.-u.Lese-

ZrmmsT

nz2

Zimmer

dJJirector

,asse

■\

.as tel

lau.

JJE

Techniïche Hochfchule zu Aachen⁵⁹).

■s

(O

C ahine

£.

Ph

Mechau.technoL

n3axnuaschiuei

Sajnxnl.

;L

Technolog-

Sarcunl

Vor-Z

Lahf.deu

* rd 4-1

Lahorat.

f. Physik

aumosc

il

mn

Audit

Physik.

Fig. 56.

Erdgefchofs.

71-

Techn.

Hochfchule

zu

Braunfchweig

chemifchen Inftitutes einen theilweifen Abfchlufs erfahren. In den Jahren 1875 — 7& ift jedoch ein weiteres chemifches Inftitut erbaut worden.

Die Grundriffe in Fig. 55 u. 56 zeigen im Einzelnen die Verwendung der Räume der Hochfchule, welche für etwa 400 bis 500 Studirende Platz zu bieten haben. Die 3 über Erde befindlichen Gefchoffe enthalten die Hörfäle und Sammlungsräume, während im Sockelgefchofs, aufser der Hauswarts-Wohnung und einigen Nebenräumen, die Schmiede, Werkflätten für Eifen- und Holzdreherei, Werkzeugfammlungen, Modellir-Werkftätten, mechanifch-technifche Sammlungen, mechanifche Werkftätte für das phyfikalifche Cabinet etc. und der Heizraum untergebracht find. In den Lehrräumen, welche eine durchfchnittliche Tiefe von 7,85 m haben und die meiftens das Licht von einer Seite empfangen, treten in mancher Beziehung die zum Stützen der Decken angebrachten eifernen Säulen Hörend auf. Die Aula, durch das I. und II. Obergefchofs reichend, nimmt einen würdigen Platz ein.

Die Gefchofshöhen find (von Fufsboden zu Fufsboden gemeffen) für das Sockelgefchofs rund 4,o m, für das Erdgefchofs rund 5,6 m, für das I. Obergefchofs rund 6,1 m und für das II. Obergefchofs rund 5,9 m.

Die fämmtlichen Räume haben Balkendecken, die in den gröfseren Säulen durch eiferne Unterzüge und Säulen geftützt find. Gewölbt find nur die Räume des Sockelgefchoffes, die Flurhalle und die Gänge. Für Wafferleitung im ganzen Gebäude, fo wie für Feuerhähne ift ausgiebig geforgt. Die Heizungsund Lüftungsanlage wurde bereits in Art. 68 (S. 76) befprochen.

Aufser der Haupttreppe im fchönen und gut gelegenen Treppenhaufe ift an den Stirnen der Flügelgänge je eine Treppe vorhanden, denen lieh, entfprechend vertheilt, noch einige wenige Nebentreppen zugefellen. Die Façade zeigt die Formen der italienifchen Früh-Renaiffance der römifchen Schule; den Mittelbau bekrönen in der Mitte die 4,7 m hohe Statue der Minerva mit dem Adler und zwei Eulen-Akroterien zur Seite, dann die 2,8 m hohen allegorifchen Figuren, die Stadt Aachen, die Rhein-Provinz, die Provinz Weftphalen und die Boruffia darftellend.

Der Aufbau wurde in den 3 Aufsenfronten in Quadermauerwerk (Trachyt vom Siebengebirge, Niedermendiger Lava, Trier’fcher Sandftein und Tuffftein von der Brohl) mit Backfleinhintermauerung und in den 3 Hoffronten in Backftein-Rohbau mit Sandfteingefimfen und -Einfaffungen bewerkftelligt. Das ganze Gebäude wurde in Zink (nach dem belgifchen Leiften-Syftem) eingedeckt.

Die Ausbildung der Gänge, fo wie der Wände und Decken in den Lehrräumen ift einfach gehalten: Wafferfarbenanftrich mit Einfaffung in linearem Ornament. Dagegen fanden fowohl die Flurhalle, das Treppenhaus und die Aula (fiehe Art. 61, S. 72, fo wie Fig. 53, S. 70), als auch die im II. Obergefchofs nach der Aula fich öffnenden Loggien neben einer reicheren architektonifchen Ausbildung in Stuck nicht minder reiche Farbenausfchmückung⁵⁹).

Mit dem eben befchriebenen Bauwerke ftimmt die technifche Hochfchule zu Braunfchweig in der Plananlage in fo fern überein, als auch bei letzterer der Grundrifs des dreigefchoffigen Hauptgebäudes die U-Form, deren zwei Flügel einen Garten von ca. 2900Grundfläche umfchliefsen, erhalten hat; doch wird die Weftfeite diefes Gartens durch ein eingefchofliges Bauwerk vollftändig abgefchloffen (Fig. 57 u. 58). Das Hauptgebäude enthält mit Ausfchlufs der Lehrräume für die chemifche Abtheilung alle übrigen Hör-, Conftructions- und Zeichenfäle der verfchiedenen Fachfchulen, während in dem nach Weften gelegenen Gebäudetheile Sammlungen und das chemifche Inftitut untergebracht find. Entwurf und Ausführung diefer 1874—77 ausgeführten Baulichkeiten rühren von Uhde & Korner her. Bei der Plananlage war das in Art. 65 (S. 74) erwähnte Syftem der Anordnung zufammen-hängender Sammlungsräume von grofser Bedeutung.

Sämmtliche Sammlungsräume, theils mit Vollkellern, theils nur mit Halbkellern unterfetzt, find eingefchoffig ; die übrigen Gebäudetheile haben Sockelgefchofs, Erdgefchofs und ein Obergefchofs erhalten. Den Mittelbau der nach Often gelegenen Hauptfront, welcher den Hauptfaal des im Obergefchofs befindlichen »naturhiftorifchen Mufeums« und die gleichfalls im Obergefchofs gelegene grofse Aula enthält, ift angemeffen erhöht.

Die Hörfäle erhalten blofs einfeitiges Nord- oder Oftlicht ; nur der Hörfaal für Phyfik und jener für Mineralogie haben Südlicht. Die Zeichenfäle liegen zum gröfsten Theile im Obergefchofs und bekommen ausfchliefslich Nordlicht. Die Sammlungsräume find nach Süden, bezw. nach Often gelegen. Für die Bibliothek ift das allerdings hierfür weniger günftige Weftlicht gewählt worden.

Einfchliefslich der Abtheilung für Chemie ift die Gebäudeanlage mit dem chemifchen Inftitut für 400 bis 500 Studirende bemeffen.

ein Sockelgefchofs und ein Obergefchofs, diefes jedoch von 8,70 m Höhe.

nur

Das chemifche Inftitut, deffen Plananlage aus Fig. 57 erfichtlich wird, ift durchweg, aufser dem Sockelgefchofs in einem Erdgefchofs eingerichtet. Nur die beiden Eckbauten, welche nördlich und ftid-lich die Grenze für das Laboratorium liefern und den Anfchlufs an die Flügelbauten des Hauptgebäudes vermitteln, find noch mit einem Obergefchofs verfehen. Der in der Mitte des Gebäudes liegende grofse Hörfaal für Chemie hat gleichfalls

Fig- 57-

MimWv«■0 j j Sli. ill “ ]

,    .. j—JD e s łilljC iż r

Raum Arb e

Pharm.

it edöbo^ £ WvoTVZ.jpiiarm. SammlJofeifcf

.j» .ii.C    i ti. J-i__ ~lj—L_ —.,

Icïpsha.)lëii y"~7

.j CŁem-teclm.‘|~, Ja_x

.yseii. labor.

au.

Vaage

Vorb.-Z

labor.

'Pharm.

Lahor

Hots a a f. ail g. Ciernie

/aage J

leide

AM.

Hörsaal f. te chu. Chemie

Che m; te dm. labor.

Ï1

figanl

ascMneiLi.

f. 1 MascJiirieriTf*_C\ em^ Teclmo IoJ>,i

ai

r^—i

l:

ai

:S

f->

Kesselhaus! 1s

1 ,-

I 'j. fl !

cà

cd

f-

te!

h3

• •    * ji

I ' T Ts

ir

□=;

<u_;

Æ

s>

-»-N

fj

‘ v3

¹ r* - £ ~ £

Jrra nu

* ai '

cd

f—i

.H I ■

-h-M .

f=J

•â

«u-i

1X1

r

Phys.

B~~i Z T_”-b” “ 7-T_T"t h e_ h

__

.HöTsaali

- " n _ ___

FjX S lfoJG°XereTiz.4rzWLJlŁii^aii§3-3ffîteaal Wh öt s aal

' 1x_ i i 1M ¥>: IL—U_

Lah or. @

1:1000

f— -j <

jHôTSia.1^

-jjProf.¹

clelMprof.

1.

10 8 5 a 2 0

H+ffffff+f

10

20

30

40

50“-

Technifche Hochfchule zu Braunfchweig. — Erdgefchofs⁶⁰). Arch. : Uhde Körner.

Sämmtliche Gebäudetheile haben im Sockelgefchofs 3,5 m, im Erd- und Obergefchofs je 6,0 m Höhe (von Fufsboden zu Fufsboden gemeffen) erhalten. Im Erdgefchofs des Hauptgebäudes find aufser den Dienftwohnungen des Hauswärters und des Heizers zahlreiche Werkftätten, Präparir-Räume etc. untergebracht.

Auf reich ausgeftattete Treppenhäufer ift bei dem durch die Plananlage bedingten Hauptverkehre in den Gängen des Erdgefchoffes weniger Gewicht gelegt. Der Hauptgang ift als mit Kreuzgewölben überdeckte Säulenhalle, jedoch architektonifch reicher geflaltet.

6°) Nach: Uhde & Körner. Neubau der Herzogi. technifchen Hochfchule zu Braunfchweig. Berlin 1877. Bl. 4 u. 5. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Die Bedürfnifsanftalten für die Studirenden befinden fich in Räumen unter den feitlich am vorderen Hauptgang gelegenen Treppen, fo wie jene für Profefforen bei den nördlichen und füdlichen Nebentreppen.

Aufser im Sockelgefchofs find auch noch die Decken in fämmtlichen Lehr- und Verwaltungsräumen des Erdgefchoffes, fo wie in der Flurhalle und in den Gängen dafelbft gewölbt. Die feuerficheren Decken der grofsen Räume diefes Erdgefchoffes beftehen aus Kappengewölben zwifchen Walzeifenträgern. Die eingefchoffigen Bauten der Sammlungsräume und des chemifchen Inftitutes, fo wie die Räume des Ober-gefchoffes haben Balkendecken erhalten. Befondere Stützen der Decken find in keinem Raume benutzt.

Fig. 58.

rf

Ass ist. D

! Sam |lun3

nujjSovtpuiJ-eitA jl -S EJS^PüLI

Assist. Cab[|Bibl.]

Priv.

Lai.;

SL

jjZcichen-IBureau

llrnikelKi I z ■ tm:

Z eichenvorl.¹ Pr of

Zeichen 1- sale

a al

(=!

Zeichens

(4

~u

r-a

- le

tiH

(Mt

Z eichen.-

jij

Cï-H

Prof. Lab.

•Mne-l leal.Ï

Aula

MiŁpcsk.

Hors a al

Opl.Z. j

Phys Lai) or.

__ , K1Iller- V«»-

Sa — J m m - J

£. Mineralogie

- 1 un Geologie und

ltlOOO

Vot z .

Zoolo

K1afer;

F^TÎ

2.

Prof.

H o T s a. al

10

20

30

40

50“-

Obergefchofs zu Fig. 57⁶⁰).

Von der Lüftungs- und Heizungsanlage war bereits in Art. 68 (S. 76) die Rede. Für Waffer-verforgung, Gasbeleuchtung, Entwäfferung und Feuerhähne ift in reichlichem Mafse Sorge getragen worden.

Die Façade der Oftfeite und der Eckbauten an der Nordfeite find ganz aus Quadern hergeftellt; die übrigen Bautheile wurden aus Backfteinen ausgeführt.

Die Baukoften haben 1428 000 Mark betragen ; bei 10 405 <lm bebauter Grundfläche entfallen für 1 qm derfelben 136 Mark. Zu diefem Betrage kommen noch die Koften für Grunderwerb (174000 Mark) und für das Inventar (600 000 Mark), fo dafs fleh die Gefammtkoften auf 2 202 000 Mark belaufen.

An die Grundrifsanlagen mit nur einem Hofe fchliefsen fich naturgemäfs diejenigen mit zwei Höfen an, und zwar zunächft folche Ausführungen, bei denen die beiden Höfe nach rückwärts offen find, alfo Bauwerke mit LU-förmiger Grundrifs-geftalt. Die Baulichkeiten der technifchen Hochfchule zu München (Fig. 59 bis 63), welche 1865 —68 nach v. Neureuther's Entwürfen errichtet worden find, gehören in diefe Gruppe.

Diefelben flehen auf einem rechteckigen Grundftück, welches mit feiner 233,50 m langen Ollfeite an die Arcis-Strafse, die daffelbe von dem die alte Pinakothek umgebenden freien Platze trennt, grenzt. Gegen Norden bildet die Therefien-Strafse, gegen Süden die Gabelsberger-Strafse die Grenze; die beiden Schmalfeiten haben je 74,oo m Länge. Die Riickficht auf die koftbaren Bilder der Pinakothek waren An-lafs, das chemifche Inftitut möglichft weit von der Arcis-Strafse abflehen zu laffen ; dies war der Grund, dafs man das ganze Bauwerk in beträchtlichem Abftand von diefer Strafse errichtete ; daffelbe noch weiter abzurücken ging nicht an, weil hinter dem Neubau noch genügender Raum bis an die Weftgrenze des Grundflückes, für allfällige fpätere Erweiterungen, frei bleiben muffte.

Wie die Grundriffe in Fig. 60 bis 62⁶¹) zeigen, haben wir es mit einer lang geftreckten Anlage zu thun. Diefelbe zerfällt in ein höheres und weiter vorfpringendes Hauptgebäude, aus einem Erd- und zwei Obergefchoffen beflehend, und aus zwei niedrigeren, blofs zweigefchoffigen Nebengebäuden an der Nord-und Südfeite. Das erftere ift 136,90 m lang und ift mit feinen um 5,54 m über die übrige Façade vor-fpringenden Eck-Rifaliten nur um 25,24m von der Arcis-Strafse zurückgelegt ; die beiden Nebengebäude hingegen find um 46,19 m von diefer Strafse mit ihren 45,si m langen Hauptfronten zurückgerückt. Diefe drei Gebäude hängen nicht unmittelbar zufammen; fondera es liegt die Hinterfeite des Hauptgebäudes noch um 2,45 m vor der Vorderfront der Nebengebäude; eben fo grofs ift auch der Abftand diefer Gebäude in der Längenrichtung. Die hierdurch entflehenden kleinen Zwifchenräume wurden durch kurze Uebergangsbauten, welche noch etwas niedriger, als die Nebengebäude, und nach vorn und rückwärts durch concentrifche Viertelkreislinien begrenzt find, ausgefüllt (Fig. 63 ⁶²). Während in das Hauptgebäude eine grofse Eingangshalle führt, wurden in diefen Uebergangsbauten gleichfalls feitliche Flurhallen angeordnet, und während erftere die Haupttreppen aufnimmt, fchliefsen fich an letztere unmittelbar Seitentreppen an.

Der durch drei Thüren gebildete Haupteingang in das Hauptgebäude ift in einem um 3,90 m über die Hauptfront vorl'pringenden und 20,iam breiten Mittel-Rifalit gelegen. Die ganze Breite des letzteren und auf 10,57 m Tiefe nimmt die Eingangshalle ein, in welcher die beiden 2,5 m breiten, in das I. Ober-gefchofs führenden Treppen eingebaut find (Fig. 62); diefelben vereinigen fich am Austritt in einem weiten Ruheplatz, von dem aus man den Längsgang des I. Obergefchoffes betritt. Jenfeits des letzteren, dem Ruheplatz gegenüber, beginnt die nach dem II. Obergefchofs führende doppelarmige Haupttreppe (Fig. 60). In Theil IV, Halbband 1 (Tafel bei S. 220, Fig. I und II) ift eine perfpectivifche Innenanfieht diefer der Grofsartigkeit nicht entbehrenden Anlage von Eingangshalle und Treppenhäufern gegeben.

Auf die Länge des Mittel-Rifalites ift dem Hauptgebäude ein nach Werten gerichteter Flügelbau angefügt. Aus der Haupteingangshalle gelangt man in den 3,4 m breiten Gang des Erdgefchoffes, welcher an der Weftfeite das ganze Hauptgebäude durchzieht, aber auch, der Richtung der Haujotaxe folgend, durch eine Säulenhalle in den Mittelgang des rückwärtigen Flügels und von diefem nach dem rückwärtigen Hauseingang führt.

In dem durch den Mittel-Rifalit und den rückwärtigen Flügel gebildeten Mittelbau (Fig. 59(l1) wurden alle jene Räume der Hochfchule untergebracht, V'elche allen Abtheilungen derfelben gemeinfam angehören : im Erdgefchofs die Hausmeifterwohnung ; im I. Obergefchofs die Gefchäftszimmer des Directors und des Verwaltungs-Perfonals, fo wie der Conferenz-Saal für den Lehrerrath ; im II. Obergefchofs nach vorn die Aula, unmittelbar über der Haupteingangshalle, und nach rückwärts die Bibliothek mit Lefezimmern. Die fonflige Vertheilung der Räume im Erd- und I. Obergefchofs des Hauptgebäudes find aus den beiden fchon erwähnten Grundriffen zu erfehen ; die Raumanordnung im II. Obergefchofs (Fig. 61) weicht jener im I. nicht wefentlich ab. Das Hauptgebäude erhielt auf den gröfsten Theil feiner Länge eine Tiefe von nur 13,30 m, welche von blofs einer Reihe von Hör- und Uebungsfälen und dem Längsgange eingenommen wird; im Intereffe thunlichfter Helligkeit zeigen die Façaden fehr hohe und breite Fenfter-öffnungen. Im füdlichen Nebengebäude ift das chemifche Inftitut nebft zugehörigen Dienftwohnungen etc.

tergebracht ; im nördlichen Nebengebäude befinden fich die Unterrichts- und Sammlungsräume der mechanifch-technifchen Abtheilung, fo wie für Mineralogie und Geognofie.

Techn.

Hochfchule

zu

München.

von

Ml

61)    Nach: Allg. Bauz. 1872, Bl. 5, 6.

62)    Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1872, Bl. 7 u. 12.

i

JL

i

TT

3

lal

O

mJSf t

1_ iggftaflasgggss) '

i

■ÙL.Î

T

Fig. 59-

I

9

|teas@3®il

H MDCCCLXX111

m

f

OK

ii

z

z

-

b

H

J

i

i

Ml

u

ar

b

ES

1

m

Übb¹ i

ii

liOTałan 1 iflaflaBaflflBri |igi»»ntSnfl!T

Ï

ra

a

l^ggail

5ÜE

o

TT

i

1:250

I, î ? ? f S G 7    8    9 10 Ił « 13 U. ua>

H I ¹ I I I I I I I I I !■ I I I I I    (-+_{

Mittelbau ⁶²).

b

£

A

A

a

1?

B

Ta

ass

:

i 3

3!

Fig. 61.

Fig. 60.

□ □□□□□

□ □□□□□

iiiiiii]]

□==3

XT1

SX!

tu

IC

><

||fïv

I. Obergefchofs.

__u___ip«..

R

k;T-rt :l

40L

1 :1000

LttnrLa;

f><!

Ixl F³—I!

JL

ni

Ś!

ail

IL Obergefchofs.

Arch.: v. Neurcuthcr

pX

os»

;v

ri

onll

»,

Éîfsï

¹ ** î

Ä

àa

pfl

fJ

□.J

■wJ

;r

|x; I F°J

-3 t-—i

fXÏ c=)diï

s—

s—

s—

S--

:î

gir.

Fig. 62.

SX®

Uî::£

■-•;->*•=

IlilïlS

f§

a;

ci

tr?

I«

O Sfcj

Si

SM

“■s

fX] □

t*r-ą

IX * a c *

Erdgelchofs.

Technifche Hochfchule zu München⁶¹).

te

X\f □□

|X

s oxa o o

r.xl

□ DJ

ci

xi®

j_________,1J Ry ||

KïTol

il

V'-

xfl

SÄMil

%:

: fej

fjjP 0D □ ID D ffl Ml

Die Höhe der Hörfäle beträgt im Erdgefchofs 4,70 m, im I. Obergefchofs 4,96 m und im II. Ober-geichofs 4,78 m im Lichten; nur die Hörfäle für Phyfik, Mafchinenkunde und Experimental-Chemie (mit anfteigenden Sitzreihen) wurden 5,43 bis 5,63 m hoch angelegt ; bei den zwei erfteren wurde dies durch Tieferlegung des Fufsbodens, beim letzteren durch Höherlegung der Decke bewirkt.

Die Erwärmung fämmtlicher Räume, einfchl. der Gänge, Vorplätze, Treppen, Aborte etc., gefchieht durch Feuerluftheizung; 12 im Kellergefchofs aufgeftellte Oefen dienen diefem Zwecke. In den Gängen aller Gefchoffe find Waffer-Zapfhähne vorhanden. Die Haupt- und Seitentreppen des Hauptgebäudes find aus Granit, die Treppen der Nebengebäude aus Sandflein hergellt.

Die nach aufsen gekehrten Fronten des Gebäudes (auf eine Gefammtlänge von 310,so m) find auf die ganze Höhe des Erdgefchoffes fammt Sockel mit Granitquadern, theils aus Oberfranken, theils aus Nieder-Bayern bezogen, verkleidet; an den Obergefchoffen wurden die Fenfterbrüftungen, Gurten, Haupt-

Fig. 63.

i";:

K'r-

Pli

8-1

■'!

Fl

IftSm

.

'...

gefimfe, Lifenen und Fenflerein-faffungen aus einem gelblich-weifsen, feinkörnigen Sandflein aus Steinbrüchen von Ober- und Unterfranken gearbeitet; die zwilchen diefen Haufleingliederungen gelegenen glatten Mauerflächen find aus Backfleinen mit Portland-Cementputz hergeftellt. Auf der ganzen Rückfeite erhielten die Backfleinmauern einen Putz aus dem gewöhnlichen, in Oberbayern vorkommenden Cement und auch mit diefem Material gezogene architektonifche Gliederungen.

Km

iE

/31I¹

É|

il

Hl I    I' ' iiîW’ .

mSSSSĘm B

ei

.....oeSs

■n

Technifche Plochfchule zu München. — Uebergangsbau⁶²).

Der Hauptfchmuck der Vorder-Façade wurde auf den Mittel-Rifalit (Fig. 59⁶²) vereinigt; da-felbft waren die Motive durch die hierher gelegte Aula gegeben, welche eine gröfsere Höhe und fehr grofse Fenfter . erheifchte. Ueber der Attika wird durch plaltifche Gruppen allegorifch angedeutet, wie die Wiffenfchaft Intelligenz und Reichthum verbreitet , den Aberglauben ver-fcheucht und den Frieden erzeugt; im Friefe, welcher fich unter dem Hauptgefimfe auf die ganze Länge des Hauptgebäudes hinzieht , fchliefsen architektonifche

: -’-Uv

Auffätze, mit Karyatiden und Genien abwechfelnd gefchmückt, kreisrunde Medaillons ein, in welchen die Portraitköpfe berühmter Gelehrten und Künftler fich befinden ; die Flächen des Friefes zwifchen den Auffätzen find mit farbigen Terracotta-Plättchen ausgefüllt. An den nördlichen und weltlichen Façaden

der beiden Seitengebäude befinden fich Sgraffito-Malereien.

Die künftlerifche Ausllattung des Inneren erftreckt fich, aufser dem Empfangszimmer des Directors und dem Conferenz-Saal, auf die Haupteingangshalle, die Haupttreppenhäufer nebft Flurgängen (fiehe die fchon angezogene Tafel in Theil IV, Halbband 1 diefes »Handbuches«) und die Aula.

Der fiarke Befuch der Hochfchule zu Ende der fiebenziger Jahre hat die Herftellung von Anbauten auf dem hinter dem Hauptgebäude gelegenen freien Platze veranlafft, zum Theile dem mechanifch-technifchen Laboratorium dienend, zum Theile für Zeichenfäle etc. beftimmt 6S).

Geht man bezüglich der Grundrifsformen einen Schritt weiter, fo kommt man zu Anlagen mit zwei allfeitig eingefchloffenen Höfen. Als erftes Beifpiel hierfür diene das 1872 — 75 von Heyn errichtete Hauptgebäude des Polytechnikums zu Dresden.

Diefes Haus ift, wie der Lageplan in Fig. 64 zeigt, mit feiner Hauptfront nach dem Bismarck-Platz gerichtet und wird feitlich von der Sedan- und der Reichsflrafse begrenzt ; nach rückwärts ift zunächft ein grofses freies Grundftück für künftige Erweiterungen vorgefehen, und im Hintergründe deffelben, mit einer gegen die Schnorr-Strafse gerichteten. Längsfront, ift das chemifche Inftitut errichtet. Die ganze, von den genannten 4 Strafsen eingefchloffene Grundfläche miflft 17 840 q™.

Wie ein Blick auf die beiden Grundriffe in Fig. 67 u. 68 ⁶⁴) lehrt, ift der zwifchen den beiden Höfen gelegene Bau für das Treppenhaus und die anfchliefsenden Gänge verwendet ; in der Fortfetzung diefes Mittelbaues ift nach vorn zu im Erdgefchofs die Flurhalle, in den beiden Obergefchoffen die Aula mit Vorplatz gelegen. In dem nach Norden gerichteten Vorderbau wurde eine möglichft grofse Zahl von Conftructions- und Zeichenfälen untergebracht; die übrigen Lehrräume, die Bibliothek, die Gefchäftsräume etc. wurden zum Theile in den beiden Seitenflügeln, zum Theile im Hinterbau angeordnet. Bei der Vertheilung der Lehrräume wurde der Grundfatz feft gehalten, die zu einer und derfelben Fachfchule gehörigen Hör-, Conftructions- und Zeichenfäle und Sammlungsräume thunlichft im Zufammenhange anzuordnen. Diefen Zufammenhang und die Bedeutung der einzelnen Räume zeigen die beiden erwähnten Grundriffe, und es fei zu denfelben nur bemerkt, dafs im Vorderbau des I. Ober-gefchoffes, aufser der Aula, die Räume für die Hochbau-Abtheilung, feitlich links die techno-logifche Sammlung, im Erdgefchofs links die Räume der mechanifchen Sammlung, rechts die Säle für darftellende Geometrie etc. liegen ; die Phyflk nimmt die rückwärtige rechte Ecke von der Durchfahrt bis zum Mittelbau ein.

Das II. Obergefchofs hat eine ähnliche Raum-vertheilung, wie das I. und enthält vorzugsweife die Räume der Ingenieur-Abtheilung. Die Gefchofshöhen betragen im Erdgefchofs 5,4 mi im I. und II. Obergefchofs bezw. 5,3 und 5,2 m.

Im Sockelgefchofs find die Wohnungen des Haus-Infpectors und eines Aufwärters, mehrere Experimentir- und Kellerräume, fo wie die Lüftungs- und Heizungs-Einrichtungen, denen fchon in Art. 68 (S. 76) die Rede war, enthalten.

73-

Techn.

Hochfchule

zu

Dresde».

Strasse

Sedan

Fig. 64.

Schnorr. - Strass, e

p=!

lało

ratorium

V/

||Ph aujd t-

Gebäude

ReiclLSST. rasse

Bj sjnarck-Platz

1:2500

*0    50

von

TO -5 O 10 SO 30

44!—i—|-h

Technifche Hochfchule zu Dresden. — Lageplan⁶⁴).

60 ro 80    90    100 Ï&

4—I—I—I—!

Vom Bismarck-Platze aus führt zunächft

eine Freitreppe zu der offenen Vorhalle des Haufes und von da in die geräumige, 6,e m hohe Flurhalle. In der Richtung der Haupttreppe des Gebäudes fchliefst fich das Flaupttreppenhaus in der Weife an, dafs man von unten aus bis zum II. Obergefchofs mit einem Blick den ganzen Verlauf der mehrfach getheilten, mit offenen Gängen umgebenen grofsen Haupttreppe iiberfehen kann (Fig. 65 s5). Die Decken des Treppenhaufes, von denen die vordere mit einer grofsen Kehle und Deckenlicht verfehen erfcheint, find in reicher Stückarbeit und farbig ausgeführt; auch die Wände mit Pilafter-Stellungen wurden entfprechend farbig gehalten. Nach den feitlichen Gängen öffnet fich das Treppenhaus in Arcaden, welche nach verfchiedenen Richtungen Durchblicke gewähren ; auf den Ruheplätzen erheben fich Candelaber.

4 Nach: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 192 — ferner: Feftfchrift zur Einweihung des neuen K. S. Polytechnikums zu Dresden. Dresden 1875 — endlich: Bauten und Entwürfe, herausgegeben vom Dresdener Architekten-Verein. Bl. 34.

⁶⁶) Nach den von Herrn Baurath Profeffor Heyn gütigft überlaffenen Zeichnungen.

i:

L_

<30*=

Schmtl

nach der Hauptaxe6E>).

mi

£.

c=

--------CD

I-

m.

\ (EH

s-

IT

mL

îfSOO

99

f]

TIT

10 387654321 O

□D

10

iii :

iii

ii

*7:

Hr

ïïraMPTF

Im

1

fer

mm.

łfil

i i-; -ft i j

8g£

jnTTf

7,:

r~'z r.~r

;i

i*

117

jiMMJ

! ifiMjll-

i-

.Tinnr

-'M

li

•!

¹¹

Mi

pHTiîj

liigj

fi

n«I

li

Mi

12P

ri® ■ HW * I

li

-Ł, i t

itf

Façade gegen den Bismarck-Platz ⁶⁵).

IM

iW||

lii

K.

BRI

Fig. 65.

s;

M

------*®!l-

ilBB

ai

IBfH

: !@H|H

_Tj]4-T i- > J

jmrmw

it a t[ i o n ai o

Prof

o:

CE

Prof

Hörsaal

OO

vo

Lesezimm

lireriorj Exp

H 0ch b au

Prof

Aufser diefer Haupttreppenanlage find im Vorderbau noch 2 grofse Nebentreppen, fo wie im rückwärtigen Querbau eine die Sammlungen unter fich verbindende Nebentreppe vorhanden.

Von der nach dem I. Obergefchofs führenden Haupttreppe gelangt man in die Vorhalle der Aula mit reich caffet-tirter Decke.

Fig. 68.

Couferenz-Z

'Û

RüttünCM

Aula

I. Obergefchofs.

Prof

Die daran ftofsende, durch beide Obergefchoffe reichende Aula ift 20,7 m lang, 12,5 m tief und 11,5 m hoch. Die Wände find im unteren Theile durch Pilafter, im oberen durch hermenartige Karyatiden in Felder getheilt, von denen an der Rückwand 3 der oberen nach dem Orchefter, an den beiden fchmalen Wänden die

(Technj

Dep.

Samml

Hochbau

so-

Mech-

Tech

Samml

Hoclibdu-

Samml

OG

Arch. : Heyn.

1:1000

20

10

Hörsaal

Physikal

SaJdtmg

larstell

ieometrii

îrofessor

idrsaal

Hörsaal

'of y Hochbau

Technifche Hochfchule zu Dresden⁶⁴).

mittleren nach Logen-Zimmern hin geöffnet find. Die Decke enthält drei quadratifche Plauptfelder, die durch reich gegliedertes Gebälk von einander getrennt und mit Stuck- und farbiger Ornamentik ausgeftattet find.

Auf der Plattform des Daches über dem rückwärtigen Querbau ift eine Anzahl maffiv fundirter Poftamente für geodätifche Zwecke, inmitten diefer Plattform aber ein kleines aftrono-mifches Obfervatorium, mit drehbar eingerichtetem Gehäufe, angeordnet worden.

Für Gas- und Wafferleitung ift reichlich geforgt, eben fo bezüglich der Entwäfferungs-Anlagen ; auch mehrere elektrifche Signaltelegraphen flehen zur Verfügung. Bei der Einrichtung der Aborte und Piffoirs ift das Süvern-

Fig. 67.

lotan:5Saml

XXX/

Erdgefchofs.

JProf.

S äl

?!

Maschinell-Bau

Röber’fche Desinfections-Syftem ⁶⁶) in Anwendung gekommen.

Die Haupt-Façade (Fig. 66 6S) hat eine der inneren Raumanordnung ent-fprechende Geftaltung erhalten. Sie ift 96,o m lang, im mittleren Theile 21,i m, in den Zwifchenbauten und den Eck-Rifaliten 19,5m (von Strafsendecke bis Oberkante Plauptgefims) hoch. Bei der Maffenvertheilung war der leitende Gedanke der : die angedeutete innere Raumanordnung, z. B. die in allen Gefchoffen fich wiederholende Anord-

der grofsen 3-fenftrigen Con-

nung

ftructions-Säle mit daneben liegenden

laschinenS

Prof

Maschraen-L SurJinq I

Jj (FVofessor fy

jMaschinenQ

■il

i.

Maschinen

kleineren Zimmern, zum Ausdruck zu bringen. Der Mittel-Rifalit, welcher

66) Siehe Theil III, Bd. 5 diefes »Handbuches«, Art. 45t (S. 35²)*

74-

Techn.

Hochfchule

zu

Zürich.

go

Flurhalle und Aula enthält, ill in feinem oberen Theile mit figürlich-plaftifchem Schmuck verziert ; die auf den Frontons im Fenfter fitzenden fechs weiblichen Figuren ftellen die 6 Hauptrichtungen (Fachabtheilungen) der technifchen Hochfchule allegorifch dar; die zwifchen diefen Figuren liegenden Friefe verfinnbildlichen dagegen die wiffenfchaftliche und praktifche Thätigkeit des Technikers.

Die Baukoften haben i 923 500 Mark betragen; die überbaute Grundfläche mifft 4194ü"¹ und der Rauminhalt des Haufes ca. 84000ct,m, fo dafs 1 qm auf 458,60 und 1 cbm auf nahezu 23 Mark zu flehen kommt⁶⁴).

Die gleiche Grundrifsform hat im Allgemeinen das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich erhalten, welches 1859—64 von Semper ausgeführt worden ift.

Als Bauplatz diente ein Plateau des Zürich-Berges, auf welchem das Haus, hoch über der Stadt gelegen, diefelbe beherrfcht. Hier entwickelt fleh daffelbe in einem Rechteck von 127,20 X 76,05 m, drei-gefchoffig, zwei Obergefchoffe über einem mächtigen Ruftik-Erdgefchofs, die Langfeiten gegen Weil und Oft gewendet ; der füdöftliche Flügel dient der Univerfität.

Die Weftfront, welche der Stadt zugekehrt ift, wurde als Hauptfaçade behandelt und derfelben im Mittelbau (Fig. 70 ⁶⁷), in welchen die der räumlichen Ausdehnung und inneren Bedeutung nach wichtigften

Räumlichkeiten verlegt wurden und der defshalb gleichfam als Inbegriff des ganzen Bauwerkes heraustritt, ein idealer Kern von fprechendem Ausdruck und impofanter Wirkung verliehen. Ueber einem in mächtiger Ruftika ausgeführten Portalbau, der zu der grofsen Eingangshalle, den Haupttreppen und dem Antiken-Saal (Gyps-Mufeum) führt, und über dem Zwifchengefchofs, welches den Verfammlungsfaal des fchweizerifchen Schulrathes enthält, liegt die dem Polytechnikum und der Univerfität gemeinfame, im Lichten 9m hohe Aula, welche, mit drei mächtigen Rundbogen zwifchen gekuppelten korinthifchen Säulen fleh öffnend, die Krönung des Mittelbaues bildet. Das im Erd- und Obergefchofs an-gefchlagene Motiv, weite, von Säulen oder Pilaftern umfaffte Oeffnungen mit kleinen rundbogigen Fenftern oder Nifchen dazwifchen, kehrt an allen Haupttheilen des Baues wieder und fteigert fleh in der Aula zur reichften Wirkung. Was aber die ganze Vordevfeite befonders reizvoll erfcheinen läfft, find die Höhenunterfchiede, die Semper, durch das von Oft nach Weft abfallende Terrain veranlafft, derart ordnet, dafs er die Höhe des öftlichen Niveaus um das Gebäude herum bis nahe an den Mittelbau der Weftfeite mittels Terraffen führt, diefen Mittelbau aber auf die im weltlichen Niveau tiefer liegende Strafse vor dem Polytechnikum hinabführt, fo dafs derfelbe von den höheren Terraffen auf das glücklichfte flankirt wird. Eine Freitreppe in der ganzen Breite des Portalbaues ift diefein vorgelegt ; auch von den Terraffen führen Treppen auf Strafsenhöhe hinunter, mit der Portaltreppe auf gleicher Fläche mündend.

Fig. 69.

Museum

■ %

'ij

Eingangs -

Halle

Polytechnikum zu Zürich. Mittelbau. — Logo n. Gr.

Auch im Inneren des Mittelbaues (Fig. 69) ift eine äufserft an-fprechende Wirkung erzielt. Die 8,1 m hohe Eingangshalle, die der Bodengeftaltung entfprechend aufwärts führenden Stufen, die Treppenhalle mit der Perfpective nach den Flurgängen rechts und links, die Durchficht nach dem Obergefchofs und weiterhin das 7,9 m hohe Mufeum der Antiken, welches, die beiden Höfe trennend, die öftliche mit der weltlichen Flurhalle verbindet, find zu einem grofsartigen Ganzen von feltener Raumfchönheit geftaltet.

Vereinigte indefs Semper, in weifem Haushalten, vor Allem im weltlichen Mittelbau die architek-tonifche Wirkung, um hier den idealen Inhalt der ganzen Anlage mit allem Nachdruck zum Ausdruck zu bringen, fo will es doch fcheinen, als ob die anftofsenden Flügel etwas zu ftiefmütterlich behandelt worden wären6S); dies hat indefs feinen Grund darin, dafs die Vorfchläge Semper’s bezüglich diefer Flügelbauten nicht angenommen wurden.

Aufser den beiden Eingängen an der Welt- und Oftfeite find auch an den beiden anderen Fronten Eingänge angeordnet; der Eingang an der Südfeite ift ausfchliefslich für die Univerfität beftimmt und defshalb reicher gehalten, als die Eingänge an der Nord- und Oftfeite; die Nord-Façade ift mit Sgraffito-Malereien gefchmückt. — Die Gefammtbaukoften haben rund 2 Mill. Mark (— 2 */2 Mill. Francs) betragen.

Aus : Lipsius, C. Gottfried Semper in feiner Bedeutung als Architekt. Berlin 1880. S. 68. ⁶⁸) Nach ebendaf., S. 66 u. ff.

9i

Ein drittes Beifpiel für die in Rede flehende Grundrifsform liefert das Hauptgebäude der technifchen Hochfchule zu Lemberg, welches 1873—77 nach den Entwürfen v. Zach a riewicz ’ s errichtet worden ift.

Der zwifchen den beiden Höfen gelegene Mittelbau enthält auch hier die Eingangshallen, das Haupttreppenhaus und die Aula; eben fo find zu beiden Seiten der Haupttreppe Gänge angeordnet, die

Fig. 70.

75-

Techn.

Hochfchule

zu

Lemberg

1p

üü

fei

i=£

iE

LI

L11

II

===

Hi

ISP

;r

i,

in

--

11

-IMkShs

‘V;

U‘;

g“”

LJ

>v

ft"--

LJ

ii

--

mm

..

P!!

LJ

Fl

Fl

fe-'gri

mm

¹ «?

m

HU 111

mi

HEagfüBi

iss

Polytechnikum zu Zürich. — Arch. : Semper.

Mittelbau ⁶⁷).

indefs nicht unmittelbar an die beiden Höfe ftofsen ; vielmehr begrenzt an diefer Seite jeden der beiden Gänge eine Flucht von Räumen (darunter auch Nebentreppen und Aborte), welche ihr Licht von den ge-zwei Höfen empfangen. Die fraglichen Gänge werden im vorderen 1 heile von der Haupttreppe

nannten

her, im rückwärtigen durch einen befonderen Lichthof beleuchtet.

Im Uebrigen werden die beiden grofsen Höfe ringsum von

Gängen eingefchloffen, und von letzteren

76.

Techn.

Hochfchule

zu

Budapeft.

77-

Techn.

Hochfchule

zu

Berlin-

Charlottenburg.

find fämmtliche an den 4 Fronten angeordnete Räume erreichbar; die Pläne des Haufes find in der unten genannten Quelle ⁶⁹) zu finden. Die Hauptfront ift gegen den Sapieha-Platz gerichtet ; das zugehörige chemifche Inftitut ift hinter dem Hauptgebäude, in gleicher Axe mit diefem, errichtet und liegt mit feiner Vorder-Façade gegen den St. Georgs-Platz. Das Hauptgebäude ift, von den Kellerräumen abgefehen, dreigefchoffig; über demfelben ift, oberhalb des Daches, ein kleines Obfervatorium mit Drehkuppel erbaut worden.

Die gefammten Baukoften haben 2 486 732 Mark (= 1 243 366 Gulden) betragen ; hierin find die Koften für Ausrodung und Ebnung des Grundftückes, für Herftellung der Gartenanlage und Wege, für Bauleitung etc. mit inbegriffen.

Zu den Anlagen mit zwei ringsum eingefchloffenen Höfen gehört auch das Jofefs-Polytechnikum zu Budapeft; es unterfcheidet fich indefs diefes Gebäude von den in Art. 73 bis 75 vorgeführten dadurch, dafs der eine der beiden Höfe nicht durch einen zum Haufe gehörigen Flügelbau, fondera durch Nachbargebäude ab-gefchloffen wird. Das Bauwerk wurde 1880—82 nach den Plänen Steindl s ausgeführt.

Das Hauptgebäude des Jofefs-Polytechnikums ift mit feiner Hauptfaçade nach dem Mufeums-Ring gerichtet ; die beiden anderen Fronten ftehen an der Efterhazy-GeSte und gleichfalls am Mufeums-Ring. Das Haus befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchofs ; die Gefchofshöhen (von Fufsboden zu Fufs-boden gemeffen) find: im Sockelgefchofs 4,25 m, Erdgefchofs 5,70 m, I. und II. Obergefchofs 5,37 m. Den Verkehr im Gebäude vermitteln 2 Haupttreppen, 2 Dienfttreppen, eine Treppe für das Obfervatorium, zahlreiche eiferne Wendeltreppen , welche die einzelnen Räume verfchiedener Gefchoffe mit einander verbinden, 2 Aufzüge und die um den einen Haupthof herumlaufenden, 2,53 m breiten Gänge. Das Haus bedeckt eine Grundfläche von 3435 üm; Pläne deffelben befinden fich in der unten genannten, aus Anlafs der Ausheilung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens zu Berlin 1882 erfchienenen Schrift⁷⁰). Die Hauptfaçade ift in den Formen der italienifchen Renaiffance ausgebildet und mit farbigen Schlemmziegeln verkleidet. Die Sockel, Säulen, Architrave und Gefimfe find aus Kalafcer und Siittöer-Stein, der reiche Schmuck der Façade aus Majolika hergeftellt.

Zum Polytechnikum gehören ferner ein zweigefchoffiger an der Efterhazy-Gaffe gelegener Pavillon, welcher die Lehrftühle für Phyfik und Chemie beherbergt, und das alte ebenerdige Gebäude, worin der Lehrfaal für Zoologie untergebracht ift. Die Gefammtbaukoften beliefen fich, einfchl. der erften Einrichtung, auf 1700000 Mark (= 850000 Gulden⁷¹)-

Ift die Zahl der Studirenden, für welche das Hauptgebäude einer technifchen Hochfchule errichtet werden foil, eine befonders grofse, fo werden Anlagen mit nur zwei Höfen nicht mehr anwendbar, vielmehr Grundrifsformen mit einer gröfseren Anzahl von Höfen zu wählen fein, es fei denn, dafs man fich für eine in geeigneter Weife verbundene Gebäudegruppe entfcheidet. Als grofsartiges Beifpiel diefer Art ift die für einen Befuch von 2000 Studirenden geplante technifche Hochfchule zu Charlottenburg bei Berlin, 1878—84 erbaut, zu nennen; diefelbe ift fowohl in ihrem Hauptgebäude, als auch in ihrem Bau für das chemifche Inftitut das bedeutendfte und auch am reichften geftaltete Bauwerk unter fämmtlichen technifchen Hoch-fchulen Deutfchlands. Der urfpriingliche Entwurf ift von Lucae ; nach deffen Tode übernahm Hitzig die Façaden-Ausbildung, welchem, als auch diefer Meifter durch den Tod abberufen wurde, Rafchdorff für die Vollendung des Hauptgebäudes und für die Erbauung des chemifchen Inftitutes folgte; die Ausführung war Stüve und Koch übertragen; aufserdem wirkten an der Ausfchmückung derfelben eine gröfsere Zahl hervorragender Künftler mit.

Zur Erbauung des in Rede flehenden Haufes wurde das an der Berliner Strafse gelegene, 760 ha grofse Grundftück des Hippodroms zu Charlottenburg gewählt. Wie der Lageplan in Fig. 71 ,2) zeigt, ift das Hauptgebäude an die Vorderfeite diefes Grundftückes, mit der Hauptfront faft genau nach Norden,

⁶⁹)    Nach: Allg. Bauz. 1881, Bl. 70.

70)    Ney, B. u. V. Wartha. Das kön. ungarifche Jofefs-Polytechnikum in Budapeft. Budapeft 1882.

71)    Siehe auch: Orszagh, A. Budapeft’s Oeffentliche Bauten 1868—1882. Budapeft 1884. S. 124.

72)    Nach: Zeitfchr. f. Bamv. 1886, S. 157.

gelegt und möglichft nach Weiten gerückt, um nach Olten hin Raum für das chemifche Inltitut zu gewinnen. Das Keffelhaus fand feinen Platz an der füdöftlichen Ecke, während die mechanifch-technifche Verfuchsanltalt zwifchen diefem und dem Laboratorium angeordnet wurde ; ein durch dichtes Strauchwerk ziemlich verdecktes niedriges Bauwerk vor der Mitte der Rückfeite des Hauptgebäudes beherbergt die Lüftungsvorrichtungen für daffelbe (fiehe hierüber Art. 68, S. 77) und die Dampfmafchine.

Vom Hauptgebäude find in Fig. 72 u. 73 ¹ 2) die Grundriffe des Erdgefchoffes und des I. Ober-gefchoffes hier wiedergegeben. Diefes 227,82 m lange und 89,75 ra tiefe , viergefchoffige Haus umfchliefst 5 quadratifche Höfe von ziemlich gleichen, rund 23m im Geviert betragenden Abmeffungen. Während die 4 äufseren, ebenerdig gelegenen Höfe Luft und Licht den fie umgebenden Flurgängen des Gebäudes frei zuführen, ift der mittellte mit farbiger Glasdecke verfehen und fein Fufsboden fo erhöht, dafs unter demfelben noch fämmtliche Heizkammern Platz finden konnten. Man betritt denfelben von der an der Vorderfront gelegenen Eingangshalle aus, an welche fich rechts und links die beiden durch grofse Schau-fenfter abgetrennten Sammlungsräume (Theile des Gyps-Muleums und der technologifchen Sammlung enthaltend) lehnen. Die den Glashof in 3 Gefchoffen rings umfchliefsenden , 3,5 m weiten Säulenhallen , die

Fig. 71.

Sk.

A-

üMm

mm

ddi

~b Î

mm

Ha

ae

Hi

W.VGW?.    kb

t-J <ü

V

iO

fijW    1t< j q ü *0    x-?    £> O’ 'Qr

ùj l q. ci q, Cv

0 !a ö ü <3 o o 0000

BerliueT Strasse

i:4000

100

300¹*'

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

P-11 i i l t T-iTi 11 ) 1-H+H-

Technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg. — Lageplan ⁷²).

freien Durchfichten in die daran Itofsenden, etwa 7,3 m breiten Treppenhäufer geflalten jenen zu einem Empfangs- und Feftraume, wie er von gleicher Grofsartigkeit in neueren Gebäuden nur feiten gefunden wird. (Siehe den Schnitt in Fig. 52. S. 69.)

Die 4 offenen Höfe find durch Ein-, bezw. Durchfahrten von den Seitenfronten aus zugänglich ; aufserdem können noch 2 kleinere Flure, an der Hinterfront und unmittelbar an den beiden Haupttreppen gelegen, als Ein- und Ausgang benutzt werden. Die ganze Geftaltung des Grundriffes ift äufserft klar und überfichtlich, eben fo die Lage und Anordnung der Treppen fehr glücklich getroffen und defshalb ihre Zahl verhältnifsmäfsig nur gering. Die beiden Haupttreppen (Zwillingstreppen ,4) vermitteln den Verkehr in der Nähe des Mittelbaues, 2 dreiarmige Nebentreppen, an den Enden des vorderen Längs-

s.......

1.......7

^äÖ-fäL

rr

% ,i.

«h

rm

jjtî

1.3 !.......7

1!«

•ê.....

::

ri

:t.....

Uf

....iS......

cd

■■--in......

TB-Bsa'pH'

■f

I"

ES Warmluft-Zuführung.

□ Luft-Abführung

Dampf Zuführung zu. danOefen..

.....ë......

■a

fcr>

z-

•w......

I.....°

I'

r-

I'““#

■!:

L-

HÜ

BHI

,i i

m jiiłi ♦

â" F i

J:

.3

s—

JL

fir

'oi

Fig. 72.

CO

I. Obergefchofs.

s—

1:1000

S—

I.....w"

fi

Professor-

!'|

*3

cd

■s

s¹

IÏ.3

'"î

1...

~I-~|

i-4

•1

■4......

T"

Samiol

EL

Sälo

Um

jh Ans gus a nur Wasserhahn

Darapfhfiizkorper

Eiseme Trag

!_ In

I I

sxih

taja

P ...sa..

Zc lohen

II

£ i a;

D|

Lehrmittel.

JT

'4

.1.........i

111...

i-i

ä < i li

Sammlung

I. ,

i-

i........T

,1

Pi

•£•.....-

tr>

i.....i

„i.....g

i..

i......

......A.

Q Luft-Abführur.

Dampfzuführung zu aenOefen,

MiT

"T‘"wf.....*>.....

JP

//

i'ii «

1 : a

—ÿ-

//

!:

i,'

”5tÿ môaVûpî

F'g- 73-

*Ą

4~-

Olasbedeckter Bof.

JŁ

Erdgefchofs.

<3

Syndicns

E¥3

___Gips-

TTsm-rnlVifin-

?

.i

- - - 9<m- -

: rirm

; I.....fT'l^

I . ' I

!..

Technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg 7 3).

Arch. : Lucae, Hitzig êf Rafchdorff.

f"

sra »

;h

4-

Hors aal J

.i......<

;p|

----Eiserne Träger

In

DampCheizkorpor.

>3S|

■a

-----ee'sc----

--1

04

gn

i-i

1-

Modell-

Ę=3

Uebunga-

31« !1

■S6Q'S3-

3,

i.

TTejranasj.

li

ganges und neben den feitlichen Eingängen gelegen, den der Flügelbauten. Aufser diefen find noch 2 kleinere Dienfttreppen mit anftofsenden Aufzügen an den hinteren Längsgängen, welche auch die Dachräume zugänglich machen, vorhanden.

Die Beftimmung und Vertheilung der verfchiedenen Räume ill aus den beiden gedachten Grundriffen zu entnehmen. In dem äufserlich durch reichere Architektur hervorgehobenen Mittelbau find aufser den Verwaltungsräumen und einigen Hörfälen hauptfächlich die Eingangshalle, der Glashof mit den Haupttreppen , im I. Obergefchofs die Aula mit den anliegenden Sitzungsfälen, im II. Obergefchofs der grofse Lefefaal und die Bücher-fammlung enthalten ; in den Flügelbauten liegen die Lehr- und Sammlungsräume, und zwar derart, dafs den Conftructions- und Zeichenfälen vor Allem die Nord-, Oft- und Weftfeite, den Sammlungsfälen die Südfeite angewiefen ift, die Hörfäle aber zumeift in den Zwifchenbauten Platz finden, welche je 2 offene Höfe von einander trennen; durch letztere Anordnung war es möglich, den 14,6 m langen und 13,3 m breiten, für ca. 200 Zuhörer beftimmten Hörfälen von rechts und links Licht zuzuführen.

Im Sockelgefchofs find die Wohnungen für den Hausinfpector, für Hausdiener, Pförtner etc., der Reftaurant für die Studiren-den, Räume für Bildhauer-Ateliers, für die geodätifche und phyfikalifche Abtheilung, für Laboratorien, für die mineralogifche Sammlung und einige Hörfäle untergebracht.

Den einzelnen Gefchoffen wurden folgende Höhen (von Fufsboden zu Fufsboden gemeffen) gegeben: dem Sockelgefchofs 5,30 m, dem Erdgefchofs 0,25 m, dem I. Obergefchofs 6,50 m und dem II. Obergefchofs 5,80 m-

grofsen Hörfäle wurde noch dadurch etwas bedeutender geftaltet, dafs man die im Erdgefchofs gelegenen möglichft weit in das Sockelgefchofs eingefenkt, die im II. Obergefchofs befindlichen dagegen höher in den Dachraum hineingebaut hat.

Die Aborte und Piffoirs find in 4 Gruppen je zur Seite des rückwärtigen Mittelbaues und der feitlichen Treppenhäufer angeordnet.

Während die Flure und Treppenhäufer fämmtlich überwölbt find, haben alle übrigen Räume geputzte Balkendecken auf genieteten eifernen Blechträgern erhalten, welche letzteren in den beiden mittleren Gefchoffen umkleidet und geputzt find; die Deckenbalken des II. Obergefchoffes ruhen auf Hängewerksbindern der durchweg hölzernen Dächer, welche mit Zinkwellenblech eingedeckt find. Alle Sammlungsräume haben einfache, die Lehrräume Doppelfenfter erhalten. Das Glasdach über dem mittleren Hofe ift als Zeltdach aus Eifen conftruirt und daran die untere Glasdecke angehängt; dicht über der letzteren liegt noch eine zweite aus gewöhnlichem Doppelglas in Kitt, um Staub und Schmutz von der erfteren abzuhalten. Der Fufsboden der Flure ift mit Solenhofer Kalkfieinfliefen, der aller Lehr- und Sammlungsräume mit fchmalen Kiefernholzdielen belegt ; der Fufsboden

lechnifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg. — Mittelbau⁷⁵).

ID

ii

ß£

i- :

Hl

irai

IS

Li

BlälBjlli

11 ii i i rvsBi

imm

ran

'■

-!

e:

•V*

SB:

jj

IC

' A-:

- - HP

!«!#!!

riiiii

ü

tpji

..

|l

!!

«I

ïËHsnEH

oISl

! "1

fr

:<£>

Die Höhe der eben erwähnten

II

irai

::

der Eingangshalle ift aus Platten von rouge fleuri und Seitenberger Marmor hergeftellt ; im Glashof ift derfelbe von rothen und weifsen Marmorplatten gebildet.

Die Lehr- und Sammlungsräume find, ihrem Zweck entfprechend, fehr einfach ausgeftattet, die Wände bis zu einer in Höhe der Fenfterbrüllungen angebrachten profilirten Holzleilte in Oelfarbe, darüber durchweg glatt -— wie auch die Decken — in Leimfarbe geftrichen. Gröfserer Reichthum ift nur bei den Repräfentations-Räumen entfaltet. So ftützen fich (liehe Fig. 52, S. 69) die mit Stuck verzierten und dunkel gefärbten Kreuzgewölbe der Eingangshalle auf 4 kräftige polirte Säulen aus Oppacher Diorit mit bronzenen Kapitellen und Bafen ; die 96 röthlichen Granitfäulen des Glashofes entflammen den Tjurker Brüchen (Schweden) ; je 2 von ihnen tragen ein ftarkes Architrav- und Gefimsftück von grauem Elzer Sandftein, über welchem fich die geputzten und grau geftrichenen Archivolten verfpannen. Ueber dem weit ausladenden Gefimfe wölbt fich das Deckenlicht, aus verbleitem Kathedralglas hergeftellt, als eine grünliche Fläche, von einem breiten, bunten Friefe umrahmt; die Mitte bildet eine grofse, durchbrochene Zink-Rofette, aus welcher ein Sonnenbrenner herabhängt. Die fteigenden böhmifchen Kappengewölbe der Haupttreppen werden von dunklen, polirten Neufalzaer Granitfäulen getragen ; Treppenwangen und Gefimfe find ebenfalls aus diefem Material, die Stufen aus rothem Meifsener Granit hergeftellt.

Der Aula gefchah bereits in Art. 61 (S. 72) Erwähnung; in den zu beiden Seiten derfelben gelegenen Sitzungsfälen find die Wände und Stuckdecken in Oelwachsfarbe geftrichen. Die Decken des Lefefaales und der zwei Lefezimmer der Bibliothek find, Holz-Conftruction nachahmend, in Stuck auf Leinwand hergeftellt und holzartig — eben fo wie die dunkel gehaltenen Wandfelder — in Oelwachsfarbe geftrichen ; hohe Wandtäfelungen aus Kiefernholz fchützen die Wände gegen Befchädigungen.

Die bedeutende Ausdehnung des Haufes erforderte eine reichere Gliederung des Grundriffes, um der Gefammtanficht von vornherein den einförmigen Charakter zu benehmen. Dem entfprechend wurden die Flügel an den beiden Ecken der Vorderfront um 32,5 m vor diefe vorgezogen und auch dem Mittelbau ein Vorfprung von 13,0 m gegeben. Letzterer (Fig. 74 ⁷⁵) erhielt eine befonders kräftige Gliederung und einen äufserft mannigfaltigen Wechfel in den zur Verblendung benutzten Haufteinen. Reicher bildlicher und ornamentaler Schmuck dehnt fich nicht nur auf den Mittelbau, fondern auch auf die beiden Eckbauten aus. Die den erfteren bekrönende Attika zeigt in 11 grofsen Flachbildern Darftellungen aus dem Betriebe der technifchen Wiffenfchaften und Ktinfte ; die Nifchen im Mittelbau und in den Eckbauten füllen die Statuen berühmter Architekten und Vertreter der exacten und technifchen Wiffenfchaften. Je 6 Gruppen, welche die Wiffenfchaften und Künfte verkörpern, fo wie 4 gleichartige Einzelfiguren find auf der Bruft-lehne der beiden vorderen Eckbauten, fo wie auf der des füdlichen Mittelbaues aufgeftellt.

Die Gefammtanlage der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg war auf 9300000 Mark veranfchlagt, von denen jedoch ca. I 150000 Mark erfpart worden find⁷⁶).

Literatur

über »Technifche Hochfchulen«.

I : Entwürfe zu der neuen Baufchule ⁷⁷).

Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—40. Heft 20, Nr. 121 — 126

25. » I5L J52

Flaminius, E. Ueber den Bau des Haufes für die allgemeine Baufchule in Berlin. Allg. Bauz. 1836, S. 3. Notizen über das kaif. königl. polytechnifche Inftitut zu Wien und über die dafür errichteten Gebäude.

Choix d'édifices publics projetés et conflruits en France depuis

Allg. Bauz. 1839, S. 197. Gourlier , Biet , Grillon & Tardieu.

le commencement du XIXme Jiecle. Paris 1845 — 50.

je vol., PL JJ4, JSS : École des ponts et chauffées a Paris.

Ueber die Entftehung, Entwickelung und den jetzigen Stand der Einrichtungen der Zeitfchr. f. Bauw. 1865, S. 79.

Redtenbacher.

polytechnifchen Schule in Karlsruhe.

Hilbig. Bau des Polytechnikums in Riga. Notizbl. d. techn. Ver. zu Riga 1868, S. 19.

École polytechtiique de Carlsruhe. Nouv. annales de la confl. 1869, PL 47—4^! ¹ ^7°i    43    4Ö-

15)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. . Bauw. 1886, Bl. 21.

K. F. Schinkel enthalten Bl. 115—122

von

16)    Nach ebendaf., S. 157, 331.

71) In der 1857—58 erfchienenen »Sammlung architektonifcher Entwürfe« die Königliche Bau-Akademie zu Berlin.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Esser. Die polytechnifche Schule zu Aachen. Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 5. — Auch als Sonderabdruck erfchienen : Berlin 1871.

Neureuther, G. Die polytechnifche Schule zu München. Allg. Bauz. 1872, S. 22.

Technifche Hochfchule in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 219. Feftfchrift zur Einweihung des neuen K. S. Polytechnikums zu Dresden am 4. November 1875. Dresden 1875. Polytechnikum in München : Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 135.

Uhde & Körner. Neubau der Herzogi. technifchen Hochfchule zu Braunfchweig. Berlin 1877. Bau-Akademie und Gewerbe-Akademie in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877- Theil I, S. 182, 184. Eidgenöffifches Polytechnikum zu Zürich : Zürichs Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Zürich 1877. S. 53. Kgl. Polytechnikum zu Dresden : Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 192.

The technical high fchool, Stockholm. Builder, Bd. 36, S. 240.

Hunaeus. Der Umbau des Welfenfchloffes in Hannover für die technifche Hochfchule, mit einer Einleitung von Launhardt. Hannover 1879.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architecten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 31 u. 44: Polytechnifche Schule in Dresden; von Heyn.

Der Umbau des Welfenfchloffes für die Technifche Hochfchule (Hannover). Deutfche Bauz. 1879, S. 411. The Polytechnikum, Aix-la-Chapelle. Builder, Bd. 37, S. 45.

Hunaeus u. Launhardt. Der Umbau des Welfenfchloffes zu Hannover für die Technifche Hochfchule.

Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1879, S. 349; 1880, S. 19.

Godeboeuf. Ecole des ponts et chauffées. Moniteur des architectes 1879, PI- 49 — 5°) 57 u- PP aut. XIX, XX; 1880, PI. 12.

Licht, H. u. A. Rosenberg. Architektur Deutfchlands. Berlin 1878 — 82.    1. Band.

Taf. 34—39 : Königl. technifche Hochfchule in München ; von Neureuther.

Die neue technifche Hochfchule in Stuttgart. Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 253.

Launhardt. Die Königliche Technifche Hochfchule zu Hannover von 1831 bis 1881. Hannover 1881.

— VII. Das Gebäude der Technifchen Hochfchule.

Zachariewicz, J. v. K. k. technifche Hochfchule in Lemberg. Allg. Bauz. 1881, S. 95.

Ney, B. u. V. Wartha. Das kön. ungarifche Jofefs-Polytechnikum in Budapeft etc. Budapeft 1882. Stüve. Neubau der technifchen Hochfchule in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 403, 419, 441.

— Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1884.

Hilbig. Das Polytechnikum-Gebäude in Riga. Rigafche Ind.-Ztg. 1883, S. 25.

The polytechnic high-fchool, Charlottenburg. Builder, Bd. 44, S. 774.

Königl. Polytechnikum in Stuttgart: Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884.

S- 75-

Das Haus der Technifchen Hochfchule zu Berlin in Charlottenburg. Deutfche Bauz. 1884, S. 533.

Die Technifche Hochfchule in Charlottenburg. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1884, S. 439.

Der Neubau der technifchen Hochfchule in Berlin. Schweiz. Bauz., Bd. 3, S. 8.

Koch, H. Die Technifche Hochfchule in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 157, 331.

wenn

B. Naturwiffenfehaftliehe Inftitute.

Unter Bezugnahme auf Art. i (S. 3) fallen unter obiger Ueberfchrift folche Inftitute befprochen werden, welche die doppelte Aufgabe haben, den Zwecken des Unterrichtes in den Naturwiffenfchaften einerfeits und der naturwiffenfchaftlichen Forfchung andererfeits zu dienen; fie find hiernach naturwiffenfehaftliehe Lehr-und Forfchungs-Anftalten.

Den verfchiedenen Zweigen der Naturwiffenfchaft entfprechend, werden fich die nachfolgenden Erörterungen auf die phyfikalifchen, chemifchen, minera-logifchen und geologifchen, botanifchen und zoologifchen Inftitute zu erftrecken haben.

Auch die anatomifchen und die phyfiologifchen Inftitute der medicinifchen Facultäten an den Univerfitäten würden ftreng genommen unter die naturwiffenfchaftlichen Inftitute einzureihen fein ; um jedoch die für die medicinifche Facultät erforderlichen Baulichkeiten in einer zufammenhängenden Gruppe zufammen zu faffen, werden jene Inftitute nicht hier, fondern unter C (unter der gemeinfehaft-lichen Ueberfchrift »Medicinifche Lehranftalten der Univerfitäten«) behandelt werden.

Eben fo könnten die aftf o-phyfikalifchen, die meteorologifch en und magnetifchen O bfervatorien, die metronomifchen und phyfikalifch-technifchen Anftalten unter die naturwiffenfchaftlichen Inftitute gezählt, felbft die Sternwarten denfelben unmittelbar angefchloffen werden; da indefs bei diefen Anftalten die Methode der wiffenfchaftlichen Arbeit und Forfchung zum Theile eine andere ift, wie bei den früher genannten naturwiffenfchaftlichen Inftituten, fo werden diefelben getrennt, am Schlufs des vorliegenden Abfchnittes, unter der befonderen Ueberfchrift »Obfervatorien« befprochen werden.

Der doppelten Aufgabe, die ein naturwiffenfchaftliches Inftitut zu erfüllen hat, entfprechend, wird jedes derfelben

1)    Räume für den Unterricht und

2)    Räume für die wiffenfchaftliche Forfchung

zu enthalten haben; eben fo unentbehrlich wie diefe, lind aber bei einer folchen Anftalt auch

3)    Räume für die Sammlungen.

Wenn auch diefe Sammlungsräume foeben als unentbehrlich bezeichnet worden find, fo bilden fie doch nicht etwa den Schwerpunkt der ganzen Anftalt; letzteres ift bei den naturwiffenfchaftlichen Mufeen (Mufeen für Naturkunde) der Fall. Obwohl diefe (fo wie auch manche andere Mufeen) nicht feiten mit Räumen für wiffenfchaftliche Arbeiten, bisweilen fogar mit Hörfälen, verbunden find, io ftellen die Sammlungen doch den Hauptzweck des Gebäudes dar. Hiernach werden die »Mufeen für Naturkunde« im Vorliegenden nicht den naturwiffenfchaftlichen Inftituten beigezählt, fondern im 4. Hefte diefes Halbbandes (Abfchn. 4: Gebäude für Sammlungen und Ausftellungen, A, Kap. 5) zur Befprechung gelangen.

Für den Unterricht find einerfeits Hörfäle, andererfeits Räume für die wiffenfchaftlichen und praktifchen Uebungen der Studirenden (Praktika) noth wendig; gleiche Arbeitsräume find für die wiffenfchaftliche Forfchung erforderlich, fo dafs — man von den Sammlungen abfieht — in einem naturwiffenfchaftlichen Inftitute vor Allem Hörfäle und Räume für wiffenfchaftliche Arbeiten, welch letztere man auch Laboratorien nennt, vorhanden fein miiffen.

Im Allgemeinen verlieht man unter Laboratorien Arbeitsftätten, in denen wiffenfchaftliche Verfuche und andere wiffenfchaftliche Arbeiten ausgeführt werden.

Ueberficht.

79-

Laboratorien.

Diefe Verfuche und fonftige Arbeiten gehören meift dem Gebiete der Naturwiffen-fchaften an; doch giebt es auch Laboratorien, welche die Pflege der technifchen Wiflenfchaften zum Zweck haben, fo dafs man hiernach naturwiffenfchaftliche und technifche Laboratorien unterfcheiden kann.

Unter den erfteren find die phyfikalifchen und chemifchen Laboratorien die bedeutendften ; doch nicht minder wichtig für die Forfchung find die Laboratorien der zoologifchen, botanifchen, mineralogifchen und geologifchen Inftitute; Erwähnung verdienen auch die pharmaceutifchen Laboratorien, eben fo die Laboratorien , die mit den medicinifchen Inftituten verbunden find. Zu den technifchen Laboratorien, welche im Folgenden (unter D) noch befonders zu befprechen fein werden, gehören vor Allem die elektro-technifchen und die mechanifch-technifchen Laboratorien.

Letzteren würden auch die militärifchen Laboratorien anzureihen fein, in denen Munition für alle Waffen und Munitions-Gegenftände aller Art angefertigt werden; Kriegs-Laboratorien werden in den Cafematten der Feftungswerke zur Benutzung bei Vertheidigung der belagerten Feftung, Special-Laboratorien in detachirten Forts oder felbftändigen Aufsenwerken angelegt. Es würde über das Gebiet diefes »Handbuches« hinausgehen, auch derartige Laboratorien einer Betrachtung zu unterziehen.

Anfangs wurde die Bezeichnung »Laboratorium« nur auf folche Arbeitsflätten bezogen, in denen Lehrer und Lernende der chemifchen Forfchung obliegen.

Im XVI. Jahrhundert beftanden Laboratorien nur zu rein alchemiftifchen Zwecken. Erft zu Ende des XVII. Jahrhundertes wurde durch den Rath der Stadt Nürnberg ein öffentliches Laboratorium als Hilfsmittel des akademifchen Unterrichtes eröffnet und der Leitung des Profeffors Hoffmann zu Altdorf ⁷⁸) unterftellt, eben fo nahezu gleichzeitig das ftaatliche Inftitut für chemifche Verfuche des Berg-Collegiums zu Stockholm durch Carl XL ⁷⁹).

Das erfte gröfsere Laboratorium für experimentellen Unterricht war das von Liebig 1828 in Giefsen für chemifche Arbeiten errichtete. Seinem Beifpiele folgten in den letzten Jahrzehnten die meiflen Hoch-fchulen ; felbft an höheren Lehranftalten wurden Laboratorien eingerichtet.

Gegenwärtig verwendet man die Bezeichnung »Laboratorium« nicht blofs für die Arbeitsftätte der chemifchen Forfchung, fondern auch, wie fchon angedeutet, auf alle Räume, in denen Verfuche und forfcherifche Arbeiten auf dem Gebiete der exacten Wiflenfchaften ausgeführt werden. Nicht feiten überträgt man die Bezeichnung »Laboratorium« auf das ganze Lehr- und Forfchungs-Inftitut und fpricht z. B., anftatt von »phyfikalifchen und chemifchen Inftituten«, kurzweg von »phyfikalifchen und chemifchen Laboratorien«.

Man giebt bisweilen als charakteriftifchen Unterfchied zwifchen »Laboratorium« und »Obfervatorium« an, dafs in erfterem Verfuche angeftellt werden , alfo experimentell gearbeitet, in letzterem dagegen beobachtet wird; indefs dürfte es wohl kaum ein Laboratorium geben, in welchem nicht auch Beobachtungen vorgenommen werden, und kaum ein Obfervatorium, in dem nicht experimentirt wird.

Seit der epochemachenden Initiative Liebig s find faft in allen wichtigeren Staaten eine grofse Anzahl von mit bedeutenden Mitteln ausgeflatteten chemifchen, phyfikalifchen und anderen naturwiffenfchaftlichen Inftituten erbaut worden. Der Einflufs diefer Laboratorien ift auf die Cultur von grofser Bedeutung gewefen; denn, abgefehen von dem unermefslich günftigen Einfluffe, welchen fie unmittelbar auf die Fortfehritte der Naturwiffenfchaften felbft, ferner auf die der Technik, Medicin, Landwirthfchaft, Volkswirthfchaft etc. geübt haben, haben fie in der Methode des Forfchens eine ganz neue erfolgreiche Richtung begründet. Diefe Laboratorien find mit die wichtigften Factoren der aufsergewöhnlichen Fortfehritte gewefen, welche

7S) Siehe: Hoffmann, J. M. Laboratorium novum chemicum afiertum medicinae cultoribus. Altdorf 1683.

⁷⁹) Nach: Ersch, J. S. & J. G. Gruber. Allgemeine Encyclopädie der Wiflenfchaften und Künfte etc. Sect. II, Theil 41. Leipzig 1887. S. 81.

IOI

die Naturforfchung in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Sollen diefelben indefs ihren Zwecken vollauf genügen, fo müffen ihnen geeignete Baulichkeiten gefchaffen werden; Aufgabe der nachfolgenden 5 Kapitel wird es fein, die für Anlage und Einrichtung diefer Gebäude mafsgebenden Anfchauungen und Grundfätze vorzuführen.

Literatur

über »Naturwiffenfchaftliche Inftitute« und »Laboratorien« im Allgemeinen.

Wiesnegg, V. Notice fur les appareils de chauffage employés dans les laboratoires. Paris 1876.

Endell & Frommann. Statiflifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten preufsifchen Staatsbauten. Abth. I, VII — X: Univerlitätsbauten, wiffenfchaftliche und künftlerifche Inftitute und Sammlungen etc. Berlin 1883. S. 148 ff.

Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität Strafsburg 1884. Strafsburg 1884.

Feftfchrift für die 58. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte. — Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Inftitute der Univerfität und die naturhiftorifchen Sammlungen der Stadt Strafsburg.

Guttstadt, A. Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886.

Robins, E. C. Technical fchool and college building. London 1887.

3. Kapitel.

Phyfikalifche Inftitute.

Von Carl Junk.

a) Allgemeines.

Die Bauten und Einrichtungen, welche im vorliegenden Kapitel zu betrachten find, haben die Beftimmung, den phyfikalifchen Unterfuchungen und Forfchungen, fo wie dem Unterricht in der Phyfik eine geeignete Stätte zu bieten. Diefelben haben kaum eine eigentliche gefchichtliche Entwickelung. Selbftändige Bauten in dem Sinne, wie wir fie heute auffaffen, flammen anfcheinend erft aus den fechziger Jahren diefes Jahrhundertes. Die Anregung, befondere Inftitute dafür zu gründen, auch die in anderen Anftalten beftehenden Räume zweckentfprechender auszubilden, ift den Erfolgen zu verdanken, welche durch Abtrennung der Tochterwiffenfchaft, der Chemie, erzielt worden find.

Als Anfang befonderer Bauanlagen kann man das allerdings nicht ganz felb-ftändige Inftitut der Univerfität Leipzig anfehen, fo wie die für die technifchen Hochfchulen zu Aachen und München ausgeführten Anlagen von zweckentfprechend gruppirten und ausgebildeten Räumen, natürlich in dem enger begrenzten Rahmen der Aufgaben diefer Schulen.

Es folgten dann die Inftitute der Univerfitäten Graz und Berlin, welche zuerft eine völlig felbftändige Richtung andeuten, die zwar in vielen grundlegenden Einrichtungen, keineswegs aber im Ganzen gleich bleibend weiter verfolgbar ift.

Robins führt in dem unten genannten Werke ⁸⁰) einen Ausfpruch Carey Forfters an, dahin gehend, »dafs die Bedingungen zu einer Abhandlung über phyfikalifche Laboratorien, von einem überfichtlichen Standpunkte aus, viel gröfsere Schwierigkeiten bietet, als eine folche über chemifche Laboratorien, da die in erfteren vorzunehmenden Arbeiten weit mannigfacherer Natur feien, als die in letzteren«.

80.

Zweck

und

Entwickelung.

81.

Programm

und

Entwurf.

In der That beftehen nun die gröfseren Schwierigkeiten hauptfächlich darin, dafs für das eng begrenzte, abgezweigte Gebiet der Chemie ein entfprechend einfacherer Apparat genügt, als für die umfaffende und fo weit verzweigte Mutter-wiffenfchaft. Die gewaltige Ausdehnung einerfeits und der enge Zufammenhang der Einzelzweige unter einander andererfeits zwingen zu einer Verzweigung nach den Einzelgebieten, namentlich fobald es fich um vollftändige Beherrfchung diefer in fonderwiffenfchaftlicher oder technifcher Beziehung handelt. Und wiederum ift vom hochwiffenfchaftlichen Standpunkte aus eine engere, zufammenhängende Pflege des Gefammtgebietes erforderlich. Vollftändig das zu erreichen, auch nur ein Inftitut zu erbauen, welches den allfeitigften Forderungen entfpräche, erfcheint der Natur der Sache nach ausgefchloffen; die täglichen Fortfehritte, die Unendlichkeit der im Kreisläufe fleh berührenden und durchfetzenden Einzelforfchungsgebiete werden täglich neue Methoden der Forfchung und des Unterrichtes entliehen laffen.

So wie es unmöglich erfcheint, das Gefammtgebiet im ganzen Umfange zu beherrfchen, ohne in jedem Zweige Specialift zu fein, fo dürfte es wohl auch kaum Vorkommen, dafs — beeinflußt durch befondere Erfolge in einzelnen Sondergebieten und durch die dabei angewendeten Methoden — der Forfcher nicht zur Bevorzugung befonderer Ausgangs- und Zielpunkte gelangen füllte und fleh daran gebunden hielte.

Einfchränkung an fchärffte Aufmerkfamkeit zu

Bei Anlage eines phyfikalifchen Inftitutes wird diefer perfönliche Standpunkt um fo mehr zum Ausdruck gelangen müffen, als einerfeits die technifchen Hilfsmittel der Forfchung fich täglich vermehren, aber deren Anwendung auch wieder mit Nachtheilen verknüpft ift, welche im Einzelfalle ihren Ausfchlufs bedingen. So geht das Streben mafsgebender Gelehrten dahin, die Schüler nicht durch Anwendung zu reicher Hilfsmittel unfelbftändig werden zu laffen, vielmehr durch eine gewiffe — wenigftens zeitliche zwingen und ihre eigene Erfindungsgabe zu wecken.

Die Schwankungen der jeweiligen Anforderungen und Anfichten, welche in allen ausgeführten Inftituten fich ausfprechen, geftatten denn auch nicht, diefelben hier in methodifchem Vergleich überfichtlich neben einander zu Hellen. Diefe Bauwerke können fammtlich nur als Compromiffe angefehen werden, zwifchen den durch örtliche Bedingungen beeinflußten Anforderungen der programmftellenden Gelehrten (urfprünglichen oder in Ausficht genommenen Vorhänden) und den wieder durch finanzielle Verhältniffe eingeengten zeitigen technifchen Möglichkeiten.

Es wäre daher auch im vorliegenden Falle gefährlich, einzelne der hier zur Abhandlung kommenden Beifpiele als »muftergiltig« hinzuftellen oder deren befondere Einrichtungen als folche anzufehen, getreu dem Ausfpruche hervorragender Fachmänner der wiffenfchaftlichen und technifchen Richtung: »Phyfikalifche Laboratorien baut man nicht nach Recepten!«

Es kann demnach auch das Project nach einem einfeitig verfaßten Programm nicht entworfen werden; es wird dazu die gemeinfame Arbeit der Gelehrten und Techniker erforderlich fein; zwar nicht wörtlich, aber dem Sinne nach dürfte der Ausfpruch Geltung haben: »Erft wenn das Project fo weit durchgearbeitet ift, dafs über den letzten einzufchlagenden Nagel Beftimmung getroßen ift, kann das Programm als endgiltig berathen angefehen werden.«

Bauten von aufserordentlich fchwieriger Conftruction find bisher nur ausnahmsweife (durch ungiinftige Terrain-Verhältniffe veranlaßt) gefordert worden; dagegen ift eine bis in das Weitefte getriebene Umficht des Technikers auch bezüglich

fcheinbar unwichtiger Einzelheiten und deren Vorberathung bei der Project-Bearbeitung unerläfslich ; diefe mufs ftets den gefammten Ausbau und die Einrichtung gleichzeitig mit umfaffen. Die eingehende Vorbefprechung wird immer zu einer Vereinfachung der Aufgabe führen, wenn vielleicht auch dadurch anfänglich eine öftere Umarbeitung der vorläufigen Entwürfe nothwendig wird. Durch eine andere, als die urfprünglich geplante Gruppirung der Räume wird es oft möglich fein, umftänd-liche Vorkehrungen, deren wirkfame Durchführung fich nur durch grofsen Koften-aufwand und Umficht — und dann oft nicht vollkommen — erreichen läfft, gänzlich umgehen zu können. Dafs durch vorherige eingehende Erörterung aller ein-fchlägigen Verhältniffe die — keineswegs geringe — Verantwortlichkeit des Technikers gedeckt wird, fteht aufser Frage. Dabei jedoch lediglich von den Einzelräumen auszugehen, nur die Einrichtungen zu befprechen, wie fie darin gewiinfcht oder zuläffig find, ift gefährlich. Eine jede zufammenhängende Anlage, namentlich der Rohr- und Wellenleitungen, der Kalt- und Warmluft-, fo wie der Rauchleitungen und fämmtlicher Feuerungsanlagen ift nicht allein bezüglich ihrer technifchen Ausführung, fondera auch hinfichtlich der in den mittelbar und unmittelbar davon berührten Räumen möglicher Weife durch fie hervorgerufenen Störungen zu befprechen. Die nachfolgenden eingehenderen Hinweife werden als Anhalt dafür vollftändig genügen, auch in den verwickeltften Fällen Anknüpfungspunkte zu bieten, wobei vorausgefetzt ift, dafs felbft der in phyfikalifchen Dingen wohl bewanderte Techniker es unterlaffen wird, in irgend einer die wiffenfchaftlichen Gebiete berührenden Frage eine eigene Entfcheidung zu treffen.

Bei den allgemeineren, wie bei den fpecielleren Erörterungen kann an Einzel-ausführungen nur feiten angeknüpft werden. Auch die befonderen Bediirfniffe der einzelnen Anftalten (Univerfitäten, technifche Hochfchulen, höhere und niedere Gewerbefchulen, Realgymnafien etc.) können hier nicht zur Befprechung gelangen; die getroffenen Löfungen ergeben fich aus den am Schluffe diefes Kapitels angefügten Beifpielen. Bezüglich derjenigen Einrichtungen, welche aus anderen In-ftituten, aus den chemifchen Inftituten, den Obfervatorien etc. entlehnt oder bei diefen zu behandeln fein werden, fei auf die bezüglichen Kapitel verwiefen.

Die in einem phyfikalifchen Inftitute nöthigen Räume laflen fich in 4 Gruppen eintheilen; jedoch wird dadurch weder die bauliche Gruppirung ftrenge beftimmt; noch find gleiche Bedingungen für die derart begrifflich zufammengefafften Räume gegeben. Diefe 4 Gruppen find:

1.    a) Vortragsräume für allgemeinen theoretifchen und experimentell-demonftra-

tiven Vortragsunterricht;

ß) Sammlungsräume für Inftrumente, Naturalien etc.;

Y) Arbeitsräume für Profefforen und Affiftenten.

Diefe Gruppe enthält die nothdiirftigften Räume, welcher auch diejenigen Anftalten nicht entbehren können, welche auf Ertheilung des allgemein elementaren Anfchauungsunterrichtes befchränkt find.

2.    8) Räume für allgemein experimentelle Uebungen der Schüler (Anfänger³),

namentlich in der Behandlung der Inftrumente ;

3) Räume für Uebungen in Einzelgebieten für Vorgefchrittenere ³);

82.

Erfordernilfe.

83-

- Bedingungen.

Ç) Räume für befondere genauer-wiffenfchaftliche Unterfuchungen und Meffungen in Einzelgebieten.

Es find hierin diejenigen Räume zufammengefafft, welche zu jedem entwickelteren Unterricht nöthig find und deren Zahl und eigenthümliche Sonderausbildung von der höheren und fpecielleren Richtung der Anflaltszwecke abhängen.

3.    7j) Werkftätten für Anfertigung von Hilfsgeräthen, für gröbere und feinere

(Präcifions-) Arbeiten, fo wie für technologifchen Unterricht und Uebung ;

If) Mafchinen- und Batterie-Räume; t) Vorrathsräume für Geräthe und Materialen.

In diefe Gruppe fallen diejenigen Räume, welche entwickeltere Inftitute nicht entbehren können, die indefs in minder felbfländigen Anftalten mit den früher genannten Räumen oftmals zufammenfallen oder in einer Nebenabtheilung enthalten fein können.

4.    Dienftwohnungen, und zwar:

%) für den Vorftand und andere Profefforen;

X) für Affiftenten und Mechaniker;

(j.) für das Dienft- und Bewachungs-Perfonal.

Die unter x und X angeführten Dienftwohnungen find in der Regel nur in den gröfseren Inftituten zu finden ; vom Standpunkte des forfchenden Phyfikers, der in voller Hingabe an fein Fach leben mufs, find fie allenthalben in gröfserem oder geringerem Umfange als unentbehrlich anzufehen. Sowohl die felbftändigen Forfchungen, als auch die Vorbereitungen zu den Vortragsverfuchen erfordern oft lange Zeit, die zu nächtlichen Arbeiten zwingt, oder fie gebieten eine längere ununterbrochene fachliche Ueberwachung.

b) Befonderheiten der Anlage, des inneren Ausbaues und der Einrichtung.

Es beftehen einige allgemeine Bedingungen, welche auf die Gefammtanordnung und Conftruction der phyfikalifchen Inftitute, insbefondere auf gewiffe Gebäudetheile und Räume (namentlich die unter a bis 0-) derfelben, beftimmend einwirken. Je nach den befonderen Einzelgebieten, welche in dem betreffenden Inftitute in bevorzugter Weife gepflegt werden, find jene Bedingungen bald ftrenger, bald weniger flrenge zu beachten und zu erfüllen. Diefe Bedingungen find:

1)    Freiheit, bezw. Fernhaltung von Erfchütterungen, fowohl der Luft, als auch des Untergrundes und des betreffenden Gebäudetheiles.

Die Bodenerfchütterungen vom Gebäude fern zu halten, ift insbefondere bei Sternwarten und anderen Obfervatorien in weit gehendftem Mafse erforderlich (fiehe Kap. 15, unter b, 1); doch ift die Erfüllung diefer Bedingung auch für die phyfikalifchen Inftitute nothwendig, da hier zum Theile ganz gleichartige Arbeiten vorzunehmen find. Lufterfehütterungen ftören nicht allein akuftifche Unterfuchungen ; fie übertragen auch unmittelbar oder mittelbar Schwingungen auf feinere Inftrumente, z. B. auf die Wagen; fie können felbft in feineren elektrifchen Apparaten Ströme hervorrufen. Wegen des unvermeidlichen Feuchtigkeitsgehaltes der Luft können fie aber auch optifche Unterfuchungen beeinfluffen etc.

2)    Angemeffene Orientirung des Gebäudes, bezw. gewiffer Theile deffelben; Freiheit von allen Trübungen der Luft und keinerlei Beeinträchtigung des Tageslichteinfalles.

Zu Lichtverfuchen wird bald, reines, ungetrübtes Sonnenlicht, bald Sonnen- und reflexfreies Zenithoder Nordlicht erforderlich. Durch Rauch, Staub, Dämpfe und Nebel wird aber das Licht oft empfindlich getrübt. Der Gehalt der Luft an Säuren etc. kann eine eben fo nachtheilige Wirkung ausüben. Feinere phyfikalifche Inftrumente gehen durch verunreinigte Luft einem frühzeitigen Verderb entgegen. Vielerlei Verfuclie, welche fleh in freier Luft nicht veranftalten laßen, erfordern defshalb koftfpielige Vorkehrungen, um dergleichen fchädliche Einflüße abzuhalten.

3)    Fernhaltung von Einfliiffen, welche magnetifche Strömungen hervorrufen oder begiinftigen.

Feine magnetifche und elektrifche Verfuche und Meffungen werden bekanntlich in befonderen Gebäuden (fiehe Kap. 16, unter c) angeftellt, bei welchen die weiteftgehende Vorficht geübt wird. Es ift aber nicht möglich, die entfprechenden Lehrverfuche anzuftellen und die nöthigen Experimental-Beweife vorzuführen, ohne wenigftens zeitweife ähnlicher Störungsfreiheit gefichert zu fein. Dafs (für unfere nord-europäifche geographifche Lage) der Nordlinie fich nähernde, alfo auch lothrechte Eifenftangen, Rohre, eiferne Dächer etc., vor Allem aber bewegte Maffen von magnetifchen Einflüffen unterworfenen Metallen, befonders wenn fie Temperaturfchwankungen ausgefetzt find, folche Verfuche gänzlich lähmen können, darf als allgemeiner bekannt vorausgefetzt werden.

4)    Fernhaltung fchädlicher oder Hörender Temperatur-Einfliiffe.

Nicht allein rein calorifche Unterfuchungen bedingen, dafs diejenigen Räume, in denen fie vor-genommen werden, eine beftimmte, während längerer Zeitdauer gleiche und auch in allen Höhenlagen ebenmäfsige Temperatur feft halten und keine Beftrahlungen auf Object und Inftrumente ausüben; fondera es find vor Allem alle feineren magnetifchen, magnet-elektrilchen und Mefs-Operationen, bezüglich deren diefe Forderung fich ftets fteigert. Der Hinweis auf die fog. CrookesTche Lichtmühle, auf Thermofäulen und auf die Thatfache, dafs feinere Wagen fchon bei Annäherung einer Kerzenflamme an das fie umgebende Glasgehäufe in Schwankungen gerathen, dürfte hier genügen. Solche feine Mefs-Inftrumente verwahrt man aus diefen Gründen gern in Dunkelkammern oder mindeftens in folchen Räumen, in welche auch unmittelbar reflectirte Sonnenftrahlen nicht einzudringen vermögen.

Es wird häufig gefagt, dafs man mit fo empfindlicher Rückfichtnahme und bei den immer fchärfer werdenden Anforderungen der Gelehrten an die Grenze des Möglichen gerückt fei, zumal von den jeweiligen Inhabern immer andere und erweiterte Anfprüche erhoben werden. Ift Letzteres dem rafchen Fortfehritte in den bezüglichen Wiffenfchaften, in der Ausbildung der Forfchungs- und Lehrmethoden begründet, fo gewähren diefe dem Techniker immer wieder neue Hilfsmittel, die beftehenden Schwierigkeiten zu befiegen. Es liegt aber auch gerade bei phyfikali-fchen Anftalten die Schwierigkeit weniger darin, nur Räume zu ganz befonderen Zwecken zu fchaffen, als fie zweckmäfsig zu gruppiren.

Schliefslich fei noch der Forderung gedacht, die man bei allen Laboratorien-Anlagen mit den Worten »viel Licht, viel Luft, viel Raum« zu ftellen pflegt und die fich genauer wie folgt faffen läfft:

1)    Alles erreichbare Licht im günftigften Einfalle (hohe, an die Decke reichende Fenfter, wo nöthig Deckenlichter, Vermeidung von fperrenden Pfoften, Fenfter-kreuzen etc.);

2)    grofser Luftraum, für Luft-Zu- und Abführung, grofse Querfchnitte der betreffenden Rohre, reichliche Vertheilung der Zu- und Abflufsöffnungen ;

3)    Raumanordnungen, deren Benutzung nicht durch Freiftützen, Ecken, Pfeiler etc. behindert ift, welche aber erforderlichenfalls durch Hinzuziehung der Nebenräume, auch der Flure, zur Ausführung befonderer Verfuche entfprechend erweitert werden können.

Die befonderen Einrichtungen, welcher man in hervorragendem Mafse in phyfikalifchen Inftituten zur Sicherung und zur Bequemlichkeit der Arbeiten bedarf, find, wie Eingangs gefagt, in der Project-Verfaffung mit einzubegreifen, bezw. zu beriickfichtigen und follen defshalb hier noch ausführlicher befprochen werden.

Hierbei fpielen die Einrichtungen zur Erzielung erfchütterungsfreier Aufftellung der Inftrumente etc. eine hervorragende Rolle. Wie fchon angedeutet wurde, wird in diefer Beziehung das Grundfätzliche, insbefondere über die Gründung und Conftruction der fog. Feftpfeiler, ausführlich in den Kapiteln über »Sternwarten etc.« (insbefondere in Kap. 15, unter c) erörtert werden; indefs ift Einiges hierüber auch

84.

Erfchütterungs-

freiheit.

an diefer Stelle vorzuführen, um fo mehr, als hier Rückfichten eintreten, die bei Obfervatorien von geringerer Bedeutung find und umgekehrt.

Zunächft ift eine fo abfolute und dauernde Unwandelbarkeit der Pfeiler, wie dies in Obfervatorien zur Beftimmung von Himmelswinkeln und zu Pendelverfuchen noth wendig ift, hier nicht gefordert; aber faft in keinem Arbeitsraume ift eine Feft-aufftellung zu entbehren. In verfchiedenen Räumen wird fogar eine gröfsere Zahl von Einzelpfeilern erforderlich, oder fie werden zeitlich abwechfelnd, bald hier, bald dort, nöthig und zu anderen Zeiten ftörend fein.

Schon die grofse Anzahl mahnt, in Bezug auf Koften-, wie auch auf Raum-erfparnifs, die Zahl der felbftändig gegründeten Pfeiler einzufchränken, in letzterem

Bezug defshalb, weil die als Arbeits-ftellen durchweg fehr werthgefchätz-ten Sockelgefchofsräume in ihrer Ausnutzbarkeit verlieren würden. Man begnügt fich daher mit wenigen, eine gröfsere Sicherheit unbedingt erfordernden, felbftändig gegründeten Pfeilern und führt diefelben nicht über die Erdgefchofsräume hinaus, während man die übrigen Feftpunkte durch Steinplatten zu gewinnen trachtet, welche im Scheitel maffiger Wölbungen, auf den nicht hoch geführten Mauern der Sockelgefchoffe oder in ftärkeren Mauern der Räume eingelaffen, bezw. vermauert find (Fig. 75 ⁸²). Auch die felbftändig gegründeten fie nicht einem ftetigén Zwecke dienen, nur bis unter die Sohle der Fufsböden in den Erdgefchoffen auf und ordnet fämmtliche, fo weit gänglich, nach Vifirlinien an (fiehe Art. 87).

Um eine beliebige Aufteilung, auch in der Zwifchenlage von mehreren Pfeilern, jederzeit herftellen zu können, ohne zu fo weit gehenden Mafsnahmen zu greifen, wie fie z. B. in der neuen phyfikalifch-technifchen Reichsanftalt (fiehe Kap. 16, unter d) der Pfeiler und Anordnungen, wie fie im phyfikalifchen Inftitut zu Graz getroffen worden find.

Fig- 75-

lD 03

pH

fla

r'.;

m.

i-

1: 250

10

13    14.    15”

4-' I ¹ -J

Vom phyfikalifchen Inftitut zu Strafsburg⁸²).

Pfeiler führt man, wenn

zur

an-

zu Charlottenburg Ausführung kommen, empfiehlt fich eine Gruppirung

Dort hat man in den Arbeitsräumen die Pfeiler nur bis unter den Fufsbodenbelag aufgeführt und diefelben paarweife mit Steinplatten überdeckt; der darüberliegende Theil des Fufsbodens ift in einzelnen Tafeln abhebbar

Fig. 76 s3).

(Fig. 76s3). Es ift dadurch möglich, auch in der Querrichtung, von einer Pfeilerplatte zur anderen, eine

brückenartige Ueberdeckung herzu-ftellen und an jedem

“) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, Bl. 64.

⁸³) Nach: Repertorium für Exp.-Phyfik etc., Bd. 11, Taf. 6.

beliebigen Orte einen oder mehrere Feftpunkte herzuftellen, ohne die Begehbarkeit der anderen Theile auszufchliefsen , da ja auch die fämmtlichen nicht in Anfpruch genommenen Bodenöffnungen überdeckt werden können.

Zuweilen erscheint es zweckmäfsig, ganze Mauerftücke aus der Gefammtmauer-maffe loszulöfen und fie als Sicherheitspfeiler (z. B. für feine Manometer, Uhren etc.) zu benutzen, wie dies mit Vortheil im phyfikalifchen Inftitut zu Würzburg ge-fchehen ift.

Wenn Feftaufftellungen in der Nähe maffiger Mauern nöthig oder zuläffig find, fo empfiehlt fich die Einmauerung von Steinplatten immer mehr, als die Anlage gefonderter Pfeiler. Um den Einflufs der Mauer-Temperatur auszufchliefsen, können Schirme angewendet werden (fiehe Art. 85); jedoch follte man ftets die Nähe von Mauerfchloten (Luft- und Rauchrohren), fo wie von Rohrzügen der Gas-, Waffer- und Dampfleitungen meiden.

Zur Aufftellung von Helioftaten werden vor den betreffenden Fenftern die Brüftungen entfprechend verbreitert; da fie aber alsdann nur eine fchwache Ab-wäfferung erhalten können, empfiehlt es fich, auch aus anderen Gründen, nur Vorrichtungen zu treffen, mittels deren man erft dann, wenn der Helioftat aufgeftellt werden foil, eine lofe Steinplatte gekichert auflegen kann.

Zuweilen glaubt man zu befonders umfangreichen Mafsnahmen greifen zu müffen, um Minimal-Erfchütterungen (tremor) zu vermeiden, welche oft wichtige Unterfuchungen gänzlich unmöglich machen. Diefe leichten Erfchütterungen laffen fich nun da, wo es fich nicht um Dauerverfuche handelt, mit leichten Mitteln aus-fchliefsen, und zwar dadurch, dafs man zwifchen Pfeiler, bezw. Mauerklotz und Deckplatte, 3 bis 4cm dicke Lagen von gepreffter Rohbaumwolle (Watte), von Weichblei, Talk oder Kiefelguhr lagert; bei Anwendung der beiden letzteren Mittel müffen die Ränder der Zwifchenlagerung durch eine umgelegte Flechte von Baumwollen-lchnur (Ligroin-Docht) gegen Abfandelung gefchützt werden.

Für Verfuche an langen Manometern (Fallverfuchę) oder mit dergleichen Pendeln etc. werden zuweilen fehr hohe, gegen alle Erfchütterungen gekicherte Pfeiler nöthig. Sie werden dann ftets mit Thurmanlagen ummantelt und fchliefslich noch zu meteorologifchen und aftro-phyfikalifchen Verfuchen ausgenutzt. (Siehe unter d die Inftitute zu Graz, Strafsburg und Bafel.)

Ueber die grundfätzlichen Bedingungen diefer möglichft gegen Temperatur-fchwankungen zu kichernden Pfeileranlagen findet fich das Nöthige in Kap. 15 (unter b).

Aufser durch directe und indirecte Erfchütterungen find die meiften Unterfuchungen den Störungen durch Wärmeftrahlungen ausgefetzt, und zwar eben fowohl pofitiven als negativen.

So find Rauch und Warmluft-Canäle oft nicht zu vermeiden; auch eine mehrfache Ummantelung mit Mauerwerk hilft nicht genügend. Im umgekehrten Sinne find es wieder vorfpringende Mauerpfeiler, namentlich der Frontwände, oder es find P'enfterflächen, auch mit mehrfachen Verfchlüffen, und ferner eiferne Stützen im Raume, es find oft die hoch geführten Feftpfeiler, deren Einflufs die feinften und vorfichtigfb angeftellten Verfuche trübt. Die Vorkehrungen dagegen können in phyfikalifchen Laboratorien mit ziemlich geringem Koftenaufwande erzielt werden.

Die Strahlungen der Schornfteine und Luftfchlote laffen fich durch die in Fig. 77 u. 78 fkizzirten Einrichtungen mit Erfolg fo abdämpfen, dafs ihre Wirkung für Zeitverfuche als Null zu erachten ift.

85.

Abfchlufs

von

Wärme-

ftrahlung.

’mmmm

io8

Die Lichträume der Ummantelungen, von welchen die inneren aus beiderfeits glatt verputztem Mauerwerk, bezw. dünnen Gypstafeln, die äufseren aus Weifsblech oder weifsem Glanz-Carton beftehen können, find an der unteren Seite mit dem zu fchützenden Raume verbunden und oben in den Schlot oder in kleine Nebencanäle einzuführen.

Aehnlich läfft fich mit Mauerpfeilern und Säulen verfahren. Es genügt oft eine einfache Ummantelung mit Glanz-Carton, die, oben und unten offen, nur auf eine gewiffe Höhe geführt zu werden braucht.

Auch gegen Oefen, Warmwaffer- und Dampfrohre genügen Schirme von entfprechender Höhe; jedoch müffen fie doppelt, oben und unten offen, von Weifsblech oder Glanz-Carton hergeftellt fein. In magnetifchen Räumen verwende man Schirme, deren Rahmen aus Holz oder Kupferrohren, die Schirmflächen aus blank geputztem (vorher zu prüfendem) Zinkblech oder dünnem, beiderfeits verzinntem Kupferblech oder aus Glanz-Carton beftehen.

Jeder Anftrich auf den Schirmflächen, auch Lack, wirkt fchädlich; helle und glatte Töne fchaden weniger, als rauhe, dunkle, namentlich röthliche ⁸⁴).

Die Anlage der Oeffnungen und Einrichtungen für Tagesbeleuchtung erfordert in den phyfikalifchen Inftituten verfchiedenartige Rückfichten, die aus der Natur der Deckenlichter, betreffenden Räume abzuleiten find.

Einzelne Räume bedürfen fehr grofser heller Fenfter, andere nur kleiner Schlitze für die Strahlen der Helioftate, bezw. zu optifchen Unterfuchungen. Oftmals wird von Deckenlicht reicher Gebrauch gemacht, und zuweilen fogar reines, nicht durch Glasverfchlüffe verändertes Zenith-Licht. In den meiften Arbeitsräumen wird eine rafch wirkende vollftändige Verdunkelung jeden Lichteinfalles gewünfcht. Häufig tritt noch die Bedingung hinzu, dafs eine gröfsere Zahl von Fenftern ganz eifenfrei herzuftellen ift.

Bei befchränkter Raumhöhe ift es, fo fern es fich um viel Arbeitslicht handelt, angemeffen, die Fenfter bis dicht oder doch ganz nahe unter die Decke zu führen, und es wird, wenn viel mit Gafen gearbeitet wird oder aus anderen Gründen rafche Entlüftung noting ift, bei folcher Anordnung als zweckentfprechendftes Mittel geboten fein, dafs man die oder den oberen Flügel zum Oeffnen einrichtet.

Fenfter, die zur Aufftellung von Helioftaten dienen, werden zuweilen als Schiebefenfter ausgebildet. In allen Fällen, wo es fleh um Arbeiten an Fenfter-tifchen handelt, empfiehlt es fich, die Fenfter mehrtheilig anzuordnen, fo dafs nur eine gröfsere Scheibe nach oben oder unten verfchiebbar eingerichtet werden kann; dadurch werden die Inftrumente am wenigften behindert.

Ift nicht gerade gefärbtes Glas Bedingung, fo wird durchfchnittlich befonders reines gefordert, häufig fogar Spiegelfcheiben. Manganhaltiges Glas darf in Räumen zu optifchen, bezw. fpectral-analytifchen Arbeiten nicht verwendet werden.

Als Verdunkelungsvorrichtungen in Arbeitsräumen kommen zuweilen innere Klappläden zur Verwendung; doch find folche oft fehr Hörend. Am zweckmäfsigften bewähren fich Rollvorhänge aus gewebten Stoffen (beiderfeits fchwarz oder, um Ueberhitzung zu vermeiden, aufsen weifs, innen fchwarz geftrichenes Segelleinen, flausartige Wollenftoffe) oder Stahlwellblechläden. Letztere find befonders empfehlens-

Fig. 78.

warnam

V///////////////////,

86.

Fenfter-

und

St) Vergl. auch: Scheiner, J. Unterfuchungen über Ifolationsmittel gegen ftrahlende Wärme. Zeitfchr. f. Inftru-mentenkde. 1887, S. 271.

werth, wenn Staub vermieden werden foil und wenn die Vorhänge mit Schlitzen zum Durchftecken von Dioptern eingerichtet fein müffen. Immer läfft man die Vorhänge in feitlichen Führungen, welche mit Flausftoffen bezogen find, laufen und richtet wohl noch die Führungslade andrückbar ein, um eines ficheren Verfchluffes gewifs zu fein. Vor Anwendung farbiger, namentlich glafirter Streifen in Fenfter-einfaffungen ift zu warnen, weil dadurch unangenehme Reflex-Erfcheinungen hervorgerufen werden können, auch die Augen der Praktikanten unnöthig gereizt werden.

Ganz befondere Beachtung ift den Deckenlicht-Einrichtungen zu fchenken.

Wird reines, directes Zenith-Licht erforderlich, fo find einzelne Scheiben der Decken-verglafung ausfahrbar zu machen, die Dachverglafung dagegen zum Aufklappen.

Während es zweckmäfsig ift, letztere Verrichtung von Hand, auf dem Dache felbft (kurz vor der betreffenden, niemals lange andauernden Operation), gefchehen zu laffen, bietet für die erftere eine über den Arbeitstifch herabhängende Leine ohne Ende gröfste Bequemlichkeit. Die zum Oeffnen zu ziehende Hälfte wird aldann weifs, die andere fchwarz geftrichen.

Die Verdunkelung erfolgt gewöhnlich oder doch am zweckmäfsigften zwifchen beiden Glasflächen, bei grofsen Anlagen mittels Kurbeleinrichtung, bei kleineren ähnlich wie bei der vorbefchriebenen zu öffnenden Deckenfcheibe. Ob Lichtfchachte angewendet werden follen, ob diefe hell oder dunkel anzuftreichen find, mufs in jedem Einzelfalle beftimmt werden. Für die Verdunkelung werden theils Stoff-, theils Holz-, theils Wellblechläden angewendet.

Bei der Verglafung der Deckenlichter ift behufs etwaiger Decoration zu beachten, ob durch verziertes Mattglas etc. nicht Störungen der Beleuchtung eintreten können. Auch ift zu beachten, dafs zuweilen Sägedächer fehr unangenehme Spiegelungen hervorrufen.

87.

Orientirung

und

Von der Stellung des Gebäudes zu den Himmelsrichtungen hängt wefentlich die Raumgruppirung ab, und zwar unter der Rückficht, dafs es für viele Räume nothwendig ift, fle unmittelbar mit Sonnenlicht verforgen zu können, bei anderen vife-Linien. dagegen, dafs alle Beftrahlungen der Wände, insbefondere der Fenfter, vermieden werden müffen; letzteres ift namentlich in Räumen für möglichft confiante Temperaturen etc. der Fall. Sodann find zuweilen freie Beobachtungs- oder Vifir-Linien nach entfernten (aufserhalb liegenden) Feftpunkten zu optifchen Zwecken nöthig.

Bezüglich der temperatur-conffanten Räume empfiehlt fleh, wenn diefelben nicht rein nördlich liegen können, mehr die Lage etwas nach Often gewendet, als nach Werten. Um auch die wichtigen inneren langen Vifir-Linien zu erhalten, ordne man Fenfter- und Thüröffnungen nach Axen a,n, und zwar derart, dafs die Vifir-Linien die Feftpfeiler, bezw. Pfeilerftümpfe kreuzen oder berühren. Sehr empfehlens-werth ift dabei, die Vifir-Linien mehrfach, auch in rechtwinkeliger Kreuzung, zu wiederholen, fo dafs fie die Pfeiler-Syfteme kreuzen, damit an allen Punkten mit Sonnenlicht gearbeitet werden kann oder Spiegelmeffungen dafelbft möglich werden.

Flure, welche nicht einem fortwährenden ftärkeren Verkehre ausgefetzt find, find in folche Syfteme mit einzubeziehen. In aller Confequenz ift dies im phyfikalifchen Inftitut zu Graz (flehe unter d) durchgeführt.

Im phyfikalifchen Inftitut zu Strafsburg u. a. O. konnten aus praktifchen Rückfichten die Thüren nicht in den Fenfteraxen liegen; es find defshalb neben erfteren in den Zwifchenwänden kleine Schlitzfenfter (leicht lichtdicht verfchliefsbar) angeordnet.

In anderen Fällen findet man kleine Schlitzfenfter (in den Thüraxen) in den Aufsen-

mauern angelegt, wodurch man den Vortheil erzielt, die Fensterplätze jederzeit ausnutzen zu. können.

88.

Leitungen.

Alle phyfikalifchen Inftitute bedürfen einer reichlichen Ausstattung mit folchen Anlagen, welche in der Regel mit Hilfe von Leitungen unmittelbar bis an die Ver-brauchsftellen geführt werden, allerdings in bald gröfserem, bald kleinerem Umfange, in bald Stärkerem, bald geringerem Mafse.

Die wichtigften diefer Leitungen bezwecken die Versorgung der Arbeitsstellen :

1)    mit Leuchtgas,

2)    mit Druckwaffer,

3)    mit Wafferdampf, bezw. mit warmem Waffer,

4)    mit elektrifchen Strömen,

5)    mit lebendiger Kraft und

6)    mit Prefsluft, unter Umftänden die Erzeugung eines Vacuums, ferner

7)    die Ableitung des Abwaffers, der verdorbenen Luft etc.

Bezüglich der Anlagen unter 1, 2, 4 und 7, welche häufig im Anfchlufs an

öffentliche Leitungen befriedigt werden könnten, iff zuweilen geboten, von letzteren Abftand zu nehmen, und die Nothwendigkeit zu eigenen Anlagen gegeben. Bei allen Rohrleitungen befteht nämlich die Gefahr, dafs Geräufch und Vibrationen aus fremden Gebieten in die des Inftitutes übertragen werden; auch ift die Beeinfluffung durch magnetifche und Inductions-Ströme bei Metallleitungen in Erwägung zu ziehen.

ver-

Die Zuleitungen felbft bedürfen der forgfältigften Ausführung nicht allein; Sondern ihre Anlage giebt in jedem Falle Anlafs zu den gründlichsten und allfeitigften Erwägungen. Wird durch die Vielzahl der gefonderten Leitungen eine Sehr wickelte Anlage hervorgerufen, welche die Ueberficht in nicht geringem Grade Stört, So bietet doch die VerSchiedenartigkeit derSelben viele Vortheile, nicht allein materieller Natur, Sondern auch deSshalb, weil fie die Mittel bietet, diejenigen Theile an einzelnen Orten auszuSchlieSsen, welche dort unbedingt zu Störungen VeranlaSSung geben würden etc.

Es kann hiernach oft VeranlaSSung zur Einführung eines ausgedehnteren technischen Betriebes vorliegen; in wie fern eine Zufammenfaffung oder Vertheilung geboten ift, kann nur bei Besprechung der Einzelheiten angedeutet werden.

89.

Verforgung

mit

Nicht allein zu Beleuchtungszwecken iSt in phyfikalifchen Instituten Gas noth-wendig, Sondern auch als örtliche Wärmequelle, weil leicht regelbar, betonders Leuchtgas, beliebt; ferner ift es in den meisten Fällen das bequemfte Mittel zur Beschaffung mechanischer Kraft, namentlich zum Betriebe von dynamo-elektrifchen Mafchinen. Es wird daher zuweilen die Anlage eigener Bereitungsftätten erforderlich werden, wobei Fettgas nach PintfcJi Sehern Syftem den Vorzug vor ähnlichen finden dürfte.

Die Zuleitungen Sollen, mit Ausnahme der aufserhalb der Gebäude liegenden, Stets offen und Sichtbar ausgeführt werden; es empfiehlt Sich, die Rohrweiten um mindestens ein Drittel des Querfchnittes weiter zu wählen, als nach allgemein üblichen Verhältnissen als auskömmlich erachtet wird, und aufserdem die Hauptleitungen als ein geSchloSSenes (Ring-) Syftem zu verlegen, alfo an zwei Seiten in das Gebäude einzuleiten; Verästelungen der Hauptrohre Sollten Schon deSshalb vermieden werden, weil bei eintretender Nothwendigkeit einer Erweiterung oder Ausbefferung der Betrieb des ganzen Institutes beeinträchtigt wird. Zu diefem Zwecke (wie auch zur beSSeren Contrôle) find in entsprechenden Abftänden Abfperrhähne anzulegen, welche die Ausschaltung eines kleinen Vertheilungsbezirkes ermöglichen, ohne in

dem anderen den Zuflufs zu hemmen, werdender Erweiterungen werden zuweilen bei der Anlage fchon Referve-Abzweige angelegt; es ift dies eine Vorficht von zweifelhaftem Werthe, weil erfahrungsmäfsig die Vorforge eine triigerifche ift. Dagegen empfiehlt es fich in hohem Mafse, Hauptleitungen thunlichft wenig durch die Arbeitsräume felbft zu führen, die Zahl der Ausläffe nicht einzufchränken, wohl aber Stellen, von welchen aus kleine Zweiglinien leicht anzufchliefsen find, mit Referve-Ausläffen zu verfehen.

Behufs Erleichterung etwa fpäter nöthig

Bei Durchführung der Leitungen durch Wände und Decken ift befondere Vorficht am Platze; die Rohre follten ftets durch eingemauerte, etwas weitere Hiilfen-rohre durchgeführt werden. Der dichtende Abfchlufs der Räume läfft fich durch iibergefchobene Leder- etc. Scheiben, durch Watte etc. leicht erzielen.

Wo Muffen, Ueberfchieber, Hauptabzweige, Hähne etc. dicht an der Wand liegen müffen, find entfprechende Ausnifchungen vorzufehen, um bei fpäter gebotener Abnahme der Leitung mit den Schraubzangen arbeiten zu können, ohne die Wand zu befchädigen.

Zu vermeiden ift die Durchlegung der Haupt- und Hauptzweigrohre durch ungewöhnlich ftark geheizte Räume, überhaupt an befonders erhitzten Stellen (an Schornfteinen etc.), namentlich wenn die Endigungen in wefentlich kühlere Räume führen; denn es wird dann die Feuchtigkeits-Capacität fehr gefteigert, Manometer und die Niederfchläge der Abläffe werden aufgefaugt, und die Niederfchläge erfolgen an unerwünfchtefter Stelle.

Fig. 79.

Zu beachten ift auch, dafs in der Regel Rohrleitungen nicht an Wänden liegen follen, welche durch Kraftmafchinen etc. Erfchtitterungen empfangen, weil fonft unlieb-fame Erfchütterungsiibertragung erfolgt. Ein Mittel, folche abzumindern, wie auch bedeutendere, durch wechfelnde Wärmeein-fliiffe hervorgerufene Längenänderungen auszugleichen, ift gegeben in der Einfchaltung von Ueberfchiebemuffen oder Hebern aus ftarkem Bleirohr, an welche fich zweckmäfsig die Wafferfäcke anfchliefsen, wie Fig. 79 zeigt. Solche dürfen natürlich nur an Stellen angebracht werden, welche keinerlei Feuersgefahr ausgefetzt find.

nur

Für die Zwecke einzelner Räume ift die Aufftellung von örtlichen kleineren Druckreglern und von Gasuhren oft dringlich. Diefe fowohl, wie auch die Manometer follten ftets über Ausgüffen angeordnet werden und an Stellen, welche mit einem nicht abftellbaren, etwa entweichendes Gas unmittelbar über Dach abführenden Schlote verfehen find. Die Fälle find nicht feiten, dafs

Manometer übergetreten oder zerbrochen find und Veranlaffung zur Entweichung gegeben haben. Die daran befindlichen Abfperrhähne bieten keine Gewähr dafür, dafs fie zeitig gefchloffen werden. Manometer mit Schwimmkugel-Ventil, die keineswegs theuer find, erhöhen die Sicherheit.

Dafs in und in der Nähe von Räumen zu magnetifchen Zwecken entweder Blei- oder Kupferrohre, allenfalls Gummirohre, zu verwenden find, ift felbftver-ftändlich. Meffingrohre find auf Magnetismus (in Folge von Eifen- und Nickelgehalt) zu prüfen.

Druckwaffer wird unter allen Umftänden zu den üblichen Reinlichkeitszwecken, zur Feuerficherung etc. erforderlich fein. In diefer Hinficht kann der Verbrauch ein bedeutender werden, und zwar ift derfelbe nicht an wenige Zapfftellen ge-

90.

Waffer-

verforgung.

bunden, fondern er iff: faff in allen Arbeitsräumen und auch in den Zimmern der Profefforen etc. vorzufehen.

Die Möglichkeit, die lebendige Kraft des unter ftarkem Drucke zugeführten Waffers zum Betriebe von Mafchinen in unmittelbarer Wirkung auszunutzen, z. B. zu Luftpumpen, zu Vacuum- und Compreffions-Zwecken (Gebläfen), eben fo zu Kraft-mafchinen, von den fchwerflen bis zu den allerkleinften, ferner die Möglichkeit, die betreffenden Leitungen und Verbrauchs-Apparate aus Stoffen herzuftellen, welche eine fchädliche örtliche Einwirkung nicht ausüben können, endlich auch, wenn dies nöthig, durch Vorwärmung oder Abkühlung dem Waffer eine angemeffene regelbare Temperatur zu geben, welche Hörende Einfliiffe ausfchliefst, fteigern täglich die Verwendung deffelben in ausgedehnteftem Mafse.

Gleich wie nun Rückfichten auf die Befchaffenheit, fo werden auch ökonomifche Rückfichten oft eine eigene Wafferförderung bedingen. Sowohl die bei allen Rohrleitungen, welche öffentliche Strafsenzüge berühren, eintretende Gefährdung durch Uebertragung von Stöfsen, als auch die Abhängigkeit von der Zuverläffigkeit äufserer Zuleitung und deren oft unzulänglicher Druck können eine eigene Befchaffungsanlage rechtfertigen, und zwar um fo eher, wenn ohnedies Gas- oder Dampfmafchinenkraft zu anderen Zwecken bedingt iff und eine Zufammenlegung der betreffenden Betriebs-ftellen gröfsere allgemeine Störungsfreiheit, Betriebsficherheit und finanzielle Vortheile vereinigt.

Sowohl zur Auffpeicherung für Nothfälle beim Bezug aus öffentlichen Leitungen, wie auch bei Selbftförderung werden Hochbehälter nöthig fein. Da nun ohne be-fonderen Grund eine genügende Steigerung der Aufbauverhältniffe der in Rede flehenden Inftitute nur feiten wünfchenswerth iff, könnte ein befonderer Wafferthurm wohl von Nutzen fein, indem ein folcher fich zu meteorologifchen Beobachtungen und Uebungen leicht ausnutzen liefse. Auch könnte bei zweckmäfsiger Anlage der Steig-, Fall- und Ueberlaufrohre ein folcher Thurm zu Fall- (Pendel- und Manometer-) Verfuchen etc. dienen; jedenfalls müfften dann aber auch die durch Winddruck, die durch die Rohrgeftänge und die wechfelnde Belaftung hervorgerufenen Erfchiitterungen in Anfchlag gebracht werden. Selbft die Brunnenanlagen können einen willkommenen Studien-Apparat abgeben, wie dies z. B. im Bernoullianum zu Bafel gefchehen iff.

Bei Ausführung der Rohrleitungen, welche allenthalben zugänglich fein follen, iff mit gröfster Umficht und Sorgfalt zu verfahren. Es empfiehlt fich, die wagrechten Hauptrohre in wafferdichte Rinnen unter den Fufsböden und die lothrechten in weite, abgedichtete und verfchliefsbare Rohrfchlitze oder -Kaffen zu verlegen; diefe Rinnen und Kaffen find an die Entwäfferung anzufchliefsen.

Auch die kleinen Zweigleitungen follen ftets gefchützt liegen, und zwar derart, dafs ein vorkommender Rohrbruch keine anderweitigen Schäden hervorrufen kann. Unter allen Verbrauchsftellen miiffen felbffredend Ausgufsbecken mit genügendem Abflufs liegen. Zweckmäfsiger Weife wird auch in Räumen, welche nicht dauernd beauffichtigt find, der ganze Fufsböden oder mindeftens der Theil in der Umgebung der Verbrauchsftellen wafferdicht, mit Gefälle nach einem zweiten Wafferablauf, anzulegen fein.

Eben fo wie gegen Einfrieren, iff auf Abhaltung oder Ablauf des Befchlag-waffers Bedacht zu nehmen, wie auch, zur Vermeidung unwillkommener Temperaturübertragungen, die Nähe von Warmrohren aller Art zu umgehen iff. Desgleichen

ift auf Vermeidung der Uebertragung von Erfchiitterungen, magnetifchen und magnet-elektrifchen Strömen etc. zu achten; dazu eignen fich Blei- und Kupferrohre, unter Umftänden auch Hartglas und Hartgummi.

An denjenigen Stellen, an welchen Kraftmafchinen angefchloffen werden, empfiehlt fich die Anlage von kleinen Waffermeffern und von Manometern. Vor Einführung in das Gebäude erfcheint die Anlage eines Windkeffels angezeigt.

Waffer-

ableitung.

Bei Durchführung der Wafferleitungsrohre durch Wände, Mauern und Decken füllen ftets (wie bei Gasleitungen) Hülfenrohre Anwendung finden.

Abflufsrohre aus Eifen oder Blei füllten möglichft ausgefchloffen fein, da es fich kaum vermeiden läßt, dafs in die Ausgüffe Säuren etc. gegoffen werden und einen baldigen Verderb herbeiführen. Rohre aus Afphalt haben fich oft bewährt; doch möchte gut gebrannten Steinzeugrohren der Vorzug zu geben fein, welche entweder mit Afphalt oder Paraffinftricken gedichtet werden. Die Wafferverfchlüffe müffen vollftändig zugänglich fein; ferner ift es angezeigt, fämmtliche Abfltiffe zu vereinigen und am Uebergange der Abflufsleitung in die öffentliche Leitung etc. eine kleine, leicht zugängliche Sammelgrube anzulegen, in welcher alles mitgeriffene Queckfilber fich ablagern kann. Eine gröfsere Sammelgrube wird ftets unvermeidlich fein, wenn auch nur an einzelnen Stellen viel mit concentrirten Säuren und Salzen gearbeitet wird.

Eine gewiffe Vorficht ift bei Durchführung von Entwäfferungsrohren durch Räume zu magnetifchen Zwecken geboten ; felbft Steinzeugrohre find nicht ftets genügend eifenfrei. Eine weit gröfsere Gefahr liegt indefs darin, dafs der Eifen-fchlamm, welcher fich bei der Ausfpülung der Wafferleitungs-, Dampfrohre etc. im Abflufsrohre fammelt, zu Magneteifenftein fich umbildet und in den fonft eifenfreien Rohren vollftändig gefchloffene Leitungen bildet.

92.

Verforgung

mit

Wafferdampf kann in phyfikalifchen Inftituten zunächft für die allgemeinen Zwecke der Heizung und Lüftung des Gebäudes Anwendung finden ; für die hierbei nothwendigen Rohrleitungen haben diefelben Rückfichten Geltung, wie die in Art. 89 Wafferdampf. bis 91 fchon angeführten. Abgefehen hiervon wird die Zuleitung von W'afferdampf höherer oder niederer Spannung und Trockenheit in vielen Laboratorien als eine abfolute Nothwendigkeit angefehen, in anderen auch wiederum als entbehrlich oder gar die dadurch gebotenen Vortheile, wegen der damit verbundenen Gefährdungen, als »zu theuer erkauft« angefehen.

Sobald Dampf als bewegende Kraft oder zu Zwecken der Wärmeübertragung (namentlich zu Heizzwecken) aus allgemeinen Gründen zuläffig oder erwünfcht ift, wird man die Nutzbarmachung zu Unterfuchungs- und Studienzwecken nicht leicht zurückftellen können. In einem folchen Falle empfiehlt es fich, den zu wiffenfchaft-lichen Zwecken benöthigten Dampf nicht aus Leitungen, welche wefentlich anderen Zwecken entfprechen follen, zu entnehmen.

Die Verfuche, welche mit gefpannten Dämpfen anzuftellen find, können gröfsten-theils in der Nähe der Dampfentwickler vorgenommen werden und find gewöhnlich nicht fo enge an die Zeit gebunden, dafs man zu wiffenfchaftlichen Zwecken gröfsere Keffelanlagen in die Mitte der Laboratorien verlegen müßte, zumal, da die wichtigften Unterfüchungen nur in unmittelbarer Beziehung zum Dampfentwickler flehen, und für ganz allgemeine Verfuche kleine Apparate vollftändig ihren Zweck erfüllen.

In Bezug auf unerwünfchte Erfchütterungs- und Wärmeübertragung und magne-tifche Einflüße ift auf die vorftehenden Artikel zu verweifen.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Sowohl zu allgemeinen Beleuchtungszwecken, als auch für gewiffe gefonderte experimentelle Arbeiten find elektrifche Kraftftröme heute unentbehrlich geworden, eiektrifchem Man verwendet nicht allein Batterie-Strom, fondera auch durch mechanifche Kraft erregten. Ob Dampf-, Gas- oder Waffer-Kraftmafchinen zur Erzeugung des letzteren verwendet werden follen, läfft fich nur nach örtlichen und finanziellen Verhält-niffen entfcheiden; auch die Frage, ob centrale oder vertheilte Anlagen, ob felbe im Gebäude oder in einem befonderen Haufe anzulegen feien, unterliegt gleichen Erwägungen.

91-

Verforgung

mit

Strom.

Bei Ausführung der Leitungen ift zu beachten, dafs zur Durchführung durch Decken und Wände die betreffenden Oeffnungen zeitig auszufparen und mit eingelegten Porzellan- oder Glasröhren auszufüttern find. Um durch Verlegen der Drähte und Kabel keine Befchädigungen an den Wänden hervorzurufen, thut man wohl, diefelben auf gefimsartig die Räume umziehenden Holzbrettchen zu befeftigen.

Vorficht ift in der Nähe von Räumen zu magnetifchen etc. Verfuchen und Meffungen geboten, wie auch die Nähe metallifcher Rohrzüge, Wellen, Balken etc. bei ftärkeren Kabeln zu meiden ift.

Zur Herftellung von Erdfchlufsleitungen dürfen Brunnenfehächte, welche zu anderweitigen phyfikalifchen Verfuchen dienen, nicht benutzt werden.

94 ■

Zuführung

von

etc.

Zu manchen Verfuchen gehört auch ein beftimmter Vorrath von atmofphärifcher Luft, welcher auf eine höhere Spannung gebracht ift, wie z. B. bei Verfuchen mit Prefsiuft gefteigerten Verbrennungs- und Schmelzhitzegraden etc. Die fehr einfachen Gebläfe-und Luftpumpeneinrichtungen, welche durch reichliche Hochdruck-Wafferleitungen allenthalben fich leicht herltellen laffen, haben in vielen Fällen ausgedehntere Leitungen für Prefs- und Leerluft entbehrlich gemacht. Dennoch wird in Anftalten, in welchen Luft von hohem Druck, bezw. von ftarker Verdünnung vielfache Anwendung findet, die Lieferung von einem Central-Kraftpunkte fchon aus dem Grunde angezeigt erfcheinen, weil damit der Laborant, von der Beauffichtigung der Sondervorrichtung befreit, von feiner Arbeit nicht abgelenkt wird.

Gefährdungen allgemeiner und befonderer Einrichtungen find bei den bezüglichen Leitungen nur in dem Sinne zu verhüten, als fremde Temperatur, Geräufch und Vibrationen dadurch fortpflanzbar werden, auch bei metallifchen Leitungen in Hinficht auf magnetifche Einflüffe die Natur des angewandten Metälles in Betracht kommt. Bei Prefsluftführung ift noch die weitere Rückficht zu beobachten, dafs die Luft vorher auf einen genügenden Trocknungsgrad gebracht werde, wenn fchäd-liche Niederfchläge und Eisbildungen vermieden werden follen ; letztere können fogar die Thätigkeit der Apparate lähmen.

95-

Verforgung

mit

Triebkraft.

Wenn es auch leicht ift, mittels der vorbenannten Hilfsmittel, als Gas, Druck-waffer, Wafferdampf und Elektricität, an jedem beliebigen Punkte mechanifche Kraft zu erzeugen und in kleineren Verhältniffen folches auch gefchieht, fo wird dies jedoch als wenig rationell anzufehen fein, wenn es fich um gröfseren Kraftbedarf handelt und befonders, wenn der Bedarf in mehreren, nicht zu weit zerftreut liegenden Stellen eintritt. Schon zum Betriebe der Luft-Zu- und -Ableitung find in der Regel Kraftmafchinen nöthig, eben fo wie fie zur Entwickelung von Dynamo-Elektricität und zur Sicherung ausgiebiger Druckwaflerverforgung feiten zu entbehren find. In allen gröfseren felbftandigen Inftituten ift man daher auf eine zufammen-faffende Geftaltung der Kraftmafchinen-Anlage angewiefen. Es ift hierdurch zunächft eine gröfsere Störungsfreiheit der Arbeitsräume geflehert, namentlich dann, wenn

die Anlage fich aufserhalb des Gebäudekörpers ermöglichen läßt ; anderenfalls ift gröfste Vorficht geboten. Durch die Centralanlage wird es fich zwar nicht gerade vermeiden laffen, für Wafferförderung, Lüftung, Elektricitäts-Erzeugung und freie mechanifche Triebkraft zu Werkftättenz wecken und Kraftexperimenten mehrerlei Mafchinen anzuordnen ; doch laffen fich diefelben dann derart vereinigen, dafs he fich gegenfeitig unterflützen, alfo bei Aufserbetriebfetzung der einen die andere zum Erfatz benutzt werden kann. So laffen fich u. A. die Mafchinen zu beftimmten Tagesftunden in verfchiedener Weife verwenden, z. B. am Tage zur Luft-, des Abends und des Morgens zur Wafferverforgung etc. Vor Allem befteht indefs ein befonderer Gewinn in der mit der Centralifation möglichen ausreichenden Contrôle und Koften-ermäfsigung, fo wie in der Erhaltung wohl gefchulten Perfonais, bezw. in der ausreichenden Befchäftigung deffelben.

Fig. 8o.

Lange Wellenleitungen erzeugen ftets Erfchütterungen ; doch ift durch frei fchwingende Spitzenlager ein Mittel geboten, diefelben auf ein geringftes Mafs herabzubringen. Ferner laffen fich magnetifche Einflüffe nur fehr fchwer umgehen; daher ift die parallele oder fpitzwinkelige Lage zur magnetifchen Richtung des Ortes möglichft zu vermeiden. Riemenübertragungen, namentlich fehr rafch laufende, entwickeln Elektricität, und bei unvorfichtiger Conftruction können die abfpringen-den Funken ernftliche Gefahren bringen. In Räumen, in welchen feuergefährliche Gegenftände den Riemenleitungen nahe kommen, vor Allem, wenn darin brennbare Gafe fich entwickeln oder verbreiten können, werden befondere Vorkehrungen dagegen zu treffen fein.

[-Sh

“‘Decke

Zu diefem Zwecke vermeidet man in folchen Räumen die Durchführung der Riemen durch die Decken, oder man umgiebt die Riemenleitung mit unverbrennlichen Canälen und vermeidet am Austritt der Riemen alle fcharfen Kanten.

Auch ift die in Fig. 8o angedeutete Conftruction vortheil-haft, wobei es noch angezeigt erfcheint, dicht unter der Decke ein unverfchliefsbares Entlüftungsrohr anzubringen, um dafelbft allen Gasanfammlungen vorzubeugen: durch die ausgerundete Umgebung des Riemenfchlitzes wird das Abfpringen von Funken an den fcharfen Rändern der Decke vermieden.

Dafs Riemenzüge in der Nahe von Thüren, Durchgängen etc. mit Schutzvorkehrungen zu umgeben find, ift felbftverftändlich.

96.

Heizung

und

Lüftung.

Für die Heizung und Lüftung der phyfikalifchen Inftitute find die folgenden Gefichtspunkte zu beriickfichtigen. Bei allen Luft-Zu- und -Abführungen find möglichft grofse Querchnitte und Vertheilung der Ein- und Abgangsftellen anzuordnen. Höher erwärmte Luft, als die verlangte Raum-Temperatur beträgt, ift nur feiten zuläffig und gewöhnlich auf die Hörfäle und Flure befchränkt. Daher ift man bei einer Sammelanlage häufig auf Warm- und Heifswaffer- oder Dampfheizung angewiefen; jedoch ift in Räumen, in welchen feinere Arbeiten vorzunehmen find, die Durchleitung der Rohrftränge gewöhnlich nicht zuläffig.

Um den Zufälligkeiten der Sammelheizungen zu entgehen, welche vielerlei Beobachtungen beeinträchtigen können und namentlich die felbftändige Regelung in einzelnen Räumen erfchweren, hat man vielfach zur gewöhnlichen Ofenheizung zurück-gegriffen. Kachelöfen werden dabei häufig, behufs der Staubvermeidung, von Vorgelegen in den Fluren geheizt.

Wo billiges Leucht- oder Heizgas zu befchaflen ift, dürfte es fich empfehlen, nur Gasöfen anzuwenden. Bei Heifs- und Warmwaffer-, fo wie bei Dampfofenheizung ift es vortheilhaft, die Ofenmäntel mit der Wafferleitung fo zu verbinden, dafs eine rafche Durchfpiilung ermöglicht wird.

Riickficht auf die Wahl der Materialien im magnetifchen Sinne wird ftets zu nehmen fein. Die Vorkehrungen zur Abhaltung fchädlicher Wärmeftrahlungen find fchon in Art. 85 (S. 107) befprochen worden.

97-

Fufsboden.

Im Allgemeinen find fehr fefte, wenig fchwingende und leicht rein zu haltende Fufsboden-Conftructionen erforderlich; doch wechfeln die zu erhebenden Anfprüche je nach den in den einzelnen Räumen vorzunehmenden Arbeiten.

Am zweckentfprechendften wäre es, fämmtliche Räume flach zu wölben, bezw. vollftändig flache (Beton- oder Gyps-) Decken herzuftellen ; doch erleidet deren Ausführung mit Rückficht auf magnetifche Arbeiten meift enge Befchränkung. Die Anwendung nicht zu maffiger Eifenbalken ift in der Nähe von magnetifchen Räumen um fo weniger gefährlich, je mehr die Richtung derfelben von der wahren Magnetlinie (Pollinie) abweicht. Terrazzo-Belag, Stampfafphalt und Eichenftabfufsboden in Afphalt werden durchgängig am zweckmäfsigften fein; doch können unter Umftänden auch fcharf gebrannte Thonfliefen den Vorzug verdienen, wie wiederum in einem grofsen Theile der Räume Eichen-, Kiefer- und Tannenböden auf Holzbalken voll-ltändig genügen. Zweckmäfsig ift, fowohl zur Staubverhütung, wie um rafcher Abnutzung vorzubeugen, die hölzernen Fufsboden zu bohnen.

Vorfprung. Die Staub- und Luftdichtung läßt

mm

Vortretende (erhöhte) Thürfchwellen find möglichft zu vermeiden; wo folche wegen der Staubabhaltung nothwendig find oder, wie fehr häufig und zweckmäfsig gefchieht, die Böden ganz oder mit Streifen von Linoleum belegt werden follen, giebt man denfelben nur ca. 2,5 fleh durch andere, minder ftörende Mittel erreichen, wie z. B. doppelte Filztuch-ftreifen, welche in Kantenausfalzungen der Thüren befeftigt find etc.

In Räumen, in welchen viel mit Flüffigkeiten, namentlich mit ätzenden (Säuren, Salzen, Alkalien), gearbeitet wird, verdienen Afphaltböden vor allen anderen den Vorzug. Wenn aus fonftigen Rückfichten fleh folche nicht im ganzen Raume durchführen laffen, fo verfieht man doch die befonders gefährdeten Arbeitsftellen damit und legt den Belag etwas tiefer, an den Rändern aufgekippt, mit Gefälle.

Ganz befondere Aufmerkfamkeit ift den Orten zuzuwenden, wo mit Queckfilber gearbeitet wird, fowohl um die Verlufte an dem theueren Metall einzufchränken, als auch um den Queckfilberkrankheiten, welche die Verdunftung allmählich ver-urfacht, vorzubeugen. Am ficherften ift auch hierfür Afphalt. Es wird, falls die betreffenden Stellen gleichzeitig zu Arbeiten mit anderen Flüffigkeiten dienen follen, befondere Vorficht nöthig fein, damit das Queckfilber nicht in die Ausgüße gelangt. Wafferverfchlüffe werden dadurch ganz verftopft, und beim Ueberfchiefsen derfelben können anfchliefsende, tief liegende, wagrechte Rohre durchgefchlagen werden. Wafferverfchlüffe aus anderen Metallen, als Eifen, werden dadurch unbedingt undicht; Blei amalgamirt zwar nicht, doch wird es durchfaigert ; Löthftellen werden natürlich fofort undicht.

Zum Schutze gegen Verlufte und obige Nachtheile werden vor der Einmündung in die Abflufsbecken kleine Queckfilberrinnen angeordnet, die etwas tiefer liegen, als die Oberkante der Ausgüße und aus welchen das Queckfilber ausgepumpt werden

kann. Um zu verhüten, dafs fich auch Säuren darin anfammeln, läfft man durch diefe Rinnen fortwährend Waffer riefeln.

Wand-und Deckenflächen

etc.

99.

Aus Reinlichkeitsgründen find glatte Wände mit abwafchbarem Anftrich allen anderen vorzuziehen. Wachsfarbenanftriche haben fich am beften bewährt, und zwar auch in Rückficht auf den Koftenpunkt ; gleichzeitig verhindern fie in optifchen Räumen mifsliebige Spiegelungen, was unter Umftänden auch in denjenigen Räumen zu beachten ift, welche etwa aushilfsweife zu optifchen Verfuchen in Anfpruch zu nehmen find. Für Decken begnügt man fich oft mit weifsem Leimfarbenanftrich, um eine reichliche Lichtzerftreuung zu erzielen.

In fpectral-analytifchen Räumen wünfcht man zuweilen nur ftumpfröthliche Töne, allenfalls weifse Decken. Hierbei ift darauf zu achten, dafs die Maler die Gewohnheit haben, alle Färbungsabftufungen durch Mifchungen mit Blau zu erzielen, und zwar auch namentlich, um fchwarze Töne gegen rothe fcharf abzufetzen. Da gerade die blauen Töne in folchen Fällen ängftlich zu vermeiden find, ift auch eine ftrenge Ueberwachung in diefem Sinne nothwendig.

In der Nähe der Seeküften wird zum Weifsen der Decken oft eine Kalkfarbe aus Seemufchelfchalen (fog. Aufternweifs) verwendet; in optifchen, namentlich in Dunkelräumen ift diefes Farbmaterial nicht zuläffig, weil es phosphorescirend wirkt. Ein Gleiches ift bei Anwendung von Beinfchwarz auf frifchem Kalkputz beobachtet worden ⁸⁵). Auch mit Baryt-Farben ift Vorficht geboten, namentlich, da fie zuweilen Spuren von Flufsfpath enthalten.

Alle Decorationen werden möglichft fchlicht gewiinfcht. Gefimfe, Kapitelle, Schnitzformen an Möbeln etc. find im Intereffe der Reinhaltung (Vermeidung von Staubanfammlungen) thunlichft einzufchränken. Ein Gleiches gilt bezüglich der farbigen Ausftattung, bei welcher keine ftechenden Gegenfätze, welche das Auge der Befchauer angreifen, zuläffig find. Auch bei der inneren Einrichtung find Ecken und Kanten möglichft abzurunden.

Zweckmäfsig ift es, bei den Thüren anftatt der Drückerklinken nur Rundgriffe (welche leicht gehende Schlöffer bedingen) zu verwenden, um das Oeffnen mit dem Ellenbogen unmöglich zu machen, wobei Befchädigungen der durchzutragenden Inftrumente geradezu veranlafft werden. Dafs die Befchläge an einzelnen Stellen eifenfrei fein müffen, ift zu beachten, namentlich derjenigen, welche den Ort wechfeln.

Beliebt ift eine Trennung des Schlüffels und des Riegelfchloffes ; erfteres ift in Augenhöhe, letzteres in einer Höhe von 0,95 bis l,oo m über dem Fufsboden anzuordnen.

Einrichtungs-

gegenftände.

Bezüglich der Einzelausbildung der in vielen Arbeitsräumen, namentlich aber im Hörfaal und im Vorbereitungszimmer nothwendigen Sammlungsfchränke, Abdampf-fchränke oder -Capellen, Herde, Ausgüffe etc. fei auf die betreffenden Einrichtungen der chemifchen Inftitute (fiehe das folgende Kapitel) verwiefen; Gleiches gilt von den Sitzen.

⁸⁵) Wie vorfichtig man mit Anwendung von felbft leuchtenden Farben fein mufs, geht aus Folgendem hervor. In einem phyfikalifchen Inftitute war es unbemerkt geblieben, dafs der Caftellan die fämmtlichen Thüren mittels Baimain'fcher Leuchtfarbe numerirt hatte. Eine folche Thür wurde zum Aufhängen von farbigen Zeichnungen benutzt, die bei fehr gedämpftem künftlichem Lichte photographirt werden follten. Natürlich wurde, da die Nummern bei Tageslicht kaum erkenntlich waren und die Verdunkelung des Raumes erft nach erfolgter Vorbereitung (nach dem Aufhängen der Bildtafeln) ge-fchah, auch der fchwache Schimmer der Leuchtfarbe unter dem auf die Bildfläche auffallenden fchwachen Lichte nicht bemerkt; aber die Ergebnifle des photographifchen Verfahrens waren fämmtlich mit »Nr. n« gequert. Die betreffenden Platten waren im Inftitute felbft präparirt, und man glaubte daher erft an einen Fehler im Papier, der aber nicht entdeckt werden konnte. Um endlich hinter die geargwohnte Urfache zu kommen, follte die fragliche Arbeit Nachts, ohne alle andere Vorbereitungen, vorgenommen werden, was denn natürlich zu der richtigen Entdeckung führte.

Querfchnitt.

.

ÜPir

n

m

il

p:|ip

i, x;-

w£j

■MH

-

çijljj;

;

fis

mm

a»

1

É§

M

81

;v

L

\

T

«

SNN

P

ü

Fig. 8i.

J

H

':!

as

IIP

yfîriiinuSI^

;

fc^lÉlIlllÉ

^i?l,!"l'i!.,₁!    n

:

mw^Æ

lÿ 4 :

m

s

1

fflll Pullf • ....../

£

■■-. ,

WÊÈi, ;

np

s

i:

111

ï

i:

Q

I

i ,

I

H

I

6. >Vffl

:i

>r

i

"ü

Bif „

P

B 1

□

c

U

c

1

i

"i

1:125

Arch. : May eux.

IS

==1j'[°

;

i

b

illl'-SSCl:! i Si___

IRriWg^SSi

il

si.

1

i

&H

rizn

SS

10

m

fill

ter

»

? ')

Knn

§§

i

.

ms

WÊÊÊÊÊS^

g^5=^===r-

mvsmÊ

11

hhp

:ëv-

H

H

mm

IP*

güm---

!■

ET

nil

QÂffir==;

^aäS-j.

■';.....

ES:

ci

T~T~ÿ:

US*

s'ît

fWl

irr^g HzJT

yp

SS

ültl

\\Vs

Pjg^!Ę=¹!^=i

II

p=fn

«püiMi

■HÉH

il

■IB

⁼1

III

-x-

HH

Krz:::::;:::::::::::~

11

i—

SH

WH

///

■1

il

x-

Fig. 82.

:;V

lilii s

«fei

:::

USE

I1Ü

■ - ■s

Langenfchnitt.

il

iTE^œ

i- :

i rtś

Ićllipfśi

r"V^

S:

in

■if

-x-

lu

siüim

«Pi

BiK'j?

’TT 1.....a: m

WÈÿm

wè

P8fe^Big3ÏÏE

EsH

C.

i®

S ;|S;®Â i

s «P —

H

SSjÉ|

Phyfikalifcher Hörfaal der École polytechnique zu Paris 8e).

* •.

SS

gpgjjp

ifl

wMm

Ml

H§

P&p .• . ',••••/>.

HéH

«| □!

«.“77.

il

III

BHf

Jpl

jffZE

ÏS

lit

Ms

il

§s

¹

   Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, Bl. 19, 20.

²

   Siehe hierüber auch Theil IV, Halbband 1 diefes »Handbuches«, Art. 208 (S. 220).

³

Anfänger find folche, welche fich mit der Erlernung der Methoden hefchäftigen, Vorgefchrittenere oder Geübtere folche, welche diefelben zu wiffenfchaftlichen Unterfuchungen anwenden.

Auch die Vortrags- oder Experimentir-Tifche in den grofsen Hörfälen unter-fcheiden fich von jenen in chemifchen Inftituten nur durch das in Art. ioi noch Vorzuführende ; die Arbeitstifche in den Laboratoriums-Räumen find ebenfalls denen für chemifche Arbeiten nachgebildet, wobei jedoch die entfprechenden Vereinfachungen eintreten; zuweilen find die Füfse derfelben mit Schrauben zum Feftftellen verfehen.

c) Haupträume.

100.

Grofser

Hörfaal.

In gröfseren phyfikalifchen Inftituten find in der Regel zwei Hörfäle vorhanden. Der eine, der gröfsere derfelben, dient für die experimentell-demonftrativen Vor-lefungen, der andere kleinere für Vorträge über theoretifche, bezw. mathematifche

Fig. 83.

Warte z.

cd

E i n g .f. Ł. S tuä

kX>

OQOl

EH

G- a 1 e r i e n

315 I 1 I 1 !

1:250

6    7    8    9    10

11    12    13    11    15m

I i I » ! ■ I H

Phyfikalifcher Hörfaal der École polytechnique zu Paris⁸⁶).

Phyfik und für fonftige mit Demonftrationen nicht verbundene Vorlefungen. Eine Vermehrung der Vortragsfäle tritt nur dann ein, wenn auch die technifche Richtung der Phyfik befonders gepflegt werden foil.

Dies ift z. B. im Polytechnikum zu Budapeft (flehe Art. 76, S. 92) der Fall, wo ein befonderer Hörfaal für technifche Phyfik befteht und ein chemifches Laboratorium damit verbunden ift; in diefem Hörfaal werden auch die Vorlefungen über technifche Chemie abgehalten.

Man kann im grofsen Hörfaal zwei Abtheilungen unterfcheiden, zunächft die räumlich gröfsere, in welcher das Geftühl für die Zuhörer Platz findet — Zuhörerabtheilung, und dann diejenige, in welcher fich während der Vorlefung der Docent aufhält, wo die Experimente und fonftigen Demonftrationen vorgenommen werden etc. ; diefe Abtheilung foil kurzweg die Experimentir-Abtheilung genannt werden.

Bezüglich der Geftaltung und Einrichtung der Zuhörerabtheilung im Allgemeinen gilt das bereits in Art. 26 (S. 20) Gefagte, an welcher Stelle Hörfäle für mit Demonftrationen verbundene Vorträge abgehandelt worden find. Hier wäre hervorzuheben, dafs das Geftühl ein flüchtiges Nachfchreiben, bezw. Skizziren geftatten foil und dafs man darauf Rückficht zu nehmen hat, dafs der Aufbau mancher zu

von

Vorlefungsverfuchen gebrauchten Apparate, auch verfchiedene Verfuche felbft, nicht allen Plätzen des Saales genügend überfehen werden können, defshalb nicht

feiten ein Platzwechfel nothwendig wird.

Aus diefem Grunde bemeffe man die

knapp und ordne auch bequeme Zugänge zu denfelben an.

einzelnen Sitzplätze nicht zu

Die Sitzbänke nicht mit Schreibpulten zu verfehen, ift nicht zu empfehlen; es

ift dies nur dann zu rechtfertigen, von Zuhörern faßen und im Intereffe guten Sehens keine zu

wenn der Saal eine ungewöhnlich grofse Zahl

grofsen Abmeffungen

erhalten foil.

Solches ift bei dem durch Fig. 81 bis 83 s6) dargeftellten Hörfaal der École polytechnique zu Paris gefchehen. Derfelbe enthält 420 Sitzplätze (wozu noch die 150 Plätze auf den beiden Galerien kommen) und ift doch nur 18,2 m breit und 18,o ra tief.

Freiftützen, welche die Decke tragen, ftören ftets und füllten defshalb vermieden werden ; fie kommen auch nur vereinzelt vor (z. B. an der technifchen Hoch-fchule zu Aachen).

Der grofse Hörfaal wird naturgemäfs mit den bei Weitem mannigfaltigften Einrichtungen verfehen, da ja darin Verfuche aus allen Gebieten der Experimental-Phyfik ausgeführt werden ; er mufs daher faft alle im Infhtut fonft auftretenden Einrichtungen aufweifen.

Möglichft gute Tagesbeleuchtung ift für einen folchen Hörfaal eine Hauptbedingung; insbefondere ift hoch einfallendes Licht erwünfcht; in Folge deffen werden hoch gelegene Fenfter bevorzugt oder auch Deckenlicht (Fig. 81 bis 83) herangezogen. Sämmtliche Fenfter und die Deckenlichter find mit geeigneten VerdunkelungsVorrichtungen zu verfehen, von denen bereits in Art. 86 (S. 108) die Rede war. Die Anlage foil fo getroffen fein, dafs man vom Platze des Vortragenden aus entweder alle Lichtöffnungen gleichzeitig oder auch nur einzelne derfelben verdunkeln kann. Durch geeignete Anordnung von Schnurzügen, Rollen und Kurbeln läfft fich dies in einfachfter Weife erreichen.

Fig. 84.

(2)

FF

<2

mf.

xIRrngj ©

bo n. Gr.

Die bezügliche Einrichtung im grofsen Hörfaale des phyfikalifchen Inftitutes zu Strafsburg, welche der zu gleichem Zwecke im chemifchen Inllitut zu Graz dienenden nachgebildet wurde, ill in Fig. 84®') veranfchaulicht. Die Rollvorrichtungen der an den Fenftern angebrachten Rollvorhänge find durch dünne Seilchen aus Meffmgdraht mit Hanffeele mit einer gemeinfchaftlichen, durch ein Triebwerk bewegten Welle verbunden; dabei werden fie mehrfach über Leitrollen geführt und können durch eine Spannvorrichtung fämmtlich in die gleiche Spannung verfetzt werden, fo dafs die Bewegung aller Vorhänge ganz gleich-mäfsig erfolgt. — Im Hörfaal der École polytechnique zu Paris (Fig. 81 bis 83) ift ein Deckenlicht von 60Fläche angeordnet, welches in einem Zeitraum von 1 Minute verdunkelt werden kann, deutfchen Inftituten verlangt man in letzterer Beziehung gröfsere Gefchwindigkeiten.

In

Ausreichende Vorkehrungen für kiinftliche Beleuchtung dürfen niemals fehlen ; über diefen Gegenftand ift bereits in Art. 27 (S. 21) das Wichtigfte gefagt worden. Anfchliefsend hieran fei zunächft bemerkt, dafs in manchen phyfikalifchen Hörfälen (z. B. in jenen zu Berlin, Graz, Paris etc.) für die Zuhörerabtheilung Sonnenbrenner zur Anwendung gekommen find. Ferner fei bezüglich der Erhellung der Experi-mentir-Abtheilung darauf aufmerkfam gemacht, dafs Apparate, welche aus der Entfernung deutlich fichtbar werden follen, zwar hell, aber nicht einfeitig beleuchtet werden dürfen; man fieht diefelben z. B. fchlecht, wenn man den Experimentir-Tifch von der Seite mit elektrifchem Licht beleuchtet; die Schatten werden zu dunkel, die Reflexe dagegen blendend.

Es empfiehlt fich defshalb eine Beleuchtung mit diffufem Licht in der Weife, dafs die Lichtquelle felbft den Zufchauern unfichtbar bleibt. Die in Art. 27 (S. 21) erwähnten Lampenreihen mit Blechfchirmen entfprechen den geflehten Anforderungen nicht ganz ; Landolt hat defshalb zuerft im chemifchen Hörfaale der technifchen Hochfchule zu Aachen eine den Theatern nachgeahmte Beleuchtungsart eingeführt: Zuhörer- und Experimentir-Abtheilung find durch eine von der Decke des Saales herabhängende Wand gefchieden ; die Unterkante derfelben reicht fo weit herab, als die Sichtbarkeit der Vorgänge in der Experimentir-Abtheilung dies geflattet; die Beleuchtungsflammen für den Experimentir-Tifch, für die Schreibtafel etc. find durch jene Wand gegen die Zuhörerabtheilung gedeckt (fiehe die Innenanfichten der grofsen Hörfäle in den chemifchen Inftituten der technifchen Hochfchule zu Aachen und der Univerfität zu Graz im nächften Kapitel [unter b, ij). Von diefer Einrichtung ift auch fchon in phyfikalifchen Hörfälen (z. B. in Graz) Gebrauch gemacht worden.

In der Nähe des Vortragenden mufs eine Einrichtung angebracht fein, mittels deren in einfacher und rafcher Weife die Verdunkelung des Saales vorgenommen werden kann; bei Gasbeleuchtung mufs jedoch dafür geforgt werden, dafs die Flammen durch Unachtfamkeit etc. nicht völlig verlöfcht werden können.

Die Zugänge zum Hörfaal follen ftets von der Riickfeite des Zuhörerraumes und nicht von der Seite des Vortragenden her erfolgen; zuläffig ift letzteres nur in Inftituten, in welchen die Hörer »interne« find, aber auch da nicht befonders zweckmäfsig.

Die den grofsen Hörfaal benutzenden Zuhörer haben zum gröfsten Theile in den übrigen Räumen des Inftitutes wenig oder nichts zu thun ; defshalb empfiehlt es fich, von den letzteren den Hörfaal möglichft abzutrennen und ihm einen ge-fonderten Zugang zu geben. Man erreicht hierdurch den Vortheil, dafs die mit dem Verkehre der Zuhörer nothwendiger Weife verbundenen Störungen aus dem Gebäude fern gehalten werden und dafs namentlich der von denfelben erzeugte Staub nicht fo leicht in die Sammlungs- und Arbeitsräume gelangen kann, wo er fehr unbequem und für viele feinere Apparate fogar fchädlich ift.

Recht zweckmäfsig ift die im Strafsburger Inftitut gewählte Anordnung (fiehe den Grundrifs des Sockelgefchoffes unter d), wo unter dem rückwärtigen Theile der anzeigenden Sitzreihen eine kleine Eingangshalle fich befindet, von der aus beiderfeits Treppen in zwei geraden Läufen unmittelbar in den Hörfaal führen, und zwar bis zu etwa ¹/s der Höhe der Sitzreihen; der Reft der Höhe wird durch lchmalere, rückwärts führende und der Steigung der Sitzreihen folgende Treppen erfliegen.

Sehr vortheilhaft ift die vollfländige Einfchliefsung des Hörfaales zwifchen Flurgängen, fowohl wegen der Allgemeinbeleuchtung, als auch zur Erhaltung einer ftändigen Temperatur und Ausfchlufs heftiger Luftbewegungen ; allerdings müffen folche Gänge vom allgemeinen Verkehre ausgefchloffen fein. Ein weiterer Vortheil wird dadurch erreicht, dafs diefe Gänge auch angenehme Verbindungen mit dem Vorbereitungszimmer und den Sammlungsräumen bieten, fogar zu letzteren Zwecken und zu beiläufigen Verfuchen und Beobachtungen dienen können etc. Zum Theile ift dies im Berliner und im Budapefter Inftitut erreicht; als reicheres Vorbild wäre die Anlage im phyfiologifchen Inftitut zu Berlin anzufehen.

zu

In manchen phyfikalifchen Inftituten (z. B. zu Prag, Strafsburg, Berlin, Buda-peft etc.) ift der Hörfaal mit Galerien (der Hörfaal in der Ecole polytechnique Paris, wie Fig. 82 zeigt, fogar mit 2 über einander gelegenen) ausgerüflet, welche für gutes Sehen in hohem Mafse geeignet find; ferner gewähren fie den Vortheil, dafs fie verfpätet eintreffenden Zuhörern einen wenig Hörenden Zutritt ermöglichen und zur Milderung Hörender Luftbewegungen beitragen ; endlich können fie auch zum Aufhängen, bezw. Einbauen fchwebender Einrichtungen benutzt werden.

IOI.

Experimentir-

Die Experimentir - Abtheilung des grofsen Hörfaales wird häufig durch eine Schranke vom Zuhörerraume abgetrennt. In derfelben bildet der Experimentir-Tifch Abtheilung, den Haupteinrichtungsgegenfiand. Für diefen iH eine fefie Aufhellung unbedingtes Erfordernifs ; man hat defshalb bisweilen den Unterbau für den Experimentir-Tifch und deffen Umgebung vom Unterbau des Zuhörerraumes vollHändig abgetrennt.

Der Experimentir-Tifch wird zuweilen ganz aus Holz oder ganz aus Stein hergeHellt, oder es werden einzelne Theile darin als FeHpfeiler aufgebaut; auch werden an anderen Orten FeHpfeiler vor demfelben oder feitlich davon errichtet. Für manche Verfuche iH eine gröfsere Länge oder Breite nöthig, und es werden defshalb be-fondere Verlängerungstheile entweder als Schieber- oder als Anlehnetifche dazu angefertigt.

Das Material der Deckplatte iH in einzelnen Fällen Holz, in anderen Schiefer, Mattglas oder Metallbelag, oder es dienen hierzu verfchiedene Stoffe, je nach Erfordernifs zufammengefetzt. Zu chemifch-phyfikalifchen Verfuchen, wie fie z. B. beim Zufammenfiellen von Batterien Vorkommen, wobei Säuren, Alkalien, Salze und Queckfilber verwendet werden, wird, um Befleckungen der Deckplatte zu verhüten, eine befondere Hilfstafel von Holz mit Bleibelag und diefer mit Ueberzug von einer Mifchung aus Colophonium und Wachs (Baumwachs) benutzt.

Der fragliche Tifch foil mit allen Hilfsmitteln, als Gas-, Druckwaffer-, Prefsluft-und Vacuum-, elektrifchen und mechanifchen Kraftleitungen ausgertifiet fein; aufser-dem foil er Waffer- und Queckfilberbecken enthalten und auch mit Entwäfferung und Entlüftung (Capelle oder Abzugsfchrank) verfehen fein. Offene und verfchliefs-bare Fächer und Schiebekafien find nicht zu entbehren ; oft werden fogar ein kleiner Ambofs und Zwangfehrauben (SchraubHock) damit verbunden oder beffer an einem befonderen daneben flehenden Pfeiler angebracht.

Ueber die Anordnung der verfchiedenen Leitungen giebt das nächfle Kapitel Auskunft; hervorzuheben iH nur, dafs in der Tifchplatte liegende (verfenkte) Hähne

L"21

l.l

Fig. 8₅. .

OÄ

ïiîi

..

]/₆o n. Gr.

.'j

>■9

j!?

Experimentir-Tifch im grofsen Hörfaal des phyfikalifchen Inftitutes zu Strafsburg⁸⁸).

niemals Vorkommen, die verfchiedenartigen Leitungen und Ausläfle entweder aus verfchiedenartigen Metallen oder doch auffallend, in Form und Farbe, verfchieden fein follen. In Fig. 85 s8) ift der Experimentir-Tifch des Strafsburger Inftitutes dargeftellt.

Zur Aufhängung von Apparaten bringt man nicht feiten über dem Experimentir-Tifch eine genügend kräftige Confole an (Fig. 86); es ift zweckmäfsig, diefelbe zum Drehen einzurichten, damit man fie an die Wand legen und an der Saaldecke Gegen-ftände aufhängen kann.

Ein grofser Theil der Vorlefungsverfuche kann nur in fehr kleinem Mafsftabe ausgeführt werden, und ein anderer Theil derfelben ift blofs von einem verhältnifs-mäfsig kleinen Theile des Hörfaales aus genau genug zu fehen. Um diefelben dem ganzen Zuhörerraume zugänglich zu machen, greift man zum Hilfsmittel der Projection auf eine weifse Bildfläche, wobei eine bedeutende Vergröfserung zur Anwendung kommt. Die Projections-Vorrichtung kann eine verfchiedene Aufftellung erfahren, fle kann :

1)    feitlich vom Experimentir-Tifch (im Hörfaale felbft) Aufftellung finden;

2)    fle kann fleh hinter der Tafelwand, im Vorbereitungszimmer befinden ;

3)    man hat fle im Rücken der Zuhörer, in einem befonderen Vorraum auf-geftellt, oder

4)    es ift wohl auch in der Mitte der vorderlten Sitzreihen der Platz für fle gewählt worden.

Jede diefer Anordnungen hat ihre Vorzüge und ihre Mängel; bei der Wahl entfeheiden in der Regel die im betreffenden Falle vorliegenden Verhältniffe und die Sonderanfchauung des Phyfikers.

Als Bildflächen, bezw. Projectionstafeln dienen, wenn fle nicht durchfcheinend zu fein brauchen und wenn fle unverändert auf ihrem Platze ftehen bleiben können, mit Gyps geputzte Wände und ftraff in einem Rahmen gefpanntes Papier. Ift Projection mittels auffallenden Lichtes vorgefehen, follen aber die betreffenden

Schirme, aus örtlichen Gründen, zum Aufrollen eingerichtet werden, fo vermeide man Nähte, Falten etc., weil diefe die Klarheit des Bildes ftören, und verwende Malerleinwand mit einem Anftrich aus weifser Spiritusfarbe und Kopallack. Soll mittels durchfallenden Lichtes projicirt werden, fo werden die durchfcheinenden Tafeln aus matt gefchliffenem oder aus durch Aufkleben von Seidenpapier mattirtem Spiegelglas hergeftellt.

Als Lichtquelle dient entweder Sonnenlicht, welches durch einen Helioftaten aufgefangen wird, oder künftliches Licht; wenn auch, namentlich früher, hierfür

Fig. 86.

mi

F’. ; ^ ,. .r - j

rr

■j

0§|

JŁ

1=

!'i!

;; I

jti

TT

:i

vv;;

gs

(i

is

iir

rf

ill

JULMr+ir in____

Vf

jl

MU

<!

fl fl 8 3

1:125

o «a

Längenfchnitt durch den grofsen Hörfaal des phyfikalifchen Inftitutes zu Strafsburg⁸⁹).

Knallgas-, Kalk- oder Magnefia-Licht, auch die Dubosqiche photo-elektrifche Lampe angewendet wurden, fo kommt jetzt wohl nur mehr das elektrifche Licht in Frage.

Die Experimentir-Abtheilung ift bisweilen als grofse Saalnifche ausgebildet, fo z. B. in den phyfikalifchen Inftituten zu Berlin, Budapeft etc. Im Uebrigen — gleichgiltig wie diefer Theil des Hörfaales geflaltet fein mag — ift an deffen Riick-

wand vor Allein für die Anbringung einer zum Schreiben, zum Entwerfen von Kreide-Skizzen etc. dienenden, genügend grofsen fchwarzen Wandtafel, welche eine für das Sehen möglichft giinftige Lage haben rnufs, Sorge zu tragen. Damit diefe Tafel thunlichft gut beleuchtet ift, hat man mit den beiderfeitigen Fenftern an die Saal-riickwand möglichft nahe heranzurücken; doch empfiehlt es fich, um das Auge des Befchauers zu fchonen, die nächft gelegenen Fenfter zweckmäfsig abzublenden.

An den unteren Theilen der Wände finden Wandfehränke für einzelne Inftru-mente, bezw. deren Theile, Ausgüffe, Abdampfnifchen etc., wohl auch einige Handbücher etc. ihren Platz. Ferner werden zuweilen einige Confolen zur Aufftellung einzelner Inftrumente eingemauert, wohl auch kleine (elektrifche oder hydraulifche) Kraftmafchinen hier untergebracht, um Elekrifir-Mafchinen und ähnliche Apparate mit Leichtigkeit in Bewegung fetzen zu können; fonft kann man die betreffende Mafchine in einem geeigneten, unter dem Hörfaale gelegenen Raume aufftellen, den Fufsboden in der Nähe des Experimentir-Tifches durchbrechen und alsdann mittels Treibriemen die Transmiffion herftellen (wie z. B. in Strafsburg gefchehen). Aufser-dem ift es geboten, wenigftens ein unteres zur Ausfchau dienendes Seitenfenfter zur Verfügung zu haben, wenn thunlich ein folches, welches zur Anbringung eines Helioftaten fich eignet.

Bei Anwendung durchfallenden Lichtes wird die durchfcheinende Projections-tafel entweder über der zum Schreiben und Skizziren beftimmten fchwarzen Wandtafel oder hinter derfelben angebracht; im letzteren Falle mufs die Wandtafel, bezw. ein geeigneter Theil derfelben, zum Emporfchieben oder zum Auseinanderfchieben eingerichtet fein. Die Lichtquelle felbft befindet fich in einem an diefer Seite an den Hörfaal anftofsenden Raume, der in der Regel zugleich als Vorbereitungszimmer dient.

Projectionsfchirme werden entweder vor die fchwarze Tafel gefchoben oder über diefelbe herabgelaffen ; der Apparat, mittels deffen die Projectionen hergeftellt werden, findet feine Aufftellung in den vorderften Sitzreihen, die zu diefem Ende am beften mit befonderen Klappvorrichtungen verfehen werden.

Die fehr bedeutende, unter Umftänden bis auf das 60000-fache gefteigerte Vergröfserung fordert aufser grofser Ruhe der Bildfläche eine eben folche des zu vergröfsernden Gegenftandes und auch des Beleuchtungskörpers; nicht minder ruhig wird daher auch die Luft fein müflfen, wenn nicht in Folge der Bewegung von Luftfchichten verfchiedenen Wärme- und Feuchtigkeitsgrades Verzerrungen im Bilde eintreten follen.

Es find fchliefslich auch noch geeignete Vorkehrungen zu treffen, um Wandtafeln (Diagramme etc.) paffend aufhängen zu können. Erwähnenswerth ift die in einigen englifchen Inftituten vorkommende Einrichtung, wo fich über der Experimentir-Abtheilung des Hörfaales in der Decke eine Fallthiir befindet, durch welche aus dem darüber gelegenen Raume die gewiinfehte Tafel herabgelaffen wird.

102.    Der kleine Hörfaal unterfcheidet fich in feiner Gefammtanordnung und Ein-

Hörfaid nchtung nicht von anderen Sälen für nur rednerifche Vorträge (fliehe Art. 24, S. 17). Kleiderablagen. Zuweilen wird derfelbe mit einem Sicherheitspfeiler und einer Vorrichtung zur Aufftellung des Helioftaten ausgeriiftet; auch Verdunkelungseinrichtungen find in einigen P'ällen zur Ausführug gekommen. In der Regel genügt die Anlage von Fenftern zur linken Seite der Zuhörer ; zweifeitige Beleuchtung ift hier verhältnifsmäfsig feiten. Ein kleiner Raum für den betreffenden Docenten, welcher zugleich als Karten-

raum dienen kann, ift nicht leicht zu entbehren; die Nähe der Sammlungsräume, namentlich jener für hiftorifche Inftrumente, ift fehr erwtinfcht.

Aus den fonft auch mafsgebenden Gründen ift die Anordnung befonderer Kleiderablagen für die Studirenden zu empfehlen.

IO3.

Vorbereitungs

raum.

Unmittelbar anftofsend an die Experimentir-Abtheilung des grofsen Hörfaales ift das Vorbereitungszimmer anzuordnen und mit erflerer in unmittelbare Verbindung zu fetzen. In diefem Raume werden die Apparate, welche zum Vortrage, bezw. zu den Vorlefungsverfuchen dienen, zufammengeftellt und geprüft; es werden fonach in demfelben die gefammten Einrichtungen, wie Pfeiler, Wandplatten, Abdampf-nifchen, Gas-, Druckwaffer- und Betriebskraft-Zuleitungen etc., fo wie auch eine kleine Feilbankeinrichtung vorhanden fein müffen.

Eine empfehlenswerthe Anlage des Vorbereitungsraumes ift die, wenn derfelbe dem Hörfaale als unmittelbare Verlängerung angefügt ift; beide Räume flehen alsdann durch eine, bisweilen auch zwei Thüren, ferner durch eine breite und hohe Oeffnung in der fie trennenden Mauer mit einander in Verbindung; diefe Oeffnung kann durch Tafeln oder Läden (nach der Seite oder nach oben verfchiebbar) ge-fchloffen werden, und zwar entweder blofs von einer Seite, oder wie dies faft allgemein ift, vom Elörfaal und vom Vorbereitungsraume aus. Zum Verfchlufs dienen bald eine maffive Tafel, bald eine Glasplatte, wohl auch gewöhnliche Rollläden; auch ein Theil derjenigen Tafel, welche der Vortragende zu Kreide-Skizzen etc. benutzt, kann hierzu verwendet und zu diefem Ende verfchiebbar eingerichtet werden. Die in Rede flehende Mauerdurchbrechung ift mit Gaseinrichtung, Waffer-Zu- und -Ableitung, fo wie mit felbftändiger Lüftungseinrichtung auszurüften.

Ift der Hörfaal mit der fchon erwähnten Vortragsnifche verfehen, fo fchliefst fich das Vorbereitungszimmer unmittelbar an diefe an und die eben gedachte Maueröffnung mündet in erftere.

Im Vorbereitungszimmer ift ein grofses helles Fenfter mit Verdunkelungsvorrichtung unentbehrlich; nicht feiten wird gewünfcht, dafs man an demfelben einen nicht an zu kurze Zeiten gebundenen Helioftaten anbringen könne. Befonders wirk-fame Lüftungseinrichtungen follen niemals fehlen.

An den Wänden des Vorbereitungszimmers ftellt man Glasfchränke mit den gewöhnlichen Bedarfsmaterialien und Erfatztheilen der Inftrumente auf.

Das Vorbereitungszimmer follte nicht nur mit dem Hörfaal, fondern auch mit den Sammlungsräumen, insbefondere denjenigen, in welchen die in den Vorlefungen nothwendigen Inftrumente, Präparate, Wandtafeln und fonftigen zeichnerifchen Dar-ftellungen (Diagramme) auf bewahrt werden (fog. Vorlefungs-Sammlung), und den Werkftätten in unmittelbarer Verbindung flehen; dabei ift es vorteilhaft, nach den Sammlungsräumen hin ein Ueberfchaufenfter zu haben. In der nach diefen Räumen führenden Thürnifche ift ein directer Anfchlufs an die Entlüftungsanlage vorzufehen. Die den Hörfaal, das Vorbereitungszimmer und die Sammlungen mit einander verbindenden Thüren follen genügend breit fein, damit felbft grofse, auf Rädern etc. zu bewegende Apparate leicht aus einem Raum in einen anderen gebracht werden können. Befinden fich Sammlungen und Werkftätten in anderen Gefchoffen, fo ift nicht nur durch Treppen, fondern auch durch Aufzüge eine angemeffene Verbindung herzuftellen.

In der Nähe der Vorbereitungszimmer ift auch das Arbeitszimmer des Vor-lefungs-Affiftenten, eben fo eine kleine Handbibliothek anzuordnen.

Wenn keine Störungen dadurch hervorgerufen werden, fo ftelle man in einem eng anftofsenden Raume eine Kraftmafchine, auch die dynamo-elektrifche Mafchine auf (wie z. B. in den phyfikalifchen Inftituten der Univerfitäten zu Berlin und Budapeft gefchehen ift) ; indefs wird es im Allgemeinen nur feiten und fchwer möglich fein, Störungen durch das Geräufch etc. zu vermeiden.

104.

Sammlungs

räume.

Fig. 87.

Die vielerlei, theils höchft feinen und fehr werthvollen Infbrumente, welche nicht dem fortlaufenden Gebrauche dienen, auch die hiftorifch merkwürdigen, bedürfen befonders wohl gewählter, heller Räume zu ihrer Aufbewahrung, wo fie auch Rets berichtigt werden können, wenn der allgemeine Nutzen derfelben gewahrt bleiben foil.

IO!

IQ

LJ

Sammlungsfchrank aus dem phyfikalifchen Inftitut

zu Strafsburg⁹⁰).

Die befonders empfindlichen Infbrumente werden daher in fbaubdichten Glaskaften (Fig. 87⁹⁰), ganz wie in Mufeen üblich ifb, aufgeftellt. Einzelne Infbrumente bedürfen zu ihrer Erhaltung geficherter Auffbellung gegen Schwankungen und auch gegen Wärmeftrah-len etc. ; viele verlangen fogar die Erhaltung in möglichft gleichmäfsiger Temperatur, und für faft alle ift es angezeigt, fie in Räumen aufzubewahren, deren Wärmegrad von dem des Gebrauchsortes nur wenig abweicht. Feft-pfeiler etc. find oft nothwendig, um die In-fbrumente bei der Berichtigung nicht unnöthig weit befördern zu miiffen. Immer wird es zweckmäfsig fein, die Sammlungsräume als Lehrfäle benutzbar machen.

J/₆0 n. Gr.

Um die Sammlungen auch dem gröfseren Publicum zur Befchauung dienlich zu machen, werden die Säle oft nur durch Glaswände von einem Flurgang abgetrennt, fo dafs die blofs von allgemeiner Schauluft geleiteten Befucher die Räume felbft nicht zu betreten brauchen und fo Staubentwickelung vermieden wird. Diefen Sammlungen fchliefsen fich an diejenigen für Naturerzeugniffe (Kryftall-fammlungen etc.), Modelle, Präparate, Photographien und andere bildliche Dar-ftellungen, ferner die Bücherfammlung.

105. Räume für das

Eine Trennung nach den verfchiedenen Arten der Uebungen oder Praktika, wie fie behufs allgemeiner Ueberficht in Art. 78 (S. 99) vorangefbellt wurde und Praktikum. wie fie fich auch in chemifchen Laboratorien durchführen läfft, findet in phyfikalifchen Inftituten nur feiten wirklich fbatt. Selbft die Unterfcheidung für »gröbere, allgemeine, Präcifions- etc. Arbeiten« bezieht fich feiten auf die Gattung und den Vorbildungsgrad der Laboranten. So kann bei Uebungen von Anfängern ein viel höherer Grad von Störungsfreiheit erforderlich fein, als bei denjenigen der Vor-gefchrittenen, welche unter Benutzung wiffenfchaftlicher Hilfsmittel mit einem einfacheren Apparat zurechtkommen.

Die Eintheilung der betreffenden Räume kann zum Theile nach den verfchiedenen wiffenfchaftlichen Zweigen erfolgen, für welche fie behimmt find; doch auch dabei entfcheidet wefentlich die angewandte Methode über die feft zu haltende Raumtrennung, Gröfse, Ausbildung, Lage etc.

Hier können daher nur einige allgemeine Bedingungen angegeben werden, wonach eine Raumvertheilung und eine grundlegende Einrichtung fich angliedern laffen oder wie fie in einigen Fällen durchgeführt worden find.

1)    Zu akuftifchen Arbeiten werden gewöhnlich hoch und abgelegene Räume, wegen der leicht ftörend wirkenden Schallverbreitung, verwendet. Die Sicherung gegen hörende Schadwirkung wird, wenn anders erforderlich, nur durch Polfterung der Raumumfchliefsungen erzielt werden können. Dennoch werden, fobald es fich

um

den mechanifchen Theil der Akuftik handelt, die Räume in das Sockel- oder Erdgefchofs zu verweifen fein; denn es ift dann eine Ausriiftung mit mehreren Feh-pfeilern nöthig. Der Ausfchlufs von Wärmeänderungen etc. gefchieht meiftens nur auf inftrumentellem Wege. Luftpumpen find dabei unentbehrlich, daher die Zuleitung von Druckwaffer um fo mehr angezeigt, als es auch zu anderen Verfuchen gebraucht wird. Die Verfuche mit Dampfpfeifen und -Orgeln finden in der Regel unmittelbar an Dampfkeffeln ftatt.

Verfchiedene Verfuche erfordern elektrifche Ströme und wohl auch mechanifche Triebkraft; für andere ift Zuleitung von Prefsluft nöthig.

2)    Zu optifchen Arbeiten wird in der Regel Sonnenlicht verwendet, in manchen Fällen reines Nord- oder auch reines Zenith-Licht.

Zu kleineren Arbeiten, wie

Sichere Aufhellung der Apparate, als Objecte, Oculare, Durchgangs- und Brechungs-Inhrumente, Auffange (Projections)- Tafeln find Bedingung, wie auch die Möglichkeit vollhändigher Verdunkelung aller zum Verfuche nicht herangezogener Lichtquellen ; aus letzterem Grunde werden die Wände öfters mit fchwarzem Anhrich bedeckt, damit das etwa noch eindringende Licht nicht zurückgehrahlt werde. Grofse, lang gehreckte Räume find häufig nothwendig; fah immer ih es wiinfchenswerth, fie durch anhofsende Räume verlängern zu können, photometrifchen Behimmungen, genügen oft wieder fchmale Räume von 4 bis 6m Länge.

Eine wichtige Rolle fpielt in diefen Räumen die Färbung der Wände etc.; diefelbe mufs in jedem Einzelfalle befonders behimmt, unter Umhänden geprüft werden; auch ih darauf zu achten, dafs zuweilen glänzende und fpiegelnde Körper

vermieden werden müffen.

3)    Zu elektrifchen Arbeiten werden Räume gebraucht, wie fie zu optifchen Zwecken, zu calorifchen, magnetifchen oder auch zu mechanifchen Arbeiten dienen ; theilweife werden auch Räume zu chemifchen Arbeiten dafür nothwendig, Abdampf-nifchen werden alfo häufig anzuordnen fein. Fehpfeiler oder fonh gegen Schwankungen geficherte Aufhellung find fah durchgängig erforderlich.

4)    Zu calorifchen Unterfuchungen werden je nach Umhänden Schmelz- und Schmiederäume oder Räume mit langfam, bezw. auch rafch wechfelbarer Temperatur erforderlich. In letzterem Falle find Fehpfeiler nöthig; im erheren ih die Einrichtung metallurgifcher und keramifcher Laboratorien zu wählen.

Dampfcalorifche Verfuche gröfseren Umfanges find in der Regel nur in der Nähe von Dampfkeffeln anzuhellen. Zu kleinen Verfuchen genügen Einrichtungen, wie fie in chemifchen Laboratorien üblich find.

I3O

5) Zu magnetifchen Unterfuchungen ift vor Allem ein magnetifch freies Feld gefordert, d. h. in der Nähe (nach den Seiten, nach oben und unten hin) der Inftrumente, mit denen gearbeitet wird, find, auf einen nicht zu kleinen Umkreis i hin, alle Stoffe magnetifcher Natur ausgefchloffen, alfo Eifen und Nickel, fo wie diefe beiden Metalle enthaltenden Materialien. Eben fo können Zuleitungen von elektro-magnetifchen Strömen bedenklich werden.

Für die fraglichen Arbeiten benöthigt man trockene, ffrahlungsfreie Räume

mit thunlichft conftanter Temperatur; defs-halb wählt man meift Sockelgefchofs- oder unterirdifche Räume, in denen einige Feft-pfeiler errichtet find. In Gegenden mit ftark eifenhaltigem Boden benutzt man hingegen höher gelegene Räume, wobei auch die Pfeiler entfprechend fchlanker werden müffen.

Iff man zur Verwendung nicht ganz eifen-freier Baufteine genöthigt, fo bietet die Steigerung des Rauminhaltes oft genügende Abhilfe gegen deren Einflufs.

Im neuen phyfikalifchen Inftitut des %t Polytechnikums zu Zürich hat man für den in Rede ftehenden Zweck unterirdifche Räume hergeftellt, die vom Gebäude felbft getrennt und nur durch eine Wendeltreppe und einen kurzen unterirdifchen Gang von demfelben aus zugänglich find; Fig. 88 9x) zeigen die Anlage derfelben.

Diefe Räume find vollftändig eifenfrei gebaut, und zwar aus Beton-Gewölben, deren Scheitel 5m unter der darüber befindlichen Terraffe liegen; fie werden durch elektrifches Licht erhellt und find mit zu regelnder Lüftungseinrichtung verfehen.

Fig. 88.

ur

:'i

1

s|

10 987654321 0

fWfr

1:500

o₀m

Unterirdifche Räume des phyfikalifchen Inftitutes zu Zürich⁹¹).

6) Zu Fall- und einzelnen Pendelverfuchen

zu folchen mit langen Manometern etc. find Räume von gröfserer Höhenentwickelung, fog. Hochräume, noth-wendig, und zwar müffen folche in verfchiedenen Höhen leicht zugänglich fein; auch wird dann wohl die Forderung geftellt, dafs die Wandungen eine gröfsere Erfchiitterungsfreiheit fichern.

In den phyfikalifchen Inftituten zu Graz und Strafsburg hat man zu diefem Zwecke befondere Ihürme mit inneren Pfeilern errichtet, welche auch zu meteorologifchen und zu aftro-phyfikalifchen Beobachtungen ausgenutzt werden.

Der tief fundamentirte Thurm des Strafsburger Inftitutes ift in Fig. 8g⁹²) in einem lothrechten Schnitt dargeftellt. Derfelbe enthält einen vollftändig frei ftehenden kräftigen Mauerpfeiler, welcher in gleicher Stärke von 1,5 m unter der Kellerfohle bis zu der den Thurm abfchliefsenden, 21,5 m über der Kellerfohle liegenden Halle hinaufreicht; von da an ift fodann noch ein fchwächerer Mauerpfeiler bis zu der ca. 26m hoch liegenden Plattform des Thurmes aufgebaut. Der Pfeiler ift hohl und durchbrochen conftruirt, damit inner- und aufserhalb delfelben gearbeitet werden kann. Die den Thurm der Höhe nach theilenden Balkenlagen (Fig. 90⁹²) lallen Rohren etc. frei und find zudem beweglich conftruirt, damit man an jeden Theil des Pfeilers gelangen

um

den Pfeiler allfeitig einen Raum zur Durchführung von

⁹ 6 Facf.-Repr. nach: Bluntschli & Lasius. Der Schweiz. Bauz., Bd. xo, S. 32.

neue

Phyfikbau für das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich.

I3I

könne. Die obere Halle des Thurmes, welche ringsum mit einer eifenfreien Steingalerie umgeben ift, und die ab-fchliefsende, mit Steinbritftung umfchloffene Plattform find für die meteorologifchen und aftro-phyfikalifchen Beobachtungen beftimmt.

Zu gleichen Zwecken ift im aftro-phyfikalifchen Obfervatorium zu Potsdam der öftliche Thurm benutzbar gemacht worden, indem die oberfte Platte mit einer ver-fchliefsbaren Oeffnung durchbrochen, das innere Ringmauerwerk noch mit einer befonderen Galerie verfehen worden ift ; eben fo ift auch der rund 40 m tiefe Brunnen dafelbft mit einem Beobachtungshäuschen überbaut und das Pumpwerk ftofsfrei hergeftellt worden.

Im phyfikalifchen Inftitut zu Königsberg hat man zu Fallverfuchen die Decken der gröfseren Säle durchbrochen und zu Manometer-Verfuchen befondere Schächte eingerichtet ; letztere können paffend neben den etwa vorhandenen Aufzügen angelegt werden.

Nicht feiten werden zu dergleichen Verfuchen hohe Treppenhäufer, glasbedeckte Lichthöfe etc. ausgenutzt.

Zuweilen handelt es fich nur um Gewinnung gröfserer Höhen zur Aufnahme von Apparaten befonderer Art, wie z. B. der Waffer-luftpumpen. Die Decken einfach zu folchem Zwecke zu durchbrechen, bringt Unzuträglichkeiten (Befchränkung des Platzes, unangenehmen Luftwechfel etc.) mit fich. Es wird durch Anlage von Wandnifchen (mit Schrankthüren), welche durch mehrere GefcholTe reichen, fol-chen Forderungen, wenn rechtzeitig geftellt, verhältnifsmäfsig leicht zu entfprechen fein, ohne die anderweitige Raumausnutzung wefent-lich zu befchränken. Im Bernoullianum zu Bafel hat man zu gleichen Zwecken einen Brunnen verwendet.

7) Manche Zweige der Phyfik bedingen Räume für chemifche Arbeiten, z. B. die elektrolytifchen, photo-chemifchen etc. Unter-fuchungen. In folchen Fällen find ein oder auch mehrere Räume nach Art der chemifchen Laboratorien auszurüflen.

Zu vielen Verfuchen wird Wafferdampf oder ftark befeuchtete Luft nöthig, während im Allgemeinen recht trockene, nicht bewegte, auch durch Wärmeftrahlung nicht beeinfluffte Luft erforderlich ift. Im erftgedachten Falle werden daher zwei Räume feiten zu umgehen fein: einer für den eigentlichen Verfuch, der andere für die Beobachter.

JTJM

i'

Fig. 89.

111

Schnitt. — 1/250 u- Gr.

Fig. 90.

■ill

WM

_..L

14 r ■    '

IbI

M.---- -

,1

§1111 1-fT-

Fufsboden. — tyi 25 n. Gr.

Thurm des phyfikalifchen Inftitutes zu Strafsburg⁹²).

106.

Räume

für

ProfefToren

etc.

107.

Einige

andere

Räume.

Bei allen Meffungen (mittels feiner Wagen, Theilmafchinen etc., auch für gas-volumometrifche Unterfuchungen), welche nicht gerade ausdrücklich fich auf Sonnenlicht beziehen, find nördlich gelegene oder. gar Dunkelräume mit künftlicher Beleuchtung vorzuziehen, weil fie nicht fo fehr den Temperaturfchwankungen und der partiellen Beeinfluffung durch directe oder indirecte Wärmeftrahlen der Sonne ausgefetzt find. Feftpfeiler von gröfserer Sicherheit fpielen hier oft eine eben fo bedeutende Rolle, wie grofse Temperatur-Conftanz. Wenn nicht Anderes Bedingung

ift, finden fie in trockenen Sockel- oder Erdgefchofsräumen mit aufgefchlitzten oder innen ummantelten Wandungen die befte Lage.

Fig. 91.

ii

0,94 .

Auch beim Mikrofkopiren wird häufig unmittelbares Sonnenlicht gebraucht, in anderen Fällen Nord- oder Zenith-Licht.

Wird künftliche Beleuchtung erforderlich, fo mufs die Art deffelben (Leucht- oder Knallgas-, bezw. elektrifches Licht) befon-ders beftimmt werden.

Zu einzelnen Verfuchen find fchnell gehende Kraftmafchinen wünfchenswerth; auch elektrifche Funken find bisweilen unbedingt nöthig.

Zum Schluffe fei noch ein Arbeitstifch, wie er in einzelnen phyfikalifchen Laboratorien üblich ift, durch Fig. 91 vorgeführt

Mit d find offene Gefache, mit b ift die verfchliefs-bare Schublade bezeichnet ; letztere, fo wie die Auszugtafeln a, a laffen fich nach beiden Seiten hin aus-ziehen. Um den Tifch völlig gefichert aufftellen zu können, ift mindeftens einer der Füfse, z. B. c, als Schraubenfufs ausgebildet, d. h. mit Hilfe einer darin angeordneten Schraubenfpindel kann derfelbe etwas verlängert oder verkürzt werden.

Die Arbeitszimmer des Inftituts-Vorftandes und anderer Docenten werden am beften in der Nähe derjenigen Stellen angeordnet, wo der Mittelpunkt ihrer Lehr-thätigkeit gelegen ift. Das Privat-Laboratorium des Vorftandes ift im Sinne der von demfelben darin beabfichtigten wiffenfchaftlichen Arbeiten auszurüften ; im Ge-fchäfts-, bezw. Schreibzimmer deffelben dürfen Schreibtifch, eine kleine Handbibliothek, Wafchtifch-Einrichtung etc. niemals fehlen.

Ein Vorzimmer ift ftets erwünfcht; in gröfseren felbftändigen Inftituten treten wohl auch noch Kanzleiräume hinzu.

Je nach der befonderen Richtung des Inftitutes oder des Vorftandes deffelben werden mehr oder minder ausgedehnte mechanifche Werkftätten erforderlich. Vornehmlich gehören dazu folche für Glasbläferei und Glasfchleiferei, Schmiede, Schmelzerei und Giefserei, Formerei (auch für Gyps), Schloffer- und Spänglerarbeiten, für Dreherei in Metall und Holz, Modelltifchlerei, für Papparbeiten (zu Modellen) etc. In der Regel werden diejenigen Werkftätten, die gegenfeitig fich nicht ftören oder fogar unter Umftänden fich ergänzen, je nach den zu verarbeitenden Materialien oder nach den Endzwecken, zufammengelegt, bezw. getrennt.

Bei ausgedehnteren Werkftättenanlagen liegen die Kraftmafchinen meift in

”T

08 'Q

" OS 0

.0.45

1,83 ..

D. 55 ..

0,45

Arbeitstifch. — ¹/3o n. Gr.

einem abgefonderten Bautheile, bei kleineren unmittelbar in denfelben, und zwar in der Regel im Sockelgefchofs. Die Bequemlichkeit jedoch, welche für den Vortrag geboten ift, führt auch oft dazu, eine Gaskraftmafchine unmittelbar an das Vorbereitungszimmer (fiehe Art. 103, S. 128), vom Hörfaale aus fichtbar, zu legen (Berlin, Budapeft) und die Dynamo-Mafchine direct anzufchliefsen. Für letztere find alsdann befonders maffige, vom anderen Mauerwerk losgelöste Fundamente angezeigt; anderenfalls ift zum mindeften die Verbindung mit maffigen Mauern anzuftreben, damit durch diefe der Uebertragung von Erfchütterungen vorgebeugt werde. Für gute Entlüftung ift namentlich zu forgen, wenn die Mafchinen in der Nähe der Arbeits- und Vortragsräume hegen oder gar unmittelbar zur Belehrung dienen follen.

bald im Dach-

Die Batterie-Kammern müffen ftets fehr gut gelüftet fein und gegen Säuren etc. unempfindliche Fufsböden, Wände etc. haben. Möglichfte Temperatur-Conftanz ift eine gewöhnliche Forderung. Dunkelräume genügen oft, doch nicht immer, namentlich nicht, wenn die Batterien im felben Raume angefetzt werden follen. Für diefen Fall ift eine grofse Wafchbank aus Schiefermaterial oder auch ein Holzkaften mit Afphaltplatten ausgefchlagen vorzufehen. Afphalt-Fufsböden find immer die zweck-mäfsigften; leichte Wölbung und Anlage kleiner Rinnen, rings an den Wänden entlang geführt, find zu empfehlen, desgleichen Anftrich der Wände mit Afphalt-lack, über welchen dann wohl auch ein zweiter heller Anftrich mit Harz- oder Wachsfarbe erfolgen kann; Kalk-, Leim-, Cafe'in- und gewöhnliche Oelfarben find vor Allem dann nicht haltbar, wenn Ammoniak- und Salpeterfäuredämpfe fich entwickeln können. Werden amalgamirte Zinkplatten verwendet, fo find Vorkehrungen zur Sammlung der Queckfilberverlufte vor den Ausgüffen zu treffen (fiehe Art. 91,

S. II3). Für die Aufftellung der Batterie felbft eignen fich Schiefer- oder Glasplatten am beften. Die Batterie-Kammern werden bald im Sockelgefchofs angelegt, wohl auch in anderen Stockwerken, wenn ein paffender Raum dazu fich findet; zuweilen laffen fie fich durch eine gröfsere Abdampfnifche er-fetzen.

Vorrathsräume find einzurichten, wie folche für chemifche Laboratorien üblich find. Befonders ift zu achten auf Schaffung von grofsen Kiften-Magazinen, die nicht feuergefährlich liegen dürfen. Eiskeller oder Räume zu vorübergehender Aufbewahrung von Eis dürfen nicht fehlen.

Wo immer möglich, follten Bodenräume möglichft frei, ohne Stützen, mit gut geebnetem Fufsböden hergerichtet werden, um nöthigenfalls als Referve-Reifsböden, zur Herftellung gröfserer bildlicher Darftellungen, dienen zu können, falls andere grofse freie Räume dafür nicht zur Verfügung ftehen. Sonft werden die Bodenräume befonders zur Herrichtung photographifcher Laboratorien ausgenutzt, wobei bequeme Treppenverbindung und begehbare Dächer vorzufehen find.

Endlich ift auch noch der Abort- und Piffoir-Anlagen zu gedenken, die in ausreichender Zahl, für Docenten, Studirende, Diener etc. getrennt, in der Nähe der Hörfäle, Arbeitsräume etc. anzulegen find.

108.

Dienft-

wohnungen.

Wie noch im folgenden Kapitel gezeigt werden wird, gebietet die Unterbringung der Wohnung des Vorftandes eines chemifchen Inftitutes, der gefundheit-lichen Rückfichten wegen, befondere Vorficht. Eine fo weit gehende Befchränkung pflegt bei einem phyfikalifchen Inftitut nicht vorzuliegen, es fei denn, dafs in dem-felben befonders viele chemifche Arbeiten ausgeführt werden follen. Meiftens wird die Wohnung des Inftituts-Vorftandes entweder in einem befonderen Gebäudeflügel

oder im Obergefchofs angeordnet; ein gefonderter Hauseingang zu derselben ift jedesmal Bedingung, im letzteren Falle auch eine gefonderte Treppe.

Die Wohnungen der jüngeren Affiftenten, gewöhnlich aus je zwei Stuben be-ftehend, liegen am zweckmäfsigften nahe den Eingängen und nächft den Laboratorien für Vorgefchrittene etc.

Die Hausdiener find meiftens gewerblich gebildete Mechaniker; in der Regel find für fie Wohnungen für Verheirathete vorzufehen.

Optiker und Mechaniker haben eine Stellung, welche annähernd der eines Affiftenten entfpricht, und beanfpruchen dem gemäfs eine bevorzugtere Wohnung in der Nähe des Mittelpunktes ihres Wirkungskreifes.

Zuweilen ift einer der Hausdiener oder der Mechaniker gleichzeitig Hauswart. Kann feine Wohnung nicht im Erdgefchofs, dicht am Eingang liegen, fo ift eine Pförtnerftube anzulegen, mit unmittelbarer Verbindung nach der Wohnung. Die Herftellung gefonderter Treppen für die Wohnungen der Verheiratheten ift felbft-verftändlich, desgleichen die Anlage befonderer Aborte für jede Familie.

d) Gefammtanlage und Beifpiele.

109.

Einfachere

Anlagen.

Die einfachften Raumanordnungen für phyfikalifchen Unterricht finden fich an den höheren Lehranftalten. Wie fchon im vorhergehenden Hefte des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. i, unter C) gezeigt wurde, find in den bezüglichen. Schul-häufern dem gedachten Unterrichtszweige meiftens nur zwei Räume — der mit anfteigendem Gefttihl ausgeftattete Lehrfaal und ein daran ftofsender Raum, der zugleich zur Aufbewahrung der Sammlung, als Vorbereitungszimmer und zum Aufenthalt des betreffenden Lehrers dient — zugewiefen; nur bei einigen höheren Ge-werbefchulen und anderen technifchen Lehranftalten (Fachfchulen) gleichen Ranges kommt ein dritter etc. Raum hinzu. Bereits in Kap. 3 des genannten Heftes (Abfchn. I, unter A) wurde über Einrichtung und Ausrüftung der bezüglichen Lehrräume das Wiffenswerthe gefagt, und was etwa an jener Stelle, um Wiederholungen zu vermeiden, unterdrückt worden ift, kann durch die Ausführungen des vorliegenden Kapitels ohne Mühe ergänzt werden.

An manchen höheren Fachfchulen ift für gewerbliche, bezw. technifche Chemie eine befondere Abtheilung eingerichtet; alsdann kommt es wohl vor, dafs ein befonderer Laboratoriumsbau vorhanden ift, der allerdings zum gröfseren Theile dem chemifchen Unterrichte dient; indefs pflegen auch die für den phyfikalifchen Unterricht beftimmten Räume darin gleichfalls untergebracht zu werden. Dies ift u. A. bei den (an der zuletzt angezogenen Stelle diefes » Handbuches« bereits angeführten) technifchen Staats-Lehranftalten zu Chemnitz der Fall ; von dem Laboratoriums-Gebäude diefer Schule wird noch im nächften Kapitel (unter g, 4) die Rede fein.

Die dem phyfikalifchen Unterricht und der phyfikalifchen Forfchung dienenden Raumgruppen an technifchen Hochfchulen find zwar weniger einfach, als die eben genannten; allein es beftehen, mit Ausnahme Zürichs, wo eigenartige Verhältniffe obwalten, keine felbftändige Bauten für die betreffenden phyfikalifchen Inftitute; vielmehr find fie meift an geeigneten Stellen der bezüglichen Hauptgebäude untergebracht. Es hängt dies mit dem Umftande zufammen, dafs in den allermeiften Fällen an den technifchen Hochfchulen die Phyfik kein Berufsftudium, fondern eine für die Berufsftudien vorbereitende Wiffenfchaft bildet.

der Strafsenfeite des an der Hoffront vorhandenen durchgehenden

die Aborte und Piffoirs

treppe kann der Profeffor rafch von feiner Wohnung nach feinem Inftitut gelangen.

Im Hauptgebäude des Polytechnikums zu Dresden (fiehe Art. 73, S. 87) liegen die wichtigeren Räume des phyfikalifchen Inftitutes im füdweftlichen 1 heile des Erdgefchoffes ; im darunter befindlichen Sockelgefchofs find einige andere gehörige Gelaffe untergebracht.

In der Regel werden die Haupträume derartiger phyfikalifcher Inftitute im Erdgefchofs angeordnet ; einerfeits defshalb, weil man in folcher Weife am leichteften die ftandfichere Aufftellung gewiffer Inftrumente erzielen kann, andererfeits aus dem Grunde, weil durch Heranziehung darunter befindlicher Sockel-, bezw. Kellergefchofs-gelaffe eine erwünfchte Raumvermehrung erreicht wird ; insbefondere werden es Batterie-Kammern, Werkflätten, Räume für Dauer-Temperatur, für Kraft- und dynamo-elektrifche Mafchinen, Vorrathsräume etc. fein, die in letzteres Gefchofs verlegt werden können. Um den Phyfikräumen thunlichfte Störungsfreiheit zu fichern, ordnet man fie gern in einem befonderen Flügel, bezw. Tract oder doch am Ende eines folchen, an einer Gebäudeecke etc. an.

In einigen wenigen Fällen hat man in dem befonderen Laboratoriumsbau, welcher hauptfachlich für das chemifche und chemifch-technifche Inftitut beftimmt ill, auch das phyfikalifche Inftitut untergebracht. Solches ift z. B. beim bezüglichen Inftitute des Polytechnikums zu Budapeft gefchehen; da'indefs der bei Weitem gröfsere Theil des betreffenden Gebäudes chemifchen Zwecken dient, wird daffelbe im nächften Kapitel (unter g, 4) vorgeführt werden.

An der technifchen Hochfchule zu Aachen (fiehe Art. 70, S. 77) nimmt das phyfikalifche Inftitut die füdweftliche (vom Haupteingang links gelegene) Ecke ein.

Wie der Erdgefchofs-Grundrifs in Fig. 56 (S. 79) zeigt, ift an der füdlichen Ecke felbft der Hör-faal und an der Nordoftfeite daran anftofsend die Sammlung angeordnet ; nach Nordweft reihen fich Vorbereitungszimmer, Laboratorien etc. an. Im darunter gelegenen Theile des Sockelgefchoffes befinden fich (unter dem Hörfaal) die mechanifche Werkftätte und im füdweftlichen Flügel eine Werkzeugfammlung und zwei Räume für confiante Temperatur. Zur Erleichterung des Verkehres innerhalb des phyfikalifchen Inftitutes ift in der einfpringenden Südecke eine befondere Lauftreppe eingerichtet worden.

Das zur technifchen Hochfchule zu Braunfchweig (fiehe Art. 71, S. 80) gehörige phyfikalifche Inftitut erftreckt fich durch Sockel-, Erd- und Obergefchofs des fiidöftlichen Gebäudes.

Sammlung, Hörfaal, ein Laboratorium und das Zimmer des Profeffors find im Erdgefchofs gelegen (fiehe Fig. 57, S. 81). Ueber dem an der Ecke gelegenen Laboratorium befinden fich im Obergefchofs ein zweiter Laboratoriums-Raum und ein optifches Zimmer; eine befondere Lauftreppe verbindet die beiden Laboratorien; diefe Treppe ift auch nach dem Sockelgefchofs weiter geführt. In letzterem ift unter dem Hörfaal die Werkftätte und unter dem Laboratoriums-Raum des Erdgefchoffes das elektro-magnetifche Laboratorium angeordnet ; unter dem Conferenz-Zimmer und den beiden links und rechts daran ftofsenden Gelaffen find Referve-Räume für das phyfikalifche Inftitut vorgefehen.

Die Räume, welche das phyfikalifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu München (fiehe Art. 72, S. 83) bilden, nehmen den öftlich vom Mittelbau gelegenen Theil des Erdgefchoffes und einen kleineren Theil des darunter befindlichen Sockelgefchoffes ein.

Die bezüglichen Räume find an

Flurganges gelegen (fiehe Fig. 62, S. 85); nur die mechanifche Werkftätte find jenfeits des gedachten Flurganges, der im Uebrigen mit zum phyfikalifchen Inftitute gehört, untergebracht. Unter dem Vorbereitungszimmer und dem Sammlungsraum befinden fich zwei Laboratorien. Das Inftitut ift fowohl vom Haupteingang, als auch von der im örtlichen Uebergangsbau angeordneten kleinen Eingangshalle zugänglich; die Wohnung des Profeffors ift jenfeits diefer Eingangshalle, im örtlichen Nebengebäude gelegen, und zwar im weltlichen Theile feines Obergefchoffes ; mittels einer Wendel

ZU-

HO.

Phylikal.

Inftitut

zu

Aachen.

in.

Phyfikal.

Inftitut

zu

Braunfchweig.

112.

Phyfikal.

Inftitut d. techn. Hochfchule zu München.

113.

Phyfikal.

Inftitut

zu

Dresden.

Der grofse Hörfaal (fiehe den Grundrifs in Fig. 67, S. 89). hat zweifeitige Beleuchtung und eine gröfsere Höhe, wie die anftofsenden Erdgefchofsräume; dies ift dadurch erreicht worden, dafs fein Fufs-boden um einige Stufen tiefer gelegt worden ift. Die Zuhörer treten an der Oftfeite ein und haben einige Stufen hoch zu fteigen, um den oberften Abfatz des anfteigenden Podiums zu erreichen ; vom Vorbereitungszimmer führen einige Stufen in die Experimentir-Abtheilung des Hörfaales hinab.

z immer.

Fig. 92.

TjV" * jf"

■‘-if' - : - - £*- ' '    ff * ~

fJiJfclfclJ

j.,.44^+4

I I M ii ill

4:- - -    j; V^üj|vl

-jf--: :;-^f^~⁼⁸f^s^JŁaŁ3lfea:;iS,s,^^‘Wł-ŁMł^i

simmer

Aula..

Erdgefchofs.

für Physik.

l-r

Physi-

Phy

kaiische

si

o_L

1: 500

Phyfikalifches Inftitut

der

technifchen Hochfchule zu Hannover⁹³).

VorbtrcSldsu/ST. i/n/ und ScunrnUmy für |j Physik-.

kxzLLscke

C.4-

;t

Arbeit*

“4

“T

Kleiner Hórsaal für Physik.

Fig- 93-

Fig. 94.

\ FrischUtfikarud j

H

rr

I.....jrg

Apparate.

Kammer

Stube

cs

Keiler I (Wohnung desULal

irf*

crrÄzzi

Kammer-

-J

) i Frischlaß-j ! Kanal.

fete*;

/!

ii!

•in

fl

Werkstatt

flir

Physik \

I'* Küche, des I ! Lahoranten■ : I für Physik.

]" I >*/.«•'1

■ kämm er- j

a<«i

Kammer fur deîi\ TAssistenten

IJ Stabt /kt den JAssistenten

'Jammer dir den..

/ U Assistenten,?* 1

tô&iAe/ffrdîr/z;

.iss ist en

il

aK,T]t

Kellergefchofs.

Erdgefchofs.

Das phyfikalifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg (fiehe Art. 77, S. 92) ift gleichfalls im Erd- und Sockelgefchofs des Hauptgebäudes gelegen, und zwar im öftlichen Theile des rückwärtigen Tractes.

1x4.

Phyfikal. Inftitut d. techn. Hochfchule zu Berlin-

Aus dem Erdgefchofs-Grundrifs in Fig. 73 (S. 95) geht hervor, dafs der an der Südoftecke befindliche Hörfaal, das Vorbereitungszimmer, die Sammlung und das Zimmer des Profeffors in der angeführten Charlottenburg. Reihenfolge von Oft nach Weft längs des benachbarten Flurganges angeordnet find. Am Vorbereitungszimmer führt eine kleine Lauftreppe nach den beiden Laboratoriums-Räumen der Praktikanten (unter der Sammlung gelegen) und zum Privat-Laboratorium des Profeffors, welches deffen Gefchäftszimmer über fich hat.

115.

Phyfikal.

Inftitut

zu

Hannover.

Die Raumvertheilung im phyfikalifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Hannover ift aus Fig. 92 bis 94 ⁹³) zu entnehmen. Daffelbe befindet fich an der nordöftlichen Ecke des durch Umbau des Welfenfchloffes gewonnenen Collegien-haufes, und zwar erftreckt fich daffelbe im Wefentlichen auf Sockel- und Erdgefchofs; doch befinden fich einzelne Räume auch im Kellergefchofs.

Der grofse Hörfaal für Phyfik (Fig. 92) hat durch Anlage einer vom mittleren Flurgange des Collegienhaufes abwärts führenden Treppe eine lichte Höhe von 7,6« m erhalten; das Anfteigen des Ge-ftühls geftattet es, vom oberften Abfatze aus ebenen Fufses in den Mittelbau zu gelangen, und die Anordnung eines hydraulifchen Aufzuges in der nordweftlichen Ecke der Sammlungsräume gewährt die Möglichkeit der bequemen Beförderung der Inftrumente und fonftigen Sammlungsgegenftände nach dem Vorbereitungszimmer und dem Hörfaal, welche noch dadurch erleichtert wird, dafs der dafür beftimmte, auf die Plattform des Aufzuges zu fetzende Wagen auf der Stelle vollftändig drehbar eingerichtet ift. Im Sockelgefchofs ift am nördlichen Ende des Oftflügels unter der ehemaligen Capelle, der jetzigen Aula, die Wohnung des Laboranten angeordnet; fie ift durch einen Glasverfchlufs vom Flurgang der Hochfchule abgetrennt und durch eine zum Erdgefchofs führende Treppe mit dem Laboratorium etc. verbunden.

116.

Selbftändige

Bauten.

Die phyfikalifchen Inftitute der Univerfitäten find meift felbftändige (von den Collegienhäufern getrennte) Baulichkeiten, und auch manche andere Inftitute diefer Art, die unbhängig von Hochfchulen beftehen, pflegen nicht feiten in felbftändigen, lediglich für diefen Sonderzweck errichteten Gebäuden untergebracht zu werden.

Im Vorhergehenden, insbefondere unter a und c, ift bereits das Meifte über den Zufammenhang, in dem gewiffe Gruppen von Inftitutsräumen zu ftehen haben, fo wie über die Stellen, wo beftimmte Räume, bezw. Raumgruppen im Gebäude ihren Platz finden follen, gefagt worden ; es wäre hier nur noch hinzuzufügen, dafs man den grofsen Hörfaal mit Zubehör am beften im Erdgefchofs anordnen wird, einerfeits defshalb, weil die ftandfichere Aufftellung des Experimentir-Tifches, die Errichtung von Feftpfeilern etc. in diefem Stockwerk am leichteften zu erreichen fein wird, andererfeits aus dem Grunde, weil die in Art. 100 (S. 122) angegebene Forderung, dafs die Studirenden den Hörfaal durch einen gefonderten, thunlichft unmittelbaren Zugang betreten follen, im Erdgefchofs gleichfalls leichter zu erfüllen ift, als in jedem höher gelegenen Stockwerke. Die Lage im Erdgefchofs empfiehlt fich aus den angegebenen Gründen auch für folche Laboratorien und fonftige Räume, in denen Inftrumente etc. ftandficher aufzuftellen find.

An die Gefammtanlage eines phyfikalifchen Inftitutes pflegt man auch noch die weitere Forderung zu ftellen, dafs bei derfelben die nothwendige Erweiterungsfähigkeit von vornherein gefichert fei. Welcher Werth von Seiten mancher Gelehrten auf diefe Bedingungen gelegt wird, zeigt am beften der Schlufs der vom früheren Director des Würzburger Inftitutes an den Verfaffer gerichteten Mittheilungen:

. . Man kann nie wiffen, was die Zukunft noch fordert, ficher aber, dafs fie Neues fordern wird. In der Phyfik wird fich im Laufe von einigen Jahrzehnten Vieles veraltet zeigen. Ich würde, wenn der Staat auf dergleichen einginge, einen thunlichft barackenartig ausgeführten Raum als den beften wählen.«

In der Gefammtanlage der phyfikalifchen Inftitute zeigt fich eine nicht geringe Mannigfaltigkeit. Immerhin fcheint Uebereinftimmung darin zu herrfchen, dafs bei kleineren Inflituten (wie z. B. die in Art. 120, 122 u. 126 vorgeführten dies befbätigen) eine blofs aus Sockel- und Erdgefchofs beftehende Anlage entfprechend ift; für gröfsere Inftitute hingegen dürften fich Gebäude mit Sockel-, Erd- und Obergefchofs am meiften empfehlen; äufserften Falles kann man auch noch einen Theil des Dach-gefchoffes entfprechend ausbauen. Nur bei ganz grofsen Inflituten oder bei folchen auf fehr befchränkter Bauftelle wird man noch ein II. Obergefchofs in Ausficht zu nehmen haben.

117.

Aufsen-

Architektur.

Bei einer fo verfchiedenartigen, noch lange ihres Abfchluffes harrenden Entwickelung, wie fie auf dem vorliegenden Gebiete flatthat, bei der felbft die Ausgangspunkte faft fortwährend noch ganz verfchiedenartige find, konnte auch eine charakteriftifche Architekturform, gefchweige denn eine irgend typifche, nicht zum Ausdruck kommen. Selbft bei den meiften Bauten, welche mit Thurmanlagen zu verfehen waren, find die Ausdrucksformen nicht felbftändige, fondern deren Motive anderweitig hergeleitet, fo z. B. in Strafsburg, Graz, Bafel, Budapeft etc.

Das phyfikalifche Inftitut zu Berlin nimmt in fo fern eine glückliche Sonderftellung ein, als die äufsere Kennzeichnung des Hörfaales und der Sammlungsräume ihm ein eigenartiges Gepräge verleihen, was in der — leider kaum überfehbaren — Hoffront durch die vorliegenden eingefchoffigen Bauten und den gefchloffenen unteren Theil des Hörfaales noch deutlicher betont ift, als dies in der Strafsenfront gefchehen konnte.

Im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft war durch den mit Galerien umgebenen Hörfaal, den Thurm und den eingefchoffigen magnetifchen Bau nebft Verbindungsbauten ein Anlafs zur freien Entwickelung gegeben, der jedoch durch Aufnahme fehr gebundener Bauformen erftickt worden ift.

Auch in Königsberg find die beiden grofsen Eckfäle (optifcher und Hörfaal) zwar für fich hervorgehoben; dennoch laffen fich Zweck und Beftimmung des Inftitutes nicht vermuthen.

118.

Wahl

Bei der Wahl der Bauftelle für ein phyfikalifches Inftitut kommen Gefichts-

der

Bauftelle.

punkte in Betracht, die aufsergewöhnliche find und es fchwer machen, einen geeigneten Platz zu finden.

Das Gebäude mufs frei liegen und der Sonne zugänglich fein, und es mufs dafür geforgt fein, dafs diefe Vortheile für alle Zeiten bleiben. Erfchütterung durch vorüberfahrende Wagen mufs vermieden werden, eben fo der Strafsenftaub; Getriebe oder Anftalten, die fchädliche Dämpfe entwickeln, Lärm machen oder mit viel Eifen zu thun haben, dürfen nicht in der Nähe fein. Dem Gebäude mufs zu paffendem Schutz gegen äufsere Störung der nöthige Hof oder Garten beigegeben werden; auch giebt es verfchiedene phyfikalifche Verfuche, die ein Arbeiten im Freien erwünfcht machen« ⁹⁴). So lautete das von den Phyfikern für das phyfikalifche Inftitut des Polytechnikums zu Zürich aufgeftellte Programm, und man kann daffelbe als allgemein gütig bezeichnen. Es wäre nur noch hinzuzufügen, dafs in vielen P'allen (z. B. in Würzburg, Jena etc.) der Garten Raum bieten mufs zur Aufftellung von Hütten für magnetifche und meteorologifche Zwecke.

119.

Planbildung.

Bei der Planbildung eines phyfikalifchen Inftitutes find ganz andere Grundfätze mafsgebend, als beim Entwerfen eines chemifchen Inftitutes (fiehe das nächfte Kapitel). Bei letzterem find die auszuführenden Arbeiten derart, dafs fo ziemlich an jeder Stelle des Gebäudes die nöthigen Bedingungen erfüllt werden können. Ganz anders ift dies bei einem phyfikalifchen Inftitut. Wie die vorhergehenden Entwickelungen gezeigt haben, ift bei einem folchen z. B. für manche Räume eine

®*) Nach: Bluntschli & Lasius. Der neue Phyiikbau für das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. xo, S. 9.

thunlichft grofse Standficherheit erforderlich; gewiffe Verfuche erfordern unmittelbares Sonnenlicht, was eine ganz beftimmte Lage des Raumes bedingt, wieder andere möglichft gleichmäfsige Temperatur; auch mufs man unter Umftänden bald in wagrechter, bald in lothrechter Richtung über längere gerade Strecken zu Verfuchen oder Meffungen verfügen können etc.

Die wichtigften Grundrifsanlagen mögen im Folgenden an der Hand mehrerer Beifpiele entwickelt werden.

Ill

Mineralog J n s t i t ut.

Assi

5tM

"un’g s

.nt en-iL.

fm'rrl

Flg* 95-

i:

L i ng angshalle

r-fl—V orlereit.- Z-r

Project!

Lampe.

Arch. :

Millier.

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Leipzig.

10 987654321    0

1:500

10

15

Fig. 96.

Fig. 97.

iN

CZZ1 CZD

□ Qy

Voib BT.-Z .

erobere Arb eiten

Dpt.

Statische

citât

Professor

Magnet

Akust.

il

Arbeiten

Assi

stenten

Ein gan§ s ==

Calor.

jlCZZlff

Flur-

balle

UEZZlii

Halle

berälbe

Galvàn. Strom

Erdgefchofs.

Obergefchoft.

Phyfikalifches Inftitut zu Amfterdam⁹⁵).

Arch. : de Greef &f Springer.

Die einfachfte und in vielen Fällen angewandte Grundrifsgeflalt ift die rechteckige. In ziemlich lang geftreckter Form ift diefelbe bei dem in den fechziger Jahren von Müller erbauten phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Leipzig zu finden. DalTelbe ift allerdings kein felbftändiger Bau, fondern fteht mit dem mine-ralogifchen Inftitute im Zufammenhange, dürfte aber das ältefte Inftitut diefer Art fein, welches nach neueren Anfchauungen und Grundfätzen zur Ausführung gekommen ift.

Die Raumanordnung ift aus dem Grundrifs in Fig. 95 zu entnehmen; es ift ohne Weiteres erficht-lich, dafs der Hörfaal als ganz felbftändiger Bautheil aufgefalft und für äufserft günftige Beleuchtung deflelben Sorge getragen ift. Dafs die Sammlungen ohne Berührung der Laboratorien-Räume zugänglich find, ift ein weiterer Vorzug diefes Inftitutes.

120.

Phyfikal.

Inftitut

zu

Leipzig.

121.

Phyfikal.

Inftitut

zu

Amfterdam.

Eine ganz ähnliche Grundrifsanlage, namentlich in der Anordnung des Hör-faales eng verwandt, zeigt das phyfikalifche Inftitut des College of engineering zu Yedo; Pläne davon find in den beiden unten genannten Quellen⁹⁶) zu finden.

Ein ganz felbftändiger Bau von gleichfalls rechteckiger Grundform ift das in Fig. 96 bis 98 ⁹⁵) dargeftellte phyfikalifche Inftitut zu Amfterdam. Daffelbe wurde 1885—87 von de Greef & Springer erbaut, und es ift bei der Raumanordnung franzöfifcher Einflufs nicht zu verkennen.

Wie ein Blick auf die Grundriffe des Erd- und Obergefchoffes lehrt, find Hörfaal (für 140 Zuhörer beftimmt und durch Deckenlicht erhellt), Eingangshalle und Treppenhäufer zu einem Mittelbau zufammen-

gefafft, der durch Rifalite im Aeufseren fcharf gekennzeichnet ift. Laboratorien in dem Sinne, wie fie in Deutfchland und Oefterreich-Ungarn aufgefafft werden, find nicht vorhanden; die als Arbeitsräume bezeichneten Gelaffe dürften mehr als phyfikalifche Cabinete anzufehen fein, in denen wohl einzelne kleinere Verfuche angeftellt werden können, feinere Sicherheitsunter-fuchungen aber ausgefchloffen find. Der Feftpfeiler unter dem Experimentir-Tifch des Hörfaales ift trogartig geftaltet (Fig. 98), um das während der Verfuche benutzte Waffer aufzunehmen und durch ein Abflufsrohr abzuführen ; der Hörfaal reicht durch zwei Gefchoffe, und auf feiner Galerie find einige Schauftücke in Glaskaften ausgeftellt.

Kellerräume find nur unter dem Mittelbau und den an-ftofsenden Flurgängen vorhanden, und zwar Räume für die Gaskraftmafchine, Gasapparate, Gasmeffer, Heizvorrichtungen und Vorräthe. Ueber dem vorderen Theile des Mittelbaues ift

Fig. 98.

frtl

mmtm

iH

■ VA

Querfchnitt zu Fig. 96 u. 97⁹³). •*/500 n- Gr.

ein Obergefchofs angeordnet, welches die Wohnung des Hauswarts enthält. Die angeführten Vorausfetzungen zugeftanden,

122.

Bernoullianum

zu

Bafel.

kann die Gefammtanlage wohl als eine recht glückliche bezeichnet werden.

Sämmtliche Räume werden durch eine Feuerluftheiz-Anlage erwärmt und gelüftet. Die gefammten Baukoften haben rund 171000 Mark (= 100700 holl. Gulden) betragen.

Als weiteres Beifpiel von Infbtutsbauten mit rechteckiger Grundform kann das Bernoullianum zu Bafel, fo genannt nach der Bafeler Mathematiker-Familie Bernoulli, dienen. Diefes 1870—72 nach den Plänen Stehlin s> errichtete Gebäude enthält indefs nicht blofs ein phyfikalifches Inftitut, fondern auch ein chemifches Inftitut, eine meteorologifch-aftronomifche Anftalt und einen grofsen Hörfaal für öffentliche populäre Vorträge; allein die klare und überaus gefchickte Weife, wie diefd verfchiedenen Inftitute etc. im Grundrifs angeordnet, bezw. gruppirt find, macht diefes Bauwerk zu einem der intereffanteften feiner Art.

Wie aus den beiden Grundriffen in Fig. 99 u. 100⁹⁷) hervorgeht, ift der grofse Hörfaal im Mittelpunkt der ganzen Anlage gelegen; mit den beiden kleineren Hörfälen, wovon der weltliche dem phyfikalifchen und der öftliche dem chemifchen Inftitut angehört, dem dazwifchen befindlichen Hausflur und einigen nach Süden gelegenen Räumen bildet der grofse Hörfaal die Mittelpartie des Gebäudes, die als folche im Aeufseren gekennzeichnet ift. Weltlich von diefem Hörfaale find die übrigen Räume des phyfikalifchen, öftlich davon jene des chemifchen Inftitutes angeordnet. In der Hauptaxe des Gebäudes und an der Südfeite des grofsen Hörfaales ift der »phyfikalifche Thurm« errichtet.

Von der chemifchen Abtheilung des in Rede ltehenden Bauwerkes wird noch im nächlten Kapitel der meteorologifch-aftronomifchen Anftalt noch in Kap. 16 (unter c) gefprochen

(unter g, 4) und von

werden; hier mögen noch einige Bemerkungen über die phyfikalifche Anftalt folgen. Der kleine Hörfaal

fafft ca. 60 Zuhörer; auf dem Experimentir-Tifch kann man einen kleinen Schmicfkhen Waffermotor laufen laffen; unter der mittleren abhebbaren Tifchplatte befindet fich ein fundamentirter Stein zur Aufftellung

96) In: Robins, E. C. Technical/chool and college building. London 1887. S. 145 u. PI. 45 — und: Builder 1880,

April xo.

Is*

Fig. ioo.

CP

lnuanrj

Analytisches

t:

laboratorium

G-Tosser Hörsaal

JL

----I

Laboratorium

les

sjaifaisiOAi

ZimmeT ües Vorstehers

tH5=t

S iMilu g

•i

-j

Z-iaqiOA

Erdgefchofs.

-20m

, □ □ □, -

D II Tl 1 lli 111 "P 2

atioratorium

für

Studirenip

Moratorium

a.

15

10

1:500

.'X

t\ /

1 '“'TT

AV\

11

fx

Sflai-ie für"cliem'Atiieiten

iBig

>1 !/

V! /

ijig

10 9 8 7 6 54321 0

Bernoullianum zu Bafel ⁹⁷).

Arch. : Stehlin.

K e ill or

jtleizK|

I Ma g azlu I

Fig. 99.

^hyslk.Tliurirl

TI 1 U « K

Wit)

M_JÜ

Dunklem Keller I

teller]

Hi

I M a g azin j

Sockelgefchofs.

tfratortam^B

Lai)

j Wohnung î

! \

iOI

des

Abwärts

.V

*s

*\

123

Phyfikal.

Inftitut

zu

Jena.

von Inftrumenten, die eine fefte Aufftellung erfordern. Der Saal kann leicht verfinftert werden, und ein gegen Süden gelegenes Fenfter geftattet das Anbringen eines Sonnenfpiegels, um die verfchiedenen optifchen Verfuche auf einem Leinwandfchirm zu projiciren, der an der gegenüber flehenden Wand herabgelaffen werden kann.

Der Fufsboden der beiden Laboratorien an der Weftfeite ruht auf Gewölben, welche mit Beton ausgeebnet und mit Afphalt überdeckt find; an verfchiedenen Stellen der Wand treten fefte Steinbänke hervor zur Aufnahme von Galvanometern, Wagen etc. ; ein gegen Süden gelegenes (fog. optifches) Fenfter geftattet, dafs man durch Oeffnen der Doppelthüren eine freie Projectionsweite durch die ganze Tiefe des Haufes (auf ca. 30 m) erhält. Unmittelbar unter dem Laboratorium, im Sockelgefchofs, befindet fich ein 10 m tiefer Schacht, auf deffen Sohle die Saugrohre der Afpirations-Wafferpumpen reichen; diefer Schacht wird auch für Verfuche, die eine grofse Tiefe erfordern, verwendet.

Im phyfikalifchen Thurm erforderte die Aufftellung des Aequatorial-Inflrumentes für die aftronomifche Anftalt einen foliden Feftpfeiler; diefer Umftand wurde zugleich im Intereffe des phyfikalifchen Inftitutes verwerthet. Die Höhe des Pfeilers, vom Boden des Sockelgefchoffes an gerechnet, beträgt über 15 m; fie wird durch 3 Böden mit verfchiedenen zweckmäfsig angebrachten Fallthüren unterbrochen; an der Seite nach den Fenftern find Waffer- und Queckfilber-Manometer angebracht; aufserdem wird der Thurm zu Pendel- und Fallverfuchen, zur Anbringung eines Waffer- oder Glycerin-Barometers, zu Beftimmungen über Draht-Elaflicität, zu hydraulifchen Verbuchen etc. verwendet.

Der grofse Hörfaal, in dem, befonders während des Winters, für weitere Kreife öffentliche populäre Vorlefungen in den verfchiedenen Zweigen des Wiffens gehalten werden, hat 450 Sitzplätze und wird durch ein Deckenlicht erhellt, das durch einen Rollladen verdunkelt werden kann. Zwei Thüren zu beiden Seiten des Experimentir-Tifches bilden die Verbindungen einerfeits mit dem phyfikalifchen, andererfeits mit dem chemifchen Inftitut ; drei weitere Thüren an der Nordfeite führen zu den Plätzen der Zuhörer. Der Experimentir-Tifch hat die für die phyfikalifchen und chemifchen Verfuche nöthigen Einrichtungen; hinter demfelben befindet fich ein Abzugs- und Abdampffchrank, zu dem man auch vom Flurgang gelangen kann. Befonderes Gewicht wurde auf praktifche Einrichtungen mit Sonnen-Mikrofkop und Laterna magica gelegt; der Projections-Apparat wird im mittleren Gange über der Eingangsthür aufgeftellt; auch kann von dem Fenfter über der Hausthür mit Hilfe eines dafelbft angebrachten drehbaren Spiegels das Sonnenlicht an die gleiche Stelle geleitet werden. Die optifchen Bilder werden auf einen weifsen Schirm geworfen, der die Höhe des Saales hat, 6 m breit ift und an der Wand hinter dem Experimentir-Tifch angebracht werden kann¹).

Eine Anlage, welche zwar auch noch unter diejenigen mit rechteckiger Grundform einzureihen ift, die aber durch ftark vorfpringende Rifalite in charakteriftifcher Weife gegliedert ift, bildet das phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Jena, 1882—84 nach Angaben Abbe s und Entwürfen Streichhahn s von Hoffe ausgeführt, wovon in Fig. ioi u. 102 die Grundriffe von Erd- und Obergefchofs wiedergegeben find.

Fig. loi.

Fig. 102.

K1

Hiirsaal

L A r t e |?|t s - Z . □ □ □ le s Vo i stanie s

!\—7j

t=>

! !As si stentjiPr ofe sso

Cr Hörsaal

/~-EES________

"V

Varlier-Z.

, U

J Werkst

!!

g IjFür opt. IA rl) eiten

©j

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

10 9 8 7 6

1:500

10

15

5*321

Phy fikali fches Inftitut der Univerfität zu Jena "). Arch. : Hoffe.

fl

Fig. 103.

i c Ti s

Strass e

Diefe Pläne zeigen ohne Weiteres die Raumvertheilung in den beiden genannten Stockwerken. Unter dem Mittel- und dem rechtsfeitigen (örtlichen) Flügelbau Hl ein ausgebautes Sockelgefchofs vorhanden, während der weltliche Flügel nicht unterkellert ift; unter dem Zimmer des Affiftenten (Fig. ioi) befindet fich der Raum für den Gasmotor und die dynamo-elektrifche Mafchine; unter den übrigen 3 Erd-gefchofsräumen diefes Flügels find 3 Räume für wiffenfchaftliche Arbeiten gelegen. Die lichten Stockwerkshöhen betragen im Sockelgefchofs 3,05 m, im Erdgefchofs 4,oo m und im Obergefchofs 3,50 m ; der grofse Hörfaal ift 5,00 m hoch und reicht in das Dachgefchofs hinein; letzteres, mit einem Holzcementdach überdeckt, enthält eine Dienerwohnung etc. und hat eine lichte Höhe von 2,50 m.

Erwägt man, dafs die Baufumme von vornherein mit 65 000 Mark unüberfchreitbar begrenzt war, fo mufs zugeftanden werden, dafs hier eine den befcheidenen Anfprüchen des Augenblickes in fehr vollkommener Weife entfprechende Anlage gefchaffen worden ift. Allerdings wird nicht verfchwiegen, dafs die Anordnung der Gaskraft- und Dynamo-Mafchine im unmittelbaren Zufammenhange mit den Räumen für wiffenfchaftliche Arbeiten mifslich ift, dafs der Mangel einer Director-Wohnung im Gebäude felbft als Uebelftand empfunden und die Unmöglichkeit, im weltlichen Flügelbau weitere Arbeitsräume zu fchaffen, beklagt wird. Mit einem verhältnifsmäfsig geringen Mehraufwande hätte man zum mindeften fpätere Erweiterungen ermöglichen, bezw. vorbereiten können").

Wenn auch nicht zu den Anlagen mit rechteckiger, fo doch zu folchen mit gefchloffener Grundform gehört in gewiffem Sinne das phyfikalifche Inftitut der Uni-verfität zu Berlin; daffelbe wurde 1873—78 nach wiffenfchaftlichen Angaben v. Helmholtz's, nach Entwürfen und unter der Oberleitung Spieker s von Zafirau, ausgeführt.

In den gedachten Jahren wurden auf dem ca. 77 a grofsen Grundftück zwifchen der neuen Wilhelm-Strafse und Schlachtgaffe einerfeits, der Dorotheen-Strafse und Spree andererfeits eine Baugruppe von 108m Frontlänge errichtet, welche an der Dorotheen-Strafse das phyfiologifche und pharmakologifche Inftitut, am Reichstagsufer das phyfikalifche lind das zweite chemifche Inftitut nebft den dazu gehörigen Dienftwohnungen umfafft (Fig. 103).

Inmitten von zum Theile fehr verkehrsreichen Strafsen und auf einem fehr un-günftigen Baugrunde waren Gebäude auszuführen , bei denen bezüglich der Er-fchütterungsfreiheit ziemlich grofse An-fprüche geftellt werden mufften ; die Gründung war in Folge deffen mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden ; die mafsgebenden Conftructions - Bedingungen wurden bereits in Theil III, Band i diefes »Handbuches« (S. 245, Fufsnote 146) mit-getheilt. Die Strafsendämme wurden vom Baukörper mittels tiefer Lichtgräben losgelöst und die Eingänge mit Hilfe frei fchwebender (nur einfeitig auflagernder)

Brücken hergeftellt ; die verfchiedenartige Fundirung felbft ift im gleichen Bande (Art. 364, S. 253) kurz angedeutet, der für das pharmakologifche Inftitut ausgeführte Beton-Pfahlroft ebendafelbft (Fig. 708, S. 315) zur Darftellung gebracht. Eingehenderes hierüber ift in der unten genannten Quelle ¹⁰°) zu finden.

Das phyfikalifche Inftitut ift in der Mitte der nördlichen Flucht der in Rede flehenden Baugruppe errichtet und mit der Hauptfront nach der Spree gerichtet; das aus Sockel-, Erd- und 2 Obergefchoffen beftehende Bauwerk wird durch die Grundriffe in Fig. 104 bis 106 und den Durchfchnitt in Fig. 107 veranfchaulicht.

Der Grundrifs zeigt im Allgemeinen die Trapezform; die Hauptfront folgt der gebogenen Linie des Flufslaufes; an der Rückfront find 2 Anbauten angefügt; im Werten fchliefst fich das Dienftwohnhaus

124.

Phyfikal.

Inftitut

der

Univerfität

zu

Berlin.

S c ÎI 1 a c Ii t 9

h e 1 ui

•S

Strasse

RorqtJieen-

1:1500

tO 5 O    10    20    50

ättHfflH--i-1-P

Lageplan der naturwiffenfchaftlichen Inftitute der Univerfität zu Berlin.

40

Fig. 104.

- 71 u n g b e s [] c h ani k e r s

Z i m -I m e r I f ii r 0 p t -I A r - Ib e i t.en

A r b e i t s Z ] m..

l r ïïi-l me r I f ür os i - |A r b e i|-1 e n

MÜ-.

üiiiiiBn

Arbeitszimm e r

f. HAnfäji,g er

Galerie

Sp lii r au m

Bibli o t 1t e k

Werkstatt e

[Physikal.Gesellschaft

!r

II. Obergefchofs-

Fig. 105.

Si

mf 3

al

[i

: ' 1 '. ' I .

Z. I Z. I abl.

V oib er.-Zim.

Vorle sung s-l Arbr Assist.

Z.

innrg

G r. Ho rsa a 1 !□

PiteBinnnn»

i z f. i S ammiung [jComparatorB lu.Tkeilmascbł

m m UI u n.

1 U Jl

I. Obergefchofs.

Fig. io6.

Z im. f.

□Präcisi en sQ Arbei ten

iS

f.

Jn 3 t i t at

| Spiil-

iranml

A r b le| i t s

räume

□z

i.i □

!i| m -

Präcisi Arbeiten

o ns-

[\J Küche

^aetó.eus

vlhHl □

, B1 o 5t L tj Arb jeji ten.

Terrasse

S'

des Director

P Ii a t m a T( c h n i s c li e s

j Off Hall e

A s -I

l—i

ît

!'!

ii

I!

Arb ei t s-Zim

___□___□...

mer

Wage

-----»----Ä-a

ssislentsn

□ □

ii

ii

lZ

S tl fc U U 0 .\v

s ten -1 ten

|w o h n XL i\ g e n_

Erdgefchofs.

1:500

10987654321 0

10

15

20**

S=3==

IWK

QBIB

□BQ

□Qo

QQQ

□BB

QBQ

IQB

PSI

~v

BQ

□Q

ri

Fig. 107.

hl i—r3,lTli SB! 152,5

L V    \ jk

s-

□□□

nr~un

s-

P'

II

iW

s-

ÆL

PH

1D

r,

F¹

1:250

1 S 6    7    8    9    10    11

üï

□BQ

□BEI

t.-v

ill

EE3

RP

r::'~

II« Il

u*l ngt

............u. .j.—M——

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Berlin. — Schnitt nach ab in Fig. 106.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

IO

125-

Phyfikal.

Inftitut

der

Univerfität

zu

Graz.

des Inftituts-Directors, im Often das zweite chemifche und technologifche Inftitut an; die Tiefe des Gebäudes nimmt von Weft nach Oft zu, und zwar von rund 16 auf 25 m; im örtlichen Theile ift ein Lichthof angeordnet. Das Gebäude bedeckt eine Grundfläche von 1350 llm; die Stockwerkshöhen betragen im Sockelgefchofs 3,45 , im Erdgefchofs 4,50 , im I. Obergefchofs 4,95 und im II. Obergefchofs 3,15 m; die Anbauten an der Hinterfront enthalten nur ein niedriges Kellergefchofs von 1,8 5 und ein Erdgefchofs von 4,40 m Höhe; der Fufsboden des letzteren liegt 1,50 m tiefer als der des Hauptgebäudes.

Im Sockelgefchofs befinden fleh die Vorrichtungen für die Sammelheizung, die Räume für die Aufbewahrung der Materialien, die Schmiede, die Wohnungen des Dieners, des Pförtners und des Pleizers; ein Gasmotor dient zum Betriebe der dynamo-elektrifchen Mafchine, deren Leitung zum Experimentir-Tifch des grofsen Hörfaales führt; derfelbe Motor kann auch mit dem zur Lüftung dienenden Bläfer verbunden werden. Die drei über der Erde befindlichen Gefchoffe enthalten die aus Fig. 104 bis 106 erfichtlichen Räume ; hier tritt der Gedanke, die Durchführung eines nach Abtheilungen methodifch geordneten Unterrichtes auch in der Raumgruppirung walten zu laffen, zum erften Male hervor.

Der Mittelbau ift höher geführt und enthält an der Vorderfront noch ein Halbgefchofs (von 3,ism Höhe); an der Hinterfront ift im Mittelbau ein Theil des Dachgefchoffes (in einer Höhe von 3,oo m) ganz ausgebaut. Die hierdurch gewonnenen Zimmer gewähren nach Süden hin einen freien Ausblick über die benachbarten Gebäude hinweg und werden daher hauptfächlich zu optifchen Verfuchen benutzt. An der Südfront überragt der Treppenthurm mit maffigem Spindelpfeiler das ganze Gebäude; derfelbe ift auf feinem platten Dache mit einem fteinernen Tifche verfehen; die Plattform wird bei den Uebungen zu barometrifchen Höhenmeffungen verwendet.

Das Gebäude wird durch Feuerluftheizung, die Räume des weltlichen Flügels und die nach dem Hofe gelegenen Vorbauten werden durch Warmwafferheizung erwärmt ; die Heizung in den Dienftwohnungen

gefchieht mittels Kachelöfen.

Von der Aufsen-Architektur war bereits in Art. 117 (S. 138) die Rede; das Aeufsere ift in Back-ftein-Verblendung mit Anwendung von Terracotten und einem Sockel von belgifchem Granit hergeftellt¹⁰¹).

Die Baukoften haben rund 757600 Mark betragen; dies giebt, bei 1307 <lm bebauter Grundfläche, für lqm 579,80 Mark und, bei 24283cbm Rauminhalt, für 1 cbm 31,20 Mark.

Die feither vorgeführten phyfikalifchen Inftitute waren, mit wenigen Ausnahmen, kleinere oder im Bauplatz befchränkte Anlagen. Will man bei ausgedehnteren In-ftituten die rechteckige Grundform beibehalten, fo mufs man zur Anordnung eines inneren Hofes greifen, wie dies z. B. beim phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Graz gefchehen ift. Daffelbe wurde 1872—75 nach dem von Töpler ausgearbeiteten Programm und dem von Horky und Staltler herrührenden Entwurf von letzterem ausgeführt; daffelbe ift bis heute eines der umfaffendften und lehrreichften Inftitute geblieben. In Fig. 108 u. 109 ¹⁰²) find zwei Grundriffe deffelben mitgetheilt.

Das Gebäude befteht aus einem gegen Südoft gelegenen Tract von gröfserer Tiefe und mittlerem Flurgang, an den fich gegen Südweft ein weiterer Flügel, gleichfalls mit kurzem mittleren Flurgang, anfchliefst; diefe beiden Tracte beftehen aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs. Die zwei anderen, den Hof nach Nordweft und Nordoft begrenzenden Tracte fchliefsen mit dem Erdgefchofs ab. An der Nord-

oftfeite ift thurmartig ein kleines aftro-phyfikalifches Obfervatorium angebaut.

Der Haupteingang befindet fich in der Hauptaxe des Südoft-Tractes (Fig. 109); der mittlere Flurgang führt durch ein Vorzimmer mit Treppe in den durch Erd- und Obergefchofs reichenden grofsen Hörfaal, mit dem das Vorbereitungszimmer und die Vorlefungs-Sammlung in der aus dem Grundrifs erfichtlichen Weife in Verbindung gebracht find. In der Axe des Südweftflügels ift die Hofeinfahrt gelegen, zu deren Linken der Wohnungs-Tract mit befonderer Treppe angeordnet ift. Die Gruppirung der übrigen dem bezüglichen Plane ohne Weiteres zu entnehmen ; die beiden nach Nordoft

Erdgefchofsräume ift aus

und Nordweft gerichteten Flügel dienen ausfchliefslich Laboratoriumszwecken ; der zu magnetifchen Unter-fuchungen beftimmte Nordweftflügel ift vollftändig eifenfrei hergeftellt. Der Flurgang im Nordoft-1 ract wird als »Arbeits-Corridor« bezeichnet, weil in demfelben kleinere, aus den Laboratorien ausgefchloffene

mechanifche Arbeiten ausgeführt werden. Die fyftematifch angeordneten Feftpfeiler und durchlaufenden Vifir-Linien des füdöftlichen, namentlich aber des nordöftlichen Tractes find durch ftrichpunktirte Linien

beiden Fenfterfeiten her mit Sonnenlicht nach

(mit Pfeilen) augenfällig gemacht. Im Hörfaal kann von

101)    Nach: Guttstadt, A. Die naturwifienfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886. S. 135.

102)    Nach den von Herrn Baurath Startler in Wien freundlich!! mitgetheilten Plänen.

Fi

Assiste

B T-

II i

Zim.

S clii a i -

Cal.

S j) e 1 s e z.

Salon

U -ir

ii

li!

Wohnzrn.

i:

KUCÎ18

Vorz

4l

ES

nr

nr

Eh

Fig. 108.

jjl

Terrasse

glGarteaz.!

ii

tsr

cd

I aT) o -d e s

Ges cTiafts

z. a.

P-r of.

f : .

■flraa

iNeleitj

NW

ii

jHKMlKih l[|

VoT"b er.-Zim .

IM

-s4-

fi

ratorium

Prof.

B i Td ] i o tTi.

T°

ii

+«•

|Vorz

ii

Ho c eut en

R e cli -u. Mete

.11

ming s z orologie

y ii O IM

.math. I S ammlg.|i I

1:500

10

Assist.

ii

Z ei c Ji e n z

Obergefchofs.

I 1x1 EkI I KT1X1 I Ijlelttr. | u. magti.D^O L ab o - |r at orium m-y——|Xt—'—(XI—!Xf~ - - xxt—~r>H——[XI • 4x1—    ----t~Kt~    —-

-L

i* 1

Fig. 109.

|Xy

N7

S a!

Vor z.i

|0pt. Ilah or.

gj S

—if-&iî-----------E3-------i

mi ! I jl

cd !    :

XjD'iXJjQ

-"-fc-i

-- ~^w

-»•

xr

.ii/ \li/ \il-

■f

T-

[3

C=S

n e r-

riK

Erdgefchofs.

i:

!..

BEEaS

Fig. no.

iiii

LL

□ÖD

in

I

'Jzm

QIC

Thurm des phyfikalifchen Inftitutes der Univerfität zu Graz ¹⁰²).

¹/250 n. Gr.

der weifsen Projectionsfläche, welche durch Auseinanderfchieben der rückwärts vom Experimentator angebrachten fchwarzen Tafel frei gelegt wird, projicirt werden; für die Südoftfeite ift zu diefem Ende im Zuhörer-Podium eine Oeffnung angebracht , und der Helioftat fleht unter dem letzteren. Die mechanifche Betriebskraft wird im Hörfaal durch einen kleinen tragbaren Waffermotor, der im Vorbereitungszimmer auf-geftellt ift, befchafft, während in den Laboratorien eine Kraftwelle aufgehängt ift.

Im Sockelgefchofs befinden fich unter dem Hörfaal das chemifche Laboratorium, daneben, unter dem Vorzimmer des Hörfaales, der Batterie-Raum und unter der Vorlefungs-Sammlung die fehr geräumigen mechanifchen Werkftätten, in denen eine dreipferdige Hochdruckdampfmafchine, mit Transmiffion durch die gefammten Werkftättenräume und nach der Kraftwelle in den Laboratorien, aufgeftellt ift. Im Südwefl-Tract, der Durchfahrt zunächft, find zwei kleinere Arbeitsräume und im Nordoft-Tract, dem Thurme zunächft, ein Raum für confiante Temperatur angeordnet; der übrige Theil des Südweil-und des Südofl-Tractes enthält Heizkammer, Vorraths- und Wirthfchaftsräume, fo wie die Wohnung des Heizers.

Der Grundrifs in Fig. 108 ftellt die Raumvertheilung im Obergefchofs dar. Der Thurm (Fig. HO¹⁰²) ift für die aftro-phyfikalifchen Beobachtungen mit einer Drehkuppel (fiehe Kap. 15) überdacht; die achteckigen Nebenräume find zu aflronomifchen Uebungen, zur Aufnahme eines Meridian- und eines Paffage - Inflrumentes beflimmt. Für meteorologifche Uebungen ift auf dem Nordoft-Tract, dem Thurme zunächft, Hg eine Terraffe angeordnet (Fig. 108). Ein Eiskeller befindet p fich unter dem Verbindungsgange zum Thurm.

Der grofse Hörfaal wird mittels Feuerluftheizung, die Wohnräume und eifenfreien Laboratorien werden durch Kachelöfen, alle übrigen Räume mittels Warmwafferheizung erwärmt. Schliefslich fei noch auf verfchiedene Einzelheiten diefes In-

126.

Phyfikal.

Inftitut

des

Mufeums

zu

Oxford.

ftitutes, von denen im Vorhergehenden vielfach die Rede war, aufmerkfam gemacht¹⁰³).

Ein anderes einschlägiges Beispiel iSt das mit dem MuSeum zu Oxford verbundene, zu Ende der SünSziger Jahre von Deane erbaute C/arendan-Laboratorium, deSSen ErdgeSchoSs-GrundriSs in Fig. iii ¹⁰⁴) wiedergegeben iSt.

An diefem Inftitut wird der phyfikalifche Unterricht in 3 Curfen ertheilt der Form von Experimental-Vorlefungen über die Principien der Wiffenfchaft, alsdann durch mathematifche Vorlefungen über die phyfikalifchen Theorien und fchliefslich in einem praktifchen Curfus der experimentellen Methoden.

und zwar zunächft in

der Oftfeite angeordnet und enthält 150 Sitzplätze;

Der im Erdgefchofs gelegene Hörfaal ift an in den nach Norden und Süden verlegten Laboratorien können 40 Studirende gleichzeitig arbeiten ; die betreffenden 5 Laboratoriums-Räume find nach fünf verfchiedenen Zweigen der experimentellen Unter-fuchungen gefchieden, und jeder derfelben ift dem bezüglichen Zweige entfprechend ausgeriiftet. Im Sockelgefchofs befinden fich ein Raum für magnetifche Unterfuchungen, Vorrathsräume und Batterieder Weftfeite eine lange Galerie für optifche Arbeiten und über dem

Kammern; im Dachgefchofs ift an füdlichen Ende des Hörfaales find die photographifchen Arbeitsräume angeordnet. Der innere glasbedeckte Hof ift ringsum von einer Galerie umgeben; in demfelben haben die aufser Gebrauch befindlichen Inftru-mente Aufftellung gefunden, und es werden darin diejenigen Verfuche angeftellt, für welche eine beträcht

liche Höhe erforderlich ift.

103) Nach: Repertorium f. Exp.-Phyfik etc., Bd. n," S. 73 — und den von Herrn Baurath Stattler in Wien freundlichft gemachten Mittheilungen.

!W) Nach : Builder, Bd. 27, S. 366 u. 369.

I49

Weitere Sammlungsräume find nicht vorhanden ; es fcheinen die im Gebrauch flehenden Inurumente im Vorbereitungszimmer und in den Laboratorien aufbewahrt zu werden. Der Gang an der Oftfeite, welcher das Inftitut mit dem Mufeum verbindet, führt an den zu erlterem gehörigen Werkftätten vorbei.

Die Baukoften haben nahezu 206000 Mark (= £ 10300) betragen¹⁰⁴).

Sobald man, im Intereffe der Einfachheit und Billigkeit, eine thunlichft ge-fchloffene Grundrifsgeftalt anftrebt, fo befteht — neben der eben erörterten rechteckigen Form — eine naturgemäfse Anlage darin, dafs man fämmtliche Inftituts-räume, mit Ausnahme des Hörfaales, in einem rechteckig geflalteten Bau vereinigt, für den Hörfaal aber, in Rückficht auf deffen abweichende Abmeffungen und eigenartige Beleuchtungsverhältniffe, einen befonderen Anbau anfügt. Diefer Gedanke ift eigentlich fchon bei dem in Art. 120 (S. 139) vorgeführten Leipziger Inftitut zur Ausführung gekommen, indem dort an der Schmalfeite des rechteckigen Hauptbaues der Hörfaal angefügt und in folcher Weife jene lang geflreckte Grundrifsform erzielt wurde. Der Organismus eines phyfikalifchen Inftitutes, fo wie auch manche andere örtliche Verhältniffe bedingen bisweilen die Anfügung des Hörfaales an einer Langfeite des Hauptbaues, wodurch L-, bezw. X-förmige Grundrifsanordnungen entliehen.

Eine derartige Anlage zeigt das phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Würzburg (Fig. 112 u. i [3 io5); welches 1878—79 nach F. Kohlrauf ch $

Skizzen von Lutz ausgeführt worden ift und deffen fämmtliche Räume in einem nur um 2 Stufen in das Erdreich verfenkten Untergefchofs und in dem darüber liegenden Hauptgefchofs untergebracht find; die Director-Wohnung befindet lieh in dem Aufbau, der im Hauptgefchofs-Grundrifs (Fig. ii 3) befonders bezeichnet ift.

Die Vertheilung der Räume in den beiden zuerft gedachten Gefchoffen zeigen die zwei Pläne in Fig. 112 11. 113; im Dach find noch einige Vorrathsräume untergebracht ; die Wohnung des Affiftenten (Fig. 113) foil fpäter zur Sammlung hinzugezogen werden, und an der Südfeite ift für fpätere Zeiten ein dem Hörfaal fymmetrifch angeordneter Erweiterungsbau vorgefehen; alsdann follen die Fachwerkwände zwifchen den drei an der Oftfeite gelegenen, eifenfreien Arbeitsräumen des Hauptgefchofles entfernt werden.

Der Mangel einer befonderen, zur Director-Wohnung führenden Treppe ift fühlbar; im Uebrigen ift bei diefem Inftitutsbau augenfcheinlich gröfserer Werth darauf gelegt, die Räume mehr nach den befonderen Bedürfniffen der darin vorzunehmenden Arbeiten, als in Rückficht auf eine mehr oder weniger künftliche didactifche Methode zu gruppiren, wefshalb auch die Uebungsräume im Untergefchofs liegen.

Eine weiter gehende Entwickelung hat die L-förmige Grundrifsanordnung beim phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft, welches 1884—85 nach den wiffen-fchaftlichen Angaben Lorand v. Eötvös’ und Weber s Entwürfen ausgeführt wurde, erfahren. Daffelbe (Fig. 114U. 115¹⁰⁶) fetzt fich aus einem mit der Langfront nach Oft gerichteten Hauptbau, einem an der Weftfeite angefügten Flügelbau, einem Thurm- und einem Obfervatoriumsbau zufammen ; Haupt- und Flügelbau beftehen

127.

Phyftkal.

Inftitut

zu

Würzburg.

Fig. in.

Zum Museum

Wärter

r s a al

neu

p:

Vorräthe

ij ■

II

tlB

Vorber.-Z.

4-

n    □ üi il    :i

ii □ §-j I—|L atio i| Iraltorien

f d.

Istuiirenaen

Tüfuiig s -

Saal

Pförtner*

if

P r is lalol

- v a t--ratorium

Phyfikalifches Inftitut des Mufeums zu Oxford. — Erdgefchofs ¹⁰⁴). ¹liloo n. Gr.

128.

Phyftkal.

Inftitut

der

Univerfität

zu

Budapeft.

105) Nach den von Herrn Profeflor Dr. F. Kohlraufch zu Strafsburg freundlich!! überlaffenen Plänen und fchriftlichen

Mittheilungen.

106) Nach den durch Vermittelung des Herrn Architekten Coloman Giergl zu Berlin von Herrn Architekten Nagy

aus Sockel-, Erd-, Ober- und theilweife ausgebautem Dach-gefchofs; der Thurm ift bis zur Plattform 20m hoch, das Obfervatorium blofs erdge-fchoffig.

Fig. 112.

Dienerwohnung

i:,

Im Erdgefchofs (Fig. 114) werden Haupt- und Flügelbau von einem mittleren Flurgang durchzogen ; am Kreuzungspunkte beider Gänge ift ein Lichthof angeordnet. Der von Nord nach Süd ziehende Flurgang verbindet die beiden Haupteingänge; am füdlichen Eingang liegt die Haupttreppe, im einfpringenden Winkel zwifchen Haupt- und Flügelbau die zur Director-Wohnung führende Treppe und an der Weftfeite des Hauptbaues eine Nebentreppe. Der Flügelbau läuft in der Verlängerung feiner Nordfront in einen blofs 7,26 m tiefen Schmalbau aus, der das Laboratorium für Vorgefchrit-tenere und die grofse Sammlung enthält. In dem Zwickel, den diefer Schmalbau (gegen Südwefl) mit dem Llügelbau bildet, erhebt fich auf eigener Betonplatte der fchon erwähnte Thurmbau, noch weiter nach Wellen hin, gleichfalls auf eigener Betonplatte gegründet, das magne-tifche Obfervatorium.

Wie die beiden Grundriffe in Lig. 114U. 115 zeigen, trennt fich der gefammte Inftitutsbau in drei ziemlich fcharf gefchiedene Abtheilungen, wodurch die allgemeine Störungsfreiheit wefentlich begünlligt wird. Die erfte Abtheilung bildet der Häupt-bau, in deffen Sockelgefchofs ein Glasblaferaum, die hiftorifche Sammlung, die Wohnung des Thorwartes und Wirthfchaftsräume gelegen find. Der weltliche Llügel, d. i. die zweite Abtheilung, ift hauptfächlich zu Vorlefungs- und Laboratoriumszwecken beftimmt ; in feinem Untergefchofs befinden fich zwei Dienerwohnungen, die Heizkammer für den Hörfaal, die Batterie-Kammer und Vorrathsräume.

Thurmbau und magnetifches Obfervatorium bilden die dritte Abtheilung. Das Sockelgefchofs des Thurmes dient zu meteorologifchen

j Opt. Arbeiten I

Chem*

Arbę

II

eite

leizkammerf

AZ.

Werkstätte

□ |U

V 0 rr at h e

H fl

____M__

vt-------

I I Glas-

felra-in IVcrrThe

Z i ni

•T F euer un g 3r^?p|e

r Q|

Keller

.....

S23

Untergefchofs.

1:500

Phyfikalifches Inftitut der

fO 987654321 O

H-*-)¹!¹1¹ i M ¹1T i¹1

Fig. 114.

10

15

20m

- ntischesf~l

vatorinïïi.

ArbZ.

Laboratorium f. Vorgeschrittenere

d.

rofessors j

ArbrZ.

Directors

Accumu

lator en -

Professor

Glas-

bläserej

Lab oratorium f • Anfang er

Wag

□ □□□□□

Licht graben

Woh -

d. A s s i

stenten

miiiiiS

Mit -1 telschul-

Mu -

Erdgefchofs.

□ ÇD-

□£ ! £

-O-

Fig. 113.

Arbeits-

43~

!----

Opt

!J

Arb eilen

Wage

Bücher

|-Z 1 m m er

E3- ——

Vf' •

AZ Vorher-D Zim

S aramlung

K-----darubfir Wohnung des B i r

Obergefchofs.

c t 0 r s---

Univerfität zu Würzburg ¹⁰⁵).

Arch. : Lutz.

Fig. 115.

I5I

_a 1

lcrsażi

tu

1°

-J

Assi - Istenten]

Wch -

nung

-NtJ

Sam

Dpt.

Zim.

G- r 0 ss e

[aschine

Vorber.-Z.

^ Vorber-Z.

Fi

Or H ö r s a. a. 1

Kleider

ablagenj

la

11 n

Obergefchofs.

Univerfität zu Budapeft 10G). Weber.

Nebenbeobachtungen und zur Auf-nähme der felbft fchreibenden Apparate ; das in feinem Erdgefchofs gelegene Arbeitszimmer des Profeffors ift mit der Bibliothek durch eine verglaste Holzgalerie verbunden ; die aus ca. 4ftm grofsen Marmorplatten zufammengefügte Plattform dient zur Aufnahme eines auf Schienen ge-ftellten Beobachtungshäuschens mit Refractor und zu meteorologifchen Beobachtungen; im Treppenhaufe werden Fallverfuche vorgenommen. Das magnetifche Obfervatorium hat Süd- und Weftausfchau ; es befitzt einen unmittelbaren Zugang von aufsen und fleht durch eine kleine Treppenanlage mit dem im Thurm gelegenen Arbeitszimmer des Profeffors in Verbindung.

Des grofsen Hörfaales mit der hinter dem Experimentir-Tifch angeordneten Vortragsnifche, der Bal-cone an feinen beiden Langfeiten etc. gefchah unter b und c mehrfach Erwähnung. Der Hörfaal wird durch eine Feuerluftheizung erwärmt; alle übrigen Räume find mit Kachelöfen verfehen ¹⁰⁶).

Will man bei gröfseren Inftituten im Intereffe einer möglichft guten Beleuchtung fämmtlicher Räume die Anordnung eines inneren Hofes umgehen, fo mufs man ftark gegliederte Grundformen wählen. Hierbei ift die nächft liegende die U-förmig geftal-tete, die u. a. beim phyfika-lifchen Inftitut der Univerfität zu Königsberg, welches 1884—88 nach dem Entwürfe Küttig s mit einigen Ein-fchränkungen zur Ausführung gebracht wurde, zur Anwendung gekommen ift. Daffelbe zerfällt in die experimentell-phyfikalifche und mathema-tifch-phyfikalifche Abtheilung, derart dafs erfterer der weftliche Theil, letzterer der öftiiehe Theil des Gebäudes

129.

Phyfikal.

Inftitut

zu

Königsberg. '

¹

Nach: Repertorium f. Exp.-Phyfik etc., Bd. i6, S. 158.

") Nach den von Herrn Profeffor Dr. Winkelmann zu Jena freundlichft überlaflenen Bauplänen und daran geknüpften

zugewiefen worden ift. Wie die Grundriße in Fig. 116 u. 117 daffelbe aus zwei zur Hauptaxe nahezu völlig fymmetrifchen Hälften.

10 7

) zeigen, befteht

Diefes Inftitut wurde auf einem der Univerfität gehörigen, 78 m langen und 60 m breiten Grundftück errichtet, welches bei vollftändig freier Lage den Vortheil gänzlicher Abgefchiedenheit vom Geräufch und den

Fig. 116.

tus s e t

opt.

Saal

Aroeits -u S a mm 1-Z im..    .

s t e nr¹« ten

o eits-

0 li -

nun.I- gen.

u. S a mm -I- lungs-m e t

Z i TIL -

Hr. K a r s a a I

t*s -u n g s-

1 nią

Eisenfreier

Saal

E i s enfreier Saal

Obergefchofs.

1:500

10 987654321 0

H+H-.......

10

15

20m

Fig. 117.

I äł i - lr a t «riun

Opt.

I |f. f ein d Art eiten

Billi

[ki. H OIS "a al

n □ n

l_l iMa 1) o r . I_I

f iiï ftf eiuerej—j A rffli eiten

□gn

M e cltan.

A r! e i teil

Hyär: iMecUanr Ar-nluit.au.

._T lx ei X-

UD

I?

masdnne

om:

Galvan.

Z i in

Erdgefchols.

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Königsberg ¹⁰⁷).

Arch. : Küttig-.

Erfchiitterungen des Strafsenverkehres hat. Die Hauptfront des Gebäudes mit den wichtigften und gröfsten Arbeits- und Vortragsräumen ift nach Süden gerichtet, während die Nordfeite des Mittelbaues den Eingang mit der Haupttreppe und die Flügelbauten diejenigen Räume aufzunehmen haben, deren Zwecke die Lage nach Often, bezw. Wetten und Norden erfordern oder geftatten.

Das Gebäude befteht aus Sockel-, Erd-, Ober- und dem zum Theil ausgebauten Dachgefchofs; die Stockwerkshöhen betragen im Sockelgefchofs 3,so, im Erdgefchofs 4,so, im Obergefchofs 4,88 und im Dach-gefchofs 3,23 m; die grofsen Eckfäle des Obergefchoffes reichen bei einer lichten Höhe von 7,50m in das Dachgefchofs hinein.

Die Raumvertheilung im Erd- und Obergefchofs ift aus den beiden Grundriffen in Fig. Il6u. 117 zu erfehen ; diefe beiden Stockwerke enthalten die eigentlichen Lehr- und Arbeitsräume. Im Sockelgefchofs befinden fich an der Südfeite in der Mitte zwei Wohnungen für Mechaniker, in den füdlichen Eckbauten Werkftätten für diefelben, in den nördlichen Enden der Flügelbauten ifothermifche Räume mit entfprechender Ausrüftung; die übrigen Räume dienen zur Aufbewahrung von Geräthen und Kohlen. Für chemifche und photographifche Arbeiten find im Dachgefchofs mehrere kleinere Zimmer mit Deckenlicht abgetheilt ; auch find dafelbfl zwei Wendeltreppen angeordnet, welche die Benutzung des flachen Daches zu meteorologifchen und aftronomifchen Unterfuchungen erleichtern follen.

In den photographifchen Laboratorien find mehrfach zum Schutze gegen ftarke Wärmeverbreitung durch die vielen Schornfteine gegen die Quermauern Fachwerkwände in angemeffenem Abftande von diefen errichtet ; zur Erzielung von Erfchütterungsfreiheit find in den Arbeitsräumen mehrere auf Brunnen gegründete Feftpfeiler vorhanden ; die Säle am Nordende der Flügelbauten im Erdgefchofs find für galvanifche Arbeiten unter Vermeidung eiferner Conftructionstheile hergerichtet. Die beiden grofsen Eckfäle des Obergefchoffes befitzen in den Decken Oeffnungen für Fall- und Pendelverfuche. Zu Beobachtungen an langen Manometern dienen die neben den Aufzügen (A Z) befindlichen, alle Gefchoffe durchfetzenden Fallfchächte. Die nach Norden gelegenen , für Arbeiten bei Dauer-Temperatur beftimmten Räume des Sockelgefchoffes haben bei 77 cm Mauerflärke eine durch breiten Luftfchlitz davon getrennte innere Verkleidung von 25cm Dicke und nur je ein (nördliches) Fenfter erhalten.

Vorhalle, Flure und Treppen find überwölbt; die Haupttreppe ift aus Granit, die Nebentreppen find aus Holz hergeftellt; das Dach ift mit Holzcement eingedeckt. Die Erwärmung der meiften Räume erfolgt durch Kachelöfen , welche von Vorgelegen in den Fluren gefeuert werden ; der grofse Hörfaal in der Südweftecke hat Feuerluftheizung mit Lufterneuerung erhalten; die Beheizung des grofsen optifchen Saales gefchieht durch einen eifernen Mantel-Schüttofen.

Die Aufsen-Architektur bewegt fich durchweg in einfachen Formen. Zu Wandflächen und Ge-fimfen der oberen Gefchoffe find Backfteine von fchöner, dunkel rother Farbe verwendet, deren Farbenwirkung durch Streifen und Mufter aus bräunlich-violetten Steinen erhöht wird. Der Sockel ift aus Sand-ftein hergeftellt; die Aufsenwände des Sockelgefchoffes find durch einen umlaufenden, begehbaren Sickercanal gegen Erdfeuchtigkeit gefichert.

Die Baukoften find auf rund 333000 Mark veranfchlagt , wovon auf den eigentlichen Neubau 265000 Mark, auf die Nebenanlagen 11400 Mark und auf die innere Einrichtung 56600 Mark kommen. Bei 983überbauter Grundfläche berechnet fich, unter Berückfichtigung der wahrfcheinlichen Erfparnifs, der Einheitspreis auf 249 Mark für 1 qm und auf 15,37 Mark für 1 cbm Baumaffe¹⁰³).

Von gleichem Gefichtspunkte ausgehend, kann man bei noch gröfseren Inftituten die Zahl der Flügelbauten vermehren und fo vom U-förmigen zum LU -förmigen Grundrifs übergehen ; derfelbe ift beim neuen, noch im Bau begriffenen Bluntfchli & Lafius herrührenden Inftitut des Polytechnikums dung gekommen.

Das betreffende Gebäude hat im II. Obergefchofs auch die forftliche Verfuchs-Station und die meteorologifche Central-Anftalt aufzunehmen. Indem bezüglich der Pläne und Befchreibung diefes Inftitutes auf die unten genannte Quelle ¹⁰⁹) verwiefen wird, mag hier nur noch auf die eigenartig angeordneten unterirdifchen Laboratorien aufmerkfam gemacht werden, die fich unter der grofsen Terraffe vor dem Gebäude befinden und von denen bereits in Art. 105 (S. 13⁰) die Rede war.

Der Rauminhalt des ganzen Gebäudes beträgt rund 32 000 cbm ; für 1 cbm find 23,60 Mark (= 27 h rancs) veranfchlagt ; dazu kommen noch für die Bodenbewegung, die Stützmauern und die unterirdifchen Räume 104000 Mark (—130000 Francs), fo dafs die Gefammtkoften (ohne Bauplatz) fich auf nahezu 800 000 Mark (₌ 994000 Francs) belaufen würden ¹⁰⁹).

130.

Phyfikal.

Inftitut

von

zu Zürich in Anwen-

des

Polytechnikums

zu

Zürich.

JOS) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 13 —

Tieffenbach in Königsberg.

109) Nach: Bluntschli & Lasius. Der neue Bauz., Bd. 10, S. 9, 23. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Zürich 1887.

und den freundlichen Mittheilungen des Herrn Bauinfpectors

Phyfikbau für das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich. Schweiz.

C:

I)

■-4.-

I HD

Veecbai

them

H ||chem-

4.1

-4=4

nt-D

g Lahors, p

“tim

I r'TwPtsr^

f j r    • —jgfü

mmm

T:“

des Force

i⁻

ii

Tt

lij Peru er fc|

Kohles

Kol -

li

Fig. 118.

/-//. Zimmer für Präcifions-Arbeiten.

1-4. Zimmer für Optik.

7-IO. Eifenfrei.

a‘. Platten auf den ifolirten Pfeilern.

b.    Platten auf Gewölben, vom Fufs-boden ifolirt.

c.    In die Wand eingemauerte Stein-Confolen.

d.    Abzugseinrichtungen.

i, k. Durch den Gasmotor getriebene Vorgelege.

gj Luin.

2 1 0

-H+f-

Vorra

Zi

des Dl-

.i.

Vorbenpitungs

' 'll '

Zi

proose

Vestttrttf

Erdgelchols.

1:500

10

15

20m

Fig. r i g.

x. Eingang zum Raum für confiante Temperatur (unterhalb des Sockel-gefchoffes). a. Ifolirte Pfeiler.

I.    Drehbank.

in. Gramme'fche Mafchine.

II.    Gasmotor.

I Treppe 7Ji_

iSifcl ■jexterr.-.rarlj Hwr-g m. n 'L

CI

Kelle

des '

"S

7f ohzmug

MCloset l&rubey

1/

des

Ißas

-Q

Fr

::

•- :td

Joche Wasch

ff

ag

Flur.

""•N

■ił

; -OÜH

A

Rohlen.-_'.K

Teatfbül

EL

LjjjjßarJ

Lj

Sockelgefchofs.

.CEmb«,

Phyfikalifches Inftitut der

i. -Wohnung j|

-Wohnung

f. S

Eörsaal fur

Photo.

Requisiten...

graphie H

[ZeichrurtgeiiJ

cl Closet. g|

Photographie.

Fig. 120.

Bade:

JR

n

li Uadchen

Schlafet

Kind«

Schl ata

1]

»»

|UL

IT. Obergefchofs.

Arch. : Eggert.

Fig. 121.

Vorrathsra

i! . I I

fits to Ha ehe _S ajn.m lun g.

rrr : ËSË3

jcr    I

Bibliothek

■fr

tJlUi Ifl

ii -

//-/7. Uebungs-Laboratorien. a. Platten auf ifolirten Pfeilern.

c.    In die Wand eingemauerte Stein-Confolen.

d.    Abzugseinrichtungen.

f.    Vom Fufsboden ifolirte Steinplatten.

g,    g. Queckfilberdichte Fufsbodenfläche.

ifohninomer ;

!»

Anrichte-

iVorrathozifir

JJ

F-

Z d Frau

s 9 rail

Wof-jj

Directors

Speise •

Saior.

T)

Vor.

J1 ■

Directors

Pff 1

h¹ ^

L E30

^------frtpaagr_. . ■

srcajl__

fi

I. Obergefchofs.

Univerfität zu Strafsburg ¹¹⁰).

131-

Phyfikal.

Inftitut

zu

Strafsburg.

Eine noch weiter gehende Gliederung der baulichen Geftaltung erzielt man durch Wahl der hh- förmigen Grundrifsanlage. Eine folche ift grundfätzlich eine weitere Ausbildung der Planformen in Fig. loi (S. 142) u. 117 (S. 152) und gewährt den Vortheil einer allfeitig günftigen Beleuchtung. In folcher Weife ift das phyfi-kalifche Inftitut der Univerfität zu Strafsburg 1879—82 nach Kundt's Angaben und Eggert's Entwurf erbaut worden. Ein Schaubild diefes Bauwerkes zeigt Fig. 122; Fig. 118 bis 121 ¹¹⁰) find die Grundriffe der 4 Gefchoffe deffelben.

Diefes Inftitut, welches feine Stellung in der Queraxe der durch Fig. 5 (S. 16) veranfchau-lichten Gebäudeanlage erhalten hat, follte aus drei gefonderten Abtheilungen beftehen, von denen die erfle die den Zwecken der Experimental-Vorlefungen dienenden Räume umfafft, alfo den Hörfaal, die Sammlung der Inftrumente etc. ; in der zweiten Abtheilung follen die phyfikalifchen Forfchungen und Unterfuchungen ausgeführt werden, fo dafs hier die Laboratorien für den Director, die Affiftenten und die vorgefchritteneren Studirenden zu fchaffen waren; die dritte Abtheilung bildet das Uebungs-Laboratorium, in welchem die Studirenden einen beftimmten vorgefchriebenen Cyclus von Uebungsaufgaben auszuführen haben.

Fig. 122.

•__

- \JJ

I' (

II

rl

Imm

liMSI

A.

ü

IBM

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg uo).

Bei der hier gewählten Grundrifsform liegt die Front des Mittelbaues nahezu gegen Süden, der eine Flügel gegen Often, der andere gegen Welten ; jeder diefer Flügel hat einen Eingang; aufserdem find im Sockelgefchofs zwei Durchgänge angelegt. Der Oftflügel mit den angrenzenden Theilen des Mittelbaues enthält die erfte Abtheilung, fo wie die Wohnungen des Directors und des erlten Dieners ; der Weft-fliigel mit den angrenzenden Theilen des Mittelbaues enthält im Erdgefchofs die Räume für die phyfikalifche Forfchung, im Obergefchofs das Uebungs-Laboratorium. Die Stockwerkshöhen betragen, einfchl. der Decken-Conftructionen, im Sockelgefchofs 4,6, bezw. 4,5 m und für die übrigen Gefchoffe je 3,6 m.

In der erften Abtheilung bildet der Hörfaal, von dem im Vorftehenden mehrfach die Rede war und wovon in Fig. 86 (S. 125) ein Durchfchnitt gegeben ift, den Hauptraum; derfelbe wurde in das Erdgefchofs verlegt und hat feine Stelle an der vorgefchobenen füdöftlichen Ecke des Gebäudes gefunden, wo die Möglichkeit am beften gegeben ift, das Sonnnenlicht fall zu jeder Tageszeit mittels Helioftaten einzuführeti. Der Saal reicht in das Obergefchofs hinein ; über feine Zugänglichkeit wurde in Art. 100 (S. 123) das Nöthige gefagt. Auf den Sitzreihen haben 125 Zuhörer Platz; der Experimentir-Tifch ift in Fig. 85 , die zum Handhaben der Verdunkelungsvorhänge dienenden Vorrichtungen find in Fig. 84 dargeftellt. Hinter dem Hörfaal befindet fich ein grofser Raum (Fig. 118), welcher die Sammlung der in den Vorlefungen benutzten Inftrumente enthält. Im Mittelbau neben dem Hörfaal liegt das Vorbereitungszimmer, daneben das Gefchäftszimmer des Directors. Von erfterem führt eine Wendeltreppe zu den im Sockelgefchofs befindlichen Werkftätten und zum Mafchinenraum ; aufserdem liegt in diefem Stockwerk unter dem Hörfaal noch ein Raum für galvanifche Batterien und Gafometer ; von letzterem, fo wie vom Mafchinen-

raum führen Drahtleitungen zu den verfchiedenen Stellen im Hörfaal, an denen elektrifche Ströme zur Verwendung kommen. Das Sockelgefchofs des Oftflügels enthält fodann noch die Wohnung des erften Dieners und die Kellerräume für die Directorwohnung ; zu letzterer, welche im I. und II. Obergefchofs des Oftflügels gelegen ift, führt am Nordende eine befondere Treppe.

Die zweite Abtheilung muffte, um die nöthige Standficherheit für die Aufftellung von Inftrumenten zu gewinnen, in das Erdgefchofs (Fig. 118) gelegt werden. Die Studirenden , welche im Laboratorium arbeiten, betreten das Inftitut durch den Eingang im Weftfltigel; die Zimmer dafelbft find mit allen Einrichtungen, welche für felbftändige phyfikalifche Arbeiten und Forfchungen erforderlich find, ausgerüftet. Rechts und links vom Eingang liegen die optifchen Zimmer ; vor denfelben befinden fich kleine Vorbauten, welche durch Thüren zugänglich find, zur Aufftellung von Helioftaten, um Sonnenlicht in die Räume einzuführen. In den Zwifchenwänden zwifchen den einzelnen Zimmern find aufser den Thüren kleine Klappen gebracht, fo dafs die Sonnenftrahlen durch alle Zimmer bis zum Nordende gehen können. Alle Zimmer enthalten Feftpfeiler, welche von den Fufsbodenbelägen ifolirt find, zur Aufftellung von Inftrumenten; drei diefer Pfeiler find, vom Fufsboden und von der Decken-Conftruction des Sockelgefchoffes völlig ifolirt, bis in das Erdgefchofs aufgemauert; die übrigen ruhen auf dem Kellergewölbe (fiehe Fig. 75, S. 106). Die am nördlichen Flügelende liegenden Zimmer find für magnetifche und elektrifche Arbeiten beftimmt ; fie find ganz eifenfrei gehalten, desgleichen die über und unter ihnen gelegenen Räume. Das Privat-Laboratorium des Directors befindet fich in enger Verbindung mit den Unterfuchungsräumen im Mittelbau des Erdgefchoffes. Zur zweiten Abtheilung gehören ferner im Sockelgefchofs ein Batterie-Raum, ein kleines chemifches Laboratorium und ein Raum für Gas-Analyfen. Unter der Sohle diefes Gefchoffes befindet fich ein völlig lichtlofer Raum für Arbeiten, welche möglichft andauernde, confiante Temperatur erfordern. Endlich find im Sockelgefchofs noch die Wohnung des zweiten Dieners und die zum Betrieb der Heizung nöthigen Dampfkeffel untergebracht.

Zur Abtheilung für die Uebungen gelangt man auf der nahe dem Eingänge gelegenen Haupttreppe im Weftffügel (Fig. 118). Für das Praktikum find im I. Obergefchofs (Fig. 121) zwei grofse Säle und eine Reihe einzelner Zimmer eingerichtet ; der eine grofse an den Thurm grenzende Saal (//) ift in faft y₃ feiner Grundfläche mit einer etwas vertieften Bodentäfelung von Mettlacher Platten für Queckfilber-arbeiten verfehen ; den beiden Sälen fchliefsen fich unmittelbar an ein Zimmer für die das Laboratorium leitenden Affiftenten, ein Wagezimmer, zwei optifche Zimmer, ein Raum für Meffung des Erdmagnetismus und eine Kleiderablage. Alle Inftrumente, welche im Praktikum gebraucht werden, find in den betreffenden Räumen in Schränken aufgeftellt. Am Nordende des Weftflügels befinden fich fodann noch zwei Arbeitszimmer des a. o. Profeffors und die Bibliothek des Inftitutes.

von

Die Wohnung des Directors befindet fich im Oftflügel über der Sammlung, hat alfo eine ruhige, den Arbeitsräumen des Inftitutes abgefonderte Lage; deffen ungeachtet ift der Director in feinem Studirzimmer den am meiften feiner Aufficht bedürfenden Inftitutsräumen nahe genug, befonders auch dem Hörfaal, in welchen er durch eine kleine Thür und die Galerie des letzteren unmittelbar gelangen kann. Das II. Obergefchofs enthält, fo weit daffelbe nicht durch die durchgehenden Säle und einige Zimmer der Director-Wohnung in Anfpruch genommen ift, Wohnungen für zwei Affiftenten, einen unmittelbar an der Haupttreppe gelegenen kleinen Hörfaal für theoretifche Phyfik, einen Raum mit Dunkelzimmer für photographifche Arbeiten, zwei Vorrathsräume und einen grofsen Saal für alte, nicht mehr im Gebrauch befindliche Inftrumente, die »hiftorifche Sammlung«.

Die Mitte" des ganzen Gebäudes nimmt der 28 ra hohe Thurm ein, von deffen Zweck und Einrichtung bereits in Art. 105 (S. 130) die Rede war.

Diejenigen Räume, welche für Unterfuchungen dienen, werden mittels Dampfwafferheizung, die Hür-fäle, Uebungs-Laboratorien und Flurgänge mittels Feuerluft- oder Dampfluftheizung und die Wohnungen durch Oefen erwärmt. — Die gelammten Baukoften haben 583 542 Mark betragen m).

Literatur

über »Phyfikalifche Inftitute«.

Clarendon laboratory, Oxford. Builder, Bd. 27, S. 369.

Imperial college of engineering, Yedo, Japan. Builder, Bd. 38, S. 436.

TöPLER, A. Ueber die Einrichtung des neuen phyfikalifchen Inftitutes an der Univerfität Graz. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 11 (1875), s- 73-

und:

Hl) Nach: Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität Strafsburg 1884. S. 61 Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 259, 431.

Inßituts univerfitaires de Berlin. /° Inftitut de phyftquc et de chimie. Nouv. annales de la conft. 1879, S. 11. Bernoullianum. Anftalt für Phyfik, Chemie und Aftronomie an der Univerfität Bafel. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 16 (1880), 3. 158.

Die Königliche landvvirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1888. S. 36 : Das phyfikalifche Cabinet. Mayeux, PI. Agrandiftfements de l'École Polytechnique fur la rue Cardinal-Lemoine. E7icyclopédie d’arch.

1882, PL 798, 823, 827 — 829, 842; 1883, S. i u. PI. 846, 847, 852.

Eggert, H. Kaifer Wilhelms-Univerfität Strafsburg. 1. Das phyfikalifche Inftitut. Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 259, 431.

Das phyfikalifche Inftitut in Königsberg i. Pr. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 433.

Bluntschli & Lasius. Der neue Phyfikbau für das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich. Schweiz.

Bauz., Bd. 10, S. 9, 23. — Auch als Sonderabdruck erfchienen : Zürich 1887.

Neubau des phyficalifchen Inftituts in Königsberg i. Pr. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 13.

La nouvelle école de phyftque de 1’inftitut polytechnique de Zürich. La cotiftruction moderne, Jahrg. 3, S. 147, 172.

4. Kapitel.

Chemifche Inftitute.

Von Dr. Eduard Schmitt.

a) Allgemeines.

Im vorliegenden Kapitel follen die dem Unterrichte und der wiflenfchaftlichen Forfchung auf dem Gebiete der Chemie dienenden Inftitutsbauten befprochen werden. Entwickelung. Ausgefchloffeii von der Betrachtung find die von Privaten und von Behörden errichteten chemifchen Prüfungs- und Auskunfts-Stationen, ferner die zum Theile

öffentlichen, zum Theile privaten Laboratorien für Unterfuchung von Nahrungs- und Genufs-mitteln, weiters die für das Induftrieleben fo wichtig gewordenen Laboratorien der chemifchen Fabriken, in denen zahlreiche Chemiker mit der Analyfe und Unterfuchung der Roh-ftoffe und der daraus hergeftellten Erzeugniffe, fo wie mit der Verbeflerung der Fabrikations-Methoden befchäftigt find, und dergl. mehr. Wenn auch die Ausflattung folcher Laboratorien naturgemäfs mit derjenigen der chemifchen Arbeitsräume an Hochfchulen verwandt ift, fo würde es dennoch zu weit führen, auf deren Anlage und Einrichtung auch hier näher einzugehen, fo dafs in diefer Beziehung nur auf die wenigen Veröffentlichungen¹) ver-wiefen werden mufs.

Von der Entziehung der chemifchen Lehr-und Forfchinftitute war bereits in Art. 79 (S. 100) die Rede. In Fig. 123 ²) ift das alte, 1828 von Liebig errichtete chemifche Inftitut

132.

Zweck

und

Fig. 123.

H ör s a al

Analy tis chcs

Jnstrumentej und I ibliothek I

;•

Wagen

Laboratorium ^ Pharmac e ut. !

■ Laboratorium!

Altes

Liebig' fches chemifches Inftitut der Univerfität zu Giefsen n3).

*/500 n. Gr.

ÎÎTt

räparatell

[j W a s c h -I kiicho

!!

jj Waaren

II lener

TH

Altes

Laboratoriumn

V 0 r h all e

der Univerfität zu Giefsen, welches an der genannten Stelle als das erfte gröfsere Laboratorium für experimentellen Unterricht und chemifche Arbeiten bezeichnet wurde, im Grundrifs dargeftellt. Vorher fchon (1814) hatte Gehlen, der Chemiker der Akademie der Wiffenfchaften zu München, den Auftrag erhalten, einen Plan für das chemifche Laboratorium derfelben zu entwerfen; der Bau begann 1815 und wurde von Vogel zu Ende geführt; nach der 1827 erfolgten Verlegung der Univerfität von Landshut nach München diente das Laboratorium der Akademie auch als Univerfitäts-Laboratorium.

Aus diefen einfachen Anfängen haben fich, namentlich in neuefter Zeit, die chemifchen Inflitute zu einer fehr grofsen Vollkommenheit entwickelt, und an vielen Orten find Prachtbauten für das in Rede flehende wiffenfchaftliche Studium ent-ftanden.

Verhältnifsmäfsig befcheiden und einfach waren die bezüglichen Bauwerke, welche, auf dem Giefsener Mufter fufsend, bis zum Jahre 1865 errichtet worden find. Dahin gehören zunächft die chemifchen Inflitute der Univerfität zu Leipzig (1843) und der polytechnifchen Schule zu Karlsruhe (1850 erbaut, 1857 fchon beträchtlich erweitert); im Jahre 1852 verwandelte Liebig das vorhin erwähnte Münchener Laboratorium mit Hilfe v. Voit’s in ein Wohnhaus und errichtete in dem dazu gehörigen Garten einen neuen Inftitutsbau, welcher aus einem Hörfaal und einem unmittelbar daran anfchliefsenden Laboratorium beiland. Bald darauf folgten die chemifchen Inflitute der Univerfitäten zu Heidelberg (1854—55)> Breslau, Königsberg, Halle und Greifswald (1864—65), fo wie einige andere Laboratoriumsbauten.

Einen räumlich bedeutend gröfseren Umfang und auch eine reichere Ausflattung erhielten zuerft die durch A. W. v. Hofmann in das Leben gerufenen chemifchen Inflitute der Univerfitäten zu Bonn und zu Berlin (1865 — 68). Von den Univerfitäten folgten nunmehr mit Neubauten Leipzig (1867 — 68), Buda-pefl (1868—71), Wien (1869—72), Strafsburg (1872 — 73), Graz (1874—79), Kiel (1877—79), Münder (1879—81), Marburg (1879 — 81), Klaufenburg (1880 begonnen), Freiburg (1880 — 82), Königsberg (1885 — 87), Giefsen (1887—88) etc.; umgebaut, bezw. erweitert wurden die Inditute zu München (1875 begonnen), Göttingen (1886—88) etc. Beim Neubau der technifchen Hochfchulen zu München (1865 — 68), Aachen (1868—70), Dresden (1872—75), Braunfchweig (1876 — 79) und Berlin-Charlottenburg (1880—84), eben fo beim Neubau der Bergakademie zu Berlin (1876—78) und der landwirth-fchaftlichen Hochfchule dafelbfl (1877—8°) wurden auch neue chemifche Inditute errichtet; jenes zu Aachen wurde fpäter (1875 — 79) theilweile umgebaut und noch ein zweites gröfseres Inditut dafelbd ausgeführt etc.

133-

Charakteriftik.

Zwar befteht in mehr als einer Beziehung eine nicht geringe Verwandtfchaft zwifchen denjenigen Bauwerken, welche chemifche Inflitute aufzunehmen haben, und denjenigen, welche dem Unterricht und der Forfchung auf dem Gebiete der Phyfik dienen; allein auf der anderen Seite herrfcht, wie fchon in Art. 119 (S. 138) angedeutet wurde, auch eine grofse, zum Theile grundfätzliche Verfchiedenheit zwifchen diefen beiden Anftalten. Im chemifchen Inflitute hat jeder Praktikant einen beftimmten Arbeitsplatz, auf dem er den gröfsten Theil feiner Verfuche ausführt; nicht fo im phyfikalifchen Inftitut, wo beftimmte Laboratoriums-Räume für beftimmte Arbeiten eingerichtet find und der Praktikant je nach der Art der vorzunehmenden Unterfuchung bald in diefem, bald in jenem Raume arbeiten mufs.

Wenn auch an der angezogenen Stelle mit Recht bemerkt werden konnte, dafs die völlig entfprechende Anlage eines phyfikalifchen Inftitutes im Allgemeinen ungleich fchwieriger fei, als diejenige eines chemifchen Inftitutes, fo find doch auch beim Entwerfen eines dem letzteren dienenden Bauwerkes die Schwierigkeiten ungewöhnlich grofse. Die Anlage und die Einrichtung deffelben fordert die Erfüllung äufserft zahlreicher und verfchiedenartiger Bedingungen, und die daraus entfpringenden Schwierigkeiten fteigern fich noch bedeutend mit der Anzahl der Studirenden, für deren praktifchen Unterricht Vorforge getroffen werden mufs.

Je mehr Praktikanten fich gleichzeitig in einem Laboratorium befchäftigen, um fo mehr ift es zur Vermeidung von gegenfeitigen Störungen nothwendig, Arbeiten verfchiedener Art in befondere Räume zu verweifen. Es wächst demnach mit der Anzahl der Studirenden nicht blofs die Gröfse, fondera auch die Anzahl der erforderlichen Räume; damit wachfen aber auch unvermeidlich die zurückzulegenden Wege und deren Nachtheile : Zeitverluft, Ermüdung und Schwierigkeit der Beauffichtigung.

Unzweifelhaft würde man diefen Uebelftänden am leichtelten und vollkommenften durch die Anlage kleiner, nur für eine geringe Zahl von Studirenden beftimmter Laboratorien begegnen. Solche Laboratorien, deren an jeder gröfseren Hochfchule jedenfalls mehrere vorhanden fein mlifften, könnte man fich entweder als felbfländige Inftitute denken oder aber, zwar unter befonderer Leitung und Verwaltung, mit gemeinfamer Benutzung gewiffer Räume, Vorrichtungen etc. Anlagen der erfteren Art find fchon durch die damit verbundenen unverhältnifsmäfsig grofsen Kotten ausgefchloffen ; Anlagen der zweiten Art brachten in den wenigen Fällen, wo fie zur Erfparung an Koften verfucht worden find, fo grofse Uebelftände mit fich, dafs fie bei neu zu erbauenden chemifchen Inftituten füglich nicht mehr in Betracht kommen können.

Will man die Vortheile kleiner Laboratorien nicht ganz opfern, fo mufs man lolche kleinere Laboratorien mit den ihnen gemeinfamen Räumen zu gröfseren Inftituten vereinigen; alsdann zerfällt ein folches Inftitut in Abtheilungen, deren jede entweder ein mehr oder weniger vollftändiges Laboratorium bilden oder für einen beftimmten Kreis von Unterfuchungen eingerichtet fein kann ¹¹⁴).

134-

Bedingungen.

Beim Bau eines chemifchen Inftitutes find — abgefehen von den aus der Natur der Aufgabe entfpringenden Anforderungen — hauptfächlich mafsgebend :

1)    die örtlichen Verhältniffe ;

2)    die Bedingungen, die fich aus dem Sonderzweck des betreffenden chemifchen Inftitutes — ob daffelbe der Chemie überhaupt oder der fpeciellen Anwendung diefer Wiffenfchaft auf ein beftimmtes Fach dienen foil —• ergeben, und

3)    in nicht geringem Mafse die häufig in wefentlichen Punkten von einander abweichenden Anfchauungen der mafsgebenden Chemiker.

Was zuvörderft die erftgedachte Bedingung anbelangt, fo ift der Erfahrung Rechnung zu tragen, dafs die Anlage chemifcher Arbeitsräume in unmittelbarer Nähe von anderen Localitäten letzteren fehr läftig, ja gefahrvoll werden kann, wefs-halb in neuerer Zeit bei faft allen Hochfchulen eine Trennung der chemifchen Laboratorien vom Collegienhaufe, bezw. Hauptgebäude vorgenommen und für das chemifche Inftitut ein befonderes Gebäude an geeigneter Stelle aufgeführt wurde (liehe Art. 20, S. 14 und Art. 51, S. 60).

Nur bei Realgymnafien, Realfchulen und vielen Gewerbefchulen, fo wie auch bei den wenigen humaniftifchen Gymnafien, welche befondere Räume für den chemifchen Unterricht befitzen, werden letztere im Schulhaufe felbft untergebracht, aber immerhin an folcher Stelle, wo ihr beläftigender, bezw. fchädlicher Einflufs fich thunlichft wenig fühlbar machen kann (fiehe das vorhergehende Heft diefes Halbbandes, unter C); allein felbft für folche höhere Gewerbefchulen und technifche Lehranftalten gleichen Ranges, welche eine befondere Abtheilung für chemifche Technik haben, wurden bisweilen befondere Laboratoriumsbauten ausgeführt, z. B. für die an der angezogenen Stelle bereits befchriebenen technifchen Staats-Lehr-anftalten zu Chemnitz (fiehe auch im Folgenden unter g, 3), für die frühere höhere Gewerbefchule zu Darmftadt und a. a. O.

tergebracht, indefs in den meiften Fällen in einem be-

In den technifchen Hochfchulen hat man früher das chemifche Inftitut wohl auch im Hauptgebäude un fonderen Flügel deffelben ¹¹⁵). Bei manchen älteren Anlagen indefs und bei den

U4) Vergl. : Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 5.

115) Siehe z. B. das frühere Gebäude der technifchen Hochfchule zu Hannover in: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1857, S. 54 — ferner die technifchen Hochfchulen zu Prag, Wien etc.

Neubauten zu Aachen, Dresden, Berlin, Budapeft, Lemberg etc. hat man für die chemifche Fachfchule ein befonderes Haus errichtet; nur in der technifchen Hoch-fchule zu Hannover hat man das chemifche Inftitut in das Hauptgebäude verlegt, und für die technifche Hochfchule zu Braunfchweig, eben fo für die Bergakademie zu Berlin und die technifche Hochfchule zu München, hat man eine Art Mittelweg eingefchlagen, von dem noch unter g, I die Rede fein wird.

Bei den Univerfitäten hingegen ift es die Regel, befondere Inftitutsbauten aufzuführen, und nicht feiten ift das chemifche Inftitut vom Collegienhaufe ziemlich weit entfernt, bisweilen in einem ganz anderen Stadttheile, gelegen.

Noch bedarf die dritte der oben angegebenen Bedingungen einiger erläuternder Worte. Es ift naturgemäfs, dafs der Vorftand des betreffenden Inftitutes auf den Entwurf und die Ausrüftung einen nicht geringen Einflufs ausübt. Nicht nur das erfte (vorläufige) Bauprogramm wird in der Regel von ihm herrühren; fondern es werden auch eine ganze Reihe von Angaben über Lage und Zufammenhang gewiffer Räume, über den inneren Ausbau, über die Ausftattung etc. in ziemlich bindender Form von ihm aufgeftellt. Es erübrigt defshalb nur ein gemeinfames Arbeiten des mafsgebenden Gelehrten und des mit dem Bau befaßten Architekten.

Was in dem vorhin angezogenen Art. 81 (S. ioi) über das enge Zufammen-wirken des betreffenden Laboratoriums-Vorftandes mit dem Architekten gefagt worden ift, hat auch für chemifche Inftitute feine volle Giltigkeit, was indefs weder für letztere, noch für phyfikalifche Inftitute eine völlige Unterordnung der Anfchauungen des Architekten unter jene des Gelehrten bedeuten¹¹⁶), fondern auf ein völlig gleich berechtigtes Zufammengehen Beider hinzielen foil.

Wird fonach der Bau eines chemifchen Inftitutes ftets eine fchwierige Aufgabe fein, fo wird fie noch weiter erfchwert durch die fortwährende Entwickelung der chemifchen Wiffenfchaft und den ungemein rafchen Fortfehritt derfelben. Mancher neue und für zweckmäfsig befundene Inftitutsbau kann defshalb in verhältnifsmäfsig kurzer Zeit feinem Zwecke nicht mehr entfprechen; insbefondere kann er räumlich unzureichend geworden fein. Man hat von fachmännifcher Seite bereits mehrfach die Frage aufgeworfen, ob es wohl zweckmäfsig fei, mit ungewöhnlich hohen Koften die gegenwärtig üblichen Monumentbauten zu errichten, oder ob man fich nicht mit ganz einfachen Nützlichkeitsbauten (etwa in Barackenform) begnügen follte, deren Verlaßen nach verhältnifsmäfsig kurzer Zeit kein nennenswerthes Opfer bilden würde?

135-

Raum-

erfordernifs

und

-Gruppirung.

Auf die räumlichen Erforderniffe eines chemifchen Inftitutes ift einerfeits der beabßchtigte Umfang deffelben von Einflufs, andererfeits derjenige Factor, welcher Eingangs des vorhergehenden Artikels unter 2 bereits angeführt worden ift.

Befaßen wir uns zunächft und hauptfächlich mit den Inftituten, welche nur der reinen und analytifchen Chemie zu dienen haben, fo find in einem folchen im Wefentlichen drei Gruppen von Räumlichkeiten nothwendig: die Gruppe der für die Vorlefungen beftimmten Räume, die Gruppe für die praktifchen Arbeiten und die Gruppe der Dienftwohnungen. Diefe drei Gruppen find bei der Planbildung möglich!! fcharf von einander zu fcheiden und mit getrennten Eingängen zu ver-fehen.

116) Wie weit in diefer Beziehung bisweilen von fachmännifcher Seite gegangen wird, zeigt recht deutlich folgende Stelle in Kolbe's Schrift über »Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. (Braunfchweig 1872, S. XVI): ». . .Ich »habe dabei das Glück gehabt, in dem Architekten Herrn Zocker, welcher nach meinen Angaben die Pläne entwarf, einen »Mann fchätzen zu lernen, welcher mit bei den Herren Architekten nicht häufiger Bereitwilligkeit, wo immer »es anging, feine künftlerifchen Intentionen meinen mehr auf das Praktifche gerichteten Wünfchen nachftellte.«

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Im Einzelnen itellen fich die räumlichen Erforderniffe wie folgt.

1)    Für die Abhaltung der Vorlefungen find nothwendig:

a) ein grofser, mit allen durch experimentelle Vorträge bedingten Einrichtungen ausgeflatteter Hörfaal;

ß) ein kleinerer Hörfaal für analytifche Chemie und andere Sondervorlefungen ; Y) ein Raum mit der für die Vorlefungen nothwendigen Apparaten-Sammlung; ö) ein Raum mit der für die Vorlefungen erforderlichen Präparaten-Sammlung;

e) ein Vorbereitungszimmer;

0 Kleiderablagen, und 7j) Aborte und Piffoirs.

2)    In der Gruppe der Räume für die praktifchen Arbeiten (Gruppe der Laboratorien im engeren Sinne) find die Hauptarbeitsräume oder Hauptlaboratorien von den kleineren Arbeitsräumen, letztere nach den darin vorzunehmenden Sonder-unterfuchungen getrennt, zu unterfcheiden.

In den Hauptlaboratorien werden alle nicht zu grofsen Raum beanfpruchenden Arbeiten vorgenommen. In ganz kleinen Inftituten ift nur ein einziger folcher Haupt-arbeitsfaal vorhanden; in gröfseren Inftituten findet man:

a) das Laboratorium für Anfänger — für qualitative Analyfe und ß) das Laboratorium für Vorgefchrittenere — für quantitative Analyfe, wozu in der Regel

Y) das Laboratorium für organifche Arbeiten hinzukommt.

Ferner füllen in einem vollftändigen Inftitute für die Praktikanten hauptfächlich folgende kleinere Arbeitsräume vorhanden fein :

a) ein Raum für Mafs-Analyfe oder Titrir-Raum ;

ß) ein Raum für Gas- (gasvolumetrifche oder eudiometrifche) Analyfe;

Y) ein Raum für chemifch-optifche Unterfuchungen ;

S) ein Raum für phyfikalifch-chemifche Arbeiten ;

s)    Dunkelräume für photometrifche und für fpectral- analytifche Unterfuchungen ;

C) ein Raum für photo-chemifche Arbeiten ;

7]) ein Raum für Verbrennungsöfen — Verbrennungsraum, in welchem organifche Elementar-Analyfen vorgenommen werden;

■ö¹) ein Raum für Schmelzöfen, bezw. pyro-chemifche Arbeiten — Schmelz-, bezw. pyro-chemifcher Arbeitsraum ;

t)    ein Raum für Kanonenöfen — Kanonenraum;

x) das Präparaten-Laboratorium, auch üperationsraum oder allgemeiner Ex-perimentir-Saal genannt, der für Operationen in gröfserem Mafsftabe be-ftimmt ift ;

X) ein Deftillations-Raum ;

jj.) ein Raum für Kryftallifations-Verfuche;

v) ein Schwefelwafferftoffraum für Unterfuchungen, bei denen Schwefel waffer-ftoff gebraucht wird, beftimmt;

£) ein Stinkraum, bezw, eine Stinkhalle für fonftige von der Entwickelung fchädlicher oder übel riechender Dämpfe begleitete Operationen; o) ein Raum für Arbeiten mit feuergefährlichen und mit explofibeln Sub-ftanzen, zu dem in der Regel noch ein befonderer Hofraum, eigens eingerichtet, gehört;

7u) ein oder mehrere Wagezimmer;

p) Räume für feinere Wagen und dergleichen Inftrumente, und ç) ein Raum für Glasbläferei.

Hierzu kommen noch an Arbeitsräumen:

a) das Privat-Laboratorium des Inftituts-Vorftandes mit Nebenräumen; meiftens ß) ein Arbeitsraum für den zweiten Profeffor, und nicht feiten Y) Arbeitszimmer für die Affiftenten ; endlich

8) Arbeitsräume für die Laboratoriums-Diener.

Für die Laboratorien find ferner erforderlich:

a) eine Bibliothek (Handbibliothek) mit Lefezimmer;

ß) ein Raum für Behälter mit Sauerftoffgas, Wafferftoffgas, comprimirtem Leuchtgas etc. — Gafometer-Raum ;

Y) die Reagentien-Kammer ;

8) Räume für fonftige Vorräthe, insbefondere Glasvorräthe ; damit bisweilen in Verbindung

s) ein Verkaufsraum für Glaswaaren und folche kleinere Geräthe, welche fich die Praktikanten felbft zu halten haben ;

C) ein Eiskeller oder ein anderer Raum zum vorübergehenden Aufbewahren von Eis;

7] ) eine oder mehrere Werkftätten ;

■9-) Spülräume ;

ł) Kleiderablagen, bezw. Umkleideräume;

7,) Räume mit Wafchtifch-Einrichtungen ;

X)    Aborte und Piffoirs.

3)    Ohne in beftimmter Weife in die erfte oder zweite Gruppe von Räumen einzureihen, find vorzufehen :

a) Geschäfts- und Sprechzimmer des Inftituts-Vorftandes, wenn thunlich mit Vorzimmer;

ß) Gefchäftszimmer des zweiten Profeffors ; bisweilen

Y)    ein befonderer Raum für die Inftituts-Verwaltung ;

8)    die Pförtnerftube ;

s) Räume für Dampfkeffel und Dampfmafchine (wohl auch ein befonderes kleineres Haus für beide), für Gas- und andere Kraftmafchinen, Luftpumpen, Dynamo-Mafchinen und fonftige mafchinelle Einrichtungen;

0 Räume für Brennmaterial und andere grobe Vorräthe.

4)    Die dritte Gruppe von Räumen erheifcht;

a) die Wohnung des Inftituts-Vorftandes; bisweilen

ß) die Wohnung des zweiten Profeffors; ferner

Y) die Wohnungen der (am beften fämmtlicher) Affiftenten ;

S) die Wohnungen für den Pförtner, die Diener etc.

So zahlreiche und verfchiedenartige Räume befttzen indefs nur die grofsen chemifchen Inftitute ; bei weniger umfangreichen Laboratorien fehlen manche der genannten Localitäten, und es find nicht feiten zwei oder mehrere derfelben zu einem einzigen Raume zufammengezogen. In den blofs praktifchen Bedürfniffen gewidmeten chemifchen Laboratorien fehlen naturgemäfs die Hörfäle mit allen dazu gehörigen Gelaffen.

In befonders grofsen chemifchen Inftituten kommen, aufser den vorftehend angeführten Räumen, wohl noch manche andere Räume hinzu. Die Vermehrung des Raumbedürfniffes wird befonders dann eine fehr wefentliche, wenn das betreffende Inftitut nicht nur der reinen und analytifchen Chemie, fondern auch anderen Zweigen der Chemie zu dienen hat. Die gleichzeitige Pflege der technifchen Chemie kann unter Umftänden nahezu zur Verdoppelung der räumlichen Erfordernifie führen (flehe Art. 54, S. 62); ja es wird eine noch weitere Vermehrung derfelben nothwendig, wenn noch mehrere Zweige der Chemie zu beherrfchen find. Allgemeine Anhaltspunkte laßen fleh hierfür nicht geben; es kann in diefer Beziehung nur auf die unter g, 3 noch vorzuführenden Beifpiele verwiefen werden.

b) Vortragsräume und deren Einrichtung.

1) Hörfäle.

136.

Grofser

Hörfaal.

Der grofse Hörfal eines chemifchen Inflitutes unterfcheidet fleh in der Anordnung und Einrichtung von demjenigen eines phyflkalifchen Inflitutes nur in fo fern, als dies durch die Natur der vorzuführenden Experimente und die fonftigen die Vorlefungen begleitenden Demonftrationen bedingt ifl. In Folge deffen trifft das in Art. 52 u. 54 (S. 60 u. 62) Gefagte zum gröfsten Theile auch hier zu; insbefondere ifl bezüglich der Zuhörerabtheilung des Hörfaales an diefer Stelle nichts Neues hinzuzufügen, fo dafs auf die genannten Artikel ohne Weiteres verwiefen werden mufs.

Bei den meiften chemifchen Inftituten ifl nur ein grofser Hörfaal vorhanden, weil die meiflen derfelben nur der reinen und analytifchen Chemie dienen; wenn indefs eine gröfsere Zahl von chemifchen Gebieten vertreten ifl, kommen auch mehrere gröfsere Hörfäle vor. So befltzen die chemifchen Inftitute der technifchen Hochfchulen, an denen auch die technifche Chemie eine befondere Pflege erfährt, bisweilen zwei gröfsere Hörfäle ; im chemifchen Inftitut zu Berlin-Charlottenburg befinden fleh fogar 6 Hörfäle (je einer für anorganifche, organifche, technifche, metal-

lurgifche und Photochemie und einer für Privatdocenten).

Der grofse chemifche Hörfaal erfordert in Rückficht auf feine bedeutende Flächenausdehnung auch eine beträchtliche Höhe. Zum mindeften ifl diefelbe mit

bemeffen ; allein man hat diefen

der I ¹jz -fachen Gefchofshöhe der übrigen Räume zu Saal nicht feiten durch zwei Vollgefchofie hindurchgehen laßen.

In Rückficht auf die leichte Zugänglichkeit eines folchen Saales legt man ihn gern in das Erdgefchofs, wie in den Univerfitäts-Inftituten zu Berlin, Wien, Budapeft, Graz etc.; allein in manchen anderen Fällen, z. B. in den Univerfitäts-Inftituten zu Strafsburg, Freiburg, Klaufenburg etc., findet man denfelben auch im Obergefchofs.

zur

»Dafs der chemifche Hörfaal mit den zugehörenden Räumen, den Vorbereitungszimmern und dem Präparaten-Saal ein von den übrigen Theilen des ganzen Labora-torien-Gebäudes leicht abzufchliefsendes Ganzes, gewißermafsen ein Individuum für fleh bildet, ifl nicht Zufall, fondern, wie anderwärts fo auch hier (im chemifchen Inftitut zu Leipzig), von vornherein bei dem Bau diefer chemifchen Lehranftalt be-abfichtigt. Das hat einen naturgemäfsen Grund. Während die Lehrmittel, welche das Laboratorium den darin Arbeitenden darbietet, einem jeden Praktikanten Verfügung ftehen, welcher derfelben bedarf, müffen alle für die Experimental-Vorlefungen im Hörfaal beftimmten Inftrumente, Geräthfchaften und Präparate der allgemeinen Benutzung entzogen bleiben. Wer einmal folche Experimental-Vor-

lös

lefungen gehalten hat, weifs, wie wesentlich für das Gelingen der den Vortrag illuftrirenden Experimente es ift, dafs jeder Apparat, jeder Theil der dazu benutzten Inftruniente ohne Schäden, ohne Fehl fei; er weifs, dafs es oft Sogar gefährlich werden kann, mit Apparaten zu experimentiren, auf deren Brauchbarkeit und Tadellofigkeit er Sich nicht ganz verlaffen kann. Der docirende Profeffor und fein die Vorlefungs-Experimente vorbereitender Affiftent dürfen daher die von Jahr zu Jahr oder von Semefter zu Semefter wieder in Gebrauch kommenden Geräthfchaften jeglicher Art in keines Anderen Hände kommen laffen ; am wenigften dürfen fie den im Laboratorium arbeitenden Studirenden zugänglich fein. Aus eben diefem Grunde ift das Auditorium mit den zugehörenden Räumen fo gebaut, dafs aufser den Stunden, wo die Zuhörer Sich im Hörfaal verfammeln, Niemand jene Räume zu betreten braucht, und dafs der ganze Zimmer-Complex nachher abgefchloffen werden kann. Aus demfelben Grunde ift es unthunlich, dafs andere Docenten den Hörfaal mit benutzen, zumal da auf dem Experimentir-Tifch von einer Vorlefungsftunde zur anderen in der Regel difficile Apparate auf- und zufammengeftellt bleiben.«

In folcher Weife Spricht Sich Kolbe¹¹⁷) aus, woraus hervorgeht, dafs dasjenige, was in Art. 100, S. 122 über das Abtrennen des phyfikalifchen Hörfaales von den übrigen Inftitutsräumen und den gesonderten Zugang zu demfelben gefagt wurde, ohne Weiteres auf die chemi-fchen Inftitute zu übertragen ift. Ein Inftitutsbau, innerhalb deffen die Zuhörer weite Wege zurückzulegen haben, um nach dem grofsen Hörfaal zu gelangen, ift daher als eine verfehlte Anlage zu bezeichnen.

11T) in : Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. Braunfchweig 1872. S. XXXIV

118)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1867, Bl. 6.

119)    Nach: Zeitfchr. f. Baukde. 1880, Bl. 2.

- rrr ^.ctr r.rns,: & &

JM

H

Ini I

ŁBBLEBmi

i§ÉÏÏÉÉBS!i

nz

ii

CH

!u

ÏL

Vom chemifchen Inftitut der Univerfität zu Berlin¹¹⁸). — V²⁵⁰ n. Gr.

Fig. 125.

^500 n. Gr.

Vom chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München ¹¹⁹).

PRÄPARATEN-SAMLG

SS

Fig. 126.

VORBEREITUNOS — RAUM

GROSSES AUOITORIUM

VESTIBÜL

IA PPARATEN -S AMLG

iJ71

Vom neuen chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Aachen. — Vs00 n. Gr.

;;

f?

-m

E3

G'

S:

□BD,

HL

.VL

pBjngg

pii

g:-:

\-wsm.

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Wien.

Längenfehnitt ¹²°).

Arch. : v. Ferftel.

BÖ

SpTTS

!Q

fitta

l-t I '1 H

1:250

7    8    9    10    11    12    13    1Î.    430

lÉ

BE3

0^3

cnb^ril

L3t

«O,

'y

G;

VT-y

;lJQ

IS

Ç>

-Q=

Fig. 127.

iEZI

lr—ncrrril

j PjL.*—-UE

•'

cr

i±

MsSi

Quill

El.'i—.j=jL=ii

,v

£□

DID]

□a

imn-i

ao^

aid

□3EZZ1

OOEZSl

gogl

ancra

aoea

BEES

□O» ~~i|

Eine häufiger vorkommende und auch zweckmäfsige Anordnung befteht darin, dafs man den im Erdgefchofs gelegenen Hörfaal für die Zuhörer vom erften Ruheplatz der Haupttreppe aus zugänglich macht (wie dies z. B. in den Inftituten der Univerfitäten zu Berlin [Fig. 124¹¹⁸)] und Wien [Fig. 127 ¹²⁰)j, im Inftitut der technifchen Hoch-fchule zu Berlin-Charlottenburg etc. gefchehen ift) ; die Zuhörer treten alsdann in der Höhe der oberften Stufe des das anfteigende Geftühl tragenden Podiums in den Hörfaal ein, während der Vortragende in Fufsbodenhöhe der an den Hörfaal fich anfchliefsenden Räume in denfelben gelangt. Die Grundrifs-löfung ift dann eine befonders ge-fchickte, wenn Haupttreppe und Hörfaal in der Hauptaxe des Gebäudes gelegen find.

Fig. 128.

»m in a in 111 il

□o

1GÏ

M'

Grofser Hörfaal des chemifchen Inftitutes der Univerfität zu Strafsburg. — Längenfchnitt.

1:250

8    9    10    11    12    13    11    15m

l » l » ! ' !. » ■ ! --H-H-H

Fig. 129.

...... --

~ *■ 1 '

Eine ähnliche Anordnung ift im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Buda-peft zu finden; die Haupttreppe ift doppel-armig, und von den beiden zur Hauptaxe fym-metrifch gelegenen mittlerenTreppenabfätzen ift der Hörfaal zugänglich (fiehe den Erdge-fchofs-Grundrifs diefes Inftitutes unter g, 2)-

.1

WM

IM 1 T

v y,

M

'M

»■i

Noch vollkommener ift die Anordnung, wenn zum Hörfaal ein befonderer Treppenaufgang führt, wie dies fchon im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffen-fchaften zu München (Fig. 125 ¹¹⁹) gefchehen und fpäter in fehl* gelungener Weife im chemifchen Inftitut zu Aachen (Fig. 126) durchgeführt worden ift.

il

mÊS

Grofser Hörfaal des chemifchen Inftitutes der Univerfität zu Berlin. — Querfchnitt ¹¹⁸).

Befindet fich der grofse Hörfaal im Obergefchofs, fo mufs eine befondere Treppe, die dem Gebäudeeingang thunlichft nahe liegt, zu demfelben führen (fiehe die Grundriffe der Univerfitäts-Inftitute zu Strafsburg, Freiburg und Klau-fenburg unter g, 2).

137-

Tages

erhellung.

WO

Bei Tage findet die Erhellung des chemifchen Hörfaales — eben fo wie diejenige des phyfikalifchen — meift durch hoch liegende Fenfter, die in den beiden einander gegenüber ftehenden Langwänden angebracht find, ftatt; doch ift in Fällen, der Hörfaal im Mittelpunkt der gefammten Anlage angeordnet ift, auch Deckenlicht zur Anwendung gekommen. Immer ift indefs dafür Sorge zu tragen, dafs durch

120) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1874, Bl. 57.

Fig. 130.

ein nicht zu hoch gelegenes Fenfter unmittelbares Sonnenlicht mittels Helio-ftaten auf den Experimen-tir-Tifch geworfen werden kann.

INI' ■ li I '

! liillL • ll.il-.Vl

ggfiiailieij

s Sin

i Mor¹

I pjBfP

B SSHJ

üü?

!■!»

BMW

□□□

□□□

DDL

UA ir—1)    ■

Grofser Hörfaal des neuen chemifchen Inftitutes der technifchen Hochfchulé zu Aachen. — Längenfehnitt12x). — ¹/25o Gr.

Die erftgedachte Art der Beleuchtung ift fchon in dem alten Giefsener Laboratorium (fiehe Fig. 123, S. 158) zu finden; das eigenartigangeordnete Geftühl erhob fich amphitheatralifch und konnte 40 Zuhörer aufnehmen.

Der Grundrifs des grofsen Hörfaales im chemifchen Inftitute zu Strafsburg ift auf S. 21 zu finden; Fig. 128 zeigt den Schnitt nach der Hauptaxe deffelben. Ein gleich geführter Längen-fchnitt durch den Hörfaal des Wiener Univerfitäts-Inftitutes ift

aus Fig. 127 zu entnehmen. Der durch zwei Vollgefchoffe reichende Hörfaal des chemifchen Inftitutes der Univerfität zu Berlin ift in Fig. 129 im Querfchnitt, in Fig. 124 im theilweifen Längenfchnitt dargeftellt.

Mittels Deckenlicht ift der durch Fig. 126 u. 130 veranfchaulichte Hörfaal des neuen chemifchen Inftitutes zu Aachen erhellt, und zwar haben Zuhörer- und Experimentir-Abtheilung, welche durch einen halbkreisförmigen Gurtbogen von 10,6 m Spannweite von einander getrennt find, je ein Deckenlicht für fich erhalten. Die Decke über der Zuhörerabtheilung ift wagrecht und trägt in der Mitte ein kreisförmiges, in Eifen conftruirtes Deckenlicht von 7m Durchmeffer. Die Experimentir-Abtheilung ift durch ein Tonnengewölbe (auf Latten geputzt) überdeckt; um die unmittelbare Beleuchtung des Experimentir-Tifches durch diefes • Gewölbe hindurch zu ermöglichen, find einige Caffetten deffelben in der Nähe des Scheitels mit mattem

Glafe ausgefüllt. Ueber beiden Abtheilungen befindet fich ein bequem zugänglicher Bodenraum, welcher durch ein Zinkdach mit 2 aus Eifen und Rohglas hergeftellten äufseren Deckenlichtern überdeckt ift. Das mit 2 Mittelgängen angeordnete Geftühl ift fowohl für die Bequemlichkeit beim Ein- und Ausgehen, als auch für die leichtere Reinigung mit Klappfitzen verfehen.

Fig. 130

il

i 11

-Æ

li

Auch in chemifchen Hörfälen mufs für manche Verfuche, bezw. Demonftrationen das Tageslicht aus-gefchloffen werden. Die Verdunkelung des Raumes gefchieht in gleicher Weife, wie in phyfikalifchen Inftituten, und bezüglich der hierzu nothwendigen Einrichtungen wird auf Art. 100 (S. 121) verwiefen.

Im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft laffen fich die 10 hoch gelegenen Fenfter des grofsen Hörfaales durch folid conftruirte Rolljaloufien verdunkeln.

Die Fenfter des grofsen Hörfaales im chemifchen Inftitut der Univerfität Graz werden durch Rouleaux aus Lëinenftoff, auf beiden Seiten mit fchwarzer Oelfarbe beftrichen, welche an den

, s -msi III, IIK

Windevorrichtung im Hörfaal des chemifchen Inftitutes der Univerfität zu Graz U2),

Ul) Nach: Die chemifchen Laboratorien der königl. rheinifch-weft-phälifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 1879.

122) Nach : Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 26 u. Taf. VI.

Seiten der Fenller in tiefen, fchwarz angeftrichenen Nuthen laufen, vollftändig verdunkelt. Die 4 Rouleaux je einer Seite werden gleichzeitig mit einer Winde heruntergelaffen und aufgezogen. Die Windevorrichtungen (Fig. 131 »«),

denen bereits in Art. 100 (S. 122) die Rede war, find fo eingerichtet, dafs man jedes

von

der von den Rouleaux über Rollen zur Winde geführten Drahtfeile für fich anfpannen kann. Zu diefem Ende wickelt fich jedes der 4 Drahtfeile auf eine befondere Trommel auf; die Trommeln flecken frei beweglich auf einer Welle, auf welcher andererfeits (innerhalb der Trommeln) Räder mit fchief fitzenden Zähnen fitzen; in die letzteren fallen an den Trommeln befeftigte Sperrhaken ein, welche das Drehen der Trommeln um ihre gemeinfchaftliche Welle nur nach der einen Richtung geftatten ¹²²).

Die Verdunkelung des vorhin erwähnten Deckenlichtes, welche zur Erhellung des grofsen Hörfaales im neuen chemifchen Inftitut zu Aachen dient, wird durch zwei über dem inneren Deckenlicht des Dachraumes gegen einander zu rollende dichte Tücher bewirkt (Fig. 130); die Bewegung diefes Mechanismus kann vom Platze neben dem Experimentir-Tifch aus durch ein Kurbelwerk leicht ausgeführt werden.

Eine ganz ähnliche, der eben befchriebenen nachgebildete Einrichtung befindet fich im grofsen Hörfaal des chemifchen Inftitutes zu Klaufenburg ³).

Indefs wird die Verdunkelung auch auf hydraulifchem Wege bewirkt.

Im grofsen Hörfaal des chemifchen Inftitutes der landwirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin wird der Druck der Wafferleitung hierzu benutzt. Der Vortragende bewegt einen in feiner Nähe befindlichen Knopf; in Folge deffen ftrömt das Druckwaffer in einen Cylinder, wo es auf einen Kolben wirkt ; durch Vermittelung von Seilen etc. werden gleichzeitig 3 Läden von unten nach oben vor die 3 grofsen feit-lichen Fenfter gefchoben.

138.

Abend

beleuchtung.

Auch bezüglich der Abendbeleuchtung der Hörfäle ift zu dem in Art. 100 (S. 122) Getagten im Allgemeinen nichts Weiteres hinzuzufügen.

Der 5,7 m hohe Hörfaal des chemifchen Inftitutes zu Leipzig (mit 160 Sitzplätzen) Ivird in der Zuhörerabtheilung durch einen grofsen Gaskronleuchter erhellt; aufserdem und befonders zur Beleuchtung des Experimentir-Tifches find 3 Sonnenbrenner (zu je 21 Gasflammen, die unter einem Reflector wagrecht brennen) vorhanden, welche an Stelle von drei über dem Experimentir-Tifch in der Saaldecke liegenden beweglichen Rofetten von oben herabgelaffen werden können ⁴ 5).

Im Hörfaal des chemifchen Inftitutes der Univerfität Graz wird die Zuhörerabtheilung durch einen Sonnenbrenner mit 104 Gasflammen erhellt, welcher an Drahtfeilen mittels einer Winde in den Dachraum hochgezogen werden kann. Um für die Experimentir-Abtheilung eine thunlichft günftige Beleuchtung zu erzielen, ift die von Landolt herrührende, in Art. 100 (S. 122) bereits befchriebene Anordnung gewählt worden (Fig. 132 u. 133 ⁶). An der Rückfeite der an der Saaldecke beteiligten Scheidewand, welche Zuhörer- und Experimentir-Abtheilung trennt, laufen zwei Gasrohre neben einander her, von denen das eine mit 40, das andere mit 80 Gasbrennern verfehen ift; hierdurch ift es möglich, nach Bedarf 40, 80 oder 120 Gasflammen zu benutzen. Die Gasbrenner find in gerader Linie fo angeordnet, dafs eine Flamme das Gas aller übrigen Brenner entzündet. Die Regelungshähne für den Sonnenbrenner und für die Soffiten-Beleuchtung find neben der Thür zum Vorbereitungszimmer links in der Wand bequem zugänglich angebracht. Von dort aus läfft fich auch die Droffelklappe im eifernen Schornftein über dem Sonnenbrenner öffnen und fchliefsen, fo wie das Gas an beiden Beleuchtungseinrichtungen durch den elektrifchen Inductions-funken anzünden ; die Zündleitung hat nur zwei Funkenftrecken, eine beim Sonnenbrenner und die zweite bei einer der Flammen über dem Experimentir-Tifch. Zu den Brennern über dem letzteren und den übrigen dort angebrachten Vorrichtungen gelangt man auf einem an der Saaldecke hängenden hölzernen Gang (in Fig. 132 u. 133 zum Theile fichtbar), welcher mittels einer an der Wand beteiligten Leiter zugänglich ift⁶).

T39-

Aehnlicli gefchieht die Beleuchtung im grofsen Hörfaal des chemifchen Inftitutes zu Klaufenburg ³). Die Scheidung der Experimentir- von der Zuhörerabtheilung und die räumliche Geftaltung der erfteren gefchieht eben fo, wie in phyfikalifchen Hörfälen ; auch hier kommt es (wie z. B. im neuen Inftitut zu Aachen [Fig. 126] und im Klaufenburger Inftitut⁷) vor, dafs die Experimentir-Abtheilung als grofse Saalnifche ausgebildet ift.

■ --■>

:• , :

Fig. 132.

»1

«jśiiśS '

il

łjL B

rJi

if]

■1: i

rv^lsss5Sr=

'    ---„i“'

ä»

JLJ

li!

r

osfet

'I

LI

Hp

ES

äääJmmms^*

iS=?™s=s;

~~ij-mju itvl^grnz;

tIm

îf

$811

m

rW

fia

ff]

Bp

‘*3

~*•-

;=g

g.T*

Mill

lip

mÈËÊMËŒïïil MmkâlÊIÊ'. is

KLZZmm

Grofser Hörfaal des chemifchen Inftitutes

Die Rückwand diefer Abtheilung, welche in der Regel an den Vorbereitungsraum ftöfst, ift meift von drei gut gelüfteten Abzugsnifchen durchbrochen, in welche Objecte, die übel riechende Gafe entwickeln, gebrauchte Apparate, Schmelzöfen etc. geftellt werden ; die mittlere diefer Nifchen ift meift bedeutend gröfser, als die beiden feitlichen. Die zum Schreiben, Skizziren etc. beftimmte Tafel befindet fich vor der gröfseren (mittleren) Nifche und ift auffchiebbar eingerichtet; indefs ift diefe Nifche nicht blofs durch die Tafel, fondera auch mittels einer Glasfcheibe verfchliefsbar. Bisweilen (z. B. im Univerfitäts-Inftitut zu Budapeft) wird für die grofse Nifche durch grofse Fenfter des dahinter gelegenen Vorbereitungsraumes fo grofse Helligkeit erzielt, dafs man Gegenftände im durchfallenden Lichte, kräftig beleuchtet, vorzeigen kann.

Schon im Liebig’fchen Hörfaal zu Giefsen (flehe Fig. 123, S. 158) war eine ähnliche Einrichtung vorgefehen. Hinter dem Experimentir-Tifche »neben dem Ofen befindet fich eine fchwarze Tafel, welche zwifchen zwei eingefalzten Pfeilern fitzt und durch angebrachte, über Rollen bewegliche Gegengewichte auf- und niedergezogen werden kann. Diefe Tafel dient einerfeits zur Entwickelung der in den Vor-lefungen vorkommenden chemifchen Formeln ; andererfeits fchliefst fie den chemifchen Herd, wenn bei den Experimenten fich Dämpfe entwickeln, welche der Gefundheit der im Hörfaal Befindlichen nachtheilig fein könnten ⁸).«

Im Hörfaal des chemifchen Inftitutes zu Graz läfft fich die grofse mittlere Abzugsnifche aufser durch die Schreibetafel auch durch ein Fenfter aus Spiegelglas, welches unmittelbar hinter der Tafel herabgezogen

'Æ

Fig. 133-

/,

IP

AL- "?-

BS

ssag

Ai

its

ggg

__y

■H

îëf^gpï

ggpipKgS

mgmr

ua

i iyg nH

aiii

ip

111

iTv

li i tl

apg

^Zp.

;,'3

i. •

'(I

V - 'fji;

IB

MBKf

muLLy

Ai

-•

ii

m K\

•:

I immm

AfP

Si

wt

der Univerfität zu Graz ¹²⁴).

'-_ w - V rń'""'.    ■ .

ffl 10

idfcMaSiBtr igga

ijP^Ira

'S

.o

ii

AA

■i

......1

i!ii

' mg

Der Tifch der Abzugsnifche fleht auf Rollen und kann auf im Fufsboden

werden kann , verfchliefsen. befeftigten Eifenfchienen in den Hörfaal oder in das daran flofsende Vorbereitungszimmer gefchoben werden.

Glas, deutlich ficht.bar zu machen, werden diefelben auf den

Um kleinere Apparate, namentlich folche aus nach dem Hörfaal etwas vorgezogenen Nifchentifch vor die mit Seidenpapier überzogene Spiegeltafel ge-ftellt und von rückwärts möglichfl grell (mit Tages- oder mit elektrifchem Licht) beleuchtet ; hierdurch werden felbft kleine Einzelheiten der Apparate, namentlich Qüeckfilber- und Wafferfäulen, aufserdem auch

Farben, auf grofse Entfernung fehr deutlich fichtbar.

Die Bedeutung der in Rede flehenden Abzugsnifchen tritt bei zweckmäfsiger Ausnutzung der noch zu erwähnenden Abzüge des Experimentir-Tifches in Zeit immer mehr in den Hintergrund.

In den neueren chemifchen Inftituten find die Projections-Verfuche ziemlich

neuerer

allgemein geworden, und es find hierfür in ähnlicher Weife, wie in den phyfikalifchen Hörfälen (fiehe Art. ioi, S. 124) Vorkehrungen zu treffen. Eine häufig vorkommende Einrichtung befteht darin, dafs man die Glastafel, welche fich — aufser der fchwarzen Schreibetafel — vor der mittleren grofsen Abzugsnifche herabfchieben läfft, als Bildfläche benutzt- zu diefem Ende wird diefelbe matt gefchliffen oder mit Seidenpapier

darauf geworfen oder vom Vorbereitungs-

Doch kommen

überzogen ; die Lichtbilder können von vorn

mittels durchfallenden Lichtes hervorgebracht werden.

raume aus auch anderweitige Einrichtungen vor.

man mittels des Sonnen-

Im Hörfaal des chemifchen Inftitutes der Univerfität zu Budapeft kann

der grofsen Abzugsnifche angebrachte durchfcheinende Fläche

oder Knallgas -Mikroskopes auf eine vor

mikroskopifche Gegenftände projiciren. Eben fo können durch Combination des Helioflaten mit der Dubosq’tchen photo-elektrifchen Lampe die Spectra der verfchiedenen Metalle mit dem Sonnen-Spectrum zugleich projicirt werden.

Im Hörfaal des Univerfitäts-Inftitutes zu Budapeft werden von kleinen Apparaten und Abbildungen, fo wie von Metall-Spectren, vergröfserte Bilder mittels der Dubosq’îchen Lampe auf einem weifsen Schirm hervorgebracht, welcher an einer durch einen hölzernen Kalten vor Staub gefchützten Walze aufgewickelt und vor der grofsen Abzugsnifche herabgelaffen werden kann.

Eine matt gefchliffene Glastafel vor der mittleren Abzugsnifche ift auch im Hörfaal des Klaufen-burger Inftitutes zu finden ; diefelbe bietet 1 qm Bildfläche dar, und es werden auf diefelbe von rückwärts kleinere Bilder projicirt. Zur Darltellung gröfserer Bilder wird ein Leinwandvorhang benutzt, welcher von dem die Experimentir-Abtheilung nach oben abfchliefsenden genieteten Eifenträger herabgelaffen und durch ein mit feinen Oeffnungen verfehenes wagrechtes Wafferrohr in einigen Augenblicken durchfeuchtet werden kann. Der elektrifche Projections-Apparat befindet fich in dem hinter der mittleren Abzugsnifche beginnenden Lichthof, der im Winter geheizt wird ⁹ 10).

Zu einer oder auch zu beiden Seiten der Abzugsnifchen werden an die Saal-riickwand ein oder zwei Schränkchen mit den am meiften gebrauchten Reagentien geftellt (Fig. 132). Auch pflegt man an diefer Wand, fei es über den Abzugsnifchen oder an fonft geeigneter Stelle, gern die wichtigften Conftanten (Atom- und Mole-cular-Gewichte, chemifche Energie-Dififerenzen etc.) mit deutlich Achtbarer Farbe aufzutragen.

Wenn auch nicht fo häufig, wie in phyfikalifchen Hörfälen, fo wird es doch auch in chemifchen Auditorien erforderlich, gewiffe Apparate, namentlich folche, die für Projections-Verfuche dienen, auf Feftpfeiler, alfo auf ftandficher errichtete Steinpfeiler (fiehe Art. ioi, S. 123), zu ftellen; defshalb find an geeigneter Stelle folche auszuführen.

Die Wafferftrahlpumpe, deren man bei den Vorlefungsverfuchen zum Luftblafen und Luftanfaugen nicht feiten bedarf, wird bisweilen gleichfalls in der Experimentir-Abtheilung des Hörfaales angebracht; doch wird fie eben fo häufig im Vorbereitungsraume vorgefehen.

140.

Experimentir-

Tifch.

Der wichtigfte Einrichtungsgegenfland der Experimentir-Abtheilung eines chemifchen Flörfaales ift der Experimentir-Tifch. Wenn man etwa von pneu-matifchen Wannen abfieht, ift derfelbe von den in phyfikalifchen Hörfälen vorkommenden Experimentir-Tifchen im Wefentlichen nicht verfchieden. Zu dem in Art. ioi (S. 123) Angeführten ift hier noch das Nachftehende hinzuzufügen.

a) Die Längenabmeffung eines folchen Tifches ift, in Rückficht auf Zahl und Umfang der darauf zu ftellenden Apparate etc., immer eine fehr bedeutende. Diefelbe follte niemals unter 6,5 m betragen, dürfte indefs in der Regel mit 10m genügen ; bisweilen reicht derfelbe über die ganze Breite der Experimentir-Abtheilung und hat alsdann auch eine noch gröfsere Länge (12, felbft 15m und darüber).

Nicht feiten ift nur ein (wenn auch der gröfsere) Theil des Tifches feft und unverrückbar; die volle Länge deffelben wird bei Bedarf durch anzufügende, lofe und bewegliche Theile erreicht.

Der feile Theil des Experimentir-Tifches im Hörfaal der landwirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin ift nur 5 m lang; durch Anfchieben zweier auf Rollen laufender lofer Stücke kann derfelbe auf 7,o m verlängert werden — immerhin eine der geringften Längenabmeffungen ¹³°).

Bei dem in Fig. 135 dargeftellten Experimentir-Tifch des Univerfity college zu Dundee werden die angefügten Verlängerungstheile durch Confolen geflützt.

Im Budapefter Univerfitäts-Inttitut fchliefst fich an das> eine Ende des Experiments - Tifches ein kleiner leicht verfchiebbarer Rolltifch an, auf welchem die für die Vorlefungen nothwendigen Präparate aus dem nahen Sammlungsraum befördert werden.

Auch im neuen chemifchen Inftitut zu Giefsen ift das eine Endftück des Experimentir-Tifches beweglich ; daffelbe läfft fich auf einem Schienengeleife in den Vorbereitungsraum und in die Sammlungen der Vorlefungs-Apparate und -Präparate fchieben, wodurch letztere bequem herbeigefchafft werden können.

Die Breite des Tifches wählt man, im Intereffe thunlichfter Benutzbarkeit, nicht gern zu klein ; da man denfelben indefs nur von der einen Langfeite benutzen kann, fo wird man hierbei nicht leicht über 90 cm gehen können.

Für den Vortragenden wird der Tifch an der inneren Langfeite bisweilen etwas ausgefchnitten (Fig. 133); um aber an Tifchbreite nichts zu verlieren, wird derfelbe an der anderen Langfeite entfprechend ausgebaucht.

Die Höhe ift mit Rückficht darauf, dafs der Experimentirende die Verfuche ftehend ausführt, gröfser als bei gewöhnlichen Tifchen zu wählen; 94 bis 98 cm ift eine häufig vorkommende Abmeffung.

ß) Die Tifchplatte ift in den meiften Fällen aus Eichenholz hergeftellt worden; Landolt hat in den chemifchen Hörfälen zu Aachen und Berlin (landwirthfchaftliche Hochfchule) eine ftarke, matt gefchliffene Rohglastafel, deren untere Fläche fleifch-farbig angeftrichen wurde, verwendet.

Y) Der Tifch un ter fat z ift an der äufseren Langfeite und den beiden Schmalfeiten durch Holztäfelungen gefchloffen; indefs füllten letztere ganz oder doch zum gröfseren Theile abnehmbar eingerichtet fein. An der inneren Langfeite (wo der Docent feinen Platz hat) bleibt der Unterfatz entweder ganz offen oder es find kleinere Theile deffelben mittels Flügel-, beffer Schiebethüren verfchliefsbar.

Fig. 134 laI).

8) Die Rohr-Zuleitungen, die an einem vollkommen ausgerüfteten Ex-perimentir-Tifch vorhanden fein follten, wurden in Art. ioi (S. 123) bereits genannt und dort auch gefagt, dafs man die Hähne, um Verwechfelungen vorzubeugen, für die verfchiedenen Leitungs-Syfteme durch verfchiedene Färbung etc. kennzeichnet. Sämmtliche Rohre bringe man frei oder doch mindeftens leicht zugänglich an.

Die Hähne der verfchiedenen Leitungs-Syfteme    s

werden meift unter dem Tifchrande, bequem zugänglich, angebracht; über denfelben ift die Tifchplatte durchbohrt, und die an die wagrechten Schlauchanfätze der Hähne anzufchliefsenden Gummifchläuche find durch die fo gebildeten Löcher geführt. Für Gashähne ift die in Fig. 134¹³¹) dargeftellte Anordnung in mancher Beziehung nicht unzweckmäfsig ; die Schlauchanfätze find in die Tifchplatte eingelaffen und können beim Gebrauche aufgeklappt werden ; die Hähne felbft befinden fich unter der Platte. Allerdings begünftigen die Vertiefungen der Tifchplatte die Schmutzanfammlung.

Auf dem Experimentir-Tifch des Klaufenburger Hörfaales befinden fich 3 doppelte und 2 einfache Gashähne, I Sauerftoffhahn, I Hahn vom Luftgafometer, je ein Leitungsrohr zur Luftpumpe und zur Filtrirpumpe, 2 Dampf hähne, 4 Wafferhähne und 2 Abfaugrohre für unangenehme Dämpfe, von denen eines in einem weiten Glascylinder mündet.

Am Experimentir-Tifch des Grazer Univerfitäts-Inftitutes find zwei Tafter angebracht, einer für den Haustelegraphen und der zweite für eine beim Projections-Apparate im Vorzimmer befeftigte Klingel.

s) Waffer-Abflufsbecken miiffen ftets vorhanden fein, und es bilden die beiden Schmalfeiten des Tifches paffende Stellen zu deren Anbringung; indefs bringt man fie auch in der Tifchplatte, an den beiden Enden derfelben, an.

131) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12.

Die Waffer-Abflufsbecken beftehen am beften aus Porzellan und erhalten die gleiche Einrichtung, wie die unter c, 2 noch zu befchreibenden^Becken der Labora-toriums-Arbeitstifche. Ueber den Abflufsbecken find ftets Wafferhähne angebracht, die eben fo die Wafferentnahme und das Spülen, wie auch den ftändigen Waffer-zuflufs zu Apparaten, die einen folchen erfordern, ermöglichen follen. Im Hörfaal der landwirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin find diefe Hähne dreitheilig.

C) Für den rafchen Abzug von übel riechenden und fchädlichen Gafen und Dämpfen mufs gleichfalls Sorge getragen werden. Es gefchieht dies in der Regel in der Weife, dafs man in der Tifchplatte eine, felbft zwei kreisförmige Oeffnungen von etwa 15 cm Durchmeffer ausfchneidet und von diefen aus Thonrohre, zum Theile unter dem Fufsboden gelegen, nach einem geeigneten Saugfchlot führt. Setzt man über den jene Gafe, bezw. Dämpfe entwickelnden Apparat etc. eine Glasglocke oder einen Glascylinder, fo bleibt erfterer fichtbar und die Abfaugung vollzieht fich.

F>g- D5-

■=i

Ir

Schnitt nach A B.

Vorderanficht.

3»

!=°

r±

L:

r.“

■Q—L.

Grundrifs.

W

loa

-h

Schnitt nach R S.

Rückwärtige Anficht.

Experimentir-Tifch im chemifchen Inftitut des Univerßty college zu Dundee ¹³²).

]/₆o n. Gr.

Schnitt nach NO.

Wie fchon vorhin angedeutet wurde, benutzt man in neuerer Zeit diefe Abzüge vielfach mit Erfolg an Stelle der Abzugsnilchen. Durch Verwendung von T-förmig geflalteten und mit Hähnen verfehenen Röhren kann man läftige und fchädliche Gafe (Chlor, Schwefelwafferftoff etc.) in fortwährender Entwickelung haben, wenn man fie zunächft durch Gummifchläuche etc. in die Tifchabzüge leitet; im Augenblicke des Bedarfes leitet man das Gas in den betreffenden Verfuchs-Apparat und den Ueberfchufs gleichfalls in den Abzug; ift der Verfuch beendet, fo wird das Gas wieder ausfchliefslieh dem Tifchabzug zugeführt etc. Auf dem Experimentir-Tifch find alle Apparate, Vorgänge etc. immerhin beffer fichtbar, als in der beftbeleuchteten Nifche.

yj) Zwei pn eu ma tifche Wannen, eine Waffer- und eine Queckfilberwanne, werden an geeigneter Stelle in die Tifchplatte verfenkt und durch Deckel, welche mit der Oberfläche der Platte bündig liegen, verfchloffen, wenn fie nicht in Benutzung find. Die mit Waffer gefüllten Wannen miiffen Zu- und Abflufs haben.

¹7S

war

Eine pneumatifche Wanne war bereits in Liebigs Experimentir-Tifch im alten chemifchen Inftitut zu Giefsen vorhanden ; fie war aus Holz hergeftellt, mit Bleiplatten wafferdicht ausgefüttert und für gewöhnlich mit einem Einfatzdeckel gefchloffen. Für Verfuche, bei denen Queckfilber gebraucht wird, ein hölzerner, mit Papier forgfältig verklebter Kaffen vorgefehen, in welchem jene Verfuche vorgenommen wurden und in dem fich alles verfchüttete Queckfilber fammelte.

zu

Die im Budapefter Experimentir-Tifch angebrachte Wafferwanne iff durchfichtig hergeftellt. Bei dem durch Fig. 135 ¹³²) veranfchaulichten Tifch aus dem chemifchen Inftitut des Univerßty college Dundee fpringen die zwei Wannen (im Grundrifs halbfechseckig) vor der Vorderwand vor und find dafelbft gleichfalls verglast.

Im Greifswalder Hörfaal ift die den Zuhörern zugewandte Seite der im Uebrigen aus verzinntem Kupfer hergeftellten pneumatifchen Wanne durch eine ftarke Glasplatte gefchloffen, und es kann durch Fortnehmen eines hölzernen Schiebers den Zuhörern das Zuftrömen des Gafes erfichtlich gemacht werden ¹³³).

Diefe feilen YVafferwannen werden wohl auch durch bewegliche Glaswannen, die auf die Tifchplatte gefleht werden, erfetzt.

$) Um verfchiedene kleinere Geräthe, Glaswaaren, Porzellanfchalen, Trichter etc.

Fig. 136.

Srli‘

□10 00 H

V •;

LSI

IMJ

Anficht.

Schnitt durch die Mitte.

IZJEI

01

ii

_J|

Grundrifs.

Schnitt nach ik.

rrFBian

-11

Längenfchnitt.

Experimentir-Tifch im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin¹³⁴).

y60 u- Cr.

Schnitt nach gh.

bei den Vorlefungsverfuchen ftets zur Hand zu haben, werden im Tifchunterfatz einige Schubladen und wohl auch einige offene Fache angeordnet.

Der Experimentir-Tifch des Hörfaales im chemifchen Inftitut der Berg-Akademie zu Berlin ift durch Fig. 136 ¹³⁴) dargeftellt; die im Unterfatz vorhandenen Schubladen und Fache find daraus zu erfehen. In die Tifchplatte find eingelaffen: bei «eine Wafferwanne mit Wafferverfchlufs ; bei b, c Gashähne für 10, bezw. 5 Flammen; bei d kleine Kalten mit je einem WTaffer- und einem Gasauslafs, fo wie Wafferabflufs ; bei e Rohre für Abfaugung von Gafen und bei f eine Queckfilberwanne, welche auf einem Geftell ruht, das durch Kurbeldrehung mittels eines Hanfriemens mit der Wanne über die Tifchplatte gehoben werden kann.

Im Unterfatz des Tifches werden ferner, aufser den fchon erwähnten Zu- und Ableitungen, den Schubladen etc., noch verfchiedene andere, im Allgemeinen ziemlich wechfelnde Einrichtungen etc. untergebracht.

¹

)    Z. B. Pabst, J.-A. Le laboratoire municipal de chimie. Revue d hygiene 1881, S. 363.

Das chemifche Laboratorium der Sanitätsbehörde zu Bremen. Hannöv. Monatsfchr., Bd. 2 (1879).

²

113)    Nach: Hofmann, J. P. Das chemifche Laboratorium der Ludwigs-Univerfität zu Giefsen. Heidelberg 1842. Bl. 1.

³

   Siehe: Fabinyi, R. Das neue chemifche Inftitut der Königl. ungarifchen Franz-Jofefs-Univerfität zu Klaufenburg etc. Budapeft: 1882. S. 42.

⁴

   Nach: Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. Braunfchweig 1872. S. XXXII.

⁵

   Facf.-Repr. nach der in Fufsnote 122 genannten Schrift, Taf. VII, VIII.

⁶

   Nach ebendaf., S. 26.

⁷

   Siehe den Obergefchofs-Grundrifs diefes Inftitutes unter g, 2.

⁸

) Siehe: Hofmann, J. P. Das Chemifche Laboratorium der Ludwigs-Univerlität zu Giefsen. Heidelberg 1842. S. 2.

⁹

   Nach der in Fufsnote 123 genannten Schrift, S. 25, 26.

¹⁰

   An diefer, fo wie auch an manchen fpäteren Stellen wurde der 1882 im Centralbl. d. Bauverw. (S. 141, 161, 181, 185, 197) erfchienene Auffatz FroebeVs »Bau und Einrichtung chemifcher Laboratorien« benutzt.

So z. B. verbirgt im Hörfaal des chemifchen Inftitutes zu Budapett der Tifchunterfatz gröfsere Gasentwickelungsapparate für Wafferftoff und für Kohlenfäure, fo wie eine Anzahl kleiner Queckfilber-Gafometer.

141.

Kleiner

Hörfaal.

Wenn der kleine Hörfaal für Vorlefungen ohne Experimente beftimmt ift, fo unterfcheidet er fich von fonftigen Vortragsfälen diefer Art in keiner Weife. Wenn indefs Verfuche und andere Demonftrationen die Vorlefungen begleiten follen, fo mufs für die erforderlichen Einrichtungen — nach Mafsgabe des vorftehend Ausgeführten — Sorge getragen werden ; insbefondere mufs auch neben dem Hörfaal ein kleines Vorbereitungszimmer gelegen fein.

Wenn auch diefer Hörfaal, je nach der Zahl der Zuhörer, die er aufzunehmen hat, in den verfchiedenen Inftituten eine ungleiche Gröfse erhalten hat, fo genügt doch immer einfeitige Fenfterbeleuchtung.

Der kleine Hörfaal im neuen chemifchen Inftitut zu Aachen enthält einen geräumigen Experimentir-Tifch mit Dampfabzügen, Leitungen für Gas, Waffer, Lüftete.; in dem daneben befindlichen Vorbereitungszimmer find die Apparate und Präparate zu den Vorlefungen über analytifche und Bauchemie untergebracht.

2) Vorbereitungs- und Sammlungsräume.

142.

Vorbereitungs

raum.

Wie aus den Erörterungen unter 1 hervorgeht, foil der Vorbereitungsraum, wenn irgend möglich, unmittelbar an die Experimentir-Abtheilung des Hörfaales an-ftofsen und mit demfelben in directer Verbindung ftehen.

Bezüglich der Gröfse und Ausftattung des Vorbereitungsraumes läfft fich im Allgemeinen nur fagen, dafs er, in fo fern dafür nicht fchon in anderer Weife gefolgt ift, alle Einrichtungen enthalten und dem gemäfs fo bemeffen werden mufs, damit alle Vorlefungsverfuche darin genügend vorbereitet werden können. Im Einzelnen find Abmeffungen und Ausftattung der verfchiedenen Vorbereitungsräume fehr mannigfaltig. Es hängt dies zum gröfsten Theile damit zufammen, dafs manche Vorrichtung etc. bald in der Experimentir-Abtheilung des Hörfaales, bald im Vorbereitungszimmer, bald neben oder unter einem diefer beiden Räume etc. untergebracht werden kann; auch die perfönlichen Anfchauungen des betreffenden Pro-feffors fpielen hierbei eine Rolle.

Im Vorbereitungsraum des neuen chemifchen Inftitutes zu Aachen find aufser den nöthigen Arbeits-tifchen zwei dynamo-elektrifche Mafchinen, die Luftpumpen und ein grofser kupferner Sauerfloff-Gafometer aufgeftellt. Die eine elektrifche Mafchine dient zur Erzeugung fchwacher Ströme, welche zur elektro-lytifchen Fällung von Metallen dienen follen ; die zweite ift eine dynamo-elektrifche Mafchine zur Hervorbringung elektrifchen Kohlenlichtes und hat die Beftimmung, bei den in den Experimental-Vorlefungen vorkommenden Projections-Verfuchen eine ftarke Lichtquelle zu liefern. Der Behälter mit Sauerftoffgas ift fo eingerichtet, dafs fich das Gas unter verfchiedenen Druck fetzen läfft.

Im Vorbereitungszimmer des Klaufenburger Inftitutes befindet fich ein Fenftertifch und ein kleiner an die Wand gegen den Hörfaal geftellter Arbeitstifch ; der Abdampffchrank ift zur Hälfte mit gröfseren Zellen verfehen; ferner gehören zur Einrichtung noch ein Waffertrommelgebläfe, drei Filtrirpumpen, zwei Schränke für Glasröhren und Reagentien und ein zum Reinigen der Gefäfse dienender Ausgufs aus Thon mit einem Trockengeftell.

143.

Sammlungs

räume.

In Inftituten für reine und analytifche Chemie fpielen die Sammlungen nur eine untergeordnete Rolle ; fie befchränken fich meift auf eine Unterrichtsfammlung, d. i. auf eine Sammlung derjenigen Apparate und Präparate, welche für die Vorlefungen nothwendig find. Selbft in räumlich fehr günftig befchaffenen Inftituten findet man in der Regel nur:

a) ein Zimmer für die Apparaten-Sammlung,

ß) ein Zimmer für die Präparaten-Sammlung, von welch letzterem bisweilen noch

Y) eine Kammer für lichtfcheue Präparate abgetrennt wird.

Bisweilen ift auch nur ein einziger Sammlungsraum vorhanden.

Da nun die genannten Sammlungsgegenftände für die Vorlefungen fowohl, als auch für die Vorbereitung der Vorlefungsverfuche thunlichft bequem zur Hand fein follen, fo hat man die betreffenden Räume der Experimentir-Abtheilung des Hör-faales und dem Vorbereitungsraume möglichft nahe zu legen und, wenn erreichbar, damit in unmittelbare Verbindung zu fetzen.

Wie Fig. 126 (S. 165) zeigt, ift die gegenteilige Lage von Experimentir-Abtheilung des Hörfaales, Vorbereitungsraum und Sammlungsräumen im neuen chemifchen Inftitut zu Aachen in befonders gelungener Anordnung durchgeftihrt worden.

Das Sammlungszimmer des Klaufenburger Inftitutes enthält die wichtigften anorganifchen und orga-nifchen Präparate in Gläfern zu gröfstentheils 200cbcm Inhalt, mit Ausnahme der leicht flüchtigen und feuergefährlichen Subftanzen, welche im Sockelgefchofs aufbewahrt werden.

In einigen neueren Inftituten, z. B. in jenem zu Strafsburg, haben die Sammlungen einen etwas beträchtlicheren Umfang erhalten, und dem entfprechend mufften auch die bezüglichen Räumlichkeiten in gröfserer Zahl und von genügenden Ab-meflungen vorgefehen werden.

Auch in Inftituten, welche hauptfächlich einem mehr praktifchen Zweige der Chemie dienen, find umfangreichere Sammlungen erforderlich.

c) Hauptarbeitsräume und deren Einrichtung.

Wenn der angehende Chemiker die Vorlefungen über Experimental-Chemie gehört hat, mufs er durch praktifches Arbeiten die zu chemifchen Verfuchen erforderlichen Apparate, Präparate etc. kennen lernen, mufs fich mit den chemifchen Proceffen und zuletzt auch mit den wiffenfchaftlichen Unterfuchungsmethoden vertraut machen. Hierzu find Arbeitsräume oder Laboratorien nothwendig. Wie fchon in Art. 135 (S. 162, unter 2) erwähnt wurde, zerfallen diefelben in die Hauptarbeitsräume oder Hauptlaboratorien und in die zu gewiflen Sonderunterfuchungen beftimmten kleineren Arbeitsräume. Abgefehen von dem an der eben angezogenen Stelle angedeuteten Unterfchiede diefer zwei Gruppen von Arbeitsräumen, kennzeichnen fich die Hauptlaboratorien auch noch dadurch, dafs in denfelben jeder Praktikant feinen beftimmten Arbeitsplatz hat, was in den kleineren Arbeitsräumen feiten oder gar nicht der Fall ift. Die Geftaltung, die Abmeffungen und die Anordnung der verfchiedenen Arbeitsräume hängt wefentlich von dem Grundfatze ab, von dem man bei der Gruppentheilung derfelben ausgeht, und von dem Grade, bis zu welchem man diefe Gruppentheilung durchführt.

man

144.

Gruppirung und Lage der

Arbeitsräume.

In den meiften analytifchen Laboratorien fondert man räumlich Anfänger von Vorgefchritteneren ¹), oder wenn man die Verfchiedenartigkeit der Arbeiten als das Grundfätzliche bei der Trennung zu Grunde legen will, qualitative von quantitativer Analyfe und wohl auch beide wieder von den Arbeiten auf dem Gebiete der organifchen Chemie. In einigen Inftituten (z. B. im Univerfitäts-Inftitut zu Budapeft) find neben einem grofsen Laboratorium für Anfänger mehrere kleinere Arbeitsräume vorhanden, welche für je 2 bis 6 vorgefchrittenere Praktikanten eingerichtet find ; es hat dies den Vortheil, dafs diejenigen, welche fich mit wiffenfchaftlichen Unterfuchungen felbftändig befchäftigen, einen Raum mit nur Wenigen zu theilen haben. Von dritter Seite wird gegen die Trennung des quantitativen vom qualitativen Laboratorium geltend gemacht, dafs es wünfchenswerth fei, die Anfänger neben den Uebungen in der qualitativen Analyfe auch fofort mit einfacheren Meffungsmethoden zu befchäftigen ; aus diefem Grunde wurden hie und da (z. B. im Univerfitäts-Inftitut zu Graz) nur zwei Abtheilungen von Laboratorien eingerichtet, jede derfelben aber in möglichft vollkommener Weife ausgerüftet ; man hat dadurch jedenfalls den Vortheil erreicht, dafs fich volle Unabhängigkeit bei der Vertheilung der Arbeitsplätze wahrt und nicht genöthigt ift, eine Abtheilung zu überfüllen, eine andere unter Umftänden nahezu unbenutzt zu laßen ²).

Im alten ZzV3/g’fchen Inftitut zu Giefsen (Fig. 123 , S. 158) waren nur zwei Hauptarbeitsräume vorhanden : das analytifche und das pharmaceutifche Laboratorium. Im analytifchen Laboratorium, wovon Fig. 137 ³) eine Innenanficht giebt, wurden alle Vorbereitungen zu den Vorlefungsverfuchen vorgenommen ; daffelbe war aber vorzugsweife zur Ausführung gröfserer chemifchen Unterluchungen beftimmt. Das pharmaceutifche Laboratorium diente hauptfächlich für chemifch - pharmaceutifche Arbeiten ; indefs erhielten darin wohl auch die Anfänger im Analyfiren ihre Plätze. Der in Fig. 123 als »altes Laboratorium« be-zeichnete Saal deckt fich fo ziemlich mit dem, was gegenwärtig unter Operationsraum verftanden wird.

In den meiften Inftituten für reine und analytifche Chemie trennt man die Laboratorien in zwei Gruppen, welche nach den darin auszuführenden Arbeiten als unorganifche und organifche Abtheilung bezeichnet werden können; hierzu kommt noch eine dritte, die beiden Abtheilungen gemeinfamen Räume umfaffende

Fig- 137-

's

III

nrTnPTTn

wfij±Hn] i

ItMferr¹⁵

mmä

ISÄa

SB?

! Lit

SWffTfi

M"¹ jiT'tTih! i;

Olj

L.

•>vï

n

<■

ml

mi

SM

w/fe

ämm

~r

KV

mf!\i

mr ffiE

Wk nSsCl ‘Y'<'\&tf

pr

H/i

\ '•>

\v

'If

Analytifches Laboratorium im alten Liebig ichen chemifchen Inftitut zu Giefsen³).

Gruppe, beftehend aus: Bibliothek mit Lefezimmer, Zimmer mit Luftpumpen, Filterpreffe und Exficcatoren, Schwefelwafferftoffraum, Verkaufsraum für diejenigen kleineren Geräthe, welche die Praktikanten fich felbft zu halten haben, und Kleiderablagen.

Jede der beiden erftgenannten Abtheilungen erhält am beften zwei grofse Arbeitsfäle. Im anorganifchen Laboratorium hat man hiernach einen Raum für die Anfänger in den betreffenden Arbeiten (qualitative Analyfe) und einen für die Vor-gefchritteneren (quantitative Analyfe). Zwifchen beiden, bezw. zum Theile unter

In kleineren Inftituten kann eine fo weit gehende Scheidung der Arbeitsräume nicht vorgenommen werden, und defshalb wird die Gefammtanordnung derfelben auch eine andere und dabei auch ziemlich mannigfaltige, wie dies aus den unter g vorzuführenden Beifpielen hervorgeht.

In Anbetracht der in den Laboratorien nothwendigen zahlreichen Zuleitungen, insbefondere aber in Rückficht auf die Wafferabführung, ferner in Erwägung, dafs man gewiffe kleinere Arbeitsräume gern in das Sockelgefchofs legt — ift es im Allgemeinen am beften, die Hauptlaboratorien mit gewiffen kleineren Arbeitsräumen in in das Erdgefchofs zu verlegen. Da indefs hierdurch die überbaute Grundfläche in leicht eine zu grofse wird, hat man bisweilen (z. B. im Univerfitäts-Inftitut zu Graz) die Laboratorien für Anfänger im Erdgefchofs, jene für Vorgefchrittenere im Ober-gefchofs untergebracht. In wenigen Fällen (z. B. im Univerfitäts-Inftitut zu Berlin) liegen die Hauptlaboratorien fämmtlich im Obergefchofs.

diefen zwei Sälen, liegen alsdann die von den beiderfeitigen Praktikanten gemeinfam benutzten Räume, als: Arbeitsraum für die Darftellung von Präparaten, kleines Zimmer für Reagentien und Präparate, Zimmer mit Gebläfetifchen, offene Arbeitshalle für Arbeiten mit befonders übel riechenden oder fchädlichen Stoffen, Räume für Glüharbeiten, Kryflallifations-Verfuche etc. Anfchliefsend an den Saal für quantitative Analyfe find erforderlich : Raum für feinere Wägungen, Raum für Gas-Analyfe, Raum für Spectral-Analyfe etc.

Auch im organifchen Laboratorium find zwei Hauptarbeitsräume zu unter-fcheiden: ein Arbeitsfaal für Anfänger, ein zweiter für felbftändige Unterfuchungen in organifcher Chemie. Zwifchen beiden, bezw. zum Theile unter denfelben, find anzuordnen : allgemeiner Arbeitsfaal, Zimmer für oft gebrauchte Präparate und Reagentien, Raum zur Ausführung von organifchen Analyfen, offene Arbeitshalle, Raum zur Darftellung von Präparaten, Raum für Glüharbeiten, Raum für Verfuche in zu-gefchmolzenen Glasröhren etc., Raum für feinere Wagen etc.

Nur in gröfseren Inftituten ift eine fo weit gehende Trennung der Arbeitsräume durchführbar, und auch nur in fehr wenigen derfelben ift es möglich geworden, bezw. beabfichtigt gewefen, diefe Räume in der angedeuteten Weife zu gruppiren. Letzteres ift hauptfächlich in zweifacher Weife gefchehen:

a) die Anordnung im chemifchen Inftitut zu Strafsburg, wo die Arbeitsäume einfach in entfprechender Folge an einander gereiht worden find (fiehe den bezügl. Erdgefchofs-Grundrifs unter g, 2), und

ß) die dem alten Göttinger Inftitute nachgebildete Anordnung im chemifchen Inftitut zu Freiburg, wo die Arbeitsräume an den drei Seiten eines rechteckigen Hofes die geeignete Stelle gefunden haben (fiehe den bezügl. Erdgefchofs-Grundrifs unter g, 2).

1) Raumgeftaltung und Erhellung.

Form und Abmeffungen der Hauptarbeitsfäle eines chemifchen Inftitutes hängen, aufser von der Natur der darin auszuführenden Arbeiten, hauptfächlich ab : a) von der Zahl der Praktikanten, die darin gleichzeitig arbeiten follen, ß) von der Stellung der Arbeitstifche,

y) von den Abmeffungen der einzelnen Arbeitsplätze und Zwifchengänge und §) von der Aufftellung und Grofse fonftiger wichtigerer Einrichtungsgegenftände. Die Zahl der Praktikanten ift naturgemäfs, je nach Bedeutung und Umfang

145.

Zahl

der

Praktikanten.

Fig. 140.

01

J fr    ■)] fr    .3

des betreffenden Inffitutes, eine fehl* verfchiedene. Indefs läfft fich doch ein Anhaltspunkt für die Gröfse der Arbeitsfäle aus dem Umftande gewinnen, dafs erfahrungs-gemäfs nur 20 bis 25 Praktikanten von einem Docenten unterwiefen und überwacht werden können. Da es fich nun nicht empfiehlt, die Leitung eines Arbeitsfaales von mehr als zwei Docenten führen zu laffen, fo wird man ein folches Laboratorium für höchftens 40 bis 50 Praktikanten räumlich zu bemeffen haben.

Fig. 138.

Fig. 139-

jli ui

kjE

m*-*-

jf

d°

MZ3

d|

Io]

tjttB

nr

Anfänger-Laboratorium im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft ⁴).

Wh»

UL

ll ! ! ! ! ! ! !

Laboratorium I im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München ⁵ 6).

Fig. 141.

"Ë

S3

-i

■U.bo

i-.

4s

M-

•f

■g jgao!

TI

^1.oń«Ho^-ł«Vńo*1.o

Grofses organifches Laboratorium im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg ¹⁴°).

1:250

10

11    12    13 U 15m

Die Arbeitstische werden in Querreihen, d. i. in Reihen fenkrecht zu den Saallangwänden, aufgeftellt, derart dafs an den letzteren je ein Seitengang (Fig. 138) frei bleibt. Um die einzelnen Arbeitsplätze leicht zugänglich zu machen, ordnet Arbeitstifche. man deren 1 oder 2, höchftens 3 unmittelbar neben einander an. Will man die Tiefe des Inftitutsgebäudes mehr ausnutzen, fo legt man aufser den beiden Seitengängen auch noch einen Mittelgang an, zu deffen beiden Seiten die Tifchreihen ftehen (Fig. 139 u. 140).

146.

Stellung

der

Die letztere Anordnung ift die häufiger vorkommende. Laboratorien mit blofs 2 Seitengängen erhalten eine fehr lang geftreckte Form, wodurch die Ueberficht er-fchwert, lange Wege innerhalb des Saales hervorgerufen und auch die Verbindung mit den kleineren Arbeitsräumen eine unbequeme wird.

Das Aufftellen von Arbeitstifchen mit blofs einem Arbeitsplatz kommt fehr feiten vor; es kann auch nur für folche kleinere Laboratorien empfohlen werden, wo Praktikanten höherer Semefter felbftändige wiffenfchaftliche Unterfuchungen ausführen.

Schliefslich ift bezüglich der Reihenanordnung der Arbeitstifche noch zu erwähnen, dafs je zwei derfelben mit der Rückfeite an einander geftellt werden, fo dafs man es eigentlich mit Doppeltifchreihen zu thun hat, in denen Gruppen von bezw. 2 und 4, höchftens 6 Arbeitsplätzen zu finden find.

Diefe doppelten Tifchreihen füllten nun, feitliche Tagesbeleuchtung vorausgefetzt, in ihrer Lage zur Anordnung der Fenfter Rets in Wechfelbeziehung ftehen; es ift nur feiten gefchehen, dafs man letztere verabfäumt hat, und dann auch nur zum Nachtheil der Tilchbeleuchtung. Man kann in diefer Beziehung zweierlei Anordnungen unterfcheiden :

a) die Tifchreihen fallen mit den Fenfteraxen zufammen (Fig. 139), oder ß) diefelben find auf die Axen der Fenfterpfeiler geftellt (Fig. 138 u. 140).

Auf den erften Blick dürfte die erftgedachte Anordnung als die vortheilhaftere erfcheinen, einerfeits weil fie anfcheinend eine beffere Erhellung der Arbeitsplätze gewährt, andererfeits defshalb, weil eine Doppeltifchreihe mehr aufgeftellt werden kann, als bei der zweiten Anordnung. Wenn man indefs ausreichend grofse Fenfter vorausfetzt, fo ift im Allgemeinen das zerftreute Licht, welches die in der Axe der Fenfterpfeiler aufgeftellten Arbeitstifche erhalten, dem unmittelbar einfallenden vorzuziehen. Dazu kommt noch, dafs an den Fenftern felbft gewiffe Arbeiten vorgenommen werden, dafs alfo die dafelbft Stehenden bei der erftgedachten Reihenanordnung unmittelbaren Schatten auf die nächftgelegenen Doppeltifche werfen und dafs auch der Verkehr an den Fenftern ein behinderter ift, fobald man die Tifche diefelben ftellt, es fei denn, dafs man den Seitengang aufsergewöhnlich breit halt. Man zieht defshalb in den meiften Fällen vor, die Tifchreihen mit den Mittellinien der Fenfterpfeiler zufammenfallen zu laffen und nutzt den zwifchen der äufserften Tifchreihe und der nächft gelegenen Stirnwand frei bleibenden breiteren Raum in der Weife aus, dafs man entweder an der Stirnwand Vorrichtungen anbringt, welche fämmtlichen Praktikanten zur gemeinfamen Benutzung dienen, oder dafs man die äufserfte Tifchreihe den vorgefchritteneren Praktikanten, welche befonderen Platz Aufftellung gewiffer Apparate etc. benöthigen, überweist.

Für die Gröfse eines Arbeitsplatzes, d. i. für die einem Praktikanten zuzuweifende Grundfläche des Laboratoriums, find verfchiedene Einflüße mafs-gebend.

an

zur

147.

Gröfse

der

Arbeitsplätze.

a) Nach Fröbels Ermittelungen14 x) fchwankt die einem Arbeitsplätze zukommende Tifchlänge in den verfchiedenen Laboratorien zwilchen 0,95 und l,70m; indefs dürfte für Anfänger l,o m Tifchlänge eine paffende Abmeffung fein, und es fcheint, dafs man bei vorgerückteren Praktikanten, felbft bei folchen, die felbftändige Arbeiten ausführen, in der Regel mit 1,5m Tifchlänge auskommen kann. Unter Zugrundelegung diefer beiden Mafse nehmen 2 Vorgefchrittenere eben fo viel Tifchlänge in Anfpruch, wie 3 Anfänger.

ß) Auch die Breitenabmeffung der Arbeitstifche ift eine ziemlich verfchiedene. Ein Theil diefer Verfchiedenheit rührt daher, dafs für die Reagentien etc. an der Stelle, wo je 2 Tifche zufammenftofsen, Auffätze angebracht fein müffen, die entweder über die ganze Länge der Tifche hinwegreichen oder nur einen verhältnifs-mäfsig geringeren Theil derfelben in Anfpruch nehmen; im erfteren Falle ift die Tifchbreite gröfser als im zweiten zu wählen.

Nach Fröbels Ermittelungen¹⁴¹) beträgt die Breite der Doppeltifchreihen in den verfchiedenen Laboratorien l,o bis 1,8m; doch genügen bei durchgehenden Reagentien-Auffätzen in der Regel 1,5 m, bei kleineren Auffätzen diefer Art 1,2 m.

7) Zwifchen je 2 Doppeltifchreihen mufs ein für das Arbeiten und den Verkehr genügend breiter Zwifchenraum vorhanden fein. Man kann in diefer Beziehung 1,4m als geringftes, 1,6 m als ein reichliches Mittelmafs annehmen; doch findet man auch noch gröfsere Abmefiungen.

Die Axenweite je zweier Doppeltifchreihen würde fich, je nachdem man die kleineren oder die gröfseren Breitenabmeffungen zu Grunde legt, zu

x/2 . 1,2 -f- 1,4 -j- '/* • 1>² = 2,6 m, bezw. . 1,5 -f 1,6    ⁴/2 . 1,5 = 3,1 m

ergeben. Ift der Arbeitsfaal durch Deckenlicht erhellt, fo können diefe Mafse ohne Weiteres eingehalten werden ; bei feitlicher Fenfterbeleuchtung mufs felbftredend die Axenweite der Fenfter mit in Rtickficht gezogen, bezw. entfprechend gewählt werden.

§) Für die Gröfse eines Arbeitsplatzes (ohne Zwifchengänge etc.) erhält man, wenn einmal die als untere Grenzen bezeichneten Mafse, das zweite Mal die als obere Grenzen bezeichneten Abmeffungen in Rechnung gezogen werden,

1,0 (X/2 . 1,2 + V2 . 1,4) = 1,3 <lm, bezw. 1,5 (X/2 . 1,5 + p2 . 1,6) = 2,325 qm Saalgrundfläche.

in Anfpruch;

cm

s) Die Breite der zwifchen den Tifchgruppen gelegenen, zu den Fenfterwänden parallelen Gänge mufs in Rtickficht auf den in denfelben ftattfindenden Verkehr und auf die Einrichtungsgegenftände etc., welche in diefe Gänge zu Hellen find, bezw. in diefelben hineinragen und an denen gearbeitet wird, bemeffen werden. In die Seitengänge werden Abdampf- und Abzugseinrichtungen, P enftertifche etc. geftellt; diefe nehmen von der Gangbreite in der Regel nicht mehr als 60 ferner ragen in diefe Gänge die an den Stirnfeiten der Arbeitstifche angebrachten Ausgufsbecken auf etwa 159m hinein; nimmt man noch l,so m als freie Gangbreite an, fo ergiebt fich für die Seitengänge eine Gefammtbreite von

0,60 -f- 1,30 -f 0,15 = 2,05 m.

Die Mittelgänge genügen in der Regel mit l,2o Breite, vorausgefetzt dafs an den betreffenden Stirnfeiten der Arbeitstifche keine Ausgufsbecken angebracht werden. Sind indefs folche vorhanden — und es ift dies zu empfehlen — fo erhöht lieh die Breite des Mittelganges auf

0,15 -j— 1,20 -f- 0,15 — 1,50 m.

C) Wählt man nun die durch Fig. 141 veranfchaulichte Anordnung von Arbeits-tifchen und die dafelbft eingetragenen Abmeffungen, fo ergiebt fich eine Gefammt-breite des Arbeitsfaales von

2,05 -j- 3,00 “I⁻ 1,50 —j— 3,00 —f— 2,05 — 11,60 Auf eine Doppeltifchreihe entfällt der durch die beiden Fenfteraxen M und N begrenzte Flächenftreifen, deffen Breite gleich der Axenentfernung der Doppeltifch-reihen, alfo gleich 3,i m ift ; fomit beträgt der Flächeninhalt diefes Streifens 11,6 X 3,i = 35,96 qm, und auf jeden der darin befindlichen 12 Arbeitsplätze entfällt 35,96

eine Bodenfläche von

= 00 3tm. Diefes Flächenmafs würde fich vermindern,

12

wenn man die unter ß und -( angegebenen kleineren Abmeffungen zu Grunde legen wollte ; daffelbe würde gröfser werden, wenn man für jeden Praktikanten eine lifch-länge von mehr als 1,0 m annehmen würde und wenn man auch noch die fehr breiten Gänge an den beiden Stirnwänden des Arbeitsfaales auf das Mafs der Arbeitsplätze vertheilen wollte.

Nach Fröbel's Ermittelungen¹⁴²) fchwankt die auf einen Praktikanten entfallende Grundfläche in den verfchiedenen Laboratorien zwifchen 2,42 und 11,48 q™. Letzteres Mafs ergiebt fich nur dann, wenn man den vorgerückteren, mit gröfseren felbftändigen Arbeiten befchäftigten Praktikanten eine fehr bedeutende Tifchlänge (3m und darüber) zur Verfügung ftellt; fonft kann man 5,5 <lm für den Kopf fchon als ein reichliches Flächenmafs anfehen.

7]) Schliefslich fei noch bezüglich der lichten Höhe der Arbeitsfäle bemerkt, dafs fchon die bedeutende Breitenabmeffung derfelben ein nicht zu geringes Höhen-mafs — nicht unter 5m — bedingt, dafs aber auch in Rückficht auf gute Tageserhellung und auf die zahlreichen Verfuche, durch welche die Luft ftark verunreinigt wird, die lichte Höhe niemals kleiner als 5m gewählt werden follte. Vortheilhafter ift es, in diefer Beziehung bis 5,5m zu gehen, wiewohl noch gröfsere Höhen nicht gefchloffen find und auch Vorkommen.

Auf die räumliche Geftaltung der in Rede flehenden Arbeitsfäle hat bisweilen eine Einrichtung Einflufs ausgeübt, die in worden ift. Da nämlich die Erfahrung gelehrt hat, dafs die Anfänger beim Beginn ihrer Uebungen fehr viele Zeit und Mühe zur Ueberwindung der erften Experimental-Schwierigkeiten verwenden müffen und dafs in Folge deffen ein rafcher Fortfehritt des gröfseren Theiles derfelben kaum möglich ift, fo hatz\ Than (im Univerfitäts-Inftitut zu Budapeft) im Hauptarbeitsfaal der Anfänger eine Art von Vorträgen mit Experimenten eingeführt, in denen den Praktikanten die Verfuche vorgezeigt werden und dabei auf alle Handgriffe etc., die zum Ge-

aus-

einigen wenigen Laboratorien getroffen

148.

Experimentir-

Tifch.

Fig. 142.

1«) A. a. O.

1 43) Nach: Robins, E. C. Technical /chool and college building etc. London 1887. PI. 30.

Arbeitsraum im chemifchen Inftitut des Univerfity

l[250 n. Gr.

college zu Liverpool ¹⁴³).

lingen der Verfuche nothwendig find, aufmerkfam gemacht wird. Die Praktikanten wiederholen die betreffenden Verfuche fofort. Eine folche Einrichtung erfordert, dafs man den bezüglichen Experimentir-Tifch in geeigneter Weife unterbringt.

Im eben erwähnten Budapefter Laboratorium ift defshalb , wie Fig. 138 zeigt, in der Mitte der füdlichen Fenfterwand ein apfidenartiger Vorbau angefügt worden, welcher durch zwei Fenfter gut beleuchtet wird. In demfelben ift, auf einem ca. 30cm hohen Podium, ein kleiner Experimentir-Tifch auf-geftellt ; die Arbeitstifche der Praktikanten find ohne Reagentien-Auffätze ausgeführt, fo dafs man über diefelben hinweg nach dem Experimentir-Platz fehen kann.

Eine ähnliche Einrichtung ift im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz getroffen worden, wo auch noch eine lothrecht verfchiebbare Schreibtafel angeordnet ift. Verwandtes ift auch im chemifchen Laboratorium der technifchen Hochfchule zu München zu finden.

Im chemifchen Laboratorium des Univerßty college zu Liverpool ift aus gleichen Gründen eine anderweitige Stellung der Praktikanten-Arbeitstifche zur Ausführung gekommen. Wie Fig. 142 ¹⁴³) zeigt, find diefelben anfteigend nach 6 concentrifchen Bogenlinien angeordnet worden, fo dafs jeder Praktikant von feinem Sitze aus nach dem Experimentir-Tifch fieht.

149.

Seitliche

Erhellung.

Eben fo wichtig als die den beabfichtigten Zwecken entfprechende Raum-geftaltung und -Bemeffung der Hauptarbeitsfäle ift die Erhellung derfelben. Die praktifchen Arbeiten des angehenden Chemikers im Laboratorium bilden einen un-gemein wichtigen, wenn nicht den wichtigften Theil feines Studiums, und defshalb verdient die Beleuchtung feines Arbeitsplatzes die volle Aufmerkfamkeit.

Die Hauptlaboratorien werden meiftens von der Seite her — durch Fenfter — erhellt, feltener von oben — mittels Deckenlicht.

fonft noch traf (Fenfter in der zwei Arbeits-

Die grofse Tiefe diefer Arbeitsräume (fiehe Art. 147, unter Ç) bedingt, dafs man, feitliche Beleuchtung vorausgefetzt, an beiden Langfeiten derfelben Fenfter anordnet (Fig. 138 bis 141). Nur in einigen älteren Laboratorien (z. B. in den In-ftituten der Univerfitäten zu Berlin, Heidelberg und Greifswald, in den früheren In-ftituten der Akademie der Wiffenfchaften zu München und der technifchen Hochfchule zu Aachen etc.) wurden blofs an einer Langfeite Fenfter angebracht; allein ungeachtet aller Vorkehrungen, die man

fäle trennenden Wand etc.), war die Erhellung der von den Fenftern weiter entfernten Arbeitstifche eine ungenügende, ganz abgefehen davon, dafs auch die Raumausnutzung eine unvortheilhafte ift.

gemein rafch zu theilhaft.

Ueber die gegenfeitige Lage der Fenfteraxen und der Tifchreihen wurde bereits in Art. 146 (S. 181 ) das Erforderliche erörtert. Wo es angeht, ordne man im Plane die Hauptarbeitsfäle fo an, dafs die eine Fenfterwand nach Norden, die andere nach Süden gelegen ift; alsdann braucht man nur an den Südfenftern Vorhänge (Rouleaux etc.) anzubringen. Da folche in chemifchen Arbeitsfälen un-Grunde gehen, fo ift eine folche Anordnung ökonomifch vor

an

In Rückficht auf eine thunlichft gute Beleuchtung der Arbeitsplätze und im Hinblick auf den Umftand, dafs in den Fenftern felbft bisweilen Abdampfeinrichtungen angebracht find, führe man diefelben bis nahe an die Decke. Man mache diefelben aber auch fo breit als möglich, weil dadurch gleichfalls die Erhellung begünftigt wird ; indefs darf man die zwifchenliegenden Fenfterpfeiler nicht zu fchmal machen, weil in denfelben meift Lüftungscanäle, wohl auch Abzugs- und Abdampfnifchen etc. gebracht find, wodurch ohnedies eine Schwächung derfelben eintritt.

Die Brüftungshöhe der Fenfter mache Arbeitstifche (fiehe Art. 153, unter a).

man niemals niedriger, als die Höhe der

Ift in Folge der Grundrifsanlage bei dem einen oder anderen Hauptlaboratorium einfeitige Lenfterbeleuchtung nicht zu umgehen, fo nehme man Deckenlicht zu Hilfe.

Dies ift z. B. im neuen chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Aachen, eben fo im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin gefchehen.

Nach Froebel’s Mittheilungen ¹⁴⁴) find die Arbeitsfäle Roscoés am Owen college zu Manchefter nicht durch befondere Flachdecken, fondera durch die fichtbare Dach-Conftruction nach oben abgefchloffen ; die feitlichen Fenlter find in die Höhe gerückt und die unteren Zonen der Decken, bezw. Dachflächen verglast.

Ausfchliefsliche Erhellung der Hauptlaboratorien mittels Deckenlicht ift in einigen Inftituten gleichfalls durchgeführt worden. Man hat lange Zeit gezögert, die Beleuchtung in folcher Weife zu bewirken, weil man das bei hohem Stande der Sonne ftark blendende Licht und die Verdunkelung bei Schneefall fürchtete. Indefs hat die Erfahrung gezeigt, dafs diefe Mifsftände, bei zweckmäfsiger Anordnung und Conftruction des Deckenlichtes, auf ein fehr geringes Mafs herabgemindert, anderer-feits aber wefentliche Vortheile erzielt werden können. Zu letzteren gehört:

a) vollftändig ruhiges Licht, was für wiflenfchaftliche Arbeiten von hohem

Werth ift;

ß) man ift bei der Stellung der Arbeitstifche von der Lage der Fenfter völlig unabhängig, kann alfo den mit der Beleuchtung nicht zufammenhängenden Bedürf-niffen ausreichend Genüge leiften ;

Y) man kann die Langwände der Arbeitsfäle für die Aufftellung von Abzugs-, Abdampf- und Herdeinrichtungen, von Schränken, Lachgeftellen etc. nach Belieben

ausnutzen ;

d) man kann alle kleinere Arbeitsräume, welche zum Hauptarbeitsfaal thun-lichft bequem gelegen fein follen (Wagezimmer, Vorrathskammer etc.), in gefchickter Weife um den letzteren herum gruppiren.

man nur

am

150.

Erhellung

mittels

Deckenlicht.

In einigen wenigen Fällen (z. B. im Laboratorium des Univerßty college zu London) hat Dachfaum eine breite Deckenlichtzone angeordnet ; dagegen wurde z. B. im Laboratorium der land-wirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin der gröfste Theil der Deckenfläche aus Mouffelin-Glas hergeftellt; die Wandflächen übergehen in diefelbe mittels weit ausladender Vouten, und in ca. 3 m Abfland darüber find fägeförmig geftaltete, völlig verglaste Dächer angebracht.

Schliefslich wäre noch zu bemerken, dafs man Seitenlicht nicht ganz entbehren kann. Obwohl für Lliiffigkeiten in offenen Gefäfsen aus undurchffchtigem .Stoffe die Larbenbeftimmung bei Erhellung durch Deckenlicht fchärfer als bei feitlicher Beleuchtung gefchehen kann, verhält fich dies gerade umgekehrt bei in Glasgefäfsen befindlichen Flüffigkeiten von zarter Färbung. Defshalb follte mindeftens ein Zeitliches Fenfter ftets vorhanden fein.

151-

Künftliche

Erhellung.

Vielfach wird auch während der Stunden der Dunkelheit in den Laboratorien gearbeitet. Bezüglich der erforderlichen Erhellung find Raumbeleuchtung und Beleuchtung der Arbeitsplätze aus einander zu halten.

Lür erftere wurde früher nur Leuchtgas verwendet, und es gefchieht dies wohl auch gegenwärtig noch in den meiften Fällen ; Deckenlampen, fo wie feitliche Arme, die an Wänden, Säulen etc. in geeigneter Weife angebracht werden, erhellen alsdann den Saal. Gegenwärtig kommt auch elektrifches Licht (hauptfächlich Bogenlicht) für diefen Zweck in Anwendung. Lür das Arbeiten genügt die Raumerhellung allein nicht; vielmehr mufs jeder Arbeitstifch feine befondere Beleuchtungs-Gasflamme, bezw. Glühlichtlampe erhalten. Diefelbe wird in der Regel (in einer Höhe von ca. 80cm

über der Tifchplatte) am Reagentien-Auffatz angebracht; doch hat man bisweilen (z. B. im Laboratorium der Bergakademie zu Berlin) auch Standleuchter auf der Tifchplatte befeftigt.

2) Wichtigere Einrichtungsgegenftände.

Manche Laboratorien der Neuzeit find in ihrer Ausriiftung mit Einrichtungs-gegenftänden, Apparaten etc. ungemein reich ausgeftattet worden; andere hingegen arbeitsräume, haben eine fehr einfache Einrichtung erhalten. Erfteren hat man vielfach, zum Theile wohl nicht ohne einige Berechtigung, den Vorwurf gemacht, dafs fie zu viele Bequemlichkeiten bieten und demnach die jungen Chemiker bei ihrem fpäteren Uebertritt in die meift einfacher gehaltenen Laboratorien der Fabriken, Hütten etc.

in manchen Dingen fich fchwer zu helfen wiffen. Andererfeits ift aber nicht zu vergeffen, dafs neuere und vollkommenere Einrichtungen den Zweck haben, theils Q die für die chemifchen Arbeiten erforderliche Zeit abzukürzen, theils den Betrieb des ganzen Inftitutes billiger zu ge-ftalten, und dafs ferner die Laboratorien der Hochfchulen Mufter-anftalten fein müffen, welche möglichft viele als zweckmäfsig anerkannte allgemeine Apparate zu enthalten haben.

Um diefen verschiedenen Gefichtspunkten Rechnung zu tragen, empfiehlt Landolt, das grofse qualitative oder Anfänger-Laboratorium in einfacher Weife aus-

zuftatten und die vollkommeneren Vorrichtungen erft im quantitativen, namentlich aber im organifchen Arbeitsfaal hinzutreten zu laffen ¹⁴⁶).

Die wichtigften Einrichtungsgegenftände der Hauptarbeitsfäle bilden die Arbeits-tifche der Praktikanten und nächft diefen die verschiedenen Abzugs- und Abdampfeinrichtungen ; ferner fehlen Spülvorrichtungen und Trockenfehränke, fo wie Fach-

152-

Ausriiftung der Haupt-

- f m ^ ;

ml i

____Lj

r -i

Fig. 143-

'-'•1

i'-':. L

i.

■Q

irpaqirog

V-

WM

S'

Il U J: ;

12    3

ff

1:250

i⁻

ÜBT

ii|ir

«trfä

j-4

DO

IS

. ••

9    10    11    12    13

1»    15""

Vom chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München ¹⁴⁵).

¹¹⁵) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Baukde. 1880, Bl. 4.

¹⁴⁶) Siehe : Die chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftfälifchen technifchen Hochfchule zu Aachen.

geftelle und Schränke für folche Chemikalien, welche an den Arbeitstifchen der Praktikanten feltener gebraucht werden, niemals. Meift find auch Luftpumpen vorhanden, und Gebläfetifche zum Glühen von Niederfchlägen, fo wie zur Ausführung von Glasbläferarbeiten find gleichfalls nicht feiten zu finden.

Ein Bild für die Gefammtausrüftung eines grofsen chemifchen Arbeitsfaales giebt das »Laboratorium I« im neuen chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München, wovon in Fig. 139 der Grundrifs gegeben wurde und neben flehend in Fig. 143 14S) zwei Schnitte aufgenommen find. Wenig nachahmenswerth ift die Stellung der die Decke des Erdgefchoffes tragenden Säulen inmitten der Gänge, welche ftets frei bleiben füllten (fiehe auch Art. 184).

153-

Arbeitstifche.

Bezüglich der Abmeffungen und der Geftaltung der Arbeitstifche laffen fich beflimmte und allgemein gütige Regeln nicht aufftellen, weil die perfönliche Auf-faffung des betreffenden Laboratoriums -Vorftandes in zu hohem Mafse ausfchlag-gebend ift. Es wird fich demnach im Folgenden hauptfächlich nur um eine Zu-fammenftellung des Vorhandenen und der bezüglichen Erfahrungen handeln können.

als geeignetes Mafs angefehen

cm

a) Von den ungemein verfchiedenen Längen- und Breiten-Abmeffungen der Arbeitstifche war bereits in Art. 147 (unter a und ß) die Rede; dem dort Gefagten wäre hier nur hinzuzufügen, dafs die nutzbare Tiefe eines folchen Tifches zwifchen 50 und 75cm fchwankt, dafs indefs im Durchfchnitt eine freie Tiefe (d. i. abzüglich des Reagentien-Auffatzes etc.) von 60 bis 65 werden kann.

Bei Bemeffung der Tifchhöhe ift zu berückfichtigen, dafs an den Tifchen zu-meift ftehend gearbeitet wird. In Folge deffen wird es fich empfehlen, mit der Höhe nicht unter 0,9 5 m herabzugehen; man findet indefs noch gröfsere Höhen — bis zu 1,02 m.

ß) Die Arbeitstifche werden am beften aus Eichenholz hergeftellt; insbefondere empfiehlt fich diefes Material für die Tifchplatte, welche man vor dem Gebrauche mit heifsem Leinöl überftreicht. Nur folche Tifche, welche der Zerftörung durch Feuchtigkeit in befonders hohem Mafse ausgefetzt find, erhalten Schieferplatten.

Im Laboratorium der Univerfität zu Berlin find die Arbeitstifche aus Kienholz mit eichener Platte hergeflellt.

Im neuen Laboratorium zu Giefsen werden die aus Tannenholz hergeftellten Tifchplatten mit einer

1 mm dicken Bleiplatte belegt. Die Tifchplatte erhält vorn und an den Seiten eine niedrige Leifte, mittels deren die über fie hinweggehende Bleiplatte befeftigt wird; dadurch kann nach vorn und nach den Seiten nichts von den Tifchen abfliefsen. Die Reinigung der Platten gefchieht vorwiegend durch Abfchwemmen ; in der Mitte eines jeden Doppeltifches (unter dem Reagentien-Auffatz) ift eine Rinne mit Gefälle nach dem an der nächftgelegenen Stirnfeite angebrachten Ausgufsbecken angeordnet.

Fig. 144.

Im Tifchunterfatz werden hauptfächlich Schubladen und Schränke mit Thüren und Ein-

ln

u.

legeböden zur Aufbewahrung von Geräthen, Materialien etc. angeordnet (Fig. 144 14 8); eine der Schubladen laffe man durch die ganze Tiefe, bezw. Länge des Tifches hindurchreichen, um darin längere Glasröhren aufbewahren zu können. Es ift ferner zweckmäfsig, an der Vorderfeite die Tifchplatte und die unmittelbar darunter gelegenen Schubladen vor dem übrigen Theil des Tifchunterfatzes um

Arbeitstifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Berlin 14S).

10 bis 12cm vorfpringen zu laffen, damit der Praktikant bequemer an den Tifcli herantreten kann. Alle Schubladen und Schränke müffen verfchliefsbar fein, und es wird einer Einrichtung, bei der man durch einen einzigen Verfchlufs alle Theile des Tifchunterfatzes unzugänglich machen kann, der Vorzug zu geben fein.

Im Leipziger Laboratorium hat jeder Arbeitsplatz unterhalb der Tifchplatte zwei Schubladen und unter diefen einen durch zwei Thüren verfchliefsbaren Schrank (Fig. 145 ⁷ 8). Diefe beiden Thüren und

Fig. 145.

,jür»

||BJ

die beiden Schubladen befitzen einen einfachen Verfchlufs mittels eines T-förmigen Meffmgftückes, welches, fobald es um etwa 30 Grad gedreht wird, mit zweien feiner Arme die Schubladen und mit dem dritten Arm die Schlagleifte der beiden Thürflügel feft hält. Durch Einhängen eines Schlöfschens in zwei Oefen, wovon eine an der einen Schublade und die andere am Meffing-ftüclc fitzt, ift Alles auf einmal zu fchliefsen.

Arbeitstifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Leipzig ⁷).

Da es unzuläffig ift, in die Aus-gufsbecken gebrauchte Filterpapiere, Streichhölzer, ftarke Niederfchläge und andere fefte Auswurfftoffe zu verbringen, fo hat man hie und da im Tifch-unterfatz einen Behälter zur Aufnahme

jener Stoffe angebracht.

Wie aus Fig. 145 erfichtlich ift, ift in den Leipziger Arbeitstifchen zwifchen je zwei Arbeitsplätzen ein mittels fchmaler Thür verfchliefsbarer Behälter angeordnet; darin fleht ein irdener Topf zur Aufnahme der Auswurfftoffe. Ueber der Thür, zwifchen den beiderfeitigen Schubladen, befindet fich eine Oeffnung, hinter welcher und unterhalb deren die Einrichtung fo getroffen ift, dafs alles Hineingeworfene in den Topf fällt.

Im neuen Giefsener Laboratorium gleiten die fraglichen Abwurfftoffe in der Mitte eines Doppel-tifches auf einer mit Bleiplatte belegten fchiefen Ebene in einen gleichfalls mit Blei ausgefütterten Karten, der wie eine Schublade herausgezogen werden kann.

Y) In den allermeiften Laboratorien werden an der Stelle, wo je zwei Arbeitstifche mit den Rückwänden an einander ftofsen, Auffätze errichtet, in denen die am häufigften gebrauchten Reagentien, in Flafchen gefüllt, aufbewahrt werden. Die Tiefe diefer Auffätze fchwankt zwifchen 20 und 48cm; doch wird das Mafs von 25 bis 30 cm in der Regel zweckentfprechend fein. Ungemein verfchieden find Länge und Höhe diefer Auffätze; die bezüglichen Abmeffungen find dort am geringften, wo von Seiten des Laboratoriums-Vorftandes auf möglichft freie Ueberficht über die

Arbeitsplätze der Praktikanten grofser Werth gelegt wird.

Die beiden in Fig. 144 u. 145 dargeftellten Arbeitstifche haben Reagentien-Auffätze, welche fall über die ganze Tifchlänge hinwegreichen , eben fo die durch Fig. 147 ¹¹⁰) veranfchaulichten Tifche des Anfänger-Laboratoriums an der Univerfität zu Wien. Im organifchen Laboratorium der technifchen Hoch-fchule zu Berlin find blofs kurze Auffätze vorhanden ; auch jene im Laboratorium der landwirthfchaftlichen Hochfchule dafelbft haben eine verhältnifsmäfsig nur geringe Länge. In letzterem fteht auf jedem für je 4 Praktikanten beftimmten Arbeitstifch ein blofs 80cm langer Auffatz (20cm tief und 50 cm hoch), worin fich für je 2 Arbeitsplätze 26 Flafchen mit Reagentien befinden.

Die Arbeitstifche des Budapefter Univerfitäts-Laboratoriums (Fig. 138) find ohne die gewöhnlichen Reagentien-Auffätze conftruirt ; die Reagenz-Flafchen find in kleinen über den Tifchen fich befindenden Kärtchen, die fich an die Seitenflächen eines in der Mitte des Tifches flehenden Pfeilers lehnen, untergebracht.

Im Heidelberger Laboratorium find mehrere Arbeitstifche an den Fenfterwänden aufgeftellt, und

A Ai

fir

Fig. 146.

A,

IrA

Nr*

Mf

ran

Arbeitstifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz ¹⁵¹).

Fig. 147.

fi

Arbeitstifche für Anfänger im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Wien ¹⁵°).

1/5o n. Gr.

es befteht die Länge eines Arbeitsplatzes aus der halben Fenfter- und der halben Pfeilerbreite; der Reagentien-Auffatz nimmt die ganze Pfeilerbreite ein, ift in der Mitte abgetheilt, mit an Gegengewichten hängenden Schiebefenftern verfehen und für 2 Praktikanten beftimmt 15 2).

Bei Arbeitstifchen, die in den Fenfternifchen auf-geftellt find, fetzt man die Reagentien-Auffätze am betten in die Laibungen diefer Nifchen.

Die Reagentien-Auffätze find zum Theile offene Fachgeftelle (Fig. 144, 145 u. 147¹⁵³), zum Theile als verfchliefsbare Schränkchen (Fig. 146¹⁵¹) ausgeführt worden. Letztere haben den Vortheil, dafs den Praktikanten die Reinheit ihrer Reagentien gefichert ift, fobald man dafür forgt, dafs die mit Salzfäure, Salpeter-fäure, Ammoniak, Schwefelammonium etc. gefüllten Flafchen darin nicht aufbewahrt werden; letztere Flüffigkeiten müffen ftets frei aufgeftellt werden, weil fonft durch die aus ihnen fich

Fig. 148.

Ujf    % B

f(2^£l_IJ

j iu

!;!

151)    Nach: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. Taf. V.

152)    Siehe die Darftellung diefer Arbeitstifche in : Lang, H. Das chemifche Laboratorium an der Univerfität zu Heidelberg. Carlsruhe 1858 Taf. IV.

Reagentien-Auffatz zum Arbeitstifch in Fig. 144 ¹⁵³). — V25 n. Gr.

entwickelnden Dämpfe die übrigen im Schränkchen befindlichen Reagentien verunreinigen.

In den meiften Laboratorien find die Reagentien-Auffätze als offene Fach-geftelle conftruirt worden.

Wo fchrankartige Reagentien-Auffätze zur Anwendung gekommen find, ift der Verfchlufs durch Glasthüren (organifches Laboratorium der technifchen Hochfchule zu Berlin) oder beffer durch Glasfchieber, feltener durch Roll-Jaloufien (Univerfitäts-Laboratorium zu Budapefl) bewirkt; felbft für die offen flehenden Flafchen mit Salz-fäure etc. hat man, um Mifsbrauch zu verhüten, in vereinzelten Fällen eine Art Verfchlufs angebracht.

Bei den Arbeitstifchen des Grazer Univerfitäts-Laboratoriums (Fig. 146) find die Reagentien-Auffätze als verfchliefsbare Schränkchen conftruirt. Der in einer Nuth auf Rollen laufende, verglaste Schieber wird, wenn die Reagentien benutzt werden follen, feitlich herausgezogen und durch den Spalt A hinter dem Schränkchen eingefchoben. Im mittleren Theile des Auffatzes find die mit Salzfäure etc. geftillteh Flafchen auf kleinen Confolen aus glafirtem Thon aufgeftellt; die Sproffen C des Schiebers B hindern das Herausnehmen diefer Flafchen. Um letztere wegnehmen zu können, hebt man den Schieber B in die Höhe, bis die Sproffen C mit den Confolen D in eine Ebene fallen. In Fig. 146 ift das Fach links gefchloffen, jenes rechts geöffnet. Wenn das Fenfter vor dem Schränkchen eingefchoben ift, fo fixirt ein am Fenfterrahmen befeftigter Stift den Schieber B\ es genügt fomit ein einziger Verfchlufs, um fämmt-liche Reagentien vor Unberufenen zu bewahren.

Auch im Klaufenburger Laboratorium werden die 75 cm hohen und 40 cm tiefen doppelten Reagentien-Schränke durch in Nuthen laufende Fenfter gefchloffen. Der Fenfterrahmen ift indefs nur bis zu ²/3 feiner Höhe verglast, das obere Drittel aber durch einige Drähte abgefperrt ; letzteres dient zur Abfchliefsung der Säuren, welche auf das oberfte Brett des Reagentien-Schrankes geftellt werden.

Der Boden der Reagentien-Auffätze im Berliner Univerfitäts-Laboratorium (Fig. 147) ift an beiden Seiten mit einer Reihe von Löchern verfehen, um Retortenhalter etc. an jeder beliebigen Stelle einfchieben zu können. (Schon im alten Liebig'fchen Laboratorium zu Giefsen war eine folche Einrichtung zum Einfchieben von Trichterhaltern vorhanden.)

§) An Rohr-Zuleitungen mufs jeder Arbeitstifch mindeftens eine folche für Waffer und eine zweite für Heizgas erhalten; indefs hat man in den verfchiedenen Laboratorien die Zahl der Zuleitungen wefentlich vermehrt. Insbefondere wurden die Tifche auch mit Schlauchanfätzen für Prefsluft und für verdünnte Luft verfehen.

Für Heizgas bringt man in der Regel zwei Schlauchanfätze unmittelbar über der Tifchplatte an ; um ein Abziehen der Gummifchläuche (in P'olge von Unvor-fichtigkeit etc.) thunlichft zu verhüten, ordne man diefe, fo wie auch die Schlauchanfätze für verdünnte und Prefsluft, in der Tifchmitte, namentlich am Reagentien-Auffatz, an.

Bezüglich der an den Tifchen anzubringenden Beleuchtungsflammen wurde bereits in Art. 151 (S. 185) das Erforderliche gefagt (flehe Fig. 144, S. 187 u. Fig. 149 ¹⁵⁴).

Alle den Tifchen angehörigen Rohr-Zu- und Ableitungen müffen fo untergebracht werden, dafs man jederzeit zu denfelben gelangen kann.

Im Univerfitäts-Laboratorium zu Berlin ift zwifchen den Rückflächen der Arbeitstifche, mit denen fie gegen einander geftellt werden, fo viel freier Raum gelaffen, dafs dafelbft die Gas-, Waffer-Zu- und -Abflufsrohre verlegt werden können. Die Platte und der darauf flehende Reagentien-Auffatz überdecken diefen Zwifchenraum (Fig. 144).

In den Laboratorien der landwirthfchaftlichen Hochfchule und der Bergakademie zu Berlin find in ähnlicher Weife die beiden Hälften eines Doppeltifches gegen ein auf den Fufsboden feft gefchraubtes hölzernes Lattengeftell gefchoben, an welchem alle Rohrleitungen befeftigt wurden (Fig. 149).

7/

Vl

«a

l9¹

Fig. 149.

D++

'/50 n. Gr.

Arbeitstifche im quantitativen Laboratorium des chemifchen Inftitutes der Bergakademie zu Berlinlo4).

Fig. 150.

|QJ3Q L. dOi— Ilij

]Q

zu

Arbeitstifche für Vorgerücktere im chemifchen Inftitut der Univerfität Wien ¹⁵⁵).

'ko n. Gr.

In den Laboratorien der Akademie der Wiffenfchaften zu München erhebt fich über jeder Tifch-platte ein eifernes Geflell, an welchem die fraglichen Rohrleitungen beteiligt find, die aber auch die Reagentien-Auffätze tragen.

s) Für Ausgufs- und Spülzwecke werden meiftens an einer, beffer an beiden Stirnflächen jeder Gruppe von Arbeitstifchen Ausgufsbecken angebracht; nur in den englifchen und in einzelnen continentalen Laboratorien befinden fleh diefelben auch in der Mitte der Tifchplatten. Im Grundrifs find letztere kreisförmig, erftere im Allgemeinen halbkreisförmig geflaltet; in beiden Fällen genügt ein Kreisdurchmeffer von 35 bis 40cm, wiewohl noch gröfsere Becken Vorkommen.

Fig. 151.

,a

7i i ri~j

it

^3s

Arbeitstifche im Laboratorium der Mancheßer grammar fchool13e). — ¹/óo n. Gr.

Ausgufsbecken in den Tifchplatten felbft anzubringen, dürfte fich nur dann empfehlen, wenn blofs an einer Schmalfeite der betreffenden Tifchgruppe ein Ausgufsbecken angeordnet ift, wie z. B. im Laboratorium für Vorgerücktere der Uni-verfität Wien (Fig. 150 ¹⁵⁵), oder wenn die Tifchgruppe aus einer grofsen Zahl von Arbeitsplätzen befteht, einzelne Praktikanten daher nach den an den Stirnfeiten angebrachten Ausgufsbecken fehr weite Wege zu machen hätten (Fig. 151

Jedes Ausgufsbecken mufs felbftredend mit einer Ableitung und diefe wieder mit einem geeigneten Geruchverfchlufs verfehen fein. Letzterer foil eine thunlichft grofse Menge Waffer aufnehmen, damit etwa ausgegoffene, allzu concentrirte Säuren etc. zunächft durch diefes Waffer verdünnt werden und erft in folchem Zu-

156

)•

Lande in die metallenen Ableitungsrohre gelangen, letztere alfo nicht fo ftark angegriffen werden.

Am reinlichften find folche Ausgufsbecken, die ganz aus Porzellan hergertellt find; zum minderten verwende man einen Einfatz aus Porzellan, während das äufsere Becken aus gebranntem Thon, aus Gufseifen etc. beftehen kann.

Die Ausgufsbecken im Laboratorium der Bergakademie zu Berlin (Fig. 152 ¹⁵⁷) beftehen aus Porzellan

und find in der Königl. Porzellan-Manufactur dafelbft eigens angefertigt, und zwar mit Wafferverfchlufs, welcher durch das Auffetzen eines glockenförmigen Deckels auf das mit Abflufs-löchern verfehene Ableitungsrohr erreicht wird. Die gewählte Geftalt des Beckens macht, ungeachtet des vorhandenen ftarken Wafferdruckes, ein Spritzen des Waffers unmöglich.

Im Budapefter Univerfitäts-Laboratorium beftehen die Ausgufsbecken aus einem äufseren Thongefäfse, in welchem ein leicht herauszunehmender Porzellantrichter von 60 Grad eingefügt ift; am unteren Theile des Thongefäfses befindet fich gleichfalls ein leicht abnehmbares Sieb aus gebranntem Thon und unter diefem der Geruchverfchlufs, welcher ca. 2 kg Waffer enthält.

Fig. 152 ¹⁵⁷).

Fig. 153 i³»).

Ausgufsbecken. — */i5 n. Gr.

156)    Nach: Robins, E. C. TechnicalJchool and college building etc. London 1887. PL 36.

¹⁵7) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12a.

¹⁵⁸)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1867, Bl. 61.

Die Ausgufsbecken der in Fig. 144 dargeftellten Arbeitstifche des Berliner Univerfitäts-Laboratoriums beftehen aus einem äufseren Becken von Gufseifsen, in welchem oben das eigentliche Porzellan-Ausgufs-becken (Fig. 153 ¹⁵⁸) mit Abflufsöffnung liegt. Unter diefem befindet fich eine durchbohrte Schieferplatte, welche alle feilen Theile, die ein Verftopfen des Abflufsrohres bewirken könnten, zurückhält. Unter der Platte ift ein Wafferfack angeordnet, der die Verdünnung eingegoffener Säuren ermöglicht ; das gufs-eiferne Becken ift innen mit Blei ausgefüttert.

Im Leipziger Laboratorium liegt in einem äufseren Cementbecken lofe ein leicht abhebbares Porzellan-Siebbecken mit ziemlich hoch hinauf ragender Rückwand (Fig. 143). Das Cementbecken ift innen mit ftarkem Blei ausgefüttert und an der tiefften Stelle ein bleiernes Abflufsrohr fo eingelöthet, dafs es noch 8cm in das Becken hineinragt; fonach wird von der abfliefsenden Flüffigkeit ftets ein Theil (von 8cm Höhe) im Bleigefäfse flehen bleiben ; durch diefe Einrichtung ift die zum Verdünnen von aus* gegoffener Salpeterfäure etc. nothwendige Waffermenge hergeftellt.

Ueber jedem Ausgufsbecken mufs mindeftens ein Wafferzapfhahn angebracht werden; beffer ift es, doppelte Zapfhähne anzuwenden; im Laboratorium der land* wirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin find fogar dreifache Zapfhähne vorhanden, fo dafs gleichzeitig nicht nur Waffer entnommen und gefpült, fondera auch folche Apparate mittels angefetzten Gummifchlauches verforgt werden können, welche ftändigen Wafferzuflufs erfordern.

In vereinzelten Fällen (z. B. im Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften zu München) befinden fich die Ausgufsbecken, um das Befpritzen der Arbeitstifche zu vermeiden, an den Fenfterpfeilern.

In dem eben genannten Inftitut beftehen fie aus mit Wafferverfchlufs verfehenen Bottichen von Eichenholz, 80cm hoch, unten 64cm lang und 38cra breit, oben 60cm lang und 35cm breit.

Aufser der mit den Ausgufsbecken verbundenen Ableitung ift bisweilen auch noch für den Abflufs aus den etwa vorhandenen Kühlröhren, conftanten Waffer-bädern etc. Sorge zu tragen.

An der Grenzlinie der mit den Rücken an einander ftofsenden Arbeitstifche des organifchen Laboratoriums der Akademie der Wiffenfchaften zu München ift zu diefem Ende eine 10cm breite und tiefe bleierne Rinne angeordnet, über welcher die Gas- und Wafferleitung an dem vorhin fchon erwähnten eifernen Gerüft frei angebracht find ; zum Ausgiefsen von unreinen Flüffigkeiten oder zum Spülen darf diefe Rinne nicht verwendet worden. Im unorganifchen Laboratorium deffelben Inftitutes wurden, da die Erfahrung gelehrt hat, dafs die für organifche Arbeiten fich trefflich eignenden Rinnentifche die Anfänger zu unfauberen Arbeiten verleiten, auf jedem Arbeitsplätze in der Tifchplatte ein kleines Loch ausgebohrt, in dem fich eine Meffinghülfe befindet, die mit einem bis in den Keller führenden, dünnen Bleirohr in Verbindung fleht; diefe Einrichtung dient fowohl zum Abflufs von Waffer für confiante Wafferbäder und Kühler, als auch als Abflufsrohr für kleine gläferne Wafferluftpumpen, welche mittels eines Kautfchuk-ftopfens in der Oeffnung befeftigt werden (fiehe unter £).

£) Schliefslich find noch einige Einrichtungen zu erwähnen, welche in vereinzelten Fällen zur Ausführung gekommen find.

Im chemifchen Laboratorium der Univerfität zu Berlin gehören zu den Arbeits-tifchen Schemel von Eichenholz, fchwer und folide mit feftem und vollem Sitzbrett hergeftellt; fie dienen, da an den Tifchen ftehend gearbeitet wird, weniger zum Sitzen, als zum Daraufftehen, um hoch gelegene Flafchen etc. herunterlangen zu können.

Da man faft allfeitig die Erfahrung gemacht hat, dafs die Praktikanten (ins-befondere die Anfänger) die an den Fenftern und Wänden angebrachten Abzugsund Abdampfeinrichtungen häufig nicht benutzen, fobald ihr Arbeitsplatz einiger-mafsen davon entfernt liegt, auch wenn dies im Intereffe der Reinheit der Saalluft wünfchenswerth wäre, fo hat man in einigen Arbeitsfälen unmittelbar an den Tifchen kleine Abzugsfchränkchen oder ähnliche Einrichtungen mit entfprechender Säuglüftung angeordnet.

Handbuch der Architektur. IV. 6, h.

Arbeitstifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft ¹⁵⁹). I/so n- Gr.

Eine folche Einrichtung fcheint zuerft von v. Thati im Univerfitäts-Laboratorium zu Budapeft getroffen worden zu fein (Fig. 154 ¹⁵⁹). Die Abzugsnifche d ift dafelbft mit dem Arbeitstifch in unmittelbare

Verbindung gebracht ; ihr Boden liegt mit der Tifchplatte in gleicher Höhe, fo dafs fie einen ergänzenden Theil derfelben bildet. Für die Anfänger find die Gasausläffe a für die Ah/zz/kzz’fchen Lampen nur in diefer Nifche angeordnet, fo dafs fie fchon

aus Bequemlichkeit genöthigt find, alle Operationen, die Erwärmung bedingen, in der Nifche oder unmittelbar vor derfelben auszuführen. In dem durch Fig. 154 veranfchaulichten Arbeitstifch für 4 Praktikanten find g,g die Reagentien - Schränkchen (fiehe unter S. 18S), c das Entlüftungsrohr und f ein Schiebefenfter.

Auch in den Laboratorien der technifchen Hochfchulen zu Aachen und Braunfchweig tragen die Platten der Arbeitstifche neben den Reagentien-Auffätzen kleine Abzugsfchränkchen , die mit einem Glas-fchiebefenfter verfehen find.

Die Arbeitstifche des Klaufenburger Laboratoriums find mit befonderen Lüftungsrohren verfehen worden , zum Theile defshalb , weil die anderweitige Aufftellung einer entfprechenden Zahl von Abzugsund Abdampfeinrichtungen nicht durchführbar

lange und an ihrem unteren Ende

:is

I"

V'

!|r

9

!VV

Fig- 154-

id

fill

HSf

;>v.

Ij

CO jf|

V:

iiii.

łhjessłsle

2—rf-1 |g-a——£

■S'

!/

<3

I 4*

war. In der Mitte jeden Tifches erhebt fich ein-Thonrohr von 10 cm lichtem Durchmeffer bis über den Reagentien-Auffatz und verzweigt fich hier nach beiden Tifch-enden. Von den gleich weiten Zweigrohren führen in lothrechten Bogen auf jeden Arbeitsplatz 4cm weite Rohre, welche in einem Abftande von 84 cm von der Tifchplatte offen endigen. Auf die Mundftücke diefer engeren Rohre find kurze Blechhülfen angefchraubt, in denen fich 80cm bis zu 10cm Durchmeffer fich erweiternde Blechrohre verfchieben laffen. Jedes diefer Rohre trägt unten an feinem inneren Rande 10 Stück Eprouvetten-Klemmen, und das Hauptthonrohr ift unter dem Fufsboden in den Saugfchlot der nächften Abdampfnifche geführt. Unter dem trichterförmig erweiterten Blechrohr können die verfchiedenften Arbeiten ausgeführt und die verbrauchten Schwefelwafferftoff-Eprouvetten etc.

Fig- ISS-

N.

*95

Arbeitstifche

im chemifchen Laboratorium der

Sandall road/chooliso).

Lu

1:©

L''

‘ ___

nn wt-iiTi^⁷im>/i-w«Łij>iliT=^-idł!i!*** b:I»vi a--—i-'fTP⁻ •

¹

)    Siehe Fufsnote 81 auf S. 103.

²

136)    Siehe: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 6. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

³

Facf.-Repr. nach: Hofmann, J. P. Das Chemifche Laboratorium der Ludwigs-Univerfität zu Giefsen. Heidelberg 1872. — Von diefer Abbildung fagt Liebig in feinem Vorworte zu der genannten Schrift: ». . . die Zugabe der . . . inneren Anficht des Haupt-Arbeitsraumes macht das Buch zu einem Denkmal der Erinnerung für alle die, welche hier gearbeitet haben ...»

⁴

   Nach: Than, C. v. Das chemifche Laboratorium der k. ung. Univerfität in Peft. Wien 1872. Taf. II.

⁵

   Nach : Zeitfchr. f. Baukde. 1880, Bl. 2.

⁶

   Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 33;.

⁷

   Facf.-Repr. nach : Robins, E. C. Technical fchool and college building etc. London 18S7. PI. 46.

⁸

   Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1874, BI. 60.

un iiCi Sli-iw

4-

II

VöO n- Gr-

CC

ji.

j.

mit einer Handbewegung in das Rohr eingehängt werden. Wird ein oder das andere Rohr nicht gebraucht, fo kann deffen Mündung mit einem einfachen Blechdeckel gefchloffen werden.

In englifchen Laboratorien fcheint die Anordnung kleiner Abzugsfchränkchen A (Fig. 151) über dem Arbeitsplätze felbft die Regel zu fein.

Sämmtliche vorgeführte Einrichtungen fetzen eine befonders kräftige Säuglüftung nach unten voraus. Man hat aber in einigen englifchen Laboratorien die Entlüftung der Abzugsfchränkchen auch nach oben hin bewirkt.

Die in Fig. 155 ¹) dargeftellten Arbeitstifche aus dem 1885 erbauten chemifchen Laboratorium der Sandall road fchool zeigen eine folche Anordnung; in der Mitte, zwifchen den fich gabelnden Abzugsrohren, brennt eine Gasflamme, welche den nöthigen Auftrieb hervorzubringen hat. Nahe an der Decke wird auch aus dem Arbeitsfaal die Luft angefaugt.

An den Reagentien-Auffätzen der Arbeitstifche im Grazer Univerfitäts-Labora-torium hat v. Pebal beiderfeits je eine Wafferftrahl-Luftpumpe aus Glas (H in Fig. 154) und die zugehörigen Barometer (AT) angebracht.

Um bei unvorflehtigem Gebrauch das Ueberfteigen von Waffer zum Barometer und umgekehrt ein Herüberreifsen von Queckfilber in die bleiernen Ablaufrohre zu verhindern, find zwifchen der Pumpe und dem Barometer kleine Apparate (jf) eingefchaltet ; letztere find durch Brettchen, die Barometer durch eingefchobene Glasftreifen und die Pumpen durch verfehliefsbare Thürchen (in Fig. 154 weggelaffen) gedeckt. Zwei von diefen Luftpumpen haben die entfprechenden Schlauchanfätze (£) auf dem Tifche felbft, die zwei anderen, der Fenfterwand zugekehrt, an den benachbarten Fenftertifchen.

196

Diefe Einrichtung ift in vereinzelten Fällen nachgeahmt worden; doch ift es im Allgemeinen zweckmäfsiger, gröfsere Luftpumpen in Anwendung zu bringen, welche man durch die ohnedies vorhandene Kraftmafchine in Thätigkeit fetzen kann.

Im neuen Laboratorium zu Giefsen find an den gewöhnlichen Arbeitstifchen für Filtrirzwecke meffingene Wafferftrahl-Luftpumpen mit Rückfchlag-Ventil ohne Manometer an dem einen der beiden Schlauch-hähne, die fich an den Stirnfeiten der Doppeltifche befinden, durch eine übergreifende Schraube unmittelbar befeftigt und münden in die Ausgufsbecken ; diefelben laffen fich behufs Reinigung, Ausbefferung etc. oder wenn man den betreffenden Schlauchhahn anderweitig verwenden will, leicht abfchrauben.

I54'    Manche Subftanzen, insbefondere Flüffigkeiten, mit denen fich die Praktikanten

Abzugs-    #

ver-

u. Abdampf- bei ihren Arbeiten zu befchäftigen haben, find einer beftändigen Verflüchtigung, emnchtungen. namentlich in offenen Gefäfsen, unterworfen; die fich fo entwickelnden Dämpfe

unreinigen die Luft des Arbeitsraumes, find häufig gefundheitsfchädlich ; ja fie wirken geradezu giftig auf den menfchlichen Organismus. Gleich fchädliche Dämpfe und Gafe entftehen bei manchen Operationen, die ohne Zuhilfenahme des Feuers vorgenommen werden, noch häufiger bei Arbeiten, welche das Kochen, bezw. das Abdampfen von Flüffigkeiten nothwendig machen. Eben fo entwickeln fich beim Verbrennen gewiffer Stoffe Gafe, die auf die menfchliche Gefundheit einen nachtheiligen Einflufs ausüben.

Um nun einerfeits die Luft des Arbeitsraumes thunlichft rein zu erhalten, um andererfeits den eben angedeuteten Gefahren für die Praktikanten etc. vorzubeugen, müffen in den beiden erftgedachten Fällen Einrichtungen vorhanden fein, welche einen möglichft rafchen Abzug jener Dämpfe und Gafe herbeiführen; in gleicher Weife find in den beiden anderen Fällen die Abdampf- und Verbrennungs-Apparate fo anzuordnen und zu conftruiren, dafs die fich entwickelnden Gafe und Dämpfe entfernt werden, bevor fie die Luft in den Laboratorien verunreinigen können.

Die bezüglichen Abzugs-, Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen find derart zu geftalten, dafs der betreffende Chemiker den Gang der Arbeiten mit dem Auge zu verfolgen und die verfchiedenen Theile feines Apparates mit den Händen zu erreichen im Stande ift, um daran die für das Fortfehreiten des Proceffes nothwendigen Veränderungen mit Leichtigkeit vornehmen zu können und ohne dabei von den fich entwickelnden Gafen und Dämpfen belaftigt zu werden. Es ift ferner darauf zu achten, dafs die abzuführenden Gafe und Dämpfe vor dem Eintritt in die Abzugsrohre nicht mit allzuviel Luft gemifcht und dadurch unnöthig abgekühlt werden.

Derartige Einrichtungen find namentlich in den Arbeitsräumen für Anfänger in grofser Zahl vorzufehen, und diefelben find in folcher Weife anzubringen und zu conftruiren, dafs die Praktikanten fchon durch die Bequemlichkeit veranlafft werden, das Abdampfen etc. nur an den dazu beftimmten Orten vorzunehmen. Gegenftände aus Metall (Schutzbleche, Drahtnetze etc.) gehen in Folge der faueren Dämpfe rafch zu Grunde, eben fo die Gaslampen und deren Unterfätze; defshalb find die in Rede flehenden Einrichtungen auch noch fo zu geftalten, dafs die Dämpfe mit den Metallen thunlichft wenig in Berührung kommen.

I55-

Einfachfte

Einrichtungen.

Zu den einfachften Einrichtungen der fraglichen Art gehören die offenen Glasdachabzüge, welche im neuen phyfiologifch-chemilchen Inftitut der Univerfität zu Tübingen in Anwendung gekommen und durch Fig. 15616 x) veranfchaulicht find.

Die zur Abführung der Gafe beftimmten thönernen und glafirten Abzugsrohre r münden einfach an der Wand des Arbeitsraumes aus, und unmittelbar über der Mündung ift eine fchräg abfallende Glastafel a an der Wand befeftigt ; unter letzterer befinden fich die Kochgeftelle. Diefe Einrichtung foil fich

gut bewährt haben, fo dafs die aus Vorficht angebrachten Lockflammen nur feiten benutzt werden¹⁶¹).

Eine ähnliche Einrichtung ift fchon früher, von Hempel herrührend, im chemi-fchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Dresden angeordnet worden, und es wurde dort die Umgebung der Rohr-mündung und der Abdampf-geftelle mit weifsen Kacheln verkleidet.

Fig. 156.

ÏJ

i -j

irir

CL

WM

k i-i'E ¹

IX

1$

Im Univerfitäts-Labora-torium zu Budapeft find in neuerer Zeit Dunftfänge aus gebranntem Thon verfuchs-weife zur Anwendung gekommen; in der Mantelfläche derfelben ift eine Glasfcheibe angebracht, durch welche hindurch das darunter geftellte Abdampfgefäfs beobachtet werden kann.

Nach FröbeVs Mittheilungen¹⁶²) find im Laboratorium des Owen college zu Manchefter Porzellantrichter verwendet worden, die nach Art der Lampenglocken geftaltet find; diefelben wurden an jeder Arbeitsftelle angebracht und dafelbft mit den Säuglüftungs-Einrichtungen in Verbindung gefetzt.

Wenn von Seiten des arbeitenden Chemikers die nöthige Vorficht gebraucht und die erforderliche Gefchicklichkeit entwickelt wird, fo können folche einfache

Offener Abzug im phyfiologifch-chemifchen Inftitut der Univerfität zu Tübingen ¹⁶¹). — !/so n. Gr.

Einrichtungen wohl genügen ; für Anfänger indefs und für gröfsere Apparate miiffen vollkommenere Einrichtungen vorgefehen werden.

Diefe vollkommeneren Einrichtungen beflehen in der Bildung eines allfeitig gefchloffenen Gehäufes, für welches nicht feiten die eine Mauer des Arbeitsfaales nifchenartig ausgehöhlt, welches aber eben fo häufig fchrankartig hergeftellt wird. Man fpricht im erfteren Falle von Abzugs- oder Abdamp fni fchen, wohl auch Abdampf-Capellen, im letzteren Falle von Abzugs- oder Ab damp f-

Zur

156.

Abdampf

nifchen

und

-Schränke.

von

fchränken, die, wenn fie gröfser find, Digeftorien genannt werden. Bildung gröfserer Schränke diefer Art werden unter Umftänden auch die Fenfter-

nifchen benutzt.

Ein folches Gehäufe bildet den Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum, aus dem die fleh entwickelnden Gafe und Dämpfe fofort abgeführt werden, welcher aber auch fo conftruirt fein mufs, dafs die in Art. 154 angegebenen Bedingungen er

füllt find.

Die kleinften Gehäufe der fraglichen Art find die in Art. 153 (unter C> S. 193) bereits vorgeführten Abzugsfchränkchen, die in manchen Laboratorien mit den Arbeitstifchen in unmittelbare Verbindung gebracht find; insbefondere ift die bezügliche Einrichtung des Budapefter Laboratoriums, welche in Pig. 154 (S- 194) veranfchaulicht ift, hier einzureihen.

Bei den felbftändigen Abdampfnifchen und -Schränken erhebt fleh das pris-

!62) A. a. O.

matifch geftaltete, im Grundrifs meift rechteckig geformte Gehäufe über einer Arbeitsplatte , die entfprechend unterftützt ift. Da man an diefen Nifchen und Schränken immer ftehend arbeitet, wird die Platte derfelben eben fo hoch wie jene der Arbeitstifche angeordnet, alfo nicht unter 95

S. 187).

hoch (fiehe Art. 153, unter a,

cm

Derlei Abdampfnifchen und -Schränke find gleichfalls Arbeitsplätze ; man nennt die erfteren defshalb wohl auch Arbeitsnifchen. Man kann fonach die Arbeitsplätze in einem Laboratoriums - Raum als offene und bedeckte unterfcheiden ; die erfteren heifsen kurzweg Arbeitstifche, während letztere fich durch einen über dem Arbeitsplätze erhebenden, allfeitig gefchloffenen Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum kennzeichnen.

Die wagrechten Abmeffungen des Abdampfraumes hängen von der Gröfse der darin aufzuftellenden Apparate und der Natur der darin vorzunehmenden Arbeiten ab. Die Tiefe ift nicht fehr verfchieden ; fie beträgt feiten unter 50cm und erreicht eben fo feiten 90cm ; die Länge hingegen ift fehr veränderlich. Es giebt kleine Abdampfnifchen von nur 70cm, aber auch folche von 2m Länge und darüber.

Die Höhe des Abdampfraumes (über der Oberkante der Arbeitsplatte gemeffen) bleibt in der Regel zwifchen 0,9 und 1,2 m.

Die Arbeitsplatte wird aus Eichenholz, aus Schiefer, aus Eifen, aus einem Belag mit weifsen Kacheln etc. hergeftellt. Da beim Kochen etc. häufig ätzende Flüffigkeiten verfpritzt werden, find Eichenplatten hier weniger am Platze. Die früher mehrfach benutzten durchlöcherten Schieferplatten laffen fich fchwer rein halten und find nicht mehr im Gebrauche; hingegen werden ftarke, nicht durchbrochene Schieferplatten fehr häufig verwendet. Ein Belag mit weifsen Kacheln ift fehr reinlich und vermehrt auch die Helligkeit im Gehäufe; bei gewiffen Ver-brennungsverfuchen werden indefs die Kacheln durch die eifernen Fiifse der Muffelöfen leicht befchädigt, und das Bindemittel in den Fugen der Kacheln wird durch Säuren leicht angegriffen. Für diefen Zweck wurde defshalb im Laboratorium der technifchen Hochfchule zu Berlin ein Belag mit ftarken Sollinger Sandfteinplatten, die auf Wellblech ruhen, vorgezogen. Unter allen Verhältniffen könnten auch matt gefchliffene Rohglastafeln in Frage kommen.

Im Univerfitäts - Laboratorium zu Graz liegt über einem Ziegelpflafter eine Tafel aus mährifchem Schiefer. Im Klaufenburger Laboratorium lagert auf einer ftarken Eifenplatte ein 5cm dickes Brett aus weichem Holz und auf diefem eine 3cm ftarke Schieferplatte ; bei einigen Abzugsnifchen ift ftatt der eifernen Platte nur ein ftarker Rahmen aus Eifenftäben verwendet. Die Arbeitsplatten in den Laboratorien der landwirthfchaftlichen Hochfchule und der Bergakademie zu Berlin find aus einem Kachelbelag in Eichenholz auf ftarkem Zinkfutter hergeftellt. Im neuen Giefsener Laboratorium wurde für die Arbeitsplatten der Abzugsfehränke (eben fo wie für die Platten der Arbeitstifche) ein Bleibelag gewählt.

Es ift nicht unzweckmäfsig, die Arbeitsplatte um 15 bis 20 cm vor dem darüber ruhenden Gehäufe vorfpringen zu laffen; man kann alsdann vor dem Hoch-, bezw. Niederziehen der Vorderwand Gefäfse etc. auf diefem vorlpringenden Theile aufftellen.

Die Arbeitsplatte mufs folid unterftützt werden ; häufig wird fie defshalb mit dem rückwärtigen Theile eingemauert. Im Uebrigen gefchieht die Unterflützung in ziemlich verfchiedener Weife ; feiten wird fie durch Confolen gebildet (Fig. i 57 ¹⁶³); häufiger ftützen eiferne Säulen die Platte (fiehe Fig. 163), oder fie ruht auf einem fchrankartigen Unterfatze (fiehe Fig. 162), auf einer Untermauerung (fiehe Fig. 161) etc. Bisweilen bildet die gemauerte Unterflützung einen Herd, insbefondere für gewiffe Verbrennungsverfuche, bei Anordnung von Sandbädern etc.

IcBczii

I Da

(er;;

Fig- V7-

_P_

ILlj

nr

Ul

bso n. Gr.

'/so n. Gr.

Vom

chemifchen

Inflitut

der

Univerfität

zu Berlin.

Abdampffchrank im Privat-Laboratorium des Directors ]63). — ¹/i 12 n. Gr.

157-

Der Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum foli im Intereffe der darin vorzunehmenden Arbeiten möglichft hell fein; defshalb ift das ihn umfchliefsende Gehäufe thunlichft durchfichtig zu conftruiren, und die undurchfichtigen Wandungen deffelben verbrennungs-

raum.

find fo zu verkleiden, dafs die Helligkeit dadurch gefördert wird. Am vortheil-hafteften ift fonach für diefe Umfchliefsung ein verglastes Rahmenwerk, welches meift aus Eichenholz hergeftellt wird; nur die lothrechten Pfoften, welche be-fonders kräftig auszubilden find, werden bisweilen aus anderem Material ausgeführt.

Die Vorderwand wird ftets als verglastes Rahmenwerk conftruirt ; in der Regel find auch die Seitenwandungen oder min-deftens der vordere Theil derfelben durchfichtig hergeftellt. Die rückwändige Wandung und bei den Abdampfnifchen wohl auch der rückwärtige Theil der Seitenwandungen find aus Mauerwerk gebildet; doch wird auch, um eine Rückwärtsbeleuchtung der Nifchen zu erzielen, die Rückwand nicht feiten verglast.

Die Helligkeit des Abdampf-, bezw.

Verbrennungsraumes wird um fo bedeutender fein, je weniger Sproffen das denfelben umfchliefsende Rahmenwerk hat; da fonach die Zahl der Sproffen möglichft zu verringern fein wird, hat man ftarkes Glas (Doppelglas)

Fig. 158.

Il I I II j

Abdampf-,

bezw.

Lg) g) 6xt)

L(S ®g)i>

QlpFplO

II

S=

Jj

.1

164) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12a.

Abdampffchrank im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin ¹⁶⁴). — Yso n. Gr.

:::

Fig- 159-

zur Anwendung zu bringen; insbefondere wird für die Vorderwand befonders ftar-kes Glas zu nehmen fein.

Um auf der Arbeitsplatte des Abdampf-, bezw. Verbrennungsraumes die erforderlichen Apparate aufftellen und die nothwendigen Han-tirungen vornehmen zu können, mufs fich der untere Theil der Vorderwand öffnen laffen, und zwar auf folche Höhe, dafs die Oberkante der frei gelegten Oeffnung 10 bis 20

des davorffehenden Chemikers, alfo in etwa lm über der Arbeitsplatte, fleh befindet.

Flügelthüren find, weil fie in den Laboratoriums-Raum hineinragen , ausgefchloffen ; eben fo kommen die früher verwendeten, nach der Seite verfchiebbaren Fenfter gegenwärtig kaum mehr vor; faft ausfchliefslich werden Schiebefenfter, die fich mittels angehängter Gegengewichte auf- und abbewegen laffen, zur Ausführung gebracht. Bisweilen läfft fich die ganze Vorderwand in die Höhe fchieben (Fig. 1 59 ¹⁶⁵).

Diefe Schiebefenfter laufen in Nuthen der lothrechten Gehäufepfoften, und die Gegengewichte bewegen fich im Hohlraum der letzteren auf und ab. Diefe Gegengewichte, die Rollen, über welche die Schnüre gelegt find etc., müffen jederzeit zugänglich fein. Die Schnüre felbft werden entweder aus Hanf, aus Meffingdraht mit einer Hanffeele oder aus ftarken Darmfaiten hergeftellt. Nach Frobel's Mittheilungen 1(i6) follen fich gute, in Talg gefottene Hanffchnüre beftens bewährt haben; doch werden ftarke Darmfaiten gleichfalls gerühmt. Damit jegliches Klemmen ausgefchloffen iff, verwende man auf die Conftruction und Anbringung der Schnurrollen, fo wie der Gegengewichte befondere Sorgfalt.

Bei den durch Fig. 158 dargeftellten Abdampffchränken des chemifchen Laboratoriums der Bergakademie zu Berlin find die Gegengewichte, welche fich in den hohlen Seitenpfoften auf- und abbewegen, aus Blei gegoffen, damit bei geringem Rauminhalt bei etwaigem Werfen des Holzes nachgearbeitet werden kann. Da fich das Blei breit fchlagen und an den Wänden des Pfoftenhohlraumes hängen bleiben könnte, hat jedes bleierne Gegengewicht einen eifernen Fufsring erhalten. Ferner können, falls Reparaturen etc. nothwendig werden, von den Seitenpfoften einzelne Platten, welche der Länge der Gegengewichte ent-fprechen, losgefchraubt werden.

Im Budapefter Univerfitäts-Laboratorium läfft fich das untere Drittel des Schiebe-fenfters um eine wagrechte Axe nach oben aufklappen und in verfchiedenen Lagen feft ftellen (Fig. 154); es entfteht hierdurch ein kleiner Herdmantel, unter dem das Abdampfen etc. vor fich gehen kann. Die kleineren Abdampfnifchen des Leipziger Laboratoriums befitzen aufser dem nach oben verfchiebbaren Fenfter noch ein zweites Fenfter, welches unter die Arbeitsplatte gefchoben werden kann; durch diefe Einrichtung ift man im Stande, in jeder beliebigen Höhe eine breitere oder fchmalere

TW1

HB

ifjafeii

J/00 n. Gr.

Abdampffchrank im chemifchen Inftitut der Sandall road fchool¹⁶⁵).

#/

7a

II / u

cm

über dem Kopfe

165)    Facf.-JR.epr. nach: Robins, E. C. Technical fchool and college building etc. London 1887. PI. 52.

166)    A. a. O.

Oeffnung für das Hantiren an den im Abdampfraume flehenden Apparaten her-zuflellen.

Der gemauerte Theil der Gehäufewandungen wird eben fo wohl im Intereffe thunlichfter Reinlichkeit, als auch behufs gröfserer Helligkeit mit weifsen, glafirten Kacheln verkleidet.

Die Decke des Gehäufes wird, um möglichfte Helligkeit zu erzielen, gleichfalls, fo weit als thunlich, durchfichtig conftruirt ; jedenfalls mufs fie den Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum luftdicht abfchliefsen. Um die abzuführenden Gafe unmittelbar dem Abzugsrohr zuzuführen, läfft man die Decke meift von rückwärts nach vorn (etwa unter 45 Grad) abfallen. Die lothrechten Seitenpfoften werden bisweilen bei niedrigen Nifchen noch über die Vorderkante der Decke emporzuführen fein (Fig. 158, 159, 162 u. 163).

Im Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften zu München find die verglasten Theile der Ab-dampfkaften fo eingerichtet, dafs fie vor der Reinigung (im Inneren) aus einander genommen werden können. So fehr auch letztere hierdurch erleichtert wird, fo dürfte ein wiederholtes Auseinandernehmen des Gehäufes deffen Beftand kaum fördern.

158.

Zu- und Ableitungen

Aehnlich, wie die offenen Arbeitstifche werden auch die bedeckten Arbeitsplätze, welche die Abdampfnifchen und -Schränke darbieten, mit einer bald geringeren, bald gröfseren Zahl von Zu- und Ableitungen verfehen.

a) Zuleitung von Leucht- und Heizgas darf niemals fehlen; daffelbe ift eben fo für das Abdampfen, Kochen etc., wie auch für die Beleuchtung des Abdampfraumes bei Dunkelheit nothwendig.

Sowohl die Gashähne, als auch die Hähne und Ventile für andere Zuleitungen werden flets aufserhalb des Abdampfraumes, am beften vorn unter der Arbeitsplatte, angebracht. Die Schlauchanfätze für Gas befinden fich bisweilen auch unterhalb diefer Platte, fo dafs die anzufchliefsenden Kautfchukfchläuche durch Löcher in der Platte in den Abdampfraum eingeführt werden. Beffer ift es indefs, diefe Schlauchanfätze im Gehäufe felbft anzuordnen.

Man bringt fie dann entweder an der Rückwand an, oder man führt das Leitungsrohr, etwa viertelkreisförmig gebogen, an den unteren Ecken der Schiebefenfteröffnungen in den Abdampfraum ein ; die Schiebefenfter fetzen fich beim Herablaffen mit entfprechenden Ausfchnitten der Rahmen auf die An-fätze auf.

ß) Waffer-Zuleitung ill in den Abdampfnifchen, bezw. -Schränken nicht immmer vorhanden, obwohl dadurch manche Arbeiten wefentlich erleichtert werden.

y) Leitungen für Prefsluft, verdünnte Luft und Wafferdampf werden in die Abdampfräume noch feltener eingeführt. Sind letztere mit Dampfbädern (fiehe Art. 163) verfehen, fo mufs auch eine entfprechende Dampf-Zuleitung vorhanden fein.

5) Die Zuführung frifcher Luft von aufsen in das Innere des Abdampf-, bezw. Verbrennungsraumes gefchieht in verfchiedener Weife. Am einfachften ift es, die Luft aus dem betreffenden Arbeitsfaal in diefen Raum eintreten zu laffen, was in der Regel durch Oeffnen des Schiebefenfters auf eine beftimmte Höhe gefchieht.

Diefes Verfahren hat den Nachtheil, dafs durch den von unten eintretenden Luftftrom ein Flackern der auf der Arbeitsplatte flehenden Gasbrenner eintritt. Beffer ift in diefer Beziehung die bereits erwähnte Einrichtung im Leipziger Laboratorium mit einem hoch- und einem niedergehenden Schiebefenfter (fiehe Art. 157), weil man dadurch in den Stand gefetzt ift, in jeder beliebigen Höhe die Luft unmittelbar über dem Abdampfgefäfse einzuleiten. Aus gleichem Grunde gefchieht bei den Abdampfkaften des Laboratoriums der Bergakademie zu Berlin (Fig. 158) der Luftzuflufs über den Gasflammen, 28cra über der

Arbeitsplatte, durch Schiebervorrichtungen (F ig. 160), welche den Lüftungsfchie-bern der Eifenbahnwagen ähnlich conftruirt find; es find nämlich zwei Glasplatten in Meffingführungen, welche gleichzeitig Fenfter-fproffen bilden, auf einander gelegt ; diefe Platten find

Fig. 160.

■j

Schiebervorrichtung am Abdampffchrank in Fig. 158 lß4). — ¹/t₁ö n. Gr.

abwechfelnd mit 65mm weiten Kreisöffnungen verfehen, und die äufsere Glasplatte iff mittels kleiner, eingefetzter Knöpfe verfchiebbar ; durch die Stellung diefer Aufsenplatte wird das Zuftrömen der Luft geregelt.

Man kann aber auch die in den Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum einzuführende Luft von aufsen einleiten ; man kann hierzu eine befondere Rohrleitung (vom Keller etc, her) benutzen oder auch durch Oefifnen eines kleinen Fenfterchens in der Rückwand diefes Raumes, durch einen in letzterer angeordneten Frifchluft-Canal (Fig. 161) etc., den beabfichtigten Zweck erreichen.

e) Die Abführung der Dämpfe und Gafe, welche den Arbeitenden fonft beläftigen würden, bildet den Hauptzweck der in Rede ftehenden Einrichtungen. Diefelbe wird in dreifacher Weife bewirkt.

a) Im oberen Theile des Abdampf-, bezw. Verbrennungsraumes mündet ein Abzugsrohr aus, welches bis über das Dach hinausgeführt ift; an der Ausmündungs-ftelle brennt, zur Beförderung des Abfaugens, eine Lockflamme.

Fig. 161.

(kl

Derlei Abzugsrohre werden faft ausfchliefslich aus glaflrtem Steinzeug her-geftellt und erhalten 15 bis 18 cm lichte Weite. In diefen Thon- oder Steingutrohren ift Vorforge zu treffen, dafs herabfallender Schmutz oder abtropfendes Regen-, bezw. Schwitzwafier nicht in die Abdampfgefäfse fallen kann (Fig. 159). Ferner wird häufig an der Ausmündungsftelle eine Verfchlufsvorrichtung angebracht, welche einer-feits verhütet, dafs kalte Luft durch das Abzugsrohr in den Abdampfraum hineinfällt, wenn erfteres nicht erwärmt wird ; anderer-feits ermöglicht es ein folcher Abfchlufs, die Luftfäule nach dem Anziinden der Lockflamme auf die zum Eintreten der auffteigenden Zugrichtung erforderliche Temperatur zu bringen. Am einfachften iff es, an der Ausmündungsftelle einen Rahmen aus gebranntem und glafir-tem Thon, in dem fleh ein verglaster Hart-gummifchieber bewegt, anzubringen.

Zu ge wißen Jahreszeiten find folche Abzugsrohre wenig wirkfam; auch haben fie bei Operationen, bei denen fleh Dämpfe von Aether, Alkohol etc. entwickeln, den Mifsftand, dafs die Gasflammen, zur Verhütung von Explofio-nen, ausgelöfcht werden miiffen.

I/50 n. Gr.

Abdampfnifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Bonn.

b) Man fchliefst den Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum an die allgemeine Saug-, bezw. Drucklüftungs-Anlage an, welche für die Arbeitsräume überhaupt vorhanden ift. Hierauf, fo wie überhaupt auf die gefammte Entlüftung der

Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen wird fpäter, bei Befprechung der Lüftungs-Anlagen der chemifchen Inftitute (unter f, 2), nochmals zurückzukommen fein.

c) In manchen Fällen find die beiden unter a und 6 vorgeführten Einrichtungen gleichzeitig zur Anwendung gekommen. Namentlich ift dies gefchehen, wenn der Abdampfraum an eine gröfsere Sauglüftungs-Anlage angefchloffen ift; alsdann faugt die letztere bisweilen keine fo grofse Luftmenge an, um die im Abdampfraume enthaltene Luft hinreichend trocken zu erhalten und die Glasfcheiben vor dem Be-fchlagen zu fchützen.

Die bereits mehrfach erwähnten Abdampfnifchen im Laboratorium der Bergakademie zu Berlin (Fig. 158) haben zwei folche Abzüge. Der eine, von quadratifchem Querfchnitt, geht abwärts bis in die Abluft-Canäle, welche unter der Kellerfohle fich allmählich zu einem gröfseren Canale vereinigen, der nach dem Hauptfaugfchlot geleitet ift ; der zweite Abzug ift ein über Dach geführtes Thonrohr mit Lockflamme.

Für kleinere Arbeiten und in den Anfänger-Laboratorien werden die Abzugsund Abdampfeinrichtungen in nur befcheidenen Abmeffungen aufgeftellt; fie erhalten eine Tiefe von 40 bis 70cm und eine Länge von 60 bis 75cm. Sie werden entweder einrichtungen. fchrankartig ausgeführt, wie dies die Einrichtung in Fig. 159 (S. 200) zeigt, und dann häufig an die Fenfterpfeiler geftellt, oder fie werden in die letzteren zum Theile eingefetzt, fo dafs vor eine Mauernifche noch ein Glaskaften mit Schiebefenfter zu ftehen kommt; letztere Anordnung ift durch die in Fig. 161 dargeftellte, nach v. Hofmann's Angaben conftruirte Abdampfnifche des Bonner Laboratoriums ver-anfchaulicht.

Die im Schatten der Fenfterpfeiler gelegenen Abdampfnifchen find nicht immer genügend beleuchtet.

Bei manchen Abdampfeinrichtungen wird, wie bereits angedeütet worden ift, auch die Rückwand des Abdampfraumes, ganz oder zum Theile, durchfichtig her-geftellt. Abdampfnifchen mit fog. Aufsen-oder Hinterbeleuchtung wurden zuerft im Laboratorium der Univerfität Bonn, nach v. Hofmann's Angaben, von Neumann ausgeführt, und fie werden defs-halb auch Hofmann {ehe Nifchen genannt. Diefe Nifchen find in den Fenfter-pfeilern angeordnet, und es geftattet die Hinterbeleuchtung namentlich ein fehr fcharfes Erkennen zarter Farbentöne.

■ Die Bonner Nifchen haben 55 X 60 freier Grundfläche und find in den Seitenwandungen ganz aus Sandftein, auf welchen gewöhnliche Glasfcheiben aufgekittet find, conftruirt. Die den Abzugstrichter tragende Decke befteht aus einer Rohglasplatte, und der flach trichterförmige Boden aus Sandftein ift mit einer in 3 Streifen zerlegten Spiegelglasplatte belegt.

Nach dem Mufter der Bonner Nifchen hat v. Hofmann auch im Uni-

Fig. 162.

159-

Kleinere

Abdampf-

cm

Cr

■V'A

.

160.

Abdampf

nifchen

mit

Aufsen-

beleuchtung.

i rjr=j

Mi :

LO

Hofman ri ïcYie Nifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Wien ¹⁶⁷). — ¹/bo n. Gr.

verfitäts-Laboratorium zu Berlin ähnliche Einrichtungen zur Ausführung bringen laffen, und es find fpäter im Univerfitäts-Laboratorium zu Wien, in den Laboratorien der technifchen Hochfchulen zu Aachen und Braunfchweig und im Laboratorium zu Strafsburg, in neuefter Zeit auch im phyfiologifch-chemifchen Inftitut zu Tübingen und im chemifchen Inftitut zu Giefsen gleiche Abdampfnifchen zur Anwendung gekommen. In Lig. 162 16 7) ift eine folche Nifche aus dem Wiener Univerfitäts-Laboratorium dar-geflellt.

Eine weiter gehende Benutzung der Aufsenbeleuchtung wird dann erzielt, wenn man die Abdampfkaften in einzelnen Lenfternifchen des Arbeitsfaales anordnet; es

mufs dies naturgemäfs in folcher Weife ge-fchehen, dafs dadurch die Erhellung des Arbeitsfaales nicht beeinträchtigt wird. Da die Fenfter der Laboratorien ftets möglichft hoch geführt werden und die Abdampfgehäufe hältnifsmäfsig nur niedrig find, fo wird nicht leicht eine Verdunkelung eintreten.

Ein folcher Ab-

Fig. 163.

WM

ver-

'S&-

Ui

fi:

zpE

deffen

I iHnnmm

IJ

W_L

1YM

Wä

mi

Abdampffchrank im organifchen Laboratorium der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg¹⁶⁸). — ’/so n. Gr.

dampfkaften fämmtliche Umfaffungs-wände verglast find, wird entweder ganz unabhängig vom Fenfter conftruirt und in die Nifche deffelben eingefetzt, oder es wird das Fenfter felbft als Rückwand des Abdampfge-häufes benutzt. Bei dem in Fig. 163 lü8) darge-ftellten Abdampfkaften fchliefst fich das ver-

glaste Gehäufe an ein tief unten fitzendes Loosholz des Lenfters an.

Die Arbeitsplatte des letztgenannten Kattens befteht aus Schiefer; die Seitenwände und die Rückwand der Nifche bis zur Höhe der Fenfterwand find mit glafirten Fliefen bekleidet. In der Arbeitsplatte und in der Seitenwandung befinden fich Schieber vor den dafelbft ausmündenden Abzugsrohren; die erforderlichen Gasrohre und Gashähne find an der Rückwand der Nifche angebracht.

Die Verbrennungsnifchen im Univerfitäts-Laboratorium zu Berlin werden durch ein nach dem Saale vorgebautes Doppelfenfter gebildet und liegen zwifchen diefem und dem äufseren Fenfter.

Im organifchen Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften zu München find von den 10 Fentter-nifchen die beiden mittleren frei gelaffen, um leicht ein Fenfter öffnen zu können; in den 8 anderen find

zu

Abdampfkaflen angebracht, welche den ganzen Raum der Nifchen ausfüllen. Diefelben beftehen aus einem

tiefen und 2,io m langen Tifch mit eichener Platte; auf letzterem fleht das Glasgehäufe,

cm

95 cm hohen, 60 deffen 1,30 m hohe Rückwand etwas vom Fenller abfteht.

Die Entlüftungsrohre derartiger Abdampfkaflen münden in einer Seitenwand (Fenfterlaibung) aus und find in den Fenfterpfeilern angeordnet. Bisweilen wird der Abdampfraum durch eine Glaswand in zwei Abtheilungen getrennt; im eben genannten Münchener Laboratorium läfft fch diefe Wand entfernen.

161.

Gröfsere

Abdampf

fchränke.

Die gröfseren Abdampf-, bezw. Verbrennungsfehränke werden faft immer an einer Saalwand aufgeftellt und unterfcheiden fch von den feither vorgeführten Nifcheneinrichtungen hauptfächlich nur durch die beträchtlicheren Längenabmeffungen und durch die Untertheilung derfelben in eine gröfsere Zahl von Arbeitsplätzen, deren jeder mit den entfprechenden Zu- und Ableitungen zu verfehen ift. Die Trennung gefchieht in der Regel durch Glasquerwände, welche wohl auch zum Emporfchieben eingerichtet find, damit man bei Bedarf einen grofsen Abdampfraum herzuftellen im Stande ift.

Um das Ueberfpritzen der Subftanzen aus einem Abdampfgefäfse in die benachbarten zu verhüten, bringt man zwifchen den einzelnen Abdampfftellen niedrige Zwifchenwände an, wodurch kleine Nifchen oder Zellen von im Allgemeinen A- oder fl-förmiger Grundrifsgeftalt entftehen.

In den Abdampffchränken des Grazer Univerfitäts-Laboratoriums find diefe Zellen aus weifs glafirtem Thon hergeftellt; diefelben haben rückwärts einen lothrechten Spalt, durch welchen die Dämpfe zum Theile in einen dahinter befindlichen wagrechten Canal, zum Theile durch die nahe an der Decke des Abdampfraumes angebrachten Abzugsrohre abziehen.

Im Klaufenburger Laboratorium enthalten die Abdampffchränke eine aus je 4 lothrecht geflehten Thonplatten zufammengefetzte Reihe von Zellen, deren lichte Weite 20cm beträgt und in deren Abfchlufs-winkel (von 60 Grad) lothrechte Spaltöffnungen fich befinden, die in einen Luftcanal einmünden.

162.

Schutz

gegen

Flammenhitze.

Für fehr viele Operationen mufs man Vorkehrungen treffen, durch welche die Abdampf- und Kochgefäfse vor der unmittelbaren Einwirkung der heifsen Gasflamme bewahrt werden und die Wärme auch gleichmäfsig vertheilt wird. Dazu dienen fog. F'lammenkiihler, die meift in Schutzblechen, Drahtnetzen, Asbeflplatten und -Schälchen etc. beftehen, und die im nächften Artikel vorzuführenden Bäder. In einzelnen Laboratorien find auch anderweitige Einrichtungen zur Anwendung gekommen.

Im Univerfitäts - Laboratorium zu Graz hat v. Pebal als Schutzvorrichtungen thönerne Glocken

an

gewendet, unter w’elche die Gaslampen geftellt werden; die Verbrennungsgafe der letzteren fchlagen an eine lofe, eingefetzte, nach unten concave Thonplatte und gelangen, mit kalter Luft vermifcht, durch die in der darüber befindlichen Thonplatte angebrachte runde Oeffnung an Abdampf- oder Kochgefäfses ¹⁰⁹).

Befonders empfehlenswerth find die v. Babo'fchen Bleche find, eine Harke Ausnutzung der Wärme, ein rafches Anheizen und die Erreichung hoher Temperaturen geftatten.

die Unterfläche des aufgefetzten

die in verfchiedenen Gröfsen zu haben

Der Zweck der fog. Bäder wurde foeben angegeben. Die älteflen Einrichtungen diefer Art find flache Sandbäder, die urfprünglich durch eine Herdfeuerung, welche im gemauerten Unterfatze des Abdampffchrankes angebracht war, erhitzt wurden. Später wurde die Erwärmung mittels Leuchtgas bewirkt, kommt. In Inflituten, wo man Wafferdampf ftets zur vorteilhafter, die Sandbäder, wie dies im neuen Aachener Laboratorium gefchehen

163.

Bäder.

was

indefs fehr theuer

Verfügung hat, ill es defshalb

ift, durch Dampffchlangen zu erwärmen.

169) Näheres über diefe Einrichtung (mit Abb.) in: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. bniverfität Graz. Wien 1880. S. 19.

Abdampffchrank mit Bädern und Trockeneinrichtung im Privat-Laboratorium des Profeffors am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Greifswald ¹⁷°). — VlOO n- Gr.

'ij

Grofse, flache Sandbäder für gemeinfchaftlichen Gebrauch haben den Nachtheil, dafs fleh ihre Temperatur fchwer regeln läfft, dafs aus den Abdampf- und Kochgefäfsen Subftanzen in die benachbarten überfpritzen und dafs gröfseren Ge-fäfsen mit convexem Boden nur eine geringe wärmeabgebende Oberfläche geboten wird; auch ift der Wärmeverluft ein bedeutender. Man hat defshalb mehrfach Waffer-, insbefondere aber Dampfbäder in Anwendung gebracht.

Im neuen Aachener Inftitut fpeist im quantitativen und im organifchen Laboratorium die vorhandene Dampfleitung eine Anzahl geräumiger, in Abzugsnifchen befindlicher Bäder, welche zum Erhitzen gröfserer und kleinerer Schalen dienen und fo eingerichtet find, dafs ein kräftiger durchftreichender Lüftftrom das Verdampfen der Flüffigkeiten befchleunigt.

Im Grazer Univerfitäts-Laboratorium find Schalen aus glafirtem Thon mit Einfatzringen aus email-lirtem Eifenblech im Gebrauche ; die Schalen haben feitlich tangentiell angebrachte Rohranfätze, in welche kurze Meffingröhrchen mit Zinn eingegoffen find. Durch darüber gezogene Kautfchukfchläuche werden letztere mit den Dampfzuleitungsrohren verbunden; das condenfirte Waffer fliefst durch Bleirohre ab.

Häufig werden Abdampffchränke fo eingerichtet, dafs in verfchiedenen Abtheilungen derfelben verfchiedene Arten von Bädern angeordnet find, fo dafs man, je nach der Natur der vorzunehmenden Operation, bald das eine, bald das andere Bad in Gebrauch nehmen kann. Ein älteres Beifpiel diefer Art bildet der durch

Fig. 165.

INN

rtzE

I I I! I I I 1

II

Fig. 164.

PJ ! Il I I

him±

;inP I

TZZIVJ

mmmmmm.

Fig. 164 ¹⁷⁰) veranfchaulichte Abdampffchrank aus dem Privat-Laboratorium des Profeffors im chemifchen Inftitut zu Greifswald.

(A

GODGr

□□□Ul

in

■0

ii

In diefem Schranke befinden fich 3 durch Glaswände getrennte Abtheilungen, und zwar je eine mit Wafferbad, Sandbad und Steintifch. Die Abtheilung j enthält ein kupfernes Waffergefäfs mit Wafferftands-glas und Abflufshahn, welches mit einem eifernen Deckel dicht gefchloffen ift ; im Deckel find gröfsere oder kleinere, innen verzinnte Dampftrichter mit Bajonett-Verfchlufs eingefetzt, auf welche die Schalen mit den abzudampfenden Flüffigkeiten geftellt werden und bei denen der vom Wafferbade aus den Trichtern ausftrömende Dampf durch die im Fufse der Trichter befindlichen Hähne abgefperrt werden kann. Ein ähn-

Dampf-, Sand- und Luftbad im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin¹⁷¹). — ¹/75 n. Gr.

¹⁷°) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1864, Bl. 41a. ¹⁷¹) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12a.

IL

Sand- und Wafferbad im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Wien ¹⁷²).

H50 n- Gr.

licher Dampftrichter befindet fich auch in der Abtheilung 4-, demfelben wird der Dampf durch ein Zinnrohr zugeleitet, welches durch die Sandbadabtheilung j geht.

Das Sandbad der letzteren ift aus Kupferblech angefertigt. Die Abtheilung 4 ift mit einer Schieferplatte belegt und wird benutzt , um durch eingezogene Gasflammen Verbrennungs- oder Abdampf-Proceffe darin vorzunehmen. Damit das zum Kühlen erforderliche Waffer ftets zur Hand fei

ift in der Kachelverkleidung der Rückwand in einer kleinen Nifche ein Wafferhahn mit Abflufs darunter angebracht. Der aus flarkem Gufseifen hergeftellte Sicherheitskaften 6 hat den Zweck, darin folche Gegenflände zu erhitzen, welche leicht detoniren. Für die Erhitzung wird Gas angewendet. Der als Herd ausgeführte Unterfatz ift aus Mauerfteinen hergeflellt ; die Feuerungen find mit Chamotte - Steinen ausgefetzt und haben einen Stabroft.

Neuere einfchlägige Beifpiele geben die in Fig. 165 ¹⁷¹) u. 166 ¹⁷²) dargeftellten Einrichtungen.

164.

Trocken-

fchränke.

Fig. 166.

.........

ou

fm

nzz

////

J~

Zum Trocknen von Filtern und anderen kleineren Gegenftänden find Einrichtungen nothwendig, welche nicht feiten in Schrankform ausgeführt werden. Die Erwärmung gefchieht in den allermeiflen Fällen mittels Wafferdampf, und häufig wird der condenfirte Dampf zur Gewinnung deftillirten Waffers verwendet; auch wird die Heizung durch Leuchtgas bewirkt; doch ift erfteres Verfahren vorzuziehen.

Im chemifchen Laboratorium der Bergakademie zu Berlin wird der Trockenfchrank mit Gas geheizt, weil diefem Inftitute kein Dampfkeffel zur Verfügung fteht.

Bei der in Fig. 164 dargeftellten Einrichtung des Greifswalder Laboratoriums ziehen vom Waffer-

\t

□pp

non

Dampftrockenfehrank im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz l73). ]/50 n. Gr.

165. Raum für Mafs-Analyfe.

era-

166.

Raum für Gas-Analyfe.

bade j die fich entwickelnden Dämpfe durch ein Zinnrohr nach dem an der Wand auf Confolen ruhenden Trockenfchrank 7. Derfelbe ift aus Kupferblech angefertigt und enthält fünf Abtheilungen, eine gröfsere und vier kleinere. Seine fämmtlichen Wände lind doppelt und werden in den Hohlräumen vom Waffer-dampf durchflrichen, welcher feine Wärme an die einzelnen Abtheilungen abgiebt und im Inneren derfelben eine Temperatur von etwa 90 Grad hervorbringt. Das fich condenfirende Waffer kann durch einen am Boden des Trockenfehrankes befindlichen Hahn abgelaffen werden ; der überfchüffige Wafferdampf geht durch ein zinnernes Schlangenrohr in das mit kaltem Waffer gefüllte metallene Kühlfafs 8.

Im Budapefter Univerfitäts-Laboratorium für Anfänger be-fitzt der kupferne Trockenfchrank 15 Abtheilungen. In den kupfernen Trockenfehränken des neuen Laboratoriums zu Aachen wird durch Anwendung künftlichen Luftzuges ein fehr rafches Trocknen der Niederfchläge herbeigeführt.

Die Dampftrockenfehränke des Univerfitäts - Laboratoriums zu Graz find durch Fig. 167 ¹⁷³) ver-anlchaulicht. Der vordere Glasverfchlufs ift doppelt, um eine zu grofse Abkühlung zu vermeiden. Der aus dem Schrank austretende Dampf wird im bimförmigen Gefäfse A durch kaltes, aus einer Braufe fliefsendes Waffer condenfirt, indefs nicht zur Gewinnung von deftillirtem Waffer verwendet, weil der aus den grofsen Keffeln flammende Dampf zu fehr verunreinigt ift.

Solche Trockenfchränke kommen ganz oder zum Theile in Wegfall, wenn andere Trockeneinrichtungen, unter denen die Victor Meyer fchen Toluol-Sieder als befonders zweckmäfsig hervorzuheben find, vorgefehen werden.

d) Kleinere Arbeitsräume.

Von den in Art. 135 (S. 162) angeführten kleineren Arbeitsräumen follen im Folgenden die wichtigeren einer kurzen Befchreibung unterzogen werden.

Nur in gröfseren chemifchen Inftituten ift ein befonderer Raum für Mafs-Analyfe (volumetrifche oder titrimetrifche Analyfe) vorhanden. Derfelbe enthält Fenftertifche zur Aufftellung von graduirten Röhren (Büretten) und eine Einrichtung, welche fämmtliche bei der Mafs-Analyfe oder Titrir-Methode vorkommenden Op tionen vorzunehmen ermöglicht.

Die im Raum für Gas-Analyfe (gasvolumetrifche oder eudiometrifche Analyfe) auszuführenden Arbeiten erfordern in erfter Reihe eine möglich!! confiante Temperatur. Man lege defshalb diefen Raum in das Sockelgefchofs und an die Nordfeite; man fördere die Gleichmäfsigkeit der Wärme durch Doppelfenfter, durch geeignete Anordnung und Conftruction der Wände, der Decke etc., wie dies bereits bei den phyfikalifchen Inflituten befchrieben worden ift.

In dem fraglichen Raume find Queckfilberluftpumpen, Kathetometer, Funken-Inductoren, Eudiometer aller Art, Barometer etc. anzubringen und ein Tifch aufzu-ftellen, der eine nach der Mitte zu ausgehöhlte Platte trägt und mit einer Auffange-vorrichtung für Arbeiten mit Queckfilber etc. verfehen ift. Da bei den letztgenannten Arbeiten nicht feiten Queckfilber verfchiittet wird, fo mufs der Fufsboden des Zimmers für Gas-Analyfe queckfilberdicht conftruirt werden. Wird ein hölzerner Fufsboden gewünfeht, fo kann nur ein in den Fugen fehr dicht fchliefsender Parquetboden in Frage kommen; gewöhnlicher Bretterboden mufs mit Wachstuch, beffer mit Linoleum belegt werden. Vortheilhafter find Fufsböden ohne jede Fuge, alfo Cement- und Afphaltbelag, noch zweckentfprechender Terrazzo-Fufsboden. Im

¹⁷³) Nach: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. Taf. V.

man zum

Funken erzeugen kann.

möglicht, bei ftarker Kälte im geheizten Raume mit rafch wechfelnder Temperatur, in kaltem Waffer den Stand der Queckfilberfäule im Eudiometer und das Gasvolum (auch gleich nach der Explofion) abzulefen.

Das Zimmer für Gas-Analyfen im neuen Aachener Inftitut enthält 2 Fenftertifche für Bunfen'fche Queckfilberwannen ; ferner fanden ein Frankland’îcher Gas-Analyfen-Apparat, fo wie eine Anzahl anderer

vorhergehenden Kapitel (liehe Art. 97, S. 116) ill auch über die befonderen Vorkehrungen, welche in Räumen für Queckfilberarbeiten zu treffen find, die Rede ge we fen.

Im Leipziger chemifchen Inflitut hat das nach Norden gelegene, zu eudiometrifchen Verfuchen eingerichtete Zimmer einen fchwach geneigten und mit Wachstuch belegten Fufsboden, auf welchem ver-fprengtes oder übergegoffenes Queckfilber an der tiefften Stelle fich fammelt. In den Fenllernifchen find zwei hölzerne Tifche mit Queckfilberwannen, dazwifchen eine galvanifche Batterie und über diefer ein Inductions-Apparat, von welchem ausgehend längs der Wände ifolirte Kupferdrähte hinlaufen, mittels deren Explodiren von fauerftofihaltigen Gemifchen in den Eudiometern an jeder Stelle leicht elektrifche Ferner befindet fich in diefem Zimmer noch eine Vorrichtung, welche es er-

Inftrumente Unterkunft.

In jedem chemifchen Inftitute find ein, beffer mehrere Räume für optifche, photometrifche und fonftige phyfikalifch-chemifche Arbeiten, fo wie für fpectral-analytifche Unterfuchungen vorzufehen. Es mufs dafür geforgt werden, dafs man diefe Räume erforderlichenfalls vollftändig verdunkeln kann ; eben fo mufs es in den meiften folcher Zimmer möglich fein, mittels eines im Fenfter angebrachten Helioftaten unmittelbares Sonnenlicht einzuführen. Häufig wird auch, namentlich für fpectral-analytifche Arbeiten, ein queckfilberdichter Fufsboden gewiinfcht.

Für photo-chemifche Arbeiten iff ein möglichft heller, mit grofsen Fenftern verfehener Raum nothwendig, der mindeftens einen halben Tag lang unmittelbares Sonnenlicht hat- das Dachgefchofs bietet häufig paffende Gelegenheit zur Unterbringung diefes Zimmers. Anfchliefsend an daffelbe iff ein kleines Dunkelzimmer erforderlich.

In den Räumen für photometrifche und fprectral-analytifche Arbeiten, fo wie in fonffigen Dunkelzimmern werden Wände und Decke mit fchwarzem Anftrich verfehen. (Siehe auch Art. 98, S. 117 u. Art. 105, S. 129.)

Im neuen chemifchen Inftitut zu Aachen enthält der Raum für phyfikalifch-chemifche Unterfuchungen aufser mehreren verftellbaren Arbeitstifchen und Schränken für die nöthigen Apparate einen Steinpfeiler zur Aufftellung eines Kathetometers.

Das chemifche Inftitut der Univerfität zu Graz befitzt ein phyfikalifches Laboratorium, aus zwei Räumen beftehend.

ifl in dem an zweiter Stelle genannten Raume an Rührvorrichtungen bewegt, um in Flüffigkeiten eine gleichmäfsige Temperatur herzuftellen. In einer Ecke ift unter einem Glasmantel die elektrifche Batterie aufgeftellt. — Ueberdies ift im Dachraum ein mit grofsen Fenftern verfehenes Fenfter für photo-chemifche Arbeiten vorgefehen, neben dem fich ein kleines

Dunkelzimmer befindet.

Im chemifchen Inftitute der Univerfität zu Budapeft find für die in Rede flehenden Zwecke im I. Obergefchofs 3 Räume vorgefehen : einer für Unterfuchungen über Gas-Spectren und für elektrolytifche Verfuche, der zweite für thermo-chemifche Unterfuchungen und der dritte für Arbeiten bei höheren Temperaturen, für Dampfdichte-Beftimmungen etc.

filberdichtem Terrazzo und haben zum Theile Fenfter, die mit grofsen Spiegelplatten ohne Sproffen glast find. Zu Beobachtungen über die chemifche Natur des Tageslichtes, fo wie zur Vergleichung der Spectren der Himmelskörper mit denen der irdifchen Körper ift auf dem höchften Punkte des Gebäudes ein Tifch aufgeftellt ; auf diefem können die Apparate zur Beobachtung bequem aufgeftellt werden.

Der Raum für Spectral-Analyfe im Klaufenburger Inftitut ift fchwarz angeftrichen und leicht zu verfinftern. Ein im Fenfter angebrachter Helioftat ermöglicht die unmittelbare Vergleichung mit dem

167.

Räume

für

phyfikalifche

Arbeiten

etc.

Der eine dient wefentlich zu Gasmeffungen, der zweite zu thermo- und elektro-chemifchen Unterfuchungen ; beide haben Cementfufsböden und flehen unter einander durch eine grofse, mit Spiegeltafeln verfehliefsbare Nifche und durch eine fchmale Thür in Verbindung. Neben der jSifche

der Wand ein kleiner Waffermotor angebracht, welcher

Alle diefe Räume haben einen Fufsboden von queck-

ver-

Sonnenlicht von Morgens bis Mittags. Ein Stemheil'{eher grofser Spectral-Apparat, der fich unter einem entfprechenden Herdmantel befindet, ein Spectrometer und ein Bunferifches Rotometer find in diefem Zimmer aufgeftellt.

168.

Verbrennungs

raum.

In gröfseren chemifchen Inftituten ift ein befonderer Verbrennnungsraum vorhanden, in welchem die organifchen Elementar-Analyfen vorgenommen werden.

Diefer Raum erhält meift an den Wänden hinlaufende fteinerne Bänke oder Tifche, auf welche die Verbrennungsöfen gefleht werden; über den letzteren befinden fich Herdmäntel, welche die heifsen Verbrennungsgafe empfangen und nach den Abzugscanälen leiten.

Es ift zweckmäfsig, im Verbrennungsraum einen Behälter mit Sauerftoffgas und einen folchen für Luft, bezw. mehrere Paare derartiger Behälter aufzuftellen.

Der Verbrennungsraum des neuen chemifchen Inftitutes zu Aachen ift mit 2 Herden zur Aufftellung von 4 Verbrennungsöfen mit Gasfeuerung und einem Sauerftoff-Gafometer ausgeflattet.

Im Verbrennungsraum des Univerfitäts-Inftitutes zu Graz ftehen die Verbrennungsöfen auf Bänken aus Schieferplatten unter Herdmänteln aus Zinkblech. Zum Erhitzen der Tiegel dienen 2 gemauerte Oefchen; eine Perrot'fche Gaslampe giebt die nöthige Hitze. Zwei Gafometer, einer für Sauerftoff und der andere für Luft, ftehen auf einem Blechunterfatz mit Wafferablauf; unmittelbar über den Gafometern ift an der Wand der Druckbehälter befeftigt, in welchem der Zuflufs aus der Wafferleitung durch einen Schwimmhahn geregelt wird. Von den Gafometern aus laufen an den Wänden Eifenrohre zu den ver-fchiedenen Trockeneinrichtungen. Ein Glasblafetifch mit Wafferftrahlgebläfe, Exficcatoren und Trocken-fchränke vervollftändigen die Einrichtung diefes Raumes.

Im Verbrennungsraum des chemifchen Inftitutes der Bergakademie zu Berlin ift ein Tifch von 3><o m Länge und 0,95 m Breite aufgeftellt. Derfelbe hat eine Schieferplatte und ift mit 4 grofsen drehbaren Gashähnen und 2 gewöhnlichen Schlauchhähnen verfehen ; über dem Tifch ift ein Rauchfang aus gewelltem Zinkblech angebracht und von feinem höchften Punkte nach einem 25cm weiten Schornfteinrohr entlüftet. Hierdurch follen die Verbrennungsproducte des Gafes und die durch die Verbrennungsöfen erhitzte Luft fortgeführt werden ; thatfächlich vollzieht fich letzteres in nur fehr mangelhafter Weife.

Die organifche Abtheilung des chemifchen Inftitutes der Akademie der Wiffenfchaften zu München befitzt zwei Verbrennungsräume, einen kleineren und einen gröfseren. Der erftere dient zu Stickftoff-beftimmungen nach Dumas und ift aufser einem für die Aufftellung des Verbrennungs-Apparates beftimmten Herde mit einem nach der Mitte zu geneigten, zum Auffammeln von verfchüttetem Queckfilber geeigneten Fufsboden verfehen. An den Wänden des gröfseren Verbrennungsraumes befinden fich 3 fchmale gemauerte Herde (].,o m hoch und 0,6 m breit), am Ende derfelben für die Aufnahme der Gafometer beftimmte Waffer-behälter (75 cra lang, 74cm breit und 20 cm tief); in einem Abftande von li» über dem für die Aufftellung der Verbrennungs-Apparate beftimmten Herde ift der ganzen Länge nach ein Rauchfang angebracht, welcher an der unteren Oeffnung 55cm tief ift.

169.

Schmelz-,

bezw.

pyro-chem.

Arbeits

raum.

Zur Ausführung metallurgifcher Arbeiten, wie überhaupt für alle gröberen P'euerarbeiten, dient der Schmelzraum, hie und da auch Feuer-Laboratorium genannt. Seiner Feuergefährlichkeit wegen wird er am bellen im Sockelgefchofs angeordnet.

Die Schmelzöfen werden meift auf einen gröfseren Feuerherd gellellt, deffen obere Platte aus Gufseifen befteht ; es empfiehlt fich, diefe Oefen mit einem be-fonderen Gebläfe zu verfehen. Ueber denfelben ill ein Herdmantel zur Aufnahme und Abführung der fich entwickelnden Dämpfe angelegt.

In neuerer Zeit wird es immer mehr üblich, die chemifchen Vorgänge auch bei fehr hohen Temperaturen zu unterfuchen, weil fie bei letzteren vielfach ganz anders verlaufen, als unter den gewöhnlichen Bedingungen. Defshalb fängt man an, den Schmelzraum zu einem pyro-chemifchen Arbeitsraum zu erweitern und einzurichten. Für pyro-chemifche Unterfuchungen find geeignete Kohlen- und Gasöfen, Gebläfe, Sauerlloffbehälter, Abzüge, Zuleitung von Prefsluft etc. erforderlich.

170.

Kanonenraum.

Das Erhitzen verfchloffener Glasröhren gefchieht meiftens in fog. Kanonenöfen, welche in dem hiernach benannten Kanonenraum auf fteinernen Tifchen Aufftellung

21 I

finden. Da die Glasröhren während des Erhitzens nicht feiten vollftändig zertrümmert werden, fo mufs entfprechende Vorkehrung gegen Befchädigungen und Verletzungen getroffen werden.

welcher das

Glasfplittern bei eintretenden Explofionen verhindert. Ueber dem Herde befindet fich

Der Kanonenraum des chemifchen Inftitutes der Akademie der Wiffenfchaften zu München enthält 6 zum Erhitzen in zugefchmolzenen Röhren beftimmte Luftbäder, welche parallel zu einander mit der Mündung nach der Wand auf einem Herde aufgeflellt find. Die Heizung derfelben gefchieht durch ein Syftem von Brennern, welche in ähnlicher Weife, wie bei den Verbrennungsöfen, angeordnet find. An der Wand befindet fich hinter jedem Luftbad ein hölzerner, nach vorn zu verengter Karten Umherfliegen von ein einfacher Rauchfang.

Im chemifchen Inftitut zu Klaufenburg find Schmelz- und Kanonenraum vereinigt. In zwei Ecken diefes Raumes find Schmelzöfen aufgeflellt worden, und zwar ein gewöhnlicher und ein Perroi'fcher Gasofen; über den Oefen find Helme angebracht, die mit den Schornfteinen in Verbindung gefetzt und auf verfchiedener Höhe einftellbar find. Die gegenüber liegende Wand trägt zwifchen ftarken Mauervorfpriingen in 90cm Höhe eine 80cm breite und 2,40 m lange Steinplatte, auf welcher 2 Kanonenöfen ruhen; die Steinplatte ift durch eine rtarke Eifenplatte in 2 Hälften getheilt, und die fo gebildeten 2 Räume find durch eiferne Thüren abfperrbar; in letzteren befinden fich Einfchnitte und mit ftarkem Glas verfehene kleine Fenfterchen, um das Thermometer beobachten und den Gaszuflufs regeln zu können.

Neuerdings benutzt man zum Erhitzen verchloffener Röhren auf 100 Grad die fog. YVafferkanone, in welcher die confiante Temperatur durch den Dampf fiedenden Waffers hergeflellt wird.

171.

Deftillir-

Raum.

Für gewiffe, insbefondere für organifche Arbeiten wird ein befonderes Deftilla-tions-Zimmer vorgefehen. Der Feuergefährlichkeit wegen ordne man daffelbe im Sockelgefchofs an.

Diefer Raum mufs geräumige Tifche, mit Gasleitung verfehen, und eine oder mehrere gröfsere Abdampffchränke zur Aufhellung der gröfsten Deftillir-Apparate enthalten.

Der in Rede flehende Raum nimmt nicht feiten auch den zur Bereitung deftillirten Waffers dienenden Apparat auf.

Im Deftillir-Raum des Klaufenburger Inftitutes find, aufser dem zur Bereitung des deftillirten Waffers dienenden Apparat, ein grofser Trockenfchrank und einige Vorrichtungen zum Abdampfen gröfserer Flüffigkeitsmengen im luftverdünnten Raume aufgeflellt ; die Erzeugung des letzteren gefchieht mittels einer in einem anftofsenden Zimmer vorhandenen Körting’fchen Dampfftrahlpumpe oder mittels einer auch für ähnliche Zwecke eingerichteten grofsen Luftpumpe, von der aus Bleirohre in den Deftillir-Raum führen.

172.

Operations-

räume.

Das chemifche Inftitut einer Hochfchule hat nicht die Aufgabe, eine chemifche Fabrik zu erfetzen, weder in Bezug auf die zur Darftellung grofser Mengen chemifcher Präparate nothwendigen Vorrichtungen, noch in Bezug auf die Erlernung der Fabrikations-Methoden. Indefs kommt man einerfeits bei rein wiffenfchaftlichen Unter-fuchungen bisweilen in die Lage, mit gröfseren Mengen von Subftanzen operiren zu mtiffen; andererfeits ift es unumgänglich nothwendig, dafs angehende Chemiker, namentlich technifche Chemiker und Pharmaceuten, in der Darftellung von Präparaten, in der Zufammenllellung und Handhabung der gebräuchlicheren Apparate etc. geübt werden. Hierzu find befondere Räume erforderlich, die bald Präparaten-Laboratorien, bald Operationsräume oder allgemeine Experimentir-Säle genannt werden.

Ein derartiger Arbeitsraum ift vor Allem mit den erforderlichen Arbeitstifchen und Abdampffchränken auszurüften; ferner darf es an Trockenfehränken, Spülvorrichtungen und fonfligen zur Ausführung der beabfichtigten Arbeiten nothwendigen Geräthen etc. nicht fehlen. Ausgedehnte Abdampffchränke find befonders dann nothwendig, wenn in den Hauptarbeitsfälen nur kleinere Abdampfeinrichtungen aufgeftellt

find, fonach die Arbeiten mit gröfseren Apparaten im Operationsraum vorgenommen werden miiffen.

Das chemifche Inffitut der Univerfität zu Graz befitzt zwei Operationsräume, deren Wände ihrer ganzen Länge nach von Abdampf- und Trockenfehränken eingenommen find. In der Mitte derfelben liehen frei die Arbeitstifche, mit Waffer-, Gas- und Dampfhähnen verfehen ; zum Glasblafen und Auffchliefsen von Mineralien dient eine mit einem Waffer ft rahlgebläfe verbundene, auf einem Tifch angebrachte Gebläfe-lampe. Der eine der Abdampffchränke ill für Operationen bellimmt, wobei Itärkeres Feuer in Anwendung kommt ; in feiner Mitte befindet fich ein Raum ohne Arbeitsplatte, in welchem hohe Apparate auf dem Fufsboden aufgeftellt werden können ; an einem Ende deffelben ift ein Schmelzofen für Kohlenfeuerung mit beweglichen Rolllläben angebracht. In einer anllofsenden Kammer befindet fich unter einer gut entlüfteten Abzugsnifche ein grofser, mit Blei ausgefütterter Steintrog, welcher zum Fortgiefsen von Hinkenden Flüffigkeiten und zum Reinigen grofser Gefäfse bellimmt ift.

Das Präparaten-Laboratorium des Klaufenburger Inftitutes enthält in der Mitte einen grofsen Arbeits-tifch und an der Wellwand einen grofsen Abdampffchrank, welcher durch eine Glaswand in zwei Abtheilungen getrennt ift, wovon die eine zur Aufftellung umfangreicherer Apparate dient, die andere eine Zellenanordnung zum Abdampfen, Gaseinleiten etc. befitzt. Aufserdem find eine kleine Spülnifche, zwei Materialienfchränke, 6 Wafferluftpumpen und eine gewöhnliche Wage vorhanden.

Die analytifche Abtheilung des chemifchen Inftitutes zu Hannover befitzt einen Operationsraum, in deffen Mitte ein mit Schränken unterbauter, mit einer 45mm Harken Schieferplatte (2,83 X 1|35 m) überdeckter Arbeitstifch mit Gaseinrichtung, Waffer-Zu- und -Abflufs aufgeflellt iH; an der wefllichen Querwand befindet fich ein Blastifch mit zugehörigem Waffertrommelgebläfe, ein Schrank zum Aufbewahren langer Glasröhren und ein Spültifch, ferner an der FenHerwand ein gewöhnlicher Arbeitstifch, weiters an der öHlichen Querwand ein kupferner DeHillir-Apparat mit Kühler und Dampftifch nebH Zubehör, endlich an der Gangwand eine Platte auf Confolen zur Aufhellung grofser mit deHillirtem Waffer gefüllten Gefäfse.

Im Operationsraum des neuen Aachener Inflitutes befinden fich aufser geräumigen Arbeitstifchen ein grofser DeHillir-Apparat, ferner 2 Tiegelöfen mit Kohlenfeuerung, ein Muffelofen und ein Perrot’icher Gasofen.

Das chemifche Laboratorium der technifchen Staatslehranffalten zu Chemnitz befitzt ein allgemeines Experimentir-Zimmer, in deffen Mitte 2 grofse (2,50m lange und 1,38 m breite) Arbeitstifche aufgeffellt find, welche mit Wafferabflufs, mit verfchiedenen Hähnen für Wafferhochdruck-, Wafferniederdruck-, Dampf-und Gasleitung und mit Btmferifchen Luftpumpen verfehen find. An den Fenfferpfeilern befinden fich mehrere kleinere Abdampfnifchen, an der gegenüber liegenden Wand ein durch Gasbrenner geheiztes Sandbad, ein durch Dampf heizbares Wafferbad und ein Abzugfehrank. An der nördlichen Wand iH noch eine Anzahl ßunfen’ichcr Luftpumpen und an der füdlichen Wand ein Dampftrockenfehrank angebracht.

173-

Schwefel-

wafierftoff-

raum.

Für eine nicht geringe Zahl von Arbeiten ift die Verwendung von Schwefel-wafferftofif unerläfslich. Benutzen die Laboranten diefes Gas an ihren Arbeitstifchen oder bereiten fie daffelbe gar (was allerdings fehr feiten Vorkommen durfte) an diefen Stellen felbft, fo wird die Luft des Arbeitsfaales durch das übel riechende Gas in fehr beläftigender Weife verunreinigt. Kolbe hat defshalb zuerft beim Bau des chemifchen Inftitutes zu Leipzig fowohl die Bereitung des Schwefelwafferftoffes, als auch das Arbeiten damit in je einen befonderen Raum verlegt, und feit jener Zeit ift man beim Bau neuer Inftitute diefem Beifpiele gröfstentheils gefolgt.

Das Schwefelwafferftofifzimmer läfft man an die gröfseren Arbeitsfäle nicht unmittelbar anftofsen ; namentlich follte dies niemals beim quantitativen Laboratorium gefchehen. Stets füllten entweder noch einige andere Zimmer zwifchen dem Schwefelwafferftofifraum und dem betreffenden Arbeitsfaal angeordnet werden, oder noch beffer, es follte diefer Raum an einem luftigen Bdurgang gelegen und nur von diefem aus zugänglich fein.

Sehr bemerkenswerth iH die Anordnung diefes Raumes im neuen chemifchen Inflitut zu Giefsen; man gelangt dort in den SchwefelwafferRoffraum nur von einer offenen Terraffe aus, fo dafs er nach dem Inneren des Haufes keine unmittelbare Verbindungsthür hat.

Die Bereitung des Schwefelwafferftoffgafes gefchieht gegenwärtig ziemlich häufig in einem befonderen Raume des Sockel-, bezw. Kellergefchoffes, wo das dargeftellte

Gas in grofsen Behältern (Gafometern) gefammelt und von da aus mittels Bleiröhren nach jenen Räumen, wo damit gearbeitet werden foil, geleitet wird; diefer Raum foil von den benachbarten Gelaffen thunlichft abgefchloffen, am beften mit einem befonderen Zugänge vom Hofe aus verfehen fein. Doch gefchieht die Schwefel-wafferftoffbereitung nicht feiten im betreffenden Arbeitsraume felbft, mit Hilfe der von Kipp conftruirten oder anderweitiger Apparate, die zu allgemeinem Gebrauche im Schweffelwafferftoffraum aufgeftellt find.

Das Arbeiten mit Schwefelwafferftoff kann felbftredend nicht an offenen Arbeitsplätzen gefchehen, fondera mufs in gefchloffenen Abzugsfehränken vorgenommen werden, welche im Allgemeinen die gleiche Einrichtung, wie die in Art. 156 bis 161 befchriebenen Schränke haben. Nach Kolbe s Vorgang wird häufig für die kleineren Fällungen auch hier in einem längeren Abzugsfehrank eine Reihe von kleineren Nifchen oder Zellen hergeftellt, in deren jede ein mit Glashahn verfehenes Rohr führt. Für Arbeiten von gröfserem Umfange find gröfsere und ungetheilte Abzugsfehränke erforderlich. Alle diefe Abzugseinrichtungen, wie auch der ganze Schwefel-wafferftoffraum überhaupt, bedürfen einer befonders kräftig wirkenden Füftung.

Die von Kolbe angegebene Einrichtung des Abzugsfehrankes mit Schwefelwafferftoffzellen¹⁷⁴) ift in Fig. 168 17 5) dargeftellt.

Höhe, 25cm Breite und

cm

Auf der Arbeitsplatte flehen 8 kleine, hölzerne Schränkchen von je 60 30cm Tiefe; jedes derfelben ift mit einer Glasflügelthür, deren untere Scheibe fich hoch fchieben läfft, verfehen; in Fig. 168 find 5 diefer Schränkchen gefchloffen, eines ift ganz, eines halb geöffnet, und bei einem dritten fteht man die untere Glasfcheibe halb gehoben. Wie namentlich die unten beigefügte kleine Grundrifspartie zeigt, nimmt die Breite diefer Schränkchen im rückwärtigen Theile ab ; fie enden in einem

Fig. 168.

=!L

El

!i

!r

',1

it

jl

i!

1Ï

czm

Jfolbe’tche Schwefelwafferftoffzellen im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Leipzig ¹⁷⁵).

¹ 74) Zuerft veröffentlicht in: Journ. . prakt. Chemie, Bd. 3 (1871), S. 35.

775) Facf.-Repr. nach: Robins, E. C. Technicalfchool and college building etc. PI. 46.

Schwefelwafferftofffchrank die durch Fig. 169 ¹⁷⁶) veranschaulichte Geftalt gegeben.

Die eingefetzten Nifchen find hier aus glafirtem Thon hergeftellt; über jeder Nifche fleht ein kleiner Wafchapparat, hauptfächlich zu dem Zwecke, damit man aufmerkfam werde, wenn ein Schwefel-wafferftoffhahn aus Verfehen offen geblieben ift. Da es bisweilen wünfchenswerth ift, erwärmte Flüffigkeiten mit Schwefelwafferftoff zu behandeln, fo hat der Boden jeder Nifche ein grofses rundes Loch, in welches ein Flammenkühler eingefetzt ift; darüber liegt eine Thonplatte, welche durch eine unter der Arbeitsplatte befindliche Gaslampe erhitzt werden kann.

Fig. 170 zeigt¹⁷⁷) die 9 Schwefelwafferftoffzellen im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin im Grundrifs und in der Anficht.

Fig. 170.

no

:i

fTTTTI

Fi g. 169.

von oben nach unten reichenden Schlitz von 4cm lichter Weite. Sämmtliche Schlitze münden in einen dahinter gelegenen wagrechten Abzugscanal, welcher nach dem Saugfchlot führt. Das oberhalb der Schränkchen gelegene Bleirohr leitet das Schwefelwafferftoffgas vom Gasbehälter durch je ein rechtwinkelig abzweigendes Rohr in die Schränkchen ein; jedes Zweigrohr ift mit einem befonderen Abfchlufs-hahn verfehen, vorn nach abwärts gebogen und ragt durch die Mitte der Decke in den Karten hinein, fo dafs über diefes Endftück ein Gummifchlauch gefchoben werden kann. Die Gefäfse mit der Flüffig-keit, in welche Schwefelwafferftofif eingeleitet werden foil, werden in die Schränkchen geftellt ; die das Gas einleitende Glasröhre wird mittels Gummifchlauch mit dem unter der Decke ausmündenden Schlauch-anfatz verbunden und der Hahn geöffnet.

Neben den 8 kleinen Schränkchen befindet fich noch ein neunter gröfserer mit 2 Glasflügelthüren ; derfelbe ift gleichfalls durch einen lothrechten Schlitz mit dem Abzugscanal und dem Saugfchlot verbunden. Diefer Schrank dient theils zur Aufnahme gröfserer, in die kleineren Schränkchen nicht paffender Gefäfse, theils zum Einleiten von Schwefelwafferftoff in folche Flüffigkeiten, welche dabei erwärmt werden müffen. Im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz hat v. Pebal dem Kolbe fchen

it

\]

fl;

lea__es

Schwefelwafferftoffzellen im chemifchen Inftitut der Univerfität Graz ¹⁷⁶).

zu

, Auch hier mündet der hinter den Zellen entlang laufende Abzugscanal in den Saugfchlot. Im Schwefelwafferftoffraum befinden fich aufserdem noch ein grofser Entwickelungs-Apparat, 2 weitere Ab-dampffchränke, ein Tifch für Filtrirarbeiten etc. mit den nöthigen Gasausläffen und einem Waffer-hahn für die Luftpumpe, endlich ein Spültrog zum Reinigen der Geräthe.

Die Abzugsfehränke mit Zellenanordnung haben fich nicht immer bewährt ; für die Einzelzelle wirkt der gemeinschaftliche wagrechte Abzugscanal nur dann völlig ausreichend, wenn alle übrigen Zellen luftdicht verfchloffen find ; letzteres läfft Sich nur Schwer erzielen. Man hat defshalb in einigen Fällen von diefer

Schwefelwafferftoffzellen im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin¹⁷')- — ¹/⁵⁰ n> Gr.

U6) Nach ebendaf.

¹⁷⁷) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauvv. 1882, Bl. 12a.

Einrichtung abgefehen und einen gewöhnlichen Abzugsfehrank, in welchem einige Kipp'iche Apparate aufgeftellt find, angeordnet.

174.

Stinkraum

und

Stinkhalle.

Für Arbeiten mit anderen, befonders übel riechenden Stoffen, bezw. für fonftige von der Entwickelung fchädlicher oder übel riechender Dämpfe begleitete Operationen (wie Ammoniak, Chlor, Unterfalpeterfäure etc.) iff in vielen chemifchen Inftituten gleichfalls ein befonderer Raum, der fog. Stinkraum, vorhanden. Bisweilen vereinigt man denfelben mit dem Schwefelwafferftoffraum, in manchen Fällen auch mit dem Operationsraum.

Man hat fich in manchen chemifchen Inftituten damit begnügt, dafs man die Operationen mit den gedachten übel riechenden und beläftigenden Subftanzen in offene oder mit leicht zu öffnenden grofsen Fenftern verfehene Hallen, die fog. Stinkhallen, oder auf bedeckte, felbft unbedeckte Terraffen etc. verwiefen hat. Allein die am beften gelüfteten Räume, ja felbft ganz offene Hallen gewähren nur fehr unvollkommenen Schutz gegen fchädliche Dämpfe und Gafe, wenn letztere nicht an der Stelle, wo fie in die Fuft gelangen, fofort durch kräftig wirkende Abluft-Canäle aus dem Raume entfernt werden. Defshalb fpielen in jedem Stinkraum, neben den erforderlichen Arbeitstifchen, gut entlüftete Abzugseinrichtungen die Hauptrolle.

Die offenen Terraffen oder auch Altane, bedeckt oder unbedeckt, erweifen fich im Winter als ziemlich unzweckmäfsig ; indefs find fie für manche Arbeiten, namentlich folche, bei denen man unmittelbares Sonnenlicht benöthigt, nicht unvor-theilhaft.

*75-Raum f. feuergefährliche Stoffe.

176.

Wagezimmer.

Auch für die Operationen mit feuergefährlichen und mit leicht explofibeln Subftanzen wird nicht feiten ein befonderer Raum vorgefehen. Das Arbeiten mit Gasflammen oder fonftigem Feuer ift hier völlig ausgefchloffen ; das Abdampfen, Deftilliren etc. gefchieht am beften in geeignet conftruirten Dampfbädern, welche theils in Abdampffchränken, theils auf dem Arbeitstifch angebracht fein können.

Ift eine kiinftliche Erhellung diefes Raumes erforderlich, fo wird diefe mittels elektrifchen Fichtes bewirkt.

Bisweilen hat man die in Rede flehenden Arbeiten gleichfalls in offene Hallen, auf Terraffen, felbft in Höfe verlegt; doch gilt das im vorhergehenden Artikel in diefer Beziehung Gefügte auch hier.

In der unmittelbaren Nähe der gröfseren Arbeitsfäle ift der Raum mit den feineren Wagen anzuordnen. Da die in diefen Sälen fich entwickelnden faueren Dämpfe die Metalltheile der Wagen angreifen, darf das Wagezimmer mit dem betreffenden Arbeitsfaal nicht unmittelbar durch eine Thür verbunden fein.

man

Am beften ift es, die Wagen auf ftandficheren Tifchen aufzuftellen, die man durch Mauerung von Pfeilern auf folider Unterlage gewinnen kann. Doch zieht es vor, an den Wänden Tifchplatten auf eingemauerten Confolen zu lagern und die Wagen auf diefe zu ftellen; alsdann müffen diefe Wände thunlichft frei von Er-fchütterungen gehalten, bei Anordnung gewiffer Räume in dem darunter gelegenen Gefchofs fonach hierauf Rückficht genommen werden. Auch das Anbringen von Thiiren in folchen Wänden ift aus gleichem Grunde unzuläffig.

Bisweilen werden auch andere feinere Inftrumente, die für die in den grofsen Arbeitsfälen auszuführenden Operationen noth wendig werden können, im Wagezimmer aufbewahrt.

In gröfseren Inftituten genügt ein Wagezimmer nicht; in der Nähe jedes bedeutenderen Arbeitsraumes wird auch ein Gelafs für Wagen vorgefehen.

Das Privat-Laboratorium des Inftituts-Vorftandes ift mit allen Einrichtungs-gegenftänden auszurüften, deren er für feine Arbeiten bedarf. Hierzu wird vor Allem ein grofser, thunlichft vollkommen ausgeftatteter Arbeitstifch gehören; ferner wird ein Abdampffchrank mit mehreren Abtheilungen, deren jede in befonderer Weife eingerichtet ift, nicht fehlen dürfen. Spül- und Ausgufsbecken, Bücher Materialien- und Reagentien-Schränke etc., fo wie alle diejenigen Einrichtungsgegen-ftände und Apparate, welche für die Sonderrichtung der bezüglichen wiffenfchaft-lichen Unterfuchungen nothwendig lind, vervollftändigen die Ausrüftnng.

177.

Privat-

Laboratorium

des

Profeffors.

178.

Kleider

ablagen.

Im chemifchen Inftitut zu Greifswald enthält das Privat-Laboratorium des Profeffors zunächft an der Fenfterwand einen grofsen Arbeitstifch mit Eichenplatte und 3 in diefelbe eingelaffene Spülbecken von Porzellan; in der Mitte des Zimmers fteht ein gröfserer Tifch, welcher mit einer Harken Schieferplatte belegt ift, auf der kleinere Feuerarbeiten und Deftillationen vorgenommen werden können. An der Mittelwand befindet fich der in Fig. 164 (S. 206) bereits dargeftellte und in Art. 163 (S. 206) befchriebene Abdampffchrank mit 3 Abtheilungen und einem damit zufammenhängenden Trockenfchrank (fiehe Art. 164, S. 207). In der Ecke, neben der Thür, ift ein Spül- und Abwafchtifch angeordnet, darüber ein Ablaufbrett; ein kleiner Tifch dient zur Aufnahme einer Luftpumpe ; daran fchliefst fich ein Tifch mit eichener Platte zur Aufnahme von Inftrumenten ; die chemifche Wage ruht auf einer Confole-Platte.

Das Privat-Laboratorium des Profeffors für analytifche Chemie an der technifchen Hochfchule zu Hannover enthält unter den Fenftern einen mit Gas und Waffer verforgten Arbeitstifch, an der Rückwand zwei (auch für Schwefelwafferftoff-Arbeiten eingerichtete) Abdampffchränke, welche mittels eines zwifchen denfelben angebrachten Schiebefenfters vereinigt werden können, und eine von beiden Seiten zugängliche Nifche für Elementar-Analyfen. Vor dem Laboratorium liegen zwei kleine Nebenräume, als Wagezimmer und Spülraum dienend; in letzterem hat auch ein Waffertrommelgebläfe Platz gefunden.

Im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin hat der Dirigent einen zweifenftrigen Raum, welcher fich einerfeits an das Wagezimmer anfchliefst, auf der anderen Seite aber in ein Arbeits- oder Sprechzimmer führt ; letzteres ift auch vom Eingangsflur unmittelbar zugänglich. Im Privat-Laboratorium liehen 2 Arbeitstifche, 3,2 m lang und 1,2 m breit, reichlich mit Waffer- und Gashähnen ausgeftattet ; die Abdampfnifchen von 1,5 und 2,o m Länge find fo eingerichtet, dafs die Schiebefenfter ohne Zwifclien-pfoften fich in einander fchieben und nach dem Oeffnen die ganze Oeffnung frei laffen. Im Uebrigen find in diefem Laboratorium für alle vorkommenden Arbeiten entfprechende Einrichtungen getroffen.

Die Kleiderablagen fpielen in chemifchen Inftituten in fo fern eine andere Rolle, als in manchen fonftigen wiffenfchaftlichen Anftalten, weil die Laboranten vor dem Betreten der Arbeitsräume nicht nur die Oberkleider ablegen, fondern fich darin auch zum Theile umzukleiden pflegen. Hiernach mufs deren Lage im Gebäude und ihre Einrichtung vorgefehen werden. Häufig werden Kleiderfchränke, die in eine entfprechende Anzahl von verfchliefsbaren Abtheilungen getrennt find, angeordnet.

e) Dienftwohnungen.

179.

Wohnung

des

Faft in allen Theilen eines chemifchen Inftitutes entwickeln fich Dämpfe und Gafe, welche auf den menfchlichen Organismus beläftigend, in vielen Fällen fchädigend Voritandes. einwirken. Defshalb ift bei der Anordnung der Dienftwohnungen überhaupt, ins-befondere bei der Anordnung der Familienwohnung des Inftituts-Vorftandes, grofse Vorficht zu beobachten.

Ueber die Nothwendigkeit einer Dienftwohnung für den Leiter eines chemifchen Inftitutes ift fchon an früheren Stellen diefes Heftes gefprochen worden, und es giebt nur fehr wenige Anlagen diefer Art (z. B. chemifches Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg etc.), bei denen eine folche Wohnung fehlt. Soll letztere ihrem Zwecke völlig entfprechen, fo mufs fie mit den Inftitutsräumen in thunlichft nahe Verbindung gebracht werden; andererfeits ift diefelbe aber, in Riickficht auf die Gefundheit der Wohnungsinhaber, von jenen Räumen möglichft

zu ifoliren; insbefondere wird darauf zu fehen fein, dafs die herrfchenden Winde die gefundheitsfchädlichen Gafe nicht unmittelbar in die Wohnräume führen. Endlich mufs der Zugang zur Wohnung des Vorftandes von den Zugängen zum Inftitut vollftändig getrennt fein. (Siehe auch Art. 54, S. 62.)

Man kann bei den ausgeführten Anlagen im Wefentlichen dreierlei Anordnungen unterfcheiden:

1)    Die Vorftandswohnung ift im Obergefchofs des Inftitutsbaues gelegen, wie z. B. in den chemifchen Inlfituten der Univerfitat zu Kiel, der technifchen Hoch-fchulen zu Aachen und Dresden, der technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz etc.

Eine folche Anordnung follte nur dort in Frage kommen, wo die Vortragsund Arbeitsräume des Inftitutes im Wefentlichen blofs in einem Sockel- und Erd-gefchofs untergebracht find; alsdann werden in das Obergefchofs nur einige wenige und auch nur folche Räume zu verlegen fein, in denen eine Entwickelung von fchäd-lichen Gafen nicht flattfindet. Zur Wohnung des Directors mufs alsdann nicht nur ein befonderer Eingangsflur, fondern auch eine eigene Treppe führen; es mufs ferner dafür Sorge getragen werden, dafs durch geeignete und mehrmalige Abfchlüffe das Eindringen von Gafen etc. überall dort verhütet wird, wo eine Verbindung mit den Inftitutsräumen gewiinfcht wurde oder unvermeidlich war.

2)    Das Inftituts-Gebäude ift im Grundrifs derart angeordnet, dafs fich an einen lang geftreckten Vorderbau mehrere Flügelbauten anfchliefsen ; die Wohnung des Vorftandes wird alsdann in einen diefer Gebäudeflügel verlegt, wie dies u. a. in den chemifchen Inftituten der Univerfitaten zu Graz und Leipzig, zum Theile auch zu Bonn gefchehen ift.

an

Man wird in einem folchen Falle naturgemäfs einen äufseren Gebäudeflügel wählen, und zwar denjenigen, dem die gefundheitsfchädliche Abluft der Laboratorien durch die herrfchende Windrichtung nicht zugeführt wird. Getrennte Zugänge und Treppenanlagen find bei einer derartigen Anordnung fehr leicht zu erzielen, eben fo eine Verbindung mit den Inftitutsräumen, welche dem Vorftande den Verkehr thunlichft erleichtert, einen nachtheiligen Einfiufs von den Laboratorien her aber aus-fchliefst. In diefes Syftem find auch diejenigen Anlagen einzureihen, bei denen an den in gefchloffener Grundform ausgeführten Inftitutsbau die Wohnung des Directors der Riickfeite angefügt ill, wie folches bei den chemifchen Inftituten der Univerfitaten zu Wien und Berlin zu finden ift.

3)    Die im Allgemeinen zweckmäfsigfte, in den meiften Fällen aber auch theuerfle Anordnung befteht in der Erbauung eines vom Inftitute zwar völlig getrennten, demfelben aber doch nahe gelegenen Vorftands-Wohnhaufes, welches mit dem erfteren durch einen gefchützten Gang verbunden ift. Bei den Inftituten der Univerfitat zu Strafsburg und der Akademie der Wiffenfchaften zu München ift u. a. in folcher Weife verfahren worden. In Freiburg liegt das Wohnhaus des Directors dem Inftitute unmittelbar gegenüber.

Die Vortheile einer völlig gefonderten Director-Wohnung find an anderen Stellen des vorliegenden Halbbandes bereits zur Genüge erörtert worden, fo dafs diefelben hier nicht zu wiederholen find; gerade diefe Vorzüge laßen aber die in Rede flehende Anordnung als die vortheilhaftefte erfcheinen.

180.

Andere

Docenten-

zwei

Auch für den zweiten Profeffor der Chemie, jedenfalls für einen oder Affiftenten find Wohnungen vorzufehen. Letztere beftehen in der Regel aus nur je zwei Stuben und find bald mit der WUhnung des Vorftandes uçter einem Dache, Wohnungen.

bald an folchen Stellen des Inflituts-Gebäudes gelegen, wo die Gefundheit der Inhaber derfelben nicht gefährdet ift. Bei der zweiten Profeffor-Wohnung find diefelben Rückfichten zu beobachten, wie bei der Wohnung des Vorftandes, wefshalb man diefe beiden Wohnungen in daffelbe Obergefchofs, bezw. in den gleichen Gebäude-fliigel, in daffelbe abgefonderte Wohnhaus verlegen wird; doch empfiehlt es fich, die zwei Wohnungen durch eigene Eingänge und Treppen von einander zu trennen.

181.

Wohnungen

für

Diener

etc.

Die Dienftwohnungen für den Mechaniker, die Diener, den Heizer, den Hauswart etc. werden in der Regel in das Sockelgefchofs verlegt und, wenn möglich, nicht zu entfernt von ihren Arbeitsflätten angeordnet.

Im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München hat man für die Affiftenten und die Bedienfteten ein befonderes Wohnhaus unmittelbar an die Laboratorien angebaut.

Im Uebrigen mufs bezüglich der Anordnung aller im Vorftehenden befprochenen Dienftwohnungen auf die unter g vorzuführenden Beifpiele von Inflitutsbauten ver-wiefen werden.

f) Innerer Ausbau.

i) Fufsböden, Wände und Decken.

182.

Fufsböden.

183.

W ände, Fenfter u. Thüren.

In Rückficht auf die faueren und ätzenden Fliiffigkeiten, welche in den ver-fchiedenen Arbeitsräumen eines chemifchen Inftitutes vielfach verfchiittet und ver-fpritzt werden, und in Anbetracht der vielen fonftigen Verunreinigungen erfcheint Gufsafphalt als der geeignetfte Fufsbodenbelag. Das unfreundliche und wenig reinliche Ausfehen deffelben war indefs mehrfach Anlafs, dafs man die Anwendung von Afphaltfufsböden thunlichft einfchränkte oder ganz vermied.

So hat man in manchen Inftituten nur in jenen Arbeitsräumen, wo Verfchütten von ätzenden Flüffigkeiten und Verunreinigungen befonders häufig Vorkommen, Afphalteftrich ausgeführt, im Uebrigen aber kieferne oder eichene Riemenböden zur Anwendung gebracht; doch wurden im letzteren Falle hie und da Schutzvorkehrungen gegen mögliche Schwammbildung etc. getroffen.

In mehreren Arbeitsräumen des chemifchen Inllitutes der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg wurden, je nach der mehr oder weniger ftarken Benutzung, eichene oder kieferne Stabfufsböden verlegt; zum Schutze derfelben gegen Schwammbildung wurden fowohl der Erdboden des Erdgefchoffes, als auch die Oberfläche fämmtlicher Gewölbe afphaltirt und die Fufsböden hohl auf Lagerhölzern befeftigt.

In vielen Faboratorien find ausfchliefslich hölzerne Riemen- oder Stabfufsböden zur Ausführung gekommen ; man hat diefelben wohl auch in Afphalt gelegt. In einigen Fällen wurde an befonders gefährdeten Stellen eine Sicherung getroffen.

In den Arbeitsfälen der organifchen Abtheilung des chemilchen Inftitutes der Akademie der Wiffen-lchaften zu München befindet fich ringsum an den Wänden ein lm breiter Afphaltftreifen, airf dem die Spül- und die Abdampfeinrichtungen flehen ; in diefem Streifen ift auch eine Afphaltrinne für den Ablauf von Waffer etc. angeordnet etc.

In den übrigen Räumlichkeiten eines chemifchen Inftitutes werden faft ausfchliefslich hölzerne Fufsböden verwendet. Einiger behänderer Fufsboden-Conftructionen, welche gewiffe Räume erfordern, gefchah bereits im Vorhergehenden Erwähnung.

ver-

Die Wände, welche der vielen darin nothwendigen Canäle und fonftigen Durchhöhlungen wegen wohl niemals in Bruchftein-, fondern ftets in Backfteinmauerwerk auszuführen fein werden, find in den Arbeitsräumen mit einem Anftrich zu verfehen, der durch die in jenen Räumen fich entwickelnden Gafe und Dämpfe thunlichft wenig beeinflußt wird ; insbefondere werden alle bleihaltigen Farben zu meiden fein.

Es empfiehlt fich, die Wände, zum minderten in ihrem unteren Theile, glatt zu fchleifen und dann mit Oelfarbe, beffer mit Wachsfarbe anzuftreichen.

Bezüglich des Oelfarbenanftriches der Fenfter, Thüren etc. gilt das Gleiche; auch hier find bleihaltige etc. Stoffe auszufchliefsen. In den Fenftern richtet man einzelne Flügel, bezw. Scheiben zum Oeffnen ein, fei es, dafs man fie herausklappt oder nach Art der gewöhnlichen Luftflügel ausbildet; finden plötzliche Gasentwickelungen ftatt, fo kann man durch Oeffnen diefer beweglichen Fenftertheile die Entlüftung des Raumes wefentlich befchleunigen.

184.

Decken

und

Deckenlichter

185.

Heizung.

Die Sockelgefchofsräume werden wohl flets überwölbt; doch empfiehlt fich eine gleiche Conftruction auch für die meiften Arbeitsräume, da faft in allen derfelben mit offenen Flammen hantirt wird und die Feuersgefahr eine nicht unbedeutende ift.

Wie in Art. 147 (S. 183) gezeigt worden ift, erhalten die gröfseren Arbeitsräume in der Regel Tiefen von 10 bis 12m; läfft fich deren Decke nicht an die Dach-Conftruction aufaängen, fo werden fie wohl auch durch eiferne Säulen geftützt. Diefe Stützen füllten niemals in den Gängen zwifchen den Arbeitstifchgruppen ftehen, fondera innerhalb letzterer angeordnet werden.

Die ftiitzenden Eifenfäulen, fonftige Eifentheile der Decken-Conftruction, eiferne Befchläge etc. fchütze man durch einen gut deckenden Anftrich gegen die Einwirkung fauerer Dämpfe und anderer Gafe, die deren allmähliche Zerftörung herbeiführen würden.

Dienen Deckenlichter zur Erhellung der Arbeitsräume, fo verwende man am beften Mouffelin-Glas für diefelben.

Schliefslich fei noch bezüglich der Fufsböden, Wände, Decken etc. auf das bei den phyfikalifchen Inftituten (Art. 97 u. 98, S. 116 u. 117) hierüber Gefagte verwiefen.

2) Heizung und Lüftung.

Die eigenartigen Verhältniffe, welche in den chemifchen Inftituten in Folge der Aufgabe, die fie zu erfüllen haben, obwalten, bedingen in der Art und Weife, wie zur kalten Jahreszeit die Räume derfelben erwärmt werden, gleichfalls eigenartige Einrichtungen. Das Gleiche, vielleicht in noch höherem Grade, gilt von den Lüftungs-Einrichtungen folcher Anftalten, und es find diefelben, in ihrem Zufammenhange mit den Heizungs-Anlagen, von grofser Wichtigkeit und Bedeutung.

Die Bedingungen, welche für eine vollkommene Heizeinrichtung eines chemifchen Inftitutes (nach Intze ¹⁷⁸) gefleht werden müffen, laffen fich in folgender Weife zufammenftellen :

7.) gleichmäfsige und ftändige Erwärmung der benutzten Räume auf ca. 18 Grad C. bei den verfchiedenften äufseren Temperaturen und Windrichtungen im Winter, und ß) Abkühlung der Räume im Sommer auf mindeftens 20 Grad C., damit die Praktikanten während der Sommermonate durch die Hitze nicht vertrieben werden;

-() fchnelle Erwärmung, bezw. Abkühlung aller Räume, befonders derjenigen, welche nur während einer kurzen Zeit des Tages benutzt werden, um keine Wärme zu verfchwenden und um die rechtzeitige Erwärmung vollftändig in der Hand zu haben ;

§) Vereinigung fämmtlicher Einzeleinrichtungen an einer Stelle in der Weife, dafs der Heizer in jedem Augenblicke weifs, ob in den zu heizenden Räumen der

i86.

Ofenheizung.

geforderte Wärmegrad herrfcht, um hiernach durch Stellung von Regiftern etc. eine fchnelle Aenderung eintreten zu laffen.

Alle diefe Bedingungen find kaum in einem einzigen Inftitute in ausreichender Weife erfüllt worden.

Für das chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg wurde als Heiz-bedürfnifs feftgeftellt, dafs

a) die Flure und Vorräume auf 10 Grad C.,

ß) die Hörfäle und Arbeitsräume auf 20 Grad C. und

Y) die Sammlungs- und Nebenräume nach Erfordernifs auf 15 bis 20 Grad C. bei einer Aufsen-lemjjeratur von —20 Grad C. zu erwärmen feien.

Nur in älteren Inftituten und in einigen kleineren Anlagen aus neuerer Zeit ift für die Erwärmung der Räume die gewöhnliche Ofenheizung in Anwendung gekommen.

Dies ift im alten Inftitut der Univerfität zu Giefsen und in jenem fo wird im Inftitut zu

Heidelberg der Fall. Eben Greifswald die Heizung, mit Ausnahme des grofsen Flörfaales, durch Kachelöfen nur für kurze Zeit benutzt wird, find eiferne Oefen aufgeftellt; bei ftrengerer Kälte wird dieier Hörfaal. fo wie auch der grofse Arbeitsraum durch einen im Sockelgefchofs

bewirkt ; in letzterem, der meift

untergebrachten Luftheizofen erwärmt.

zu

Auch das chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu München und das ältere Aachener Inftitut haben Ofenheizung erhalten.

In den meiften Anftalten ift eine Sammelheizungs-Anlage eingerichtet, und es find fowohl Feuerluftheizung, als auch Waffer- und Dampfheizung zur Ausführung gekommen.

In einigen älteren und in wenigen neueren chemifchen Inftituten hat man fich für Feuerluftheizung entfchieden, in den neueren Anftalten wohl defshalb, weil bei diefem Syfteme mit der Heizung die Lüftung fich fehr leicht vereinigen läfft.

Wie eben erwähnt wurde, werden im Greifswalder Inftitut bei ftrengerer Kälte die beiden gröfsten Räume mittels Feuerluftheizung erwärmt.

Im Inftitut der Bergakademie zu Berlin ift diefes Heizungs-Syftem durchwegs zur Anwendung gekommen. Die Erwärmung gefchieht mittels zweier im Sockelgefchofs aufgeftellter Luftheizungsöfen, denen die frifche Luft durch 2 unter dem Fufsboden gelegene Canäle zugeführt wird; von den Ofenkammern fteigen die Warmluft-Canäle l’othrecht nach den zu heizenden Räumen empor. Die beiden grofsen Laboratorien-Räume find mit elektrifch fignalifirenden Queckfilber-Thermometern verfehen, deren Leitungen nach den an den Feuerftellen im Sockelgefchofs angebrachten Druckknöpfen führen; jedes Thermometer hat zwei folcher Knöpfe, welche beim Niederdrücken die Ueberfchreitung, bezw., Unterfchreitung der Normal-Temperatur unter Angabe der Saalnummer durch Klingeln anzeigen.

Die Feuerluftheizung im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Dresden ift nach dem gleichen Syfteme, wie im Hauptgebäude (fiehe Art. 68, S. 76) durchgeführt.

Im neuen Giefsener Inftitut werden die zwei grofsen Arbeitsfäle mittels Feuerluftheizung erwärmt.

Verhältnifsmäfsig fehr feiten kam in chemifchen Inftituten die Wafferheizung zur Ausführung, und felbft in den wenigen Fällen hauptfächlich aus dem Grunde, weil die Anlage einer Dampfheizung nicht erreichbar war.

Dies trifft beifpielsweife beim Klaufenburger Inftitut zu, wo von einer Dampfheizung der grofsen Koftfpieligkeit wegen abgefehen werden muffte und eine Heifswafferheizung in Anwendung gekommen ift-Eine kurze Befchreibung diefer Anlage ift in der unten genannten Schrift ¹⁷⁹) zu finden.

Die in den neueren Inftituten am häufigften ausgeführten Einrichtungen gehören Dampfheizung. dem Syfteme der Dampfheizung, und zwar fowohl der unmittelbaren, als auch der Dampfwaffer- und Dampfluftheizung, an. In der That empfiehlt fich in den aller-meiften Fällen für den fraglichen Zweck die Verwendung des Wafferdampfes; denn:

187.

Feuer

luftheizung.

188.

W afferheizung.

189.

U9) Fabinyi, R. Das neue chemifche Inftitut der königl. ungarifchen Franz-Jofefs-Univerfität zu Klaufenburg. Buda-

221

a) In einem chemifchen Inftitute ift für Bäder, Trockeneinrichtungen, Deftil-lations-Apparate und manche andere Laboratoriumszwecke vielfach Wafferdampf nothwendig ; in manchen neueren Laboratorien ift es geradezu Bedingung, dafs dem Chemiker jederzeit Wafferdampf zur Verfügung ftehen folle; diefer Umftand allein weist fchon auf die Anlage einer Dampfheizung hin, weil es fich fonft nicht lohnen würde, lediglich für den zumeift geringen Bedarf zu chemifchen Arbeiten einen Dampfkeffel ununterbrochen zu heizen.

ß) Verfchiedene Verfuche und fonftige chemifche Arbeiten, eben fo Luftpumpen etc. bedürfen einer Triebkraft, und eben fo ift für die immer mehr fich verbreitende elektrifche Beleuchtung eine Dynamo-Mafchine nothwendig, die gleichfalls durch eine motorifche Kraft in Thätigkeit zu fetzen ift; eine Dampfmafchine kann allen diefen Zwecken dienen.

¹

Facf.-Repr. nach: Robins, E. C. Technical fchool and college building etc. London 1887. PI. 52.

Y) Es wird noch fpäter gezeigt werden, dafs eine allen Anforderungen ent-fprechende Lüftungs-Anlage des mafchinellen Betriebes nicht entbehren kann, fo dafs ein vorhandener Dampfmotor auch für diefen Zweck Anwendung finden kann.

8) Eine Dampfheizung geftattet am beften die Vereinigung der gefammten Heizeinrichtungen an einer einzigen Sammelftelle; ja man kann die letztere fogar in ein befonderes kleines Nebengebäude (Keffelhaus) verlegen, wie dies u. A. in den Inftituten der technifchen Hochfchulen zu Braunfchweig und Aachen (Neubau) gefchehen ift.

Im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg wurde eine Dampfheizung, unter Benutzung der für das Hauptgebäude vorgefehenen Wärmequelle (fiehe Art. 68, S. 77); vorgefehen, die in ganz ähnlicher Weife wirkt, wie im Hauptgebäude. Die Vorwärmung der Zuluft findet in der Axe des Haufes in Heizkammern ftatt, welche unter dem grofsen Hörfaal für anorganifche Chemie liegen ; von da aus wird fie bis zu den Nutzräumen fortgeführt, in denen fie hinter den Dampfheizkörpern ausftrömt und, dafelbfl kreifend, durch die Heizkörper weiter auf den erforderlichen Wärmegrad gebracht wird. (Siehe auch Art. 197.)

Auch im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig (fiehe Art. 68, S. 76) erfolgt die Heizung durch Dampfröhrenöfen , welche durch fog. Ventilftücke vom Sockelgefchofs aus geregelt werden können.

Die Dampfwafferheizung ift zuerft im chemifchen Inftitut der Univerfität zu

Leipzig eingeführt worden.

Jeder der 4 grofsen Arbeitsfäle des Leipziger Inflitutes wird durch 4 runde, eiferne Dampfwaffer-öfen geheizt ; das an der Decke hinlaufende eiferne Rohr leitet den Wafferdampf aus dem Dampfkeffel zu den Oefen ; das in letzteren condenfirte Waffer fliefst durch eine befondere Leitung in den Keffel zurück. Auch die Heizung des grofsen Hörfaales gefchieht mittels Wafferdampf, welcher zahlreiche und verzweigte, unter dem Fufsboden gelegene Rohrleitungen durchftrömt; die erwärmte Luft dringt unter den Sitzplätzen durch Oeffnungen in den Saal, eine Anordnung, die keineswegs nachahmenswerth ift. Der Dampfkeffel ift im Sockelgefchofs, ziemlich in der Mitte des Haufes gelegen, aufgeltellt.

ver-

dem der Dampf geleitet wird. Im grofsen Hörfaal, der nur von Zeit zu Zeit geheizt wird, find ftatt der Wafferöfen einfache, fchlangenförmig gewundene Dampfrohre als Heizkörper verwendet, welche in Nifchen aufgeftellt find; letztere können, je nach der

mit der Saalluft oder mit der äufseren Luft in

Nach dem Beifpiel der Leipziger Anftalt wurde auch für das chemifche Inftitut der Univerfität zu Budapeft Dampfwafferheizung vorgefehen. Diefelbe wird mittels zweier ungleich grofser Dampfkeffel bewirkt, welche alle Dampfwafferöfen des Haufes (auch die Dampf-Apparate im Sockelgefchofs und fchiedene Arbeitsftellen) mit Dampf verfehen. Die Dampfwafferöfen beftehen aus einem Doppelcylinder, in deffen Zwifchenraum das Waffer enthalten ift, zu

Stellung der unten angebrachten Schieber und Klappen Verbindung gebracht werden.

Im chemifchen Inftitute der Akademie der Wiffenfchaften zu München beftehen die Heizkörper

um-

190.

Dampfwaffer

heizung.

theils aus Dampfwafferöfen, theils aus Dampfrohr-Spiralen. Der Dampf wird in 2 grofsen Keffeln, welche fich in dem iin Haupthofe gelegenen Keffelhaufe befinden, erzeugt und gelangt in frei liegenden wickelten Rohren nach allen Theilen des Gebäudes. Die Hörfäle werden durch Spiralen geheizt ; im

191.

Dampf

luftheizung.

192.

Gemilchte

Heizung.

193.

Abkühlung.

194.

Lüftung.

grofsen Hörfaal find aufserdem noch 2 kleine Oefen aufgeftellt. In den Arbeitsfälen find je 4 Oefen angeordnet und nebftbei noch 2 kleine Spiralen, welche als Referve-Heizkörper dienen.

Die Anwendung der Dampfwafferheizung empfiehlt fich nur dann, bezw. nur für diejenigen Räume eines chemifchen Inftitutes, bei denen eine möglichft gleichförmige Temperatur erwtinfcht ift und welche befonders kräftig wirkender Lüftungs-Einrichtungen nicht bedürfen.

So z. B. wird in derartigen kleineren Räumen des Inftitutes der landwirtschaftlichen Hochfchule zu Berlin die frifche Zuluft an den Heizkörpern, welche an den Aufsenmauern aufgeftellt find, vorgewärmt, während die verdorbene Abluft durch bis über das Dach geführte Rohre abzieht.

Weit häufiger ift die Dampfluftheizung in Anwendung gekommen; fie verdient auch vor der unmittelbaren Dampfheizung und der Dampfwafferheizung den Vorzug, weil erftere eine fehr rafche Erwärmung geftattet und fich mit ihr in leichter und einfacher Weife eine kräftige Lüftung vereinigen läfft.

Im neuen chemifchen Inftitut zu Aachen gelangt die frifche Zuluft durch einen unter dem Heizergange liegenden unterirdifchen Canal in die Heizkammer, ca. 3000 m Gefammtlänge erwärmt wird ; der Dampf hierzu wird mafchine, zum gröfsten Theile unmittelbar durch einen gröfseren Dampfkeffel vom Keffelhaus her geliefert. Die erwärmte Luft wird von der Heizkammer aus durch gemauerte und forgfältig geputzte Canäle den einzelnen Räumen zugeführt; es gehen von der Heizkammer 10 getrennte, nahezu wagrechte Hauptcanäle für warme Luft nach den verfchiedenen Räumen im Erdgefchofs ; aufserdem find noch 4 lothrechte kleinere Canäle nach den unmittelbar über der Heizkammer gelegenen Räumen des Erdgefchoffes geführt. (Siehe auch Art. 197 1S0.)

Je nach der Beftimmung der verfchiedenen Räume eines Inftitutes wird wohl auch die Erwärmung derfelben in verfchiedener Weife bewirkt. Vor Allem pflegt dies bezüglich der Dienftwohnungen zuzutreffen, welche fehr häufig durch Kachel-und ähnliche Oefen geheizt werden. Allein auch bei den Vortrags- und Arbeitsräumen find, wie dies fchon bei mehreren der vorgeführten Beifpiele gezeigt wurde, verfchiedene Heiz-Syfteme zugleich in Anwendung gekommen.

Im Inftitut der Univerfität zu Graz wurden die eine rafche Erwärmung und Lufterneuerung er-heifchenden Elör- und Arbeitsfäle mit Dampfluftheizung, unter Benutzung eines Gebläfes, verfehen ; von den übrigen Räumen wurden jene, bei denen es weniger auf ftarke Lüftung, als auf möglichft gleichförmige Temperatur ankommt, mit Dampfwafferöfen , jene, welche nur bei darker Kälte mäfsig erwärmt zu werden brauchen (grofse Treppe, Vorzimmer des grofsen Hörfaales, 2 Arbeitsräume im Sockelgefchofs etc.), mit Dampfröhrenöfen verfehen.

Im chemifchen Inditut der landvvirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin id fowoh} Dampfluft-, als auch Dampfwafferheizung, im chemifchen Inditut zu Freiburg Feuerluft- und Dampfheizung eingerichtet worden.

Es ift bereits in Art. 184 (S. 219) gefagt worden, dafs bei hohen Sommer-Temperaturen eine Abkühlung der Luft in den Arbeitsfälen ftattfinden füllte; leider find bezügliche Einrichtungen nur in äufserft geringem Mafse zur Ausführung gekommen.

wo

die Luft durch Dampfheizrohre von

zum

geringen Theile durch die Dainpf-

Bei der fchon in Art. 191 befchriebenen Heizanlage des neuen Inditutes zu Aachen war die Abkühlung der Luft während des Sommers in der Heizkammer beabdchtigt ; diefelbe follte theils durch Abkühlung mittels der bedeutenden Verbrauchswaffermenge, theils durch Benutzung der mittels Dampf getriebenen Eismafchine, indem von letzterer Kühlrohre in die Heizkammer geführt werden, bewirkt werden.

Zu denjenigen Gebäuden, in denen die Luft in befonders ftarker Weife verunreinigt wird und die defshalb auch einer befonders rafchen Lufterneuerung bedürfen, gehören unzweifelhaft auch die chemifchen Inffitute. Eine nicht geringe Zahl von zum Theile unerfahrenen Chemikern arbeiten ununterbrochen in den Räumen

ISO) Nach: Die Chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftfälifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 1879. S. 15.

einer folchen Anftalt und erfüllen, ungeachtet aller Vorfichtsmafsregeln, die Luft mit übel riechenden und fchädlichen Dämpfen und Gafen ; felbft die Geübteren und Erfahreneren können es nicht immer vermeiden, die Luft ihrer Arbeitsfäle in folcher Weife zu verderben.

Für die Lüftungs-Anlage eines chemifchen Inftitutes hat man zu unterfcheiden :

a) die Einrichtungen, welche den Vortrags- und Arbeitsräumen frifche Luft zuführen und die verdorbene Luft abführen, alfo ftets in Wirkfamkeit und von der Vornahme befonderer Arbeiten unabhängig find; man fafft diefe Anlagen wohl auch unter der Bezeichnung »Raumlüftung« zufammen;

ß) die Anlagen, welche aus den Abzugs-, Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen die Gafe abzuführen haben;

y) die Einrichtungen, mittels deren die Schwefelwafferftofifräume und Stinkzimmer entlüftet werden;

S) die Einrichtungen, mittels deren vom Experimentir-Tifch des Vortrags-faales (fiehe Art. 140, S. 174, unter Ç) und —. wenn folche vorhanden find — aus den Abzugsfchränkchen der Arbeitstifche in den Laboratorien (fiehe Art. 153, S. 193, unter Ç) die Dämpfe und Gafe abgefaugt werden; die Anlagen unter ß bis 5 werden bisweilen unter der Bezeichnung »chemifche Lüftung« zufammengefafft.

I9S-

Raumlüftung.

Was im vorliegenden Falle als Raumlüftung bezeichnet wird, deckt fich mit dem, was man unter Lüftung im gewöhnlichen Sinne zu verftehen pflegt. In Rücklicht auf die ftarke Luftverunreinigung mufs in chemifchen Inftituten, namentlich in den grofsen Arbeitsfälen und einigen anderen kleineren Arbeitsräumen derfelben, ein ungewöhnlich grofses Mafs der Lufterneuerung zu Grunde gelegt werden.

Nach Intze s Verfuchen (im alten chemifchen Inftitut zu Aachen) erzielt man in den grofsen, voll befetzten Arbeitsräumen eine reine Luft, wenn für einen Praktikanten in der Stunde 100cbm Luft zugeführt werden. Diefe Luftmenge dürfte fleh nur dann etwas vermindern, wenn man die erzeugten fchädlichen Gafe und Dämpfe mögliclift dort entfernt, wo fie entwickelt werden, d. i. bevor fie in den Raum gedrungen find; die foeben erwähnte Einrichtung der Arbeitstifche, bei der diefelben mit kleinen Abzugsfchränkchen verfehen find, ift in diefer Richtung als vorteilhaft zu bezeichnen.

Für das chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg hat Intze bezüglich

der Lüftung das folgende Bedürfnifs zu Grunde gelegt :

«) die Flure und Vorräume find ftündlich mit ca. dem V²⁻ bis i-fachen ihres Rauminhaltes zu lüften ;

20 °hm am Tage und

ß) Hörfäle erhalten eine Luftzuführung für den Kopf fund die Stunde von 00 cbm am Abend ;

y) die Laboratorien erhalten eine Luftzuführung gleich dem 2 V²⁻ b’s 3'fac^en 6es Rauminhaltes.

32 000 chm in der Stunde.

Beim Bau des Grazer Inftitutes forderte v. Pebal wenigftens eine 3-malige Erneuerung der Luft in der Stunde, was für das voll befetzte analytifche Laboratorium einer ftündlichen Luftmenge

Hiernach ergab fich eine zuzuführende Luftmenge von

von ca. 70 cbm

für den Kopf entfpricht.

Im quantitativen Laboratorium des chemifchen Inftitutes der Bergakademie zu Berlin beträgt der den Umfaffungswänden liegenden Abzugsöffnungen für die verdorbene Luft Los üm ;

1,05 m in der

Gefammtquerfchnitt der an

bei Inbetriebfetzung der Lüftungs-Anlage wurde eine mittlere Abzugsgefchwindigkeit Stunde gemeffen ; die aus dem Raume abgefaugte Luftmenge betrug hiernach l,o5 .1,05 . 3600 = 3969 chm

von

3969

— 00 cbm für die Stunde und den Kopf. Im Saal für

qualitative Analyfe, welcher einer ftärkeren Lüftung bedarf, beträgt der Querfchnitt der Abzugsöffnungen 0,8 qm, die gemeffene Gefchwindigkeit dagegen l,iom; daher ift die ftündlich abziehende Luftmenge

₌ 132 cbm für die Stunde und den Kopf.

in der Stunde oder bei 60 Praktikanten

1,10 • 0,8 . 3600 = 3168 chm oder bei 24 Praktikanten

3168

Die Frage, ob die Lüftung von der Heizung zu trennen fei, ift, wie zum Theile fchon aus den für die Heizung vorgeführten Beifpielen hervorgeht, meift in verneinendem Sinne beantwortet worden. Nur in fehr wenigen Fällen (in den Inflituten der Univerfität zu Leipzig und der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig) hat man ficli für eine folche Trennung entfchieden ; in den meiften Inftituten durchftreicht zur Winterszeit die zugeführte frifche Luft die zur Erwärmung der Räume dienenden Heizkörper.

Zur Durchführung der Lufterneuerung in chemifchen Inftituten find Lockfchorn-fteine und mechanifche Einrichtungen, bisweilen auch beide vereinigt, zur Ausführung gekommen; nur im eben erwähnten Leipziger Inftitut hat man von folchen Einrichtungen abgefehen.

In diefer Anftalt befindet fich an einer Ecke des zu lüftenden Raumes ein lothrechter Zuluft-Canal, der bis auf die Kellerfohle hinabreicht und in einer Flöhe von etwa 60cm unter der Decke des betreffenden Raumes in letzteren offen einmündet. Diefer Canal faugt unten, in Hof höhe, mittels einer feitlich angebrachten weiten Oeffnung aus dem Freien’frifche Luft auf und führt diefelbe, im Winter durch darin flehende, lang geflreckte Dampföfen erwärmt,* dem Raume zu. In gleicher Weife find lothrechte Abluft-Canäle zur Abführung der verdorbenen Luft vorhanden, die gleichfalls heizbar find ; doch foil die Noth-wendigkeit, diefe Heizung in Thätigkeit zu fetzen, nur fehr feiten eintreten 1S1).

196.

Lüftung

mittels

Lock-

fchornfteinen.

In einer grofsen Anzahl von chemifchen Inftituten ift eine Sauglüftungs-Anlage zur Ausführung gebracht und die faugende Wirkung durch Lockfchornfteine, in der Regel unter Benutzung des der Heizungs-Anlage angehörigen Rauchfchornfteines, hervorgerufen worden.

Wie fchon in Art. 187 (S. 220) gezeigt wurde, wird das chemifche Inftitut der Bergakademie zu Berlin durch eine Feuerluftheizung erwärmt. Die warme Zuluft tritt ziemlich nahe an der Decke in die einzelnen Räume ein ; im quantitativen Laboratorium find die Warmluft-Canäle fogar bis zum höchilen Punkte der Decke geführt, weil hierdurch vermieden werden konnte, dafs die eintretende warme Luft bei weiterem Aufwärtsfteigen fich fofort an der Deckenlicht-Conftruction abkühlt, bevor fie den unteren Raum erfüllt und zu den Abfaugeöffnungen zurückflrömt. Zum Abfaugen der verdorbenen Luft dient ein ca. 25 m hoher Saugfchlot von 1,5 X L2 m Querfchnitt, welcher während der kalten Jahreszeit durch das in ihm auflleigende Rauchrohr der Luftheizungsöfen erwärmt, in den Sommermonaten dagegen durch eine an feinem Fufse angebrachte Lockfeuerung auf die zur Sicherung des Abzuges der verdorbenen Luft erforderliche Temperatur geheizt wird. Während der warmen Jahreszeit ift die Richtung der Lüftung in den grofsen Arbeitsräumen, um Luftftrömungen zu vermeiden, eine der Winterlüftung gerade entgegengefetzte. Die frifche kalte Luft tritt zu diefer Zeit nahe am Fufsboden in die Säle ein, und die warme wird oben, unter der Decke, abgefaugt; es werden durch Stellung einer an den Heizkaminerri befindlichen Klappe die unter der Kellerfohle liegenden Abluft-Canäle vom Lockfchornftein abgefperrt und gleichzeitig mit den Canälen, welche den Heizkammern frifche Luft zuführen, in Verbindung gefetzt; eben fo werden die Warmluftöffnungen von den Heizkammern abgefchloffen und durch Schieberöffnung mit dem Lockfchornftein in Verbindung gebracht. Im Lockfchornftein ift ein elektrifches Anemometer angebracht, um die Ueber- oder Unterfchreitung der Normal-Gefchwindigkeit der Luft im Schlot anzuzeigen ¹⁸²).

Der innere Cylinder der im Univerfitäts-Inftitut zu Budapeft aufgeftellten Warmwafferöfen (liehe Art. 190, S. 221) fleht mittels eines im Fufsboden des betreffenden Raumes angebrachten Canales mit der äufseren Luft in Verbindung. Sind die dazu gehörigen Luftklappen geöffnet, fo kann frifche und erwärmte Luft in die Räume eingeführt werden ; man kann aber auch das Zuflrömen der äufseren Luft abfchliefsen, und alsdann kreist im inneren Cylinder des Ofens die Zimmerluft. Bei diefer Anordnung wird der Fufsboden durch die von aufsen her zugeführte kalte Luft flark abgekühlt; durch zweckmäfsigere Zuleitung der letzteren läfft fich diefem Uebelflande begegnen. — Die Abführung der verdorbenen Luft gefchieht durch einen im Mittelpunkt des Haufes errichteten Lüftungsfchlot von 1 qm lichtem Querfchnitt ; in diefen ift ein gufseifernes, 63cm weites Rauchrohr eingefetzt, welches den Rauch aus der Dampfkeffel-feuerung abführt. Von diefem Lockfchornftein gehen unterirdifche, mit Cement glatt geputzte, grofse

lsh Nach: Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 3 (1871), S. 28.

1S2) Die vorftehenden und die fchon früher gegebenen Notizen über die Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen des in Rede flehenden Inftitutes find entnommen aus: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 154.

von denen aus zu jedem Raume des Gebäudes lothrechte Abluft-Canäle abzweigen, welche in

Canäle ab

jedem Saale zwei mit Thüren und Klappen luftdicht verfchliefsbare Oeffnungen haben; die untere Oeffnung dient zur Winterlüftung, wobei die Wärme nicht abgeführt wird, während die obere, an der Decke befindliche Oeffnung für die Sommerlüftung beftimmt ift. Für die Sommerlüftung der Laboratorien ift der grofse Saugfchlot mit einem Lockfeuer verfehen ¹⁸³).

Zu beftimmten Jahreszeiten wirkt eine folche Lüftungs-Einrichtung ganz gut-allein im Frühjahr und Herbft, wo die Temperaturunterfchiede fehr geringe find, ift diefelbe ziemlich unzuverläffig. Sie erweist fich alsdann um fo unzweckmäfsiger, weil gerade in diefen Jahreszeiten vom Dienftperfonal eine ungewöhnlich grofse Aufmerkfamkeit und befonderes Verftändnifs in der Handhabung der Lüftungs-Ein

richtungen gefordert werden mufs. Auch ift zu berückfichtigen, dafs offene Lockfeuer, bezw. Lockflammen gelöfcht werden müffen, wenn man Arbeiten ausführen will, bei denen fleh exploflble Gafe (Aetherdämpfe etc.) entwickeln.

Die Ausdehnung der Räume eines chemifchen Inftitutes ift in der Regel in grechter Richtung eine fo beträchtliche, die Menge der zu- und abzuführenden Luft eine fo bedeutende, dabei die zuläffige Temperatur der Zuluft verhältnifsmäfsig fo gering zu halten, dafs eine völlig ausreichende Lüftung diefer Räume blofs durch mechanifche Einrichtungen erzielt werden kann. Nur bei Anwendung folcher gelangt einer vollftändig zuverläffigen Lüftungs-Anlage und ift gänzlich unabhängig den Unterfchieden zwifchen der Temperatur aufserhalb und innerhalb des Haufes.

wa

man zu von

Im Uebrigen haben vergleichende Koftenberechnungen, welche für beftimmte Fälle geftellt worden find, gezeigt, dafs die Luftabfaugung mittels eines Lockfchorn-fteines von bedeutenden Querfchnittsabmeffungen theuerer wird, als mafchineller

an

197.

Lüftung

mittels

mechanifcher

Einrichtungen.

Betrieb.

Es find in den verfchiedenen Inftituten fowohl Sauger, als auch Bläfer in Anwendung gekommen. Eine mafchinelle Säuglüftung findet man nur feiten, fo z. B. im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Klaufenburg.

In diefer Anftalt gefchieht die Zuführung frifcher Luft durch Zuluft-Canäle, welche durch die Heizkörper der Heifswafferheizung (fiehe Art. 188, S. 220) gezogen find. Sämmtliche Abluft-Canäle münden in einen Sammelraum von 2,5 m Querfchnitt, welcher fich auf dem Dachboden befindet und von dem aus oben zwei kurze Seitenarme in zwei Schlote führen. Durch die Mitte des einen derfelben geht das Rauchrohr der Heifswafferheizung ; der andere enthält einen Sauger von l>n Durchmeffer, der von einem Gasmotor in Betrieb gefetzt wird. Je nach Bedarf wird die Abführung der verdorbenen Luft bald durch den Lockfchornftein, bald durch den Sauger vollzogen ¹⁸⁴).

Thatfächlich verdient auch die mechanifche Drucklüftung, alfo das Einpreffen der frifchen Luft mittels einer Gebläfevorrichtung, den Vorzug. Eine folche Anlage gewährt allein die Sicherheit, dafs die gewünfehte Zuluftmenge thatfächlich an geeigneter Stelle entnommen und den Räumen wirklich zugeführt wird; durch das Einpreffen wird in letzteren die Luft verdichtet und dadurch gezwungen, durch die verfchiedenen Abluft-Canäle zu entweichen.

keine

von

man

Durch eine folche Anlage ift es auch allein möglich, zu verhüten, dafs in den den Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen abgehenden Abzugsrohren Gegenftrömung eintritt, und eben fo werden die kleinen Abzugsfchränkchen, die hie und da auf den Arbeitstifchen der Praktikanten angebracht hat (flehe Art. 153, S. 193, unter Ç) nur dann mit Sicherheit wirken können, wenn die Zuluft eingeprefft wird.

183) Die hier und an früheren Stellen gemachten Angaben über die Heizungs- und Lüftungs-Anlage des m Rede flehenden

Inftitutes find entnommen aus: Than, C. v.

184) Nach der in Fufsnote 179 (S. 220) genannten Schrift (S. 30).

Das cherritfche Laboratorium der k. ung. Univerfität in Peft. Wien 1872. S. 12.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Ein Einpreffen der frifchen Zuluft mittels Gebläfe findet im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig ftatt; fo lange die Zuluft im Winter die Temperatur von 20 Grad C. nicht erreicht, wird fie durch die Condenfations-Leitungen und durch befondere Dampfheizrohre erwärmt. Die verdorbene Luft entweicht durch über Dach geführte Rohre.

Eben fo wird im chemifchen Inftitute zu Dresden die frifche Zuluft mittels eines durch eine kleine Dampfmafchine bewegten Bläfers eingeprefft, während die Abluft durch zahlreiche Abzugs-Canäle entweicht.

ca. 572 Pferdeftärken getrieben ¹⁸³).

von

Im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz find für die Zwecke der Frifchluft-Zuführung Gebläfe (Pulfions-Ventilatoren) zur Anwendung gekommen. Die mit Dampfluftheizung verfehenen Räume diefer Anftalt (fiehe Art. 192, S. 222) erhalten erwärmte, bezw. frifche kalte Zuluft von 5 gemauerten Heizkammern, welche einen Gefammtluftraum von 5154chm befitzen ; jede Kammer ift mit Klappen verliehen, damit man den Luftzutritt regeln und nach Bedarf kalte Luft mit der erwärmten mifchen kann. Aus den Heizkammern gelangt die Luft durch lothrechte Canäle nach 6 Laboratoriumsräumen ; aus letzteren läfft man fie, wenn eine fehr rafche Lufterneuerung nothwendig ift, unmittelbar durch weite Abluft-Canäle, gewöhnlich aber durch die zahlreichen Abzugsrohre der Abdampfeinrichtungen etc. entweichen. Die Gebläfe werden durch eine liegende Dampfmafchine

Bei den hier vorgeführten Beifpielen ift davon abgefehen worden, die Abführung der verdorbenen Luft durch irgend welche Saugvorrichtung zu fördern. Indefs ift folches fchon mehrfach gefchehen, und wenn man eine thunlichft vollkommene Lüftungs-Anlage ausführen will, fo ift dies auch zu empfehlen. Man kann auch in diefem Falle Lockfchornfteine in Anwendung bringen ; indefs ift es am vortheil-hafteften, zwei Ventilatoren anzuordnen: einen für die Zuführung der warmen, bezw. kalten Luft (Bläfer) und einen für die Ableitung der verdorbenen Luft (Sauger)-nur in diefem Falle hat man die Heizung und Lüftung vollftändig in der Hand.

In folcher Weife ift bei der von Intze entworfenen Anlage im neuen Aachener Inftitut verfahren worden. Für die Zuführung frifcher, bezw. im Winter erwärmter Luft (fiehe Art. 191 , S. 222) ift ein Bläfer und für die Fortfchaffung der verbrauchten Luft, bezw. für die Abfaugung der fchädlichen Gafe find 2 Sauger angeordnet, welche durch eine im Keffelhaufe aufgeftellte Dampfmafchine, von einer Betriebswelle aus, durch Riemenübertragung geräufchlos getrieben werden. Die abgefaugten Gafe werden in 2 Schlote geblafen , welche 20m hoch find und die Gafe über die höchften Theile des Inftitutes hinwegführen. Damit den veränderlichen Wärmebedürfniffen der verfchiedenen Räume bei ftändig bleibender Lüftung völlig Rechnung getragen werden kann , ift es möglich gemacht, jedem Warmluft-Canal unmittelbar vom Bläfer eingepreffte kalte Luft zuzuführen, fo dafs die Temperatur der Luft in jedem Warmluft-Canal beliebig abgeändert werden kann. Durch Dampf kann die Luft in jedem Warmluft-Canal nach Bedürfnifs befeuchtet werden. — In jedem Warmluft-Canal befindet fich ein ftatifches Anemometer zum Anzeigen der Gefchwindigkeit der Luft, ferner ein Thermometer und ein Procent-Hygrometer, welche fämmtlich vom Heizergange aus beobachtet werden können. Da die Hebel für die jWarm- und Kaltluftklappen, fo wie die Hähne für die Dampfbefeuchtung in unmittelbarer Nähe der eben genannten Controle-Vorrichtungen fich befinden, fo kann der Heizer jede Veränderung in der Temperatur, in den Luftmengen und in der Feuchtigkeit leicht bewirken und beobachten. Für die Ueberwachung des Ergebniffes in den zu heizenden Räumen find 6 Metall-Thermometer mit elektrifchen Leitungen angelegt, welche auf 2 Tafeln dem Heizer anzeigen, ob die Temperatur in den Räumen fich zwifchen den als zuläffig erachteten Grenzen (etwa —f— 17 und —{— 19 Grad C.) hält. — Die Fortfchaffung der vielen in den Laboratorien entwickelten fchädlichen Gafe gefchieht durch ein weit verzweigtes Netz von Saugcanälen, welche mit den 2 Saugern und Saugfchloten in Verbindung flehen ; unter den Decken fammtlicher Arbeitsräume find Ab-faugöffnungen angebracht. Diefe Abfaugung erftreckt fich auch auf alle Abortanlagen. — Bei vollem Betriebe und voller Benutzung aller Räume liefert der Bläfer 22—35 000cbin Luft in der Stunde ; die Sauger faugen 18—25 000chm Luft in der Stunde ab, fo dafs ein erwünfchter Ueberfchufs der zugeführten frifchen Luft vorhanden ift ls6).

Wie fchon in Art. 1S5 (S. 226) gefagt worden ift, muffte im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin eine zuzuführende Luftmenge von 32 000 cbm in der Stunde angeftrebt werden. Zur Einführung derfelben in das Gebäude ift ein Gebläfe angewendet, und zur Ableitung der Luft dienen ¹ 2

Sauger. Der Luftzuführungs-Canal hat feinen Zuflufs in einem an der Hinterfeite des Gebäudes gelegenen Luftfchacht, durchfchneidet die Grundmauern des rückwärtigen Langbaues und führt unter dem Pflafter des weltlichen Hofes hin bis in die Heizkammer unter dem grofsen Hörfaal (flehe Art. 188, S. 221), vor welcher ein kräftiger Sauger liegt. Aus der Heizkammer flrömt die Luft in einen unterirdifchen Canal, welcher, unter den Flurgängen des Gebäudes liegend, mit fämmtlichen in den Mauern anzulegenden Zeigenden Canälen verbunden ift.

198.

Lüftung d. Abzugs-,

Von der Fortfchaffung der in Abzugs-, Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen fich entwickelnden Gafe und Dämpfe war fchon in Art. 158 (S. 202, unter e) die Rede, und es wurde bereits an jener Stelle angedeutet, dafs einfache Abzugs- Abdampf-u. rohre mit Lockflamme nicht zuverläffig find; diefelben verfagen bisweilen, nament- emrichtungen. lieh bei grofser Kalte, den Dienft; es tritt dies befonders dann ein, wenn der betreffende Raum durch eine niederwärts gehende Säuglüftung gereinigt wird; alsdann ftrömt durch das Abzugsrohr die kalte Luft herunter und ift für den Praktikanten ftörend. Vortheilhafter ift es defshalb, die Abführung der in Rede ftehenden Gafe und Dämpfe an die allgemeine Raumlüftungs-Einrichtung des betreffenden Arbeits-faales anzufchliefsen.

Wie fchon im vorhergehenden Artikel gefagt wurde, wird aus den Arbeitsräumen des neuen Aachener Inftitutes die verdorbene Luft mittels zweier Sauger abgefaugt ; das weit verzweigte Netz von Saugcanälen erftreckt fich auch auf die mit den Arbeitstifchen verbundenen Abzugsfchränkchen, auf alle Sandbäder,

Herde etc. Desgleichen münden im Klaufenburger Inftitut (fiehe Art. 197, S. 225) die von den Abdampfeinrichtungen ausgehenden glafirten Thonrohre mit den übrigen Abluft-Canälen in den auf dem Dachboden befindlichen, der Raumlüftung dienenden Sammelraum.

In den Laboratorien des chemifchen Inftitutes der technifchen Hochfchule zu Berlin führen von fämmtlichen Abdampffchränken (fiehe Art. 160, S. 204) Thonrohre von mindeftens 16 cm Durchmeffer, in den Aufsen- und Scheidemauern gelegen, nach unten, bis unter den Fufsboden des Erdgefchoffes. Dafelbft find fie je nach Bedarf in weitere Rohre und Canäle vereinigt, welche fchliefslich mit einem Querfchnitt von 1,6 bis 1,7 m unterirdifch jeden der beiden Höfe kreuzen und dann in neben dem grofsen Hörfaal anfteigende Schlote (von 29,0 m Höhe und 1,5 m Weite) münden; an jeder Einmündung ift ein Sauger angelegt. Diefe beiden und der fchon im vorhergehenden Artikel erwähnte dritte Sauger werden durch eine 15-pferdige Dampfmafchine, welche unter dem grofsen Hörfaal im Zwifchenbau Aufftellung gefunden hat, getrieben ¹⁸⁷).

In vereinzelten Fällen, wie z. B. im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffen-

fchaften zu München, werden die Arbeitsräume mit Hilfe der Abzugs- und Abdampfeinrichtungen gelüftet, ein Verfahren, deffen Nachahmung kaum empfohlen werden kann.

In der genannten Anftalt befinden fich in jedem grofsen Arbeitsfaal 16 Abdampfeinrichtungen, und es foil dafelbft diefe Art der Raumlüftung fogar in den Sälen der unorganifchen Abtheilung, in welcher 60 Praktikanten zu gleicher Zeit arbeiten, völlig ausreichen, vorausgefetzt, dafs alle übel riechenden Operationen in den Abdampffchränken ausgeführt werden. Da letztere durch Abfaugen der verdorbenen Luft gelüftet werden, mufs für Zufuhr von frifcher, erwärmter Luft geforgt werden ; es gefchieht dies durch kurze Canäle, welche die äufsere Luft in den Raum unter die 4 Dampfwafferöfen (fiehe Art. 190, S. 221) führen. Die Abdampffchränke find mit innen glafirten, 18

cm

weiten Thonrohren, welche in den Fenfterpfeilern lothrecht bis zum Dachbodenraum hinaufgeführt find, verbunden; in letzterem münden fie in wagrechte Canäle, welche in eine Vorkammer zufammenlaufen ; diefe fleht mittels einer runden Oeffnung mit einem Raume in Verbindung, welcher den grofsen Schornftein ringförmig umfchliefst ; der Schornftein ift innerhalb jenes Raumes mit lothrechten Schlitzen verfehen. Da der grofse Schornftein als Abzug für die von der Keffelfeuerung herrührenden Gafe dient, fo genügt der dadurch hervorgebrachte Zug im Winter vollftändig zur Lüftung der Dampfeinrichtungen ; im Sommer mufs dagegen durch eine kleine im Sockel-gefchofs befindliche Dampfmafchine ein Sauger bewegt werden. Aufser den 64 Abdampfeinrichtungen der Arbeitsfäle werden auch noch in gleicher Weife diejenigen des Schwefelwafferftoff- und des Stinkzimmers gelüftet18S).

181) Die vorftehenden und die im Vorhergehenden gegebenen Notizen über die Heizungs- und Lüftungs-Anlagen des in Rede ftehenden Inftitutes find entnommen aus: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 275.

18S) Diefe und die früheren Notizen über die Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen des fraglichen Münchener Inftitutes find entnommen aus: Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 9.

In der chemifchen Abtheilung des Bernoullianums zu Bafel ift in ähnlicher Weife verfahren worden.

Die Lüftung des Haupt-Laboratoriums dafelbft findet — abgefehen von den oberen Fenfterflügeln, welche im Sommer meid offen bleiben — ftets durch die Abdampffchränke ftatt, und zwar in zweifacher Weife: entweder durch einen jedem Abdampffchrank eigenen, bis über das Dach reichenden Canal, in welchem der Auftrieb mittels einer Gasflamme gefördert wird, oder durch einen gemeinfchaftlichen Loclc-fchornftein, mit dem die 5 Hauptabdampffchränke in Verbindung ftehen und welcher durch einen im Sockelgefchofs befindlichen Coke-Ofen in Thätigkeit gefetzt wird ³).

199.

Dachanlage.

200.

Ueberficht.

Die für die Heizung, vor Allem aber die für die Luft-Zu- und -Abführung noth-wendigen Rohre und fonftigen Canäle eines chemifchen Inflitutes find ungemein zahlreich; fehr viele derfelben müffen über Dach geführt werden, und nicht wenige davon liegen in den Aufsenmauern. Soll nun die Zugkraft der letzteren nicht beeinträchtigt fein, fo mufs man für ein möglich!! flaches Dach Sorge tragen ; aus diefem Grunde find über chemifchen Inftituten fehr häufig Holzcementdächer zur Ausführung gekommen.

3) Leitungen.

Aufser den den eben befprochenen Heizungs- und Lüftungs-Anlagen zugehörigen Canälen, Schloten und Rohrleitungen ift in den chemifchen Inftituten noch eine grofse Zahl anderweitiger Leitungen erforderlich. Hauptfächlich dienen diefelben zur Verforgung der verfchiedenen Gebäudetheile mit Leucht- und Heizgas, Waffer, Wafferdampf und Prefsluft, zur Ableitung der Abwaffer, als Sprachrohre, Telegraphen-, Telephon- und andere elektrifche Leitungen, zur Uebertragung von Triebkraft etc.

Die Anlage und die Ausführung aller diefer Leitungen, insbefondere aber derjenigen für Waffer-Zu- und -Abführung, fo wie der Gas- und Dampfrohre mufs mit befonderer Sorgfalt gefchehen; im Weiteren foil die Anordnung fo vorgefehen werden, dafs fämmtliche Leitungen, wenn thunlich ganz frei, mindeftens aber fo liegen, dafs fie leicht zugänglich find.

Leitungen, die im Fufsboden hinlaufen, legt man am beften in Rinnen, welche abgedeckt und mit Längsgefälle verfehen find. Solche Rinnen beftehen aus Gufs-eifen mit Deckeln aus gleichem Material, werden aber auch gemauert, mit Cement geputzt und mit Holztafeln abgedeckt; bisweilen wurden diefe Rinnen in Afphalt gemauert und mit dem gleichen Material geputzt. Auch find Afphaltrohre, bezw. -Rinnen zur Anwendung gekommen, die indefs zur Aufnahme von Dampfleitungen niemals benutzt werden füllten.

Sehr vortheilhaft foil fich nach Froebel⁴) die Anordnung im chemifchen Inftitut der landwirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin bewährt haben, wo fämmtliche Rohre für Leuchtgas, Prefsluft, Wafferdampf, Waffer-Zu- und -Abflufs durch den Fufsboden unmittelbar nach dem Sockelgefchofs geleitet und dort am Deckengewölbe aufgehängt, auch zur befferen Unterfcheidung durch verfchiedenfarbige Ringe gekennzeichnet find. Letzteres Verfahren, bezw. ein verfchiedenfarbiger Anftrich der einzelnen Leitungen empfiehlt fich felbftredend auch bei anderweitiger Anordnung derfelben.

Schliefslich fei auch noch auf das in Art. 88 (S. no) bezüglich der verwandten Leitungen phyfikalifcher Inftitute Gefagte verwiefen.

Ueber Anlage und Conftruction der für die Heizung und Lüftung erforderlichen Canäle ift aus Theil III, Band 4 diefes »Handbuches« (Abfchn. 4, B: Heizung und Lüftung der Räume) das Erforderliche zu entnehmen; auch enthalten die Ausführungen unter 2 noch manche Anhaltspunkte für einige hier vorliegende Befonderheiten. Zu letzteren gehört auch, dafs man die aus den Abzugs-, Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen abgehenden Abzugsrohre aus glafirten Thonrohren, die auch durch eben folche Steingutrohre erfetzt werden können, herzuftellen pflegt. In Folge des ziemlich grofsen Durchmeffers folcher Rohre bedingen fie ziemlich beträchtliche Mauerftärken ; um dies zu umgehen, hat man im Marburger Fl&- 171 19 T Inftitut in den Mauern nach vorn zu offene Schlitze von rechteckigem |p Querfchnitt hergeftellt, diefelben geputzt und afphaltirt, fchliefslich nach vorn durch Schieferplatten mit Afphaltdichtung gefchloffen und dann wie die vollen Wandflächen und mit diefen bündig überputzt (Fig. 171

201.

Heizungs

und

Lüftungs-

Canäle.

202.

Verfolgung

mit

Leucht-u. Heizgas.

Hü

191

Das in Art. 89 (S. no) über die Gasleitungs-Einrichtungen phyflkalifcher In-ftitute Ausgeführte hat auch hier feine Giltigkeit. Es haben die dort angegebenen Vorfichtsmafsregein für chemifche Inftitute eine um fo gröfsere Bedeutung, als das bezügliche Leitungsnetz in letzteren ein noch viel ausgedehnteres und verzweigteres ift, wie in den erftgenannten Anftalten.

Die Zahl der Gashähne ift in chemifchen Inftituten eine ungemein grofse, und es läfft fleh ungeachtet aller Vorfleht und Aufmerkfamkeit kaum vermeiden, dafs von Zeit zu Zeit einzelne Hähne, insbefondere Schlauchhähne, offen bleiben. Die Gefahren und die Verlufte, welche durch Offenlaffen von Gashähnen, namentlich während der Nacht, entfliehen können, find fehr bedeutend. Viele Ausftrömungs-öffnungen befinden fleh in Abdampfnifchen und -Schränken, ja in Abzugsrohren etc. Hier macht fleh ausftrömendes Gas durch feinen Geruch nicht bemerkbar, und es kann fomit gefchehen, dafs Gashähne lange Zeit offen flehen bleiben, ohne dafs es bemerkt wird.

Erwägt man nun weiter, dafs nicht feiten Reparaturen, Erweiterungsarbeiten etc. an den Gasleitungen vorzunehmen find, fo erfcheint es hinreichend begründet, dafs man das ganze Leitungsnetz in beftimmte Bezirke, bezw. die verfchiedenen mit Leucht- und Heizgas zu verforgenden Räume in Gruppen zu fcheiden hat und den Hauptrohrftrang, der einen folchen Bezirk, bezw. eine folche Gruppe mit Gas ver-fieht, mittels befonderen Abfperrhahnes abfchliefsbar einrichtet.

Nach. FroebeTs Mittheilungen 19 2) find im chemifchen Inftitut der landwirthfchaftlichen Hochfchule zu Berlin die bezüglichen Abfperrhähne an den Ausgangsthüren angeordnet, und zwar in der Weife, dafs fie durch Kurbeln mit Stichbogen, die auf kleinen Tifchen angebracht werden, beweglich find; an diefer Stelle wird am Schluffe der Arbeitszeit durch den Diener die Zuftrömung für die iammtlichen Gashähne einer Raumgruppe gefperrt.

Im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz hat v. Pebal behufs möglich!! feharfer Contrôle hinter jedem Abfperrhahn ein Waffer-Manometer angeordnet. Ift die Gasleitung an fich dicht, fo genügt es, um zu controliren, ob fämmtliche Hähne eines Bezirkes gefchloffen find, den Abfperrhahn zu fchliefsen und kurze Zeit das Manometer zu beobachten. Sinkt der Gasdruck rafch, fo ift ein Hahn offen, der fich leicht auffinden läfft. Zur Contrôle des Dieners, der die Manometer-Beobachtungen vorzunehmen hat, find im Laboratorium des Profeffors 3 Manometer angebracht, welche in einfacher Weife die Ueberwachung des Dieners geftatten⁵ 6 7).

Da Heizgas billiger befchafft werden kann, als Leuchtgas, fo find bisweilen zwei verfchiedene und getrennte Leitungs-Sylleme angeordnet worden.

Um in den Wohnräumen, im Privat-Laboratorium des Profeffors, in Räumen, wo Subftanzen unausgefetzt durch lange Zeit erhitzt werden füllen etc., auch aufser der Laboratoriums-Arbeitszeit Gas brennen zu können, mufs man folche Räume aus den eben gedachten Gruppen ausfcheiden und fie mit gefonderten Zuleitungen ver-fehen.

203.

Waffer-

verforgung.

204.

Waffer-

ableitung.

Bezüglich der YVafferverforgung chemifcher Inftitute mufs gleichfalls auf das in derfelben Sache bei den phyfikalifchen Inftituten (fiehe Art. 90, S. in) Erörterte verwiefen werden; indefs ift auch hier das betreffende Leitungsnetz viel weit verzweigter, als in phyfikalifchen Anftalten ; die Zahl der Zapfftellen ift eine wefentlich gröfsere. Defshalb hat man in gleicher Weife, wie bei der Gaszuleitungs-Anlage, eine nicht zu geringe Zahl von Abfperrhähnen vorzufehen.

In Rückficht auf die ziemlich grofse Feuersgefahr mufs man in der Anordnung der Feuerhähne und der zugehörigen Schläuche wefentlich weiter gehen, als bei fonftigen Gebäuden ähnlicher Art; um für den Fall eines Brandes völlig gefichert zu fein, wird man gut thun, die Feuerhydranten-Anlage mit einer befonderen Zuleitung zu verforgen. In den chemifchen Inftituten der Akademie der Wiffenfchaften zu München und der Univerfität zu Klaufenburg ift auch noch über jeder Thür eine Braufevorrichtung angebracht, welche durch einen Zug in Thätigkeit gefetzt werden kann.

Die Ableitung der Abwaffer ift in chemifchen Inftituten eine wefentlich fchwie-rigere, wie in phyfikalifchen Anftalten (fiehe Art. 91, S. 113), weil einerfeits die Menge des verbrauchten Waffers und die Zahl der Ablaufftellen eine fehr beträchtliche ift, andererfeits die Abwaffer faft immer mit Säuren und anderen ätzenden Stoffen gefchwängert find. Gerade in Riickficht auf letzteren Umftand bilden Afphalt-rohre das geeignetfte Material für die in Rede flehenden Ableitungen ; diefelben find gegen die ätzenden Abwaffer in hohem Grade widerflandsfähig und laffen fich auch genügend einfach und ficher dichten. In einer ganzen Reihe neuerer Inftitute find thatfächlich folche Leitungen zur Anwendung gekommen.

Den Afphaltrohren zunächft flehen die glafirten Thonrohre, insbefondere die Steingutrohre, indem auch diefe von den laueren Flüffigkeiten nicht angegriffen werden; leider ftöfst man bei der Dichtung derfelben auf Schwierigkeiten. Eiferne Rohre find vom Gebrauche ausgefchloffen, und auch bleierne Leitungen follten nur dann benutzt werden, wenn der Abflufs der Ausgufsbecken fo eingerichtet ift, dafs eingegoffene Säuren ftark verdünnt werden, bevor fie in die Ableitung gelangen (fiehe Art. 153, S. 192, unter s).

Man hat in den liegenden Leitungen mehrfach darauf verzichtet, gefchloffene Rohre in Anwendung zu bringen und diefelben durch im Fufsboden angeordnete, mit Gefälle verfehene Rinnen erfetzt; um diefelben nachfehen, bezw. reinigen zu können, um andererfeits zu verhüten, dafs Schmutz, Staub etc. von oben in diefelben gelangt, bedeckt man fie mit leicht abhebbaren Holztafeln.

Der bezüglichen Einrichtung in der organifchen Abtheilung des chemifchen Inftitutes der Akademie der Wiffenfchaften zu München gefchah bereits in Art. 182 (S. 218) Erwähnung. In der unorganifchen Abtheilung diefer Anftalt und im Leipziger Inftitut hat man zwar gefchloffene Afphaltrohre verwendet, allein in nicht zu grofsen Abftänden in der oberen Wandung Ausfchnitte angebracht und diefe mit abhebbaren Deckeln verfchloffen.

So weit Dampfleitungen für Heizzwecke anzulegen find, ift das für deren Anordnung und Conftruction Mafsgebende aus dem am Eingang von Art. 201 (S. 229) angeführten Bande diefes »Handbuches« zu erfehen. Der Wafferdampf, der für Wafferdampf. chemifche Arbeiten verwendet, alfo für Bäder, Trockenfehränke etc. benutzt wird, ift den betreffenden Verbrauchsftellen am beiden in befonderer Leitung, der fog. chemifchen Dampfleitung, zuzuführen. In der Heizdampfleitung ift die Spannung für die chemifchen Zwecke meift eine zu grofse, und die Benutzung der Heizrohre würde auch wegen ihrer beträchtlichen Weite mit unverhältnifsmäfsig grofsen Wärme-verluften verbunden fein, fobald die Heizvorrichtungen aufser Betrieb ftehen.

205.

Verforgung

mit

Indem auch auf Art. 92 (S. 113) verwiefen werden mag, fei noch bemerkt, dafs von der chemifchen Dampfleitung meift ein Zweigrohr nach dem Experimentir-Tifch im grofsen Vortragsfaal, häufig auch eines zu dem zur Bereitung des deftillirten Waffers dienenden Apparate führt. In den Laboratorien des neuen Aachener In-ftitutes find überdies an einzelnen Stellen befondere Dampfhähne angeordnet, von denen aus mittels Kautfchukfchlauch der Dampf an jeden Arbeitsplatz geleitet werden kann.

206.

Fernfprech-

einrichtungen.

Schon Inftitute mittleren Umfanges haben meift eine fo beträchtliche Ausdehnung, dafs die darin zurückzulegenden Wege ziemlich lange find ; in den grofsen Anhalten ift dies felbftredend in gefteigertem Mafse der Fall. Um nun eine rafche und thunlichft miihelofe Verftändigung zwifchen entfernten Räumen, bezw. Raumgruppen zu ermöglichen, werden Sprachrohre, pneumatifche und elektrifche Zimmertelegraphen und Telephon-Einrichtungen angeordnet. Diefe Anlagen kommen aber auch wefentlich für das Herbeirufen des Dienftperfonals etc. zur Anwendung.

In Theil III, Band 3 (zweite Hälfte) diefes »Handbuches« ift der conftructive Theil und die Anlage folcher Fernfprecheinrichtungen eingehend behandelt, und es ift das Erforderliche dort zu erfehen.

207.

Sonftige

Leitungen.

Zum Schluffe ift noch der Leitungen zu gedenken, welche zum Experimentir-Tifch des grofsen Vortragsfaales und zu verfchiedenen Arbeitsftellen Prefsluft zuführen, bezw. es ermöglichen, an diefen Orten Luft von geringer Spannung zu erzeugen. Weiters verdienen die elektrifchen Drahtleitungen und die zur Ueber-tragung von lebendiger Kraft dienenden Anlagen Erwähnung. Bezüglich diefer Einrichtungen kann auf Art. 93 bis 95 (S. 114 u. 115) verwiefen werden.

g) Gefammtanlage und Beifpiele.

1) Einfachere Anlagen.

208.

Gymnafien

und

Realfchulen.

Aehnlich, wie bei den Anlagen für phyfikalifchen Unterricht (fiehe Art. 109, S. 134), find auch die dem Unterricht in der Chemie dienenden Raumgruppen in den Gebäuden der höheren Lehranftalten verhältnifsmäfsig am einfachften geflaltet, whe dies aus den im vorhergehenden Hefte des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. 1, unter C) vorgeführten Beifpielen derartiger Schulhäufer hervorgeht und auch in Art. 134 (S. 160) bereits bemerkt worden ift.

An den humaniftifchen Gymnafien ift in der Regel ein ausfchliefslich der Chemie gewidmeter Raum gar nicht vorhanden ; äufserftenfalls dienen die für den Unterricht in der Phyfik beftimmten Zimmer auch für jenen in der Chemie.

In den Schulhäufern der Realgymnafien, Realfchulen und höheren Bürgerfchulen hingegen fehlt es wohl niemals an befonderen Räumen für Chemie. Zum mindeften

ift ein mit anzeigendem Geftühl ausgeftatteter Lehrfaal und ein daran ftofsender Raum vorhanden, welch letzterer als Vorbereitungszimmer, als Cabinet für den betreffenden Lehrer, als Aufbewahrungsraum für Apparate und Präparate, als kleines Laboratorium u. dergl. zu dienen hat; doch iff in nicht feltenen Fällen dem chemi-fchen Unterricht eine gröfsere Zahl von Zimmern zugewiefen; es kommen hie und da fogar kleinere Schüler-Laboratorien vor.

Ueber Einrichtung und Ausrüftung folcher Räume ift bereits in Kap. 3 des eben genannten Heftes (Abfchn. 1, unter A) das Wiffenswerthefte gefagt worden, fo dafs, zu etwaiger Ergänzung des dort Ausgefprochenen, an diefer Stelle nur auf die noch folgenden Ausführungen verwiefen werden kann.

209.

Mittlere

techn.

Lehranftalten.

Bei vielen höheren Gewerbe- und in gleichem Range flehenden Fachfchulen liegen die Verhältniffe ähnlich, wie bei den eben gedachten höheren Lehranftalten. Wenn indefs an jenen Schulen eine befondere Abtheilung für gewerbliche, bezw. technifche Chemie befteht, fo ift das Raumbedürfnifs, namentlich nach Arbeitsfälen für die Schüler, ein wefentlich gröfseres. Ueber diefen Fall ift bereits in Art. 134 (S. 160) das Erforderliche mitgetheilt und namentlich des völlig felbftändigen Laboratoriumsbaues, den die technifchen Staats-Lehranftalten zu Chemnitz befitzen (fiehe auch unter 4), bereits gedacht worden.

210.

Technifche

Hochfchulen.

am

Da die technifchen Hochfchulen eine befondere Fachabtheilung für chemifche Technik in fich einfchliefsen, fo ift das Bedürfnifs an Räumen für chemifchen Unterricht und chemifche Forfchung ein fehr bedeutendes (fiehe Art. 135, S. 164). Ein folches gröfseres Inftitut wird, wie bereits in Art. 52 (S. 60) gefagt worden ift, beften in ein vom Hauptgebäude völlig getrenntes, felbftändiges Gebäude verlegt; nicht allein, dafs man in folcher Weife den eigenartigen Bedürfniffen einer derartigen wiffenfchaftlichen Anftalt am beften entfprechen kann; man entzieht auch das Hauptgebäude den beläftigenden und gefundheitsfchädlichen Einwirkungen der dem chemifchen Inftitute entflammenden Gafe und Dämpfe.

In den meiften älteren Baulichkeiten für technifche Hochfchulen wurden, wie in Art. 134 (S. 160) bereits erwähnt, die Räume des chemifchen Inftitutes im Hauptgebäude derfelben untergebracht; bei manchen Hochfchulen, welche gegenwärtig noch die ihnen urfprünglich zugewiefenen Gebäude benutzen, ift dies noch gegenwärtig der Fall (wie z. B. zu Wien, Prag etc.). Bei den neueren Anlagen der fraglichen Art wurde nur beim Umbau des fog. Welfenfchloffes zu Hannover für die technifche Hochfchule dafelbft das chemifche Inftitut in das Hauptgebäude verlegt.

Die Räume der analytifchen und der technifchen Chemie liegen im vorderen Theile des Oftflügels und in der öftlichen Hälfte des Vorderbaues, und zwar find diefelben im Keller-, Sockel-, Erd- und Ober-gefchofs vertheilt. Für die analytifche Chemie befinden fich im Kellergefchofs Räume zur Bergung gröfserer Glasvorräthe aller Art ; im Sockelgefchofs : das Privat-Laboratorium des Profeffors mit Wagezimmer und Spülraum (fiehe Art. 177, S. 2x6), ein Umkleideraum für die Praktikanten mit Wafchtifch-einrichtung, ein Vorrathsraum, der Raum für Feuerarbeiter; im Erdgefchofs: der Hörfaal, der grofse Arbeitsfaal für die Studirenden, der Operationsraum (fiehe Art. 172, S. 212), der Saal für die vor-gefchritteneren Praktikanten, das Bibliothek- und Wagezimmer, das Inftrumenten-Zimmer und der Raum für Gas-Analyfen. Die Räume für die technifche Chemie (Privat-Laboratorium und Arbeitszimmer des Profeffors, Inftrumenten-Zimmer, Sammlungsräume, grofser Hörfaal mit Vorbereitungszimmer, kleiner Hörfaal mit Vorbereitungszimmer, Werkflätte, Zimmer des Laboranten) find in das Obergefchofs verlegt. Die Wohnung des Profeffors für reine und analytifche Chemie ift der Hauptfache nach im Sockelgefchofs, einige wenige Nebenräume find im Kellergefchofs untergebracht ⁸).

Einen Uebergang zu den völlig felbftändigen Inftitutsbauten bilden die bezüglichen Anlagen zu Braunfchweig und München. Das Hauptgebäude der erftgenannten Hochfchule (fiehe Art. 71, S. 80) hat eine U-förmige Grundrifsgeftalt, und der vom Vorderbau und den beiden Flügelbauten eingefchloffene grofse Hof wird nach rückwärts durch den lang geftreckten Laboratoriumsbau (der ein Gefchofs weniger, als das Elauptgebäude befitzt) abgefchloffen (fiehe die Pläne in Fig. 57 u. 58, S. 81 u. 82). In der technifchen Hochfchule zu München nimmt das chemifche Inftitut das an der Südfeite (gegen die Gabelsberger-Strafse) gelegene Nebengebäude ein und hängt mit dem Hauptbau blofs durch den Eidlichen Uebergangs-bau zufammen (fiehe die Grundriffe in Fig. 60 u. 62, S. 85). Es ift in beiden Fällen blofs ein unmittelbarer Anfchlufs des chemifchen Inftitutes an das Hauptgebäude erzielt worden, fo dafs die Studirenden zwifchen beiden in gedeckten Flurgängen verkehren können; im Uebrigen ift eine völlige Trennung beobachtet worden, die namentlich in München eine fehr fcharfe ift; defshalb wird von diefen beiden Inftituten erft fpäter (unter 3) eingehender gefprochen werden. Der hierbei erreichte Vortheil ift unter Umftänden fo geringfügig gegenüber den möglicher Weife aus der zu grofsen Nähe des Laboratoriums entftehenden Mifsftänden, dafs die Nachahmung nur unter befonders zwingenden örtlichen Verhältniffen empfohlen werden kann. Wo irgend durchführbar, ift die bei den Neubauten zu Aachen, ^Dresden, Berlin-Charlottenburg, Zürich, Lemberg etc. durchgeführte vollftändige Abfonderung des chemifchen Inftitutes in erfter Reihe in Ausficht zu nehmen.

2) Inftitute für reine und analytifche Chemie.

211.

Selbftändige

Bauten.

Die meiften chemifchen Inftitute der Univerfitäten, viele derartige Anftalten der technifchen Hochfchulen und einige chemifche Laboratorien, die zu höheren Gewerbe- und in gleichem Range flehenden Fachfchulen gehören, find, wie bereits mehrfach erwähnt, als felbftändige, vom Collegienhaufe, bezw. Hauptgebäude völlig getrennte Bauwerke ausgeführt worden. Es foil nunmehr in erfter Reihe von der Gefammtanlage jener Inftitutsbauten die Rede fein, die im Wefentlichen nur der reinen und analytifchen Chemie zu dienen haben, wie fie alfo hauptfächlich an Univerfitäten Vorkommen und wie ein folches auch für die technifche Hochfchule zu Aachen erbaut worden ift.

Das Raumbedürfnifs für ein folches Inftitut ift bereits unter a (in Art. 135, S. 161) mitgetheilt worden. Unter b bis d wurde an verfchiedenen Stellen das Haupt-fächlichfle über den Zufammenhang, in dem gewiffe Gruppen von Inftitutsräumen zu flehen haben, fo wie über den Ort, wo beftimmte Räume, bezw. Raumgruppen im Gebäude ihren Platz finden füllen, gefagt, fo dafs in diefer Beziehung auf Früheres verwiefen werden mufs.

So verhältnifsmäfsig leicht es nun ift, eine zweckmäfsige Anordnung der Räume einer einzelnen Inflituts-Abtheilung zu entwerfen, fo fchwierig ift es, die Abtheilungen unter einander und mit den gemeinfam zu benutzenden Räumen in zweckentfprechende Lage und Verbindung zu bringen. Das einfachfte Mittel zur Erzielung kurzer Entfernungen wäre, die Räume möglichft dicht neben und über einander zu legen; allein man ftöfst hierbei vor Allem auf die Schwierigkeit, den Räumen das nöthige Licht zuzuführen. Bei gröfseren Inftituten entfpricht man defshalb dem Bedürfnifs nach kurzen Wegen und gut beleuchteten Räumen in der Regel durch deren Anordnung

um gefchloffene, fog. Binnenhöfe, nötigenfalls, wenn die Flächenausdehnung keine zu grofse fein foil, durch gleichzeitige Vertheilung derfelben in mehreren Gefchoffen.

212.

Bauftelle

und

Erweiterungs

fähigkeit.

213.

Zahl

der

Gefchofle.

Bei der Wahl der Bauftelle für ein chemifches Inftitut pflegen folche befondere Schwierigkeiten, wie bei phyflkalifchen Inftituten (flehe Art. 118, S. 138) in der Regel nicht vorzuliegen. Wenn man als befondere Forderung berückflchtigt, dafs die Umgebung des chemifchen Inflitutes von den demfelben entftrömenden Gafen und Dämpfen nicht beläftigt werden foil, fo find im Uebrigen bei der Wahl des Bauplatzes zumeift nur folche Bedingungen zu erfüllen, wie fie bei jeder dem Unterricht und der wiffenfchaftlichen Forfchung dienenden Anftalt geftellt werden miiffen.

Wenn auch beim Bau jedes derartigen wiffenfchaftlichen Inftitutes von vornherein die Möglichkeit einer fpäteren Erweiterung in das Auge gefaßt werden mufs, fo iß diefer Umftand bei chemifchen Inftituten doch befonders zu beriickflchtigen. Nicht allein die Steigerung der Frequenz in den Laboratorien, fondera vor Allem die fortfehreitende Entwickelung der Wiffenfchaft felbft fordern auch eine nicht unbedeutende Entwickelungsfähigkeit der baulichen Anlage, wie dies zum Theile bereits in Art. 134 (S. 161) ausgeführt worden ift. Defshalb wird man fchon den Bauplatz derart zu wählen, aber auch beim Entwurf darauf zu fehen haben, dafs fpäter eine Erweiterung des Inftitutes ohne Schwierigkeiten möglich ift; zum minderten darf dem Auffetzen eines weiteren (Ober-) Gefchoffes nichts im Wege flehen.

Wie die Erörterungen unter b, c, d gezeigt haben, ift es in vielfacher Beziehung erwünfeht, dafs der grofse Hörfaal, die Hauptlaboratorien und einige der kleineren Arbeitsräume im Erdgefchofs gelegen feien. Manche der übrigen kleineren Arbeitsräume find am bellen im Sockelgefchofs anzuordnen, und um letzteres thun-lichft auszunutzen, wird man noch eine Reihe anderer Localitäten, Wohnungen für Diener etc., Heizungs- und Lüftungs-Anlagen etc. dahin verlegen. Hiernach werden im Allgemeinen und auch vorteilhafter Weife Sockel- und Erdgefchofs genügen, um die Räume eines chemifchen Inftitutes unterzubringen ; für ein Obergefchofs werden in der Regel blofs wenige, meift auch weniger wichtige Räumlichkeiten, wie Vorrathszimmer etc., übrig bleiben; es kann nur noch die Wohnung des Inftituts-Vorftandes in Frage kommen.

Thatfächlich find chemifche Inftitute erbaut worden, die blofs aus Sockel- und Erdgefchofs beftehen ; bei manchen ift noch ein untergeordnetes Obergefchofs hinzugefügt, oder es ift im Obergefchofs die Dienftwohnung des Inftituts-Vorftandes

gelegen.

Das chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig befteht nur aus Sockel- und Erdgefchofs. Im neuen chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Aachen find die auf den Vorderbau aufgefetzten Obergefchoffe für zwei Profefforen-Wohnungen verwendet; im rückwärtigen Tract find noch zwei kleinere Aufbauten vorhanden, worin zwei Dienerwohnungen, zwei Vorrathsräume und das Glaslager lieh befinden (fiehe die Pläne in Fig. 189 u. 190).. Das neue chemifche Inftitut der Univerfität zu Königsberg (fiehe den Grundrifs in Fig. 181) hat nur im kurzen Weftllügel ein Obergefchofs erhalten, und diefes dient nur zu Wohnungszwecken.

die Flächen-

Auch unter den Inftituten, die nicht nur der reinen und analytifchen Chemie, fondern noch anderen Zweigen diefer Wiffenfchaft zu dienen haben, kommen Anlagen vor, die nur aus Sockel- und Erdgefchofs beftehen ; fo z. B. das chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Lemberg (fiehe den Grundrifs in Fig. 201 u. 202) etc.

Wenn man durch örtliche Verhältniffe gezwungen oder, um ausdehnung des Gebäudes thunlichft einzufchränken, veranlaßt ift, aufser Sockel- und Erdgefchofs noch ein voll ausgebildetes Obergefchofs auszuführen, mufs man darauf verzichten, im Erdgefchofs alle diejenigen Räume anzuordnen, welche zweckmäfsiger

Weife darin liegen füllten. Man verlegt alsdann entweder die Hörfäle mit Vorbereitungszimmer, Sammlung etc. in das Obergefchofs, bezw. Erdgefchofs, oder man vertheilt die Arbeitsfäle in das Erd- und Obergefchofs.

Erfteres ift im Strafsburger Inftitut gefchehen ; dort liegen fämmtliche Arbeitsräume im Erdgefchofs, die beiden Hörfäle mit zugehörigen Vorbereitungs- und Docenten-Zimmern, fo wie die ziemlich ausgedehnten Sammlungsräume im I. Obergefchofs. Das Gleiche ift in den Inftituten der Univerfität zu Freiburg, des Univerfity college zu Liverpool etc. der Fall. Im Inflitut der Berliner Univerfität ift der Hörfaal mit Zubehör im Erdgefchofs, alle wichtigeren Arbeitsräume find im Obergefchofs angeordnet.

Hingegen find z. B. im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München die Arbeitsräume der organifchen Abtheilung im Erdgefchofs, jene der unorganifchen Abtheilung im Obergefchofs untergebracht. In den Univerfitäts-Inftituten zu Wien, Budapeft und Graz find die Laboratorien im Erd- und Obergefchofs vertheilt ; beim letztgenannten Inftitut find die Arbeitsräume für Anfänger im Erdgefchofs, jene für Geübtere im Obergefchofs gelegen.

Sehr feiten kommt ein zweites Obergefchofs vor; wo ein folches nothwendig wurde, wurden in der Regel nur Dienftwohnungen, Vorrathsräume etc. dahin verlegt.

214.

Grundrifs

bildung.

215-

Chem. Inftitut zu Dundee.

Beim Entwurf für ein chemifches Inftitut ift des Weiteren darauf zu fehen, dafs die in Art. 135 (S. 161) genannten drei Gruppen von Räumen: die Gruppe der für die Vorlelungen beftimmten Räume, die Gruppe der Arbeitsräume und die Gruppe der Dienftwohnungen, thunlichft fcharf von einander getrennt find, in jeder der Gruppen indefs der entfprechende Zufammenhang ihrer Theile gewahrt ift. Ueber die gegenfeitige Lage der der erften Gruppe angehörigen Localitäten ift in Art. 143 (S. 177) das Erforderliche fchon gefagt worden. Auch bezüglich des Zufammen-hanges in der zweiten Raumgruppe enthält Art. 144 (S. 178) verfchiedene Anhaltspunkte, denen hier noch hinzugefügt werden mag, dafs die verfchiedenen Arbeitsräume derart anzuordnen find, damit:

a) die praktifchen Arbeiten durch die zu grofsen Entfernungen nicht erfchwert werden, wie dies in einigen neueren Inftituten fühlbar geworden ift ; insbefondere füllen die Praktikanten alle für fpecielle Verfuche erforderliche Nebenräume mög-lichft nahe bei ihren eigentlichen Arbeitsplätzen haben;

ß) damit die Ueberficht und Leitung der praktifchen Arbeiten in leichter Weife erreicht werden könne;

Y) damit die Hauptarbeitsfäle fo wenig wie möglich als Durchgänge benutzt werden, und

§) damit fich in den weit verzweigten Rohrleitungs-Anlagen thunlichfte Erfpar-niffe erzielen laffen.

In Rückficht auf die hervorragende Bedeutung, welche der grofse Hörfaal eines chemifchen Inftitutes hat, wird man demfelben im Grundrifs eine folche Lage zu geben haben, welche jene Bedeutung zum Ausdruck bringt. Man ordnet ihn defs-halb häufig in der Hauptaxe des Inllituts-Gebäudes an, und man hat wohl auch fchon eine befonders charakteriftifche und gelungene Grundrifslöfung dadurch erzielt, dafs man die Inftitutsräume nach zwei zu einander fenkrechten Axen anordnete und den grofsen Hörfaal in den Kreuzungspunkt diefer beiden Axen legte.

Bei Inftituten mit zwei gleichwerthigen Hörfälen , wie dies bei den unter 3 zu befprechenden Anlagen vorkommt, ordne man diefelben fymmetrifch zur Hauptaxe des Gebäudes an ; ift eine Hauptqueraxe vorhanden, fo laffe man, wenn möglich, die Axen der beiden Hörfäle mit der letzteren zufammenfallen.

Bezüglich der architektonifchen Geftaltung des Aeufseren gilt das in Art. 117 (S. 138) für phyfikalifche Inftitute Gefagte auch hier.

Die einfachfte Grundform für das Gebäude eines chemifchen Inftitutes ift auch hier die rechteckige ; in ökonomifcher Beziehung fowohl, als auch in Rückficht auf

Qualitative s

lato-

IAn al.yse

Assist

216.

Chemifches

Inftitut

zu

Eton college.

21 7.

Chemifches

Inftitut

zu

Marburg.

Fig. 172.

G-r.Hbrsaal

LJ

[Vorter,

h

Js^a in ra~l Qi

i Kl. ■Kör s aal

^Professor

Quantitatives

T at orium¹-

üyyfi

[as cliti schi

cäthE

W ag en

euerartjj

■ at o rat,

ä.Trof.

Chemifches Inftitut des Univerfity college zu Dundee 19 5).

10 087654321 0

Ib!A| '

!M Rtotatiui

1:500

10

15

2 ont

Fig- 173-

J¹ Privat- göj-L*Llatiorawrmiii

(jjrectiziiTi

li II

Bf

or s a a1

Flar

Latioratorium

Chemifches Inftitut des Eton college⁹). Arch. : Wilkin/on.

Fig. 174. ■

thunlichft kurze Wege wird alsdann diejenige Anlage die vortheilhaftefte fein, welche fich dem Quadrate mög-lichft nähert.

In folcher Rückficht verdient das chemifche Inftitut des Univerfity college zu Dundee (Fig. 172 ¹⁹⁵) hier als Bei-fpiel vorgeführt zu werden.

Daffelbe wird als eine der gelungenften An-ftalten diefer Art in England bezeichnet. Sie befteht nur aus Sockel- und Erdgefchofs; die Anordnung der Räume in letzterem zeigt der Plan in Fig. 172; im Sockelgefchofs find noch ver-fchiedene Arbeitsräume, Mafchinenraum, Werk-j flatte etc. gelegen. Der grofse Hörfaal fafft 170 Zuhörer ; die beiden Hauptlaboratorien ftofsen mit der einen Langwand an einander; das quantitative Laboratorium enthält 32 Arbeitsplätze und wird durch Deckenlicht erhellt.

Weit häufiger als quadratifche kommen lang geftreckte Grundformen vor. Als Beifpiel einer kleineren einfchlägi-gen Anlage kann das von Wilkinfon erbaute chemifche Inftitut des Eton college (Fig. 173 ⁹) dienen.

Die Raumvertheilung im Erdgefchofs diefes Gebäudes zeigt der neben flehende Grundrifs. Um im Hörfaal an beiden Langfeiten Fenfler ag    anbringen zu können, ift der Eingangsflur nur

3    niedrig gehalten und mit einem Pultdach ab-

°| gedeckt ; über letzterem, in der Hochwand des Saales, ift ein dreitheiliges Fenfler angeordnet; aufserdem wird der Hörfaal durch Deckenlicht erhellt. Nur der mittlere Theil des Gebäudes

(unter dem Hörfaal) ift unterkellert; die fo ge-gewölbten Räume enthalten hauptfäch-lich die Heizanlage. Im Dachgefchofs find einige Die Baukoften haben nahezu

wonnenen

■yvp

II

»-Ö»

untergeordnete Räume gelegen.

40000 Mark (= £ 2000) betragen.

Eine gröfsere hier einzureihende Anlage ift das 1879—80 erbaute chemifche Inftitut der Uni-verfität zu Marburg (Fig. 174 bis 176 19 7).

Diefes Gebäude befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs ; die lichte Stockwerkshöhe beträgt im Erdgefchofs 4,0 und im Obergefchofs 4,2 m. Die Director-Wohnung ift an der einen Stirnfeite des Inftitutes angebaut und tritt gegen deffen Hauptfront etwas zurück; fie hat einen befonderen Eingang und eine

1173

eigene Treppe.

Im Sockelgefchofs befinden fich : Raum für gerichtliche

Schnitt nach xy in Fig. 175 ¹⁹⁷).

LoOO n- Gr.

195)    Nach: Robins, E. C. Technicalfchool and college building etc. London 1887. PI. 41.

¹⁹⁶)    Nach: Builder, Bd. 28, S. 164.

1!,l) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. i83r, Bl. 61.

Fig- 175-

Fig. 176.

Erdgefchofs.

10

EBh

EU -

1:1000

20

40

TT

mr

bi

? g <?

Obergefchofs.

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Marburg 19 ;).

i. Zimmer für feinere Apparate. c. Privat-Laboratorium des Directors.

a. Director-Wohnung.

d.    Arbeitsfaal für Fortgefchrittenere.

e.    Operations-Saal.

f.    Verbrennungszimmer.

g.    Wagezimmer.

h.    Schwefelwaflerftoffzimmer.

i.    Arbeitsfaal für Anfänger.

k.    Reagentien-Raum.

l.    Eingang.

m.    Terraife.

b.    Sammlungsraum.

c.    Grofser Hörfaal.

d.    Vorbereitungszimmer.

e.    Kleiner Hörfaal.

/■ )

^ Affiftenten-Wohnungen.

h. Bibliothek.

2. Kleiderablage.

S-

Analyfe, Vorraths- und Mafchinenraum, Feuer-Laboratorium, Heizkammern, Spectral-Zimmer, Gaszimmer, Referve-Laboratorium, Verkaufszimmer und Wirthfchaftskeller ; die im Erd- und Obergefchofs gelegenen Räume und deren Vertheilung find aus den oben flehenden Grundrifs-Skizzen zu entnehmen.

Die Unterrichtsräume werden durch Feuerluftheizung erwärmt; die Lüftung der Abdampfeinrichtungen erfolgt nach unten, und zwar durch Abfaugung; doch ift auch eine aushilfsweife Abführung nach oben unter Verwendung einer Gasflamme vorgefehen. Das Gebäude ift, der Oertlichkeit entfprechend, in einfachen gothifchen Formen mit ausgebildeten Giebeln in Backftein-Rohbau, mit Gefimfen, Fenfter-einfaffungen und Giebelabdeckungen aus Marburger rothem Sandftein ausgeführt.

Die Baukoften, einfchl. der inneren Einrichtung, waren auf 220000 Mark (273 Mark für 1 qm) veranfchlagt19 8).

Die hier gewählte Grundrifsanordnimg zeigt zwar in vielen Punkten eine lehr zweckmäfsige Raumgruppirung und vor Allem eine weit gehende ökonomifche Raumausnutzung; allein der Mangel an Verkehrsräumen macht fich fühlbar; die grofsen Arbeitsfäle dienen als Durchgangsräume.

In gröfseren Inftituten ift man defshalb bei der in Rede flehenden Grundrifs-geftalt genöthigt, einen mittleren Flurgang anzuordnen, der das Gebäude der Länge nach durchzieht. Räume von gröfserer Tiefe, die von zwei Seiten Tageslicht erhalten müffen, legt man alsdann an die Enden des lang geftreckten Baues; den grofsen Hörfaal, der auch hierzu gehört, in die Hauptaxe des Gebäudes zu verlegen (wie dies in Art. 214, S. 235 empfohlen wurde), ift nur dann durchführbar, wenn man ihn im Obergefchofs aufbaut.

Als eine in diefem Sinne wohl gelungene Grundrifsanlage ift das chemifche Inftitut der Univerfität zu Klaufenburg (Fig. 177 u. 178¹⁹⁹) zu erachten, welches, 1880 begonnen, nach den wiffenfchaftlichen Angaben Fabinyi s und den auf diefer Grundlage angefertigten Plänen Kolbenheyer s erbaut worden ift.

Diefes Inftitut liegt etwas aufserhalb des Weichbildes der Stadt Klaufenburg auf einer hohen Terraffe gegenüber dem zoologifchen Inftitute ; es bildet ein 49,0 m langes und 15,5 m tiefes, aus Sockel-, ¹⁰ 9

199) Nach: Fabinyi, R. burg etc. Budapeft 1882.

2j8.

Chemifches

Inftitut

zu

Klaufenburg.

Variieren

mleideri AM I

G asmoior

A ssistem

G U Tl II

Fig. 177.

ff

ys

P r i J at-[

ILalinmoricuj

1 oimîielc

Ober-

gefchofs.

Kanzlei

09’

■WolL-

il'l I [ I ‘ f f !■) I -U-

1:500

__ 1_

«0

15

20™

Sdixefel-l

lasse

::::::

[viag

Cas- = .nalysen =

a h 0 r an 1

Physika! 1 at or.

Fig. 178.

J”]|]

Analyt-Xaliaratoriii!

- Tl U R 9

OrganiscTies

Erd

gefchofs

liener

-talicratorinin

/ertrennungs-l Zim. M

Ispjeclral-

inalysin

|As si stent

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Klaufenburg ¹⁹⁹). Arch. : Kolbenhey er.

Erd- und Obergefchofs beftehendes Gebäude, deffen Hauptfront gegen die Stadt (nach Nord-Nordweft) gerichtet ift. Das Inflitut verfügt über ein für 40 Praktikanten eingerichtetes und mit den nothwendigen Nebenräumen verfehenes Laboratorium, welches in erfter Linie qualitativen und quantitativen analytifchen Arbeiten zu dienen beftimmt ift, deffen Einrichtung es aber ermöglicht, dafs darin auch andere Arbeiten leicht und bequem durchgeführt werden können. Ein zweites für organifche Arbeiten eingerichtetes Laboratorium enthält 8 bequeme Arbeitsplätze.

Wie die beiden Grundriffe in Fig. 177 u. 178 zeigen, befitzt das Gebäude 3 Eingänge mit je einem zugehörigen Treppenhaufe. Der Haupteingang an der Langfront führt zu den im Erdgefchofs gelegenen Laboratoriums-Räumen, das grosse analytifche Laboratorium ausgenommen; über die mittlere Treppe gelangt man zu denjenigen Räumen des Obergefchoffes, die hauptiächlich vom Director und feinem Affiftenten benutzt werden. Gegen diefen mittleren Gebäudetheil fpringen die an den Enden gelegenen Gebäudepartien um je 50cm vor, wovon die in den Plänen rechts gelegene die Director-Wohnung und die linksfeitige im Erdgefchofs das grofse analytifche Laboratorium, darüber im Obergefchofs den 200 Zuhörer faffenden Hörfaal enthält ; an jeden diefer Gebäudetheile fchliefst fich ein befonderes Treppenhaus mit Eingang von je einer Stirnfeite an. Der Hörfaal wird allerdings durch die Director-Wohnung, welche in eine Anzahl kleinerer und niedrigerer Räume getheilt ift, nicht aufgewogen und kann auch äufserlich als wichtigfter Raum nicht zur Erfcheinung kommen.

Im Sockelgefchofs find der Schmelz- und Kanonenraum (fiehe Art. 170, S. 211), das Präparaten-Laboratorium, der Deftillations-Raum, das Material- und Reagentien-Lager, der Raum für feuergefährliche Subftanzen, Werkftätte und Gafometer-Raum, das Hauptmagazin für Glas-, Porzellan- und Metallgegen-ftände, die Anlagen für die Heifswafferheizung, das Holz- und Kohlen-Magazin, Räume für den Diener, den Laboranten etc., Wirthfchaftskeller etc. gelegen. Die Raumvertheilung im Erd- und Obergefchofs ift aus Fig. 177 u. 178 erfichtlich.

Die Laboratorien mit ihren Nebenräumen find in Gruppen zufammengefafft und thunlichft vom Hörfaal, fo wie von den Wohnungen entfernt angeordnet. Von der Einrichtung der Arbeitstifche, der Abdampffchränke etc. war bereits unter c, 2, von einigen befonderen Einrichtungen des Hörfaales und des Vorbereitungsraumes unter b, i die Rede; die Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen wurden in Art. 188 u. 197 (S. 220 u. 225) befchrieben.

Die Baukoften haben 300000 bis 320000 Mark (= 150000 bis 160000 Gulden) betragen, worin auch die Koften der inneren Einrichtung enthalten find. Bei rund 785 bebauter Grundfläche berechnet fich 1 qm zu rund 400 Mark und bei rund 11000cbln Rauminhalt (von Sockelgefchofs-Fufsboden bis Haupt-gefims-Oberkante gemeffen) 1 cbm zu rund 28 Mark.

Eine verwandte Grundrifsanordnung zeigt das 1877—78 von Gropius & Schmieden erbaute chemifche Inftitut der Univerfität zu Kiel ²⁰⁰); doch ift die Gefammtanlage keine fo klare, die Verbindung und Zugänglichkeit der einzelnen Räume keine fo gelungene, wie bei der eben befchriebenen Anhalt.

Auch hier find an einem Ende des lang gedreckten, aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs beftehenden Gebäudes die Director-, die Affiftenten- und die Dienerwohnung mit befonderem Treppenhaus und Zugang von der betreffenden Stirnfeite aus angeordnet, und am anderen Ende ift das grofse für 16 Praktikanten beftimmte analytifche Laboratorium (im Erdgefchofs) gelegen; doch ift letzteres nicht überbaut. Die beiden Plörfäle befinden fich zwar auch im Obergefchofs, aber in dem an den Laboratoriums-Anbau ftofsenden Gebäudetheile.

Aufser dem analytifchen Laboratorium find im Erdgefchofs noch ein organifches und 2 kleinere Laboratorien mit je 4 Arbeitsplätzen vorhanden; fämmtliche Laboratorien haben 322 <lm Grundfläche und bieten Raum für 28 Praktikanten. Der grofse Hörfaal hat 80üra Grundfläche.

Das Gebäude ift aus Ziegeln, die Façaden in Backftein-Rohbau mit einfachen Formfteinen, die Dachdeckung in der Hauptfache aus englifchem Schiefer und über dem Laboratoriums-Anbau in Holzcement ausgeführt. Die Räume des Sockelgefchoffes und das Plaupttreppenhaus find gewölbt, im Uebrigen Balkendecken verwendet; die Treppen beftehen aus Granit; fämmtliche Räume werden mittels Ofenheizung erwärmt.

Die Höhen des Sockel-, Erd- und Obergefchoffes betragen bezw. 4,0, 4,g und 4,4 m; der nur erd-gefchoffige Laboratoriumsbau hat eine Stockwerkshöhe von 5,om. Letzterer hat 211,2    , das übrige

Gebäude 505,Grundfläche, fonach erfterer 1900,s cbm und letzteres 7026,5 ct>m Rauminhalt. Die Ge-fammtbaukoften haben 216300 Mark betragen, fo dafs auf 1 302 Mark, auf 1 cbm 24,20 Mark und auf I Praktikanten 7725 Mark entfallen²⁰¹)-

Die am meiften lang geftreckte Grundform hat das chemifche Inftitut der Univerfität zu Strafsburg (Fig. 179 u. 180²⁰²); die Länge diefes Gebäudes beträgt mehr als das 10-fache feiner mittleren Tiefe.

219.

Chemifches Inftitut zu Kiel.

220.

Chemifches

Inftitut

zu

Diefes Inftitut ift für 100 Praktikanten eingerichtet; es befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchofs. Sämmtliche Arbeitsräume für die Studirenden befinden fich im Erdgefchofs (Fig. 179) lln(^ in dem durch 5 Treppen damit verbundenen Sockelgefchofs ; die anorganifche Abtheilung derfelben ift in dem weltlich, die organifche Abtheilung in dem öftlich vom Mittelbau liegenden Theile untergebracht. Der Mittelbau, welcher zugleich den Eingang in das Inftitut bildet, enthält diejenigen Räume, welche von beiden Abtheilungen gemeinfchaftlich benutzt werden. Jede der beiden Abtheilungen befteht aus zwei grofsen Arbeits-fälen, einem für Anfänger in den betreffenden Arbeiten und einem für die Vorgefchritteneren, und zwifchen diefen Sälen befinden fich wieder die von den Praktikanten der beiden Säle gemeinfam benutzten Räume. Jenfeits des weltlichen Treppenhaufes, zu dem ein Nebeneingang führt, fchliefsen fich das Privat-Laboratorium und das Sprechzimmer des aufserordentliçhen Profeffors, unter deffen befonderer Leitung die anorganifche Eben fo liegen jenfeits des öftlichen Treppenhaufes, welches gleichfalls einen

Strafsburg.

Abtheilung fleht, an.

befonderen Zugang von aussen hat, Privat-Laboratorium und Sprechzimmer des Inftituts-Directors.

Das Sockelgefchofs enthält Räume für Glüharbeiten , Darftellung von Präparaten, Kryftallifations-Verfuche etc., ferner Räume für Säuren und gröfsere Vorräthe von Präparaten, eine Werkftätte, die Luft-

Heizung der in den beiden allgemeinen Arbeitsfälen aufgeftellten

heizungsöfen, zwei Dampfkeffel zur grofsen Dampfbäder und Trockeneinrichtungen, fo wie zur Gewinnung von deftillirtem Waffer.

den im weltlichen und öftlichen

Die Räume im I. Obergefchofs (Fig. 180) dienen , abgefehen von Pavillon befindlichen Wohnungen für 3 Diener und 3 Affiftenten, ausfchliefslich zu Vorlefungszwecken.

dem Fig. 11 (S. 21) den Grundrifs und Fig. 128 (S. 167) den

Der Hörfaal im öftlichen Flügel Längenfchnitt darftellt, fafft 150, jener im weltlichen Flügel 80 Zuhörer; beide Hörfäle, fo wie auch die

von

Räume des Mittelbaues, reichen durch das I. und II. Obergefchofs.

Die Räume , welche im wefentlich niedrigeren II. Obergefchofs über den Sammlungsfälen gelegen

zu ihnen führen

find, enthalten die Vorräthe an Glasapparaten und fonftigen Geräthen für das Inftitut;

2 feitliche Treppen vom grofsen Treppenhaus des Mittelbaues.

An den öftlichen Pavillon fchliefst fich das Wohnhaus des Directors an, welches durch einen Flur-der zugleich als Bibliothek dient, mit dem Sprechzimmer in Verbindung fleht.

gang,

200)    Planfkizzen find zu finden in: Nouvelles annales de la conft. 1879, PI. 5    6.

201)    Nach: Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfehl. 1880 vollendeten und abgerechneten preufsifchen Staatsbauten etc. Abth. I. Berlin 1883. S. 152 u. 153.

202)    Nach: Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaffer Wilhelms-Univerfität Strafsburg 1884. S. 55.

mmmmmm

aW

Privai-

|'zi[aaa(fs|

I-

mm

IL

JI

a s AlpenyffsiTpal

Anal.

[]

Spectr.

pg 4

IÄ

iüü

r<=;

PC

am mg

U

~cd m|

laljorat.

PriTirl

□

Halle

Zim.

[DiaaJ^qjaoA

It-

Erdgelchofs.

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg ²⁰²).

pm ms kn mH

"-3

am m:

ver-

Kauf.j

Kl ei â e r-flf----1

AW. Jr—

Klei 1er All.

Luft-

pump.

•J

,ger

L a"b o r a t o rium

Sclwefel-

wasser-

stoffz.

•Tnoiiua;

•081 -Sial

aj

10 987654321 0

1:500

I. Obergefchofs.

s a m. m 1 u n g

Ik

__P__

MÜMÎT

S a ra. m-

—s

6 HJ J Tl

jSMM]

-1 u ji g

«r#

Fig. 179.

S a m m lnrn

An al.

Spa

Arl eil s s a al

IS IT

Halle

Sp r e c Ti z .

0“;

rei

CP

MD

t-

r DsB

E f“

ImH.m:

N 3

Wagen

--“-7

Sa

:r-x

Ji

_u

8583

Tæïi

aejąji

Tivat-

Mn

Sjjrecłiz.

Von den an der Entftehung der in Rede flehenden Inftituts-Pläne Betheiligten werden als Vortheile einer derart lang gedreckten Anlage angegeben:

a) dafs die fämmtlichen Arbeitsfäle die erforderliche Beleuchtung von zwei Seiten erhalten, ohne dafs, wie bei anderen chemifchen Inflituten, mehr oder weniger eingefchloffene Höfe erforderlich find, und

ß) dafs das ganze Gebäude von allen Seiten vom Winde umfpült wird und dadurch alle übel riechenden und fchädlichen Dämpfe und Gafe fofort weggeführt werden.

Wenn auch zugegeben werden mufs, dafs diefe Vortheile vorhanden find, fo kann doch der Mifsftand einer mangelhaften Verbindung innerhalb des Gebäudes felbfl und der darin zurückzulegenden langen Wege ¹¹) nicht geläugnet werden. Alle gröfsere Arbeitsräume müffen als Durchgänge benutzt werden, wenn man das Erdgefchofs der Länge nach durchfchreiten will; im I. Obergefchofs ift ein unmittelbarer Verkehr zwifchen dem weltlichen und dem öftlichen Pavillon eigentlich gar nicht möglich. Das Vorhandenfein fo vieler Treppen zeugt u. A. fchon dafür, dafs es fchwierig war, die entfprechenden Verbindungen zu erzielen.

Da nun andererfeits die Anlage eines mittlereren Flurganges gleichfalls nicht ohne Nachtheile ift, fo wird man bei grofsen Inflituten von der lang geftreckten rechteckigen Grundrifsgeftalt, die überdies auf manchen Bauftellen gar nicht durchführbar ift, abzugehen haben.

Der rechteckigen Grundform ftehen die L- und 1-förmigen am nächften. In L-förmiger Grundrifsgeftalt wurde in neuerer Zeit (in der Mitte der achtziger Jahre) ein grofses chemifches Infliut, nämlich dasjenige der Univerfität zu Cambridge, erbaut; die Pläne dazu ¹²) wurden nach Angaben von Liveing und Dewar von Stevenfon entworfen.

Diefes Gebäude hat ein Sockel- und ein Erdgefchofs und über dem die Ecke bildenden Theile auch noch ein Obergefchofs. Das Sockelgefchofs enthält Vorrathsräume, Mafchinenräume etc. und 2 kleinere Laboratorien. Im Erdgefchofs find an den Enden der beiden Gebäudeflügel diejenigen 2 Säle angeordnet, welche Erhellung von beiden Seiten erfordern : der grofse Hörfaal und das grofse Schüler-Laboratorium ; letzteres befitzt, einfehl. der kleineren im Erdgefchofs gelegenen Arbeitsräume, 150 Arbeitsplätze; die Laboratorien des Obergefchoffes gewähren weiteren 75 Praktikanten Platz zum Arbeiten. Im Erdgefchofs fchliefsen fleh an den grofsen Hörfaal das Vorbereitungs-, das Sammlungs- und das Wagezimmer und weiter gegen die Ecke zu 2 kleinere Hörfäle an. Im Obergefchofs find Sprechzimmer und Privat-Laboratorium des Profeffors, fo wie ein Wagezimmer gelegen.

So viele Vorzüge die Raumanordnung in diefem Inflitute auch hat, fo leidet auch fie an dem Mifsftande, dafs Flurgänge, welche den Verkehr zwifchen den einzelnen Räumen vermitteln füllten, faft gänzlich fehlen ; wichtige Arbeitsfäle dienen

221.

Chemifches

Inftitut

zu

Cambridge.

als Durchgangsräume.

Schon das alte Liebig fche Inftitut zu

in diefer Beziehung beffer geftaltet; abgefehen von den im langen Gebäudeflügel angeordneten Flurgängen ermöglichten mehrere Eingänge von aufsen den Zutritt in verfchiedene Räume, ohne dafs man andere Säle zu durchfchreiten brauchte; immerhin war auch in diefem Gebäude der Verkehr ein unvollkommener.

Wefentlich zweckmäfsiger von diefem Standpunkte aus ift das von Lang 1854—55 erbaute chemifche Inftitut der Univerfität zu Heidelberg, das gleichfalls die L-förmige Grundrifsgeftalt erhielt, angelegt, obwohl auch in diefer Anftalt die Verbindung der Räume unter einander als keine völlig entfprechende bezeichnet werden kann.

Giefsen (flehe den Grundrifs in Fig. 123,

S. 158)

war

222.

Chemifches

Inftitut

ZU

Heidelberg.

kommen ¹³).

223.

Chemifches

Inftitut

zu

Königsberg.

Der längere Flügel diefes Inftitutes befteht aus einem nur erdgefchoffigen Mittelbau und 2 Eckbauten , welche noch ein Obergefchofs erhalten haben. Der Mittelbau enthält den Haupteingang in das Inftitut, die beiden grofsen Arbeitsfäle, Laboratorium und Sprechzimmer des Directors, das Wagezimmer mit der Bibliothek, das Inftrumenten- und Präparaten-Zimmer. Im linksfeitigen Eckbau liegen die Werk-ftätte, 2 Materialkammern, der Operationsraum, das Zimmer für elektrolytifche Verfuche, das Zimmer für Gas-Analyfe etc. ; im darüber gelegenen Obergefchofs befinden fich die Wohnungen der Affiftenten und der Laboranten. Im rechtsfeitigen Eckbau find der Hörfaal mit einem befonderen Eingang von aufsen und das Treppenhaus angeordnet ; im Obergefchofs darüber und im daran anftofsenden, gleichfalls zwei-gefchoffigen zweiten Gebäudeflügel ift die Wohnung des Directors untergebracht.

Die beiden grofsen Arbeitsfäle ftofsen mit der einen Langwand unmittelbar an einander ; in der letzteren find die von beiden Sälen aus benutzbaren Abdampffchränke angeordnet. Das eine diefer Laboratorien hat 28, das andere 22 Arbeitsplätze; der Hörfaal fafft 110 Zuhörer. Nur für die beiden grofsen Arbeitsfäle ift eine Feuerluftheizung eingerichtet.

Die Baukoften haben rund 102000 Mark betragen, wozu noch rund 25000 Mark für Grunderwerb

Eine völlig entfprechende Raumanordnung dürfte fich bei der L-förmigen Grund-rifsgeftalt nur dann erzielen laffen, wenn man in beiden Gebäudeflügeln mittlere Flurgänge anlegt, welche fie der Länge nach durchziehen; an den Enden der beiden Flügel laffen fich zwei Säle mit Fenftern an beiden Langfeiten anbringen. In hiermit

Fig. 181.

Billi.

LisXJ

liTu^nm-S t T

||_ici: sjnj-rDil

JPhy s ilt r

Gas-Anal

La"bc

r at

r-* E

F-*

hi—1

■f:

Op er

ati o

n 5-2

Ü/k h o    t oX i u

SSPz.

-A-°. W

0 "b er - H o 11-

fl

cb

1: 50ü

10

10 987654321 0

|-'ł¹1¹1ł H+.....

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Königsberg.

Arch. : Küttig & Hein.

~t-3

20™

— Erdgefchofs ¹⁴).

nahezu übereinftimmender Weife ift das neue chemifche Inftitut der Univerfität zu Königsberg (Fig. 181 ¹⁴) 1885—87 ausgeführt worden ; die Pläne dazu wurden nach Mafsgabe der im preufsifchen Minifterium der öffentlichen Arbeiten entworfenen Skizzen zunächft von Küttig und nach deffen Tode von Hein ausgearbeitet.

an

Der längere, dem Ober-Rollberg zugewendete (füdliche) Flügel enthält die eigentlichen Inftituts-räume, be lieht blofs aus Sockel- und Erdgefchofs und ift mit Holzcement eingedeckt. Der kürzere Flügel der Drummftrafse ift der Wohnungsbau, hat noch ein Obergefchofs erhalten und ift mit Schieferdach verfehen. Die wichtigften und am meiften befuchten Räume des Inftitutes find in die Nähe der beiden Eingänge (an der Drummftrafse und am Ober-Rollberg) gelegt. Der kleinere Hörfaal am Drummftrafsen-

Ober-Rollberg gelangt man zu den drei zum grofsen Laboratorium an der Oftfeite und zu

am

Eingang gewährt Raum für 85 Zuhörer. Vom Eingang gröfsten Räumen des Inftitutes : zum grofsen Hörfaal, dem unter letzterem im Sockelgefchofs liegenden Raume für gröbere Arbeiten ; das anfteigende Geftühl des Hörfaales befitzt 98 Sitzplätze (90 X 60cm) ; die beiden Arbeitsfäle gewähren Raum für 40 bis 50 Praktikanten. Sämmtliche Räume des niedrigeren Gebäudeflügels find, mit Ausnahme des durch Deckenlicht erhellten grofsen Hörfaales, mit Gewölben überfpannt, welche mittels einer zellenförmigen Uebermauerung das Holzcementdach tragen.

Im Obergefchofs des Weftflügels befindet fich, vom Giebeleingange mittels befonderer, abgefchloffener 'Treppe erreichbar, die Wohnung des Directors. Diefer Flügel hat Balkendecken erhalten.

Die Gefchofshöhen find wie folgt bemeffen : Kellergefchofs 3)4 m; Erdgefchofs im Weftflügel 5,o m, im Südflügel 5,4 m; Obergefchofs 4,0 m 1 Dachgefchofs des Weftflügels 1,5 m. Der grofse Hörfaal hat eine lichte Höhe von 6,8 m erhalten.

¹

   Eine ausführliche Darftellung diefer Heizungs- und Lüftungs-Anlagen ift zu finden in : Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880, S. 10.

²

   Nach: Die Chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftfalifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 1889. S. 15.

³

   Nach: Repertorium f. Exp.-Phyfik etc., Bd. 16, S. 168.

⁴

   A. a. O.

⁵

   Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. 473.

⁶

   A. a. O.

⁷

   Ueber die Einzelheiten diefer Anordnung fiehe : Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 15—17.

⁸

Einzelheiten r.ebft Grundrißen find zu entnehmen aus : Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1879, Bl. 781 — 783 ; 1880, S. 30 u. Bl. 798.

⁹

Das neue chemifche Inftitut der Königl. Ungarifchen Franz-Jofefs-Univerfität zu Klaufen-

¹⁰

Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 465; 1880, S. 473.

¹¹

   Der Vorftand hat einen Weg von mehr als 90 m zurückzulegen, um aus feinem Sprechzimmer in das quantitative Laboratorium zu gelangen.

¹²

   Diefelben find veröffentlicht in: Scientific american, Bd. 53, S. 119 E. C. Technical fchool and college building etc. London 1887. PI. 34.

¹³

   Eine eingehende Befchreibung diefes Inftitutsbaues, einfchl. der wichtigeren Ausrüftungsgegenftände, mit zahlreichen Abbildungen giebt die Sonderfchrift : Lang, H. Das chemifche Laboratorium an der Univerfität in Heidelberg. Carlsruhe 1858.

¹⁴

   Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 201 u. 202.

Die Wohnungen werden durch Kachelöfen geheizt ; die Inftitutsräume hingegen haben eine Heizung erhalten, bei welcher ein Luftofen und eine Niederdruck-Dampfleitung gleichzeitig die Erwärmung und Entlüftung bewirken. Die an der Südfeite eintretende, durch Luftfilter gereinigte Frifchluft fteigt, nachdem fie an einem Luftofen vorgewärmt ift, durch lothrechte Canäle in den mittleren Flurgang des Erd-gefchoffes, den fie auf 12 Grad C. erwärmt, und gelangt von hier aus nach Beftreichung der in Wand-nifchen aufgeftellten Dampf-Rippenheizkörper in die zu erwärmenden Räume ; Stellklappen, welche die Heiznifchen nach dem Zimmer oder dem Gange öffnen, bezw. abfchliefsen, laffen das Mafs von Umluftoder Frifchluftheizung beliebig regeln. Die Abluft wird durch Canäle, welche unter dem Fufsboden des Ganges oberhalb des Kellergewölbes liegen, dem grofsen Abzugsfchlot zugeführt, in deffen Mitte der eiferne Schornftein der Keffelfeuerungen aufgeftellt ift; die Abdampfeinrichtungen find aufserdem durch be-fondere glafirte Thonrohre entlüftet, in denen die Luft durch Bunfen’îche Brenner erwärmt wird.

Die Baukoften belaufen fich auf 196500 Mark; für Pflafterung, Bürgerfteige, Zäune und Bodenabtrag waren 10900 Mark ausgeworfen, und für die innere Ausftattung ftanden ferner 41600 Mark zur Verfügung; der Einheitspreis des Gebäudes ftellt fich bei 1094<lra bebauter Fläche für 1 qm auf 179,55 Mark und für 1 cbm Baumaffe auf 15,97 Mark ²⁰⁶).

Eine weitere, wenn auch nicht häufig angewendete Grundform ift diejenige, welche eine gefchloffene Baumaffe mit einem Binnenhofe bildet. Als erftes Bei-fpiel, bei dem allerdings diefer Hof fehr geringe Abmeffungen hat und eine untergeordnete Rolle fpielt, fei hier das chemifche Inftitut des Univerfity college zu Liverpool (Fig. 182 ²⁰⁷), welches nach wiffenfchaftlichen Angaben Brown's von Waterhoufe erbaut worden ift, vorgeführt.

Wie der neben flehende Plan zeigt, dient das Obergefchofs im Wefentlichen

hierfür nothwendigen Hörfälen reitungs- und Sammlungszimmern etc. ift nur noch das Privat - Laboratorium des

Vorstandes hier zu finden. Der grofse Hörfaal fafft 212 Zuhörer.

Das darunter gelegene Erdgefchofs enthält die gröfseren und kleineren Arbeitsräume, die Vorrathszimmer, die Heizanlagen, Kohlenkeller etc. Bemerkenswerth ift der grofse Arbeitsfaal für 52 Praktikanten , welcher fich unter dem grofsen Hörfaal befindet und in Fig. 142 (S. 183) bereits dargeftellt worden ift.

Diefes Inftitut, deffen Baukoften 320000 Mark (= £ 16000) betragen haben, zeichnęt fich von den fchon vorgeführten und manchen anderen englifchen

224.

Chemifches

Inftitut

zu

Liverpool.

Fig. 182.

nur zu Vorlefungszwecken ; aufser den

Vorbe-

**■ ^ :

in □ □    [0

I IvÇrl erTu:

CD

S a in in 1 u ii g

IX

ii

PQ' H“

laboratorium- z irn a-

3 I B I ^pröTfisson

um

1oc entern

p

1: SOU

10

15

10 987654321 0

n I ■ I ■ l¹1¹ !¹ i¹1¹1¹ > * f-

Chemifches Inftitut des Univerfity college in Liverpool. Obergefchofs ²°7).

Arch. : Waterhoufe.

225.

Chemifches

Inftitut

zu

Freiburg.

Anftalten diefer Art dadurch aus, dafs geräumige Flurgänge vorhanden find, welche in ausreichender Weife den Verkehr im Inneren des Gebäudes ermöglichen; keiner der Räume hat als Durchgang zu dienen.

Als charakteriftifches Beifpiel einer gefchloffenen Anlage mit gröfserem Binnenhof kann vor Allem das chemifche Inftitut der Univerfität zu Freiburg (Fig. 183 u. 184), 1880—82 von Durm erbaut, gelten.

Das Erdgefchofs diefes Gebäudes (Fig. 184) dient ausfchliefslich Laboratoriumszwecken, und es ift hier die bereits in Art. 144 (S. 179) erwähnte, eben fo eigenartige, wie vortheilhafte Anordnung der 3 grofsen Arbeitsfale an den 3 Seiten des Binnenhofes durchgeführt. Das Sockelgefchofs enthält noch einige Arbeitsräume, die am

beften in diefes Stockwerk verlegt werden, ferner Zimmer für Vorräthe etc.

Fig. 183.

XI.

«isä al

S ammlung

Vorl) er-Z.

Grosser

Vorter.-BP3iy s i kal h Z. I C aliuet

Sammlung

Obergefchofs.

Fig. 184.

S--

[ö

Ol

Wagen

Arch. : Durm.

G- a s-z i Bl.

■■

Wagen

D irnkelz.

I.

fiossii Ail) eit s s aal

Assist.

Titrir-Zim

Ver

Ire z.

t al a. mjp 1 4a 1 lie

i Verlre

nn-

1:500

flössen

flössen

Arbeit ss aal

Att eits saal

0 t=t a

s sisi

ssistj

Pr ofessor

Bill. Ispreclzl

[Kleiner Eing.| Kleider

all.

all.

uV

Ispreclzl Bill. I Professor

rial

Erdgefchofs.

Chemifches Inftitut der Univerfität

zu

Freiburg.

Nur über dem vorderen Langbau ift ein Obergefchofs (Fig. 183) aufgefetzt, und diefes dient wieder ausfchliefslich Vorlefungszvvecken (fiehe auch Art. 136, S. 164); dabei erhebt fich der grofse Hörfaal über die benachbarten Räume (er hat 6,9 m lichte Höhe), und das anfleigende Geftühl ift vom Ruheplatz der an denfelben ftofsenden Treppe zugänglich. Dafs diejenigen Studirenden, welche nur die Hörfäle zu betreten, in den Laboratoriums-Räumen aber nichts zu thun haben, mit letzteren nicht in Berührung kommen, zeigen die beiden beigefügten Grundriffe.

Bemerkenswerth find die an 3 Seiten des Hofes herumgeführten niedrigen Abdampfhallen. Die Abdampfnifchen, welche in den gegen den Hof zu gerichteten Langwänden der Arbeitsfale angeordnet find, können von den letzteren aus, aber auch von aufsen benutzt werden ; fie dienen gleichfalls zum Durch-

fchieben und rafchen Entfernen übel riechender Präparate aus den Arbeitsfälen nach den Abdampfhallen. Diefe Einrichtung wurde nach den Angaben

V erlängert

von Claus ausgeführt.

man bei der eben vorgeführten Grundform den vorderen Langbau nach der einen Seite hin, fo erhält man die Q--förmige Grundrifsgeftalt, in der das chemifche Inftitut der Univerfität zu Budapeft (Fig. 185 u. 186 ²⁰⁸) 1868—71 nach v. Than s Angaben von Wagner unter Mitwirkung Zaßrau s erbaut worden ift.

226.

Chemifches

Inftitut

der

Univerfität

zu

Budapeft.

Fig. 185.

1/500 n- Gr.

trm er

Op er.lev hb'li.Temp.

ff

Thermo-*■ cltem.. Messungen

Wagen

S amralumg

I Vfilunj

II <1 e s I |p i r|fl» cytlnorsl

Oas-Anal.

Spectral-Anal .

cp

>-"1

cd

s<°=C

B ib* 1 i-

I'll.¹

0 ill 8 It

Lesezim.[

no

!_]□ o[

A r 1) eits

â.ïïirecto

er::

ED

ÖiQ

Obergefchofs.

Scliwsfel-f

C—¹ "*-■ wasseret affz.Jjjs3|!jj

Terrasse

Arleitslialle

II

T e r r a. s s e

fol

. r~U ®

^ Verb ereitrZ.

Sammlung

Fig. 186.

Prof.

aw taw to

fllMZD

Anfang er-

re o

C-rosser Hörsaal

Labor atorium

ces

f.

n.

asa®

Wagen

ôlDI

reinere

T mere

JnstrumJl

JjistruTn.

]-

L esez

T3T

fil

MlrifilMirniniri

Vorhalle

.«]

□F '»lii'

1 aï oratl

•    aï or at ,lf

te

Kleiber-

AM.

0 n u n - Ig e n I

fi

jpL

Erdgefchofs.

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Budapeft 20S).

Arch. : Wagner Zaßrau.

Der an den vorderen Langbau angefügte Theil ftellt hier die Gruppe der Dienllwohnungen dar ; der mittlere Flügel dient Vorlefungszwecken, und der übrige Theil des Gebäudes bildet die Gruppe der Laboratorien. In diefem Inftitut können 280 bis 300 Zuhörer die Vorlefungen über Experimental-Chemie

208) Nach: Than, C. v. Das chemifche Laboratorium der K. ungarifchen Univerfität in Peil. Wien 1872.

befuchen und zugleich 70 Praktikanten, darunter etwa 20 vorgefchrittenere und felbftändige Arbeiter, fleh mit den praktifchen Uebungen befchäftigen.

Das in Rede flehende Inftituts-Gebäude liegt in der Mitte des fog. alten botanifchen Gartens an der Landftrafse und ift von diefer felbft 70m weit entfernt. Es befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs ; doch ift letzteres nur über dem vorderen Langbau und dem Mittelflügel durchgeführt.

Die Raumvertheilung im Erd- und Obergefchofs ift aus den umftehenden Plänen zu erfehen. Die rechts vom Haupteingang gelegene Kleiderablage ift gleichzeitig Dienftzimmer des Hauswarts ; eine gufs-eiferne Treppe führt unmittelbar in feine im Sockelgefchofs befindliche Wohnung. Im grofsen Anfänger-Laboratorium, welches bereits in Fig. 138 (S. 180) dargeftellt und deffen eigenartige Einrichtung in Art. 148 (S. 184) befchrieben worden ift, find 50 Arbeitsplätze untergebracht. Den Vorgefchritteneren und jenen, die fich mit felbftändigen Forfchungen befchäftigen, find in jedem der beiden genannten Ge-fchoffe je 3 kleinere Laboratorien mit je 4 bis 6 Arbeitsplätzen zugewiefen ; zu je 2 folchen Laboratorien

.! Spül raju mi

iii—JSy

iS

öl

rż

1-3

Fig. 187.

Erdgefchofs.

li

ol

■TJ

r=î

! I V or "b er eit - Zim. j! ^ ii !

B____-~~~___

grosser Rörsaal

u&

arten

Anal yj|t i s c A e isj]

Z im

cj

ÎT

n u u ir

aijt iriu mQ

40RHÉ

<x

meistßT

□ U HL IC -

w oli -

ii

B“g

V 0 x z .u.Kl 8 i 1 e r al)l.

Assist

i w a g e Ji

Mater.L

*1

jjpiiarm. Is ammlj

jDocejitenj

p;

ixn

l°fo|

w fliinu

! Sas-Anal.IT

Physik. 1 a l.

JFluiUalle! |M a' i:s c *J"B js “ "j

Assi-- n u n -

stenten-- S«i

..S

1:500

!0 387654321 0

'    '    1¹1¹1¹ i¹1 ' 1¹ !

10

15

20 =>

Chemifches Inftitut der

gehören ein Wagezimmer und ein kleinerer gemeinfchaftlicher Arbeitsraum für feinere Feuerarbeiten mit Verbrennungsnifchen etc. , fo dafs in diefen kleinen Laboratorien die einzelnen Operationen bequem ausgeführt werden können.

Die Räume des Sockelgefchoffes find 3,16 m hoch und, eben fo wie die Erdgefchofsräume, zwifchen eifernen Trägern flach gewölbt. In diefem Stockwerk find untergebracht : in der Gruppe der Vorlefungs-räume Lagerräume für Geräthfchaften, Sauerftoff-Gafometer, Batterie-Kammer, Operationsraum, Eis- und andere Keller; in der Gruppe der Arbeitsräume Materialkammer, Wohnung des Heizers, Heizungs- und Lüftungs-Anlagen, Zimmer zu Kryftallbildungen , Reagentien-Zimmer, Raum zum Deftilliren feuergefährlicher Subftanzen mit Dampf, Raum mit Schmelzöfen und Dampfkeffel für deftillirtes Waffer, Raum für Darftellung von Präparaten, Zimmer zum Deftilliren und Abdampfen über freiem Feuer, Stofskammer, Arbeitshalle und Kohlenlager ; in der Gruppe der Wohnräume Wohnungen für 2 Diener, Materialkammer, Wafchküche und Wirthfchaftskeller.

Die Einrichtungen für Heizung und Lüftung des Inftitutes find bereits in Art. 190 u. 196 (S. 221

u.    224) befchrieben worden. Das Treppenhaus ift mit Medaillons berühmter Chemiker und mit der Büfte

v.    Eötvös' gefchmückt. — Die Baukoften dürften 520000 bis 540000 Mark (= 260000 bis 270000 Gulden) betragen haben.

Bei den Univerfitäts-Inftituten zu Graz und Leipzig ift an die Grundform des Budapefter Inftitutes noch ein dritter Flügel angefügt worden, wodurch eine CD -förmige Grundrifsgeftalt entftanden ift.

Das Grazer Inftitut (Fig. 187 u. 188 ²⁰⁹) wurde 1874—79 auf Grund eines von v. Pebal aufgeftellten Programmes durch Stattler erbaut.

Diefe Anftalt feilte auf einem an der Halbärthftrafse gelegenen Gelände gemeinfchaftlich mit einem phyfikalifchen Inftitute und einem grofsen Collegienhaufe nach einheitlichem Plane erbaut werden. Die

227.

Chemifches

Inftitut

der

Univerfität

zu

Graz.

| feü >

]/L ąj) oVl^atomifK

-----y(

Fig. 188.

Obergefchofs.

fût

{-<

aljoratorium. ; ; H

max ^

1 unke]zim : !

HaHBaaiaaiHM'-----S:®ÊÉÈÔE^3

Werlcstattel—rif ^

ü : i

I I ^

-U-'B red

Lao oral.

Profe

lese

zim.

M/ Mfex /\ /N

MBi::_gtesfagMe8flj-

J Organ. Wagen ! |E lerne jUrfi ł Anal, ri

.....■:.....j

La])J£₁a-IĘLof’3 FiHiûtiislc I , fïïl m irë-iU.feine Jnstr.L¹-

■»oç JL* .

CD S

Arteitsz.-i. Prof.

Arch. : Stattler.

Univerfität zu Graz ²⁰⁹).

Da der

3 Gebäude feilten eine rechteckige Parkanlage von 3 Seiten fo einfchliefsen, dafs die beiden Inftitute auf den Schmalfeiten des Rechteckes mit ihren Hauptfronten einander gegenüber zu flehen kommen.

fo war für letzteres Länge und Form der

Bau des phyfikalifchen Inftitutes (fiehe Art. 125, S. 146) fchon begonnen war, als die Ausarbeitung der Pläne für das chemifche Inftitut in Angriff genommen wurde

Hauptfaçade bereits gegeben.

Weife.

Arbeitsräume und der rechtsfeitige die verfchiedenen Dienftwohnungen ; dadurch dafs die für die Vorlefungen beftimmte Raumgruppe zwifchen die Laboratorien und die Wohnräume gefchoben wurde, find

Die für den neuen Inftitutsbau gewählte Gefammtanordnung hat mit der Budapefter Anlage viele Verwandtfchaft, zeigt aber die Trennung der Räume in die bekannten drei Gruppen in noch fchärferer Auch hier enthält der mittlere Flügel die den Vorlefungen dienenden Räume, der linksfeitige die

209) Nach : Pebal, L. v.

Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. Taf. II u. III.

die letzteren gegen die den Arbeitsräumen entftrömenden fchädlichen Gafe und Dämpfe thunlichft gefchützt. Die beiden Höfe find bis zur Sohle des Sockelgefchoffes herabgeführt, wodurch zwifchen denfelben eine Durchfahrt ermöglicht wurde.

Aufser dem Sockelgefchofs find in allen 3 Abtheilungen noch Erd- und Obergefchofs vorhanden Die Räume des Sockelgefchoffes liegen ca. 1,9 m unter dem Erdboden; die Räume des Sockel-, Erd- und Obergefchoffes find bezw. ca. 3,4, 5,4 und 4,9 m hoch; der grofse Hörfaal hat eine Höhe von 9,i m erhalten. Der linksfeitige Flügel enthält fowohl im Erdgefchofs (Fig. 187), als auch im Obergefchofs (Fig. 188) eine Gruppe zufammengehöriger Räume, welche je ein Laboratorium für fich bilden; die Arbeitsräume des Erdgefchoffes find hauptfächlich als Laboratorium für Anfänger, jene des Obergefchoffes als Laboratorium für Geübtere gedacht; die über einander liegenden Haupträume der beiden Laboratorien

Fig. 189.

KOHLEN

Erdgefchofs.

£ KESSELHAUS

STUBE

MASCHINE

PF

Tl

HjS - RAUM

fvORRATHS

j- RÄUME;

QUANTITATIVES

LABORATORIUM

ORGANISCHES

LABORATORIUM

OPERATIONS-!

RAUM

|h,s-raum [J

IjELEMENT-ANAL.

iüüMJ

ÇUAUTATIVES

r.

; ;■

CROSSES    I

WAGE-ZIMMER I

GASZIMMER

LABORATORIUM

PHYSIC LARORATOR

BIBLIOTHEK !|

ARBEITSZIMER 0 PROFESSORS

'S V0R8EREITUNGS - RAUM

KLEINES

AUDITORIUM

irou

jpRÄ

PARSTEN-SAMLGjJl-

APPARATEN-SAMI

/ORZIMU VERWALTGS-ZIM.l

|ardlr°b!:|

Jj

iGARDEROBoi

GROSSES AUDITORIUM

WUl

jPRlVAT

LABORATORIUM

VESTIBÜL

wn

Arch. : Eiverbeck

Neues chemifches Inftitut der

dienen gleichen Zwecken. Durch diefe Anordnung wurde eine fehr überfichtliche Anlage, namentlich der Rohrleitungen, erzielt.

dient

Der kleine Hörfaal, welcher für Vorlefungen von Privatdocenten und für Curfe von Affiftenten ill links von der Flurhalle gelegen. Die Haupttreppe führt zu dem durch Deckenlicht erhellten Vorraum des grofsen Hörfaales, welcher zugleich als Kleiderablage dient und deffen Fufsboden 2,S4 m über jenem des Erdgefchoffes gelegen ift ; in gleicher Höhe betritt man durch zwei Thüren das Podium, auf welchem das anfteigende Geflühl aufgeftellt ill. Fig. 132 u. 133 (S. 170 u. 171) zeigen 2 Innenanfichten diefes 200 Zuhörer faffenden Saales.

Im Sockelgefchofs find aufser Wafchküchen und Wirthfchaftskeller, welche zu den Wohnungen gehören, fo wie den Räumen für die Heizanlage und für verfchiedene Vorräthe noch an Arbeitsräumen unter

Fig. 190.

I. Obergefchofs.

J.

DIENER

i/VOHNU»

OIENERW

IjOHNUNQ

...

VfV

VORRATHS-

„Ni I

yf\I GL I ASLAlllGLR

y

ÀIA

RÄUME

Si

Lj

PROFE

OR EN

jyvOHNU^G H

y    PROFCSSI

WOHNUNldl I

Mi

aal

ASSIS*

81

BEDIENUNG

TENT n

SlSTENT 1

Intze.

1: 500

10

10 987654321 0

technifchen Hochfchule zu Aachen²¹²).

228.

Chemifches

Inftitut

zu

Leipzig.

229.

Neues

chemifches

Inftitut

zu

Aachen.

gebracht: Deftillir-Raum für Apparate mit Dampfbetrieb, Deftillir- und Schmelzraum für Apparate mit directer Feuerung, Räume für Abdampfen und Filtriren, für grobe Arbeiten, für mechanifche Operationen, Gafometer und Batterie, Kryftallifir-Raum etc.

In den 3 Gefchoffen ifl für die Verbindung der Räume unter fich durch Flurgänge und 6 Treppen

geforgt.

Die Anlagen für Heizung und Lüftung wurden bereits in Art. 192 u. 197 (S. 222 u. 226) be-Ferner wurden im Vorhergehenden (insbefondere unter b, 1) verfchiedene Einzelheiten des in Rede flehenden Inftitutes vorgeführt.

Das Gebäude ift aus Backfteinen hergeftellt und mit Schiefer auf Holzfchalung eingedeckt. Die Wände find mit Kalkmörtel geputzt, aufsen mit Ornamenten aus Cementgufs, in den Flurgängen und im grofsen Hörfaal mit folchen aus Gyps verziert ; die Malerei diefes Saales und der Flurgänge ifl einfach gehalten. Alle übrigen Räume haben glatte, mit matten Farben (ohne Müller) geftrichene Wände.

Die Baukoften haben, einfchl. der auf 56000 Mark lieh beziffernden inneren Einrichtung, rund 600000 Mark (= 330575 Gulden) betragen¹).

Zu den Inftituten mit QJ-förmiger Grundrifsanlage gehört auch jenes der Uni-verfität zu Leipzig, welches 1867—68 unter Mitwirkung Kolbe s von Zocker erbaut worden ift. Die Gruppirung der Räume, fo wie überhaupt die gefammte Raumanordnung ift keine fo klare und überfichtliche, wie im Grazer Inftitut, zum grofsen Theile wohl in Folge der Verhältniffe, deren bereits in Art. 134 (S. 161, insbefondere Fufsnote 116) Erwähnung gefchah.

Das unten genannte Buch²) enthält als Einleitung eine Befchreibung diefes Inftitutsbaues und als Beigabe 2 Grundriffe deffelben ; in einer zugehörigen Mappe find in photographifchen Abbildungen die äufsere Anficht des Gebäudes, fo wie die Innenanfichten des grofsen Hörfaales und des grofsen Arbeits-faales enthalten. Verfchiedene Einzelheiten diefes Inftitutes wurden im Vorhergehenden gefchildert.

Von der eben befchriebenen Grundform gelangt man weiter gehend zur ge-fchloffenen Anlage mit zwei Binnenhöfen, welche mehrfach zur Ausführung gekommen ift. Eines der hervorragendften Beifpiele diefer Art ift das nach Landolfs Angaben von Ezverbeck & Intze 1875—79 erbaute neue Inftitut der technifchen Hochfchule zu Aachen (Fig. 189 u. 190³).

Das urfprünglich für die technifche Hochfchule zu Aachen errichtete chemifche Inftitut (fiehe Art. 70, S. 77)i welches der reinen und der technifchen Chemie zu dienen hatte, erwies fich bald als räumlich unzureichend. Als im Jahre 1872 auch für die Hüttenkunde ein Laboratorium zu befchaffen war, erfchien ein An-, bezw. Neubau unabweisbar. Man entfehied fich dafür, das beftehende Gebäude der technifchen Chemie und der Hüttenkunde zuzuweifen und für die reine und analytifche Chemie den in Rede flehenden Neubau auszuführen.

fchrieben.

Wie fchon in Art. 213 (S. 234) gefagt worden ill, find in diefem Inftitute Jie den Vorlefungs-zwecken dienenden Räume und alle wichtigeren Arbeitsräume im Erdgefchofs (Fig. 189) untergebracht. Im darunter gelegenen Sockelgefchofs befinden fich zu Zwecken des Laboratoriums noch: zwei Vorrathsräume, ein Raum für den Schwefelwafferftoff-Gafometer, eine Säurekammer, ein Raum für grobe Arbeiten, 2 Deftillir-Räume, der Kryftallifir-Raum, der Kanonenraum, die Werkflätte und ein Raum für die Eis-mafchine; ferner find die Dienftwohnungen des Caftellans und des Mafchiniften, fo wie einige Wirthfchafts-keller vorhanden.

Das I. Obergefchofs (Fig. 190) enthält die Wohnungen für 2 Profefforen, 2 Affiftenten und 2 Diener, fo wie 3 Vorrathsräume. Ueber dem Mittelbau und den beiden Eck-Pavillons ift noch ein II. Obergefchofs aufgefetzt, in welchem 2 Affiftenten-Wohnungen und einige zu den beiden Profefforen-Wohnungen gehörige Räume untergebracht find.

Sämmtliche Räume des Erdgefchoffes find 5,30 m, jene des Sockelgefchoffes 2,75, bezw. .8,20 m hoch. Der vordere Theil des Mittelbaues wurde bereits auf S. 165 dargeftellt und gewürdigt, eben fo der grofse 10,4 m hohe Hörfaal, feine Beleuchtungseinrichtungen etc. bereits unter b, 1 befchrieben; auch giebt Fig. 130 (S. 168) einen Schnitt durch Flurhalle, Hörfaal etc.

Die rückwärtigen Gebäudetheile und der Mittelbau des Vordergebäudes haben Zinkdeckung auf

ferner in : Building news, Bd. 48, S. 1004

— endlich in : Robins,

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Holzfchalung erhalten; über jedem bewohnten oder fonft wie benutzten Raume und unter der Zinkdeckung befindet fich eine geputzte Schutzdecke, um fowohl Einwirkungen der Kälte und Wärme von aufsen her auf die Räume, als auch der Gafe von den Räumen her auf die Dachdeckungen möglichft zu verhindern. Die Zwifchenbauten und die Eck-Pavillons des Vordergebäudes find mit Abdeckungen von Holzcement verfehen worden ; unter die Sparrenlagen der Zwifchenbauten und der Eck-Pavillons find wagrechte Putzdecken gehängt, und die Zwifchenräume zwifchen Putzdecke und Sparrenlage find durch kleine Thon- und Bleirohre gelüftet.

Für die äufsere Erfcheinung war die Architektur des benachbarten Hauptgebäudes der technifchen Hochfchule im Allgemeinen mafsgebend : Quaderbau mit Rundbogenfenftern, kräftigem Hauptgefimfe und Attika ; der Mittelbau wurde durch eine reiche Säulenftellung mit Giebelfeld über dem Haupt-Portal ausgezeichnet. Die Haupt-Façade ift mit Tuffftein von Weibern verblendet; nur das* Portal und die Säulenhalle find aus Kyllburger Sandftein, der Sockel aus Niedermendiger Bafaltlava hergeftellt. Als decorativen und zugleich fymbolifchen Schmuck erhielt die Façade an den Eck-Pavillons 16 weibliche Halbfiguren, an die Pilafter unter dem Hauptgefimfe fich anlehnend, mit verfchiedenartigen auf die Chemie bezüglichen Emblemen, während der Mittelbau in feinem Giebelfelde 2 liegende Figuren, Rheinland und Weftphalen darftellend, und darüber eine fitzende Colloffal-Statue der Chemie mit 2 Kinderfiguren erhalten hat ; 2 lebensgrofse Porträt-Statuen berühmter Chemiker follen noch in den Nifchen des I. Obergefchoffes Auf-ftellung finden ; unter dem Hauptgefimfe des Mittelbaues find ferner noch eine Reihe von Sgraffito-Feldern angeordnet. Die Architektur der Seiten- und Hinterfronten, fo wie der beiden Höfe ift durchweg einfach gehalten und in Backfteinmauerwerk mit Cementputz ausgeführt. Die architektonifche Ausbildung des Inneren ift, je nach der Bedeutung und dem Zweck der Räume, fehr verfchiedenartig geftaltet.

In einiger Entfernung von den rückwärtigen, blofs erdgefchoffigen Gebäudetheilen ift ein befonderes Keffel- und Mafchinenhaus für die Zwecke der Heizung und Lüftung, fo wie des Mafchinenbetriebes errichtet; die Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen felbft wurden bereits in Art. 191 u. 197 (S. 222 u. 226) befchrieben. Das Keffelhaus enthält 2 Dampfkeffel und eine Dampfmafchine von ca. 10 Pferdeftärken.

Sämmtliche Gebäudetheile bedecken eine Grundfläche von rund 2668(einfchl. der beiden Höfe 3090 üm), davon 1812 üm blofs erdgefchoffig, 571 zwei- und 780 üm dreigefchoffig ; die Baukoften haben, einfchl. der inneren Einrichtung, der Gartenanlagen und der Einfriedigung, aber ohne Bauplatz und Keffelhaus, rund 543109 Mark betragen; das letztere, welches 135ü™ Grundfläche in Anfpruch nimmt, koftete 17000 Mark und der Grunderwerb 320000 Mark²¹³). Vom Inftitutsbau koftete 1 qm bebauter Grundfläche 203,90 Mark, vom Keffelhaus 125,70 Mark; bei 29 039,5 cl3m Rauminhalt berechnet fich 1 cbm des erfteren zu 18,70 Mark, und unter Zugrundelegung von 104 Praktikanten entfallen auf einen derfelben 5²²² Mark.

Das chemifche Inftitut der Univerfität zu Berlin (Fig. 191 u. 192 ²¹⁴), welches 1865—68 nach v. Hofmann s Angaben von Cremer, fpäter von Zafirau ausgeführt worden ift, gehört eigentlich auch zu den Anlagen mit zwei Binnenhöfen; denn der rückwärts angefügte, T-förmig geflaltete Bau enthält im VVefentlichen nur die Wohnung des Directors.

Das für diefes Inftitut gewählte Grundftück ift zwifchen Dorotheen- und Georgen-Strafse gelegen und ftöfst an der erftgenannten Strafse an die Univerfitäts-Bibliothek. Die längere Front befindet fich in der Georgen-Strafse , und nach diefer wurde auch der eigentliche Inftitutsbau gerichtet ; die Director-Wohnung liegt an der Dorotheen-Strafse und wurde durch Umbau eines beftehenden Haufes hergeftellt.

Das Vordergebäude befteht aus Keller-, Erd- und Obergefchofs ; die Stockwerkshöhen betragen im Lichten für das Kellergefchofs 2,51 m, für das Erdgefchofs 5,44 m und für das Obergefchofs 5,49 m. Das Hintergebäude (mit der Director-Wohnung) befitzt geringere Stockwerkshöhen, und es ift noch ein Zwifchengefchofs eingefchaltet. Das Kellergefchofs enthält die Loge und Wohnung für den Pförtner, die Räume für die Heizung, eine Dienerwohnung, einen Raum für Gläfer und Geräthe, einen Raum für Gifte, einen Raum für gerichtliche Unterfuchungen, eine Wafchküche und verfchiedene Wirthfchaftskeller. Unter dem Ruheplatz der Haupttreppe befindet fich eine Durchfahrt ander verbindet. Die Hauptein- und Durchfahrt ift an der Weftfeite gelegen und reicht durch Kellerund Erdgefchofs.

Die Raumvertheilung im Erd- und Obergefchofs geht aus Fig. 191 u. 192 hervor. Der Hörfaal, dem bereits in Fig. 129 (S. 167) der Querfchnitt dargeftellt worden ift, mit den zugehörigen Neben-

230.

Chemifches

Inftitut

der

Univerfität

zu

Berlin.

von

welche die beiden grofsen Höfe mit ein-

213) Nach : Die Chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftfälifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen.

Aachen 1879.

Erdgefchofs :

a.    Eingangshalle.

b.    b. Flurgänge.

c.    Unterer Treppenlauf.

d.    Kleiderablage

e.    Kelhrtreppe

f.    Ruheplatz der Haupttreppe.

g.    Grofser Hörfaal.

h.    i. Räume für Feuerarbeiten.

k.    Famulus.

l.    Durchfahrt.    •

m.    Offene Hallen.

n.    Kleiner Hörfaal.

o.    Sammlungsraum.

/. Vorbereitungszimmer.

q.    Sprechzimmer.

r.    Inftrumentenraum.

s.    Affiftenten-Wohnungen.

t.    Mädchenkammer Lichtflur

v.    Speifekammer

w.    Küche

x.    Eingangsflur z. Wohnzimmer des Directors.

darüber obere Treppenläufe.

zur

Wohnung

des

Directors.

r‘"

Obergefcho fs :

a.    Durchgehender Hörfaal.

b.    Treppenhaus.

c.    Flur.

d.    Vorfaal.

e.    e. Arbeitsfäle.

f.    f. Arbeitsräume in den Galerien.

g.    g. Wagezimmer.

h.    Bibliothek.

i.    Kleiderablage.

k.    Raum für Spectral-Analyfen.

l.    Arbeitsfaal für geübtere Praktikanten. vi, m. Loggien für Arbeiten im Freien.

n.    Flur mit Bodentreppe.

o,    o. Flurgänge.

/. Zimmer für Gas-Analyfen.

q.    Zimmer für Verfluche.

r.    Privat-Laboratorium

s.    Nebentreppe

t.    Studirzimmer

u.    Vorzimmer

v.    Bibliothek

w.    Wohnungstreppe.

x.    Flur.

y.    y. Wohn- und Schlafzimmer des

Directors.

z.    Treppe.

■__

des

Directors.

_h_

Ln

Fig. 191-

Erdgefchofs.

nosa

rCO

rp

' l'b I

Xx!

UlL

inr¹"

Il II

W'W*

jfc

S» i

.X

$8?

jlb

10 987654321 0

W-PliH' 1¹1¹1 >1

î»500

=5

15

20n

Chemifches Inftitut der

räumen ift im Zwifchenbau angeordnet; die wichtigeren Arbeitsfäle wurden, mit Rückficht auf die hohen Nachbargebäude und zur Erzielung einer möglich!! guten Beleuchtung derfelben, in das Obergefchofs verlegt. Einige Arbeitsräume find auch im Erdgefchofs untergebracht.

Die Eingangshalle (Fig. 191) ift nach der Georgen-Strafse zu offen und durch ein Gitter ver-

Fig. 192.

Obergefchofs.

nii

y ii

llPSi

.i

À.;

- \m%

yy.

i3B

fchloffen ; ihre Kreuzgewölbe werden durch zwei Sandfteinfäulen Die beiden fchmalen

getragen.

Seitenflügel (an der Oft-, bezw. Weftfeite der beiden Haupthöfe) bilden offene Arcaden, welche im öftlichen Flügel zu Arbeiten im Freien benutzt werden und mittels

pf

□Sn

einer Freitreppe mit dem Hofe in Verbindung ftehen. Im Oberge-fchofs find gleichfalls Arcaden vorhanden , indefs durch Fenfter ge-fchloffen ; die fo gebildeten Galerien find durch Glaswände getheilt und Hellen nicht nur die erforderliche Verbindung zwifchen vorderem und rückwärtigem Langbau her, fondern find auch als Wagezimmer, Bibliothek und Arbeitsräume nutzbar gemacht.

Die Façaden mufften derart ge-ftaltet werden, dafs bei thunlichfler Einfchränkung der Stützen mög-lichft grofse Lichtöffnungen gewonnen werden. Da ferner Ausführung in Backflein-Rohbau verlangt wurde, wurde der Rundbogen-Stil gewählt, um auf die Architektur-Formen, in denen die Renaiffance Ober-Italiens dergleichen Terracotta-Bauten ausgebildet hat, zurückzugehen. Die verwendeten Ornamente find nur zur Gliederung und Ausbildung der einzelnen Gebäudetheile angeordnet, mit alleiniger Ausnahme der 14 Medaillons , welche im Haut-Relief die Profilköpfe der bertihmtefhen Chemiker der Vergangenheit enthalten und mit denen der Raum über den Fenftern des Erdgefchoffes gefchmückt und belebt worden ift.

Die bebaute Grundfläche beträgt nur 2133)6 üm, die Baufumme jedoch, in Folge der eigenartigen Verhältniffe, rund 954 000 Mark²¹⁵).

Auch das chemifche In-ftitut der Univerfität zu Wien (Fig. 193 u. läfft fich unter die Anlagen mit zwei Binnenhöfen einreihen ; denn die an den rückwärtigen Langbau angefügten 3 Gebäude-Tracte, welche einen dritten Hof ein-

p&CflDlHU

ppp!

03'

t;

□ « nun io

DO

mm

JOD,«!

□ran

'S

ff

JE

W| .xjCQMIOI

ÜqSÙ'D

□MOłfdjjpMD

□Rof

öf

itejü

3Ł

V-,

nCOÖBöD

i alpynugl|aücim

194²¹⁶)

Arch. : Cremer àf Zaßratt.

231.

Chemifches

Inftitut

der

Univerfität

zu

Univerfität zu Berlin²¹⁴).

Wien.

²¹⁵) Nach: Zeitichr. f. Bauw. 1867, S. 3, 491 — und: Guttstadt, A. Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886. S. 153.

fchliefsen, enthalten nur Dienftwohnungen. Diefes Inftitut wurde 1869—72 nach einem von Redtenbacher aufgeftellten Bauprogramm von v. Ferfiel erbaut.

Der durch die unten flehenden Pläne veranfchaulichte Infhitutsbau ift für einen Lehrfluhl, alfo für die Bedürfniffe eines einzigen Profeffors, entworfen worden. Die eben erwähnte Sonderung zwifchen eigentlichem Inftitut und dem Wohnhaufe markirt fich durch das nach rückwärts (gegen die IVafa-Gaffe zu)

Fig. 193.

[Präparate

Ni

e a - W 0 h ja; u a g

If

P rjj 0 f e !|s

ii

“'T-si

n-jjW 0 h jnj u n g

sjjs

j^tŁipar[simm|i)iig| jVorti|er e i t[^s r.j^aliotatcjjn Si îtro

Si

i (=2

é:.

Vor'bler e i tüng s-paaml

i.

Ikleiner HöTsaal

j e*

Xl

I S“

w a § e z ,|

ts>

iiâ

îpjj

i ai© i

P|M ^    __

Njp 1 u r 1 a 11 e]X p >⁸ iB r I pwT^-Assi* en|-j

\ lal o Tato r i uji

Erdgefchofs.

1:500

tor

10 9876^54321 0

10

"3

20«

Chemifches Inftitut der

ftark abfallende Grundftück, indem das Obergefchofs des Wohnhaufes mit dem Erdgefchofs des Infhtuts-baues zufammenfällt. Der letztere befitzt über einem durchaus für Laboratoriumszwecke eingerichteten, gut beleuchteten Sockelgefchofs ein Erd- und ein Obergefchofs, der Wohnhausbau über einem unterkellerten Erdgefchofs, deffen Fufsboden mit jenem des Inftituts-Sockelgefchoffes in gleicher Höhe gelegen ift und welcher die Wohnungen für das Hilfsperfonal enthält, ein Obergefchofs für die ProfelTors-Wohnung.

Die Mitte des Inflitutsbaues nimmt der grofse Hörfaal ein, welcher von der an der Währinger Strafse gelegenen Flurhalle und vom erften Abfatze der Haupttreppe zugänglich ift (flehe Art. 136, S. 167 und Fig. 127, S. 166); derfelbe ift für 400 Zuhörer berechnet, hat eine quadratifche Grundform rund 180 <îm Fläche und ift 8,53 m hoch. Parallel mit dem Hörfaal und von diefem durch die beiden Haupthöfe getrennt, liegen die grofsen Schüler-Laboratorien, deren in beiden Gefchoffen 4, jedes für

von

Fig. 194.

X]

IT

FM

0 13

::

ii

Adjunkt

Li.

Aâjunlu

li

a;

*•

u » II

I Oj erations

.X

JgB *b i 6 6 0 T ; ! >/

P» I

Raum

! s chwe f e_.., iwasserstoffzBx

pPräp ar ate|

irnrnr-in⁻!

|l_II_II—II—II—

im'!!

üÜwag

Sill

u6 6 111 i ! X n—

■ JF"

-wir.;

a 1) oral

!/

IX

lai

'e

Hw

eaoi

Obergefchofs.

Arch. : v. Ferfiel.

Univerfität zu Wien²¹⁶).

Die übrigen Laboratoriums-Räume gruppirten fich in ent-der Währinger Strafse (links von

40 Praktikanten berechnet, angelegt find, fprechender Weife an die grofsen Arbeitsfäle, und wurde noch ein kleinerer Hörfaal angeordnet. Vom vorderen Flurgang zugänglich liegen, zu beiden Seiten

an

der Flurhalle)

232.

Chemifches

Inftitut

zu

Bonn.

233-

Chemifches

Inftitut

der

Akademie

zu

München.

der Haupttreppe, nach den zwei Höfen Hallen für Verbrennungen im Freien ; eine ähnliche offene Halle bildet die Mitte des rückwärtigen Flurganges, welche eben fo für die Zwecke der Benutzung durch den Profeffor beftimmt war, als diefelbe ein wirkungsvolles architektonifches Motiv im Wohnhaushofe bilden follte ; bei der fpäteren Eintheilung wurde diefe Halle verfchloffen.

Als Redtenbacher, nach deffen Anforderungen diefe Raumeintheilung gemacht wurde, 1870 ftarb, mufften in diefem einheitlichen Plan, in Folge der Errichtung zweier Lehrftühle der Chemie, einfehneidende Umgeftaltungen der urfprünglich klar und einfach entwickelten Anlage vorgenommen werden, wodurch auch die technifche Durchführung erfchwert und die Baukoften wefentlich erhöht wurden. Die neue Raumvertheilung ift aus den beiden umftehenden Grundriffen zu entnehmen, woraus erfichtlich, dafs die Theilung des Gebäudes für die beiden Lehrftühle der Hauptfache nach gefchofsweife erfolgte. Eines der grofsen Laboratorien im Erdgefchofs muffte zu einem gröfseren Hörfaal umgewandelt werden, und das Sockelgefchofs wurde beiden Lehrftühlen zugewiefen. Auch im Wohnhausbau wurden durch Anlage einer zweiten Treppe nunmehr zwei Profefforen-Wohnungen untergebracht.

Für die architektonifche Geftaltung der Aufsen-Façaden wurde Backftein-Rohbau gewählt; in den 3 Höfen kam Sgraffito-De coration zur Anwendung. Für den Innenbau ergab nur die Flurhalle im Zu-fammenhang mit der Haupttreppe und dem grofsen Hörfaal Anlafs zu weiter gehender architektonifcher Behandlung ; alle anderen Räumlichkeiten gehen nicht über das ftrenge Bedürfnifs hinaus. Die fämmt-lichen Räume des Erdgefchoffes find überwölbt, während im Obergefchofs Holzdecken, nur gehobelt und gefirnifft, zur Ausführung gekommen find.

Die bebaute Grundfläche beträgt rund 2460üm; die Gefammtkoften des Baues, einfehl. der Ebnung des umgebenden Geländes und der Einfriedigung, belaufen fich auf rund 1 110 000 Mark (= 554 774 Gulden), jene der inneren Ausftattung auf rund 225000 Mark (= 112368 Gulden²¹⁶).

Eine Anlage mit 4 allfeitig umfchloffenen Höfen bietet fich im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Bonn (Fig. 195) dar, welches nach v. Hofmann s Angaben 1865—68 von Dieckhojf & Neumann erbaut wurde.

Diefes Inftitut bildet ein zum gröfsten Theile blofs erdgefchoffiges Bauwerk ; nur in wenigen Theilen ift ein Obergefchofs aufgefetzt, und auch diefes enthält zumeift blofs DienftWohnungen (für den Director etc.).

Wie ein Blick auf den neben flehenden Grundrifs lehrt, nehmen die Praktikanten-Laboratorien, d. i. die 3 Hauptarbeitsfäle und die zugehörigen kleineren Arbeitsräume, im Wefentlichen nur die 5 um die rückwärtigen 2 Höfe herum angeordneten Gebäude-Tracte ein ; die übrigen 4 viel ausgedehnteren Tracte dienen Vorlefungszwecken, fo wie als Privat-Laboratorien, Sprech- und Arbeitszimmer etc. Die Zahl der Flurgänge und fonftigen Verbindungsräume ift eine ungemein grofse.

Diefer Inftitutsbau nimmt eine fehr grofse, im Verhältnifs zu den eigentlichen Nutzräumen viel zu bedeutende Grundfläche in Anfpruch. Durch die vielen, zum Theile fehr breiten Flurgänge, Durchgänge, Flurhallen etc. leidet die Gefammtanlage an grofser Weitläufigkeit, und der Mangel an Ueberfichtlichkeit fpringt fofort in die Augen. Es ift defshalb leicht erklärlich, dafs das hier gegebene Beifpiel keine weitere Nachahmung gefunden hat.

Ungeachtet des ohnedies fchon grofsen Umfanges muffte 1874—7^ an den rückwärtigen Langbau von Neumann noch ein zweigefchoffiger Anbau von 278 überbauter Grundfläche angefügt werden. Der-felbe enthält im Erdgefchofs noch ein Laboratorium, ein Reagentien-, ein.Operations- und ein Queckfilber-Zimmer, im Obergefchofs ein Laboratorium, 2 Vorbereitungs- und ein Vorrathszimmer.

Eine eigenartige, wenig regelmäfsige und ftark zerklüftete Grundform hat das gegenwärtige chemifche Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München. Es rührt dies daher, dafs bei dem Ende der fiebenziger Jahre von Geul bewirkten Um-, bezw. Erweiterungsbau des alten Liebig fchen Laboratoriums²¹⁷) der Koftenerfparnifs wegen den beftehenden Gebäuden fo viel, als irgend möglich, mitbenutzt werden follte.

Es ift im Vorhergehenden mehrfach diefes Inftitutsbaues erwähnt worden; Fig. 125 (S. 165) giebt den Grundrifs des grofsen Hörfaales, Fig. 139 (S. 180) u. Fig. 143 (S. 186) veranfchaulichen die Laboratoriums-Anlagen. Im Uebrigen fei auf den unten genannten Auffatz²¹⁸) verwiefen.

von

217)    Siehe Art. 132 (S. 159) und die Schrift: Voit, A. v. u. J. v. Liebig. Das chemifche Laboratorium der königlichen Akademie der Wiffenfchaften in München. Braunfchweig 1859.

218)    Baeyer, A. u. A. Geul. Das neue chemifche Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften in München. Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 1 u. Bl. 1—5.

Operations-Saain Offene Halle

EI.

Fig. 195.

Titrirz i m.

lOperationsJ

Saal

leagenUenn Offene Hai

1 e nOjierations-Saai

I.

I.

zd

rd

Issistf

&■

iblibtäei

Arb eitszim

■Hill

eider ab 1.

d.

Directors

ï i a 5 aitj s-Ii all e

SprErtizim.il Directors I

Physical.

iaboratorfimt

P r i v a t-L ab orat.

G-ro ss er Horsaal

Oaszim.

Oaszim.

pitysikal I Privatif ab oratorium!

Wageziml

diihzim.

Vor!) er ei tun g s z.[

Apparate

Arbeits-z i m.

p ur c li g a il g

S cłirank z im.

Durchf ahr t

ie r £

oh au n g U àe Haus- Imeis

Sp

c ltz.1

Kl.Hörsaal-

PllTlUlll

orhereitgsd

S anluiijs

Säle

V erfiigb.

riurballt

l*!l

'10 o

7 6 5 4 3 2 1 Cf -4-+4-ł-4-t-U-l i-l tlił-

lY'500

10

15

20*

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Bonn — Erdgefchofs.

Arch. : Dieckhoff âf Neumann.

234-

Ueberficht.

235-

Chemifches

Inftitut

zu

Winterthur.

3) Inflitute für mehrere Zweige der Chemie.

Bei den technifchen Hochfchulen, eben fo bei einzelnen höheren Gewerbe- und anderen in gleichem Range flehenden Fachfchulen, hat das chemifche Inflitut nicht nur die für reine und analytifche, fondern auch die für technifche Chemie erforderlichen Räumlichkeiten zu umfaffen; an manchen technifchen Hochfchulen kommen noch die für pharmaceutifche Chemie nothwendigen Räume hinzu. Indem bezüglich des Raumbedtirfniffes und einiger anderer Punkte auf Art. 54 (S. 62) verwiefen wird, fei nur noch bemerkt, dafs die Abtheilung für technifche Chemie, eben fo die etwa vorhandene Abtheilung für pharmaceutifche Chemie, in der Regel ausgedehnterer Sammlungsräume bedarf, als diejenige für reine und analytifche Chemie.

In einigen neueren Inflitutsbauten waren auch noch für andere Zweige der Chemie (metallurgifche, Photochemie etc.) Räume zu befchaffen, wie dies am Schluffe an einigen Beifpielen gezeigt werden wird. Der bei Weitem häufiger vorkommende Fall ifl immerhin der, dafs ein Bauwerk der analytifchen und der technifchen Chemie zu dienen hat, und es wird defshalb von folchen Anlagen hauptfächlich und in erfter Reihe gefprochen werden.

Die einer der genannten Abtheilungen zugehörigen Räumlichkeiten find, im Intereffe thunlichller Klarheit und Ueberfichtlichkeit, von denjenigen der anderen Abtheilung möglichft fcharf zu trennen; andererfeits ift jedoch auch zu berück-fichtigen , dafs in der Regel vorgefchrittenere Studirende im gleichen Semefter fo-wohl im analytifchen, als auch im chemifch-technifchen Laboratorium befchäftigt find, wefshalb, ungeachtet jener Trennung der Raumgruppen, doch auch ein leichter Verkehr zwifchen denfelben möglich fein mufs.

Die fragliche Trennung ifl bei den ausgeführten Anlagen in dreifacher Weife ausgeführt worden:

a) Man hat fich wefentlich von praktifchen Bedürfniffen leiten laffen und auf eine im Plane fofort erfichtliche Trennung der Abtheilungen für analytifche und technifche Chemie verzichtet — eine Löfung, die den eben angedeuteten Forderungen nur wenig entfpricht.

ß) Man hat das Gebäude (nach der Hauptaxe) in zwei nahezu fymmetrifche Hälften getheilt und jeder der beiden Abtheilungen eine Hälfte zugewiefen.

y) Man hat eine aus Erd- und Obergefchofs beftehende Anlage gewählt, und in jedem diefer beiden Gefchoffe eine der Abtheilungen untergebracht.

Als erfles Beifpiel des unter a angeführten Verfahrens, zugleich als Beifpiel einer kleinen, gefchloffenen Anlage, kann das zum Technikum zu Winterthur gehörige, aus Erd- und Obergefchofs beflehende chemifche Inflitut (Fig. 196 u. 197 ⁴) dienen, welches 1877 eröffnet wurde.

Ipdem bezüglich der Raumvertheilung auf die beiden neben flehenden Grundriffe zu verweifen ift, mag noch der eigenartigen Heizungs- und Lüftungs-Anlage diefes Bauwerkes, welche zum Theile die Grundrifsanordnung beeinflufst hat, gedacht werden. Es mangelte nämlich zu einer wirkfamen Lüftung die fonft als unumgänglich nothwendig erachtete Höhe der Abluft-Canäle, fo dafs man genöthigt war, diefe Höhe durch eine befondere Anordnung der Räume zu erfetzen, um fo mehr, da der Heizraum des Grund-waffers wegen nur wenig tiefer, als der Erdgefchofs-Fufsboden verlegt werden konnte. Zu diefem Ende wurden zwei an einander ftofsende , ungleich hohe Gebäudeflügel angenommen, von denen der weltliche und niedrigere diejenigen Räume enthält, welche vor Allem den Dämpfen und Gafen des Laboratoriums unzugänglich gemacht werden mufften , während im höheren örtlichen Flügel die Laboratorien und der Hörfaal untergebracht find. In Folge diefer Anordnung findet nun, befonders bei Well winden, unter Mit-

Fig. 196.

Fig. 197.

hr

in

:5

||L a_l 0r auori_u 11    **

Destillir-

a::

Vfi

{Laboratoriu

il

Raum

|H 0 r s a a II

WR T

SSÜ

: 4=

Glas-Magaz.

Vor’bereitrZ.

P-Vr-.

A^art

‘I

r zi

>cnr|

'Bureau |©WaaenLJ

□ j û

Docenten-

Z i in .

gjjf

Jl

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

1:500

10 987654321 0

10

15

20m

Chemifches Inftitut des Technikums zu Winterthur²¹⁹).

Wirkung der Poren-Lüftung und des äufseren Winddruckes eine beftändige Strömung der inneren Luft aus dem niedrigen Flügel nach dem höheren ftatt, während bei den vorherrfchend kälteren örtlichen und Nordwinden durch den Temperatur-Unterfchied zwifchen der äufseren und inneren Luft ein rafches Emporftreben der letzteren nach dem hohen Flügel entfteht.

Zur Unterftützung diefer Luftbewegungen wurde auch die vorhandene Heizungs- und Lüftungs-Anlage für jeden der beiden Flügel anders behandelt, indefs unter Anwendung nur eines Dampfkeffels durchgeführt. Es erhielt der Oftflügel eine Dampfluftheizung mit zweimaliger Lufterneuerung in der Stunde; die frifche Luft tritt an der langen Aufsenfeite diefes Flügels durch ein Erdgefchofsfenfter ein , ftrömt durch einen mit Waffer gefüllten Heizkörper und gelangt fodann mit einer Gefchwindigkeit von etwa 70cm in der Secunde in die 4 zu erwärmenden Säle ; unter dem erwähnten Heizkörper liegt ein durch einen Schmidt-fchen Waffermotor von Vs Pferdeftärke getriebener Bläfer, der ab und zu in Thätigkeit ift, um befonders

In jedem Zimmer des

Ichwere Gafe (wie Schwefelwafierftoff etc.) auf die rafchefte Weife zu entfernen, niedrigeren Weftflügels wurde ein Dampfwafferofen aufgeftellt, welcher mit der äufseren Luft durch einen befonderen Zuluft-Canal in Verbindung fteht, fo dafs die einzelnen Räumlichkeiten unabhängig von einander

mit erwärmter frifcher Luft gefpeist werden ; die Lufterneuerung gefchieht hier nur einmal in der Stunde. Sämmtliche Räume des ganzen Gebäudes enthalten Abluft-Canäle, die nach dem Dachboden führen, und münden die Canäle des Weftflügels vorerft auf dem niedrigeren Dachboden aus, von wo die Gafe

zwar

durch die früher erwähnte natürliche Bewegung auf den höheren Boden befördert werden ; der letztere ift mit einem einfachen Giebeldach bedeckt, deffen Firftrichtung genau nord-füdlich ift; in jedem Giebel

befindet fleh ein beftändig offenes Dachfenfter. In Folge der nord-ftidlichen Lage und des dadurch, befonders auch während des Sommers, bedingten Temperatur-Unterfchiedes findet eine ftändige, lebhafte Luftftrömung ftatt, welche auf die ausmündenden Luftcanäle faugend wirkt.

Auch das chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu München (fiehe

denjenigen Anlagen, bei denen keine augenfällige

Art. 72, S. 83) gehört zu Trennung der beiden Abtheilungen für analytifche und technifche Chemie durchgeführt ift; die Gefammtanordnung wird im vorliegenden Falle eine noch befonders unklare, weil in diefes Bauwerk auch die Wohnung des I’rofeffors der Phyfik ver-

236.

Chemifches Inftitut der techn. Hochfchule

ZU

München.

legt worden ift.

Es wird defshalb darauf verzichtet, die Pläne diefes Inftitutes hier wiederzugeben und in diefer Richtung auf die unten genannte Quelle ²²⁰) verwiefen. bildet daffelbe das füdliche Nebengebäude des gefammten, die technifche Hochfchule bildenden Bauwerkes; die erforderlichen Räume find im Sockel-, Erd- und Obergefchofs vertheilt. Der Inftitutsbau hat eine rechteckige Grundform, die im Sockel- und Erdgefchofs keinerlei Höfe enthält; zwei in letzterem Stockwerk gelegene Arbeitsräume haben verglaste Decken, über denen fleh zwei das Obergefchofs durchfetzende Lichthöfe erheben.

Wie bereits in Art. 7² (S. 83) erwähnt,

220) Allg. Bauz. 1872, Bl. 5 u. 6.

237-

Aelteres

chemifches

Inftitut

zu

Aachen.

Unter denjenigen Inflitutsbauten, bei denen die Trennung der beiden in Rede flehenden Abtheilungen durch Vertheilung der betreffenden Räume in zwei mehr oder weniger fymmetrifche Gebäudehälften vollzogen wird (fiehe Art. 234, unter ß), iff wohl das urfprüngliche chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Aachen (fiehe Art. 70, S. 77) das erfte feiner Art gewefen.

Daffelbe befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs, und es wurde die öftliche Hälfte von der reinen und analytifchen, die weftliche Hälfte von der technifchen Chemie eingenommen. Wie bereits in Art. 229 (S. 250) gefagt wurde, dient diefes Gebäude gegenwärtig, nach Errichtung des neuen Inftituts-baues , der technifchen Chemie und der Hüttenkunde ; da fonach der urfprüngliche Beftand nicht mehr vorhanden ift, wird von einer Wiedergabe der betreffenden Grundriffe hier abgefehen und auf die unten namhaft gemachte Quelle²²Q hingewiefen. Ueber die derzeitige Geftaltung diefes Bauwerkes ift aus der unten genannten Schrift ²²²) das Erforderliche zu entnehmen.

Fig. 198.

S 11 ni.

Vor-

G- T .

Inn n g

'h er.-Z.

- H 0 Al

V 0 rh e r.-Z.

soren-

U,

K 1 .

Hot s a al

p.

Obergefchofs.

1:500

10 987654321 0

10

15

20m

Fig. 199.

S cltnorr-Strasse

Halle

X ah orat.

Tlio-to m.

A 1 1 g •

I aT> oratorium

Vor-T atli

V orra t h .

Aialyt.

X ah orator.

Iah o i a t 0 Trum

Assist

Priv.- IPriv.

1 ah. U Z .

Wag e

KlS;Z.

e r h r.l

Wagon

T T i v. I ah.

Erdgefchofs.

Chemifches Inftitut des Polytechnikums zu Dresden ²²³). Arch. : Heyn.

221)    Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 16 u. Bl. 10.

222)    Die Chemifchen Laboratorien der königl. rheinifch-tveftfäl. Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 1879. S. 27.

Im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Dresden (Fig. 198 u. 199⁵), welches mit dem Hauptgebäude derfelben (fiehe Art. 73, S. 87) 1872—75 von Heyn erbaut worden ift, wurde die Trennung der beiden chemifchen Abtheilungen gleichfalls der Höhe nach, und zwar noch fchärfer, als im vorhergegangenen Beifpiel, durchgeführt.

Wie der Lageplan in Fig. 64 (S. 87) zeigt, ift diefer Inftitutsbau rückwärts vom Hauptgebäude der technifchen Hochfchule, an der Schnorr-Strafen, gelegen; der Zugang findet von dem zwifchen beiden gelegenen, gartenähnlich geftalteten grofsen Hofraume ftatt. Sämmtliche Räume gruppiren fich theils unmittelbar, theils mit ihren Vorplätzen um einen 10,o X 6,3 ra grofsen Lichthof; letzterer ift im Sockel-gefchofs zu einem mit Glasdach überdeckten Keffelhaus verwendet, in welchem der für Laboratoriumszwecke und der für die Heizung erforderliche Dampf erzeugt wird. Die zunächft um den Lichthof herum gelegenen Räumlichkeiten bilden einen 24 m tiefen Mittelbau mit einem an jeder Langfeite um 2,92 m vorfpringenden Mittel-Rifalit ; diefer Mittelbau befteht im Wefentlichen aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs ; die beiden Rifalite jedoch erheben fich um ca. 3m über die beiden anderen Theile des Mittelbaues, wodurch nach der Schnorr-Strafen zu eine Vermehrung der Höhe des im Obergefchofs gelegenen Hörfaales bis auf 8 m und nach dem Hofe zu die Einrichtung von zwei Affiltenten-Wohnungen ermöglicht wurde. An den Mittelbau ftofsen an beiden Stirn feiten nur eingefchoffige, flach gedeckte Flügelbauten an, deren Stirnfeiten die halb runden Ausbauten für Spectral-Analyfen bilden.

Der links vom Eingang gelegene Theil diefes Gebäudes ift für technifche, der andere für reine und analytifche Chemie beftimmt. Zwifchen beiden Abtheilungen liegt im Erdgefchofs nach der Schnorr-Strafse zu ein gemeinfchaftliches Laboratorium für gröfsere Arbeiten mit einer Halle zum Arbeiten im Freien. In den darüber befindlichen grofsen Hörfaal erfolgt der Eintritt Seitens der Studirenden in Höhe des Podiums der oberflen Sitzreihe (2,6 m über Fufsbodenhöhe des Obergefchoffes) von einer Kleiderablage aus, die von einem Seitengange mittels befonderer Treppe zugänglich ift.

Im Sockelgefchofs befinden fich Vorrathsräume, 2 Räume für Schwefelwafferftoff-Arbeiten, die Wohnung des einen Laboratoriums-Dieners, ein Zimmer für einen zweiten Diener, Kohlenräume etc.

Die Heizung und Lüftung ift in ähnlicher Weife , wie im Hauptgebäude (fiehe Art. 68, S. 76) eingerichtet ; auch hier wird die frifche Luft mittels eines befonderen, durch eine kleine Dampfmafchine bewegten Bläfers eingeprefft, während die verdorbene Luft durch zahlreiche Abluft-Canäle entweicht.

Bezüglich der architektonifchen Geftaltung fchliefst fich das chemifche Inftitut dem Hauptgebäude im Wefentlichen an ⁵).

In ähnlicher Weife ift die Trennung der Räume im chemifchen Inftitut der technifchen Hochfchule zu Lemberg (Fig. 200 bis 202 ⁶) durchgeführt, nur mit dem Unterfchiede, dafs hier die Anlage im Wefentlichen nur aus Unter- und Haupt-gefchofs befteht und dafs fie zwei Binnenhöfe umfchliefst. Gleich wie das Hauptgebäude (fiehe Art. 75, S. 91) wurde auch das chemifche Inftitut 1873—77 von v. Zachariewicz erbaut.

Während das Hauptgebäude mit feinem Vorplatz gegen die Sapieha-Gaffe gerichtet ift, wurde das chemifche Inftitut mit der Front gegen den St. Georgs-Platz verlegt; beide Gebäude find mit den Rückfronten gegen einander gekehrt und auf eine Axe geftellt. Zwifchen diefen Gebäuden, in organifcher Verbindung mit dem Inftitutsbau, follte das Wohnhaus für die beiden Profefforen der Chemie, fo wie für den Secretär der Hochfchule errichtet werden; doch unterblieb diefer Bau vorerft.

Die in die gedachten zwei Gefchoffe vertheilten Räumlichkeiten für analytifche und technifche Chemie find derart gruppirt, dafs die durch den grofsen Hörfaal (Fig. 201) geführte Hauptaxe des Gebäudes die betreffenden beiden Abtheilungen fcheidet. Unterhalb des grofsen Hörfaales find 2 Wohnungen für die beiden Laboranten eingerichtet, und unter diefen Wohnungen (im Kellergefchofs) befinden fich Vorrathsräume für Holz und Steinkohlen (Fig. 202). Die beantragte Dampfwafferheizung konnte aus Sparfamkeits-rückfichten nicht ausgeführt werden ; zur Erwärmung der Räume find Füllöfen in Verwendung gekommen ⁶).

Der Lemberger Anftalt in der Gefammtanordnung nahe verwandt ift das chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg (Fig. 203 u. 204 ⁷); denn auch bei letzterem find zwei rings umfchloffene Höfe vorhanden,

238.

Chemifches

Inftitut

zu

Dresden.

239-

Chemifches Inftitut der techii. Hochfchule

zu

Lemberg.

240.

Chemifches Inftitut der techn. Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg.

aoor at.

des

p.

'JOli

'"T

ol

eg

io

T e clinol o o

S ammlung.

Fïn °

Hi!

ü><i i

Si

Z eiclieii-

S a al

Si

zzzms

Kleider-

Fig. 201.

u 3 S tA

g •-

y -g °

iTż

G- r . Hörsaal

llrfc:

iffïîivr

g J    L

Hauptgefchofs.

Ml

''£'W

-fl

I 3

JJ

! I 3

i;

.xx,

^U> <fl

Nri> 'B

x.v

at oratorium

I-

s_r

fp

oi°s^ n qr ; i

Uj_>i

Tjô

Pj

2+-

•S i i

cd

Arch. :

Zachariewicz.

1:500

i:

für

D amp [versuche

Assist.

ii

D epot

..0|o

D e j) o t

! Dépôt :

[Si

iPortiers; !

ii

li

•t

ii

10 987654321 0

H—

KöjLgJJöj

:-:-e X

G-araerooe

i!

lo

Fig. 200.

-P

cd

Ô]

MJ0.

a w m

i!

HP

xi r-

GarûeroTie

Untergefchofs.

ii

\Ö

g'

«■ X j

o ; i-.zzi

x!

53-'

_________- - -J

XED

K.

TTP

Z immer f.

qencJitlictie

mntecsuch

1 0 CL 3 CE

i|x

ï I i H

° i! 5 i :

1-1

Querfchnitt

nach der Hauptaxe.

SM

II

IM

HÉIbSIÉ

HÜ ÈÈ

S&*

MK Lnj

l't

m, ^ A

f

-

TU*

V;

und der grofse Hörfaal ift gleichfalls in der Hauptaxe des Gebäudes im mittleren Flügelbau zwifchen den beiden Höfen gelegen. Allerdings ift das fragliche Inftitut viel umfangreicher ; es ift überhaupt das gröfste der beftehenden chemifchen In-ftitute.

kL

HH

(vs'o

lOlöllöIlB

Ibbqi

ilft

A-”- l i

Si

Bï=

IÉ

JB

II

y,

Ä

Üè

818

iL

or

[i:

Chemifches Inftitut der technifchen Hochfchule zu Lemberg ²²⁴).

ïSl

Flg. 202.

UQ -Il 0ÇZjL

lf\\ '

I

CM

111

Diefe nach Rafchdorff's Plänen 1882 begonnene An-ftalt umfafft fünf Abtheilungen, deren jeder ein Profeffor vorfteht, nämlich je eine für anorganifche Chemie (mit ca. 70 Arbeitsplätzen für Praktikanten), für organifche Chemie (desgl. 15 Plätze), für metallurgifche Chemie (desgl. 15 Plätze) und für Photochemie (desgl. 15 Plätze).

Für jede diefer Abtheilungen waren das Arbeitszimmer und das Privat-Laboratorium des Profeffors, das Arbeitszimmer und das Wohnzimmer für einen Affiftenten, ein Hörfaal, die erforderlichen Labo-ratorien-Räume für Studirende und die Wohnung eines Dieners zu be-fchafifen ; Wohnungen für die Pro-fefforen wurden als nicht erforderlich erachtet.

Der Inftitutsbau, welcher an der Oftfeite des Hauptgebäudes der technifchen Hochfchule gelegen ift (fiehe den Lageplan inFig. 71, S. 93), ift im Grundrifs nahezu quadratifch, und zwar ohne die nicht bedeutend vorfpringenden Rifalite 66,20 m lang und 60,42 m tief; jeder der beiden Höfe hat ca. 36 m Länge und 16 m gröfster Breite ; letztere find mittels einer an der weltlichen Seitenfront dem Hauptgebäude gegenüber liegenden Durchfahrt zugänglich. Aufser durch letztere kann das Gebäude noch durch den Haupteingang an der Berliner Strafse (in der Mitte der Vorderfront) und vom Park aus durch die Thür im Mittelbau der Hinterfront betreten werden.

¹

   Nach: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfttät Graz. Wien 1880.

²

²¹¹)    Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. Braunfchweig 1872.

³

²¹²)    Nach den von Herrn Profeflor Ewerbeck zu Aachen freundlich!! überlaflenen Zeichnungen.

⁴

) Nach: Eifenbahn, Bd. io, S. 44.

⁵

   Nach den in Fufsnote 64 (S. 87) genannten Schriften.

⁶

   Nach: Allg. Bauz. 1881, S. 95 u. Bl. 74 u. 76.

⁷

   Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, Bl 49.

Während der vordere und der hintere Langbau, fo wie der Zwifchenbau 3 Obergefchoffe enthalten, zeigen die beiden Seitenbauten im Aeufseren nur 2 Obergefchoffe, befitzen aber im Dachgefchofs, welches nach den Höfen zu etwas höher geführt iff, noch eine Anzahl zum Theile zu Dienerwohnungen benutzter Räume. Auch das Dachgefchofs des Mittelbaues der hinteren Langfront, fo wie des rückwärtigen Theiles des zwifchen den beiden Höfen liegenden Flügels iff zu einer photographifchen Werkflätte nebft den dafür nothwendigen Nebenräumen ausgebaut. Die Stockwerkshöhen (von Fufsboden zu Fufsboden gerechnet) betragen im Erdgefchofs 4,so m, im I. Obergefchofs 6,00 m und im II. Obergefchofs 5,75 m.

Fig. 203.

un

Licht?

in

m e.

MTi

z.

gl 0e

aboratorium.LJ raumel! Z.

Privat-

iaal ₀

jäbo:

IUI J

DuçkelrâaffiJj für Spectral-!

Copir-

Lager

raum

Copir-Halle

tr> -

ai

r i—i    \x i_lui

le I Brąparfrraume

I

Copir-Halle

Vonjà'thàirLum.

Lag-prrk'

Um

nflr

Hausse

Lehrsaal £ anorjaa. __Chemie. __,-r

Photometer-Z.

......

Lagerraum.

Lagerraum

Präparätej

QU

Lffg.sr-

ftaejerhings-

L_J

rfùrtie.

raum.

Lehrsaal.

/X

hl I ml II U 1»

Das-

Lei x-

orberei

tQs-

nau^f

tr

d)

p. s

aal.

III

Samm-i

lung

|s|a|riu|ü |äjtg 3 rjaujri..

Lehr-\

fim

saal /

Erdgefchofs.

1:500

10 987654321 0

10

15

o₀m

Chemifches Inftitut der technifchen

Das Erdgefchofs (Fig. 203) enthält hauptfächlich die Unterrichtsräume für metallurgifche und das I. Obergefchofs (Fig. 204) nehft einem kleineren Theile des II. Ober- und des

technifche Chemie

Erdgefchoffes folche für anorganifche und organifche, das II. und III. Obergefchofs für Photochemie. Nur in äufserft befchränktem Mafse und in unmittelbarem Anfchlufs an verfchiedene kleinere Nebentreppen konnten einzelne Zimmer des Erdgefchoffes unterkellert werden , weil dies durch das höchft verwickelte Canalnetz der Lüftungs-Anlage unmöglich gemacht wurde.

2Ó5

Für jede der 5 Abtheilungen ift ein befonderer Hörfaal vorhanden, aufserdem noch ein fechster, der zur Benutzung Seitens der Privatdocenten dient ; der gröfste, im Zwifchenbau gelegene Hörfaal ift von einem Abfatz der Haupttreppe aus für die Studirenden zugänglich.

Die Heizung erfolgt, wie im Hauptgebäude (fiehe Art. 68, S. 77), durch Dampf, die Lüftung jedoch durch Zuführung und Abfaugung, welch letztere nicht nur dazu dient, den Räumen die verdorbene und mit Gafen gefchwängerte Luft, fondern befonders auch den Abdampfeinrichtungen die dort angefam-melten Gafe und Dämpfe zu entziehen. Die Luftzuführung gefchieht durch einen , die Abfaugung durch

Fig. 204.

<1

jf

(fteraeihv

d T P

;ra

Laboratorium.

tfc lA.ffoföfp z r |.i ?.. f“

hwefat-

sserstoCC

4j^)orant^n.|

: 1_Ja

isistei

Tir

IScMefsvj I raum.

ïwëfel-Was-f

3ęrjtqg=Z-][

Stink-Halle.

WaapEüZ. jjl

Vefbren

L'ds

I    19

Raum.

CO

Bi

|Waagen-Z.

Vtuÿereinmgib- Z.

H______bjd______P_

ij Lab formten.. [3

]-rnsfr“T

Lehrsaal f. anorgair Chemie.

Waagen- <

"SCtWSffetk

waaserstdö

Lahbratiten.

.....;

QO

ii

|,4„___jjfr.4--

lj Latnjarlgjaten. |]

OO⁻'

issiüèi

*rf

Lagerraum.

jisteniy

lufleine/f ; Stink-: 1 ii Halle.v[

Wadgsd- Z. I

asrillLtionsrau»

ifflJ

j?ffissenladj>fj—

iratfrLen.

Privai- ft

.,.,4

:i

Labnrahte

Laboranten. ?

T:

Z.

f!

.1-;

I. Obergefchofs.

Arch. : Iiafchdorff.

Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg ²²⁵).

zwei im Inneren des Gebäudes gelegene Ventilatoren, welche von einer 15-pferdigen, unter dem grofsen Hörfaal aufgeftellten Dampfmafchine in Bewegung gefetzt werden. (Siehe auch Art. 197, S. 226.)

fächfifchem Granit erhebt fich das Erd-

Die Aufsenanfichten des Gebäudes find in einfachen Renaiffance-Formen gehalten, mit äufserfter Einfchränkung ornamentalen Schmuckes. Auf einem Sockel von

Die Hoffronten find über einem Sockel von fächfifchem

gefchofs in kräftiger Ruftika-Quaderung aus gelbem Poftaer Sandftein , darüber die beiden Ubergefchofle, mit grauem Obernkirchner Sandftein bekleidet.

241.

Chemifches

Inftitut

zu

Braunfchweig-,

242.

Chemifches

Inftitut

der

Granit, unter Vermeidung aller Formfteine, in gelben Laubaner Backfteinen mit wagrechten rothen Streifen von demfelben Material verblendet. Das Gefims bilden die überflehenden hölzernen Sparrenköpfe.

Bei der Haupttreppe ift für den unteren Theil fein geflockter Strehlener Granit, für den oberen ein ähnlich grauer Granit aus worden. Flure und Treppenhäufer, fo wie fämmtliche Räume des Erdgefchoffes find überwölbt; die übrigen Räume haben auf eifernen Trägern ruhende Balkendecken erhalten. Die Dächer find aus Holz conftrüirt und mit Holzcement eingedeckt. Der Fufsboden der Eingangshalle ift mit Solenhofer Fliefen, die der Flure jedoch mit Afphalt zwifchen Fliefen von Sinziger Platten belegt; alle Laboratorien-Räume erhielten Afphalteftrich, die übrigen dagegen, je nach der flärkeren oder geringeren Benutzung, eichenen oder kiefernen Fufsboden (fiehe Art. 182, S. 218 ²²⁶).

Diefer Inftitutsbau kann zugleich als Beifpiel für die in Art. 234, unter y angeführte Anordnung dienen ; für die Zwecke der technifch-chemifchen Zweige ift das Erdgefchofs, für die reine und analytifche Chemie das I. Obergefchofs gewählt worden; die Trennung der betreffenden beiden Abtheilungen ift fonach gefchofs-weife gefchehen.

Eine noch gröfsere Zahl von Binnenhöfen, nämlich vier, hat das bereits mehrfach erwähnte chemifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Braunfehweig, das allerdings der Hauptfache nach nur aus Sockel- und Erdgefchofs befteht (fiehe die Grundriffe in Fig. 57 u. 58, S. 81 u. 82).

In diefem Inftitutsbau find neben den anderen Arbeitsfälen noch 2 befondere pharmaceutifche Laboratorien vorgefehen ; auch für die pharmaceutifchen Sammlungen ift entfprechender Raum vorhanden.

Anfchliefsend an die hier vorgeführten Anlagen fei des unter c bis f mehrfach erwähnten chemifchen Inftitutes der Bergakademie zu Berlin gedacht.

dem Fichtelgebirge, für die Nebentreppen Striegauer Granit verwendet

Die Bergakademie ift mit der geologifchen Landesanftalt (fiehe Kap. 5i unter b) in einem 1875 — 7&

Bergakademie errichteten Neubau auf einem Theile des grofsen Grundflückes der ehemaligen König!. Eifengiefserei am zu Berlin.

Invalidenpark untergebracht. Die Räume der Bergakademie befinden fich der Hauptfache nach im Erdgefchofs ; in einen befonderen Flügelbau ift das chemifche Inftitut verlegt. Nur der Hörfaal deffelben ift im Nord weft-Eckbau des Hauptgebäudes verblieben ; doch ift er durch einen doppelten Thürabfchlufs vom Hauptgebäude getrennt und mit dem unmittelbar von aufsen her angelegten Zugang und dem zugehörigen Vorflur in Verbindung gefetzt worden.

Pläne diefes Inftitutes enthält die unten genannte Quelle²²⁷). Im Erdgefchofs befinden fich das Laboratorium für Mineral-Analyfe und zwei Räume zu Bodenunterfuchungen für die Flachlands- Aufnahme ; der Hauptarbeitsfaal für quantitative Unterfuchungen nimmt die Südoftecke ein, hat doppelte Gefchofshöhe und wird theilweife von oben beleuchtet. Alle übrigen, diefen Saal im Wellen und Norden umgebenden Räume haben ein Obergefchofs über fich; in den Räumen des letzteren find das Probir-Laboratorium und die Verfuchs-Stalion für das Eifenhüttenwefen gelegen. Das Kellergefchofs enthält Vorijathsräume etc. und eine Wohnung für den Laboratoriums-Diener.

Das Kellergefchofs und das Erdgefchofs, bis auf die Säle für quantitative und qualitative Analyfe, find überwölbt; diefe beiden Säle und alle Räume des Obergefchoffes haben Balkendecken erhalten. Der Saal für qualitative Analyfe ift 5,60 m im Lichten hoch; die Gefchofshöhe der Nebenräume im Erdgefchofs beträgt 4,96 m. Alle Räume im Erdgefchofs, mit Ausnahme des Verbrennungszimmers, und im I. Obergefchofs, mit Ausnahme des Feuer-Laboratoriums, haben Holzfufsboden erhalten. Der ganze Gebäudeflügel ift mit einem Holzcementdache bedeckt. Die Einrichtung für Heizung und Lüftung wurden bereits in Art. 196 (S. 224) befchrieben22S).

243-

Vereinigung

mit

Phyfik.

4) Inftitute für Chemie und andere Naturwiffenfchaften.

Man hat die für chemifchen Unterricht und chemifche Forfchung beftimmten Räume mehrfach mit Räumen, welche den Lehr- und Forfchungszwecken auf dem Gebiete anderer Natunviffenfehaften zu dienen haben, in einem und demfelben Gebäude vereinigt; insbefondere ift dies früher ziemlich häufig mit der Phyfik gefchehen

226)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 18S6, S. 333 — und: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 274.

227)    Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 11 —14.

22S) Nach ebendaf., S. 133.

und auch noch in neuerer Zeit einige Male durchgeführt worden. Wie das vorhergehende und das vorliegende Kapitel gezeigt haben, befitzen phyfikalifche und chemifche Inflitute manches Verwandte, ja Gleichartige in der Gefammtanlage, fo wie in der Anordnung und Ausfüllung einzelner ihrer Räume, fo dafs für kleinere Anhalten der Gedanke der fraglichen Vereinigung ziemlich nahe liegt.

Es wurde bereits in Art. 208 (S. 231) erwähnt, dafs in manchen höheren Lehranftalten diefelben Räume dem phyfikalifchen und zugleich dem chemifchen Unterricht dienen. Bei höheren Gewerbe- und anderen im gleichen Range flehenden Fachfchulen, welche befondere Abtheilungen für chemifche Technik befitzen, ift indefs eine Trennung der Räume für Chemie von denen für Phyfik unbedingt noth-wendig, hingegen eine Vereinigung beider in einem Inftitutsbau zuläffig, wenn dadurch an Baukoften erfpart, vielleicht auch andere Vortheile erzielt, vor Allem aber keinerlei Mifsftände herbeigeführt werden. Wenn nämlich nicht Vorforge getroffen werden kann, dafs die Apparate und feineren Inftrumente der phyfikalifchen Sammlung vor den ätzenden Dämpfen und Gafen, die den chemifchen Laboratorien entflammen, vollfländig gefichert find, fo wird ein frühzeitiger Verderb der erflgedachten Gegen-flände herbeigeführt. Dies ift auch der Grund, wefshalb man vielfach Bedenken gegen die in Rede flehende Vereinigung gehabt und fie auch, obwohl eine Zeit lang beabfichtigt, unterlaffen hat.

Als erftes Beifpiel einer derart vereinigten Anhalt fei das Bernoullianum zu Bafel genannt.

Von diefer wiffenfchaftlichen Anftalt war bereits in Art. 122 (S. 140) die Rede; an gleicher Stelle find die Grundriffe des Sockel- und Erdgefchoffes wiedergegeben. Wie dafelbft bereits mitgetheilt wurde, ift der öftlich vom grofsen Hörfaal gelegene Theil des Gebäudes dem chemifchen Inflitute źugewiefen. Im Erdgefchofs (Fig. 100) ift dem Eingangsflur zunächft ein kleinerer Hörfaal mit anfteigendem Geftühl für ca. 60 Zuhörer und mit anftofsendem Vorbereitungszimmer gelegen. Im analytifchen Laboratorium find 26 Arbeitstifche und 7 Abdampffchränke untergebracht ; jeder der letzteren hat einen eigenen, bis zum Dach reichenden Abluft-Canal, der durch eine Gasflamme erwärmt ift, und fteht ferner mit einem Lock-fchornftein in Verbindung, welcher durch einen im Sockelgefchofs befindlichen Coke-Ofen in Thätigkeit

244.

Bernoullianum

zu

Bafel.

gebracht wird.

Die im Sockelgefchofs angeordneten Räume find aus Fig. 99 zu erfehen. Im Obergefchofs der Nordfront befinden fich noch ein Zimmer für gafometrifche Analyfen, ein Wohnzimmer für den Affiftenten und eine Kammer für den Diener. Der grofse Dachraum dient als Magazin für Glaswaaren 22a).

an

Eine zweite hier einzureihende Anlage ift der zum Jofefs-Polytechnikum zu

206 ²³⁰), von dem bereits in Art. 76

Budapeft gehörige »Pavillon« (Fig. 205 u.

(S. 92) die Rede war und welcher die für allgemeine und technifche Chemie, fo wie für allgemeine und technifche Phyfik nothwendigen Laboratorien enthält.

Diefer Inftitutsbau befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs, und feine 4 Flügel umfchliefsen

245-

»Pavillon« der techn. Hochfchule

ZU

Budapeft.

einen Hof von 21,50 X 14,15“ Grundfläche. Der Fufsboden des Sockelgefchoffes liegt mit dem Hof und der Strafsenoberfläche in gleicher Höhe ; von hier aus gemeffen befindet fich der Fufsboden des Erd-3,50“ höher; von da aus bis zum Obergefchofs-Fufsboden und von letzterem bis zum

gefchoffes um Dachboden ergiebt fich eine Höhe von je 5,37 “.

Der »allgemeinen Chemie« gehören an : im Sockelgefchofs ein Laboratoriums-Raum (im linksfeitigen Flügel gelegen); im Obergefchofs nach Fig. 206 ein grofser Hörfaal mit Vorbereitungszimmer, 2 Laboratoriums-Räume, Zimmer des Profeffors, Zimmer des Affiftenten, 2 Wagezimmer, 2 Sammlungsräume und Gaszimmer (fämmtlich im Vorderbau und linksfeitigen Flügel gelegen). Für »technifche Chemie«, bezw. »chemifche Technologie« find vorgefehen : im Sockelgefchofs ein grofser Laboratoriums-Raum (im Vorderbau gelegen); im Erdgefchofs Zimmer und Laboratorium des Affiftenten, 2 Laboratoriums-Räume, Wagezimmer, Zimmer für 2 Profefforen (im Vorderbau gelegen), Profefforen-Laboratorium, Zimmer für mikro-

229)    Nach: Repertorium f. Exp.-Phyfik etc., Bd. 16, S. 168.

230)    Nach: Ney, B. u. V. Wartha. Das königl. ungarifche Jofefs-Polytechnikum in Budapeft. Budapeft 1882.

Phys

lai. laîoTatori

0 Jt. z.

A s s i - fis tent

Prof.

Erdgefchofs.

a l 0

chemische!

-3

1 avillon des (?<yif/j-Polytechnik

1:500

r Î C TL

e c lin 0 1 0 g i e

U8§ïjJ

Prof.

«Privat.! ah or 'mä Proffessors

Mikrosk. Zim.

Professor

Arch. : Słeitidl.

Vorher.z“

LP

p\n\j\ \lWpW\g\H

ums zu

10

Budapeft ²³⁰).

15

20*a

Obergefchofs.

Sam

1»

f=!

Z-srs

I.A Ji all

tr*

P»

VorbeivZ.H Assist.

C hernte Wagen

profe s s or

t ut ur v s

A ii alyt.La"borat.jPr of e ss 0 r.

Von

'Z'nuirii

Fig. 206.

fkopifche Unterfuchun-gen und Zimmer des Profeffors (im rechts-feitigen Flügel gelegen) ; im Obergefchofs der zugleich für die Vor-lefungen über technifche Phyfik zu benutzende grofse Hörfaal mit Vor-bereitungs- und Sammlungsraum (gleichfalls ~ im rechtsfeitigen Flügel N ' gelegen) ; im Dachge-fchofs das photographische und lithographifche Laboratorium.

Der »allgemeinen Phyfik« find zugewiefen : im Sockelgefchofs ein grofser Laboratoriums-Raum und ein Zimmer für die Gramme' fche Mafchine (im rückwärtigen Langbau gelegen) ; im Erdgefchofs der grofse Hörfaal mit Vor-bereitungs- und Sammlungsraum, Profefforen-Zimmer, Zimmer für optifche Unterfuchungen (gleichfalls im rückwärtigen Langbau gelegen) und 3 Laboratoriums-Räume (im linksfeitigen Flügel gelegen).    Die

»technifche Phyfik« ift im Obergefchofs    des

rückwärtigen Langbaues untergebracht, und es gehören derfelben,aufser dem fchon erwähnten grofsen Hörfaal,    ein

Vorbereitungs- und ein Sammlungsraum, fo wie das Zimmer für    den

Profeffor an.

ui

..ip

liraGpJ

Ciem.technolog. S ammlung

V orher.-Zim.

TEAl

ßkpfwhi

S3

Die zur Heizung und Lüftung diefes Inftituts-baues nöthige Luftmenge wird aus dem zwifchen demfelben und dem Hauptgebäude liegenden Garten durch einen 2m weiten, langfam arbeitenden Haag’fchen Ventilator , welcher 5 bis

6 Pferdeftärken benöthigt, in 3 elliptifch geformte Canäle und von hier aus in 3 im Sockelgefchofs angebrachte Heizkammern geleitet. Hier erwärmt fich die Luft an Luftheizungsöfen und gelangt in die Zuluft-Canäle , von denen dann die zur Heizung und Lüftung der einzelnen Räume nöthigen Rohre abzweigen.

In einigen Fällen hat man im Gebäude des chemifchen Inftitutes auch noch Räume für andere Naturwiffenfchaften untergebracht, oder man hat nicht nur chemifches und phyfikalifches Inftitut in einem gemeinfchaftlichen Bau vereinigt fondern auch noch Räume für eine andere Naturwiffenfchaft darin vorgefehen. Meifl find es örtliche Verhältniffe, welche derartige Bauten hervorrufen, fo dafs Regeln allgemeinen Charakters fich hier nicht entwickeln laffen und nur auf die nachfolgenden Beifpiele verwiefen werden mag.

Das zu Anfang der fechziger Jahre von Müller für das chemifche Inftitut der Univerfität zu Greifswald errichtete Gebäude hat auch die für den Lehrftuhl der Mineralogie nothwendigen Räumlichkeiten aufgenommen.

Diefer Inftitutsbau hat eine nahezu quadratifche Grundform und befteht aus Sockel-, Erd- und Ober-gefchofs. Sockel- und Erdgefchofs dienen ausfchliefslich den Zwecken des chemifchen Laboratoriums. Im Obergefchofs liegt nach rückwärts der grofse Hörfaal für Chemie mit daran ftofsendem Vorbereitungs- und Sammlungsraum und der kleinere chemifche Hörfaal ; der vordere Theil diefes Stockwerkes enthält die mineralogifche Sammlung, das Zimmer des Profeffors und den mineralogifchen Hörfaal. Der Mittelbau ift höher geführt, als die beiden feitlichen Gebäudetheile, und in dem fo gebildeten Dachgefchofs find 2 Affiftenten-Wohnungen untergebracht.

Einzelner Einrichtungen diefes chemifchen Inftitutes wurde bereits im Vorhergehenden gedacht. Eine nähere Befchreibung des ganzen Bauwerkes unterbleibt an diefer Stelle, weil die bezüglichen neueren Anforderungen anderweitige Anlagen erheifchen und auch eine Vereinigung von Chemie und Mineralogie in einem gemeinfchaftlichen Gebäude kaum mehr zur Ausführung gelangen wird ²³ *)•

Zu dem bereits im vorhergehenden Hefte diefes Halbbandes (Abfchn. 1, C, Kap. 11) befchriebenen Hauptgebäude der technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz gehört noch der an gleicher Stelle fchon erwähnte Laboratoriums-Bau (big. 207 bis 209 ²³²), in welchem die Lehrfächer Chemie, Phyfik und Mineralogie untergebracht find und der gleichfalls 1874—77 nach Gottfchaldts Plänen ausgeführt worden ift.

246.

Vereinigung mit anderen Natur-’ wiflenfchaften.

247.

Chemifches

Inftitut

zu

Greifswald.

248.

»Laboratorium«

zu

Chemnitz.

Diefer Bau ift hinter dem Hauptgebäude, in durchfclinittlich 18 m Abftand, und mit demfelben auf gleicher Axe gelegen. Er ift 60,0 m lang, 16,5 m tief, bedeckt eine Fläche von 1132,5 q.m und befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchofs; um die Apparate des phyfikalifchen Cabinets Einfluffe, welche die Dämpfe des chemifchen Laboratoriums auf fie ausüben könnten, zu fichern, wurden die chemifchen Vortragsräume, Laboratorien, Vorrathszimmer etc. auf der (in den Grundriffen) linken (nördlichen) Seite, dagegen die Räume für Phyfik und Mineralogie, fo wie eine Lehrerwohnung auf der

vor

jedem fchädlichen

rechten (füdlichen) Seite angeordnet.

Da der Unterricht in den praktifch-chemifchen Arbeiten den Werkmeifterfchülern und den Ge-werbefchülern in getrennten Räumen zu ertheilen ift und da es nicht räthlich fchien, die Schüler des I. Curfes mit den fchon geübteren Schülern des II. und III. Curfes zu vereinigen, io waren eigentlich 3 völlig getrennte, mit dem nöthigen Zubehör verfehene Laboratorien einzurichten, und die Raum-vertheilung in der nördlichen Gebäudehälfte wurde fo vorgenommen, dafs das Erdgefchofs dem I. Curfus das I. Obergefchofs der Werkmeifterfchule und das II. Obergefchofs dem II. und Der der Gewerbe- und der Werkmeifterfchule gemein-

der Gewerbefchule

III. Curfus der Gewerbefchule zugewiefen wurde, fchaftliche Vortragsfaal und das zugehörige Sammlungszimmer wurden im Erdgefchofs angeordnet. Das Sockelgefchofs enthält den Kanonenraum, mehrere Räume für Feuerarbeiten, die mechanifche Werkftätte, einen Deftillir-Raum, die Batterie-Kammer, mehrere Vorrathsräume, die Dunkelkammer für photometrifche

Verfuche, das Zimmer für Gas-Analyfe, Wafchküche, Wirthfchaftskeller etc.

Die Erwärmung der Räume gefchieht durch eine Dampfheizung, welche

Gebrüder Sulzer in

Winterthur eingerichtet worden ift; der Dampf wird in dem fchon bei Befchreibung des Hauptgebäudes

von

231) Siehe: Müller, G. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Greifswald.

Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 329 u.

Bl. 37—41a.

erwähnten Keffelhaufe erzeugt. Die Lüftung wird dadurch bewirkt, dafs der eiferne, l,i® weite Schorn-ftein der Keffelfeuerungen von einem zweiten gemauerten Schornftein von 3,3 m Weite umgeben ift ; in den ringförmigen Raum zwifchen den beiden Schloten mündet ein nach dem Laboratoriumsbau geführter unterirdifcher Canal, welch letzterer fich im Sockelgefchofs mehrfach verzweigt ; in diefe Zweigcanäle

Fig. 207.

Arhàbs-

iü

ü cSn

P/i|śjfcaZisQ

PuuULrouunA !

h-

Raum,

für

Bd

V,

Vurbr

3HI:

kl

Diener

MUproscâft

ArQcitszijnmir !i;    S».

für den, Lehrer

[□

Vor sa ni

m

für den \\Lehÿ:er-

Schüler

der

l tuercL j

IQ Chtm.it

II. Obergefchofs.

Fig. 208.

Æm

ÉÜÉ

Mffii

•> •

:■

Arbdts raum

[HD

den Lehrer

Arbateraunt

für

IZ

Schüler

Sar

.Chemie,]

in

C[

■srl

udüoriutrl rar Chemie

[MlfMMTin

Arbtitsruuwi K⁷;

f. d,Lehrer \

Arhdtsrouum

für 24

Schaler

VorrathsrcuLTw

für all g. Chemie,

Richer

BJL

Nebenlaborcdorium,

Tov

r>-‘ s

zfj

cm. Chemie

i\-„ m m

«Âp»gi

JUBn pÉpi

hi

jC" ±i

Physik-

PhfrsUtalisefae So^nrnlun^en

Sammlung

à\ Vf! V r v l

^iaTTTii

/\j

LipL^ ArDa- ZijwLr

U D U n .

BTT

Auditorium für.Phijsil^r-] R.

i; Zimmer f. Optik yi

:: Auditori

for

«i

fc

Ph\ «

I. Obergefchofs.

Fig. 209.

iB

Proie is

Raumer \ïons\Aÿ)aien>

Pendelt

•s

f.:

** i

7*

Lthrtftaliôrtl'lmaT

LchrMaloĄdori- *

Reserve-Auditorium

mas

mmm

mamm

I Lehrerzimmer

Mineralogù ■.

ml

l® y

jtincrcdogie

pebîI

ćb:::c=r::ra

B

sfcj

Mm

Erdgefchofs.

1:500

10

15

20m

10 98 7654321 0

I ¹ i ¹ i ¹ i ¹ H I ¹ I ¹ I ¹ I ¹ I*t

Laboratorium« der technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz ²³²). Arcb. : Gott/chaldt.

Gas-

führen die Abluft-Canäle der zu lüftenden Räume. Um die gröfseren chemifchen Arbeitsräume einer be-fonders kräftigen Lüftung unterwerfen zu können, find von diefen Räumen auch noch auffteigende Abluft-Canäle bis über das Dach geführt und in letzteren, zur Erzeugung des Auftriebes, Dampfleitungsrohre oder Gasbrenner angebracht. Die frifche Luft tritt von aufsen in einen lothrechten Canal des Dampfheizkörpers ein, wird da erwärmt und gelangt alsdann in den betreffenden Raum; in gleicher Weife münden unter den mehrfach durchlöcherten Herdplatten der Abdampfeinrichtungen Canäle, welche in das Freie führen, fo dafs die entweichenden Gafe und Dämpfe durch die eindringende äufsere Luft erfetzt werden.

Das Dach ift mit Holzcement gedeckt ; die Baukoften haben, einfchl. der Dampfheizanlage und Wafferleitung, 325600 Mark betragen ¹ 2).

Für das Polytechnikum zu Zürich (liehe Art. 74, S. 90) wurde 1884—86 von Bluntfchli & Lafous ein neues chemifches Inliitut erbaut, welches nicht nur die diefer Bezeichnung entfprechenden Räume für technifche und analytifche Chemie, fondern auch noch die Inftitute für Samen-Contrôle und Dünger-Analyfe, fo wie die eidg. Probir-Anftalt enthält (Fig. 210 bis 212 ²⁸⁴).

Diefes Gebäude liegt an der verlängerten Rämiftrafse nördlich von der forft- und landwirthfchaft-lichen Schule, weltlich und unterhalb der Sternwarte. Daffelbe hat im Wefentlichen eine H-förmige Grundrifsgeftalt erhalten ; der 86,0 m lange und 20,0 m tiefe, der Rämiftrafse parallele Bau ift dreigefchoffig; an beiden Enden fchliefsen fich demfelben je 2 niedrigere Flügel von 80,0 m Länge und 11,5 m Breite an; nach rückwärts ift aufserdem noch ein mittlerer Flügel angebaut, indefs nur in der Mitte des niedrigen Erdgefchoffes.

Der für beide chemifche Abtheilungen gemeinfchaftliche Haupteingang liegt in der Mittelaxe des Gebäudes ; rechts davon ift die technifche, links die analytifche Abtheilung angeordnet, und es befinden fich für beide, der Hauptfache nach fymmetrifch angeordnete Inftitute die Haupträume und Laboratorien im I. Obergefchofs, darunter im Erdgefchofs die zugehörigen kleineren Arbeits- und Nebenräume, die grofsen Hörfäle aber im II. Obergefchofs, welches diefer Säle wegen mit 8m Höhe angenommen ift. Diefes Obergefchofs ift durchwegs, die beiden Hörfäle ausgenommen, in zwei Halbgefchoffe getheilt, wodurch der für Sammlungen, fo wie für Wohnungen der Affiftenten und Abwarte nothwendige Raum gewonnen wurde. Da das Erdgefchofs nur zum Theil für die chemifchen Laboratorien in Anfpruch genommen ift, fo verblieben in demfelben 2 für fich felbftändige , bequem zugängliche Flügelräume, von denen der eine der Dünger-Analyfe, der andere der Samen-Controle zugetheilt ift.

Das Gebäude ift ftellenweife und fo weit es das Bedürfnifs erfordert, unterkellert. In dem nach rückwärts gelegenen mittleren Flügel befindet fich das Keffelhaus für die Dampfheizung, den Motoren-Betrieb und die Lüftung ³).

Die Façaden find in Backftein-Rohbau in Verbindung mit Hauftein ausgeführt. Der Fufsboden des I. Obergefchoffes ift maffiv conftruirt; darunter befinden fich theils Gewölbe, theils eiferne Träger mit Gewölbeausmauerung. Die flachen Dächer find mit Holzcement gedeckt. Das analytifche Laboratorium enthält 100, das technifche 80 Arbeitsplätze. Die Baukoften find zu I 069 600 Mark (= I 337 000 Francs) veranfchlagt gewefen ⁴).

Literatur

über »Chemifche Inftitute«. a) Anlage und Einrichtung.

Kolbe, H. Erprobte Laboratoriums-Einrichtungen. Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 3 (1871), S. 28. — Auch enthalten in : Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. Braun-fchweig 1872. S. 441. — Ferner als Sonderabdruck erfchienen : Leipzig 1871.

Sixth report of the Royal commiffion on fcientific infiruction etc. prefented to both the houfes of Parliament etc. London 1875.

249.

Chemifches

Inflitut

zu

Zürich.

16

17

15

14

oS

ii

13

ES

ii

mi

fri

P>:

•r-i

Fig. 210.

15

15

21

20

15

IHM

«UH

03

CO

en

F.NUCENT.jłŁ.

en ⁰

c+

CO

en

Erdgefchofs.

7. Flurhalle.

2.    Probiranftalt.

3.    Probirer.

4.    Materialien.

3. Laboratorium.

6.    Verbrennungszimmer.

7.    Wafchzimmer und Abwart.

8.    Profeflor.

9.    Laboratorium des Profeffors.

10. Verfügbar.

u. Bureau und Probe.

12.    Wagezimmer.

13.    Aeltere Leute.

14.    Gaszimmer.

13. Arbeitsfaal.

76. Deftillir-Raum.

77. Abdampfraum.

18. Dunkelzimmer. iç. Aeltere Leute und gerichtliches Zimmer.

20.    Schmelzraum.

21.    Pyro-chemifcher Raum.

22.    Motoren-Raum.

. 23. Färberei.

24. Pharmacie.

23.    Photographie.

26.    Vorftand.

27.    Contrôle.

28.    Ueberwachungsraum. 2Ç. Bureau.

30.    Keimraum.

31.    Sammlung.

Chemifches Inftitut des Polytechnikums zu Zürich ²³⁴).

y WO n■ Gr.

Arch. : Bluntfchli Ł? Lajius.

74

75

71

70

66

74

65

72

63

Fig. 211.

67

65

68

70

71

72

75

74

74

69

77

76

73

70

g§

77

77

70

73

76

77

II. Obergefchofs.

63. Flurhalle.

66.    Pharmaceut. Sammlung.

67.    Analyt. Sammlung.

68.    Kleinerer Hörfaal.

6q. Grofse Hörfäle.

70. Cabinete.

7/. Präparaten-Sammlung.

72.    Vorbereitungszimmer.

73.    Apparaten-Sammlungen. 74t 7S> 76. Affiftenten.

77. Verfügbar.

Fig. 212.

64

h ⁵⁸

58

B B B B I

B B I

43

B Bl B Bl B Bl B Bl

63

ffl ffl ffl œ_œ m m

ffl ffl ffl DD m

44

35

34

33

36

5Î¹

61

49

60

KO

41

§t

05

§

45

4S

49

50

58

==

52

51

50

49

37

1ZTJ

53

53

œ £01 œ ß i ffl ffl œ œ œ œ ffl œ

I. Obergefchofs.

47

32.    Flurhalle.

33.    Prof. d. Pharmacie.

34.    Kleinerer Hörfaal.

33. Vorbereitungszimmer.

36.    Eifenkammer.

37.    Bibliothek.

38.    Phyfikal. Laboratorium.

3Ç. Wagezimmer.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

40.    Spülraum.

41.    Kleiderablage.

42.    Dunkelzimmer.

43.    Organ. Arbeitsfaal.

44.    Kanonenraum.

43. Wagezimmer.

46.    Analytifcher Arbeitsfaal.

47.    Stinkzimmer.

48.    Glaswaaren.

4q. Wagezimmer.

30.    Laboratorium

31.    Arbeitszimmer

32.    Vorzimmer.

33.    Afliftent.

34.    Luftpumpe.

33. Hauptarbeitsfaal II.

36. Glasbläferei.

des

Profeffors.

à] m m i.m m m to si m ö] m ffl Di

37- Hauptarbeitsfaal I.

38. Optifches Zimmer. jg. Magazin.

60.    Pharmaceut. Sammlung.

61.    Pharmaceut. Laboratorium.

62.    Gedeckte Arbeitsräume.

63.    Verbindungsgänge.

64.    Verbrennungszimmer.

I8

Bourrit. Rapport au confeil d'état de la république et du canton de Genève, concernant les édifices affectés à l’enjeignement de la chimie en Allemagne. Genf 1876.

Fröbel, H. Bau und Einrichtung der chemifchen Laboratorien. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 141, 149, 161, 181, 185, 197.

ß) Ausführungen.

Hofmann, J. P. Das Chemifche Laboratorium der Ludewigs-Univerfität zu Giefsen. Heidelberg 1842. Laboratory for practical chemifiry, at univerfity college, London. Builder, Bd. 4, S. 138, 289.

Heeren. Das chemifche Laboratorium der polytechnifchen Schule in Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1857, S. 54, 135.

Lang, H. Das chemifche Laboratorium an der Univerfität in Heidelberg. Carlsruhe 1858.

Voit, A. v. u. J. v. Liebig. Das chemifche Laboratorium der königlichen Akademie der Wiffenfchaften in München. Braunfehweig 1859.

Müller, G. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Greifswald. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 329. — Auch als Sonderabdruck erfchienen : Berlin 1864.

Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Marburg und die feit 1859 darin ausgeführten chemifchen Unterfuchungen. Braunfchweig 1866.

Hofmann, A. W. The chemical laboratories in courfe of erection in the univerfities of Bonn and Berlin. London 1866.

Kolbe, H. Das neue chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig. Leipzig 1868.

Cremer, A. Das neue chemifche Laboratorium zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1867, S. 3, 491. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1868.

The laboratory, Eton college. Builder, Bd. 28, S. 164.

Esser. Die polytechnifche Schule zu Aachen. B. Das chemifche Laboratorium. Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S.16. Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. Braunfchweig 1872.

Than, C. v. Das chemifche Laboratorium der K. ungarifchen Univerfität in Peft. Wien 1872. Fresenius, R. Gefchichte des chemifchen Laboratoriums zu Wiesbaden etc. Wiesbaden 1873. Chemifches Laboratorium der Univerfität zu Wien: WINKLER, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufi. Wien 1874. S. 217.

Ferstel, R. v. Der Bau des chemifchen Inftitutes der Wiener Univerfität. Allg. Bauz. 1874, S. 44. — Auch als Sonder-Abdruck erfchienen: Wien 1874.

Laboratoriumsgebäude des Polytechnikums zu Dresden: Feftfchrift zur Einweihung des neuen K. S. Polytechnikums zu Dresden. Dresden 1875. S. 30.

Ewerbeck u. Intze. Project zum Neubau eines chemifchen Laboratoriums für das Polytechnicum zu Aachen. Notizbl. d. Arch.- u. Ing.-Ver. f. Niederrhein u. Weftf. 1875, S. 33, 36.

Das Laboratoriumgebäude des Polytechnikums in Dresden : Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 197.

Die chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftphälifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 1879.

Programm der Technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz. Oflern 1879. S. 16: Das Laboratorium der technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz.

Wunder, G. Die Vorbereitung für den Eintritt in die chemifche Technik. Eine Schrift zur Orientirung für künftige Techniker nebft Befchreibung des neuen Laboratoriums der technifchen Staatslehranftalten in Chemnitz. Chemnitz 1879.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architecten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 62 u. 63 : Chemifches Laboratorium vom Polytechnikum in Dresden; von Heyn.

Gohl, Th. Das Chemiegebäude in Winterthur. Eifenbahri, Bd. 10, S. 44.

Agaffid laboratory at Newport. The illufir. carpenter and builder, Bd. 4 (1879).

Les gymnafes, univerjités, infiituts et écoles de T Allemagne. No. 6: Laboratoire de chimie de l’école polytechnique d’Aix-la-Chapelle ; No. y: Injlitut de chimie. Nouv. annales delà conft. 1879, S. 38 u. 39. Calmettes. Le laboratoire de Carlsberg pres Copenhague. Revue des ind. chimiques et agricoles. Bd. 1 u. 2. Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880.

Ueber das neue chemifche Laboratorium der Technifchen Plochfchule zu Aachen. Deutfche Bauz. 1880, S. 31. Bernoullianum. Anftalt für Phyfik, Chemie und Aftronomie an der Univerfität Bafel. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 16 (1880), S. 158.

Baeyer, A. u. A. Geul. Das neue chemifche Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften in München. Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 1. — Auch als Sonder-Abdruck erfchienen: München 1880.

Chemifcłies Laboratorium der Univerfität Marburg. Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 465; 1881, S. 473.

Die königliche landwirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1881. S. 32 : Das chemifche Laboratorium.

Fabinyi, R. Das neue chemifche Inftitut der König!, ungarifchen Franz-Jofefs-Univerfität zu Klaufen-burg etc. Budapeft 1882.

Die Königliche geologifche Landes-Anflalt und Berg-Akademie zu Berlin. — B. Das chemifche Laboratorium der Berg-Akademie. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 153.

Das pharmakologifche, das II. chemifche Laboratorium und das technologifche Inftitut der Univerfität in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 140.

Bluntschli u. Lasius. Neubau für die chemifchen Laboratorien des eidgenöffifchen Polytechnikums zu Zürich. Schweiz. Bauz. Bd. 2, S. X55 > Bd. 3, S. 69, 71.

Das chemifche Laboratorium der technifchen Hochfchule in Charlottenburg. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 274.

Chemifches Laboratorium des Ißituto tecnico a Santa Marta in Mailand : Milano tecmca dal 183g al 1884 etc. Mailand 1885. S. 316.

Chemical laboratory, Cambridge univerßty. Building news, Bd. 48, S. 1004, 1006.

Reading fchool laboratory. Architect, Bd. 34, S. 193.

New chemical laboratory, Cambridge univerßdy. Scientific American, Bd. 53, S. 119.

Chemifches Laboratorium der technifchen Hochfchule in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 333.

Univerßty college, Dundee. — Chemical laboratory. Building news, Bd. 50, S. 256.

Zufammenftellung der bemerkenswertheften preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1885 in der Ausführung begriffen gewefen find. VIII. Univerfitätsbauten. Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 347-

Berner. Das neue phyfiologifch-chemifche Inftitut der Kgl. Württemberg. Landes-Univerfität Tübingen. Deutfche Bauz. 1887, S. 241.

Chemifches Inftitut in Königsberg i. Pr. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 201.

5. Kapitel.

Mineralogifche und geologifche Inftitute.

Von Dr. Eduard Schmitt.

fprochen werden.

Forfchung in diefen Disciplinen zu

Keine der begehenden Hochfchulen ift derart ausgerüftet, dafs fie für jeden

Unter obiger Ueberfchrift follen in erfter Reihe die zu den Hochfchulen gehörigen Inftitute für Mineralogie, Petrographie, Geologie und Paläontologie be-Dem wiffenfchaftlichen Unterricht und der wiffenfchaftlichen

dienen, ift Aufgabe derartiger Inftitute.

in der Regel deren nur zwei, und meift ift das

der genannten Wiffenfchaftszweige ein befonderes Inftitut befäfse. Selbft an den gröfsten Hochfchulen findet man petrographifche mit dem mineralogifchen und das paläontologifche mit dem geo-logifchen Inftitute vereinigt; doch find auch anderweitige Zufammenfaffungen zu finden. Es giebt aber auch nicht wenige Hochfchulen, an denen für die fämmtlichen Eingangs angeführten Disciplinen blofs ein einziges Inftitut befteht.

Mit den geologifchen Inftituten verwandt, bisweilen fogar mit denfelben in bald lockerer, bald innigerer Weife — vereinigt find die fog. geologifchen Landesanftalten, von denen im vorliegenden Kapitel gleichfalls die Rede fein foil. Zwar gehört der Unterricht in der Geologie nicht zu den Hauptaufgaben derartiger An-ftalten; allein fie dienen, wie die geologifchen Inftitute, zur Förderung der geologifchen Wiffenfchaft : fie bezwecken die genauere geologifche Kenntnifs eines Landes, bezw. eines gröfseren Ländergebietes.

a) Mineralogifche und geologifche Inftitute der Hochfchulen.

250.

Erfordernifie.

In den Inftituten für Mineralogie, Petrographie, Geologie und Paläontologie find folgende Räumlichkeiten erforderlich:

1)    Hörfäle mit daran ftofsenden Vorbereitungszimmern;

2)    Räume für die verfchiedenen Praktika in den genannten Wiffenfchaftszweigen;

3)    Räume für die wiffenfchaftlichen Arbeiten der Profefforen und Affiftenten, Räume für felbftändig arbeitende Mineralogen, Petrographen, Geologen etc.;

4)    Räume für die mineralogifchen, petrographifchen, geologifchen und palä-ontologifchen Sammlungen;

5)    Räume für Bücher und Kartenwerke;

6)    Räume mit Schneide- und Schleifmafchinen zur Anfertigung von Gefteins-Dünnfchlififen und optifchen Präparaten;

7)    Modellir-Werkftätte, in welcher die für den Unterricht erforderlichen Kryftall-Modelle hergeftellt werden;

8)    Präparir-Zimmer (zum Präpariren von Verfteinerungen) ;

9)    einige andere kleinere Werkflätten, einen Kryftallifir-Raum, Räume für Schmelzöfen, für Vorräthe etc., Packräume etc. ;

10)    Dienftwohnungen für die Directoren, Affiftenten, Diener etc. ;

11)    die erforderlichen Aborte und Piffoirs.

Keines der beftehenden Inftitute befitzt alle diefe Räumlichkeiten; vielmehr mufs in der Regel ein Saal für verfchiedene Zwecke dienen. So z. B. werden in demfelben Hörfaal Vorlefungen verfchiedener Art gehalten, und es wird im gleichen Raume nicht nur das mineralogifche und kryftallographifche, fondera auch das petrographifche Praktikum abgehalten etc. Selbft in dem wohl am reichften aus-geftatteten neuen mineralogifch-geologifchen Inftitut zu Strafsburg find z. B. nur ein kleinerer und zwei gröfsere Hörfäle vorhanden etc.

251.

Hörfäle.

Zuhörern befucht werden. Kleinere Säle für beftimmte

Unter Bezugnahme auf das in Art. 23 ff. (S. 17 ff.) über Hörfäle an Hochfchulen bereits Gefagte ift für die in Rede flehenden Inftitute zu bemerken, dafs die gröfseren Hörfäle derfelben ftets mit anfteigenden Sitzreihen zu verfehen find, da die allgemeinen Vorlefungen mit Demonftrationen verbunden find und in der Regel von einer gröfseren Zahl von Sondervorlefungen, an denen ftets nur eine befchränkte Zahl von Studirenden theil-zunehmen pflegt, bedürfen keines anfteigenden Geftiihls.

Es empfiehlt fleh, die Hörfäle, insbefondere die gröfseren, in das Plrdgefchofs zu legen, einerfeits defshalb, weil diefe am meiften befucht werden, alfo auch am leichterten zugänglich fein follen; andererfeits aus dem Grunde, weil ein Hörfaal mit anfteigenden Sitzreihen meift eine gröfsere Höhe erhalten mufs, als die ihn umgebenden Räume ; den Fufsboden des errteren entfprechend tiefer zu legen, macht im Erdgefchofs in der Regel keine Schwierigkeiten.

um

können.

felben die in Umlauf gefetzten Gegenftände niederlegen zu können.

In den Hörfälen für Geologie find geeignete Vorkehrungen zum Auf hängen geologifchen Karten, Profilen etc. zu treffen; ein profpectartiges Aufhängen ift

In den Hörfälen darf ein entfprechend grofser Vorlefungstifch (3 bis 4"> lang) nicht fehlen ; die unterfte Sitzreihe läfft man gern unmittelbar an denfelben anrtofsen, die vorgezeigten Mineralien, Gefteine etc. ohne Weiteres herumreichen zu An der oberften Sitzreihe ift eine Abftelltafel anzuordnen, um auf der-

von

fehr beliebt. In den Hörfälen für Mineralogie und Petrographie ift es wohl auch üblich, gewiffe kleinere Demonftrations-Gegenftände auf einer geeigneten Projections-fläche in vergröfsertem Lichtbilde vorzuführen; es gefchieht dies in der bei den phyfikalifchen Hörfälen (fiehe Art. loi, S. 124) bereits gezeigten Weife. Der Saal felbft mufs hierbei verdunkelt werden, was durch Vorhänge, Roll-Jaloufien oder Läden gefchehen kann ; wünfchenswerth ift eine Einrichtung, mittels deren man fämmtliche Verdunkelungsvorrichtungen gleichzeitig fchliefsen, bezw. öffnen kann.

Je nach der Natur der verfchiedenen Praktika werden die für fie beftimmten Räumlichkeiten auch verfchieden anzuordnen und auszurüften fein. Vor Allem ift die Art der darin vorzunehmenden Arbeiten und Unter Eichungen mafsgebend.

252.

Räume

für:

1) Kryftallographifche Uebungen. In diefen Uebungen wird zunächft der Formlehre der Kryftalle näher getreten. Die Kryftallformen der Mineralien und der künftlichen chemifchen Verbindungen werden an Modellen aus Holz, Glas, Pappe oder Draht erläutert ; es ift zweckmäfsig, diefe Kryftall-Modelle im Uebungsfaale (in Glasfchränken) aufzuftellen, damit die Studirenden diefelben ftets vor Augen haben. Ein wefentliches Förderungsmittel des Studiums der Kryftalle ift das Zeichnen der verfchiedenen Kryftallformen, was in der Regel mit Hilfe der fog. kryftallographifchen Projection gefchieht; hierzu find geeignete und gut beleuchtete Tifche erforderlich.

Eine weitere Arbeit bildet das Meffen der Winkel, in denen fich die Kryftall-flächen fchneiden, mittels des fog. Goniometers. Da die Hand- oder Anlege-Gonio-meter zu ungenaue Refultate ergeben, verwendet man meift Reflexions-Goniometer.

Bei diefen wird die Meffung durch zwei Fernrohre vermittelt, von denen das eine den Lichtftrahl eines nahe flehenden Lichtes auf die Kryftallfläche leitet, das andere den von der Fläche reflectirten Lichtftrahl in das Auge des Beobachters führt.

Die Winkelmeffungen mit folchen Reflexions-Goniometern müffen in dunkeln Räumen vorgenommen werden. Hat fonach das betreffende Uebungszimmer Fenfter, fo müffen diefe mit geeigneten Verdunkelungsvorrichtungen (am beften mit dicht fchliefsenden Läden) verfehen werden. Beffer ift es, fo fern die räumlichen Verhältniffe dies geftatten, durch dünne, aber das Licht abfchliefsende Wände _ eine oder auch mehrere Kammern an der Rückfeite 1 des Uebungszimmers abzutrennen.

Unter Umftänden genügt für Einzelarbeiter bereits eine Dunkelkammer von 3,5 qm Grundfläche ; bequemere Kammern erhalten bis zum Doppelten diefer Grundfläche. Soll fleh der Docent mit einigen feiner Praktikanten im Dunkelzimmer aufhalten können, fo mufs es naturgemäfs noch gröfsere Abmeffungen erhalten (10 qm und darüber). Die Wände der Dunkelkammern find innerhalb der letzteren mit einem tief fchwarzen Anftrich zu verfehen.

In Fig. 213 u. 214 find Arbeitsräume mit einer, _ bezw. mehreren abgetrennten Dunkelkammern darge- ■ ftellt, dem neuen Strafsburger Inftitute entnommen.

Fig. 213.

lL" i

G 0 ui 0 ju

;;

253-

Kryftallo-

graph.

Uebungen.

In Fig. 213 ift für das Goniometer durch Holzwände ein Verfchlag von 2,3 X l,s m Grundfläche hergeftellt, in welchem cm grofse Steinplatte, welche unmittelbar auf

durch eine 70 X 70

Goniometer-Zimmer im mineralog.-geolog. I nftitut zu Strafsburg. 1/125 n. Gr.

Fig. 214.

das Gewölbe gefetzt und vom Fufsboden ifolirt ill, ein feiler Pfeiler für den Apparat gebildet wird.

Der Raum in Fig. 214 ill in mehrere Kammern getheilt. In der Dunkelkammer A ift für das Goniometer durch eine auf vom Fufsboden ifolirtem Balken ruhende Steinplatte von 70cm im Geviert ein feiler Pfeiler für das Goniometer gebildet. In der Axe des letzteren befindet fich ein die Wand gegen den benachbarten Saal (für das Praktikum in Kryllallographie und Mineralogie) durchbrechender Schlitz, in, bezw. vor dem die Gasflamme brennt. In der Kammer B ift in gleicher Weife ein grofses Goniometer, in den Kammern C, D, £ find kleinere Apparate diefer Art aufgeltellt ; alle Thüren in der Richtung nach Süden haben in der einen Füllung (in der Axe der Apparate) einen Heliollaten-Schlitz ; das in der Helioftaten-Axe gelegene Fenfter des Nachbarfaales hat aufsen eine eiferne, abnehmbare Confole zur Aufftellung des Helio-Itaten. In der Kammer £ befindet fich ein Axen-winkel-Apparat ; der Raum G ill ein kleines Schleifzimmer, und H ift ein Verbindungsgang mit 2 Tifchen in den Fenfternifchen. Die Kammerwände find Holz lichtdicht, aber gegen Fufsboden und Decke nicht luftdicht hergeftellt ; in den Goniometer-Kammern find fämmtliche Wand-, Decken- und Fufsbodenflächen fchwarz angeftrichen.

Auch diejenigen Winkel, welche die fog. optifchen Axen der Kryhalle mit einander einfchliefsen, werden der Meffung unterzogen ; diefe Meffung gefchieht mit Hilfe fog. Axenwinkel-Apparate gleichfalls in Dunkelkammern.

Die Kammer F in Fig. 214, welche für die optifchen Arbeiten der vorgerückteren Praktikanten beftimmt ift, ift mit einem Axenwinkel-Apparat gerüftet; zu diefem Ende ill an der einen Mauer eine grofse Steinplatte e^ngemauert, deren Oberkante fich 92cm über dem Fufsboden befindet.

Auch andere optifche Unterfuchungen der Kryftalle, fo z. B. diejenigen über die Doppelbrechung von nicht regulären (anifo-tropen) Kryitalien etc., müffen im Dunkeln vorgenommen werden. Sind die Goniometer-Kammern grofs genug, fo können fie für diefen Zweck mit benutzt werden ; fonft find hierfür befondere Dunkelkammern vorzufehen.

À s sistent

,'Z

fH

F*-i

rrd

Op

■Q

U-

i!

aus

tI

aus-

cz

90 X 50

cm

Goniometer-Zimmer im mineralog.-geolog. Inftitut zu Strafsburg.

¹/l25 n- Gr.

Die Goniometer, eben fo die bei den optifchen Unterfuchungen gleichfalls zur Anwendung kommenden Polarifations-Apparate, erhalten in ihren Dunkelräumen am beften eine fefte (unverrückbare) Aufhellung; für ganz befonders feine optifche Arbeiten müffen die Inltrumente auf ifolirte Steinpfeiler gehellt werden.

Bisweilen werden die kryhallographifchen Uebungen noch weiter nach der Seite der Kryhall-Phyfik hin ausgedehnt. Insbefondere werden hierbei die Spalt-

barkeit der Kryftalle, das optifche Verhalten derfelben bezüglich der Lichtbrechung, ihre Ausdehnung durch die Wärme nach den verfchiedenen Axen, die magnetifchen, elektrifchen und thermo-elektrifchen Erfcheinungen an Kryftallen etc. unterfucht. Hierzu ift ein Laboratorium nothwendig, deffen Einrichtung und Ausrüftung derjenigen eines phyfikalifchen Laboratoriums fehr nahe fleht.

Für Unterfuchungen, die fich im Wefentlichen auf dem Gebiete der Kryftall-Optik bewegen, genügt ein fog. optifches Zimmer. Für die Unterfuchungen mit dem Staurofkop, welches zur Beobachtung der Farbenringe (Interferenz-Figuren) in Kryflallplatten beftimmt ift, find Dunkelkammern erforderlich, desgleichen für Arbeiten mit dem Total-Reflectometer, welches zur Beftimmung der Brechungs-Exponenten von Mineralien und chemifchen Verbindungen dient.

Fig. 215 ftellt ein fog. optifches Zimmer des neuen Strafsburger Inftitutes dar. Mittels hölzerner Wände find 4 Kammern oder Ver-fchläge gebildet, von denen y und K je einen Axenwinkel-Apparat enthalten, während L und M mit Staurofkopen ausgerüftet find. Um letztere aufftellen zu können, ift je eine 90 X 50cm meffende Steinplatte in 92 cm Höhe (über dem Fufsboden) auf Confolen gelagert und Optifches Zimmer im mineralog.-eingemauert; Wände, Decken und Fufsböden der Kammern find mit fchwarzem Anftrich verfehen; die Wände fchliefsen lichtdicht, aber nicht luftdicht an Decke und Fufsboden.

Fig. 215.

xT

M ü

LJ

UZZ]

Optisches Z.

Iftft lg

geolog. Inflitut zu Strafsburg. Vm n- Gr.

254.

Mineralog.

Uebungen.

2) Mineralogifche Uebungen. Diefe beftehen hauptfächlich im Beftimmen von Mineralien, und zwar eben fo nach deren makrofkopifchen und mikrofkopifchen Merkmalen, wie auf dem Wege der chemifchen und fpectral-analytifchen Unterfuchung.

Das Mikrofkopiren hat erft in neuerer Zeit den Mineralien gegenüber eine höhere Bedeutung gewonnen. Mittels des Mikrofkopes kann man die feineren anatomifchen Structur-Verhältniffe derfelben fowohl im frifchen, wie im umgewandelten Zuftande unterfuchen und werthvolle Schlüffe über deren Entftehung ableiten.

Für die mikrofkopifche Unterfuchung find fog. Mikrofkopir-Zimmer, bezw. -Säle nothwendig. Dies find Räume mit einer thunlichft grofsen Zahl gut beleuchteter Fenfter, vor welche die Mikrofkopir-Tifche geftellt werden. Durch Fig. 216 wird ein Mikrofkopir-Saal des Strafsburger Inftitutes dargeftellt.

An den beiden Nordfenftern fleht je I Tifch von 80

cm

Breite mit je einem Schemel; zwifchen

in der Nordoftecke ein weiterer Schrank aufgeflellt. Vor den cm breit und mit Schemel verfehen, angeordnet,

denfelben ift ein Apparaten-Schrank 3 Fenftern der Oftfront find gleichfalls Tifche , jeder 80 zwifchen denen fich 2 Biichergeftelle befinden. An der Südfeite find 1 Schrank, 1 Fenftertifch von 80

cm

Breite mit Schemel, ein Tifch mit Abzug darüber und eine Wafferzapfftelle angebracht. An der Rückwand ftehen Schränke, neben denen fich eine zweite Zapfftelle befindet; in der Mitte ift ein grofser Tifch

aufgeflellt.

Die makrofkopifchen Merkmale der Mineralien beziehen fich auf deren Aus-fehen (Habitus), Bruch, Härte, Spaltbarkeit, fpecififches Gewicht und Kryftallform, auf ihre optifchen Eigenfchaften, als: Farbe, Glanz, Grad der Durchfichtigkeit etc., ferner auf ihre thermifchen, thermo-elektrifchen, elektrifchen und magnetifchen Eigenfchaften etc.

Das Erkennen, bezw. Prüfen diefer Eigenfchaften wird in einem gut beleuchteten Raume, in welchem einige Tifche mit den nothwendigen Apparaten aufgeflellt

Ul Q

S cl a 1

Fig. 216.

Mikrofkopir-Saal im mineralogifchen und geologifchen Inftitut zu Strafsburg.

Ww4—-V

DSckleifzim

1:125

P#

Tl

1.

■p-

Mikro s c 0 j i r[

K 1 e i Le

i Ti 1

■■

rr JJ

Chem.    H

[]■ M i k r u s k

1—1

Ł

lind, vorgenommen. Nicht feiten dienen die zu mikrofkopifchen Unterfuchungen beftimmten Räume zugleich auch für die eben gedachten Arbeiten.

Neben den phyfikalifchen Eigenfchaften ift in der Regel auch das chemifche Verhalten der Mineralien von grofser Wichtigkeit: ohne chemifche Unterfuchung ift

___£2. œ

£ £ " IN]

ct-<

'-4

XX-lt

][

Li I

Fig. 217.

Spectral-Ap p.

Wag e - Z .

Chemifches Laboratorium und Zimmer mit Spectral-Apparaten im mineralog.-geolog. Inftitut zu Strafsburg.

Uj

Schl

ei f z i m .

] lz:

Lahor at.

nr in QZZO

nü

__

in vielen und gerade fchwierigen Fällen eine zuverläffige Beftimmung unmöglich. Die chemifchen Unterfuchungen werden auf naffem und auf trockenem Wege (d. h. in der Hitze) veranftaltet ; befonders giebt der letztere — durch Verflüchtigung mancher Stoffe, durch das Schmelzen an und für fich oder mit Flufsmitteln, durch Färbung der Flamme etc. — oft fehr rafch die gewünfchte Aufklärung.

Zur Vornahme der chemifchen Unterfuchungen dient ein kleines chemifches Laboratorium, deffen Einrichtung aus den Ausführungen des vorhergehenden Kapitels ohne Weiteres hervorgeht; ein anftofsendes Schwefelwafferftoffzimmer und ein Wagezimmer füllten niemals fehlen. Die Unterfuchung auf trockenem Wege erfordert Löthrohrvorrichtungen ; unter Umftänden kann dazu ein Schmelzofen noth wendig werden, den man am beften in einem befonderen Raume (fiehe Art. 250, S. 276, unter 9) aufftellt.

An die chemifch-analytifche Unterfuchungsmethode fchliefst fich die fpectral-analytifche unmittelbar an; diefelbe erfordert eine Dunkelkammer von 5 bis 6qm

Fig. 218.

Grundfläche, in welcher der Spectral-Apparat aufgeftellt und benutzt wird. (Siehe auch Art. 167, S. 209.)

ff

Die zur chemifch- und fpectral-analytifchen Unterfuchung dienenden Räume im neuen mineralogifchen Inftitut zu Strafsburg werden durch Fig. 217 veranfchaulicht.

Im

Das chemifch e Laboratorium ift mit Ar-beitstifchen, kleineren und gröfseren Abdampf-fchränken, Spülfteinen und Ausgufsbecken, mit einem Verbrennungstifch, einem Trockenfchrank, einem Gebläfetifch etc. ausgerüftet ; im Wagezimmer find 3 Wagen, die auf eingemauerten. Steinplatten ftehen, untergebracht ; das Schwefelwafferftoffzimmer enthält im Fenfter einen doppelten Abzugfehrank, ferner i Ausgufsbecken, zwei chemifche Arbeitstifche etc. Im Wagezimmer ift durch Holzwände eine Dunkelkammer für den Spectral-Apparat und das Total-Reflectometer abgetrennt.

255-

Petrograph.

Uebungen.

Uebungssaal

OO

0-0000-0

u O o O O

n¹

Demonstrations-

Oo

CO

OQ

o,

3) Petrographifche Uebungen. Im petrographifchen Praktikum werden den Praktikanten die wichtigeren Gefteinsarten auf dem Wege der De-monftration vorgeführt; ferner wird das Beftimmen der Gefteine, bezw. das Auffinden ihrer Beftandtheile und der Art und Weife, wie die Mineral-Aggregate verbunden find (Structur), praktifch geübt.

Petrograph. Demonftrations- und Uebungsfaal im mineralog.-geolog. Inftitut zu Strafsburg. l/]25 n. Gr.

Für das Vorführen, bezw. De-monftriren der Gefteine dient am beften ein befonderer Saal mit zweck-mäfsig geftaltetem Demonftrations-Tifch. Ein etwa halb runder Tifch, an deffen Aufsenfeite die Praktikanten fitzen und in deffen Mitte der demonftrirende Docent fich aufhält, ift empfehlenswert!!.

Im Demonftrations- und Uebungsfaal des neuen Strafsburger mineralogifchen und petrographifchen Inftitutes (Fig. 218) ift in der Mitte ein halb ringförmiger Tifch von lm Breite aufgeftellt, an deffen Aufsen-feite 31 Studirende (16 in der Vorderreihe auf Stühlen und 15 dahinter auf Schemeln) Platz finden. Im Schnittpunkt der Saalaxen fleht ein eifernes Geftell, auf Rollen drehbar, welches 8 Schubladen (4 vorn und 4 rückwärts) aus den Normal-Sammlungsfchränken aufnehmen kann; an den beiden feitlichen Flächen trägt das Geftell 2 Tafeln zum Schreiben. Sonft find im Saale noch Fenftertifche mit Schemeln, Schränke zur Aufnahme des Arbeitsmaterials und der Uebungsfammlung, Büchergeftelle etc. vorhanden.

Beim Beftimmen der Gefteine und ihrer Beftandtheile kommen im Allgemeinen diefelben Prüflings- und Unterfuchungsmethoden zur Anwendung, wie für das Beftimmen der Mineralien; doch fpielt im vorliegenden Falle das Mikrofkopiren eine hervorragendere, meift die Hauptrolle. Ift fchon die Benutzung des einfachen Mikro-fkopes von grofser Wichtigkeit, fo ift namentlich die Verbindung deffelben mit Polarifations-Apparaten, welche die optifchen Eigenfchaften der Gefteinsgemengtheile klar und fcharf hervorheben, von ausfchlaggebender Bedeutung. Die Mikrofkopie ergiebt die Beftandtheile der Gefteine zwar nicht immer fämmtlich mit völliger Be-ftimmtheit, aber doch in vielen Fällen, und liefert ftets wichtige Anhaltspunkte für weitere Schlüffe.

Indefs können, ähnlich wie beim Beftimmen von Mineralien, auch chemifche Unterfuchungen nothwendig werden, zu denen hier im Befonderen noch die chemifch-mikrofkopifchen Prüfungen hinzukommen.

Neuerdings fpielen die mikro-chemifchen Unterfuchungen der Gefteinsdünn-fchliffe eine hervorragende Rolle ; es ift hierfür ein befonderer Apparat von chemi-fchen Reagentien nothwendig. Da im Weiteren auch ftets quantitative Analyfen (fog. Baufch-Analyfen) der Gefteine ausgeführt werden, fo befitzen die petrographifchen Inftitute in der Regel ein vollftändig eingerichtetes chemifches Laboratorium.

Hiernach find für die petrographifchen Uebungen im Allgemeinen die gleichen Räume erforderlich, wie für das mineralogifche Praktikum; nur überwiegen die Mikrofkopir-Säle, und es tritt das chemifche Mikrofkopir-Zimmer hinzu. Nicht feiten werden beide Arten von Uebungen in denfelben Räumen abgehalten ; es ift dies wohl immer der Fall, wenn mineralogifches und petrographifches Inftitut vereinigt find.

In einem chemifchen Mikrofkopir-Zimmer haben zwei oder noch mehrere Ab-dampffchränke, darunter einer für die elektrifche Batterie, Aufhellung zu finden, ferner einige Arbeitstifche etc. ; der gleichfalls nothwendige Schleiftifch foil in einem befonderen Raum aufgeftellt werden, da das Schleifen der Gefteinsdünnfchlifife viel Staub und Schmutz verurfacht.

256.

Geolog.

und

paläontolog.

Uebungen.

Im geologifchen Praktikum werden die Studirenden zunächft im Zeichnen von geologifchen Karten und Profilen, fo wie in der Conftruction von geologifchen Profilen geübt; ferner wird darin die Kenntnifsnahme von denjenigen Gefteinen (Sediment- und Eruptiv-Gefteinen) und Verfteinerungen, welche für die einzelnen Perioden, Syfteme, Abtheilungen, Stufen und Schichten der Erd-Formationen charak-teriftifch find (fog. Leitfoffilien), gefördert.

In räumlicher Beziehung ift hierzu ein Zimmer mit Zeichentifchen und einem grofsen Deinonftrations-Tifch in der Art, wie er im vorhergehenden Artikel be-fchrieben wurde, erforderlich.

Für die Uebungen im Beftimmen der charakteriftifchen Gefteine und der Leitfoffilien wird in der Regel eine eigens für diefen Zweck angeordnete Lehrfammlung im Uebungszimmer (in Schränken) aufgeftellt. Um die geologifchen Karten aufzuhängen, find Lattenftänder oder Lattengeriifte an den Wänden des Zimmers erforderlich. Die Gyps-Modelle (von Gebirgen, Gletfchern, Vulcanen, geologifch-colorirte Relief-Karten) find in Glasfchränken aufzuftellen.

Die paläontologifchen Uebungen beftehen hauptfächlich in der Demonftration und Unterfuchung foffiler Thier- und Pflanzenrefte und in der richtigen Beftimmung derfelben in zoologifcher und botanifcher Beziehung.

Die Foffilien müffen aus dem Geftein, in welchem die Thier- und Pflanzenrefte eingebettet wurden, mit Sorgfalt herauspräparirt werden ; fie find dann wie zoologifche oder botanifche Präparate zu behandeln und in ihre verfchiedenen Organe anatomifch zu zerlegen. Für die gröfseren Organismen genügt die makrofkopifche Unterfuchung; auch hier wird durch Anfchleifen und Herftellung von Sections-Schliffen nachgeholfen. Für die kleinen Organismen (z. B. die in den Gefteinen eingefchloffenen Refte von Infufions-thierchen) und die feineren Organe der Foffilien bedient diefes Infiniment fchon weit früher verwendet, als die Mineralogie und Petrographie.

Mannigfaltiger Art ift insbefondere die Unterfuchung der foffilen Refte von Pflanzen. Da letztere in fehr verfchiedener Weife theils verkohlt, theils verkiefelt oder in andere Gefteinsarten umgewandelt, theils auch nur als Abdrücke oder Steinkerne erhalten find, fo wird auch die Unterfuchungsmethode eine verfchiedene fein müffen.

Sind blofs Abdrücke oder Steinkerne vorhanden, fo kann nur die äufsere Form dabei in Betracht kommen. Bei verkohlten, befonders aber bei verkiefelten oder in ähnlicher Weife erhaltenen Reften läfft lieh in den meiften Fällen auch die innere Structur der foffilen Pflanzen unterhielten, fei es durch Anwendung von ftark oxydirenden Mitteln (Kochen in einer Löfung von chlorfaurem Kali und Salpeterfäure) bei verkohlten Reften, fei es durch Anfertigung von Dünnfchliffen durch die betreffenden Gefteinstheile bei verkiefelten oder ähnlich erhaltenen Foffilien ; die Dünnfchliffe werden im Mikrofkop bei durchfallendem oder auffallendem Lichte unterfucht.

Sonach ift für das paläontologifche Praktikum ein Uebungsfaal erforderlich, ausgeftattet mit den erforderlichen Tifchen, mit einem Mikrofkopirtifch und einer Lehrfammlung. Ein zweiter kleinerer Raum ift als Schleifzimmer einzurichten und mit einem oder mehreren Schleifmafchinen auszuriiften ; wegen des entftehenden Schmutzes können diefe Arbeiten nicht im Uebungsfaal vorgenommen werden. Auch das erfte gröbere Präpariren und Ausmeifseln der Verfteinerungen, eben fo wie das Anätzen derfelben mit Säuren find nicht in diefem Saale, fondern beffer im Schleifzimmer auszuführen.

Als weitere Hilfsmittel für paläontologifche Uebungen dienen die paläontologifchen Wandtafeln, welche in geeigneten Lattengeftellen aufzuhängen find, Abbildungen oder Modelle von Verfteinerungen etc.

257.

Sammlungen.

fich des Mikrofkopes ; die Paläontologie hat

man

Die Sammlungen der mineralogifchen und geologifchen Inftitute haben in der Regel einen bedeutenden Umfang. Man hat die Schaufammlungen von den Unterrichts-fammlungen zu unterfcheiden, und bei den letzteren fondert fich die Sammlung der bei den Vorlefungen nothwendigen Mineralien, Gefteine etc. von derjenigen Sammlung, die in den Uebungs- und Demonftrations - Sälen aufgeldellt ifl: und während des Praktikums zu Vergleichungen, Härteunterfuchungen, zum Beftimmen der Foffilien etc. dient.

Die Schaufammlungen find ftets beträchtlich gröfser, als die beiden anderen gedachten Sammlungen. Sie pflegen nach der Richtung der Mineralien, Gefteine und Foffilien gefchieden zu werden.

Die mineralogifche Sammlung umfafft gewöhnlich die nach einem beftimmten Syfteme geordnete Zufammenftellung der verfchiedenen Mineralien, die Sammlung natürlicher Kryftalle, die Sammlung künftlicher Kryftalle, die Sammlung von optifchen Präparaten, die Sammlung von Dünnfchliffen etc.

Die petrographifche Sammlung wird meift gebildet aus Handftücken der maffigen (Eruptiv-) Gefteine, der kryftallinifchen Schiefer und der Sediment-Gefteine, fämmtlich

fyftematifch geordnet; ferner aus einzelnen geo-graphifchen Suiten von Gefteinen, aus einer Sammlung von Meteoriten (Meteoreifen und Meteorfteinen) und aus der Sammlung von Gefteins-Dünnfchliffen.

In der geologifch-paläontologifchen Sammlung werden in der Regel die geologifche, nach Syftemen geordnete Sammlung und die Sammlung von foffilen Thierreften (paläo-zoologifche Sammlung) und Pflanzenreften (phyto-paläontologifche Sammlung) vereinigt.

Belfere und befonders zu Schauftücken geeignete Sammlungsgegenftände werden theils offen, theils unter Glas aufgeftellt; die übrigen Gegen-ftände werden in der Regel in den Schränken, die fich unter den Glasauffätzen befinden, in Schubladen aufbewahrt; die grofsen foffilen Thierrefte werden entweder frei im Raume aufgeftellt oder an deffen Wänden, bezw. an der Decke aufgehängt.

Form, Abmeffung und Einrichtung der hier in Frage kommenden Sammlungsfchränke und Schaukaften find diefelben, wie in mineralogifch-geologifchen Mufeen, und es fei defshalb in diefer Beziehung auf das 4. Heft diefes Halbbandes (Abfchn. 4, A, Kap. 5 : Mufeen für Natur- und Völkerkunde) verwiefen; an gleicher Stelle ift auch das Erforderliche über Bemeffung und Geftaltung der bezüglichen Sammlungsräume zu finden. Hier fei nur als einfchlägiges Beifpiel die in Fig. 219²³⁷) dargeftellte Anordnung der mineralogifchen und geologifchen Sammlung der ‘technifchen Hoch-fchule zu Berlin-Charlottenburg vorgeführt.

Die bauliche Anordnung mineralogifcher und geologifcher Inftitute ift noch in den Anfängen der Entwickelung begriffen. Es beftehen nur fehr wenige Inftitute diefer Art, die in für fie eigens errichteten Neubauten untergebracht find. Die meiften derfelben befinden fich entweder in Flügeln oder anderen Theilen der Collegienhäufer (fiehe das mineralogifch-petrographifche, das geologifche und das paläontologifche Inftitut der Univerfität zu Wien im bezüglichen Grundrifs auf S. 49), in anderen Inftitutsbauten (fiehe das in Art. 247, S. 269 über das chemifche Inftitut zu Greifswald Gefagte) oder in Gebäuden, die urfprüng-lich für andere Zwecke ausgeführt worden find.

Mineralog:

Laboratorium

Lohrsammhing. A rb ei ts zi nimcr

Auditorium,

It

r: ?it

’I

sa

Lad

-«1 «m

Saal

c h. e r

«OD

TÎ A 1 MX

ÏTraTI

f lew

im 0

Jii

"A h

•    •>;i

* I NtJkel il»**!    ^

Eisen phalföfl

» Livhi s

rt Miln erâ Ie j'J

-H)

Kali. Natron [

Qju a r|z

jKatkjSiMare

Thanerde-f ilikatefl ⁰

■(LO

Ei”" «N (0

• W

if

Hr

(0

il

•'!

ii

Sili •

i A’-'j

yji

3 E. Geologisch ft Saal.

~A—k~

Eingang.

Mineralogifche und geologifche Sammlung der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg ²³⁷).

258.

Bauliche

Anlage.

237) Facf.-Repr. nach: Hirschwald, J. Das Mineralogifche Mufeum der Königlichen Technifchen Hochfchule Berlin. Berlin 1885.

Fig. 219.

¹

   Nach: Allg. Bauz. 1887, S. 38 — und: Wunder, G. Die Vorbereitung für den Eintritt in die chemifche Technik etc.

2. Aufl. Chemnitz 1879. S. 27.

²

   Nach: Schweiz. Bauz., Bd. 3, S. 69.

³

   Nach: Schweiz. Bauz., Bd. 2, S. 156; Bd. 3, S. 70.

⁴

   Bei Abfaffung des vorftehenden Kapitels wurde Verf. von Herrn Profeffor Dr. Naumann in Giefsen vielfach unter-ftützt, wofür demfelben hiermit der Dank ausgefprochen wird.

Bei Neubauten ift das Gleiche zu berücksichtigen, was bereits bei den phyfika-lifchen und chemifchen Instituten (in Art. 81 u. 134) bezüglich des innigen Zusammenwirkens des betreffenden Gelehrten und des Architekten geSagt worden iSt.

Bezüglich der GeSammtanlage und der GrundriSsbildung der in Rede Stehenden Institute läSSt Sich im Allgemeinen nur das Folgende Sagen.

Das InStituts-Gebäude wird — aus ökonomischen Gründen — in der Regel eine zweigeSchoSfige Anlage bilden. Im ErdgeSchoSs werden alle jene Räumlichkeiten unterzubringen Sein, welche am Stärksten benutzt, bezw. von den Studirenden am meisten beSucht werden, wie: HörSäle mit daran StoSsendem Vorbereitungszimmer, die UnterrichtsSammlung, Arbeitsräume Sür die Anfänger in kryStallographiSchen, mineralogischen, petrographiSchen, paläontologiSchen und geologischen Hebungen etc. Das ObergeSchoSs hätte die Räume für die fonftigen Praktika und Selbständigen wiSSenSchaftlichen Arbeiten, die Bibliothek, die Schaufammlung, die Zimmer der

Fig. 220.

³r

F*

3»

ii ' Z - kJ o A

is_

rirai

Dl fl

Fi

“[

Warte

p:

: :.o

’H

z Ü z -5

I. Obergefchofs.

1:500

10 9 8 7 (

M+W

■s

Fig. 221.

17

Provinzial-

rn

nnn

TTL

u.

m non□"□□□□□ h

’ S    am    m    1    u L

—lO

,0

!!

C=l

Assist

Prakti

kanten

□I

rn *

*V.

■ t-11=) —

i H i t ml: :

Assist

C3

P t i k Ü-

kanten

5=

Erdgefchofs.

Naturhiftorifches Inftitut der Univerfität zu Göttingen ²³⁸).

wurde an der Nordfront des Südflügels vorgefehen.

Der nach Welten gelegene (in Fig. 222 durch Schraffirung gekennzeichnete) Theil des Erdgefchoffes

diefer wird noch unter b die Rede fein. Im

theils in Schichtfteinen ausgeführt; die wichtigeren

Directoren und Affiftenten, fo wie die Dienftwohnungen derfelben aufzunehmen. Im Sockelgefchofs können Schleif- und Präparir - Zimmer, Werkftätten, Vorrathsräume, Dienftwohnungen der Diener etc. angeordnet werden.

Das »naturhiftorifche Mufeum« zu Göttingen, welches 1873—79 erbaut worden ift, enthält im Erdgefchofs das mineralogifche und paläontologifche Inftitut, während das I. und II. Obergefchofs vom zoologifchen Inftitut der Univerfität eingenommen wird ; von letzterem wird noch in Kap. 7 (unter a) die Rede fein ; den Grundrifs des erfteren zeigt Fig. 221 ²³⁸).

Die der mineralogifchen Abtheilung angehörigen Räume (Hörfaal, Sammlungs- und Arbeitsräume etc.) find zur linken Seite der Flurhalle angeordnet, während die gleichen Räume der paläontologifchen Abtheilung fich in der rechtsfeitigen Gebäudehälfte befinden; zu letzterer gehört auch die an das Treppenhaus angebaute provinzielle Sammlung. Die Vertheilung und Gruppirung der einzelnen Säle etc. ift aus dem Plane in Fig. 221 zu erfehen. Im Sockelgefchofs find Wohnräume für die Inftitutswärter und chemifche Arbeitsräume untergebracht.

Eine der bedeutendften Anlagen der Gegenwart — und wohl auch für die nächfte Zukunft — ift das feit 1886 nach Ifsleiber s Plänen im Bau begriffene mineralogifche und geologifche Inftitut der Univerfität zu Strafsburg, unter deffen Dache auch die geologifche Landesanftalt für Elfafs-Lothringen untergebracht ift. Die drei Grundriffe in Fig. 222 bis 224 veranfchaulichen die Raumvertheilung in Erd-, I. und II. Obergefchofs.

259-

Mineralog, u. paläontolog. Inftitut

zu

Göttingen.

260.

Mineralog, u. geolog. Inftitut

zu

Strafsburg.

Diefes Gebäude ift auf einem zwifchen der Univerfitätsftrafse (gegen Norden) und dem Nicolaus-Ring (gegen Süden) gelegenen Grundftücke von 97,s5m Länge und 60,oo m Breite errichtet und hat, zwifchen den Rifaliten gemeffen, von Nord nach Süd eine Längenausdehnung von 54,80 m und von Oft nach Weft eine folche von 47,oo m erhalten ; dabei liegt der Mittel-Rifalit der Südfront in der Fluchtlinie des Nicolaus-Ringes. Die Stockwerkshöhen betragen (von und bis Fufsboden-Oberkante gemeffen) im Sockelgefchofs 3,2 m, im Erdgefchofs 4,7 m, im I. und II. Obergefchofs je 4,8 m.

In der von Oft nach Weft gerichteten Hauptaxe des Gebäudes durchfchneidet daffelbe im Erdgefchofs ein Hauptflurgang, an deffen beiden Enden die zwei Haupteingänge gelegen find ; ein dritter Eingang für den Wirthfchaftsbetrieb führt von der Univerfitätsftrafse unmittelbar in das Sockelgefchofs und zu den beiden nördlich und füdlich von der Hauptaxe gelegenen Binnenhöfen. In dem zwifchen letzteren befindlichen Zwifchenbau find die Haupttreppe und eine Nebentreppe angeordnet ; eine kleine Wendeltreppe

wird von der geologifchen Landesanftalt eingenommen ; von übrigen (örtlichen) Theile des Erdgefchoffes und im I. Obergefchofs befindet fich das mineralogifch-petrographifche Inftitut, während das geologifche Inftitut im II. Obergefchofs untergebracht ift.

Das Sockelgefchofs enthält im Südflügel: 3 Packräume für die beiden Inftitute und die geologifche Landesanftalt; im Weftflügel : die Wohnung des Dieners für das petrographifche Inftitut; im Nordflügel: I Raum für den Glühofen, I Kryftallifir-Raum,    1 Heizerzimmer und die Wohnung des Dieners für das

mineralogifche Inftitut; im Oftflügel : 2 Räume für den Gasmotor und die Dynamo-Mafchine und die Wohnung des Dieners für das geologifche Inftitut ; im Zwifchenbau : die Aborte und den Keffelraum für die Sammelheizung. Weiters befinden fich in diefem Gefchofs : Heizkammern, Räume für Brennmaterial, Wirthfchafts-keller, Wafchküche und einige verfügbare Räume.

Die dem mineralogifchen Inftitute gehörigen Räume des Erdgefchoffes find aus Fig. 222 erfichtlich ; der im Oftflügel gelegene Hörfaal mit 85 Sitzplätzen ift für alle Inftitute gemeinfchaftlich ; der Zutritt zu demfelben findet vom Oft-Portal aus ftatt. Die übrigen Räume diefes Inftitutes find im I. Obergefchofs in der aus Fig. 224 zu entnehmenden Anordnung vertheilt.

Die im II. Obergefchofs befindlichen Räumlichkeiten des geologifchen Inftitutes haben die im Grundrifs (Fig 223) dargeftellte gegenfeitige Lage erhalten.

Die Frontmauern find theils in Haufteinen Zwifchenmauern wurden, fo fern fie mehr als 52 cm Dicke haben, aus Bruchfteinmauerwerk, fonft aus Back-fteinen hergeftellt ; für die fchwächften Scheidewände (bis zu 13ctn Dicke), welche nicht belaftet find, kamen Kabitz’îche Wände in Anwendung.

Die Räume des Sockelgefchoffes haben Kappengewölbe erhalten ; die Flurhallen und Gänge des Erd- und I. Obergofchoffes find mit Kloftergewölben zwifchen eifernen Trägern überdeckt ; im Uebrigen wurden hölzerne Balkendecken mit halbem Windelboden ausgeführt. Alle Treppen find maffiv. Die Flurhallen und Gänge wurden mit einem Belag von Mettlacher Fliefen und die chemifchen Laboratorien mit Afphaltbelag verfehen; im Demonftrations-Saal des mineralogifchen Inflitutes kam Eichenftabfufsboden in Afphalt und in den 3 Hörfälen eichener Riemenboden auf Blindboden zur Anwendung ; alle übrigen Räume erhielten gefpundete Bretterfufsböden.

Die Treppenhäufer, Flurhallen und Gänge werden im Winter nicht erwärmt. Die Sammlungsfäle, welche nicht zum dauernden Aufenthalt von Menfchen dienen und auch nur zeitweife benutzt werden, werden durch eine Feuerluftheizung mit Umlauf auf -j- 12 Grad C. erwärmt; Vorkehrungen für künftliche Lüftung find nicht vorhanden. Abgefehen von den Wohnräumen , in denen gewöhnliche Oefen aufgeftellt find, werden alle übrigen Räumlichkeiten durch Niederdruck-Dampfheizung auf -f- 20 Grad C. erwärmt ; indefs wird nur in den Hörfälen, den optifchen Zimmern, den chemifchen Laboratorien, den Schwefel-wafferftoffzimmern etc. die verdorbene Luft ab- und frifche Luft zugeführt. Hingegen ift in folchen Arbeitsräumen, in denen keine Anhäufung von Menfchen ftattfindet und keine luftverderbenden Arbeiten vorgenommen werden, für künftliche Lüftung nicht geforgt.

Fig. 222.

HS

::

ES

il

I? 1 e s g i g

«N

o=

SI

C Mie m r

c......•••' •.” V :=......• V

1 a|

o r.

I:

P alae ontolo giTrntersj

-f

J> 0;

^ S cliwefel-Üwasserstoff

m|i

.5

i!

uji” g

i! A n -

â. j s î) Dj.Iajites-- s t a 1 t

»%

Mat.

jlrh

B illi-S-otlielk

li i

—____^____

{J

f"

CTiem-gMiïrosK. petrogri Art. I

Zim.

::

Bjj -T. 1 tijj il g

l!

f

T Vert.

iz

Li

5.1

Hl

II

.»Hör s|a a 1

s i - a stent

Scjilcifz.l

leiisi’l

Ail. i

Elast lAjj.

jselt st. art. iMmralonen

Chem. I Mikro SU. r

Boniciï

TJniversi täts-Strasse

Z.

!j

Ki.Xi os k S a a

op

Erdgefchofs.

Mineralogifches und geologifches Inltitut

Fig. 223.

0 g.

f=i

:!

Fig. 224.

S a a, 1

pi

¹¹ 8

JLL

!!

o i|n s t r ajiti n. ijir e l u nijg s

o 71 s

Geolog

S aal

ii

ii

;Maier|

Lan.

Hii s ul

Bill.

Dire ctorP

T

rzaH S ehlsifz.

iO 987654321 O

Mineral o g .

S a nt m 1 u n g

lii Tal

jjjl len u Karjt

Verlor

Hots aal

der Univerfität zu Strafsburg ²³⁵).

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

1:500

10

-HS

A s si|i s t .

Modellir-Werkst.

wage-l

te

Mat.

Ajj

ti

union;

C Itenuu ilkrOGnl

z I

B ill.

Opt.

Saal

A T -jJTieits

Z j jn- ; j mer

I

---■3 1 6 T E T

all^Assist.

Pi a k tiX a n t en

Sohlcifz

Clemiijscles

lalwat.

7=-"zjm=

Ę S ctiwelTel-: [-Wasserstoff U

Assist.

oskojnr

ii

* (=!

d=: oj

pi

II. Ober-gefchofs.

Arch. : Ifsleiber.

Mi kr

r apïi.

Praktikanten

uv.::r

Iriflsr

Al]

«V«!

B*

ii »

G oni om

Praktikanten (Krystall-ograplie n Mineralog) e)

I. Ober-gefchofs.

Die Architektur des in Rede flehenden Inflituts-Gebäudes ill in fchlichten Renaiffance-Formen gehalten ; die Façadenflâchen wurden in Vogefen-Sandflein, bis Oberkante Gurtgefims des Erdgefchoffes in röthlicher und von da ab in graugelber Farbe hergeftellt; die Hoffronten find geputzt ¹).

b) Geologifche Landesanftalten.

261.

Zweck.

Wie fchon in den einleitenden Worten zum vorliegenden Kapitel angedeutet worden ift, find geologifche Landesanftalten Inftitute, denen vom Staate die Aufgabe geftellt ift, die letzterem angehörigen Ländergebiete geologifch zu unterfuchen und die gewonnenen Ergebniffe in folcher Weife zu bearbeiten und zur Darftellung zu bringen, dafs fie der Wiffenfchaft, dem Bergbau, der Land- und Forftwirthfchaft, fo wie den übrigen Zweigen technifcher Betriebfamkeit nutzbringend werden.

Im Befonderen find die wefentlichen Aufgaben einer geologifchen Landesanftalt :

1)    Ausführung und Veröffentlichung geologifcher Karten und Profile des betreffenden Landes; die-felben haben eine vollftändige Darftellung der geologifchen Verhältniffe, der Bodenbefchaffenheit und des Vorkommens nutzbarer Mineralien und Gefteine zu enthalten und werden in der Regel von einem erläuternden Texte begleitet.

2)    Bearbeitung monographifcher geologifcher Darftellungen einzelner Landestheile und Mineral-vorkommniffe.

3)    Herausgabe von an die Kartenwerke fich anfchliefsenden Abhandlungen geologifch - paläonto-logifchen, montaniftifchen oder verwandten Inhaltes.

4)    Beobachtung der Erdbeben.

5)    Unterfuchung des Inhaltes und der Bewegung der fliefsenden Gewäffer.

6)    Sammlung und Aufbewahrung aller Belegftücke zu den Kartenwerken und fonftigen Arbeiten.

7)    Sammlung und Aufbewahrung der im Lande gefundenen Gegenftände von geologifchem und paläontologifchem Intereffe und der auf folche bezüglichen Nachrichten.

262.

Erfordernifie.

Um die einer geologifchen Landesanftalt geftellten Aufgaben zu erfüllen, find im Wefentlichen folgende Räumlichkeiten erforderlich:

1)    Arbeits- und Gefchäftsräume, und zwar

a) Laboratorien und fonftige Arbeitsräume für die an der Anftalt befchäftig-ten Geologen, alfo Räume, in denen die mikrofkopifche und makro-fkopifche, phyfikalifche und chemifche etc. Unterfuchung der gefundenen, bezw. eingelieferten Mineralien, Gefteine, Bodenarten, Verfteinerungen etc. vorgenommen werden können ;

ß) Arbeitsräume für der Anftalt nicht angehörige Geologen, welche den Inhalt der Sammlungen ausbeuten wollen;

Y) Zeichenzimmer zum Entwerfen der geologifchen Karten und Profile;

5) Schleifzimmer, und

s) Gefchäftsräume für die Verwaltung der Anftalt;

2)    die Bibliothek und Kartenfammlung;

3)    die geologifche Landesfammlung, beftehend aus

a) der geologifchen und montaniftifchen Sammlung des betreffenden Landes und ß) der wiffenfchaftlich geordneten Sammlung der in diefem Lande vorkommenden Erze, Mineralien und Verfteinerungen;

4)    verfchiedene Nebenräume, wie Pack-, Vorraths- und Materialien-Räume, Dienerzimmer, Aborte etc. ; nicht feiten find auch

5)    ein oder zwei Hörfäle für öffentliche Vorlefungen vorhanden; erwünfcht find endlich

6)    Dienftwohnungen für den Director, einige Unterbeamte und Diener.

ZU

Zahl und Gröfse der erforderlichen Laboratorien und anderer Arbeitsräume für die an der Anftalt befchäftigten und für andere Geologen find je nach der Gröfse des betreffenden Landes, je nach dem Umfange der Anhalt und je nach örtlichen Verhältniffen verfchieden. Die Geftaltung und Ausrüftung diefer Räume ift die gleiche, wie bei den unter a befprochenen Inhituten, fo dafs auf das dort Gefagte verwiefen werden kann.

Die Sammlungen find in der Regel fehr umfangreich und fpielen in räumlicher Beziehung eine hervorragende Rolle.

Einen Theil der Sammlungen pflegt man gern fo anzuordnen, dafs jeder einzelne Saal die Darftellung eines gröfseren Gebietes — fei es eines beftimmten Landes-theiles oder einer befonders verbreiteten Schichten-Gruppe — umfafft und ein Bild deffelben durch Zufammenftellung der Gebirgsarten, der Verfteinerungen und der in den Gebirgsarten auftretenden nutzbaren Foffllien, fo wie durch geologifche Specialkarten und Profile gewährt.

Ein anderer Theil der Sammlungsräume hat die Erzeugniffe des Bergbaues, des Steinbruchbetriebes etc. nach ihrer Ausnutzung und zugleich territorial geordnet aufzunehmen. Diefe beiden Theile geben alsdann ein vollftändiges Bild des Bodens des betreffenden Landes und der ihm entnommenen Urproduction.

Ein dritter Theil endlich enthält die wiffenfchaftlich fyftematifch geordneten Sammlungen einerfeits von den Erzen und Mineralien, andererfeits von Verfteinerungen.

Bezüglich der Aufhellung der Sammlungsgegenhände und der Ausrühung der Sammlungsräume gilt das unter a (Art. 257, S. 284) Gefagte; auch hier kommen grofsentheils Schubladenfchränke mit verglasten Auffätzen zur Anwendung.

In den oberen Theilen der Wände pflegt man geologifche Karten, Profile, Wandtafeln, Anfichten etc. aufzuhängen. Auch mufs mindehens eine der Um-faffungsmauern fo kräftig conhruirt fein, damit man fchwere Gegenhände an der-felben befehigen kann.

Aehnlich wie bei den mineralogifchen und geologifchen Inhituten liegen auch bei den geologifchen Landesanhalten bezüglich deren baulicher Gehaltung keinerlei mafsgebende Erfahrungen vor. Die meihen derartigen Anhalten befinden fleh in Gebäuden, welche urfprünglich zu anderen Zwecken errichtet worden find, und man hat darin durch theilweifen Umbau, äufserhenfalls durch Anbau einiger weniger Räume, die Anhalten untergebracht, fo gut es eben ging.

Für Neubauten wird wohl als Regel feh zu halten fein, dafs Gefchäftsräume und andere Localitäten, in welchen ein regelmäfsiger Verkehr mit dem Publicum hattfinden foli, im Erdgefchofs zu liegen haben, dafs man hingegen die Zeichen-fäle etc. im oberhen Stockwerk (wenn möglich nach Norden) unterzubringen hat. Die Sammlungsräume find in einem gewiffen Zufammenhange anzuordnen, fo dafs he eine Art geologifchen Mufeums bilden; es wird fleh defshalb empfehlen, lie nicht in verfchiedenen Gefchoffen, fondern, wenn möglich, in einem einzigen Stockwerke gruppiren. Ih jedoch eine Trennung nicht zu umgehen, fo bringe man he in Einklang mit dem verfchiedenen Charakter der einzelnen Theile der Sammlung (flehe den vorhergehenden Artikel).

Im Nachhehenden find eine ziemlich kleine derartige Anhalt und eine folche von fehr beträchtlichem Umfange vorgeführt.

263.

Laboratorien

etc.

264.

Sammlungs

räume.

265.

Bauliche

Anlage.

266.

Geolog.

Landesanftalt

zu

Strafsburg.

Die erftere, die geologifche Landesanftalt für Elfafs-Lothringen zu Strafsburg, nimmt in dem von Ifsleiber herrührenden, in Art. 260 (S. 287) bereits befchriebenen Neubau für das mineralogifche und geologifche Inftitut der Univerfität den weltlichen Theil des Erdgefchoffes ein (fiehe den fchraffirten Theil in Fig. 222, S. 288), und es gehören noch einige im Sockelgefchofs gelegene Nebenräume mit Dienerwohnung etc. dazu.

Wie der Plan in Fig. 222 zeigt, find die Sammlungsfäle im Süd- und Weftflügel des Gebäudes gelegen ; im letzteren befinden fich auch 2 Arbeitsfäle für paläontologifche Unterfuchungen und zum Zeichnen der Karten, i Wagezimmer und 2 Dunkelkammern für Goniometer, bezw. Spectral-Apparate ; eben fo ift im Weftflügel der Zugang zur Anftalt (vom Weft-Portal des Haufes aus) zu finden. Im Nordflügel find I Bibliothek- und Kartenzimmer, 1 zweiter Bibliothek-Raum, welcher zugleich als Conferenz-Zimmer für die Commiffion dient, 1 chemifches Laboratorium mit daneben gelegenem Schwefelwafferftoffzimmer, I Zimmer für chemifch-petrographifche Arbeiten, I Mikrofkopir-Zimmer für petrograpbifche Unterfuchungen und ein Dienerzimmer enthalten.

Fig. 225.

ArbBirszimerj

Palaeontolog. Auditorium .,

B]

Museinn. für Bergbau, und.

Mineralog⁻.

Arbeits-u. SammhiTL^s-

Auditorium a fl

M s

■8

Arbeitszimer.

Pi

Raum für Vorratłis s chränke,

Zimmer.

Ausser•

Mineralog.

Closet

Hüttenwesen. Montanistischer Theil.

i âulzug.

ll pwufsisches fl p alas onto logi g HsL'hes Vergleichs] “ Material,    1

Sammlung.

JE

£.E=3.

Ober - u.

INieder-ScHesieni

Säle

de s

ge o -

g-i

sehen.

de s -

Ifu -

s e um s.

Harz u.

Thüring-e r Wald.

Westphàl. Becken, u. Rheinische Trias u. Kreide

³P

Rhein - Westphäl. Devon u Steinkohlen-Oebirg-e u. Rhein, Eraptrvg-e stenie

Rhein.. R o thlie g-ende s. Zechstein n Tnas m Thiinngpn, Hessen

Nordwestdeutsches

Rlötzgebirg-e.

( Jura u Kreide )

I’P

PP-

Brannkohlen • Bildungen des g-anzen Landes

Nord. -

IL

deutsches Flac]

land«.

267.

Geolog.

Landesanftalt

zu

Berlin,

I. Obergefchofs.

Geologifche Landesanftalt und

Die geologifche Landesanftalt zu Berlin ift mit der Bergakademie in einem Neubau untergebracht, der 1875—78 auf einem Theile des grofsen Grundftiickes der ehemaligen Königlichen Eifengiefserei am Invalidenpark ausgeführt worden ift. Die Räume des Erdgefchoffes find im Wefentlichen für die Zwecke der Bergakademie eingerichtet (fiehe auch Art. 242, S. 266), während das I. und II. Obergefchofs (Fig. 225 u. 226 ²⁴⁰) der geologifchen Anftalt angehört.

Das Gebäude hat Frontlängen von 70,96 und 54,96 m, und feine vier Seiten liegen fall genau den vier Himmelsrichtungen zugewendet; die nach Süden (dem Neuen Thor gegenüber) gerichtete ift die Hauptfront. Die vier Flügel umfchliefsen eine mittlere Halle, welche mit Glas bedeckt ift und das Mufeum für Berg- und Hüttenwefen enthält. Im nördlichen Langflügel find nur das Erdgefchofs und die Galerie des Lichthofes im I. Obergefchofs ausgebaut, während die beiden Obergefchoffe felbft unausgeführt geblieben find; an diefer Stelle kann daher das Gebäude in Zukunft eine willkommene Erweiterung erfahren.

Im I. Obergefchofs (Fig. 225) ift der ganze Südflügel und ein anftofsender Saal im Oftflügel für das geologifche Landes-Mufeum benutzt; im Weftflügel fchliefsen fich an daffelbe die mineralogifche Sammlung und der zugehörige Hörfaal nebft 2 Arbeitszimmern, im Oftflügel eine umfangreiche geologifch-paläonto-logifche Vergleichsfammlung ausländifcher Gebiete, ein Hörfaal für Geologie und Paläontologie, fo wie 2 Arbeitszimmer. Auf der in allen 4 Flügeln umlaufenden Galerie der Mittelhalle ift der bergbauliche Theil des Mufeums für Bergbau und Hüttenwefen aufgeftellt.

Das II. Obergefchofs (Fig. 226) enthält die Arbeitsräume der Anftalt, die Karten-Archiv-Säle, die in der Mitte des Südflügels liegende Aula (Verfammlungsfaal für feftliche Gelegenheiten der Bergakademie und öffentliche Vorlefungen) und im Weftflügel die Dienftwohnung und das Gefchäftszimmer des erften

Fig. 226.

Cre s chaft s zimmer des.

Directors.

e tfc

Woh-

mmcr

des

Direc

] jo

Aula.

tors.

S amTnhmqre Saal

Karten • Archiv.

Arbeitszimer. I

ii

ri

i ohrproh eu Sammlurnj.

20m

zimmpr ■

der

(jeologischen [51

L ande s -

Anstalt.

15

10

1:500

10 387654321 0

II. Obergefchofs.

Bergakademie zu Berlin ²⁴ °).

Directors. Für den Verkehr im Haufe dienen eine 2,5 m breite Doppeltreppe im Südflügel und 2 Nebentreppen im Oft- und Weftflügel ; ein hydraulifcher Aufzug dient zur Förderung fchwerer Gegenftände vom Kellergefchofs bis zum II. Obergefchofs.

Als Baumaterial diente rheinifcher Tuffftein (von Weibern) und fchlefifcher Sandftein aus den Rack-witzer Brüchen bei Bunzlau ; auch im Inneren des Haufes find vaterländifche Gefteinsforten zu Baugliedern

verwendet worden, um dieielben nicht allein im Mufeum als Theile der Sammlungen zu zeigen , fondern fie gleichzeitig auch in nutzbarer Verwendung für Bauzwecke vorzuführen.

Die Säle des I. Obergefchoffes haben Bogenwölbungen und Stichkappen ; die Balkendecken des II. Obergefchoffes find durch Aufbringung eines Gypseftrich.es auf dem Dachfufsboden gegen Feuersgefahr gefichert. Die Dächer find mit Wellenzink gedeckt; die mittlere Halle ift mit einer Eifen-Conflruction von 15,75 m lichter Weite, auf welcher die Glasdeckung mit rheinifchen, matt gefchliffenen und verzierten Glastafeln im Inneren und Rohglastafeln im Aeufseren verlegt ift, überdacht. Die Fufsböden find in den Sammlungs- und Lehrräumen aus Holz und in den Flurgängen , Vorräumen etc. in italienifchem Terrazzo hergeftellt²⁴¹)-

Die Erwärmung des Haufes zur Winterszeit gefchieht durch eine Feuerluftheizung; für die Mittelhalle ift diefelbe mit Umlauf eingerichtet; für die übrigen Räume werden die Luftheizungsöfen durch Zuführung frifcher Luft von aufsen gefpeist. Die Abführung der verdorbenen Luft aus den Sammlungsräumen ift durch Anlage von einfachen Lüftungsfchloten, welche bis über das Dach auffteigen, vorgefehen ; für diejenigen Räume aber, in welchen fich, wie z. B. in den Hörfälen, wiederholt Menfchen in gröfserer Zahl auf halten, ift eine Säuglüftung angelegt 24 2).

Literatur

über »Mineralogifche und geologifche Inftitute«.

Die Königliche landwirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin l88i. S. 28 : Das mineralogifche Inflitut. Die Königliche geologifche Landes-Anftalt und Berg-Akademie zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 7. Hirschwald, J. Das Mineralogifche Mufeum der Königlichen Technifchen Hochfchule zu Berlin. Berlin 1885. Sammlungsfchränke des naturhiftorifchen Mufeums in Göttingen. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 481.

6. Kapitel.

Botanifche Inftitute.

Von Dr. Eduard Schmitt.

268.

Aufgabe

und

Botanifche Inftitute haben den doppelten Zweck, als botanifche Lehranftalt einerfeits und zur Förderung der wiffenfchaftlichen Kenntnifs des Pflanzenreiches Entwickelung, andererfeits zu dienen. Für erfteren Zweck find nicht allein Hörfäle, fondern auch entfprechend ausgerüftete Laboratorien und andere Arbeitsräume erforderlich; letztere find aber auch für die wiffenfchaftliche Forfchung nicht zu entbehren. Pür beide Zwecke find endlich reichhaltige Sammlungen von lebenden und confervirten Pflanzen,

bezw. Pflanzentheilen unbedingt nothwendig.

bekannt.

lefungen, die einzigen Lehrmittel an an , im eigenen Studirzimmer oder in befcheidenen, zum Theile gemietheten Räumen befonders Strebfame unter ihren Schülern mit ihrem Geräth arbeiten zu laffen. Hierdurch wurde zu der Jahrhunderte lang beftehenden Unterrichts-Methode der befchreibenden Pflanzenkunde der Keim einer neuen hinzugefügt,

Botanifche Inftitute im heutigen Sinne waren vor den fünfziger Jahren diefes Jahrhundertes kaum Excurfionen , Bilderbücher, Herbarien und botanifche Gärten waren bis dahin , neben den Vörden Hochfchulen. Erft v. Mohl, Schleiden und deren Anhänger fingen

welche die Entwickelung der innerften Natur der Gewächfe fchon dem Lernenden als wichtigfte Aufgabe hinftellte und ihn perfönlich zur Löfung derfelben anleitete.

Auf diefe Weife entftanden die erften wiffenfchaftlichen botanifchen Arbeitsftätten. Bis zum vorhin genannten Zeitpunkte ift eine folche wohl kaum an irgend einer deutfchen Hochfchule auf Staatskoften errichtet worden ; es beftanden nur folche Anftalten, die lediglich zum Sammeln trockener und fonft irgendwie confervirter Pflanzentheile beftimmt waren; Mikrofkopir- und Experimentir-Räume für die Pfianzen-

211) Nach. Die Königliche geologifche Landes-Anftalt und Berg-Akademie zu Berlin. Zeitfchr. f. Baiw. 1882, S. 7 — und: Guttstadt, A. Die naturwiflenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886. S. 435.

Herrn Mufeums-Infpector Profeflor Dr. Lepßus, Director

242) Bei Abfaflung des vorliegenden Kapitels wurde Verb von der geologifchen Landesanftalt in Darmftadt, vielfach unterftützt, wofür demfelben hiermit der Dank ausgefprochen wird.

künde kannten die Hochfchulen damals noch nicht. Zu Breslau, München und Heidelberg fcheint man zuerft in den Collegienhäufern der Univerfitäten einzelne Säle zur feineren Erforfchung des Pflanzenkörpers den Lehrern der Botanik übergeben, auch einige Mikrofkope, Meffer etc. zur Verfügung geftellt zu haben. Aus jenen befcheidenen Anfängen haben fleh allmählich die heutigen botanifchen Inftitute entwickelt²⁴³).

Haupttheile.

Wenn ein botanisches Inftitut feinem Zwecke völlig' entsprechen Soll, So muSs es Sich aus folgenden zwei Theilen zufammenfetzen :

1)    Aus einem Gebäude, worin die Vorlefungen, die wiffenfchaftlichen und praktischen Arbeiten des Institutes abgehalten werden und worin die nicht lebenden Sammlungen (trockene Pflanzen, Präparate, Wandtafeln etc.) Aufbewahrung finden — an der Universität Strafsburg Lehrgebäude genannt, wohl auch im engeren Sinne als »botanisches Inftitut« bezeichnet.

2)    Aus einem botanifchen Garten mit einem oder mehreren Pflanzenhäufern, mit Aquarien für die Cultur von Wafferpflanzen (und zwar offene Aquarien und Warm-Aquarien für tropifche Wafferpflanzen) und mit anderem Zubehör.

Die botanifchen Gärten, welche gegenwärtig einen nothwendigen Theil der Univerfitäten, technischen Hochfchulen, forft- und landwirthfchaftlichen Akademien etc. bilden, haben den Hauptzweck, für den akademifchen Unterricht und für wiffen-fchaftliche Arbeiten lebendes Material zu halten und zu Culturverfuchen zu dienen. In zweiter Reihe laflen fle den Nebenzweck erreichen, dem gröfseren Publicum die Möglichkeit der Anfchauung der bei uns cultivirbaren Gewächfe zu verfchaffen.

Die Entftehung und Entwickelung der botanifchen Inftitute fleht mit dem Urfprung und der allmählichen Geftaltung der botanifchen Gärten im innigften Zufammenhange. Die Anlage folcher Gärten war fchon dem Alterthum nicht fremd; unter den Griechen unterhielt bereits Theophrafios einen Pflanzengarten und vermachte denfelben feiner Schule ; Antonius Caftor befafs gleichfalls einen folchen, den Plinius der Aeltere benutzte. Im Mittelalter wirkte Carl der Grofse für botanifches Wiffen, indem er die Anlage von Gärten in den kaiferlichen Pfalzen anordnete und felbft eine Menge Pflanzen beftimmte, welche in denfelben gezogen werden füllten. Zu Anfang des XIV. Jahrhundertes legte Matthäus Sylvaticus zu Salerno den erften eigentlichen botanifchen Garten an; bald darauf (1333) liefs die Republik Venedig den erften öffentlichen medicinifch-botanifchen Garten einrichten. Allein die eigentliche Epoche für allgemeine Anlage botanifcher Gärten beginnt erft mit der Wiederherftellung der Wiffenfchaften. Die reichen Städte Italiens wetteiferten damals in deren Anlage; ihnen folgten die Univerfitäten Frankreichs und Spaniens nach; Herzog Alphons von Eße ging in Ferrara mit rühmlichem Beifpiel voraus, indem er Pflanzengärten anlegte. Mehrere reiche Einwohner von Ferrara thaten es ihm nach, und Ferrara erlangte in Europa am früheften den Ruf, die Pflanzen-Cultur auf die höchfte Stufe der Vervollkommnung erhoben zu haben.

Der ältefte botanifche Garten in Frankreich ift der akademifche zu Montpellier, welcher zu Ende des XVI. Jahrhundertes von Belleval angelegt wurde. Die erfte Nachricht von einem botanifchen Garten zu Paris geht bis 1597 zurück, wo der triviale Zweck, den Stickerinnen der Hofkleider neue Blumen-mufter zu liefern , zur Anlegung eines folchen Veranlaffung gab. J. Robin war der Gründer des Parifer Gartens; aber erft 1626 wurde auf den Vorfchlag des Leibarztes Guy de la Broffe der Garten für den grofsartigen wiffenfchaftlichen Zweck, fämmtliche Pflanzen der Erde in demfelben zu ziehen, umgewandelt. Man ftellte an diefem Garten, der fpäter den Namen yardin des plantes erhielt, 3 Profefforen an, die Botanik, Pharmakologie und Chemie zu lehren hatten.

In den Niederlanden entftand 1577 der akademifche Garten zu Leyden auf Bontius' Betreiben. Der botanifche Garten zu Amfterdam, einer der reichften in Europa, wurde 1646 gegründet.

In Deutfchland waren im XVI. Jahrhundert nur Privatgärten bekannt ; als der berühmtefte galt der des y. Ca?nerarius zu Nürnberg. Zu Ende diefes und während des folgenden Jahrhundertes entftanden viele akademifche Gärten, wie z. B. zu Leipzig 1580, zu Heidelberg 1597j zu Kiel 1699, zu Helmftädt 1683 , zu Jena 1629 etc. Zu Ende des XVIII. Jahrhundertes wurden fehr viele neue Gärten errichtet, und gegenwärtig entbehrt keine deutfehe Univerfität einer folchen Anlage. Aufser den Univerfitätsgärten erlangte vorzüglich der kaiferliche Garten zu Schönbrunn bei Wien unter y. v. yacquin grofse Berühmtheit, wie überhaupt in diefer Beziehung in neuerer Zeit in den öfterreichifchen Staaten viel gefchehen ift.

In England wurde der königliche Garten in Kew von Elifabeth gegründet und 1673 der Apothekergarten zu Chelfea von den Londoner Apothekern angelegt.

In Rufsland entftanden botanifche Gärten in Petersburg (1725), Dorpat und Wilna. Der botanifche Garten zu Kopenhagen (unter Hornemanti), der zu Upfala (unter 7'hunberg und Wahlenberg) und der zu Lund (unter Agardfi) erlangten Berühmtheit ²⁴⁴).

Die Anlage der botanifchen Gärten gehört nicht in das Bereich des »Handbuches der Architektur«. Von der Anlage und Conftruction der Pflanzenhäufer wird noch im 4. Hefte des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. 4, B, Kap. über »Pflanzenhäufer«) eingehend die Rede fein, fo dafs im gegenwärtigen Kapitel nur das botanifche Inftitut im engeren Sinne oder das fog. Lehrgebäude zu betrachten fein wird.

270.

Erfordern iffe.

In letzterem find, der zu erfüllenden Aufgabe entfprechend, erforderlich :

1)    zwei Hörfäle, ein gröfserer und ein kleinerer, mit den zugehörigen Vorbereitungszimmern ; nur in älteren und in ganz kleinen Inftituten begnügt man fleh mit einem Hörfaal;

2)    die Räume für das anatomifch-mikrofkopifche Praktikum der Studirenden;

3)    die Räume für das phyfiologifche Praktikum der Studirenden;

4)    ein oder mehrere Arbeitsräume für den Director, und zwar fowohl folche für die anatomifche, als auch folche für die phyfiologifche Forfchung;

5)    das Arbeitszimmer des Afflftenten;

6)    einige befondere kleinere Räume für beftimmte Arbeiten, wie ein Raum für chemifche Unterfuchungen (Laboratorium), ein Raum für confiante Temperatur, ein Dunkelraum, ein Raum für Helioftat-Arbeiten etc.;

7)    ein kleines Verfuchs-Gewächshaus ; bisweilen find deren zwei vorhanden, ein Warmhaus und ein Kalthaus;

8)    ein Pflanzenkeller, insbefondere für Wurzelgewächfe etc. ;

9)    Sammlungsräume für Herbarien und für folche Gegenflände, die nicht in Herbarienform aufbewahrt werden (Hölzer, Früchte, Weingeift-Präparate etc.);

10)    die Bibliothek;

11)    kleinere Nebenräume für mechanifche Werkflätten etc.;

12)    eine Kammer, worin das Vergiften der getrockneten Pflanzen vorgenommen

wird;

13)    die Dienftwohnung für den Director;

14)    die Dienftwohnung für den Afflftenten;

15)    die Dienftwohnung für den Inftituts-Diener ;

16)    bisweilen die Dienftwohnung für den Gärtner des botanifchen Gartens etc.;

17)    die nothwendigen Aborte und Piffoirs.

In manchen Fällen, insbefondere an grofsen Univerfltäten, ift neben dem botanifchen Inftitute noch ein befonderes pflanzenphyflologifches Inftitut errichtet worden. Alsdann werden gewiffe der eben als erforderlich bezeichneten Räumlichkeiten in jedem der beiden Inftitute Vorkommen müffen, wie: Hörfaal, Sammlungsräume, Bibliothek, Arbeitszimmer für den Director und Afflftenten etc. ; verfchieden dagegen find die Erforderniffe an Laboratorien und fonftigen Arbeitsräumen. Im botanifchen Inftitut werden in diefer Richtung verlangt: Mikrofkopir-Räume für Anfänger und folche für vorgerücktere Praktikanten, eine Dunkelkammer und ein kleines phyfio-logifches Laboratorium, ein kleines Gewächshaus zu Demonftrationen etc. Hingegen werden im phyfiologifchen Inftitut gefordert: Arbeitszimmer für mikrofkopifche

Uebungen und zum Studium der Lehrfammlungen, Zimmer für chemifche Arbeiten, Zimmer für vorgerücktere Praktikanten, ein für optifche Verfuche eingerichtetes Dunkelzimmer mit Dunkelfchränken, ein für andere phyfiologifche Unterfuchungen beftimmtes Zimmer mit Rotations-Apparat, zwei kleine Gewächshäufer (um die für mikrofkopifche Arbeiten erforderlichen Objecte zu erziehen und für phyfiologifche Verfuche), ein kleiner Verfuchsgarten etc.

271.

Hörfäle.

272. Räume für das Praktikum.

In Rückficht darauf, dafs die Hörfäle, insbefondere der grofse botanifche Hör-faal, von einer wefentlich gröfseren Zuhörerzahl befucht werden, als das Praktikum, empfiehlt es fich, diefelben in das Erdgefchofs zu legen. Unter Hinweis auf das in Art. 23 ff (S. 17 ff) über die Anordnung der Sitzreihen in Hörfälen im Allgemeinen bereits Vorgeführte fei hier nur bemerkt, dafs man den grofsen botanifchen Hörfaal mit anzeigenden Sitzreihen auszurüften hat. Für den Docenten ift ein Demonftrations-Tifch anzuordnen, und nicht feiten werden zu beiden Seiten deffelben kleinere Tifche aufgeftellt, an welche die Zuhörer von Zeit zu Zeit heranzutreten “haben, um die in Mikrofkopen vorgezeigten Gegenftände zu betrachten.

Vielfach werden auch die zu demonftrirenden, bezw. vorzuzeigenden kleinen (mikrofkopifchen) Gegenftände in einem vergröfserten Lichtbild auf einer geeigneten Projectionsfläche den Zuhörern vorgeführt. Zu diefem Ende kann eine der Vorkehrungen, wie fie bereits für phyfikalifche Hörfäle befchrieben worden find, getroffen werden.

Häufig ftellt man an den Fenftern des Hörfaales Mikrofkopir-Tifche zum Gebrauche während des Vortrages auf.

Im botanifchen Hörfaal zu Leyden find die Fenfter zu diefem Zwecke mit einem Ladenverfchlufs derart verfehen , dafs das einfallende Licht während des Mikrofkopirens ausfchliefslich auf das Mikrofkop befchränkt werden kann.

Im Hinblick auf die verfchiedenartigen Anforderungen, die hiernach an einen botanifchen Hörfaal geftellt werden, ift es wünfchenswerth, ihn an beiden Langfeiten durch Fenfter zu erhellen, und zwar derart, dafs das Licht von Nord und von Süd einfällt.

raumes vor.

Neben dem grofsen Hörfaal befindet fich, wie eben fchon angedeutet wurde, der Vorbereitungsraum. Da der erftere in der Regel eine beträchtliche Tiefe hat, fo nimmt man wohl auch eine Zwei-, felbft eine Dreitheilung des Vorbereitungs-Jede der hierdurch entftehenden Abtheilungen dient dann einem be-ftimmten Zwecke, als: Aufbewahrung der bei den Vorlefungen erforderlichen Lehrmittel, Vorbereitung der vorzunehmenden phyfiologifchen, bezw. chemifchen Vor-lefungsverfuche, Erzeugung der Projectionsbilder etc.

Wie fchon in den vorhergehenden Artikeln angedeutet worden ift, ift das botanifche Praktikum zweifacher Art: das mikrofkopifche und das phyfiologifche Praktikum. Während fich das erftere hauptfächlich mit dem inneren Bau und der Entwickelungsgefchichte, alfo der Morphologie der Pflanzen befchäftigt, befteht letzteres wefentlich in der Durchführung von Verfuchen oder Experimenten, durch • welche die phyfiologifchen Functionen der Pflanzen-Organe klar gelegt werden.

Für das mikrofkopifche Praktikum werden hiernach Arbeitsräume nothwendig, die hauptfächlich zum Mikrofkopiren geeignet find — fog. Mikrofkopir-Räume. Im phyfiologifchen Praktikum können zwar Lupen und Mikrofkope gleichfalls nicht entbehrt werden ; doch fpielen Laboratorien für Arbeiten phyfikalifcher und chemifcher Natur hier eine Hauptrolle. Es wird fich fonach eine Trennung der Arbeitsräume nach den beiden Hauptrichtungen, in welche das Praktikum zerfällt, empfehlen.

a_>

To

•S/>

rrd

Ti s cti

Fig. 227.

ü i P liy s i k a 1    % ■ \ m

LtiLàmm-mÀ

iff [Facliśfejstell ef

Die Mikrofkopir-Räume lege man nach Norden und verfehe fie mit einer thunlichft grofsen Zahl von Fenftern. An letz-

?acR^este]lel

Ti s ek

1 ehr an kl

CO

-II

00

I_ii

Fsck

Mikrofkopir-Räume im botanifchen Inftitut zu Kiel, b25 n- Gr-

teren werden die Mikro-fkopir-Tifche angeordnet; diefe fowohl, als auch insbefondere die übrigen Ausftattungsflücke werden thunlichft beweglich auf-geftellt, um eine möglichft vielfeitige Benutzung der Räume zu geftatten. In Fig. 227 find die Mikrofkopir-Räume des botanischen Inftitutes zu Kiel mit den zugehörigen Ein-richtungsgegenftänden dargeftellt.

In den phyfiologifchen Laboratorien follte die eine Fenfterwand nach Süden weil für

gelegen fein

phyfiologifche Verfuche vielfach Sonnenlicht erforderlich ift. Im Uebrigen ift die Ausriiftung derjenigen in kleineren phyfikalifchen und chemifchen Laboratorien, wovon bereits in Kap. 3 und 4 die Rede war, fehr ähnlich.

Für phyfiologifche Verfuche ift u. A. auch ein Zimmer, bezw. eine Kammer für confiante Temperatur erforderlich. Diefen Raum legt man am beften nach Norden, umgiebt ihn mit fehr dicken Mauern und verfieht das einzige darin befindliche Fenfter mit einem ganz dichten Verfchlufs. Die Umfaffungsmauern allein genügen bei noch fo grofser Dicke nicht, um die Temperatur confiant zu erhalten; man mufs, in einiger Entfernung von denfelben, noch eine zweite Wandumfchliefsung, die nur aus Holz beftehen kann, anbringen; die zwifchen beiden Umfchliefsungen vorhandene Luftfchicht erfüllt den beabsichtigten Zweck.

In fämmtlichen Arbeitsräumen, insbefondere in den Laboratorien, eben fo in den Hörfälen ift für Zuleitung von Waffer und Gas in ausreichendem Mafse Sorge

zu tragen.

273-

Verfuchs-

Gewächs-

häufer.

Das zu Culturzwecken, bezw. für phyfiologifche Verfuche dienende kleine Gewächshaus ift flets nach Süden zu legen und wird entweder an das Gebäude des botanifchen Inftitutes (an geeigneter Stelle) angebaut oder auch nur in einem ausgekragten Erker deffelben untergebracht; ausnahmsweife (wie z. B. in Heidelberg) wird es in lang geftreckter Form an der Südfeite des Hörfaales angefügt. In einigen Fällen hat man auch auf einem Theile des Daches ein kleines Gewächshaus er

richtet (z. B. über dem phyfiologifchen Inftitut zu Breslau).

Bisweilen hat man eines der grofsen Gewächshäufer des botanifchen Gartens an das Lehrgebäude angebaut; am Schluffe des vorliegenden Kapitels werden hierfür

zwei Beifpiele gegeben werden. Indefs ift eine folche Anordnung nicht zu empfehlen, da die baulichen und auch andere technifche Bedingungen für das Lehrgebäude von denjenigen für ein Gewächshaus zu fehr verfchieden find.

274.

Herbarien.

In den botanifchen Sammlungen werden die zu den vielfachen Unterfuchungen und zum Unterricht in der Botanik nöthigen verfchiedenartigen pflanzlichen Objecte, welche man nicht immer frifch zur Hand haben kann, aufbewahrt. Wie in jeder anderen Sammlung (vergl. Art. 34, S. 32) mufs auch hier deren Anordnung und Einrichtung fo getroffen fein, dafs der Inhalt überfichtlich aufgeftellt und im erforderlichen Mafse zu Studien- und Forfchungszwecken benutzt werden kann.

Die botanifchen Sammlungen find entweder:

1)    Herbarien, oder fie beftehen aus

2)    anderen getrockneten pflanzlichen Gegenftänden, die fleh in den Mappen der Herbarien nicht aufbewahren laffen, als: Früchte, Stammtheile, gröfsere Pilze etc., oder

3) aus folchen Gegenftänden des Pflanzenreiches, welche durch Befonderheiten der Structur oder durch praktifche Anwendung ein allgemeines Intereffe gewähren — wie: Früchte und Samen, Hölzer, Wurzeln, Rinden, Fafern und fonftige Rohproducte, auch ganze Pflanzen und Pflanzentheile etc. — in Spiritus oder anderweitiger Con-fervirung, fo wie aus mikrofkopifchen und anderen Präparaten, aus Abbildungen, Modellen etc.

Die an erfter Stelle genannten Herbarien find bekanntlich Sammlungen von getrockneten Pflanzen. Letztere werden im getrockneten Zuftande, zwifchen Papierbogen liegend und mit Auffchriftzetteln, welche die wiffenfchaftliche Benennung, den Fundort, die Zeit des Einfammelns und den Namen des Sammlers angeben, verfehen, aufbewahrt und müffen nach einem anerkannten Syfteme geordnet fein.

Solche Herbarien nehmen oft eine grofse Ausdehnung an und bedürfen dem entfprechend auch nicht feiten mehrerer und grofser Räumlichkeiten zu ihrer Auf-ftellung.

Berühmte grofse Herbarien find das von Kew bei London , das des Britifchen Mufeums und der Linné’Îchen Gefellfchaft zu London, die Herbarien De Candolle’s und Boifßer’s in Genf, diejenigen zu Paris, Leyden, Berlin, Wien, Leipzig etc.

Bei der Raumbemeffung der Herbarien-Säle mufs man von der Form und Grofse der Schränke, bezw. Gefache, in denen die Pflanzen-Packete auf bewahrt werden, ausgehen. Geftalt und Abmeffungen folcher Schränke und Geftelle find aber abhängig von den Abmeffungen der Packete und von der Art und Weife, wie diefe gelagert werden.

Alle Bogen mit Pflanzen-Exemplaren, die zu einer und derfelben Species gehören, kommen in einen gemeinfchaftlichen ganzen Umfchlagbogen zu liegen, welcher aufsen an der einen (unteren) Ecke den Species - Namen trägt. Sämmtliche einer gleichen Gattung angehörigen Species werden wieder in einem Umfchlagbogen vereinigt, welcher den Gattungsnamen als Auffchrift zeigt. Die Gattungen werden nach einem anerkannten Pflanzen-Syfteme in Familien, bezw. Unterfamilien etc. geordnet, und aus denfelben nicht zu dicke Packete gebildet, welche in geeigneten Fachgeftellen, beffer in Schränken aufgeftellt werden.

Bei der Conftruction und Einrichtung der Schränke, bezw. Gefache kommt leichte Handhabung der Packete und Schutz vor Staub hauptfächlich in Betracht. Defshalb empfiehlt es fich, die Packete wagrecht in die Fächer zu legen und letztere nur fo breit und fo niedrig zu machen, dafs ein Packet von mäfsiger Dicke bequem hinein- und herausgefchoben werden kann. Kommen Gefache zur Verwendung, fo mufs durch Vorhänge Schutz gegen den Staub erfirebt werden ; beffer gelingt

letzteres, wenn man die Packete in Schränken mit thunlichfb dicht fchliefsenden Thüren lagert.

Gefache und Schränke machen zur Bedingung, dafs die Packete in feften Pappmappen liegen und mit Bändern gebunden find oder dafs fie zwifchen feften Pappdeckeln mittels einfacher Gurte und Klappenfchnalle zufammengehalten werden. Bringt man hingegen Schubkaften zur Anwendung, fo können die Bogen darin nur lofe auf einander liegen. Im erfteren Falle mufs auf der Aufsenfeite der Packet-umhüllung, im letzteren aufsen am Schubkaften ein Schild angebracht werden, auf welchem der Inhalt nach Familie, bezw. Gattung angegeben ift.

Um nicht Leitern zum Hervorholen, bezw. Einfchieben der in den oberften Fächern oder Schubkaften gelagerten Packete benutzen zu müffen, empfiehlt es fich, die Fachgeftelle, bezw. Schränke nicht zu hoch — nicht über 2,7o m — zu machen; alsdann genügt ein niedriger, mit einigen Stufen verfehener Tritt. Auch die Länge der einzelnen Geftelle und Schränke, bezw. der einzelnen zufammenhängenden Theile derfelben, mache man, in Rückficht auf deren möglicher Weife eintretende Ueber-führung in einen anderen Saal etc., nicht zu grofs — nicht über l,5o bis 1,75 m. Selbftredend find in der Regel längere Gefache und Schränke nothwendig; doch ftelle man diefelben aus dem angegebenen Grunde nicht in einem Stück her, fondern fetze fie aus mehreren kurzen Theilen zufammen.

Das allgemeine Herbarium im botanifchen Inftitut des Polytechnikums zu Zürich beftand 1855 aus 420 Packeten von durchfchnittlich 20 cm Dicke, die in Glaskaften aufgeftellt, bezw. gelegt find; die einzelnen Fächer, je für ein Packet beftimmt, haben eine Tiefe von 48 von 28 cm erhalten.

Im neuen botanifchen Mufeum zu Berlin (fiehe Fig. 235) nimmt das Herbarium das gefammte I. Obergefchofs ein. Die Schränke deffelben, fo weit fie nicht aus dem alten Inftitut übernommen worden find, haben gleiches Format, nämlich eine Höhe von 2,72 m bei einer Tiefe von 52 cm (Aufsenmafse) ; die Breite und danach die Zahl der Thüren ift allerdings, je nach dem verfügbaren Raume, verfchieden. Die Schränke    haben    im    oberen    und    im    unteren    Theile    Thüren,    in    der    Mitte Zugbretter und find    innen durch

Lang- und    Querwände    in    Fächer    von    32 cm    Breite    und    24    cm    Höhe    (im Lichten) eingetheilt,    in denen je

ein Pflanzen-Packet ²⁴⁵)    liegt. Sie

haben durchweg Glasthüren, Bascule-Schlöffer mit gemeinfamem Schlüffel, find aus Kiefernholz    hergeftellt,

innen holzbraun gebeizt    und aufsen

eichenartig angeftrichen ²⁴⁷).

Die Gefache, - bezw. Schränke werden in den Herbarien - Räumen in der Regel couliffenartig angeordnet. So weit als thunlich finden fie an den zu den Fenfterfronten fenkrechten Wänden Platz; die übrigen werden zwifchen je zwei Fenftern und fenkrecht zu deren Flucht frei in den Raum

Fig. 228.

EEE3 m

bil l HH

Flerbariums-Räume im botanifchen Mufeum zu Berlin. (Siehe Fig. 235 ²⁴⁷.) — Ysoo n. Gr.

cm

eine Breite von 32 cm und eine Höhe

-^5) Als Normalformat deffelben lind 46 X 29

246)    Nach: Eichler, A. W. Jahrbuch des Königlichen Botanifchen Gartens und des botanifchen Mufeums zu Berlin. Bd. i. Berlin 1881. S. 168.

247)    Nach ebendaf., S. 167.

cm

angenommen.

geftellt, jedoch paarweife mit den Rücken gegen einander. Auf folche Weife entgehen lang geftreckte Unterabtheilungen des Raumes (Compartimente), in welche man kleinere, indefs zum Arbeiten hinlänglich bequeme Tifche mit Stühlen etc. ftellt. Wenn dies möglich fein foil, darf der freie Raum zwifchen je 2 Schrankreihen nicht kleiner als 2 m, braucht aber auch nicht gröfser als 3 m zu fein. Legt man diefe Breitenmafse zu Grunde und beriickfichtigt man noch das Tiefenmafs der Schränke, bezw. Gefache, fo ift die Axenweite der Fenfter in einem Herbarien-Saale gegeben.

Als Beifpiel für Anordnung und Einrichtung derartiger Räume diene der in Fig. 228 ²⁴⁶) dargeftellte Grundrifs des bereits erwähnten Herbariums im neuen botanifchen Mufeum zu Berlin.

Die Wände, an welche die Herbar-Schränke, bezw. -Gefache geftellt werden, eben fo die betreffenden Räume felbft müffen vollftändig trocken fein.

Für die Herbarien ift die Gefahr der Zerftörung durch Infectenfrafs ftets vorhanden; defshalb find geeignete Schutzvorkehrungen dagegen unerläfslich. Am Lib-lichften ift es, die getrockneten Pflanzen vor dem Auflegen auf den Papierbogen mit Queckfllber-Sublimat zu vergiften. Dies wird am beften in einem befonderen Raume, in der fchon in Art. 270 (S. 296, unter 12) erwähnten Kammer vor.

)•

genommen

Die dem Herbarium nicht angehörigen Sammlungen eines botanifchen Inftitutes

275-

werden in befonderen Räumen aufbewahrt. Zur Aufnahme der Sammlungsgegen- Sammlungen, ftände dienen, je nach der Natur derfelben, theils aufrechte Glasfchränke, theils niedrige Schaukaften nach Art derjenigen, wie fie die Juweliere haben. Für die Hölzer dienen offene Fachgeftelle, für einige befondere Gegenftände auch befondere Einrichtungen. Bezüglich der einfchlägigen Einzelheiten fei auf das 4. Heft des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. 4, A, Kap. 5: Mufeen für Natur- und Völkerkunde) verwiefen und an diefer Stelle nur noch bemerkt, dafs kein Schrank etc. höher als 2,4 m (einfchl. Gefims) fein darf, wenn man alle Gegenftände bequem fehen will.

Die Sammlungen eines botanifchen Inftitutes haben in manchen Fällen eine folche Ausdehnung, dafs fie den Charakter von Mufeen annehmen. Alsdann bean-fpruchen fie in dem betreffenden Gebäude den bei Weitem gröfsten Theil der Räume, fo dafs daffelbe fich eigentlich nur als »botanifches Mufeum mit einigen Lehr- und Arbeitsräumen« darftellt. In den noch vorzuführenden Beifpielen find auch Anlagen diefer Art aufgenommen.

In einigen wenigen Fällen (z. B. in Berlin) find die Sammlungen von den Unterrichtsräumen ganz getrennt, fo dafs erftere als in einem befonderen Gebäude untergebrachtes »botanifches Mufeum« beftehen.

Nicht feiten ift am botanifchen Inftitute noch eine befondere Lehr- oder Unter-richtsfammlung vorhanden, insbefondere im pflanzenphyfiologifchen Theile deffelben. Eine folche ift in thunlichfter Nähe des Hörfaales (flehe Art. 271, S. 297) anzuordnen ; fie enthält hauptfächlich die für die Vorlefungen nothwendigen Präparate, Wandtafeln, andere Abbildungen und Demonftrations-Objecte etc. Die Unterrichts-fammlung hat dann einen ungewöhnlich grofsen Umfang, wenn, wie eben erwähnt wurde, die übrigen Sammlungen in einem befonderen Gebäude fich befinden.

248) Ueber Herbarien flehe Näheres in: Kreutzer, K. J. Das Herbar. Anweifung zum Sammeln, Trocknen und Aufbewahren der Gewächfe etc. Wien 1864.

In der Gelammtanlage und Planbildung der beftehenden botanifchen Inftitute zeigt fich eine ziemlich grofse Mannigfaltigkeit. Zum Theile mögen örtliche Ver-hältniffe, zum Theile aber auch die Sonderanfchauungen des betreffenden Inftituts-Vorftandes, welcher das Bauprogramm aufgeftellt hat, hierzu beigetragen haben. Im Uebrigen entfprechen die meiften beftehenden botanifchen Inftitute (z. B. Königsberg, Marburg, Kiel, Breslau, Göttingen, Freiburg, Heidelberg etc.) dem heutigen Standpunkte der Forfchung auf dem Gebiete der Pflanzen -Phyfiologie nur unvollkommen. Sie können defshalb nur dann als Anhaltspunkt für Neubauten fraglicher Art dienen, wenn für die Pflanzen-Phyfiologie ein befonderes Inftitut befteht oder erbaut werden foil; dies wird fleh indefs nur für ganz grofse Hochfchulen (z. B. Berlin) empfehlen.

276.

Gefammt-

anlage.

ausnahmsweife und nicht gerade zum Vortheil der Gefammtanlage ift

nur

Die meiften ausgeführten botanifchen Inftitute ftimmen darin überein, dafs fie eine zweigefchoffige, bezw. eine Anlage bilden, welche, aufser dem Keller- oder Sockelgefchofs, aus Erd- und Obergefchofs befteht. Der, bezw. die Hörfäle, die Arbeitsräume für die Studirenden und die Unterrichtsfammlung liegen am zweck-mäfsigften im Erdgefchofs, während man das grofse Herbarium und andere Sammlungen im Obergefchofs unterbringt. In letzterem befindet fich in der Regel auch die Wohnung des Directors (mit befonderem Zugang von aufsen und befonderer Treppe) ;

diefe Wohnung in das Erdgefchofs verlegt worden.

Im Keller-, bezw. Sockelgefchofs werden Kellerräume für gewiffe Pflanzen (Wurzelgewächfe etc.), der Raum für confiante Temperatur, Werkftätten, Heiz- und Vorrathsräume, Dienftwohnungen für den Diener und andere Unterbeamte etc. an-

geordnet.

Ungeachtet der nicht geringen Mannigfaltigkeit in der Grundrifsanlage der beftehenden botanifchen Inftitute laßen fleh doch vier ziemlich fcharf von einander

277.

Typus

278.

Botanifches

Inftitut

zu

Heidelberg.

gefonderte Typen unterfcheiden.

Der erfte Typus entfteht durch einfache Aneinanderreihung der im Erdgefchofs erforderlichen Räume, wodurch eine ziemlich lang geftreckte Anlage entfteht. Die Aneinanderreihung gefchieht felbftredend nach Mafsgabe des Bedürfniffes, jedoch ohne einen Flurgang; eine Communication innerhalb des Gebäudes befteht nicht; die Zugänglichkeit der einzelnen Räume wird durch eine gröfsere Zahl von Hauseingängen und damit verbundenen Fluren erzielt.

In letzterem Umftande liegt auch das Mifsliche einer folchen Grundrifsanordnung ; der Mangel eines im Inneren des Gebäudes gelegenen Flurganges erfchwert den Verkehr in demfelben. Man follte defshalb diefen Typus nur dann zur Anwendung bringen, wenn örtliche Verhältniffe dazu zwingen.

Als Beifpiel diene das botanifche Inftitut zu Heidelberg (Fig. 229 u. 230 ²⁴⁹), welches, unter Benutzung zweier Ueberrefte der alten, jetzt niedergelegten Pflanzenhaus-Anlage des verlaufenen botanifchen Gartens, von Kerler erbaut wurde.

Die lang geftreckte Grundrifsform diefes zweigefchoffigen Baues ergab fich aus dem eben erwähnten Umftande, dafs die an den Enden deffelben gelegenen Flügelbauten dem früher an diefer Stelle befindlichen Pflanzenhaufe entflammen und flehen bleiben follten. Wenn auch hierdurch für die Planbildung die eben angedeuteten Nachtheile entftanden, fo ift andererfeits daraus der Vortheil erwachfen, dafs eine grofse Anzahl nach Norden gelegener Fenfter zur Aufftellung der Mikrofkopir-Tifche gewonnen wurde.

Das Erdgefchofs enthält die aus dem Grundrifs in Fig. 230 erfichtlichen Unterrichts- und Samm-

Fig. 229.

Director jj gArbeits-U S a|

-j 1 I

Mikro-S-s k o p ir i »

on

Säle

S Wohnz. MSpeisez.

S cM afz.

Obergefchofs.

jj Küche

Kinderz.

<0 9 8

1:500

Ao

15

20™

“Tl

FlflUfceMP-l

Fig. 230.

Her-

"b-arien

|| Physio] o I Vors ^

IConstlemp.

KI.

Horsaall

FTZZZETi”

Erdgefchofs.

Diener

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Heidelberg ²⁴⁹). Arch. : Ker 1er.

lungsräume. Im grofsen Hörfaal find längs der Nordfenfter Mikrofkopir-Tifche aufgeftellt ; an der Südfeite ift ein kleines Pflanzenbaus angebaut. In der Mauer zwifchen diefem Hörfaal und dem öftlich daran ftofsenden Raume für phyflologifche Yerfuche befindet fleh eine Nifcbe für während der Vorlefungen vorzunehmende Verfuche.

Im Obergefchofs (Fig. 229) find nach Norden 3 Mikrofkopir-Säle, nach Süden ein weiteres Arbeitszimmer und das Zimmer des Directors gelegen ; den übrigen Theil diefes Stockwerkes nimmt die Director-Wohnung, durch eine befondere Treppe zugänglich, ein.

Bei Anlagen nach dem zweiten und dritten Typus durchzieht das Gebäude der Länge nach ein Mittelgang, von dem aus die zu beiden Seiten deffelben gelegenen Inftituts-Räume zugänglich find. Wenn auch fiir andere LehranHalten im vorhergehenden und im vorliegenden Hefte diefes » Handbuches« die Anlage eines derartigen mittleren Flurganges als nicht empfehlenswerth bezeichnet werden muffte, fo läfft fich bei den in Rede flehenden Inflitutsbauten kaum ein Einwand dagegen erheben. Die Zahl der in einem folchen Gebäude verkehrenden Zuhörer ift ftets eine geringe und die Zeit, welche fie darin zubringen, eine verhältnifsmäfsig kurze; die Nachtheile eines Mittelganges werden in Folge deffen wenig oder gar nicht fühlbar, vorausgefetzt dafs derfelbe nicht zu fchmal (nicht unter 2,25 m) ift und die daran ftofsenden Räume ausreichend gelüftet find.

Typus II und III unterfcheiden fich durch die Lage des Hörfaales, bezw. wenn deren zwei vorhanden find, des grofsen Hörfaales. Die Tiefenabmeffung (in der Regel auch die Höhenabmeffung) deffelben ift meift derart, dafs fie die liefe der übrigen Räume beträchtlich überfteigt; um nun erftere erreichen zu können, verlegt man beim Typus II diefen Hörfaal an eine Ecke, bezw. an eine Stirnfeite des Gebäudes.

Im botanifchen Inftitut zu Königsberg i. P. (Fig. 231 u. 232), welches 1879—80 von He(fe erbaut wurde, liegen beide Hörfäle an der weltlichen Stirnfeite des Erd-gefchoffes.

279.

Typus

II.

280.

Botanifches Inftitut zu Königsberg.

Der grofse Hörfaal ift von Norden aus beleuchtet, an welcher Seite fich auch ein halbachteckiger Vorbau befindet, der wohl zur Aufhellung von Mikrofkopir-Tifchen dienen dürfte.

Aufser den beiden Hörfälen enthält das Erdgefchofs zwei Arbeitszimmer für den Director und die Dienftwohnung des letzteren ; das Obergefchofs wird von der Bibliothek, den Sammlungen und den Laboratorien eingenommen. Die Arbeitsräume der Studirenden über die Wohnung des Directors zu legen, kann nicht als zweckmäfsig bezeichnet werden.

Im Kellergefchofs find die Wohnung des Dieners, zwei Keller für Wurzelgewächfe und Keller für Wirthfchaftszwecke gelegen.

Die Stockwerkshöhe beträgt im Kellergefchofs 3,3 m, im Erd- und Obergefchofs je 4,3 m. Das Gebäude ift in Ziegeln ausgeführt; die Façaden find in Backftein-Rohbau, mit Formfteinen, gehalten; die Dachdeckung ift in englifchem Schiefer auf Schalung hergeftellt. Die Baukoften haben 125000 Mark betragen, was bei 590ü™ bebauter Grundfläche 207,30 Mark für 1 qm giebt.

Fig. 231.

Fig. 233.

S ammlunś s-

Sammlungs-.== Raum

'Biblio tkek

It

[Samen

[Tür

s-

I jvorraumj ;

|Speisei TT Küche

JJa

Räume

L a lïoirator

i e n.

Director

lo &

Wohn - Zimmer ^

Obergefchofs.

Fig. 232.

1:500

Obergefchofs.

Fig. 234.

Gross er H ö r s a a 1

Sp

Küche

àdch.

Schl

- af -

- zim.

Kl

10 987654321

M'M'H'I'H'I

^—»    Hörsa a 1 u

Cheats

Latoraloriufi ”Dq]]    ■

j|hysikalO Zim. Q

M fe0

H 0 r-

Di-L-rector

Vorz

S al 0n

Wo h n - Iz i m

'aminluTiê «Asastj

RrFä

S I KJo

o| |o o|

Erdgefchofs.

Erdgefchofs.

Botanifches Inflitut der Univerfität zu

Kiel.

281.

Typus

lit.

282.

Botanifches Inftitut zu Kiel.

Königsberg.

Beim Typus III wird der grofse Hörfaal an die rückwärtige Front in die Hauptaxe des Gebäudes gelegt; dafelbft fpringt er rifalitartig vor. Ueber demfelben (im Obergefchofs) wird in der Regel der Hauptraum des Herbariums angeordnet. Es ift ganz gerechtfertigt, die geiftige Bedeutung des Hörfaales in folcher Weife hervorzuheben und zu betonen.

Die Grundrifsanlage des botanifchen Inftitutes zu Kiel (Fig. 233 u. 234) ent-fpricht im Allgemeinen diefem Typus.

An die Stelle eines durchgehenden mittleren Flurganges ift hier zweckmäfsiger Weife ein gröfserer Vorraum getreten, der hauptfächlich durch ein Deckenlicht erhellt wird. Wie im Erdgefchofs der Hörfaal, die Laboratorien und fonftigen Arbeitsräume, die Unterrichtsfammlung und das Zimmer des Affiftenten, im Obergefchofs Sammlungsräume und die Wohnung des Directors untergebracht find, ift aus Fig. 233 u. 234 zu erfehen; im Kellergefchofs befinden fich zwei Pflanzenkeller, ein Raum für Glasfachen, die Wohnung des Inftituts-Dieners, Wafchküche und Wirthfchaftskeller ; das Helioftaten-Zimmer ift im Dachgefchofs, über dem Haupttreppenhaufe, gelegen.

Die Gefchofshöhen betragen (von Fufsboden zu Fufsboden gemeffen) im Kellergefchofs 3,o m, im Erdgefchofs 4,4 m und im Obergefchofs 4,3 ra- Im Erdgefchofs macht der Hörfaal eine Ausnahme, indem er um l,o m mehr Höhe, als die übrigen Räume diefes Stockwerkes, erhalten hat; in Folge deffen liegt der Fufsboden des darüber befindlichen Herbariums-Raumes gleichfalls um l,om höher, als die anderen Räumlichkeiten des Obergefchoffes, und es ift eine befondere kleine Treppe vorhanden, auf der man vom Vorraume nach dem Herbarium gelangt. In letzterem ift keine Decke angeordnet, fondern die Conftruction des ziemlich flachen Pultdaches Achtbar gelaflen.

Das neue botanifche Mufeum in Berlin, welches gleichfalls nach dem in Rede flehenden Typus angelegt ift, ift eigentlich nur ein Sammlungsgebäude mit einem Hörfaal und einigen Arbeitszimmern. Daffelbe wurde 1878 — 80 nach Zafłrow s Entwürfen in der Südftweftecke des botanifchen Gartens errichtet.

Diefes Gebäude (Fig. 228 u. 235 ²) ift im Wefentlichen blofs zur Aufnahme der botanifchen Sammlungen der Berliner Univerfität beftimmt, dient alfo nicht gleichzeitig als Inftitut für anatomifche und phyfiologifche Arbeiten, für welche in anderer Weife geforgt ift. Die Vorderfront des Gebäudes ift nahezu nach Süden gerichtet ; es bedeckt eine Grundfläche von rund 850 üm ; feine Länge beträgt 50 m, feine Tiefe im Mittelbau 26 m und feine Höhe bis zum Dachfufsboden 19 m, während die Flügelbauten eine Tiefe von 18 m bei einer Höhe von

283.

Botan.

Mufeum

zu

Berlin.

Es find Sockelge-

16,5 m haben, fchofs, Erdgefchofs und zwei Ober-gefchoffe vorhanden.

Fig- 235.

Erdgefchofs.

Das Kellergefchofs enthält 5 Heizkammern für die Feuerluftheizung, I Kohlenkeller, 1 Pförtner-und I Packzimmer, fo wie 2 kleine Wohnungen für Unterbeamte. Die Raumanordnung im Erdgefchofs zeigt Fig. 235 ; die 7 Arbeitszimmer find für Beamte und Fremde beftimmt; in den beiden fog. Inferenden-Zimmern finden die einzuordnen-Die fämmt-

Hör saal

Jnser-

Zim.

Jiiser.-

Zim.

Ärö.-Zim.

Kl eider-

abl.

f><!

CD“¹

Jt’

Director

ArJbeits-fl zim. = Ar- ™eits-nzimR Bill.

den Pflanzen Platz, liehen Räume des I. Obergefchoffes (Fig. 228) find zur Aufnahme des Herbariums beftimmt. Das II. Ober-

Botanifches Mufeum zu Berlin ²⁵°). — */5oo n. Gr. (Siehe Fig. 228.) — Arch. : Zaftrow.

gefchofs, worin fich das eigentliche Mufeum (die Sammlung der Früchte,

Hölzer, Spiritusfachen etc.) befindet, hat die gleichen Räume wie das I. Obergefchofs ; nur find die beiden Säle im Mittelbau höher und mit Galerien verfehen, welche durch je 2 Wendeltreppen zugänglich find; die beiden Eckzimmer an der Hinterfront dienen als Arbeits-, alle übrigen als Sammlungsräume.

Die Aufftellungsweife der Herbar-Schränke und deren Einrichtung wurde bereits in Art. 274 (S. 300) befchrieben. Die Haupttreppe wird durch ein grofses Deckenlicht erhellt. Die Façaden find mit Blend-fteinen in verfchiedenen Farbentönen unter Anwendung von Terracotten und Formfteinen bekleidet, die Confolen am Haupteingang von Sandftein, die Freitreppen und der Sockel des Gebäudes aus Granit her-geftellt; das Dach ift mit Zinkwellblech auf Schalung eingedeckt.

Sämmtliche Decken find maffiv, aus poröfen Steinen zwifchen eifernen I-Trägern, eingewölbt. Die Fufsboden find in allen 3 Gefchoffen aus Gypseftrich hergeftellt und mit Linoleum belegt; nur der Höriaal und das anftofsende Vorbereitungszimmer haben Holzfufsböden, die Eingänge und der Flurgang im Erdgefchofs glafirte, gemutterte Klinker erhalten. Die Haupttreppe ift aus Gufseifen mit Marmorbelag, die Nebentreppe aus Granitftufen hergeftellt. In den verfchiedenen Gefchoffen find 6 mit der Wafferleitung in Verbindung flehende Feuerhähne angebracht. Zur Erwärmung des Gebäudes dient eine Feuerluftheizung.

Die Baukoften waren mit 324000 Mark, d. i. 386 Mark für 1 98000 Mark veranfchlagt.

die Koften des Inventars mit

284.

Typus

IV.

285.

Botan.

Inftitut

zu

Marburg.

Der vierte Typus der Grundrifsanlage kennzeichnet fich im Wefentlichen dadurch, dafs man den Hörfaal, um einerfeits die für denfelben erforderlichen und von den anderen Räumen abweichenden Abmeffungen zu erreichen, andererfeits die noth-wendige zweifeitige Beleuchtung zu erzielen, in einen befonderen Anbau, bezw. einen befonderen Gebäudeflügel verlegt.

Als erftes hier einfehlägiges Beifpiel diene das botanifche Inftitut der Univerfität Marburg (Fig. 236 u. 237), welches nach Schäfer s Plänen 1873—77 ausgeführt worden ift; daffelbe enthält keine Dienftwohnung für den Director; der Hörfaal mit 63 Sitzplätzen (83flm) befindet fleh in einem befonderen Anbau.

Fig. 237.

Fig. 236.

Lai or atoxiumfe

B 0 t au. [Sammlung

kogii.

<00

u rlHör s aal

Flur

Bo dear aum

arma-

'.U

iblJZim..

Assis

iesdiäfl:

d.

±2.

Z.

JDirecitoTS

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

1:500

(0 987654321 0

■s

§T

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Marburg. Arch. : Schäfer.

Die beiden oben flehenden Grundriffe zeigen die Raumvertheilung im Erd- und Obergefchofs. Das Hauptgebäude (260 bebaute Grundfläche) ift unterkellert ; der Anbau (95 ftm bebaute Grundfläche) hat nur einen Luftkeller. Die Stockwerkshöhe beträgt im Erdgefchofs 4,o m , im Obergefchoss 3,9 m und im Hörfaal-Anbau 4,5 m. Die Mauern find aus Ziegeln hergeftellt und die Façaden, für welche die gothifchen Bauformen gewählt wurden, mit weifsen Sandfteinquadern verkleidet ; die Dachdeckung ift in deutfchem Schiefer auf Schalung ausgeführt.

Die Baukoften haben 56360 Mark oder für 1 qm bebaute Grundfläche im Hauptbau 155,80 Mark

betragen.

286.

Botan.

Inftitut

zu

Strafsburg.

Eine Anlage, bei welcher der Hörfaal in einem Flügelbau des Inftitutes angeordnet wurde, ift das zu Beginn der achtziger Jahre von Eggert erbaute Lehrgebäude des botanifchen Inftitutes zu Strafsburg (Fig 238 bis 241

251

)•

Sowohl für den grofsen Hörfaal, als auch für einige Arbeitsräume wurde Nord- und Südlicht verlangt ; defshalb wurden diefe Localitäten in einem von Weft nach Oft gerichteten Flügelbau angeordnet, in welchem diefelben durch die ganze Gebäudetiefe hindurchreichen. In Folge deffen erhielt das Gebäude die L-Form mit etwa 41 m Länge der Hauptfront und 35 m der Seitenfront bei 13m, bezw. 14m Tiefe der Flügelbauten. Daffelbe befteht aus einem 3,iom hohen Sockelgefchofs, welches für die Wohnung des Inftituts-Dieners und des Pförtners für den botanifchen Garten, fo wie für Werkftätten, Raum für confiante Temperatur etc. ausgenutzt werden konnte, aus einem 4,65 m hohen Erdgefchofs und einem 5,40 m hohen Obergefchofs. Die Vertheilung der Räume in den beiden letztgenannten Stockwerken ift aus Fig. 238 u. 239 zu erfehen.

An der Weftfront liegen zwei Haupteingänge, wovon der eine zu den Inftituts-Räumen, der andere

Wohnung des Directors führt; an der Oftfeite ift ferner ein Nebenausgang angeordnet, mittels deffen

zur

das Gebäude mit dem botanifchen Garten in unmittelbare Verbindung gefetzt ift. Der grofse und der kleine Hörfaal (erfterer für 100, letzterer für 20 Zuhörer) haben ihren Platz im Erdgefchofs gefunden, weil diefelben von zahlreichen Zuhörern befucht werden, welche fleh an den fonftigen Arbeiten des In-

ftitutes nicht betheiligen. Die Arbeitsräume dagegen, in denen eine kleinere Zahl von Praktikanten unter der Leitung des Directors und des Affiftenten während des ganzen Tages ihre Uebungen und Unterluchungen vorzunehmen haben, find im ruhigeren Obergefchofs untergebracht.

! ...

Wo h-

Fig. 238.

Obergefchofs.

Hj

Rä u-

Directors.

Für den grofsen Hörfaal würde die Höhe des Erdgefchoffes von 4,65 m nicht genügt haben, das erforderliche Anfteigen des Geftühls zu erreichen, wefshalb der Fufsboden im vorderen Theile, wo der Demonftra-tions-Tifch aufgeftellt ill, um 70cm gegen die fonftige Fufsbödenhöhe vertieft gelegt ill (Fig. 240); neben jenem Tifch find Mikrofkopir-Tifche aufgeftellt, an welche die Zuhörer häufig heranzutreten haben, um die in Mikrofkopen vorgezeigten Gegen-ftände zu betrachten. An der Rückwand des Saales ift hinter dem Demonftrations-Tifch eine grofse, hinauf fchiebbare Wandtafel angebracht, und hinter derfelben ift die Mauer mit einer weiten Oeffnung durchbrochen, welche wiederum mit weifsem Zeugftoff überfpannt ift, um eine durchläffige Bildfläche herzu-ftellen, auf welcher mittels eines im Vorbereitungsraum Scioptikon mikrofkopifche Gegen-ftände in grofsem Lichtbilde vorgeführt werden können (Fig. 241).

Im Zimmer für den Helioftaten wird der letztere auf der Brüftung eines vorgebauten Balcons aufgeftellt, auf den man hinaustreten kann, indem nur ein kleiner Flügel der fonft gefchloffenen Thür geöffnet zu werden braucht. Das Verfuchs-Gewächshaus lehnt fich in Geftalt einer Vier-

aufzuftellenden

fur

Samm

1 u n-

gen

“n Bibliothek.

|i| Eitra ordin. an us

Heliostaten-

Directo r.

RI 3 iffeir 5ö -saajl.

cnm

CO CO

ijl

1*

für

Special arbeite n.

conco

CO CO

!DunKel-j

Fig. 239.

Erdgefchofs.

[czi

W t rk-

cn

i Vorbe-

I ' '

W 0 li.

rj]ehT-ł

* mittel.

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg²⁵¹). — Ysoo n. Gr. Arch. : Eggert.

telkugel, in der Höhe der Fenfter-brüftung des Obergefchoffes auf-ftehend, an die Südfront des Gebäudes an ; die Dachfläche deffelben ift mit vielen kleinen, um wagrechte

Achfen drehbaren Klappen verfehen, und die Tabletten für die Pflanzen find beweglich hergeftellt, fo dafs fie auf wagrecht liegenden Schienen weit in das Freie hinausgefchoben und die Pflanzen demnach in beliebiger Weife mehr oder weniger der unmittelbaren Einwirkung der Luft und des Lichtes ausgefetzt werden können.

Das Verfuchs-Gewächshaus wird durch eine kleine Wafferheizung erwärmt, während die übrigen Inftitutsräume mit einer Feuerluftheizung verfehen find; die Wohnungen haben Oefen erhalten²’²).

²⁵³) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 585. — Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität Strafsburg 1884. S. 69. — Feftfchrift für die 58. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Die naturwiflenfchaftlichen und medicinifchen Inftitute der Univerfität etc. Strafsburg. S. 2i.

Siehe auch: Eggert, H. Kaifer-Wilhelms-Univerfität zu Strafsburg. Der Garten des botanifchen Inftituts. Zeitfchr. f. Bauw. 1888, S. 199.

rmo

:Jgg

Botanifches Inftitut der Univerfität Strafsburg²⁵¹).

Arch. : Eggert.

1    2    3    4-5    6    7

-H-+-H-»-I » I » I ■* I-

8    9    10

1:250

Langenfchnitt.

>1!

DI

XQ

;;c

Fig: 240.

|l

■Myi/Rl

s.

;}j

“J;

me

Lgi.™.¹.'¹ I

•5

■a

H 15m

yi

Querfchnitt.

II ¹......'gjg¹ M— ! B_ I '

. IcśśjiTO !iiiiimiiiiTiiiiimuiiiMHiiuiiiniiiSiiwiHiii ~~ iimj

ir

HO

DD

Ml

ill, 1

HU

lipni

ÎOT

ME

Fig. 241.

fi

Hi

DO

liii

•ai

HW

ir

Auch in dem an der füdweftlichen Ecke des botanifchen Gartens zu Breslau errichteten Inftitutsbau liegt der Hörfaal in einem gegen Norden gerichteten Flügel.

Diefes nach den Entwürfen Knorr s ausgeführte Gebäude ift zur Aufnahme des pflanzenphyfiologifchen Inflitutes der Univerfität Breslau und des fog. botanifchen Mufeums, unter welcher Bezeichnung die vereinigten Sammlungen der Univerfität und des botanifchen Gartens zufammengefafft worden find, beftimmt; auch ift die Wohnung des Garten-Infpectors darin untergebracht (Fig. 242 u. 243 ²⁵³).

Das in L-Form errichtete Gebäude liegt mit feiner Südfeite an der Kleinen Domftrafse und hat feinen Haupteingang vom botanifchen Garten aus, während ein zweiter Eingang von der Hofeinfahrt blofs zur Wohnung des Garten-Infpectors führt ; ein dritter, nur untergeordneter Zugang von der Kleinen Domftrafse dient den im Sockelgefchofs be-findlichenWohnungen. Aufserletzterem find noch Erdgefchofs und zwei Obergefchoffe vorhanden.

Im Erdgefchofs (Fig. 243) find die für den botanifchen Garten und Unterricht erforderlichen Räume und die Infpector-Wohnung gelegen; die Herbarien-Räume dienen gleichzeitig als Mikrof kopir - Zimmer Inferenden-Zimmer ift zugleich Arbeitszimmer für den Herbarien-

Diener. Das I. Obergefchofs (Fig. 242) enthält die Sammlungen des botanifchen Mufeums (nach Often) und Gartens (im Südflügel), fo wie einen Hörfaal mit zwei Vorbereitungszimmern; von letzteren dient das nördliche zu Wachsthumsverfuchen, das füdliche für chemifche Verfuche. Das pflanzenphyfiologifche Inftitut nimmt das ganze II. Obergefchofs ein. An der Südfeite des Haufes befindet fich ein Erker für Pflanzen, an denen Verfuche angeftellt werden follen, und auf dem Dache ein Gewächshaus, welches mit den Arbeitsräumen des phyfiologifchen Inflitutes durch eine Treppe unmittelbar in Verbindung fleht.

Die Stockwerkshöhen betragen (von Fufsboden zu Fufsboden gemeffen) im Sockelgefchofs 3,o m, im Erdgefchofs 4,1 m, im I. Obergefchofs 4,7 m und im II. Obergefchofs 4,i m- Um für den grofsen, gegen Norden gelegenen Herbarien-Saal eine gröfsere Höhe zu gewinnen, ift der Fufsboden dafelbft um 90 tiefer gelegt; der Hörfaal, welcher mit ftark anfteigenden Sitzreihen eingerichtet ift, geht durch zwei

287.

Pflanzen-

phyfiolog.

Inftitut

zu

Breslau.

! 'rr

i lA£::::

H Sts à a î

Fig. 242.

S--

Arch. :

-fr*.......* I

p.......i¹

1:500

Knorr.

S il a I mii in

"rr

uo-

f=i

1......4

I*

I. Obergefchofs.

Fig. 243.

&■

<-r<~

SB;

»Birecfot»

jÎHiiÆe; F; ScHakl ,

2>................................

vT

und das

Arb- Jnssrv

Wahn I- zïm

:w

Erdgefchofs.

Pflanzenphyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Breslau ²⁵³).

cm

_________ .1

■ÿ="T

fj8j

gUgs

ugHP

Ui

szT*}

Fig. 245.

Un iv.Gärtlner

Vorpl.

Vorpl.

samera Samenputzr. G e — I h i I f e

Gang

kfaninterHeizg!

“t 3

mmk

I«

il

mm

&&ßk.w£)

(1

Erdgefchofs. Î: 500

10 987654321 0

10

Fig. 244.

\s \

”■*-

;3u

«M»

fź.

i *

fe ÿ

Schaubild.

mmmmm.

if

il

§1

•HŁ- 1MB»

lYorrauml

15

20™

Fig. 246.

aWatoriumn §

-s

p-

i=*

Microscop.

Oberjjfefchofs.

Botanifches Inflitut der Univerfität zu Freiburg.

Arch. : Kerler.

Stockwerke.

Unter den hoch gelegenen Sitzreihen ift ein Zwifchengefchofs zur Aufnahme von Aborten eingebaut.

Sämmtliche Räume befitzen feuerfefte Decken ; das flache Dach ift mit Holzcement gedeckt. Die Haupttreppe ift aus Granit, die Nebentreppe aus Schmiedeeifen her-geftellt. Zur Erwärmung der Unterrichtsund Sammlungsräume dient eine Feuerluft-heiz-Anlage ; die Wohnungen werden durch Oefen, das Gewächshaus durch eine Warm-wafferheizung erwärmt. Für das Aeufsere

ift eine einfache Backftein-Architektur mit Flachbogen unter fparfamer Verwendung von Formfteinen gewählt, und zwar werden die Flächen mit gelben Steinen verblendet und mit rothen Streifen, bezw. Muftern verlehen ; auch die Gefimfe und Wafferfchläge find von rothen Ziegeln hergeftellt ; das Hauptgefims befitzt in dem weit ausladenden, flachen Dach mit einfach verzierten Sparrenköpfen und Streben einen wirkfamen Abfchlufs.

Die gefammte bebaute Grundfläche diefes Haufes beträgt 728 <Im, fo dafs fleh der anfchlagsmäfsige Einheitspreis auf 245,90 Mark für 1 qm ftellt ; bei einem Inhalt des Gebäudes von 13024cbm belaufen fleh die Koften für 1 cbm auf 13,75 Mark.

Das durch Fig. 244 bis 246 dargeftellte, von Kerler zu Anfang der fiebenziger Jahre erbaute botanifche Inftitut zu Freiburg i. B. diene als Beifpiel einer Anlage, bei welcher die Gewächshäufer an das Lehrgebäude unmittelbar angebaut find — eine Anlage, die in Art. 273 (S. 298) als nicht empfehlenswerth bezeichnet worden ift.

Auch das Gebäude, welches im botanifchen Garten zu München an der Karl-ftrafse zu Anfang der fechziger Jahre von v. Voit errichtet worden ift, und worin die botanifchen Sammlungen, die Dienfträume des botanifchen Obergärtners und feiner Gehilfen, die Hörfäle für Botanik mit den Zimmern für die Profefforen, fo wie das pflanzenphyfiologifche Inftitut und deffen Laboratorium untergebracht find, ift an die grofsen Gewächshäufer des gedachten Gartens angebaut. Die Pläne diefer Anlage find in der unten genannten Quelle ²⁵⁴) zu finden²⁵⁵).

Botan.

Inftitut

zu

Freiburg.

289.

Botan.

Mufeum

zu

München.

¹

Verf. verdankt die Pläne und die vorliegenden Angaben dem gütigen Entgegenkommen des Curatoriums der Univerfität zu Strafsburg und des Herrn Architekten I/sleiber dafelbll.

²

Nach: Eichlek, A. W. Jahrbuch des Königlichen Botanifchen Gartens etc. Band 1. Berlin 1881. S. 165 u. ff. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Literatur

über »Botanifche Inftitute«.

Voit, v. Die Neubauten im Königl. botanifchen Garten in München. II. Das botanifche Mufeum. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 321.

Herbarium und botanifches Mufeum zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 441.

Die Königliche landwirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1881. S. 20: Das botanifche Inftitut;

S. 211 Das pflanzenphyfiologifche Inftitut; S. 23: Die vegetabilifche Abtheilung des Mufeums. Eichler, A. W. Befchreibung des neuen Botanifchen Mufeums (zu Berlin). Jahrb. d. K. botan. Gartens zu Berlin. Bd. 1 (1881 ), S. 165.

Will, F. Das zoologifche Inftitut in Erlangen 1743 —1885 etc. Wiesbaden 1885.

JÄGGI, J. Das botanifche Mufeum des fehweizerifeben Polytechnikums zu Zürich. Botan. Centralbl. 1885, S. 344; 1886, S. 26, 92.

Eggert, H. Kaifer Wilhelms-Univerfität Strafsburg. Das Lehrgebäude des botanifchen Inftitutes. Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 585.

Botanifches Mufeum und pflanzenphyfiologifches Inftitut in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 64. Das botanifche Mufeum der Univerfltät Breslau. Breslau 1888.

7. Kapitel.

Zoologifche Inftitute.

Von Dr. Eduard Schmitt.

Den Ausführungen in Art. 78 (S. 99) gemäfs haben die mit den Univerfi-täten verbundenen zoologifchen Inftitute dem Unterricht und der wiffenfchaftlichen Forfchung in der Zoologie zu dienen. Die letztere auf beftimmten Sondergebieten gleichfalls zu fördern, ift Aufgabe der fog. zoologifchen Stationen, welche hierdurch . in nahe Verwandtfchaft zu den erftgedachten zoologifchen Inftituten treten.

254)    Zeitfchr. f. Bauw. 1867, Bl. 34—36.

255)    Bei Abfaflung des vorliegenden Kapitels wurde Verf. von Herrn Profeflor Dr. Dippel in Darmftadt vielfach unter-ftützt, wofür demfelben hiermit der Dank ausgefprochen wird.

Eine gewiffe Verwandtfchaft mit letzteren haben auch die zoologifchen Gärten, die Menagerien, die Aquarien und die Terrarien, feitdem man diefe Anftalten höheren Zwecken dienftbar gemacht hat. In letzterer Beziehung wurde ihnen die Beobachtung der Lebens-Functionen der betreffenden Thiere und ihre Acclimatifirung zur Aufgabe gemacht und diefe in den Vordergrund geftellt. Deffen ungeachtet iff es geeigneter, die Baulichkeiten für zoologifche Gärten, Menagerien und Aquarien in das 4. Heft des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. 4: Gebäude für Sammlungen und Ausftel-lungen) einzureihen, fo dafs hier nur von den beiden erftgedachten Anftalten die Rede fein wird.

a) Zoologifche Inftitute der Univerfitäten.

290.

Ęrfordemiffe.

An den meiften zoologifchen Inftituten diefer Art pflegen aufser dem Director oder Leiter der Anftalt (Profeffor) noch ein Affiftent und ein Präparator, wohl auch Confervator, Kuftos etc. genannt, angeftellt zu fein.

Der Affiftent hat den Director bei deffen Unterrichts- und wiffenfchaftlichen Forschungsarbeiten, insbefondere bei den Vorbereitungen zu den Vorlefungen, praktifchen Uebungen und Experimenten, fo wie bei diefen felbft zu unterftützen und im Falle der Verhinderung oder Abwefenheit des Directors die Anleitung und Unterweifung der im Inftitute arbeitenden Praktikanten zu übernehmen, fo wie die dafelbft begonnenen wiffenfchaftlichen Arbeiten fortzuführen. Der Präparator hat nach den Beftimmungen des Directors die technifche Verwaltung zu führen, insbefondere das gefammte Inventar, die Bibliothek und die Sammlungen in Ordnung zu halten, die technifchen Arbeiten zu beforgen, Präparate für den Unterricht und für die Sammlungen anzufertigen.

Eine Verfchiedenheit in den räumlichen Anforderungen und auch in der Ge-fammtanlage der zoologifchen Inftitute wird dadurch hervorgebracht, dafs mit dem Lehrftuhl der Zoologie jener für vergleichende Anatomie vereinigt oder davon getrennt ift. Beriickfichtigt man diefes und die erwähnte Doppelaufgabe eines folchen Inftitutes, fo werden in einer entwickelteren Anftalt diefer Art folgende Räumlichkeiten erforderlich:

1)    ein Hörfaal mit Vorbereitungszimmer; bisweilen find auch zwei Hörfäle, ein gröfserer und ein kleinerer, vorhanden;

2)    Arbeitszimmer für die Praktika oder praktifchen Uebungen (die fog. Curfe) der Studirenden und für Solche, welche felbftändig arbeiten;

3)    ein oder auch mehrere Arbeitsräume für den Director;

4)    ein Arbeitszimmer für den Affiftenten;

5)    für den Präparator

a) ein Zimmer, worin er fchriftliche, Zeichen- und ähnliche Arbeiten ausführen kann, ß) Macerir-Raum,

y) Raum zum Ausftopfen der Thiere, zum Montiren der Skelette und zu anderen Confervirungs-Arbeiten,

S) Trockenraum für ausgeftopfte Thiere, s) Gerbekammer;

6)    Sammlungsräume;

7)    Bibliothek;

8)    Aquarien, und zwar Aquarien-Behälter im Freien, als auch folche in ge-fchloffenen Räumen — Aquarien-Räume ;

9)    bisweilen auch Terrarien;

10) Behälter und Stallungen für lebende Verfuchsthiere ;

11)    Raum für Vorräthe;

12)    Raum für Luftpumpen und andere Apparate;

13)    Packraum;

14)    Dienftwohnungen für den Director, den Affiftenten, den Präparator und den Inftituts-Diener;

15)    die erforderlichen Aborte und Piffoirs.

Bei kleineren, weniger vollkommen ausgerüfteten Inftituten fehlen einzelne diefer Räume, oder es find mehrere derfelben zu einem vereinigt.

291.

Hörfäle,

Die Hörfäle der zoologifchen Inftitute find ziemlich verfchieden eingerichtet und ausgerüftet. Es hängt dies einerfeits davon ab, dafs nicht feiten ein bald gröfserer, bald kleinerer Theil des Anfchauungsunterrichtes aus dem Hörfaal in die Uebungsräume verlegt wird; andererfeits find die befonderen Neigungen und An-fchauungen des betreffenden Inflituts-Directors, auch die befondere wiffenfchaftliche Richtung deffelben, ausfchlaggebend.

So kommt es, dafs man zoologifche Hörfäle findet, die fich von anderen Facultäts-Auditorien nur wenig unterfcheiden, alfo ein gewöhnliches Geftühl haben, welches den Zuhörern das Nachfchreiben der Vorlefungen geflattet; aufserdem ift für den Docenten eine Tafel vorhanden, an der er feinen Vortrag durch Skizzen zu erläutern in der Lage ift; auch eine geeignete Vorkehrung zum Aufhängen von Wandtafeln darf nicht fehlen. Bisweilen werden noch an den Fenftern geeignete Tifche aufgeftellt, um durch Einblick in das Mikrofkop das Verftändnifs des Vortrages unterftützen zu können. Beffer ift es, Vorkehrungen zu treffen, um in der fchon mehrfach erwähnten Weife die mikrofkopifchen Objecte mittels Scioptikon etc. in vergröfsertem Lichtbilde den Zuhörern vorzuführen.

In anderen Fällen hingegen, insbefondere wenn der Hörfaal auch den Vorlefungen über vergleichende Anatomie zu dienen hat, nähert fich deffen Anordnung und Ausrüftung den anatomifchen Hörfälen (Theatern) der medicinifchen Facultät. Näheres hierüber ift unter C (Kap. 9, a, 1 : Räume für die gröbere [makrofkopifche] Anatomie) zu finden.

292. Räume für das Praktikum etc.

Die für die praktifchen (zootomifchen) Uebungen der Studirenden erforderlichen Räume müffen in Anordnung und Ausrüftung den darin vorzunehmenden Arbeiten angepafft werden.

Diefe Uebungen find im Wefentlichen dreifacher Art:

a) Die Mikrofkopir- und Präparir-Uebungen (mikrofkopifcher Curfus) erftrecken fich auf die Unter-fuchung gewiffer Thierarten. Es foil hierbei einerfeits Uebung in der Unterfuchung lebender mikrofkopifcher Thiere erlangt, andererfeits die fchwierige mikrofkopifch-zoologifche Technik mit ihren zahlreichen und zum Theile recht complicirten Methoden (z. B. die Kunft, die Unterfuchungs-Objecte zu lähmen, zu erhärten, zu tingiren, einzubetten, in Serien feinfter Schnitte zu zerlegen etc.), fo wie auch das Zeichnen mikrofkopifcher Bilder fo weit erlernt werden, dafs die Fähigkeit zu felbftändigen wiffenfchaftlichen Arbeiten erreicht wird. Bei diefen Uebungen werden Mikrofkope, Präparir-Lupen, Mikrotome etc. den Praktikanten zur Verfügung geftellt. Auf jedem Arbeitsplätze befindet fich ein vollftändig ausgerüfteter Reagentien-Kaften nebft den nothwendigen Hilfsmitteln zur mikrofkopifch-zoologifchen Unterfuchung.

ß) In den makrofkopifchen Uebungen (makrofkopifcher Curfus) werden beftimmte Thiere, nach einem kurzen Vortrage des Directors über die wichtigflen Verhältniffe, von allen Praktikanten zugleich unter beftändiger Ueberwachung von Seiten des Directors und des Affiftenten fecirt.

y) Solchen Studirenden , bezw. Praktikanten, welche eine weiter gehende Ausbildung zu erlangen wünfchen, wird in befonderen Räumen oder Laboratorien mit befonders vollftändig ausgerüfteten Arbeitsplätzen Gelegenheit zu felbftändigen wiffenfchaftlichen Unterfuchungen und Forfchungsarbeiten gegeben. Denfelben wird auch ein gröfserer Apparat von folchen Inflrumenten, Reagentien und anderen Hilfsmitteln verfchiedener Art zur Verfügung geftellt.

3H

Die Mikrofkopir-Zimmer werden am beften nach Norden gelegt, namentlich dann, wenn darin feinere mikrofkopifche Unterfuchungen vorgenommen werden follen. Für andere Arbeiten ift auch Oft- und Weftlicht erwünfcht.

Bezüglich der Einrichtung und Ausrüftung der Mikrofkopir-Säle und der Präparir-Räume mufs auf die gleiche Stelle diefes Abfchnittes (C, Kap. 9, a, 1 u. 2: Räume für die gröbere [makrofkopifche] und für die mikrofkopifche Anatomie) verwiegen werden.

In den Laboratorien für die Vorgefchritteneren, für den Profeffor, den Affi-ftenten etc. bilden die Arbeitstifche den wichtigften Einrichtungsgegenftand. Dies find kräftig conftruirte Tifche von 1,25 bis l,5om Länge und l,oo m Tiefe, mit Schubladen und einem Auffatz für F'lafchen etc., welche mit der einen Langfeite gegen ein Fenfter (am beften gegen Norden) gewendet find (Fig. 247 ¹); das Holzwerk

Fig. 247.

li!/i

! i>

KW

Sn

an

ml

111

WÊÊm1

g»

01

ihäüä;iß

J|ppL--"S

Grofses Laboratorium des biologifchen Inftitutes der John Hopkins-Univerfität ¹).

erhält keinen Anftrich, fondern wird nur geölt. Es empfiehlt fich, jeden einzelnen Tifch, um ihn vor Erfchütterungen durch die Nachbarn zu fchiitzen, ganz frei auf-zuftellen; hierzu ift zwar kein grofser Abftand von den Nachbartifchen erforderlich; allein in Rückficht auf die Reinigung wählt man ihn gern fo grofs, dafs die letztere leicht möglich ift. Waffer-Zu- und Abführung, eben fo Gas-Zuleitung mit Gummi-fchlauch und Bimferifcher Lampe dürfen niemals fehlen.

Aufser den Arbeitstifchen werden in den Laboratorien auch noch ein oder mehrere Tifche aufgeftellt für Inftrumente, die von Zeit zu Zeit gebraucht werden; eben fo find Schränke vorhanden für die übrigen Inftrumente und Apparate, für Reagentien etc.

Für gewiffe wiffenfchaftliche Arbeiten ift anfchliefsend an den Arbeitsraum noch ein kleineres Laboratorium zur Vornahme phyfikalifcher und chemifcher Ver-fuche erwünfcht.

293-

Sammlungs

räume.

Bei den Sammlungen eines zoologifchen Inftitutes mufs die grofse Hauptfamm-lung — wohl auch Schaufammlung oder Mufeum genannt — von der Lehrfammlung

unterfchieden werden. Letztere enthält die bei den Vorlefungen zum Anfchauungs-unterricht dienenden Gegenftände, als: Wandtafeln, Modelle aus Gyps, Wachs, Papier mache oder Glas, ferner mikrofkopifche Präparate, welche die wichtigften anatomifchen Organifations-Verhältniffe der verfchiedenen Thiergruppen darftellen, weiters ausgeftopfte oder als Ganzes in Spiritus confervirte Thiere (ausgefuchte Re-präfentanten der verfchiedenen Gruppen für Demonftration der äufserlichen Unter-fchiede), Skelette etc. Diefer Sammlungsraum ift dem Hörfaal thunlichft nahe, jedenfalls mit demfelben in das gleiche Gefchofs zu legen ; die Sammlungsgegenftände werden in einfachen Schränken auf bewahrt; doch follen fie fämmtlich bequem zugänglich und möglichft leicht beweglich fein. In manchen gröfseren Inftituten find kleine Wagen vorhanden, auf denen die gröfseren Demonftrations-Gegenftände (gröfsere ausgeftopfte Thiere, Skelette etc.) auf einer Schienenbahn oder auf Rollen aus der Lehrfammlung in den Hörfaal befördert werden.

Die Hauptfammlung benöthigt Räume für ausgeftopfte Thiere und Thier-Skelette, die zum Theile auf Gefachen, zum Theile in Glasfchränken aufgeflellt, in manchen Fällen aufgehängt werden; ferner Räume für Infecten, insbefondere Käfer, folche für Würmer, für Conchylien etc.; endlich Räume für Wachs-Modelle etc. Hierzu kommt noch unter Umftänden die Sammlung für vergleichende Anatomie.

Derartige Sammlungen haben meift eine grofse Ausdehnung; ihre Anordnung und Einrichtung ift die gleiche, wie in den Sammlungsräumen der zoologifchen Mufeen, wefshalb auf das über letztere in Heft 4 diefes »Halbbandes« Vorzuführende (fiehe Abfchn. 4, A, Kap. 5: Mufeen für Natur- und Völkerkunde), zugleich aber auf Art. 34 (S. 32) des vorliegenden Heftes verwiefen werden mag. Hier fei nur hervorgehoben, dafs man bei der baulichen Geftaltung folcher Sammlungsräume vor Allem die Schaffung ausgedehnter, trockener und hell beleuchteter Wandflächen zu erftreben hat; letztere müffen thunlichft gegen unmittelbare Witterungseinflüffe ge-fchützt fein.

Zu diefen beiden Arten von Sammlungen kommt noch eine dritte — die Sammlung für die zoologifchen Arbeiten — hinzu ; das Material derfelben wird auf fehr verfchiedene Weife confervirt; immer foil dies aber möglichft gut gefchehen. So weit es angeht, wird diefe Sammlung fyftematifch geordnet; bisweilen ift dies indefs in nur ziemlich oberflächlicher Weife, nach Hauptgruppen etc., möglich; in manchen P'älien befchränkt man fleh blofs auf einzelne Gruppen etc. Die Aufftellung, bezw. Aufbewahrung diefer Sammlungsgegenftände gefchieht nach dem Magazins-Syftem ; die in Spiritus confervirten Objecte werden am beften in Räumen des Sockel-gefchoffes aufbewahrt. Der betreffende Sammlungsraum ift den Räumen für die zoologifchen Arbeiten thunlichft nahe zu legen.

Um das oft recht fchwer zu befchaffende Unterfuchungs-Material zu den be-ftimmten Uebungsftunden und für andere wiffenfchaftliche Arbeiten ftets verfügbar zu haben, werden zahlreiche mikrofkopifche und andere Thiere in geeigneten Räumen und Behältern lebend vorräthig gehalten.

In diefer Beziehung find an erfter Stelle die Aquarien (Süfs- und Seewaffer-

Aquarien) zu nennen, deren Behälter zum Theile feft, zum und die theils im Hofraum oder im Garten als offene Becken oder Teiche an

Theile beweglich find

Eifen oder Holz mit eingekitteten Glasfcheiben oder

294. Räume für lebende Thiere.

geordnet werden, theils in gefchloffenen Aquarien-Räumen Aufftellung finden. Die feften Aquarien - Behälter beftehen meift aus Cement mit eingefetzten Spiegelglasplatten ; bewegliche lind aus

3 ï6

auch nur aus Glas hergeftellt. Die kleineren Behälter werden nicht feiten in den Laboratorien aufgeftellt; doch ift es bei gröfseren Anlagen vorzuziehefi, befondere Aquarien-Räume vorzufehen, in denen die Behälter am beften auf langen, etwas geneigten fteinernen Tifchen gelagert werden. Es ift erwünfcht, dafs die Aquarien-Zimmer im Sommer kühl und im Winter froftfrei bleiben, wefshalb ihre Anordnung im Sockelgefchofs beliebt ift.

Für alle gröfseren Aquarien-Behälter ift Circulation des Waffers oder Durchlüftung deffelben mittels eingetriebener Luft nothwendig. Erfteres gefchieht durch Pumpwerke, welche das Waffer aus befonderen gröfseren Behältern emporheben und dann unter beftimmtem Drucke in die einzelnen Behälter einftrömen laffen. Für Süfswaffer-Aquarien kann bisweilen die vorhandene ftädtifche Wafferleitung unmittelbar verwendet werden; doch wird diefe wohl auch in der Weife benutzt, dafs man durch deren Waffer eine kleine Wafferluftpumpe, welche in die Behälter Waffer einbläst, treiben läfft. Für Süfswaffer-Aquarien kommt das fonft übliche Rohrmaterial für Zu- und Ableitung in Anwendung; für Seewaffer find Rohre aus Hartgummi zu empfehlen. Sonftige Einzelheiten über Einrichtung der Aquarien werden im 4. Hefte diefes »Halbbandes« (Abfchn. 4, B, Kap. über »Aquarien«) befprochen werden.

Allein auch eine Anzahl anderer Thiere, deren genauere Kenntnifs von be-fonderer Wichtigkeit für die Studirenden ift oder welche für wiffenfchaftliche Unter-fuchungen nothwendig find, werden in Käfigen oder anderen geeigneten Behältern vorräthig gehalten und verpflegt. Die erforderlichen Thierftallungen können gleichfalls im Sockelgefchofs, aber auch in einem befonderen, im Hofe gelegenen Nebenbau angeordnet werden. Ueber die betreffenden Behälter und fonftigen Einzelheiten ift in Art. 343 u. 370 das Erforderliche zu finden.

Eigentliche Terrarien in Verbindung mit den zoologifchen Inftituten anzulegen, wird wohl nur feiten durchführbar fein, in der Regel fchon aus dem Grunde nicht, weil das erforderliche Gelände nur feiten verfügbar und das etwa vorhandene meift nicht brauchbar ift, ausgenommen etwa für gröfsere einheimifche Thiere. An die Stelle der Terrarien treten meift die eben erwähnten Käfige verfchiedenfter Art, die bisweilen heizbar eingerichtet, wohl auch mit Vorrichtungen zum Durchfeuchten der Luft etc. verfehen werden müffen ; für das Züchten gewiffer Thierarten find befondere Einrichtungen zu treffen.

Die Inftituts-Bibliothek lege man in die nächfte Nähe der Räume für die wiffen-fchaftlichen Arbeiten, um fie hierbei möglichft bequem benutzen zu können.

295-

Einige

andere

Räume.

Die Räume für das Ausftopfen der Thiere, jene für das Skelettiren und folche für andere Confervirungs-Arbeiten müffen ausreichend hell fein. Im Ausftopfzimmer ordne man in der Mitte auf dem Fufsboden eine Drehfeheibe an, welche es zu ermöglichen hat, gröfsere auszuftopfende Thiere bequem in jede Stellung zum Licht bringen zu können ; rings um diefe Scheibe mufs noch ausreichender Raum für kleinere Arbeiten vorhanden fein. In neuerer Zeit fleht man bei zoologifchen Inftituten vielfach von einem Ausftopfraum ab, weil bei wohl ausgerüfteten Anftalten diefer Art das Demonftrations-Material fo reichhaltig ift, dafs nur in fehr feltenen Fällen eine Ergänzung nothwendig wird. Tritt der letztere Fall ein, fo kann das Ausftopfen aufserhalb des Inflitutes — in einem zoologifchen Schau-Mufeum, wo die geeigneten Räume und Vorkehrungen niemals fehlen dürfen — beforgt werden.

Nicht zu fern von diefen Confervirungs-Räumen lege man den Packraum und den Macerir-Raum mit Keffeln, Trögen und Entfettungs-Vorrichtungen ; ferner die

von

Gerbekammer und den heizbaren Trockenraum für die fertig gewordenen aus-geftopften Vögel und Säugethiere; endlich den Raum zur fyflematifch-überfichtlichen Aufbewahrung von Vorräthen in Spiritus, welche noch der Bearbeitung für die Sammlungen harren.

In allen diefen Räumen ift für kräftig wirkende Lüftungs-Einrichtungen, eben fo auch für ausreichende Waffer-Zuführung Sorge zu tragen. Die meiften technifchen Arbeiten, wie Abwafchen von Häuten, Knochen, Korallen, Schwämmen etc., insbe-fondere aber das Maceriren von Skeletten und Schädeln (fiehe Art. 334), erfordern fehr viel Waffer. Die entfprechendenEntwäfferungs-Anlagen dürfen felbflredend nicht fehlen.

Die Gefammtanordnung und Planbildung der zoologifchen Inftitute ift noch in der Entwickelung begriffen. Nur für wenige derfelben find feither felbftändige Neubauten errichtet worden; die meiften find in Gebäuden und Räumen untergebracht, die urfprünglich für andere Zwecke beftimmt waren. In Folge deffen hat fich eine beftimmte bauliche Geftaltung nicht herausgebildet, und es dürfte auch in Zukunft, wenn eine gröfsere Zahl folcher Inftitute in Neubauten untergebracht fein wird, nur ein geringes Mafs von Einheitlichkeit zu erkennen fein, da die Sonderanfchauungen der betreffenden Directoren ziemlich weit aus einander gehen, dabei aber auf die Planbildung von grofsem Einflufs find. Es mufs auch hier auf Art. 81 u. 134 verwiefen werden; dasjenige, was dort über die Nothwendigkeit des innigen Zu-fammenwirkens zwifchen dem betreffenden Gelehrten und dem Architekten gefagt worden ift, hat auch hier feine volle Giltigkeit.

Nach den bisherigen Erfahrungen erfcheint für die vorliegende Aufgabe ein aus Sockelgefchofs, Erdgefchofs und Obergefchofs beftehendes Gebäude empfehlens-werth. Alsdann find im Sockelgefchofs unterzubringen: die Aquarien-Räume (am beften gegen Nord und Oft thunlichft in die Erde einzubauen), die Stallungen und fonftigen Behälter für andere lebende Thiere, die Räume zum Ausftopfen der Thiere, zum Skelettiren und zu anderen Confervirungs-Arbeiten, der Macerir-Raum, der Gerberaum, der Trockenraum, der Packraum, der Raum für Vorräthe, die Dienftwohnungen für den Präparator und den Inftituts-Diener etc.; im Erdgefchofs: der Hörfaal mit daran ftofsendem Vorbereitungszimmer, erforderlichenfalls der zweite Hörfaal, die Arbeitszimmer für die Studirenden, den Director und die Affiftenten, die Lehrfamm-lung, die Bibliothek und die Dienftwohnung des Affiftenten; im Obergefchofs: die Hauptfammlung und die Dienftwohnung des Directors. Letztere fowohl, als auch die Dienftwohnung des Affiftenten erhalten einen befonderen Zugang, fei es an einer Seiten- oder an der rückwärtigen Front des Gebäudes; eben fo führt zur Directors-Wohnung eine befondere Treppe.

Unter Umftänden wird man einen oder den anderen für das Erdgefchofs empfohlenen Raum (z. B. Bibliothek, Arbeitszimmer des Directors, Wohnung des Affiftenten etc.) in das Obergefchofs verlegen müffen ; eben fo wird man im Erdgefchofs einen oder den anderen Raum unterbringen müffen, deffen Lage im Sockelgefchofs empfohlen wurde etc.

Eine dem angeführten Schema fehr nahe kommende Anordnung zeigt das zoologifche Inftitut der Univerfität zu Kiel (Fig. 248 u. 249 ²⁵⁷), 1878 — 80 Gropius & Schmieden erbaut.

Das Gebäude hat eine Länge von rund 32 m und eine Tiefe von 20 m- Die Raumvertheilung im Erd- und Obergefchofs ift aus den beiden Grundriffen in Fig. 248 u. 249 erfichtlich; das Sockelgefchofs

296.

Gefammt-

anlage.

297.

Zoolog.

Inftitut

zu

Kiel.

Fig. 248.

Fig. 249.

Bill.

Assist.

P".;

.Ar -1-1) eits-z im -I- m e r

M Y ö 3 e 1 - Sammlung

ii

f. j j Stud.

luitj 1 für

Wo'

veröl.

T 1 u r h ill e I!

il

H ö r s a al

Jnseoten

G-.T isst!

S ammlung s-S aal

Aua -I- tomie

ii

lAssi-l stenten-l y W o li-!j

J1 Tl n g U

C 1 t ! Jijli Ml

Obergefchofs.

Erdgefchofs.

10 987654321 0

i:SOO

20*

Zoologifches Inftitut der Univerfität zu Kiel 20 7). Arch. : Gropius & Schmieden,

enthält: Arbeitszimmer des Präparators und deffen Wohnung, die Dienerwohnung, einen grofsen Raum für See- und Süfswaffer-Aquarien, Macerir-, Pack- und Trockenraum für ausgeftopfte Thiere, einen Raum für Vorräthe in Spiritus und einen Raum für eine Luftpumpe; die Sammlungen find zum Theile auch im Dachgefchofs untergebracht. Der Hörfaal (51 ⁽lm grofs) fafft 54 Zuhörer. Der grofse (19,0 m lange und 9,5 m breite) Sammlungsfaal im Obergefchofs, welcher die Mitte des Gebäudes einnimmt, erhebt fich mit dem Firft des die Decke bildenden Daches noch um 4,0 m über die Seitendächer und hat im Ganzen bis zum Firft der Decke eine lichte Höhe von 13,om; er wird durch eine über den Seitendächern ringsum laufende, 2,2 m hohe, aus Eifen confiruirte und verglaste Laterne erleuchtet. Zwei ringsum laufende Galerien vermitteln den Zugang zu den in den oberen Theilen an den Umfaffungswänden vorhandenen Sammlungsfchränken. Letztere find bis zu 8 m Höhe (vom Fufsboden aus gemeffen) an den Wänden auf-geftellt und bilden 3 über einander liegende Stockwerke ; das unterfte derfelben hat man in bequemer Lichthöhe vor fich, wenn man auf dem Saalfufsboden fteht ; das mittlere und höhere Stockwerk betrachtet man von den Galerien aus, welche durch verdeckte eiferne Treppen hinter den Schränken der Schmalfeiten des Saales erfliegen werden ; der Fufsboden der Galerien befleht aus dicken Glasplatten. Der mittlere Theil des Saales dient zur Aufhängung grofser Thiere. Die 4 Umfaffungswände dieles Samm-lungsfaales liegen ganz im Inneren des Gebäudes, find alfo gegen unmittelbare Witterungseinflüffe gefchützt; fie find von keinem Fenfter durchbrochen.

Das Dach ift der Höhe nach in 3 Abtheilungen getrennt ; die Dachflächen der unterften und oberften Abtheilung haben eine geringere Neigung, als jene der mittleren Abtheilung; erftere find mit Schiefer gedeckt, letztere in Eifen und Glas conftruirt.

Sämmtliche Sammlungsfchränke find aus Schmiedeeifen mit gefchliffenen Glasplatten hergeftellt; die Verfchlüffe derfelben find durch Baumwollenftränge in den Nuthen gedichtet. Die Brüftungen der Galerien beftehen aus Schaupulten. Aus dem Sockelgefchofs können fchwere Gegenftände durch einen Aufzug bequem in alle höheren Gefchoffe befördert werden.

In der Aufsen-Architektur des Gebäudes find die Mauern des Erdgefchoffes und des Obergefchoffes in Pfeiler aufgelöst, welche durch beide Gefchoffe gehen und durch Flachbogen mit profilirten Archivolten verbunden find. Ein wagrechter Brüftungsfries in der Deckenhöhe des Erdgefchoffes ftellt die Theilung in zwei Stockwerke wieder her; die dreitheiligen Fenfteröffnungen find durch Rundbogen-Mafswerk aus Formfteinen gebildet.

Das Gebäude hat 206150 Mark gekoftet, fo dafs auf 1 qm bebauter Grundfläche 325 Mark ent

298.

Zoolog.

Inftitut

zu

Erlangen.

fallen ²⁵⁸).

Auch das 1885 vollendete zoologifche Inftitut zu Erlangen zeigt eine ähnliche Raumvertheilung.

Das Gebäude hat eine Länge von 43 m und eine Tiefe von 18 m und ift im füdlichen Theile des Schlofsgartens, mit der Plauptfront gegen die füdliche Schlofsgartenallee gewendet, in weifsem Sandftein

errichtet. JJaffelbe befteht aus einem zweigefchoffigen Mittelbau und zwei daran ftofsenden niedrigeren Flügelbauten.

Im Sockelgefchofs befinden fich Aquarien und Terrarien. Das Erdgefchofs enthält im Mittelbau einen von Säulen getragenen, grofsen Sammlungsfaal, der mit einer Galerie verfehen ift; im weltlichen Flügel befindet fich die Wohnung des Hausmeifters, im örtlichen Flügel ein kleinerer Hörfaal und eine Werkftätte; der grofse Hörfaal, mit befonderem Eingänge vom Garten her, ift in einem Anbau an der Rückfeite (Südfeite) des Gebäudes gelegen. Im Obergefchofs find nur Arbeitsräume, zwei grofse und fünf kleinere Zimmer, untergebracht.

An der Ritckfeite des Gebäudes befindet fich auch ein grofser Garten Stallungen und Vogelhäufer, fo wie ein Brunnen und gröfsere Wafferbehälter angeordnet find ²⁵⁹).

In dem 1886 vollendeten Neubau des zoologifchen Inftitutes zu Freiburg i. B. ift die Vertheilung der Räume in fo fern eine vom angeführten Schema nicht un-wefentlich abweichende, als die Räume für das Praktikum, die fonftigen Arbeitsräume, die Zimmer des Profeffors und des Affiftenten etc. im Erdgefchofs, hingegen Hör

in welchem heizbare

299.

Zoolog.

Inftitut

zu

Freiburg.

Fig. 250.

Fig. 251.

Arb eit sR— S ä 1 e yAssist;; Professor

I— —A- J—I

iS aminlun.^

S ammlun §

I Kl. Praktikum

Bibliofh_>:Exp erim -Z

' jT 1

Kleider-

Abi.

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

Zoologifches Inftitut der Univerfität zu Freiburg.

^500 n- Gr.

faal und Sammlungsräume im Obergefchofs gelegen find. Wie die Anordnung der Räume im Einzelnen ftattgefunden hat, zeigen die Grundriffe in Fig. 250 u. 251. Den Hörfaal in das Obergefchofs zu verlegen, mag wegen der unmittelbaren Nach-barfchaft der Sammlungen manche Vortheile darbieten ; immerhin ift eine folche Anordnung weniger empfehlenswerth.

Die Sammlungsräume find in ihrer Grofse unzureichend; eine Dienftwohnung für den Director fehlt.

Fig. 252.

Fig- 253.

il

*■

,14.

;;

hdrsjaal

i.3.Temen|^sist|St^jArchiv-^

Cirerai- * 1 aimait ali en li t orin m

Von. |i

I i r e c 10 r Kâilli. 1

::

iAl-IÜ

1 a[h oraitor

iium

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

Zoologifches Inftitut der Univerfität zu Jena.

^500 n- Gr.

Eine noch andere Raumvertheilung zeigt das zu erbaute zoologifche Inftitut zu Jena (Fig. 252 u. 253). Diefelbe ift der Freiburger in gewiffem Sinne entgegengefetzt ; denn Hörfaal und Sammlungen liegen hier im

Beginn der achtziger Jahre

3°°.

Zoolog.

Inftitut

zu

Jena.

Erdgefchofs, die Laboratorien, die Bibliothek, die Arbeitszimmer des Directors, des Affiftenten etc. im Obergefchofs. Eine folche Planbildung ift, aus den fchon angegebenen Gründen, der vorhergehenden vorzuziehen.

Das Gebäude hat eine Länge von 28m und eine Tiefe von 14 m; die Anordnung der Räume des Erd- und Obergefchoffes im Einzelnen ift aus den Grundriffen in Fig. 252 u. 253 erfichtlich. Der Hör-faal (10,98 X 7,53 m) hat 80 Sitzplätze; unter demfelben (im Sockelgefchofs) befindet fich der Aquarien-Raum. Die Stockwerkshöhen betragen (von und bis Fufsboden-Oberkante gemeffen) im Sockelgefchofs 2,7 m, im Erdgefchofs 4,o und im Obergefchofs 3,8 m ; der Dachbodenraum ift als Attika-Gefchofs mit 2,4m lichter Höhe ausgebildet und enthält im mittleren Theile eine aus Stube und Kammer beftehende Dienft-wohnung.

Fig. 254.

Erdgefchofs.

JTIJ

,0

O'

-3'

V'l°'

un

7/b>

Î\Q

Dn

Q¹

i— — — i

□ □

Sam ml

~l ©

cf»

bias

E„

T

o'

C3 0

|i

Off! Hj rsaal]

Cl

cd

Fi

Assist. W o h-Jnung

C 0 JM

s er vat o r

Hausmann

Oi

3°i.

Zoolog.

Inftitut

zu

Leipzig.

Zoologifches Inftitut der

An grofsen Inftituten haben die Sammlungen nicht feiten einen fehr beträchtlichen Umfang; auch wird mit Rückficht darauf, dafs zwei Profefforen und mindeftens eben fo viele Affiftenten an denfelben wirken, eine vermehrte Zahl von Dienft-wohnungen erforderlich. In Folge deffen ill man in folchen Fällen genöthigt, aufser dem Sockel- und Erdgefchofs noch zwei Obergefchoffe vorzufehen. Alsdann empfiehlt es fich, das Sockelgefchofs in gleicher Weife, wie in den eben vorgeführten Bauwerken auszunutzen, im Erdgefchofs die Hörfäle und die Arbeitsräume der Profefforen, der Affiftenten, des Confervators, der Studirenden etc. anzuordnen, das I. Ober-

32I

gefchofs für die Sammlungen zu verwenden und im II. Obergefchofs die Dienftwohnungen unterzubringen.

In folcher Weife ift bei dem 1878—81 von Müller erbauten zoologifchen In-ftitut der Univerfität zu Leipzig verfahren worden. Die Grundriffe des Erd- und I. Obergefchoffes find in Fig. 254 u. 255 ²⁶⁰) wiedergegeben.

Das Gebäude bildet eine etwas fpitzwinkelige Ecke mit zwei gleich langen Flügeln ; in der durch die Halbirungslinie des Eckwinkels gegebenen Axe ift gegen den Hof zu der Hörfaalbau angefügt. Die beiden Flügel haben durchgehende Mittelgänge erhalten. Im Sockelgefchofs befinden fich Aquarien, Hundeftälle, Räume für das Maceriren, Wohnung und Arbeitsraum des Hausmanns, unter dem Hörfaal die

Fig- 255.

Obergefchofs.

\\

V\

» 'b'

°0 A

V»

«3

Lrr©4§fcz.

Tl

---©“4Lr_-.--~==@r=;

Vo r z.

Univerfität zu Leipzig 2(i0).

ferner Wafchküche, Vorraths- und Wirtlifchaftskeller. Das Erd-

demfelben dienenden Luftheizungsöfen gefchofs hat die aus Fig. 254 erfichtliche Raumanordnung erhalten. Der Haupteingang findet von der auch die Haupttreppe untergebracht ift ; in der gleichen Axe find ein gröfserer Vordem die Gänge der beiden Flügelbauten abzweigen , ein Lichthof, der Zugang zum Hörfaal letzterer felbft gelegen. Der Hörfaal befitzt ein ftark anfteigendes Geflühl und reicht in ïolge deffen

Ecke aus fiatt, wo

raum, von

und

noch in das Obergefchofs hinein; die Fenfter befinden fich in den oberen Theilen der Langwände, und überdies ein Deckenlicht vorhanden. Das I. Obergefchofs (big- 255) i^ ausfchliefslich für die

es ift

Sammlungen verwendet, und im II. Obergefchofs find zwei Dienftwohnungen untergebracht.

260) Nach den von Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Herrn Baurath Müller zu Leipzig freundlichft zur Verfügung gedeihen Zeichnungen.

302.

Zoolog.

Inftitut

ZU

Göttingen.

Zwei Nebentreppen und ein Aufzug erleichtern den Verkehr im Gebäude ; aus der anatomifchen Sammlung führt noch eine befondere Lauftreppe in das I. Obergefchofs. Der Dachbodenraum ift völlig ausgebaut, das Dach fehr flach und mit Holzcement gedeckt.

Die Baukoften haben rund 274000 Mark betragen; dazu kommen 41400 Mark für die innere Einrichtung (nur ein kleiner Theil der vorhandenen Einrichtungsgegenftände konnte verwendet werden), 1060 Mark für die Umfriedigung und 2080 Mark für Gartenanlagen.

Ein in baulicher Beziehung, eben fo in feiner Ausrüftung und Einrichtung muftergiltiges Inftitut wird die zoologifche Abtheilung des neuen Mufeums für Naturkunde zu Berlin bilden. Indefs ift die innere Einrichtung deffelben z. Z. noch fo wenig feft ftehend, dafs eine Darftellung deffelben nicht ftatthaft ift. Grundriffe der Gefammtanlage find in den unten genannten Quellen 26x) zu finden.

Für die Univerfität Göttingen wurde 1873—79 ein Neubau, das fog. »natur-hiftorifche Mufeum«, errichtet, welcher zur Aufnahme des zoologifchen und des geologifchen Inftitutes dient (fiehe Fig. 220 u. 221, S. 286).

Das letztere befindet fich im Erdgefchofs, und es war bereits in Art. 259 (S. 287) davon die Rede ; das zoologifche Inftitut nimmt das I. und II. Obergefchofs ein.

Geolog.

Iah.

Fig. 256.

G e 01 0 g.Yor s t.|

S a m xn 1 .

,ïlur

Die im I. Obergefchofs enthaltenen Räumlichkeiten find aus dem Plane in

Fig. 220 zu entnehmen; im II. Obergefchofs befinden fleh über den Aquarien und dem Mikrofkopir-Zimmer Räume für die ethnologifche Sammlung ; alle übrigen Localitäten werden von der zoologifchen Sammlung eingenommen. Die hier in Anwendung gekommenen Sammlungs-fchränke find in der unten ²⁶²) angegebenen Quelle befchrieben und bildlich dargeftellt.

Erdgefchofs.

Fig- 257.

Biolog.

Iah.

Ausstojife Z .

L a b f-

3°3-

Naturwiff.

Inftitute

zu

Lawrence.

Einen Schritt weiter, als in Göttingen, hat man im Staate Kanfas gethan, als man 1886—87 für das geologifche, botanifche und zoologifche Inftitut der Univerfität zu Lawrence nach Emer-

Hors aal

V orr äthe

lïlur

3 »taiiik.

ton's & Haskell's Plänen einen gemeinfchaftlichen Neubau (Fig. 256 bis 259 ²⁶³) ausführte.

In diefem viergefchoffigen Gebäude ift das Attika-Gefchofs hauptfächlich für

10 987 654321 0

Sockelgefchofs.

1:500

10

15

20®

Geologifches, botanifches und zoologifches

261)    Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 127. — Guttstadt, A. Die naturwiflenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886. S. 238.

262)    Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 481.

263)    Nach : Building news, Bd. 44, S. 251, 252.

die anatomifche tind das Erdgefchofs für die geologifche Abtheilung beftimmt; im Sockel- und im Ober-gefchofs befinden fich die Räume des zoologifchen und des botanifchen Inftitutes. Wie die 4 unten flehenden Grundriffe zeigen, zerfällt diefer Bau in 2 Theile, wovon der rechtsfeitige je einen grofsen Sammlungsraum (im Erdgefchofs das botanifche Laboratorium) enthält ; die drei Sammlungsräume find von 3 Seiten beleuchtet, und damit die dem Gebäudeinneren zugekehrte Langwand derfelben ausgiebig erhellt werde, find die Fenfter in der gegenüber liegenden Aufsenmauer in befonders grofsen Abmeffungen ausgeführt worden.

Im linksfeitigen Theile find aufser dem grofsen Hörfaal, welcher durch Sockel- und Erdgefchofs reicht, im Wefentlichen Laboratorien und kleinere Sammlungsräume untergebracht.

b) Zoologifche Stationen.

Zoologifche Stationen find Inftitute, welche dem wiffenfchaftlichen Studium der

Zoologie gewidmet find. In dem-felben wird Unterfuchungs-Material, namentlich Seethiere, für die For-fcher bereit gehalten und diefen die ungeftörte Verfolgung wiffenfchaft-licher Arbeiten (zum Theile Staatsmitteln) ermöglicht.

In demfelben Mafse, als die Beftrebungen der wiffenfchaftlichen Zoologie fich auf das Studium der wir-bellofen Seethiere richteten, machte fich auch das Bedtirfnifs geltend,

Ufer des Meeres felbft Anftalten zu befitzen, in denen den Forfchern alle Hilfsmittel geboten würden, deren fie zu ihren Unterfuchungen bedürfen. Bei der grofsartigen Entwickelung der Methoden nicht mehr möglich, dafs die Einzelnen die technifchen Hilfsmittel, welche fie nothwendig hatten, mit fich führten. Sowohl aus diefem Grunde, als auch weil es eingehender und längerer Studien bedarf, um zu wiffen, welche Thiere wiffen Orten zu finden find, wurden die Stimmen immer lauter und zahlreicher, welche die Einrichtung von zoologifchen Laboratorien Meeresufer verlangten, die mit allen Hilfsmitteln der Unterfuchung geriiftet und fo eingerichtet fein füllten, dafs die Forfcher längere Zeit dort fich aufhalten könnten. Dohm war der erfte, welcher diefen Gedanken durch die 1872 nach Ueber-windung vieler Hinderniffe durchgefetzte Gründung der Stazione zoologica zu Neapel praktifch durchgeführt hat. Diefe grofsartige, 1874 eröffnete Mutteranftalt beruht

3°4-

Aufgabe.

Anatom, i ib

Fig. 258.

Von ätlie

Anatom.

aus

PI ot« or. .

s    f im

0 s t e 0 1 0 -g. Arleitsz.

Torr ätlie

Attika-Gefchofs.

Fig. 259.

B oui. X ab .

ft] Herbarium

1_

S amml.u.lab. f.-Jnsecten

Z 0 01 0 q. lal/

S a in m 1 .

am

war es

Tltr

an ge-

Z 0 010 g.Vorst.

Obergefchofs.

Arch. : Emerton èf Haskell.

Inftitut der Univerfität zu Lawrence 2<i3).

am

aus-

3°5-

Entwickelung.

306.

Bauliche

Anlage.

3°7-

Zoolog.

Laboratorium

zu

Endoume.

auf internationaler Grundlage; fie befitzt ein grofses Gebäude in der Villa reale, des öffentlichen Parkes der Stadt, am Strand, in den unteren Räumen grofse, mit allen Arten von Meerbewohnern befetzte Aquarien, im Obergefchofs mit allen Hilfsmitteln verfehene Studienräume mit Bibliothek, in denen 50 Naturforfcher zu gleicher Zeit arbeiten können.

Dem Beifpiele Dohrris find verschiedene Staaten und gelehrte Gefellfchaften gefolgt, fo dafs gegenwärtig bereits eine gröfsere Zahl von zoologifchen Stationen beftehen, die fich über alle Theile der Erde verbreiten.

Zunächft entftanden die zoologifchen Stationen zu Sebaftopol, Trieft, Sydney und Batavia. Die Vereinigten Staaten befitzen eine grofse Zahl folcher Laboratorien (zu Beaufort, Newport, Wood’s Hall, Cottage City, Salem, Annisquam etc.), deren jedes eine Sonderbeftimmung hat. Holland hat ein verfetz-bares Laboratorium diefer Art eingerichtet, welches an verfchiedenen Stellen benutzt werden kann. In Frankreich hat Duthiers zu Roscoff (bei Morlaix) und zu Banyuls (an der Küfte von Rouffdlon) zoologifche Stationen gegründet; Robin und Pouchet haben die alten Fifchweiher zu Cancarnot in eine kleine Sonder-ftation diefer Art umgewandelt; die gelehrte Gefellfchaft zu Arcachon hat ihr Aquarium den Gelehrten zur Verfügung geftellt; zu Cette und Villefranche wurden kleine Laboratorien für befondere Zwecke errichtet, und endlich wurde zu Endoume (bei Marfeille) ein grofses maritimes Laboratorium erbaut. Zu Newport und Plymouth, eben fo an der portugiefifchen Küfte, find zoologifche Stationen im Entliehen begriffen, und von der ruffifchen Regierung ift zu Archangel eine folche in das Leben gerufen worden. Im Jahre 1888 wurde in Algier, an der Spitze des Hafendammes, ein Aquarium für wiffenfchaftliche Unter-fuchungen unter Viguier’s Leitung eröffnet.

Ueber die bauliche Anlage der in Rede ftehenden zoologifchen Stationen laffen fich allgemeine Anhaltspunkte kaum geben. Die verfchiedenen Inftitute diefer Art dienen, innerhalb der allgemeinen Aufgabe, aus der fie entftanden find, fo ver-fchiedenartigen Sonderzwecken, dafs fchon aus diefem Grunde die bauliche Ge-ftaltung faft in jedem Falle eine andere fein wird. Dazu kommt, dafs der Umfang der einzelnen Anftalten ein ungemein verfchiedener ift, und dafs auch diejenigen Perfönlichkeiten und Corporationen, welche derartige Inftitute in das Leben rufen, von Sonderanfchauungen ausgehen, die einander nicht immer decken.

In Folge deffen wird fich über die Planbildung folcher Baulichkeiten im Allgemeinen nur fagen laffen, dafs man die Aquarien-Räume in das Erdgefchofs der-felben, die Studien- und Arbeitsräume jedoch, die Bibliothek und etwaige andere Sammlungen in das Obergefchofs zu verlegen habe. Sind aufser den Verfuchs-Aquarien auch Schau-Aquarien, die dem gröfseren Publicum zugänglich find, vorhanden, fo werden letztere unter allen Umftänden im Erdgefchofs anzuordnen fein. Bezüglich der Ausführung ift eine fehr folide Conftruction zu empfehlen, da folche Gebäude an der Meeresktifte Wind und Wetter in bedeutendem Mafse ausgefetzt find. Bei der Auswahl der Bauftoffe achte man darauf, dafs diefelben die ent-fprechende Widerftandsfähigkeit gegen die Einwirkungen des Seewaffers befitzen müffen.

Einige Anhaltspunkte für die Grundrifsanordnung der zoologifchen Stationen bieten noch die nachfolgenden zwei Beifpiele.

Das maritime zoologifche Laboratorium zu Endoume (bei Marfeille) wurde nach den Angaben feines Directors Marion von Pangoy erbaut (Fig. 260 bis 262 ²).

Diefe Anftalt ift unmittelbar an der Meeresküfte, auf einem zwifchen zwei Buchten gelegenen Fels errichtet ; die eine der beiden Buchten hat das Boot der Station aufzunehmen ; die andere dient zur Aufbewahrung von Seethieren gewiffer Grofse; in einer derfelben ift, um die Aufternzucht ftudiren zu können, ein Aufternpark angelegt; für das Gebäude wurde die kreuzförmige Grundrifsgeftalt gewählt, um durch

Fig. 260.

.1

Schaubild.

I; ; S

•:

HB

iSffe

2vv;|

ilü mil üa

m^7jr..j]i Tu uni limul I"Jmil' I»*“

-cSÜSà

Hi

I

Mii

j= IllllBmfi 1 itf!H,»itaaKp.jato ym* ™**m**&>_

:|[^^>^u.1T>Mrg^3üh haa'i-lüii' imQfflj e“ü-jj“jl WLfiMl aüjlpj-»' '^j,

’imÊlÊÊlÊÊS&ÊÊSÈ

Sammlungen

Fig. 261.

La

to ra-

toneii

aJ

• ;l

111®

Obergefchofs.

Fig. 262.

"i

[Logg 1

’/.ooo n. Gr.

lafojJrfrJenhaus

Arch. : Paugoy.

b'i

Ih

sïL

^XxXXXkXX.-

X, ° Aquarium „ X

te

.    ° Jg

XXXXXXXXXK

UUUUUUUUÜLJ

□□□□□□□□□□

[❖3

„JörtWfsr

LILju

Terrasse

Pparium|jj%^quariuflt|

EU

Halle

rec

□□□□□

U□□□□□U

E 01 a n. Garten

n□□□□□n

□□□□□

Ln

if

ÎH

SI

A I u ° a r~ i e a ‘

tüi

IQL

0Ï

5Ö

<sO0

M>n=

Erdgefchofs.

Zoologifches Laboratorium zu Endoume ²⁶⁴).

308.

Zoolog.

Station

zu

Neapel.

die gröfsere Façadenentwickelung thunlichft viel Licht dem Inneren, insbefondere den Arbeitsräumen, zuführen zu können.

Das Gebäude befteht aus einem Sockelgefchofs, einem Erd- und 2 Obergefchoffen. Das Sockel-gefchofs enthält einen in den Felfen gehauenen Saal mit einem Wafferbecken von 50cbm Inhalt, worin, ge-fchtitzt vor Licht und Temperatur-Aenderungen, niedere Seethiere auf bewahrt werden. Im Erdgefchofs befinden fich Arbeitszimmer für Studirende mit Aquarien, die Bibliothek, eine Kammer für photographifche Zwecke und die Wohnung des Hauswarts; im I. Obergefchofs find zur Aufnahme von 10 Forfchern fünf Arbeitszimmer, ferner ein Sammlungsraum, das Laboratorium des Directors und eine Kammer für fpectrofkopifche Unterfuchungen untergebracht; das II. Obergefchofs bildet die Wohnung des Directors. Ein hoch geführter Thurm enthält die Haupttreppe und in feinem oberflen Theile Behälter für Seewaffer, aus denen letzteres, um das Leben der niederen Seethiere zu fichera, unter Druck in den Wafferbehälter des Sockel-gefchoffes fliefst. Die Terraffen find zwifchen eifernen Walzbalken gewölbt.

Die Gefammtkoflen waren zu 112 000 Mark (140000 Francs) veranfchlagt.

Der von Dohm in das Leben gerufenen zoologifchen Station zu Neapel ge-fchah bereits in Art. 305 (S. 323) an bevorzugter Stelle Erwähnung. In Fig. 264 bis 266 find die Grundriffe von Keller-, Erd- und Obergefchofs diefes Gebäudes und in Fig. 263 ein Querfchnitt durch daffelbe dargeftellt.

Im mittleren Theile des Kellergefchoffes (Fig. 266) find 3 grofse Behälter für Seewaffer angeordnet, an der Nord- und Südfront je 1 kleinerer Vorrathsbehälter. Unter dem Fufsboden der Kellerräume befindet fich ein vielfach verzweigtes Syftem von Rohrleitungen, welches geftattet, die einzelnen Behälter mit einander in oder aufser Verbindung zu fetzen und die Ableitungs-Canäle des Gebäudes zu fpülen; die Anordnung ift fo getroffen, dafs an den Wafferbehältern und an der Rohrleitung Reparaturen vorgenommen werden können, ohne im geringften den Wafferumlauf zu Hören; hierdurch ift es möglich, den Wärmegrad , die Reinheit und die Klarheit des Seewaffers thunlichft unverändert zu erhalten. Das Rohrfyftem fetzt die Wafferbehälter mit einem kleinen Behälter in Verbindung, welcher in dem an der Weftfeite vorhandenen, blofs unterirdifchen Anbau gelegen ift; letzterer ift zur Aufnahme der Dampfkeffel, der Dampf-mafchinen , einer Dampfluftpumpe aus Hartgummi und von 6 Wafferpumpen, gleichfalls aus Hartgummi, beftimmt. Die zwei gröfsten Pumpen forgen für den Wafferumlauf im grofsen Aquarium, zwei kleinere für die Füllung der Aquarien im Obergefchofs, eine weitere für das Heben frifchen Seewaffers, wenn

Fig. 263.

■1

IE

V* '

Querfchnitt nach MN.

Zoologifche Station

folches nothwendig wird, und die kleinfte Pumpe für das Heben des See- und Süfswaffers in die Behälter unter dem Dach ; diefe Pumpe ift verfetzbar und auch durch Menfchenhand zu betreiben. Aufser diefen Mafchinen und Pumpen enthält der Mafchinenraum noch einen Dampf-Deftillir-Apparat und entfprechende Kohlen- und Coke-Räume. Im Kellergefchofs des Hauptgebäudes befinden fich auch noch eine Küche und einige kleinere Räume zur Aufbewahrung von Geräthen, Aquarium-Glasfcheiben, Fifchereivorrich-

tungen etc.

Fig. 264.

ab 0

lAssis

ratorium.

TI-¹

■ Lab or a* lorium

j'ftirthsqi.

Lab or a-1 torium I

Bibliothek

S-T-

porz.

Vorz

OJ)

-E

Laboratoria m lilii l! * I 1    ? : ftl    b o r

■ lorium

S--

r-

S--

Obergefchofs.

1:500

Fig. 265.

Süd

cd

-I-

q i u a T

Fjür Beschauer A qj u a r i e rt

zx

S--

Dst

■ West

’inêans

cd

A q j u

Fjür Beschauer

arie n

o'ji

Laboratorium¹*

U Nord Erdgefchofs.

Fig. 266.

.g

il

|! ■

==ł

-M

'Küche

Kohle

.-“.-Ai

ir

.y

Durch 2 Treppen fleht das gelammte Kellergefchofs mit dem Erd-gefchofs (Fig. 265), welches im Wefentlichen das dem Publicum zugängliche Schau-Aquarium enthält, in Verbindung ; der Eingang in letzteres und damit auch der Haupteingang in das ganze Gebäude ift an der Oftfeite gelegen. Das Publicum betritt zunächft einen kleinen Vorraum, der durch 2 Drehkreuze vom Aquarium-Saal getrennt ift ; links ift die Caffe, rechts die nach dem Obergefchofs führende Haupttreppe und ein kleiner Privateingang in den Aquarium-Saal für diejenigen, welche befondere Vergünftigung für den Befuch des letzteren geniefsen. Der Aquarium-Saal ift an drei Seiten von gröfseren Behältern umgeben und enthält in der Mitte 2 Reihen kleinerer, von einem darüber gelegenen Lichthof beleuchteter Behälter. Der Raum, in welchem fich das Publicum bewegt, mifft 260 üm, ift von 19 runden, roth verglasten, hoch angebrachten Fenftern erleuchtet; alles übrige Licht fällt durch die Behälter hindurch, fo dafs die Thiere darin bei Weitem beffer beleuchtet find, als der Zufchauer-raum. Durch verfchiedene Thüren fleht der Aquarium - Saal mit den Behälterräumen in Verbindung, fo dafs der durch die Bedienung der Behälter bedingte Verkehr leicht und wenig ftörend für das Publicum gefchieht. Ein kleines Zimmer an der Nordoftecke des Haufes bildet ein kleines Laboratorium mit 2 Ar-beitstifchen und den entfprechenden Studien-Aquarien. An der Weftfeite befinden fich 2 Nebeneingänge für Fifcher und Dienftperfonal.

Kellergefchofs.

Neapel.

zu

Die erwähnte Haupttreppe mündet in die Oft-Loggia des Oberge-fchoffes (Fig. 264) aus; aufserdem find auch an der Well- und Südfeite Loggien vorhanden, welche fowohl aus klimatifchen, wie decorativen

und conftructiven Gründen angeordnet find. Die Loggia an der Weiftfeite ift durch Fenfter gefchloffen, während an der Nordfeite das grofse Laboratorium gelegen ift, welches von der Sonne nicht getroffen wird; letzteres ift von dem dahinter gelegenen Bibliothek-Raum durch den Lichthof getrennt. Beide Säle reichen bis unter das flache Dach (Fig. 263); die Beftimmung der zu beiden Seiten derfelben gelegenen kleineren Räume ift aus dem Plan in Fig. 264 erfichtlich.

Im grofsen Laboratoriums-Saal befinden fich, aufser grofsen Schränken an der Oft-, Süd- und Weft-feite, die Arbeits- oder Studien-Aquarien , welche in 2 Stockwerken mit je 10 Abtheilungen Raum genug bilden, um 20 Forfchern die Möglichkeit zur Aufbewahrung und Züchtung lebenden Unterfuchungs-Materials zu bieten ; jeden Abend wird die gefammte Waffermenge diefer Behälter erneuert, während am Tage und in der Nacht das Waffer des oberen Stockwerkes diefer Behälter durch feine Rohre in das untere Stockwerk abfliefst und dabei noch eine • beliebige Zahl ganz kleiner beweglicher Behälter oder Glasgefäfse durchftrömt, welche zur Ifolation von Eiern, Larven oder beftimmter Thiere den einzelnen Naturforfchern zur Verfügung flehen ; die Studien-Aquarien empfangen ihr Licht von beiden Seiten. An den 2 grofsen Fenftern der Nordfront flehen 6 Arbeitstifche, über denen eine auf eifernen Säulen ruhende

Fig. 267.

FA

-Ki

lit

SB

~    -i?

JWl':

SS

Miii iii'ipw

//

---'

mm

Zoologifche Station im Helderdeich ²⁶⁶).

und mittels zweier eiferner Treppen erreichbare Plattform (Fig. 263) angebracht ift; letztere trägt gleichfalls 6 Arbeitstifche, welche ihr Licht aus der Hälfte der 3 grofsen Saalfenfter erhalten. Von diefer Plattform führen einige Stufen auf die den Saal an drei Seiten umgebende Galerie, welche die Local-Sammlung des Golfes aufzunehmen beftimmt ift.

Der Fufsboden der Galerie im grofsen Laboratorium ift auf gleicher Höhe mit dem Halbgefchofs, welches über den im Obergefchofs an der Oft- und Weft-Front befindlichen Räumen gelegen ift; in diefem Gefchofs find 12 Zimmer und Kammern untergebracht, die theils zu Laboratorien mit Arbeitstifchen und Aquarien eingerichtet, theils als Wohnungen für Wärter oder als Vorrathsräume dienen.

Die Koften diefes Gebäudes haben, einfchl. der Einrichtung der Aquarien-Behälter, der Dampfkeffel und Mafchinen, der Ausrüftung der Laboratorien, der Gaseinrichtung, des Mobiliars, der Inftrumente, der Chemikalien, der Boote etc. rund 296000 Mark (= 370000 Francs) betragen ²⁶⁵).

Mitte der achtziger Jahre ift unmittelbar neben dem Gebäude der zoologifchen Station und im An-fchlufs. an daffelbe ein für Phyfiologie und phyfiologifche Chemie beftimmter Neubau in Angriff genommen und 1888 vollendet worden ; die urfprüngliche Station gehört nach wie vor der morphologifchen Forfchung an.

3°9-

Bewegliche

Bauwerke.

Es beftehen hie und da auch bewegliche Bauwerke, welche in kleinerem Mafs-ftabe die Aufgaben der zoologifchen Stationen zu fördern haben. Es find dies meift eingefchoffige Holzbauten, als Laboratorium eingerichtet, die leicht aus einander genommen und an anderen Orten wieder aufgeflellt werden können (vergl. Fig. 267 ³) und das in Art. 305, S. 324 über Holland Gefagte ⁴).

Literatur

über »Zoologifche Inftitute«.

Martin, Ph. L. . Dermoplaftik und Mufeologie etc. Weimar 1870.

Dohrn, A. Der gegenwärtige Stand der Zoologie und die Gründung zoologifcher Stationen. Preufs. Jahrb., Bd. 30 (1872), S. 137.

Befchreibung des Gebäudes und der Einrichtung der Zoologifchen Station (zu Neapel). Erfter Jahresbericht der zoolog. Station zu Neapel 1876, S. 1.

Befchrijving van het Zoölogifch Station. Eerfle Jaarverslag omtrent het Zodlogifch Station der Neder-landfche Dierkundige Vereeniging. ’s Gravenhage 1876. S. 18.

Zoologifches Inftitut zu Kiel. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 437.

Möbius, K. Das neue zoologifche Inftitut der Univerfität Kiel. Zoolog. Anzeiger 1881, No. 100.

Die Königliche landwirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1881. S. 25 : Die zoologifche Sammlung; S. 27 : Das tliierphyfiologifche Laboratorium.

Möbius, K. Rathfchläge für den Bau und die innere Einrichtung zoologifcher Mufeen. Zoolog. Anzeiger 1884, S. 378. — Auszug daraus: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 420.

The biological laboratory of the Johns Hopkins univerßty, Science, Bd. 3, S. 350.

Marine zoological laboratories. Nature, Bd. 29, S. 16.

Tarr, R. S. American fummer zoological ßations. Nature, Bd. 31, S. 174.

Laboratoire de zoologie marine a Endoume. Conßruction moderne, Jahrg. 2, S. 88 u. PI. 14.

WuLLiAM & Farge. Le recueil d'architecture. Paris.

14e année, f. 32, 33, 43 : Laboratoire de zoologie marine a Endoume ; von Paugoy.

Croquis d’architecture. Intime club. Paris.

igerne année, No. III, f. 1—4: Un aquarimn maritime.

31°.

Ge-

fchich tliches.

C. Medieinifehe Lehranftalten der Univerfitäten.

Von Ludwig v. Tiedemann.

8. Kapitel.

Allgemeines.

Die zur Ertheilung medicinifchen Unterrichtes beftimmten Gebäude haben fich je nach den Bedingungen, welchen lie ihren Urfprung verdanken, in der verfchieden-artigften Weife entwickelt. In Deutfchland und Oefterreich-Ungarn hat der Staat faft ausfchliefslich die Fürforge für die Univerfitäten übernommen; an diefen nimmt die medieinifehe Wiffenfchaft den Rang einer felbftändigen Facultät ein, und diefem glücklichen Umftande ift es zu danken, dafs die medicinifchen Lehranftalten fich in den genannten Ländern in vollkommenftem Mafse zu Pflanzftätten der Wiffenfchaft, fowohl in der Richtung der felbftändigen Forfchung, wie der Unterrichtsertheilung, herausgebildet haben. Wo dagegen die Gemeinden die Univerfitäten unterhalten, wie in Frankreich, zum Theile auch in England und Amerika, liegt es nahe, die wiffenfchaftliche Lehranftalt mit der den Gemeinden gleichfalls obliegenden Krankenpflege in den grofsen öffentlichen Kranken-Heilanftalten zu vereinigen. Die Lehrer der medicinifchen Schulen find häufig zugleich die leitenden Aerzte der Heilanftalten und dadurch genöthigt, ihre Arbeitskraft und Zeit zwifchen der praktifchen Ausübung des Berufes und der Lehrthätigkeit zu theilen. Wenn diefe Einrichtung auch den unverkennbaren Vorzug hat, den Studirenden der Medicin ein reichhaltiges Kranken-Material zur Verfügung zu ftellen und fie in der praktifchen Behandlung der Kranken weit zu fördern, fo mufs doch die wiffenfchaftliche Ausbildung der-felben darunter leiden.

In baulicher Beziehung haben diefe ausländifchen Medicin-Schulen ein von deutfehen Univerfitäts-Lehranflalten völlig abweichendes Gepräge. Gewöhnlich werden fämmtliche Anftalten zur Ertheilung wiffenfchaftlichen Unterrichtes in der Anatomie, Pathologie, Phyfiologie, Pharmakologie und, abweichend von Deutfchland und Oefterreich-Ungarn, auch Chemie und Pharmaceutik in einem gemeinfchaftlichen Gebäude, meiftens fogar zufammen mit den anderen Facultäten, untergebracht, als deren grofs-artigftes Beifpiel die z. Z. im Bau begriffene, zur Sorbonne gehörige medieinifehe Schule von Paris ²⁶⁸) anzuführen ift. Die deutfehe Klinik wird in Frankreich durch die öffentlichen Krankenhäufer vertreten, denen die unentbehrlichen Räume für Abhaltung des Unterrichtes hinzugefügt find. Andere Neubauten gröfseren Umfanges flehen in Bordeaux bevor und find in Lyon kürzlich vollendet worden.

Die unvollkommenften Einrichtungen finden fich in Amerika, wo die Univerfitäten, und befonders die medicinifchen Schulen, nicht einmal immer durch die Gemeinden , fondern zuweilen fogar durch Privat-Speculation, alfo zum Zwecke des Gelderwerbes, in das Leben gerufen werden. Dort mufs das ganze Gebiet der

268) Ein nicht mehr ganz zutreffender Grundrifs ift veröffentlicht in : Croquis d'architecture. Intime chib. 1883, No. X, f. 6 u. No. XI, f. i, 2.

medicinifchen Wiffenfchaften zuweilen in unanfehnlichen Gebäuden von wenigen hundert Quadratmetern Grundfläche gelehrt werden. Andererfeits ih nicht zu verkennen, dafs diefer völlig freien Entwickelung einige Lehranftalten für befondere Zweiggebiete ihren Urfprung verdanken, die an deutfchen Univerfitäten bisher nicht vertreten find. So befitzt Amerika z. B. gegenwärtig 13 Heilanftalten für Lehre der Homöopathie, 19 Hochfchulen für Zahnheilkunde und 19 Anhalten zur Ausbildung von Apothekern.

Es fehlt indeffen auch in Amerika nicht an grofsartigen medicinifchen Lehranftalten, die dann durch Privatftiftungen in das Leben gerufen wurden, z. B. das John Hopkins- Hofpital in Baltimore, die VanderbiU-Stiftu n g in New-York u. a. Diefe mit einem Aufwande von vielen Millionen errichteten Anhalten find indeffen in erher Reihe Krankenhäufer, mit denen medicinifche Lehranhalten mehr neben-fächlich verbunden find.

Unter den Medicin-Schulen des britifchen Königreiches ²⁶⁹) hehen diejenigen Schottlands den deutfchen Unterrichtsanhalten am nächhen, und unter diefen nimmt Edinburg den erhen Rang ein. An den alten englifchen Univerfitäten von Oxford und Cambridge ih das medicinifche Fach kaum nothdürftig vertreten, wenn fie auch in neueher Zeit bemüht gewefen find, ihre Einrichtungen für medicinifchen und naturwiffenfchaftlichen Unterricht einigermafsen zu vervollkommnen. In Glasgow find für den Unterricht und . praktifche Uebungen in medicinifchen Fächern einige Räume im allgemeinen Collegienhaufe eingerichtet, unter welchen diejenigen für Anatomie in befonderem Anbau verhältnifsmäfsig am behen ausgehattet find.

In Deutfchland hat der Bau medicinifcher Lehranhalten erh in den letzten zwei Jahrzehnten einen merklichen Auffchwung genommen. Nur wenige Univerfitäten befafsen im vorigen Jahrhundert für diefen Zweck errichtete eigene Gebäude, meihens nur Anatomien ; felbh Gelehrte von hohem Ruf liefsen in ihren Privatwohnungen die Räume zur Abhaltung ihrer Vorlefungen und Curfe herrichten. Als ein wefent-licher Fortfehritt wurde es fchon empfunden, als in der erhen Hälfte diefes Jahr-hundertes der Staat den Univerfitäten verfügbare alte Gebäude zu medicinifchen Unterrichtszwecken nebh den nothwendighen Mitteln zu ihrer baulichen Inhand-fetzung überwies. Die Errichtung neuer Baulichkeiten eigens für diefen Zweck fällt gröfstentheils erh in die Mitte und zweite Hälfte diefes Jahrhundertes. Aber auch diefe Gebäude, welche vor kaum 20 Jahren entbanden und dem damaligen Stande der Wiffenfchaft in vollkommenhem Mafse entfprachen, werden jetzt, nach der rafchen Entwickelung der medicinifchen Wiffenfchaften, als derart veraltet und unzulänglich angefehen, dafs fie gröfstentheils nicht mehr durch Um- und Erweiterungsbauten zweckentfprechend umgehaltet werden können, fondera durch Neubauten erfetzt werden müffen. Wer wollte es vorherfehen, in wie ferner Zeit ein gleiches Schickfal den wiffenfchaftlichen Lehranhalten bevorheht, die jetzt der Stolz unterer medicinifchen Facultäten find ?

von

3«-

Bauliche

Bedürfnifle.

Die Studirenden

In Deutfchland zerfällt das Studium der Medicin in zwei Hauptabfchnitte, denen der erhere fich vorzugsweife mit den vorbereitenden Naturwiffenfchaften be-fchäftigt und in dem tentamen phyfocurn feinen Abfchlufs findet, der Medicin lernen in den erhen Semehern die Anatomie des menfchlichen Körpers und die Formenbildung aller feiner Organe kennen; fie werden ferner vertraut ge-

269) Siehe: Pascal, J. L. Les bibliothèques et les facultés de médecine e7i Angleterre. Revue gén. de l arch. 1884, S. 53 u. PL 18, 19, 97, 155, 207, 260.

macht mit den Grundzügen der Phyfiologie, d. h. der Lehre von der Thätigkeit der einzelnen Organe, ihrer Zweckbeftimmung, dem Wefen und den Grundbedingungen des Lebens und der Lebenserfcheinungen.

Nach Ablegung des tentamen phyfocum befchäftigen lieh die »Candidaten der Medicin« mit den krankhaften Erfcheinungen im menfchlichen Körper, die he in theoretifchen Vorlefungen und durch Section der Leichen, fo wie durch Anfchauung und chemifche Unterfuchung der erkrankten Organe im pathologifchen Inftitut kennen lernen, und endlich werden die Mittel, welche zur Heilung der verfchiedenen Krankheitserfcheinungen führen, in den Kliniken fowohl theoretifch gelehrt, wie auch durch Behandlung der Kranken praktifch geübt.

Nahe verwandt mit dem pathologifchen Inftitut und häufig mit ihm in einem Gebäude vereinigt ift das pharmakologifche Inftitut, in dem die Wirkung der Arzneimittel und ihre Zufammenfetzung erforfcht und gelehrt wird. In neuerer Zeit reiht fich an diefe Claffe wiffenfchaftlicher Lehranftalten noch das hygienifche Inftitut, welches beftimmt ift, die Grundbedingungen der Gefundheitspfiege, die Ur-fachen der Krankheitsentftehungen und die Mittel, diefen vorzubeugen, feft zu ftellen.

Die Kliniken vereinigen das Krankenhaus mit dem Lehrgebäude, und die auf allen Gebieten der Wiffenfchaft bei dem wachfenden Umfang des Stoffes nothwendig werdende Theilung der Arbeit, welche ein um fo tieferes Eindringen in die Zweig-wiffenfehaften bezweckt, hat die Kliniken, welche zu einer gut ausgerüfteten Uni-verfität gehören, zu einer ziemlich anfehnlichen Zahl anwachfen laffen. So wurden noch vor wenigen Jahrzehnten nur äufsere Verletzungen oder äufserlich fichtbare Krankheitserfcheinungen auf operativem Wege geheilt, und die chirurgifche Klinik pflegte nur eine Unterabtheilung der allgemeinen Klinik zu fein. Nachdem fich die Chirurgie aber Schritt für Schritt auch die meiften inneren Organe des menfchlichen Körpers erobert hat und auch eine grofse Zahl innerer krankhafter Erfcheinungen mit Erfolg durch das Meffer des Chirurgen bekämpft wird, ift die felbftändige chirurgifche Klinik nicht allein zu einer der gröfsten und wichtigften Lehranftalten der Univerfität angewachfen ; fondera fie hat fogar einige Zweigfächer, nämlich die Behandlung des Auges und des Ohres, als felbftändige Wiffenfchaften abgeben miiffen. Auch das Gebiet der inneren Krankheiten ift bereits zu umfangreich geworden, um von einzelnen Gelehrten vollkommen beherrfcht zu werden, und man hat defshalb bereits an einigen Univerfitäten für die Hautkrankheiten und Syphilis befondere Lehrftiihle und felbftändige Gebäude für diefe errichtet. Zur Behandlung der Gemiithskrankheiten find an kleineren Univerfitäten nur Unterabtheilungen der inneren oder medicinifchen Klinik vorgefehen ; in Strafsburg hat man ein felbftändiges Gebäude dafür errichtet, und wenn an den preufsifchen Univerfitäten diefes Beifpiel bis jetzt nur in fehr be-fchränktem Mafsftabe Nachahmung gefunden hat, fo liegt dies daran, dafs die Land-Irren-Anftalten häufig in der Nähe der Univerfitätsftädte errichtet wurden und geeignete Gelegenheit boten, dem betreffenden Anftalts-Director das Lehramt der Irrenheilkunde (Pfychiatrie) zu übertragen.

Die befondere Behandlung des weiblichen Körpers hat von jeher die Errichtung eigener Lehranftalten erfordert, die früher häufig mit den von den Gemeinden errichteten Gebärhäufern und Hebammen-Lehranftalten vereinigt waren. Neuere Lehrgebäude diefer Art haben neben der eigentlichen Entbindungs-Anftalt noch eine zur Behandlung befonderer Frauenkrankheiten beftimmte (gynäkologifche) Abtheilung und pflegen dann mit dem Gefammtnamen Frauen-Kliniken bezeichnet zu werden.

Einen befonderen Zweig der Medicin bildet die Thierarzneikunde, und wo derfelbe an einer Uni-verfität vertreten ift, bedarf es auch befonderer Baulichkeiten hierfür. Da indefs bereits im vorhergehenden Bande diefes »Handbuches« die Thierarzneifchulen behandelt worden find, werden diefelben in der Folge eine weitere Berückfichtigung nicht finden.

3Ï2.

Bauftellen

und

Wir haben hiermit in grofsen Umriffen die baulichen Bedürfniffe angedeutet, welche für die medicinifche Facultät unferer Univerfitäten zu befriedigen find. Nach welchen Grundfätzen hierbei zu verfahren ift und bisher verfahren wurde, foil dem- Gruppimng. nächft erörtert werden. Hierbei kommt zunächft die Auswahl geeigneter Bauftellen in Betracht. Der Wunfch, alle Univerfitäts-Lehranftalten auf einem gemeinfchaftlichen Grundftücke zu vereinigen, wird fich, wie bereits in Art. 21 (S. 15) gefagt worden ift, nur in feltenen Fällen verwirklichen laffen, und es liegt hierfür in der That auch nur in befchränktem Mafse ein Bedürfnifs vor. Eine engere Verwandtfchaft, die eine benachbarte Lage wünfchenswerth macht, befteht hauptfächlich zwifchen den natur-wiffenfchaftlich-medicinifchen und den zur philofophifchen Facultät gehörigen natur-wiffenfchaftlichen Lehranftalten, namentlich dem zoologifch-zootomifchen und dem anatomifchen Inftitut. Die Zootomie oder vergleichende Anatomie fteht in fo engem Zufammenhange mit der menfchlichen Anatomie, dafs fie von jedem Studirenden der Medicin gehört werden mufs und defshalb zuweilen fogar mit der Anatomie unter einem Dache vereinigt wird (z. B. in Giefsen, eben fo in einem Entwurf für Breslau etc.).

wird.

Unterricht mit dem pathologifchen Inftitut vereinigt; in Berlin findet fich die be

Selbft die wünfchenswerthe Vereinigung aller medicinifchen Inftitute ftöfst bei den meiften neuen Anlagen auf Schwierigkeiten, weil — in den gröfseren Univerfi-tätsftädten wenigftens -— Bauplätze von genügender Gröfse in der Regel entweder gar nicht oder doch nur mit unverhältnifsmäfsig grofsen Koften zu haben find. Editer den preufsifchen Univerfitäten find nur Kiel und Halle als folche zu nennen, bei denen diefe Vereinigung hat verwirklicht werden können. Wenn eine Trennung in Gruppen nothwendig wird, fo liegt der Gedanke nahe, diejenigen Anftalten zu einer Gruppe zu vereinigen, welche von Studenten gleicher Semefter befucht werden, d. h. die Anatomie und das phyfiologifche Inftitut find in eine, die Kliniken, das patho-logifche und pharmakologifche Inftitut in die andere Gruppe zu verlegen. In der That findet fich diefe Eintheilung wiederholt vor. Sie ift in Bonn zur Ausführung gekommen, wo man die beiden erftgenannten Anftalten in Vereinigung mit den naturwiffenfchaftlichen Lehranftalten für Botanik, Zoologie, Chemie und Mineralogie nach Poppelsdorf verlegt hat, und die Ausführung nach gleichen Grundfätzen fteht in Göttingen und Breslau bevor. Ganz einwandfrei ift diefe Trennung indeffen nicht, weil die Anatomie in der Regel zugleich zu den fog. akiurgifchen Curfen, d. h. Uebungen der Studirenden im Operiren an Leichen und zum Studium der topo-graphifchen Anatomie, d. i. der bei Operationen wichtigen örtlichen Beftimmung der inneren Organe des Körpers, alfo von den Studirenden fpäterer Semefter benutzt In Marburg, Göttingen und Breslau werden die Räumlichkeiten für diefen

treffende Einrichtung in der chirurgifchen Klinik etc.

Sehr wichtig ift aber die Vereinigung der Kliniken auf gemeinfamem Bauplatz, und zwar nicht allein im Intereffe einer vollkommenen Zeitausnutzung für den Unterricht, fondern auch wegen der praktifchen Vortheile, welche mit einer gemeinfchaftlichen Verwaltung und einer Sammelanlage des Koch- und \\ afchbetriebes zu erreichen find. Das pathologifche Inftitut wird mit den Kliniken zweckmäfsig vereinigt, weil die Leichen der in den Kliniken Verftorbenen dort geöffnet und für den

t?

e

X a

TTrrr^ U

e

Fig. 268.

/-

-O

//

<b

1

F r a a

i e r

A. a

V-

.3

V''

O

13

Pdanmogiscfies Onst.

cP

s

.V

il

if

iwrtrtSäi

3

knÄÄ^ÄASÄiM

S D im .1 9 P TJ o s q. Y

v*i

:o]

Z*’

5»

«

m

«

«I

mam

f©i§g

fO

SL

RüSA

.

»

15 S3 «2F

-elle.

IS

i

3

i

4

I

?

m

K

IHitl

«

♦

ES

I

mi

g

s

ïmÊËm

111

9 if a s i

S

t r a.

S

r

WUPI

[O]

Û

rLi

S3H

Sr/J

I

]0"<3 C* () O Ö ®

l-haus

£

e

3

1 Tl

b

e

Medicinifche Lehranftalten der Univerfität zu Halle.

s-

8~

Arch. : v. Tiedemann.

1:2000

Ke¹^]

jWirTTsclij

- G e ~b d e.

as

S3

Magi

;lsk]

S--

s—

5—

8-

S-

s—

£

:

Pa

Cl

w

\

__i

A

mm

:

K

i

î

ISIS

LOJ

• A

IJTEJJ

3

*

rCi

j m

i •

-I

m

I i

■BS

©

IV

a

>

ffi

«I

Fig. 269.

€>—©

Bf

v}

p*

.1

Ti

VÊ!

pa

& a¹!

O <51

■o <3 g

mg

1

Klinik

ni»

aTf!

p\<

v\

ft

,i

‘»21

p-:

k™

M

li— 1<

"fj

Ü⁹

s?

©    © Pa®

(«T’O    @>

<3 a

IP

§§J|

Et

Osjj

>f?4

Medicinifche Lehranftalten der Univerlität zu Strafsburg²⁷¹).

©.

um§>

Jnst.

Pa

W*

II

is

;>■;

WJ

**?:{

£¥ ©

■^PP

wiffenfchaftlichen Unterricht verwer-thet werden können. In ganz grofsen Städten, wie Berlin, ift auch eine Vereinigung aller Kliniken auf gemeinfchaft-lichem Bauplatz nicht erreichbar, weil es hierzu an ausreichend grofsen Bauteilen überhaupt fehlt. Es mufs in folchen Fällen genügen, wenn die Entfernung der einzelnen Anftalten von einander keine allzu grofse ift. Dafs hierbei die gemein-fame klinifche Verwaltung aufgegeben werden mufs, ift nur ein geringer Nachtheil, weil in fo bedeutenden Univerfi-täten der grofse Umfang der einzelnen Klinik einen Wirth-fchaftsbetrieb er-giebt, der eine Zu-fammenlegung des-felben für mehrere Anftalten minder wichtig erscheinen läfft.

Bei der Stellung der Gebäude auf dem Bauplatz ift felbft-verftändlich darauf Rückficht zu fteh-men, dafs jede einzelne Anftalt einen möglichst unmittelbaren Ausgang nach einer öffentlichen Verkehrsftrafse er-

313-

Gefammt-

anlage.

314-

Beifpiel

I.

3*5-

Beifpiel

II.

316.

Beifpiel

III.

hält. Die Erfüllung diefer Bedingung ift nicht allein bei den Kliniken wichtig, um das hinter den Gebäuden liegende Gartenland als Aufenthaltsort für die in Genefung begriffenen Kranken gegen den äufseren Verkehr abzufchliefsen ; fondern auch die rein wiffenfchaftlichen Anftalten können eines gewiffen Zubehörs an Höfen, Thier-ftallungen und anderen Nebengebäuden nicht entbehren, deren Lage an öffentlichen Verkehrswegen aus nahe liegenden Gründen nicht rathfam ift. Eine Anordnung, welche ein gröfseres Grundftiick nur an einer Stelle mit einem Zugang verfieht, um die Zugänge zu den einzelnen Gebäuden im Inneren des Bauplatzes zu verzweigen, würde an fich fehlerhaft fein und fich nur da rechtfertigen laffen, wo das Grundftück nicht genügende Strafsenfronten befitzt, um jedes Gebäude mit einem unmittelbaren Zugang zu verfehen.

Diefer Ausweg ift in Bonn ²⁷⁰) gewählt worden, weil dort die nur verhältnifsmäfsig kurze Theater-ftrafse bei überdies noch unbequemen Steigungsverhältniffen nicht genügenden Raum für die drei grofsen klinifchen Inftitute lieferte.

Bei den klinifchen Anftalten in Halle (Fig. 268) konnten an die Magdeburger Strafse zwei der Kliniken und das Oekonomie- und Verwaltungsgebäude verlegt werden ; die Anatomie erhielt einen Zugang von der Strafse vor dem Steinthor, und zur Gewinnung weiterer Zugänge fah man fich genöthigt, das Innere des Baugeländes durch Privatftrafsen aufzufchliefsen, weil der Franzofenweg, der daffelbe an der Weftfeite begrenzt, als Fufsweg mit fteilen Steigungsverhältniffen für diefen Zweck nicht genügte.

Eine diefer Privatftrafsen fchafft Zugänge für die medicinifche und Augen-Klinik, fo wie für das pathologifche Inftitut, die andere für das phyfiologifche Inftitut. Die Verlängerung der letzteren hat gleichzeitig den Verkehr nach der Beerdigungs - Capelle im pathologifchen Inftitut zu vermitteln. Diefer Weg wird durch fteile Böfchungen dem Anblick von den Kliniken her, mit Ausnahme der Augen-Klinik, entzogen. Auf eine ähnliche Anordnung ift in allen Fällen wegen der nöthigen Rückftchtnahme auf die Kranken in den Kliniken Werth zu legen.

Trotz der befchränlcten Bauftelle ift man auch in Strafsburg nach diefem Grundfatz verfahren. Wir theilen den Lageplan der dortigen klinifchen Anftalten in Fig. 269 ²⁷¹) mit.

Das lang geftreckte und durchaus unregelmäfsig umgrenzte Grundftück ift zur Gewinnung genügender Zugänge der Länge nach von einer Strafse durchfchnitten, chirurgifchen Klinik

logifchen Inftitut liegen. Die Gebäudegruppe, in der Leichen als Unterrichts-Material verwerthet werden, liegt getrennt von den Kliniken, und zwifchen beide Gruppen fchiebt fich das Gebäude für chemifche Phyfiologie. Die Kliniken für innere Krankheiten und Augenheilkunde konnten auf der befchränkten Bauftelle keinen Raum mehr finden.

Ein weiteres beachtenswerthes Beifpiel für eine zweckmäfsige Anlage klinifcher Gebäude liefert Heidelberg ²⁷²). Nirgends ift mit gleicher Sorgfalt, wie hier, die Trennung des Verkehres der poliklinifchen Kranken und der Studenten von den Kranken der Klinik durchgeführt. Man hat dies erreicht durch Verlegung der gefammten Poliklinik für innere Krankheiten und Chirurgie in ein befonderes Gebäude, das fog. Verwaltungsgebäude, das unter gefchickter Verwerthung einer tief in das Grundftück einfehneidenden Ecke im Mittelpunkt der ganzen Gebäudegruppe und doch an drei verfchiedenen Stellen im Haufe wird von zwei Profefforen der inneren Medicin und einem Wundarzt

an der die Eingänge zur Frauen-Klinik dem für Anatomie und Pathologie gemeinfam errichteten Gebäude und dem phyfio-

der

einer öffentlichen Verkehrsftrafse gelegen ift. An

die Poliklinik abgehalten und unterrichtlich verwerthet; die Krankenhäufer werden vom Publicum gar nicht und von den Studenten nur unter Führung der Profefforen betreten. Blofs die Augen-Klinik, deren Poliklinik weniger zahlreich ift, und die Klinik für Syphilis, welche eine Abfonderung erfordert, liegen

den öffentlichen Strafsen. Der Operations-Saal der chirurgifchen Klinik ift

getrennt und unmittelbar an nicht im Verwaltungsgebäude, fondern in einem Einzelbau der chirurgifchen Abtheilung untergebracht.

der Strafse, von den anderen Anftalten abgewendet.

Das pathologifche Inftitut liegt auch hier unmittelbar an Die medicinifch-chirurgifchen Gebäude und die Augen-Klinik find unter einander, fo wie mit den Wirth-

fchaftsgebäuden durch bedeckte, aber beiderfeits offene Gänge verbunden.

270)    Siehe: Centralbl. der Bauverw. 1883, S. 3x3.

271)    Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Regierungs-Baumeifters Bleich in Strafsburg.

272)    Siehe: Knauff, F. Das neue academifche Krankenhaus in Heidelberg. München 1879.

¹

Facf.-Repr. nach: Science, Bd. 3, S. 353.

²

Nach: Wulliam & Farge. Le recueil d'architecture. Paris. 14e année,/. 32, 33, 43 — und: La conßruction moderne, Jahrg. 2, S. 88 u. PI. 14.

³

   Facf.-Repr. nach: Eerfte Jaarverslag omtrent het Zoölogifch Station der Nederlandfche Dierkundige Vereeniging. ’s Gravenhage 1876.

⁴

   Bei Abfaffung des vorliegenden Kapitels wurde Verf. von Herrn Mufeums-Infpector Profeffor Dr. v. Koch in Darmftadt vielfach unterftützt, wofür demfelben hiermit der Dank ausgefprochen wird.

Literatur

über »Medicinifche Lehranftalten im Allgemeinen«.

PASCAL, J. L. Les bibliothèques et les facultés de niédecine en Angleterre. Revue gén. de Larch. 1884, S- 53! 97! 155, 207, 260 u. PL 18, 19.

Gourlier , Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et conftruits en France depuis le commencement du XIXme Ji'ecle. Paris 184 5 — 50.

vol, PI. 24e), 250 : Hôpital a Paris (clinique de la faculté) de médecine.

Leeds fehool of medicine. Builder, Bd. 23, S. 465.

Zufammenftellung der bemerkenswertheren Preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1877 in der Ausführung begriffen gewefen find. VII. Univerfitätsbauten. Zeitfchr. f. Bauw. 1878, S. 109..

Faculté de médecine a Paris. Semaine des confi. 1878 — 791 S. 427, 438.

Knauff, F. Das neue academifche Krankenhaus in Heidelberg. München 1879.

Mannkopff, E. Ueber das Programm zum Neubau der medicinifchen Klinik zu Marburg. Marburg 1879.

Zufammenftellung der bemerkenswertheren Preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des jahres 1878 in der Ausführung begriffen gewefen find. VII. Univerfitätsbauten. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 433-

Zufammenftellung der bemerkenswertheren Preufsifchen Staatsbauten, welche im Jahre 1880 in der Ausführung begriffen gewefen find. VIII. Univerfitätsbauten. Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. 472.

Tiedemann, v. Die medicinifchen Lehrinllitute der Univerfität in Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 150, 158, 166, 176, 208, 218, 226. — Auch als Sonderabdruck erfchienen : Berlin 1882.

Bergmann. Die Univerfitäts-Inflitute in Halle a. S. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1881, S. 310.

Llofpital, adapted to the fite of univerfity college hofpital, London. Building neivs, Bd. 41, S. 104.

Die klinifehen Univerfitäts-Anhalten in der Ziegelftrafse zu Berlin. Deutfche Bauz. 1882, S. 219.

ENDELL & Frommann. Statillifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einlchL 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. i,VII—IX: Univerfitätsbauten, wiffen-fchaftliche und kitnftlerifche Inftitute und Sammlungen etc. Berlin 1883. S. 146 ff.

Reinickk, E. Die klinifehen Neubauten der Univerfität Bonn. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 313. — Centralbl. f. allg. Gefundh. 1883, S. 354. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1883.

Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität Strafsburg. Strafsburg 1884.

Froebel, H. Klinifche Neubauten der Univerfität in Budapeft. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 74-

Bericht über die Allgemeine deutfche Ausheilung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens. Berlin 1882—83. Herausg. von P. BoerNER. II. Band. Breslau 1885. S. 131 : Die Univerfitäts-Kliniken.

Feftfchrift für die 58. Verfammlung deutfeher Naturforfcher und Aerzte. — Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Inftitute und die naturhiftorifchen Sammlungen der Stadt Strafsburg.

Zufammenftellung der bemerkenswertheren Preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1883 in der Ausführung begriffen gewefen find. XI. Hofpitäler und Krankenhäufer, Bäder, Blinden- und Taubftummen-Anftalten. Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 131.

zur

Guttstadt, A. Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Fefllchrift 59. Verfammlung deutfeher Naturforfcher und Aerzte. Berlin 1886.

Zufammenftellung der bemerkenswertheren preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1885 in der Ausführung begriffen gewefen find. VIII : Univerfitätsbauten. XI : Hofpitäler und Krankenhäufer, Bäder, Blinden- und Taubftummen-Anftalten. Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 34&, 47°-

The univerfity of Durham college of medicine, Aewcaflle-on- Tyne. Building news, Bd. 54> S. 106.

HAUPTMANN, E. G. Die medicinifchen Fakultäten des Deutfchen Reichs, Deutfch-Oefterreichs, der deutlichen Schweiz und der ruffifchen Oftfee-Provinzen, fowie die mit ihnen verbundenen klinifehen

Anftalten, medicinifchen und naturwiffenfchaftlichen Inftitute und Sammlungen.

Leipzig 1888.

Meyer, G.

Die aufserdeutfehen medicinifchen Facultäten, fowie die mit ihnen verbundenen klinifehen Anftalten, medicinifchen und naturwiffenfchaftlichen Inftitute und Sammlungen. Leipzig 1888.

Croquis d'architecture. Lntime club. Paris.

1872, No. LI, f. 3 : Une école de niédecine.

1874, No. LL, f. 3 : Une académie de niédecine.

1877,    No.. V, f. S : École de médecine exécutée a Geneve.

A 0. VLL1, J. I 3 ) . Faculté pe médecine et de pharmacie de Bordeaux.

1878,    No. LV, f. 4    '

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

1882,    No. XI, f. i—j: Projet d'académie de médecine.

1883,    No. X, f. 6 No. XI, f. i,

1886, No. 2, f. 3, 6 No. 3, f. i, 2

2 jUn hôpital des cliniques.

I .• Une académie de médecine pour Paris.

9. Kapitel.

Medicinifch-naturwiffenfchaftliche Inftitute.

a) Anatomie-Gebäude.

Die Aufgaben des Anatomen haben wir bereits kurz erwähnt ; es wird an diefer Stelle jedoch noch nothwendig fein, die Grenzlinie zwifchen den anatomifchen anatomifchen und den nächft verwandten Wiffenfchaften zu ziehen. Vornehmlich kommt hier die Zoologie und die Phyfiologie in Betracht.

KöllikerV³') weist der Anatomie alle Vorträge zu, die lieh auf den Menfchen beziehen : gröbere Anatomie, Anthropologie oder Lehre von den natürlichen Verhältniffen des Menfchen, Gewebelehre und Entwickelungs-gefchichte des Menfchen, ferner von vergleichend anatomifchen Lehrzweigen Alles, was auf die höheren Gefchöpfe Bezug hat und für die Begründung einer wiffenfchaftlichen Anatomie und Phyfiologie unumgänglich nöthig ift, alfo vergleichende Anatomie und Phyfiologie der Wirbelthiere und vergleichende Embryologie und Hiftologie derfelben. Als Gebiet des Zoologen bezeichnet er dagegen die Darftellung der äufseren Charaktere und der Organifation des gefammten Thierreiches (Zoologie), Entwickelungsgefchichte des gefammten Thierreiches, einfchliefslich der vorweltlichen Gefchöpfe (Defcendenzlehre), vergleichende Anatomie und Entwickelungsgefchichte vor Allem der Wirbellofen ²⁷⁴), befondere Vorlefungen über Parafiten etc. Diefer Eintheilung des Lehrftoffes follen fich auch die Sammlungen anpaffen. Der Unterfchied zwifchen Anatomie und Phyfiologie wird von demfelben Fachmann etwa folgendermafsen gekennzeichnet. Die Anatomie ift die Lehre von den Formen und den Lebenserfcheinungen, die bei der Formbildung und Geftaltung der Organismen ftattfinden , Phyfiologie die Wiffenfchaft von den Functionen der gebildeten Formtheile, mögen diefelben ganz entwickelte fein oder nicht.

Es ift leicht begreiflich, dafs bei einer Wiffenfchaft, welche fich mit dem Bau des menfchlichen Körpers bis in deffen kleinften Theile zu befaffen hat, der An-fchauungsunterricht (Demonftration) eine wichtige Rolle fpielt und dafs diefen Zwecken die Grundrifsgeftaltung, die innere Einrichtung und vor Allem die Beleuchtung der Anatomie-Gebäude forgfältig angepafft werden mufs. Die Anatomie zerfällt in zwei Hauptabtheilungen, die gröbere und die mikrofkopifche Anatomie. Die Arbeiten nach beiden Richtungen greifen vielfach in einander, weil diefelben Organe ihrer äufseren Form nach mit blofsem Auge erkennbar find, dagegen ihr feinerer Bau nur unter dem Mikrofkop beobachtet werden kann. Die Errichtung getrennter Lehr-ftühle für beide Forfchungsgebiete wird defshalb nur feiten Vorkommen (Halle); dagegen miiffen die Anatomie-Gebäude mit den der Eigenart des Unterrichtes auf beiden Gebieten entfprechenden Einrichtungen ausgeftattet werden. Eine dritte Gruppe Räumlichkeiten ift in gröfseren Anatomie-Gebäuden für die Zwecke der topographifchen oder chirurgifchen Anatomie beftimmt, in welcher die einzelnen Regionen und Höhlen des Körpers mit Rückficht auf die gegenfeitige Lage der Organe und Syfteme behandelt werden.

317-

Umfang

des

Studiums.

318.

Erfordernifle.

von

273)    In; Kölliker, A. Die Aufgaben der anatomifchen Inftitute. Würzburg 1884.

274)    Diefe Anficht Kölliker'?, wird nicht allfeitig getheilt ; in der Regel wird auch die vergleichende Anatomie und Entwickelungsgefchichte der Wirbelthiere der Zoologie zugewiefen. Die Anthropologie wird vorausfichtlich in nicht zu ferner Zeit von der Anatomie getrennt weiden und einen eigenen Lehrftuhl erhalten müflen.

l) Räume für die gröbere (makrofkopifche) Anatomie.

Der Unterricht der gröberen Anatomie wird einestheils durch den Vortrag des Lehrers, anderenteils durch praktifche Uebungen der Studirenden ertheilt. Für erfteren ift der wichtigfte Raum der anatomifche Hörfaal (Theater); dem letzteren Zwecke dient der Präparir-Saal. Dazu kommen die Räume zur Bergung der Lehrmittel, die anatomifchen Sammlungen und die Leichenkeller. Diefen Haupträumen fchliefsen fich mehr oder weniger zahlreiche Nebenräume, namentlich die Vorbereitungszimmer, Arbeitsräume für die Docenten, die Werkftätte des Confervators der Sammlungen, die anatomifchen Küchen u. dergl. an.

Der anatomifche Hörfaal oder das anatomifche Theater dient dem Anfchauungs-unterricht, fo weit derfelbe ohne Zuhilfenahme des Mikrofkopes betrieben werden kann. Der Vortrag des Docenten wird begleitet von Demonftrationen an der Leiche. Da es aber dem ungeübten Auge zunächft fchwer wird, die Formen der einzelnen Leichentheile zu erkennen, dem Gedächtnifs einzuprägen und lie von anderen zu unterscheiden, fo wird von den meiften Docenten die zeichnerifche Darftellung an der Tafel zu Hilfe genommen.

Um diefen Anforderungen zu entfprechen und namentlich die Betrachtung der den Mittelpunkt des Unterrichtes bildenden Leiche aus möglichft grofser Nähe und in vortheilhafter Beleuchtung zu erreichen, hat man fich bei den meiften neueren Anatomie-Gebäuden der Form des mehr oder weniger gefchloffenen Ringtheaters bedient. Etwa in der Mitte des Hörfaales befindet fich der Tifch zur Aufnahme der Leiche in einem 2,3 bis 4,om breiten Mittelraume, den die anfteigenden Sitzreihen der Studirenden von mehreren Seiten umfchliefsen.

Indem bezüglich der Form, Gröfse und Einrichtung des Hörfaales auf Art. 26 ff. (S. 21 ff.) verwiefen wird, fei an diefer Stelle das Folgende hervorgehoben. Bei Anordnung des Geftühls für die Zuhörer hat man mit dem Raum möglichft fparfam Haus zu halten; denn jede RaumverfchWendung vergröfsert die Entfernung vom Leichentifch und erfchwert das Erkennen der vorgezeigten Gegenftände. Man verzichtet defshalb gern auf bequeme, zum Schreiben eingerichtete Tifche vor den Sitzreihen und begnügt fich mit etwa 20 cm breiten Buchbrettern, um die Gefammttiefe der Sitzreihen auf das Mafs von 70 bis 80 cm einzufchränken, während für die Banklänge 50

und befonders fehen lernen. Wenn auch als mittleres Mafs eine Tiefe der Sitzreihen

cm

auf jeden Platz genügen. Die Hauptfache ift, dafs die Zuhörer fehen

von 75 cm angefehen werden kann (Halle, Bonn), fo legen doch einige Anatomen auf eine erhebliche Verminderung derfelben befonderen Werth. In Königsberg wurde fie in dem umzubauenden Ringtheater auf 63 cm feft gefetzt, ein Mafs, das unter Anwendung von Klappfitzen dort immer noch als ausreichend angefehen wird, eine fo weit gehende Einschränkung der Mafse dürfte indeffen ein allzu grofser Werth nicht zu legen fein, weil für die Vorzeigung aller feineren Gegenftände die Demon-ftration nach der Vorlefung in befonderem Nebenraum, von dem weiter unten die Rede fein wird, doch nicht entbehrt werden kann und immer mehr an Bedeutung

Auf

gewinnt. Damit Schwinden auch die Bedenken, welche gegen anatomische Ringtheater fehr bedeutender Ausdehnung von mancher Seite erhoben wurden. Anatomifche

zu den Seltenheiten.

von

Hörfäle von 300 Sitzplätzen und darüber gehören nicht mehr Bei kleineren Anatomien aber vermeidet man es gern, mehr als 5 Sitzreihen hinter

einander anzuordnen.

3'9

Raum-

bedürfnifs.

320.

Hörfaal.

321.

Sitzreihen

und

Erhellung.

Wird dem Ringtheater nur der Halbkreis (fielie die Beifpiele in Art. 353, 355 u. 356) zu Grunde gelegt, fo ergeben fich nach Abzug einer Treppe von 50 cm Breite bei 75 cm Sitztiefe und

bei 4 Sitzreihen etwa 60 Sitzplätze,

• 5

» 6

87

und

119

Wo diefe Platzzahl nicht genügt, pflegt man zur Vermehrung derfelben an den Halbkreis, bezw. das halbe Achteck des Ringtheaters gerade Seitenfchenkel anzu-fchliefsen (fiehe die Beifpiele in Art. 351, 352 u. 354). Auf diefe Weife erhält man die Grundform des lang gedreckten Hufeifens, wobei der Demonftrations-Tifch, um allen Zuhörern bequem vorgeführt werden zu können, auf Geleifen verfchiebbar hergeftellt wird.

Beifpiele für diefe Anordnung liefern die Anatomien von Berlin, Bonn, Heidelberg, Giefsen, Freiburg, Flalle etc.; eine Fortfetzung des Kreifes bis zu ³/i des Vollkreifes (fiehe die Beifpiele in Art. 349 u. 350) findet fich in Göttingen und Königsberg. Einem gewöhnlichen Hörfaal nachgebildet ift das anatomifche Theater in Strafsburg; es hat fich daraus die Nothwendigkeit ergeben, 9 Sitzreihen hinter einander anzuordnen ; dafür hat der Saal den Vorzug einer fehr fchönen, einfeitigen Beleuchtung von Norden.

Die Linie, nach welcher die Sitzreihen anfteigen, wird zweckmäfsig keine gerade. Es würde zwar bei Anwendung der nöthigen Steilheit auch durch gerade anzeigende Sitze der freie Blick auf das Object den entfernter Sitzenden gekichert

fein ; aber je Heiler die Sitze anfteigen, um fo mehr wächst die Entfernung. Man ordnet defshalb die unterfte Sitzreihe zu ebener Erde an und zieht nach Fig. 270 u. 271 die Sehlinie für die hinteren Sitzreihen über die Köpfe der vorderen hinweg (fiehe auch Art. 28, S. 22). Man erhält dann :

Fig. 270.

Fig. 271.

fco

fco

.3

< .075    C.75 ..*....O75...4...... 1.25

Anfteigende Sitzreihen in Ringtheatern nach

gerader Linie.

gekrümmter Linie.

die Fufsbodenhöhe der 2. Sitzreihe = 0,40 m

= l,io m

= 1,84 m

= 2,62 m = 3,41 m-

anzu-

an

wenn man nur

Bei Entfcheidung der Frage, wie das Hufeifen der Sitzreihen im Grundrifs ordnen ift, ob fich daffelbe gegen das Gebäude oder nach aufsen öffnen foil, find zwei Punkte zu beachten, die Beleuchtung und die Zugänglichkeit. Den Anforderungen eine vortheilhafte Beleuchtung entfpricht die Lage der FenHer im Rücken der Zuhörer; der entgegengefetzte Lichteinfall blendet nicht allein das Auge; fondern es erfchwert auch das Erkennen der vorgeführten körperlichen Form die Schattenfeite derfelben fehfen kann, während die Zuwendung der Lichtfeite oder mindeftens das gleichzeitige Sehen von Licht und Schatten die Geftaltung der Körper-theile am leichterten erkennen läfft. Daraus ift die Bedingung abzuleiten, dafs hohes

34 ¹

Seitenlicht von Norden her, deffen Einfall mit den Sehlinien der Zuhörer rnöglichft nahe zufammenfällt, fich zur Beleuchtung anatomifcher Hörfäle am meiften eignet. Handelt es fich aber um gröfsere Säle und dem entfprechend gröfsere Entfernungen des Leichentifches von den Fenftern, fo wird das Seitenlicht durch Deckenlicht wirkfam unterftützt. Auch diefes wird indeffen nicht genügen, um die geöffneten Höhlen der Leiche bis tief in das Innere zu erhellen. Soll diefer Zweck erreicht werden, fo kann dies nur mit Hilfe des elektrifchen Bogenlichtes gefchehen, das nahe über dem Leichentifch auch bei Tagesvorlefungen entzündet wird. Die Anordnung der Fenfter im Rücken der Zuhörer erfordert die Oeffnung des Hufeifens der Sitzreihen gegen das Haus, weil an der Anfchlufsmauer fich keine Fenfter anbringen laffen. In der That iff auch diefe Anordnung die gebräuchliche ; fie kommt vor in Berlin, Bonn, Heidelberg, München, Giefsen, Königsberg, Budapeft, Freiburg etc.

Der theilweife Einbau des anatomifchen Hörfaales in das Hauptgebäude, wie derfelbe u. a. in Berlin und Bonn zur Anwendung gekommen ift, vermindert die Feniterflächen und ift defshalb weniger zu empfehlen. Wenn durch die Oeffnung des Hufeifens gegen das Gebäude auch noch das Einbringen der Leichen erleichtert wird, fo fleht doch diefen Vortheilen der nicht zu unterfchätzende Nachtheil der weniger günftigen Zugänglichkeit gegenüber. Wird nämlich, wie dies in der Regel der Fall ift, der Hörfaal von den Zuhörern zu ebener Erde betreten, fo können diefe nur auf Treppen, die nach der Mitte zufammenlaufen, von dem den Leichentifch aufnehmenden Raume aus zu den Sitzreihen auffteigen (fiehe das Beifpiel in Art. 352), und es wird als ein Mifsftand empfunden, dafs vor und nach den Vorlefungen um

Fig. 272.

IN»

HD

-flp

Cma.

I    pffjL

~T

®ril

üIn □ ni

Cl

Mi

■i

!i i; '\

:i

ffl

«a

j#

m

luiol)

rxccn    rrrn

\vcrn    ! ■

Ml

IÜ

Wti

1:200

10 5 0 ^ih|hii|

12    3    4

-I-1—i-h

a.

10“

Anatomie-Gebäude der Univerfität zu Kiel. — Schnitt.

den Leichentifch Gedränge entfteht, auch zu fpät Kommende die Vorlefung ftören. Um dies zu vermeiden, werden wohl kleine Hilfstreppen angelegt (Bonn), die dann, wie die Erfahrung gelehrt hat, nach den Vorlefungen faft ausfchliefslich benutzt werden und für den grofsen Verkehr nicht ausreichen.

Von diefer Erwägung ausgehend, hat man in Halle ¹ 2) die Haupttreppe benutzt, um von ihrem Ruheplatz aus einen Umgang hinter der oberften Sitzreihe zugänglich zu machen, von dem die Studirenden nach ihren Plätzen herabfteigen.

Die Trennung des Verkehres der Studirenden von demjenigen der Anftaltsbeamten wird damit ein vollftändiger ; es ill aber zur Erleichterung des Zuganges die gefchloffene Seite des Hufeifens gegen das Haus gekehrt worden, eine Anordnung, die indeffen als nothwendige Folge der Treppenanlage nicht angefehen werden kann. Es wäre auch durch die Verbindung beider Hufeifenflügel mittels einer Quergalerie möglich gewefen, die umgekehrte Lage des Hufeifens mit der Zugänglichkeit durch die Haupttreppe zu vereinigen. Die nachtheilige Richtung des Lichteinfalles bei den nach aufsen gekehrten Sitzreihen und der unvermeidlichen Lage des Hörfaales an der Südfeite des Haufes hat man in Halle dadurch zu mildern gefucht, dafs der Hörfaal als felbftändiger achteckiger Bau aus der Baugruppe gelöst und mittels einer rings umlaufenden Fenfterreihe durch hohes Seitenlicht, fo wie durch ein grofses Deckenlicht beleuchtet worden ift.

322.

Leichentifch.

Nur in kleineren Anatomien, für die Kiel (Fig. 272) ein Beifpiel liefert, wird man mit Erfolg⁻ faft ausfchliefslich einfaches Seitenlicht anwenden können, das natürlich von der Nordfeite zu entnehmen ift. Die Zuhörer werden dann im Wefentlichen in zwei parallelen Reihen zu beiden Seiten des Leichentifches ihre Plätze finden müffen.

Das angeführte Beifpiel ift in feiner Beleuchtung aufserordentlich wohl gelungen, nachdem man das Hufeifen der Sitzreihen fo umgedreht hat, dafs die gekrümmten Bänke nach der Fenfterfeite verlegt wurden. Eine vor dem Fenfter angebrachte , von unten nach oben verfchiebbare matte Glasfcheibe bezweckt die Herftellung zerftreuten, für mikrofkopifche Arbeiten geeigneten Lichtes.

Zu den wichtigeren Einrichtungsgegenftänden des anatomifchen Hörfaales gehört der Leichentifch. Die Platte deffelben ift in der Regel rechteckig geftaltet,

nur feiten rund, und dann blofs mit geringerem Durchmeffer, etwa 1,2 m, hergeftellt. Rechteckigen Platten giebt man 75 bis 85cm Breite und 1,6 0 bis 2,oo m Länge. Die Tifchhöhe beträgt etwa 75 bis 85 cm. Die Platte mufs um eine loth-rechte Axe drehbar fein. Sind die Schenkel des Ringtheaters geradlinig verlängert, fo ift aufserdem eine wagrechte Ver-fchiebung des Tifches auf Ge-leifen nothwendig.

Bei der Conftruction des Leichentifches hat man darauf zu achten, dafs fowohl die Drehung, wie auch die Ver-fchiebung nicht gar zu leicht in Folge von unwillkürlichen Be-

Fig. 273.

.......62.

\K

\\.....

■ISO

Dl

.y.

Leichentifch im anatomifchen Hörfaal zu Strafsburg 27e). ¹/-25 n- Gr.

rührungen vor fich geht, dafs fie aber doch keine befonders grofse Kraftanftrengung erfordern. Die richtige Mitte wird man treffen, wenn man den Tifch aus fchweren Bauftoffen, aber mit möglichft geringen Reibungswiderftänden herftellt. Es wird damit zugleich die Standfeftigkeit bei etwaiger fchiefer Belattung gefichert.

Als Beifpiel einfachfter Art, das obigen Anforderungen nicht durchweg entfpricht, mag hier der

Tifch der Anatomie in Strafsburg vorgeführt werden (Fig. 273 ²⁷⁶). Auf einem hölzernen Untergeftell, deffen Tifchplatte 62

im Quadrat mifst, befindet fich eine zweite drehbare Platte, deren Reibung durch 4 Kugeln fehr vermindert wird. Ein Mittelzapfen fichert die Mittelpunktsführung. Auf der Holzplatte ift eine Eifen-blechplatte beteiligt, deren Kanten mittels Winkeleifen von 20mm mäfsiges Gefälle führt etwa von einem untergehäng-

cm

Schenkellänge eingefafst find. Ein abfliefsende Flüffigkeiten nach einem Abflufsloch am Fufsende, wofelbft diefelben

ten Gefäfs aufgefammelt werden.

Fig. 274.

In Halle ift die Tifchplatte aus Schiefer,

5 cm ftark, glatt gefchlif-fen, hergeftellt und mittels 4 ftarker Meffingfchrauben mit einem Drehzapfen aus Rothgufs feil verbunden.

Letzterer pafst in eine Pfanne aus gleichem Stoff, die von einem auf 4 Rollen fahrbaren, aus Winkeleifen zufammengefetzten

Untergeftell getragen wird. Die Leiche wird hier nicht unmittelbar auf den Tifch gelegt, fondern fie ruht auf einer Unterlage, und zwar einem hölzernen Leichenbrett, auf dem fie bereits im Leichenkeller gelagert wurde.

In Berlin ²⁷⁸) dient eine in Meffing gefaffte, auf Rollen gehende Glasplatte der Leiche als Unterlage.

Weiter gehenden Anfprüchen genügt der Leichentifch in Kiel, der aufser der Drehbewegung der Tifchplatte noch eine Veränderung ihrer Höhe und eine Neigung derfelben gegen die wagrechte Lage ge-ftattet. Fig. 274 ²⁷⁷) liefert eine Abbildung diefes Tifches; die Platte deffelben ift mit Kupferblech überzogen.

Zur weiteren Unterftützung des Vortrages durch zeichnerifche Darftellungen, die den Zuhörern als Vorbilder für ihre Aufzeichnungen dienen, werden grofse Tafeln erfordert, welche vom Vortragenden theils nur zum Anheften vorhandener Abbildungen, theils zur eigenen Anfertigung fkizzenhafter Darftellungen benutzt werden. Es find alfo gut beleuchtete und an allen Sitzplätzen gut fichtbare Wandflächen erforderlich. Wo diefe fehlen, dienen Staffeleien zur Aufnahme der Tafeln.

Die meiften Anatomen bedienen fich bei ihren Zeichnungen farbiger Stifte, mit denen fie im Stande find, auf matt gefchliffenem weifsem Glafe die verfchiedenen Organe, Nerven, Bänder, Blutgefäfse, Knochen etc. in verfchiedenen Farben zu kennzeichnen. Befonders geeignet ift hierzu die fog. Lucaëfche Tafel. Sie befteht aus zwei Hälften, deren eine, an der Wand beteiligte, mit einem Polfter zum Aufheften der Zeichnungen verfehen ift. Wird dann der durch Gelenkbänder mit dem feilen Theile verbundene, die Glasplatte einfaffende Rahmen niedergeklappt, fo tritt auf der Platte die unterliegende Zeichnung in matten Linien hervor und erleichtert dem Vortragenden die Vorführung richtig gezeichneter Bilder, die er nach den durchfcheinenden Grundlinien mit farbigen Stiften nachzieht.

Selbftverftändlich müffen im Hörfaal bequeme Wafch-Einrichtungen zur Verfügung des Vortragenden fein.

Als Beifpiel eines halbkreisförmigen Ringtheaters von eigenthümlicher Anordnung theilen wir in Fig. 275 ²⁷⁹) den anatomifchen Hörfaal zu Leipzig im Durchfchnitt

35

PT

‘/25 n. Gr.

Leichentifch im anatomifchen Hörfaal zu Kiel ²⁷⁷).

323-

Wandtafeln.

277)    Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Bauraths Frie/e in Kiel.

278)    Siehe : Cremer, A. Das neue Anatomie-Gebäude zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1866, S. 161.

279)    Nach: Zeitfchr. f. Anatomie u. Entwickelungsgefchichte, Bd. Il; Taf. XVIII, XIX.

Fig. 275.

mit (fiehe den Grundrifs in Fig. 285 u. 286). Gegenüber dem Standort des Vortragenden befindet fich eine kleine Plattform zur Aufftel-lung einer elektrifchen Lampe, mit deren Hilfe mikrofkopifche Vergröfserungen gegen einen den Zuhörern fichtbaren Vorhang geworfen werden. Es ift dies ein Mittel, den Hörfaal, wenn auch nur in befchränktem Mafse, für mikrofkopifchen Anfchauungs-unterricht nutzbar zu machen. Dergleichen Einrichtungen werden wir in den phyfiologifchen Inftituten weiter kennen lernen.

Im Zufammenhange mit dem Hörfaal ift ein Vorbereitungszimmer nothwenclig, in dem zugleich die für die Vorlefungen beftimmten Handfammlungen Auf-HI ftellung finden. Das Zimmer mufs in unmittelbarem Zufammenhange mit demjenigen Theile des Hör-faales ftehen, an welchem der Vortragende feinen Standort hat. Ein Zimmer mäfsiger Gröfse, etwa 20 bis 25 qm, wird in der Regel genügen ; wird daffelbe jedoch zugleich zum Präpariren der Leiche für die Vorlefungen, zu den Secir-Arbeiten des Profectors und der Affiftenten mitbenutzt, fo mufs feine Gröfse entfprechend vermehrt werden. Es ift rings an den Wänden mit Fachbrettern, bezw. Glasfchränken auszurüften und enthält einige Arbeitsplätze für vorbereitende Arbeiten des Docenten und feiner Gehilfen. Die Anordnung eines Demonftrations-Saales neben dem Hörfaal hat den Zweck, Deraonftrations-^en Studirenden nach der Vorlefung Gegenftände zu näherer Betrachtung vorzuftellen.

Diefer Saal ift unentbehrlich, wo ein befonderer Hörfaal für Vorlefungen aus dem Gebiete der mikrofkopifchen Anatomie nicht vorhanden ift. In diefem Falle mufs der Demonftrations-Saal die Form und Einrichtung des Mikrofkopir-Saales, von dem in Art. 339 die Rede fein wird, annehmen. Aber auch für die unmittelbare An-fchauung gröberer Gegenftände kann fich ein folcher Nebenraum namentlich dann als fehr zweckmäfsig erweifen, wenn der Hörfaal fehr grofs ift, fo dafs die entfernter Sitzenden nur fchlecht fehen können.

Die lang geftreckte Grundform des Demonftrations-Saales in folcher Anordnung des Grundriffes, dafs fich ein vom Hörfaal ausgehender und nach demfelben zurückführender Umgang bildet, ift befonders zweckmäfsig.

Imm

gang

324-

LZ

ÈÉS

Kl.e i 1 er all a g e

Vorbereitung.*- '

Zimmer.

■M '

M

wmm

Kammer

11:200

U.+-4-4-4

Lin

K a mm s r

10m

Anatomifclier Hörfaal zu Leipzig. — Schnitt ²⁷⁹).

c. Schwarze Wandtafel. P. Projections-Plattform.

a.    Rolle mit Projections-Vorhang.

b.    Stange mit Wandtafeln.

3²5-

z7.

Die Gelegenheit zu einer folchen Anordnung ill gewöhnlich durch den lieh unter den Sitzreihen ergebenden hufeifenförmigen Gang (fiehe das Beifpiel in Art. 355) geboten. Derfelbe würde an geeigneter Stelle eine durch eine Schranke abgegrenzte Erweiterung, den Standort des Profeffors, wenn derfelbe gröbere Gegenftände vorzeigen will, erhalten tnüffen. In Berlin wendet man zur Beleuchtung der vorgezeigten Gegenftände, weil hierfür lelbft gutes Tageslicht nicht ausreicht, elektrifches Bogenlicht an, eine Einrichtung, die nach den Berliner Erfahrungen vorausfichtlich weitere Verbreitung finden wird.

Die Kleiderablage der Studirenden mufs auf dem Wege derfelben unmittelbar vor dem Hörfaal liegen. In kleineren Anatomien (Kiel) begnügt man fich mit einem etwas erweiterten Flurgang. In Leipzig hat man in recht zweckmäfsiger Weife den Raum unter den anzeigenden Sitzen des Ringtheaters (Fig. 275) zu einem geräumigen Kleiderablage-Zimmer hergerichtet.

Unter dem anatomifchen Präpariren verlieht man das Freilegen der einzelnen Organe des menfchlichen Körpers, ihre Trennung von einander, fo dafs fie nach Form und Lage deutlich erkannt werden können. Die Prüparir-Uebungen werden in der Regel unter Anleitung des Directors, deffen erfter Affiftent für die Präparir-Uebungen der Profector ift, von den Studirenden ausgeführt. In Frankreich leitet der Profector die Uebungen felbftändig.

Je nachdem fie an ganzen Leichen oder an einzelnen Leichentheilen vorgenommen werden, find zur Ausführung diefer Arbeiten Tifche von 2,o m Länge und 0,9 m Breite oder kleinere Arbeitsplätze erforderlich, letztere gewöhnlich durch Verbreiterung der Fenfterbretter gebildet.

Zu Präparir-Sälen eignen fich lang geftreckte Räume von 7,5 bis 10,o m Tiefe mit beiderfeitiger oder 5,o m tiefe Zimmer mit einfeitiger Beleuchtung. Da die Harke Entwickelung des Leichengeruches felbft in gut gelüfteten Präparir-Sälen unvermeidlich ift, fo ift die zweifeitige Fenfteranlage fchon um defswillen erwünfeht, weil fie nach Beendigung der Präparir-Uebungen eine gründliche Durchlüftung des Saales geftattet. Für die Beleuchtung ift das von Norden kommende Licht jedem anderen vorzuziehen. Da aber die Präparir-Uebungen in der Regel nur im Winter ftattfinden und in unferem Himmelsftrich ein geeignetes Tageslicht zuweilen auf Wochen verfchwindet, fo neigt man immer mehr dazu, die Präparir - Säle künftlich zu beleuchten. Gaslicht eignet fich hierfür weniger, weil es eine zu trockene Hitze verbreitet, welche die Präparate austrocknet. Elektrifches Glühlicht dagegen entfpricht am beften den Anforderungen.

An einem Tifch für eine Leiche von etwa l,so x 0,70 In können 5 bis höchftens 7 Präparanten arbeiten, nämlich nicht mehr als 3 an jeder Langfeite, einer an der inneren Stirnfeite; die kurze Fenfterfeite mufs unbefetzt bleiben. Stehen die Tifche in einiger Entfernung vom Fenfter, fo können an jedem Fenfter von 1,25 bis l,so m Breite noch 2 Arbeitsplätze gewonnen werden.

Wird alfo auf jede Fenfteraxe ein Tifch geftellt, fo kann man auf 1 Fenfter 7 bis 9 Arbeitsplätze rechnen. Diefe Anordnung ift indeffen etwas weiträumig (fiehe das Beifpiel in Art. 353), weil die Abftände der Fenfteraxen hinter dem Mafs von 3,o m kaum wefentlich werden Zurückbleiben dürfen, während eine Entfernung der Tifche von 2,2m zur Erreichung der nöthigen Bewegungsfreiheit bereits genügt. Häufig werden defshalb die Tifche unabhängig von der Axentheilung des Gebäudes aufgeftellt, um eine belfere Raumausnutzung zu erzielen. Die Tifche ftehen in der Regel in einer Entfernung von etwa 1 m von den Frontwänden in zwei Reihen, zwifchen denen mindeftens 1,5 bis 2,0 m Breite für den Mittelgang verbleiben mufs, auf dem die Leichenkarren den Verkehr zwifchen den einzelnen Arbeitsplätzen und dem nach dem Leichenkeller führenden Aufzug vermitteln.

Längere Tifche, welche parallel den P'enfterwänden aufgeftellt werden und felbftverftändlich nur mit einer Reihe von Arbeitern befetzt werden können, gehören zu den Seltenheiten (fiehe das Beifpiel in Art. 354).

326.

Kleiderablage.

327

Präparir-Saal.

Zur Erhöhung der Reinlichkeit, namentlich auch um zu verhüten, dafs fich fchlechte Gerüche in den Präparir-Sälen fell fetzen, hat man die Fufsböden derfelben wohl maffiv, in Terrazzo (Kiel) oder mit Thonplattenbelag, hergeftellt; auch Afphalt, felbft Bretterfufsböden find in Anwendung gekommen.

erheben. Wenn aber in den Präparir-Sälen einige hundert

Afphalt fleht aber dem Terrazzo- und Thonplattenfufsboden an Güte nach, fchon defshalb, weil der Afphalt leicht Eindrücke von Möbeln erhält, die längere Zeit auf derfelben Stelle flehen. In Strafsburg, wo die Präparir-Tifche feft mit ihrem Standort verbunden find, hat man in der unmittelbaren Umgebung derfelben über dem Afphalt Lattenrofte angebracht, die bei der Reinigung des Fufsbodens leicht entfernt werden können. In kleineren Anatomien ifl es nicht fchwer, für Aufrechterhaltung der Ordnung fo weit zu forgen, dafs ein Befchmutzen der Fufsböden, Vergiefsen übel riechender, fauliger Flüffigkeiten u. dergl. vermieden wird, und defshalb ifl auch gegen einen haltbaren hölzernen Fufsböden (in Halle Eichenriemen in Afphalt verlegt) ein berechtigter Einwand kaum zu Studirende gleichzeitig arbeiten, läfft es fich gar nicht vermeiden, dafs der Fufsböden befchmutzt wird und nach Beendigung der Präparir-Uebung eine Reinigung durch Harke Spülung erforderlich wird ; dort find hölzerne Fufsböden nicht brauchbar.

Die Bekleidung der Wände mit Kacheln, wenigftens an denjenigen Stellen, welche fich den Arbeitsplätzen zunächft befinden, ifl: fehr zu empfehlen, aber aus Sparfamkeitsrückfichten feiten angewendet. Die oberen Wandflächen, fo wie die Decken pflegt man mit Oelfarbe zu flreichen. Gewölbte Decken gewähren den Vortheil eines luftdichten Abfchluffes diefes übel riechenden Raumes gegen das darüber

328.

Präparir-

Tifche.

liegende Gefchofs.

Zur Ausrüftung des Präparir-Saales gehören vor Allem die Präparir-1 ifche.

jedem anderen Arbeitstifch nur durch die Eichenholz hergeflellt,

Einfachere Präparir-Tifche find von

Oberfläche der Tifchplatte unterfchieden. Diefe wird von erhält nach der Mitte zu ein mäfsiges Gefälle, ift am tiefften Punkte durchbohrt und mit einem gewöhnlich von Blei hergeftellten Abflufsrohr für die Flüffigkeiten verfehen, welche von einem untergeftellten oder angehängten Eimer aufgefangen werden. Strahlenförmig nach dem Abflufsrohr zufammenlaufende Rinnen befördern den Abflufs. Grofse Waffermengen werden bei den Präparir-Uebungen nicht verbraucht, und defshalb wird diefe einfache Entwäfferung in den meiften Fällen für ausreichend gehalten.

Fig. 276.

Präparir-Tifch im anatomifchen Hörfaal zu Leipzig ²⁸°).

^25 n> G*\

Die Eimer werden nach Beendigung der Uebungen vom Diener entleert, nachdem ihr Inhalt desinficirt wurde. Die Anordnung von Zapfhähnen mit Wandbecken an jedem zweiten Fenfterpfeiler, an denen jeder Praktikant feinen Wafferbedarf leicht decken kann, genügen allen Anforderungen an Bequemlichkeit.

Wird die Forderung geftellt, jeden Präparir-Tifch mit unmittelbarem Waffer-Zu- und Abflufs zu verfehen, fo ift die erfte nachtheilige Folge, dafs alle Tifche unverrückbar feft an ihren Standort gebunden und nachträgliche Umftellungen behufs vortheilhafterer Raumausnutzung nicht mehr möglich find. Die Aufgabe wird noch erfchwert, wenn, wie in Leipzig und Strafsburg, zugleich eine Drehbarkeit des Tifches verlangt wird. Die Waffer-Zuleitung kann man zwar durch einen von der Decke herabhängenden Gummifchlauch vermitteln; doch ift diefer wieder in feiner Lage dicht über der Leiche den Präparanten läftig.

Fig. 276 2S0) zeigt, wie der Präparir-Tifch in Leipzig, der fodann in Strafsburg nachgebildet wurde, geflaltet ift. Die Waffer-Ableitung wird durch ein Rohr mit Auffangefchale vermittelt, das in dem hohlen gufseifernen Fufs fleht. Der bewegliche Theil des Zuleitungsrohres ift mit dem feft flehenden Theile deffelben durch eine Stopfbtichfe verbunden.

Eine Eigenthümlichkeit diefer Tifche, die überall zur Nachahmung zu empfehlen ift, befteht darin, dafs die obere Plolzplatte, die nach unten einen vorfpringenden Rand befitzt, nur lofe aufgelegt ift und leicht abgehoben werden kann. Dazu liegt öfter Veranlaffung vor, wenn an Leichen befondere, zur Vorführung im Hörfaal geeignete Erfcheinungen aufgefunden werden. Da diefe Tifche in der Anfchaffung koft-fpielig find, werden fie zu allgemeinem Gebrauch fchwerlich eingeführt werden, dagegen bewähren fie fich fehr als Sections-Tifche der Docenten.

Als Sitzplätze dienen den Praktikanten am beften runde Schemel ohne Riick-lehnen von befonders ftarker Conftruction.

329-

Leichenkarren

und

-Aufzüge.

Zur Ueberführung von Leichen und Leichentheilen vom Leichenkeller zum Präparir-Saal und zurück bedient fich der Anatomie-Diener des Leichenkarrens²⁸¹), eines fahrbaren Tifches von der Gröfse und Höhe der Präparir-Tifche, der auf drei mit Gummi überzogenen Rädern geht.

Zur Verbindung mit dem Leichenkeller ift ein Aufzug erforderlich, der in einem Nebenraume des Präparir-Saales oder wenigftens in einer Wandnifche unterzubringen ift. Für Anatomien find hydraulifche Aufzüge befonders geeignet, weil es wünfchens-werth ift, dafs der Diener gleichzeitig mit dem Leichenkarren auf- und niederfteigt. Der B'ahrfchacht ift in feinem oberften Theile mit einem genügend weiten Lüftungsrohr zu verfehen, welches über Dach in einem Luftfauger endigt.

Fiir den Unterricht ift es von grofsem Werthe, wenn im Präparir-Saal eine Anzahl von Sammlungs-ftticken vorräthig gehalten wird, an welchen den Studirenden Vorbilder und Anleitungen für ihre Arbeiten gegeben werden. Derartige Einrichtungen find namentlich in fchottifchen Univerfitäten mit einer gewiffen Vollkommenheit durchgebildet. In Aberdeen befindet fich in halber Gefchofshöhe des Präparir-Saales ein Laufgang, deffen leichte eiferne Brüftung Schaukaften mit anatomifchen Präparaten trägt.

33°-

Kleiner

Präparrr-

Raum.

Aufser dem grofsen Präparir-Saal wird häufig noch ein kleiner Saal für gleiche oder ähnliche Zwrecke gefordert, in dem die vorgefchritteneren Schüler felbftändige Arbeiten ausführen, die Docenten Leichen für die Vorlefungen vorbereiten etc. In feiner Einrichtung entfpricht diefer den foeben befchriebenen Sälen. Wegen der noth-wendigen Verbindung mit dem Leichenkeller mufs er neben dem Aufzug liegen; zweckmäfsig ift auch feine bequeme Verbindung mit dem Hörfaal, bezw. dem Vorbereitungszimmer.

Wichtig ift die Anlage der zum Präparir-Saal gehörigen Kleiderkammern. Die-felben follen während der Präparir-Uebungen die Kopfbedeckungen, Ueberzieher und Röcke der Studirenden aufnehmen, vor und nach denfelben die aus Wachstuch gefertigten Arbeitsanzüge. Bei Beginn des Unterrichtes findet der Wechfel der Anzüge ftatt. Da fich der Leichengeruch den Kleidern leicht mittheilt, miiffen die Kleidungs-ftücke und die Arbeitsanzüge in getrennten Räumen aufbewahrt werden, zwifchen denen zweckmäfsig noch ein gut gelüfteter Raum beiaffen wird. In letzterem bringt man wohl eine Wafch-Einrichtung an, damit die Studirenden, nachdem fie den Arbeitsanzug abgelegt haben, fich reinigen können, ehe fie wieder ihren Strafsen-anzug anlegen.

33'-

Kleider

kammern.

Wenn nicht im Präparir-Saal, fo mufs in der Kleiderkammer noch Fürforge für die fichere Unterbringung der Secir-Beftecke der Studirenden getroffen werden. Dies gefchieht durch Schränke mit zahlreichen kleinen Schubfächern, deren jedes durch einen anderen Schliiffel gefchloffen wird.

332-

Docenten-

Zimmer.

Der Gruppe der Präparir-Säle fchliefsen fich in weiterer Folge die Zimmer derjenigen Docenten an, welchen die Leitung der Präparir-Uebungen obliegt, d. h. des Profectors und der Affiftenten, demnächft des Directors der Abtheilung für gröbere Anatomie. Einrichtungen von befonderer Eigenthümlichkeit pflegen diefe Zimmer nicht zu erhalten. Die Lage nach Norden oder Nordoften ift hier, wie für die meiften anatomifchen Arbeitszimmer, die vortheilhaftefte. Die Ausrüftung mit beweglichen Einrichtungsgegenftänden an Tifchen, Schränken, Wandfachbrettern etc. pflegt, je nach der Neigung der Benutzer, verfchieden zu fein. Wafferleitung und Gasbeleuchtung wird hier in der Regel überall gefordert.

333-

Anatomifche

Sammlungen

eines

gleich die Schönheit der

wenn

Die zur gröberen Anatomie gehörigen Sammlungen zerfallen in die Abtheilung der menfchlichen und der vergleichenden Anatomie. Die letztere, auch wohl zootomifche Sammlung genannt, ift häufig mit den zoologifchen Inftituten vereinigt (flehe Art. 290, S. 312), und die gemeinfchaftliche Benutzung derfelben durch den Anatomen und Zoologen hat in einzelnen Fällen Veranlaffung gegeben, die beiden Anftalten in einem Gebäude zu vereinigen oder doch nahe bei einander unterzubringen. Die in den Sammlungen aufbewahrten Präparate find theils trocken, z. B. Skelette, Nachbildungen in Wachs und anderen Stoffen, oder fie werden in Spiritusgläfern aufgehoben. Die überwiegende Mehrzahl aller Präparate wird in Glasfchränken ²⁸²) untergebracht, die theils mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt find, theils frei im Raume ftehen. In der Regel wird man die Aufftellung nach der Tiefe wählen, fo dafs zu beiden Seiten Mittelganges die Schränke rechtwinkelig zur Gebäudefront in zwei Reihen ge-ftellt werden. Beiäfft man zwifchen Schrank und Frontwand noch einen Zwifchenraum von etwa 50 bis 65 cm; fo ift man mit der Aufftellung der Schränke an die Axen-theilung des Gebäudes nicht unbedingt gebunden,

Anordnung leidet, fobald die Axen der Schränke mit denen des Gebäudes nicht übereinftimmen.

Die anatomifchen Sammlungen leiden unter der directen Einwirkung der Sonnen-ftrahlen und der Berührung mit Staub. Um fie gegen erftere zu fchützen, find in Halle aufser Fenftervorhängen matt gefchliftene Fenfterfcheiben in Anwendung gekommen, welche zugleich den Anblick der Sammlungsgegenftände den auf der Strafse Vorübergehenden entziehen. Zur Erzielung einer gröfseren Staubdichtigkeit werden die

Man hat hierbei felbflverftändlich darauf zu achten, dafs alle

Während der Zeit zwifchen den Präparir-

Schränke in Eifen conftruirt, welches nicht, wie das Holz, durch nachträgliches Verziehen und Austrocknen Fugen in den Thürverfchlüffen bildet. Die Dichtigkeit des Thiirverfchluffes wird entweder durch Baumwollenfchniire oder durch Filzftreifen erreicht, die in Falze eingelegt und zur Verhinderung des Mottenfrafses vergiftet werden.

Die Schränke erhalten eine Höhe von etwa 2,5m, frei flehend eine Tiefe von 0,s bis l,o m, gegen eine Wand gelehnt von 0,5 bis 0,6 m.

Für Schädelfammlungen und kleinere Gegenftände find kleinere Schränke mit Schaukaften vortheilhaft verwerthbar.

Skelette gröfserer Thiere können nicht in Schränken untergebracht werden. Man flellt diefelben gern auf erhöhte Tritte, welche, mit leichter Einfriedigung umgeben, rings einen Umgang gewähren.

Es ifl zweckmäfsig, zwifchen den Sammlungsfälen an geeigneter Stelle kleinere Arbeitsräume zur Vornahme von Ausbefferungen an Sammlungsgegenfländen und Unterfuchungen an den Präparaten einzufchalten.

Zur Anfertigung neuer Präparate dient das Arbeitszimmer des Confervators, verbunden mit einer mechanifchen Werkflätte, deren Lage in unmittelbarer Nähe der Sammlungen nicht erforderlich ifl. Häufig werden fie in das Sockelgefchofs verlegt. Die Werkflätte ifl mit Drehbank, Hobelbank und allen zur Bearbeitung von Metall, Holz und Knochen erforderlichen Werkzeugen auszuriiflen.

Es gehört in diefe Gruppe von Räumen ferner die Macerations-Küche. Unter Maceriren verfteht man die Befreiung der Knochen von den Fleifchtheilen. Man bewirkt diefelbe durch Beförderung eines Fäulnifs-Proceffes, indem manche betreffenden Leichentheile in durch frifchen Zuflufs fich flets erneuerndes lauwarmes Waffer legt. Soll der Aufenthalt in der Macerations-Küche ein erträglicher fein, fo müffen die fauligen Gafe unmittelbar von ihrer Entflehungsflelle durch ein Rohr nach einem kräftig wirkenden Saugfchlot abgeleitet werden. Aufser dem Macerations-Apparat findet in der Macerations-Küche der Apparat zum Entfetten der Knochen Aufftellung. Die weitere Behandlung der Knochen vor deren Zufammenfügen zum Skelett erfordert, dafs fie im Sonnenfehein gebleicht werden. Hierzu ifl entweder ein der Sonne ausgefetzter kleiner Hof oder ein flaches Dach ohne weitere fonftige Vorrichtungen geeignet.

diefe Vorgänge dem Anblick von öffentlichen Strafsen oder Nachbargebäuden entzogen werden.

Diefe Räume liegen vortheilhaft im Sockelgefchofs im Anfchlufs an den Leichenkeller und deffen Nebenräume. Der Leichenkeller foil den gröfsten Theil des zur Verarbeitung in den Präparir-Sälen und zur Anfertigung von Sammlungs-Präparaten beftimmten Rohmaterials aufnehmen.

Uebungen werden auch die unfertigen Arbeiten der Praktikanten im Leichenkeller untergebracht.

Die Aufgabe des Architekten befleht hiernach darin, einen Raum zu fchaffeii, welcher der fortfehreitenden Verwefung der Leichen möglichft wenig Vorfchub leiflet. In den meiflen Fällen hat man fich damit begnügt, gewölbte Keller mit Luft-Ifolir-fchicht in den bis zum Gewölbekämpfer mit Erde befchiitteten Umfaffungswänden anzulegen, deren wenige Fenfter nach Norden gerichtet find und mit hölzernen Läden verfchloffen werden. Die Leichen werden auf Brettern rings an den Wänden direct auf den Steinfufsboden oder auf niedrigen Pritfchen gelagert. Für gute Lüftung und grofse Reinlichkeit ifl felbflverffändlich zu forgen.

334-

Räume

des

Confervators.

335-

Leichenkeller.

Da eine niedrige Temperatur das befte Mittel zur Verhinderung der Fäulnifs ift, fo hat man wiederholt den Verfuch gemacht, diefe dadurch tief zu halten, dafs man neben den Leichenkeller einen Eiskeller legte, um dadurch eine befonders kalte Wand zu gewinnen. Die Kälteabgabe an einen grofsen luftigen Raum verzehrt aber fchnell die Eisvorräthe, für deren Anfchaffung weniger reich ausgeftattete Univerfi-täten kaum die Mittel verfügbar haben, und defshalb ift man auf den Gedanken gekommen, kleine nifchenartige Kammern (Fig. 277) in den Eiskeller einzubauen,

Fig. 277.

um

™ ''T;

Kühlkammern zur Aufbewahrung von Leichen.

gerade fo grofs, dafs in jede der-felben eine Leiche auf ihrem Brett hineingefchoben werden kann; ein doppelter Thürverfchlufs fchliefst die Nifchen gegen den Leichenkeller ab. Auf diefe Weife wird die Zugänglichkeit des Eiskellers von dem Haufe her ganz entbehrlich ; es genügt, wenn derfelbe aufserhalb des Haufes liegt und fich nur an eine Aufsenmauer des Leichenkellers anlehnt. Derfelbe braucht überhaupt im Laufe des Sommers kaum je geöffnet zu werden, und der Verbrauch an Eis wird ein äufserft geringer. Selbftverftändlich find die Gewölbe der kleinen Nifchen gegen das Durchdringen von Schmelzwaffer durch Eindeckung mit Afphalt oder Ifolirpappe forgfältig zu fichern.

Eigenthiimlich ift eine in Leipzig gewählte Anordnung der zur Aufnahme einzelner Leichen be-ftimmten Kammern zwifchen einem tief gelegenen Eiskeller und dem anatomifchen Hörfaal. Wir verweifen hinfichtlich derfelben auf den in Fig. 275 mitgetheilten Schnitt durch den anatomifchen Hörfaal in Leipzig, laffen es jedoch dahin geftellt, ob die Ausnutzung der durch Schmelzen des Eifes gebundenen Wärme fo vollkommen fein kann, wie bei obiger Anordnung, wenn die Leichenkammern über dem Eisraum liegen, da die kalten Luftfcliichten doch immer an der Sohle des Eiskellers lagern werden.

Fig. 278.

W a g e Ti - B. a u m.

Kam. mer

ii

B3

w-

p'

|hhH+h|

0    01-

Schnitt durch die Leichenkammern des Anatomie-Gebäudes zu Würzburg 2S3).

Vortheilhafter erfcheint fchon die Anordnung der Leichenkammern, welche man in Würzburg für das pathologifche und anatomifche Inflitut erbaut hat, deren Durchfchnitt wir in Fig. 278 ²⁸³) wiedergeben. Hier liegt die Eiskammer wenigftens über dem Gerütt, auf welchem in zwei Lagen über einander die Leichen gelagert werden. Die Kälte wird hier in vollkommener Weife der Kühlung der Leichen zu gute kommen, wenn auch der Eisverbrauch gewifs nicht gering ausfallen wird.

In neuerer Zeit hat man die Injection mit fäulnifshindernden Stoffen, Karbol und arfenikhaltenden Flüffigkeiten, zur Erhaltung der Leichen auf fehr lange Dauer mit beffem Erfolg angewendet. Die zur Erzielung niedriger Temperaturen erforderliche Weiträumigkeit der Leichenkeller wird damit entbehrlich. Diefes Verfahren ift aber da nicht anwendbar, wo es fich um Aufbewahrung gerichtlicher Leichen handelt, weil bei diefen die Behandlung mit giftigen Stoffen nicht ftatthaft ift.

Der den Leichenkeller mit dem Präparir-Saal verbindende Aufzug liegt beffer in einem Nebenraume, als im Leichenkeller felbft.

Da die Präparir-Uebungen in der Regel nur im Winterhalbjahr ftattfinden, überall aber längere Unterbrechungen erleiden, während das Leichen-Material den Anatomien annähernd das ganze Jahr gleichmäfsig zugeht, fo tritt das Bedürfnifs, Leichen und Leichentheile auf mehrere Monate unverwest zu erhalten, in Anatomien häufig hervor. Man legt zu diefem Zwecke das Rohmaterial in Spiritus. Die Auf-ftellung der Spiritus-Kaffen erfordert einen befonderen, gewöhnlich in der Nähe des Leichenkellers gelegenen Raum. Da das Verdunften des Spiritus nicht unbedeutende Verlufte herbeiführt, fo kommt es darauf an, die Kaffen kühl aufzuftellen und mög-lichft luftdicht zu verfchliefsen.

Holzkaften mit Zinkblech ausgefchlagen find häufig angewendet, aber nicht befonders zweckmäfsig, weil das Zink in Berührung mit Spiritus ftark angegriffen wird. Eifen mit Eifenlack überzogen, foil fich bewähren. In Halle find die Spirituskaften aus Schieferplatten zufammengefetzt ; nur die Deckel beftehen aus Eifenblech ; fie haben am Rande einen mit Filz ausgelegten Falz erhalten , mit dem fie fich auf den glatt gehobelten Rand der Schieferplatten auflegen und fo einen genügend dichten Schlufs erzielen.

Zur weiteren Vorbereitung der Verarbeitung von Leichen und Leichentheilen find noch in der Nähe des Leichenkellers einige Räume erforderlich, die man gemeinhin mit dem Namen »anatomifche Küchen« bezeichnet. Diefe Räume werden nur von den Beamten des Haufes benutzt. Es wird darin die Reinigung der Leichen, die Zerlegung derfelben und die fog. Injection, d. h. die Ausfüllung der Gefäfse mit gefärbtem Wachs, vorgenommen. Diefe letztere Arbeit erfordert eine vorherige Erwärmung der Leichen mittels eines warmen Bades. Der Injections-Raum mufs alfo mit einer mindeftens 2,o m langen Badewanne und den nöthigen Einrichtungen zur Bereitung warmen Waffers ausgerüftet fein.

2) Räume für die mikrofkopifche Anatomie.

Die wichtigften zur mikrofkopifch-afiatomifchen Abtheilung gehörigen Räume find der Hörfaal, die Räume für mikrofkopifche Arbeiten und Demonftration und die Sammlungen. Auch hier fchliefsen fich an die Haupträume einige Nebenräume an.

Das Geftühl wird mit

33⁶-

Spiritus-

Kaften.

337-

Anatomifche

Küchen.

33³-

Hörfaal.

In der mikrofkopifch-anatomifchen Abtheilung tritt das Bedürfnifs, den An-fchauungsunterricht vom eigentlichen Vortrage mehr oder weniger zu trennen, fchärfer hervor, als bei der gröberen Anatomie, wegen der Schwierigkeit, einer gröfseren Zuhörerzahl in der kurzen verfügbaren Zeit denfelben Gegenftand unter dem Mikrofkop vorzuführen. Defshalb unterfcheidet fich der Hörfaal der erfteren Abtheilung nicht wefentlich von jedem anderen Hörfaal.

Tifchen zum bequemen Nachfchreiben der Vorträge verfehen und dem Vortragenden durch Anbringung von Wandtafeln Gelegenheit gegeben, feinen Vortrag durch Skizzen zu erläutern. Stafifeleien neben dem Katheder dienen zur Ausftellung von Zeichnungen mikrofkopifcher Vergröfserungen. Wo der Einblick in Mikrofkope zum Verftändnifs des Vortrages nicht entbehrt werden kann, miiffen an den Fenftern hierzu geeignete Tifche aufgeftellt werden.

339-

Mikrofkopir-

Saal.

Um von den feineren Organismen des Körpers eine Anfchauung zu erhalten, dient als wichtigftes Unterrichtsmittel die eigene Arbeit der Studirenden am Mikrofkop. In der Anatomie erhält der junge Mediciner die erfte Unterweifung in der Einrichtung und der Handhabung des Mikrofkopes. Seine Arbeit wird alfo unter der fteten Aufllcht und Anleitung des Docenten und feiner Affiftenten ausgeführt. Es müffen fich defshalb an die Arbeiten am Mikrofkop verfchiedentlich Vorträge an-fchliefsen, bei denen fich die Blicke vom Mikrofkop nach dem Vortragenden und den von diefem an die Tafel gezeichneten Figuren richten. Dafs hierbei die Studirenden nicht bewegungslos auf ihren Sitzen bleiben können, fondern eine Körperwendung vornehmen müffen, ift unvermeidlich ; denn wollte man dem Docenten feinen Standort an der Fenfterwand anweifen, fo würde mit dem Blick gegen das Licht Niemand die Skizzen an der überdies fchlecht beleuchteten Tafel erkennen können. Die Sitze der Studirenden werden defshalb als runde Schemel ohne Rücklehnen ge-ftaltet, auf denen die Studirenden fich leicht nach der entgegengefetzten Seite umwenden können.

Die Aufhellung des Mikrofkopes erfordert volle feitliche Beleuchtung, in der Regel jedoch mit Ausfchlufs des Sonnenlichtes. Die Anfichten der Gelehrten über die den mikrofkopifchen Arbeiten günfligfte Himmelsrichtung gehen fo weit aus einander, dafs es kaum eine Richtung giebt, die nicht bereits ihren Vertheidiger gefunden hätte. Die Nordfeite dürfte wohl die zahlreichften, die Südfeite (Bonn) die wenigften Anhänger haben; jedoch wird es nicht immer möglich fein, diefe Himmelsrichtung für mikrofkopifche Arbeiten ausfchliefslich zu verwenden; fondern zur Gewinnung der nöthigen Arbeitsplätze ift man häufig genöthigt, an mehr als

einer Wand deffelben Raumes Fenfter anzulegen.

Die Stellung des Mikrofkopes in Entfernung von 0,8 bis l,o m von den Fenftern ift die günftigfte ; aber auch tiefer im Inneren der Zimmer reicht die Beleuchtung für mikrofkopifche Arbeiten noch aus bis 30 Grad einfallende Licht die Mikrofkope noch trifft. Die Nutzbarkeit eines Mikrofkopir-Saales wächst defshalb mit der Höhenlage der Fenfterftürze. Bei der meift üblichen Gefchofshöhe von 4,5 bis 4,8 m im Lichten liegt der Fenfterfturz etwa 4,o bis 4,3 m über dem Fufsboden. Die Mikrofkopir-Tifche erhalten eine Höhe von nicht über 75 bis 80 cm. Daraus ergeben fich in der Regel zwei, höchftens drei Die Tifchbreite ift etwa zu 50 bis 80cm anzunehmen. Um bei

, fo weit das vom Fenfterfturz unter 45

Tifchreihen.

mehreren Tifchreihen hinter einander zu verhindern, dafs der Schlagfchatten der

Sitzenden das Licht auf dem zweiten Tifche beeinträchtigt, kommen ftufen-

Der einzelne

vorn

weife Erhöhungen der von den Fenftern entfernteren Tifche vor.

Arbeitsplatz erfordert eine Tifchlänge von 80 bis 90cm. einzelnen Plätzen leicht gelangen mufs, fo vermeidet Tifchreihen, vereinigt je 3 bis 5 Plätze raum zwifchen je 2 lifchen, den man jedoch bei fehr befchränkten Räumlichkeiten

Da der Docent zu den

an einem

man lange ununterbrochene Tifch und läflt etwa 50 cm Zwifchen-

mit einer Klappe fchliefsen kann.

Fig. 279.

Für das Arbeiten am Mikrofkop ift es befonders bequem, niedrige Tifche zu haben. Dies erfchwert das Anbringen von Schubkaften, die indefs zur Aufbewahrung von Präparaten und Geräthen aller Art nicht entbehrt werden können. Fig. 279 ftellt einen zweckmäfsig eingerichteten Mikrofkop ir-Tifch dar, der beide Forderungen mit einander vereinigt. Die einzelnen Arbeitsplätze werden durch niedrige Schranken mit kleinen Brettchen für Reagenz-Gläschen etc. gegen einander abgegrenzt. Die zu unterfuchenden Präparate werden von den Studirenden am Mikrofkopir-Tifch felbft unter Zuhilfenahme der Lupe hergerichtet. Für diefe Arbeit ift der niedrige Tifch unbequem. Man giebt daher jedem Arbeiter ein etwa 20cm hohes Auffatztifchchen, deffen Glasplatte zur Hälfte eine fchwarze, zur Hälfte eine weifse Unterlage hat. Fefte Conftruction der Mikrofkopir-Tifche, die Erfchütterungen möglichft ausfchliefst, mit eichener Platte ift überall zu fordern.

0.80

4'-

0,80

- ‘ ■-f

mm

RI

- 0,75

.y.

Mikrofkopir-Tifch.

7'

■BMJ...

Für die Mikrofkope, die in ihren Kaften aufgehoben werden, find an geeigneter Stelle Schränke aufzuftellen oder confolenartig an den Wänden zu befeftigen, in denen jedem Studirenden ein mit befonderem Schlüffel verfchliefsbares Fach zugewiefen wird. Der Raum für einen Mikrofkop-Kaften mufs mindeftens 35 und 15 cm hoch fein.

cm

breit, 22

cm

lang

Ein kleineres Zimmer mit ähnlicher Einrichtung, jedoch für den einzelnen Arbeiter mit reichlicherer Raumbemeffung, wird gewöhnlich für die Arbeiten vor-gefchrittener Schüler, bezw. folcher, die fich zur Prüfung vorbereiten und Prüfungsarbeiten ausführen, beftimmt. Flieran fchliefsen fich weiter die Zimmer der Docenten, des Directors und feiner Affiftenten. Auch diefe Zimmer haben ähnlichen Anforderungen zu genügen; auch hier handelt es fich überwiegend um Arbeiten am Mikrofkop. Die Zimmer erhalten alfö die Fenfter am beften an der Nordfeite. Daneben kommen aber auch chemifche Arbeiten vor zur Unterfuchung der ftoff-lichen Zufammenfetzung der Körpertheile. Kleinere Arbeiten diefer Art werden von den Profefforen in ihren Arbeitszimmern ausgeführt, die zu diefem Zweck mit kleinen Abdampfnifchen ausgerüftet werden.

Zur Vornahme gröfserer chemifchen Arbeiten wird diefen Zimmern ein be-fonderes chemifches Arbeitszimmer angereiht, das, weil in der Regel nur für Arbeiten der Docenten und einzelner vorgefchrittener Schüler beftimmt, nur mit einigen wenigen Arbeitsplätzen ausgerüftet wird. Die Einrichtung diefes Raumes unter-fcheidet fich nicht wefentlich von den unter B (Kap. 4) vorgeführten chemifchen Laboratorien.

34°-

Docenteu-

Zimmer.

341-

Chemifches

Arbeits

zimmer.

3,0 X 1,5 m mit Reagentien-den Wänden und Fenftern

Die Mitte des Zimmers pflegt ein Arbeitstifch von Auffatz, Gas, Waffer und Bunfen-Sa.uger einzunehmen; find nach Bedarf Digeftorien und kleinere Abdampfnifchen, Trockenfehränke, Vei-

an

brennungsräume etc. vorzufehen.

Die Sammlungen der mikrofkopifchen Anatomie find gewöhnlich ungleich H;ftologifche weniger umfangreich, als diejenigen der gröberen Anatomie. Auch hier find menfeh- Sammlungen, liehe von den vergleichenden Sammlungen, letztere vornehmlich aus dem Gebiete

342-

343-

Thier-

ftallungen.

der Weichthiere zu unterscheiden. Die Sammlungsgegenftände werden in Spiritus-Gläfern aufbewahrt, die in Glasfchränken mit entsprechend enger Fachtheilung auf-geftellt werden.

Zu den wiiSenfchaftlichen Forschungen der Docenten ift die Haltung lebender Verfuchsthiere unentbehrlich, weil eine grofse Zahl von Präparaten nur ganz frifchen Leichen entnommen werden kann, wie Sie nie zur Verfügung Stehen würden, wenn man Sich auf MenSchen beschränken wollte.

Für diefe Sind im Kellergefchofs des Anatomie-Gebäudes oder in einem besonderen Nebengebäude die nöthigen Stallungen vorzufehen. Für die Stallungen der Warmblüter (Hunde, Kaninchen, Meerfchweinchen etc.) genügen bei beschränkten Räumlichkeiten Käfige,

Erhaltung und Beobachtung lebender Thiere wird durch die Zwecke des Anatomen in der Regel nicht gefordert; defshalb genügen hier diefe einfachen Stalleinrichtungen. Diefelben müffen mäfsig geheizt, Stark gelüftet und gut beleuchtet fein.

Zur Erhaltung von Kaltblütern, meistens Fröfchen, find Aquarien anzulegen, d. h. WaSSerbecken mit beständigem Kaltwafferzuflufs. Die Thiere halten Sich um So gefunder, je kälter das WafSer ift. Die Wafferbehälter werden entweder im Fufsboden gemauert und erhalten dann an einer oder mehreren Seiten abgeflachte Ufer, um den Fröfchen das Herausklettern aus dem Waffer zu ermöglichen, oder Sie werden als kleinere Kaften aus Holz mit Zinkblech ausge-Schlagen, aus Schieferplatten, Steingut, emaillirtem Gufs-eifen etc. in längerer Reihe an den Wänden angebracht und

Fig. 280.

mm

Frofchbehälter.

von

Eifenftangen oder Drahtgeflecht hergeftellt. Eine längere

mit Deckeln von Drahtgeflecht gefchloSSen.

Fröfche, die nur für wenige Tage lebend erhalten werden Sollen, werden in Sandfteinbehaltern auf bewahrt, die nach Fig. 280 hergeftellt werden. Sie find mit Drahtdeckeln verfchloffen und werden während des Gebrauches mäfsig feucht gehalten.

3) Räume für chirurgische (akiurgifche) Operations-Uebungen.

344-

Uebungen

im

Die praktischen Uebungen vorgeschrittener Studirenden im Operiren an Leichen werden in der Regel in der Anatomie, Seltener im pathologischen Inftitut (Marburg) Präparir-Saai. vorgenommen. Gewöhnlich wird dazu der Präparir-Saal benutzt. Die Präparir-Uebungen pflegen nur im Winter ftattzufinden, weil es im Sommer kaum möglich ift, die Verwefung der in Bearbeitung befindlichen Präparate So aufzuhalten, dafs der Geruch felbft für abgestumpfte Nerven erträglich ift. Die Präparir-Säle find alfo im Sommer meistens verfügbar, und da Sie hell, geräumig, reinlich gehalten und mit dem Leichenkeller durch den Aufzug verbunden find, eignen Sie Sich ohne Weiteres für die Operations-Uebungen.

345-

Operations-

Uebungsfaal.

Sollen Sie aber auch im Sommer für anderweite Arbeiten der Studirenden frei gehalten werden, So werden befondere Operations-Säle (Leipzig) gebaut. In diefem Falle kommen andere Grundsätze zur Geltung, als in den Operations-Sälen der chirurgischen Kliniken; denn eine Trennung zwifchen operirenden Aerzten und Zu-fchauern findet hier nicht in dem Mafse wie dort ftatt; Sondern die Zufchauer Sollen bei der Operation gröfstentheils felbft mitwirken; Sie beftehen Sogar häufig aus Aerzten, namentlich Militärärzten, welche die Operations-Methoden berühmter Wundärzte unter deren persönlicher Leitung kennen lernen wollen. Als zweckmäfsige Form

diefer Säle dürfte die in Leipzig ausgeführte (fiehe Fig. 285) anzufehen fein. Mehr den chirurgifchen Operations-Sälen nachgebildet ift der Operations-Uebungsfaal in der chirurgifchen Klinik zu Berlin (fiehe Fig. 343).

Zur Abhaltung der medicinifchen Prüfungen find endlich in den Anatomie-Gebäuden noch ein oder mehrere Curfiften-Zimmer mit nur einem Ausgang nach dem Flurgang vorzufehen.

4) Gefammtanlage und Beifpiele.

346.

Gefammt

anlage.

347-

Aus

führungen.

Da in den Anatomien viel in Verwefung begriffene Stoffe verarbeitet werden, ift für eine ausgiebige Lüftung derfelben derart Sorge zu tragen, dafs fchon die Bauart des Gebäudes ohne künftliche Vorrichtungen eine gründliche Durchlüftung der Räume ermöglicht. Rings gefchloffene, von hohen Gebäuden umgebene Höfe find thunlichft ganz zu vermeiden. Da aber Höfe überhaupt nicht entbehrt werden können, weil Räume im Freien für die Knochenbleiche, Laufräume für Verfuchs-thiere etc. gebraucht werden und in dicht bebauten Stadtgegenden die Verrichtungen auf den Anatomie-Höfen für den öffentlichen Anblick wenig geeignet find, fo mufs mindeftens an einer Seite eines rings umbauten Hofes der betreffende Gebäudetheil eingefchoffig beiaffen werden (Leipzig und Würzburg).

Gänge follen wo möglich nur einfeitig, nicht in der Gebäudemitte liegen und eine Breite von nicht unter 2,5 m erhalten. Mittelgänge miiffen bei 3,o m Breite mög-lichft von beiden Kopfenden und aufserdem in Entfernungen von höchftens 10m durch Lichtflure oder anftofsende Treppenhäufer beleuchtet fein.

Die Gruppirung der einzelnen Räume und ihre Lage zu einander ift durch die obige Eintheilung ziemlich beftimmt vorgefchrieben. Die Abtheilung für gröbere Anatomie mufs unbedingt im Erdgefchofs liegen, wegen des nothwendigen Zufammen-hanges zwifchen Präparir - Saal und Leichenkeller. Die Lage des anatomifchen Theaters in unmittelbarer Nähe des Leichenkellers ift weniger erforderlich, weil in erfteren Raum nur vereinzelte Leichen, und auch diefe nicht unmittelbar, gebracht werden. Sie werden ftets vorher, und zwar gewöhnlich im kleinen Präparir-Saal, für die Vorlefung vorbereitet.

zur

Die Verlegung der mikrofkopifchen Abtheilung in das obere Gefchofs bietet den Vortheil der mit der freieren Lage verbundenen befferen Beleuchtung und ift defshalb nicht unzweckmäfsig, wenn auch nicht erforderlich. Andererfeits dient es Erleichterung des Verkehres, wenn alle Räume, welche von den Studirenden befucht werden, im Erdgefchofs gelegen find.

Die Sammlungen nehmen in der Regel die oberen Stockwerke ein, fchon aus dem Grunde, weil dort durch Auf fetzen weiterer Gefchoffe die bequemfte Erweiterungs-

fähigkeit gegeben ift.

aus

Planbildung und der zweckmäfsigen Anordnung einzelner Räume, welche die Einoder Anfügung fehlender Räume erleichtern.

Bei allen älteren Anatomie-Gebäuden begegnen wir der Erfcheinung, dafs die Abtheilung für mikrofkopifche Anatomie und Gewebelehre mit unzureichenden Räumlichkeiten oder gar nicht bedacht wurden, weil zur Zeit ihrer Erbauung diefe Wiffen-fchaft noch nicht genügend entwickelt war. Aus diefem Grunde erfahren die Gebäude in Berlin, Königsberg und Kiel zur Zeit Erweiterungen • andere werden diefem Beifpiele bald folgen müffen. Wenn wir im Folgenden trotzdem einige Beifpiele diefer älteren Zeit mittheilen, fo gefchieht dies wegen der befonders klaren

SSO

348.

Anatomie

zu

Kiel.

Mit den befcheidenften Mitteln ift die Anatomie zu Kiel von Gropius & Schmieden erbaut, von der Fig. 281 den Grundrifs, Fig. 272 (S. 341) den Durchfchnitt darftellt.

Sämmtliche Räume liegen in einem Gefchofs, von einer in der Mitte gelegenen und mit Deckenlicht beleuchteten Halle zugänglich. Jede Abtheilung ift nur durch einen Arbeitsraum vertreten, die gröbere Anatomie durch den Präparir-Saal, die mikrofkopifche durch das Mikrofkopir-Zimmer. Director vertritt hier beide Fachrichtungen und verfügt für feine Vorlefungen aus beiden Gebieten, nur über einen Hörfaal. Diefer zeigt zwar in der Anordnung der Sitze die Form des Ringtheaters; aber der Leichentifch erhält fein⁻ Licht hauptfächlich von einem grofsen Seitenfenfter, eine Anordnung, die in chirurgifchen Operations-Sälen häufiger vorkommt, in anatomifchen Hörfälen aber fich nur für kleine Verhältniffe eignet. Die Zweckmäfsigkeit diefer Grundrifsanordnung, die bequeme Verbindung der einzelnen Räume unter einander und die fparfame Raumausnutzung find augenfällig. Man geht gegenwärtig mit einem Ausbau des Dachgefchoffes zur Schaffung von Mikrofkopir-Sälen um und beabfichtigt, das im Erdgefchofs gelegene Mikrofkopir-Zimmer für die Präparir-Uebungen mit zu benutzen.

Ein

Fig. 281.

Fig. 282.

[Uj

□ OG

UJ

fl³»

S a nui» lun g

’räjjarir-sTFT

cm

Director

•'é

cm

Aufz

H ö r s aal

er.

Flur

P r äj) arid

[ET

rikro&|

cm

Vorbereit-u,

Arbeits-Z.

|A ssiflsteiuen-I w o hin u n g

aO" irector-z(î]nûy al_)°

Zimmer

IPr o s e cto;

Prof d.Histo-l logie j

Bitdiothekl

u.Assistenten

Arch. :

Gropius & Schmieden.

«S U I S I S ! f 0'

îfSOO

10

15

20n

Erdgefchofs.

Kiel.

Anatomie-Gebäude der Univerfität zu

Königsberg ³ 4).

Nicht minder glücklich, aber fchon erheblich geräumiger ift die Anatomie zu Königsberg. Wir geben in Fig. 282³) den Grundrifs des Erdgefchoffes in feiner Königsberg, gegenwärtigen Geftaltung.

Das Erdgefchofs ift, wie der Grundrifs zeigt, nur für den Unterricht in der gröberen Anatomie eingerichtet ; das Obergefchofs enthält die Sammlungen. Bei einem geplanten Umbau foil die Treppe in die Eingangshalle, der Hörfaal in den mittleren Raum des I. Obergefchoffes verlegt werden. Das ganze Erdgefchofs wird zu Präparir-Sälen und Arbeitszimmern der Docenten, der örtliche Flügel des I. Obergefchoffes zu Mikrofkopir-Sälen hergerichtet; die Sammlungen follen die weltliche Hälfte des I. Obergefchoffes und des ganzen neu aufzuführenden II. Obergefchoffes einnehmen.

Der Anatomie in Königsberg ift diejenige zu Göttingen fichtlich der Geftaltung des Hörfaales, ähnlich.

Diefelbe ift bereits vor einigen Jahren durch Anbau zweier Flügel erweitert worden und bedarf

349-

Anatomie

zu

35°-

Anatomien

285

), namentlich hin-

zu

Göttingen,

Heidelberg u. neuerdings einer nochmaligen Erweiterung durch Anbau eines geräumigen Mikrofkopir-Saales in Ver-Greifswald.

längerung des füdlichen Flügels.

Zuweilen tritt das Beftreben hervor, diejenigen Räume, in welchen vorzugsweife Leichen und Leichentheile verarbeitet werden, vornehmlich den Präparir-Saal, der übrigen Gebäudegruppe herauszulöfen. Beifpiele hierfür liefern u. A. die Anatomien zu Heidelberg ⁵) und Greifswald.

aus

In letzterer ²⁸⁷) ift ein grofser Präparir-Saal durch einen in neuerer Zeit in Fachwerk barackenförmig ausgeführten Anbau mit Dachfirftlüftung gewonnen worden.

Langhausbauten mit End-Querflügeln find vertreten durch die Anatomie zu Berlin (Arch.: Cremer) und die vom Verf. erbaute Anatomie zu Halle ²⁸⁸).

Letztere hat den Hörfaal, mit Rückficht auf vortheilhafte Beleuchtung, aus der Gebäudegruppe in eigenthümlicher Weife herausgelöst. Die beiden Abtheilungen liegen in einer Gebäudehälfte über einander, fo dafs die ganze andere Gebäudehälfte ausfchliefslich von Sammlungen eingenommen wird.

351-

Anatomien

zu

Berlin u. Halle.

is ehe

fur chem Arbeiten

Fig. 283.

Mic r 0 s c o|b t r-Z

A r t> eRi t s - S ä 1 e

I. Ober-gefchofs.

tssistentND ir t t tu r

tf 5 r s a a I

Z iiui e r für Vor! lesuag s-Präparate

(ibliothel

UJ Lilli]Il

Professor

Arch. :

Neumann.

10 387654321 0

1:500

10

15

20™

[Aufzl

Inatomische

Küche

Prosectoru

Fig. 284.

Gläser.

’einge

Waaa

tfl e id er-

Abi,

|e

Assistemei

ist.

Erd-

gefchofs.

gen

Vommmo;

IjVorzimmei

Assistentenpphming

Cursistea-Präparir Z

Aufz

Diener

Wein gets t-lPriifungs I Präparate

Zim

Director

Anatomie-Gebäude der Univerfität zu Bonn.

²⁸⁷)    Siehe ebendaf. 1861, S. 133 u. Bl. 23, 24.

²⁸⁸)    Siehe ebendaf. 1866, S. 161 u. Bl. 1 —10 — ferner: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 209, 219.

Erdgefchofs.

J cm    tm j

■ Operations-

] cm    cm I

Cuts.

cm im

Kesselhaus

JL

IjArT) eitszj

cm cm

cm cm

P r a-p arir-S a al;

cm cm

G- r 0 s s e r

cm cm

cm cm

□ cm

Zimmer

eu

CU

-s rie gay

IPraparir - S aal

Cm

cm

Kl einer

Maschineuhaus

Han

~    ^ fc=d~

T T a S s

3 emon s tratio

Fig. 285.

Anatomie-Gebäude der Univerfität zu Leipzig ²⁹⁰).

Arch. : Müller.

Top ograj K-Sam ml g.

'oluiung

(Assis lentes

R!

]q

'S"

d Prof

rj) ei t

s ::

I-lg¹!-!

rort) eitinjrZ

liï ö î s a a 1

10 987654321 0

H-H¹ ( ■* I » !¹H H+łH-

□^czzhizzi i nzptnm

Pförtner

Vf ohnung

.s sistente:

pz-tFsî^orjad

’rose ctor

Z.

orb er eüg s.

aal

1:500

10

15

20m

graphi e

Photo

z-u'

t il nice il Kam L

Obergefchofs.

S amm 1

mltliii........

V ei.chnerf

ïï

f f ein e

Chemise]

□ [

Iah.

M e c h. -"WerKst.

Phot

Fig. 286.

eu

L3UlUlF>[gT2ft

F*

?!

i=i

Lp p a r a t e

irector

uainorut

Ho r s a a 1

^iionoafojj

Fig. 287.

Mi

A>:

G-

DO

JL

Tfl

JL

Glimm

□□□□DD

fP

io 5 0 pt.ilnn)

1:200

2    3    4    5

-I—1-1--¹

10

-I

Schnitt durch den Hörfaal.

Fig. 288.

TP

Hire

Professor

Il i e-I

CD

Anat

Zeichensaall

Assist

Vom Anatomie-Gebäude zu Bonn ift das Erdgefchofs durch Fig. 284 und das I. Ober-gefchofs durch Fig. 283 im Grundrifs dargeftellt ²⁸⁹).

Es umfchliefst zwei Höfe. Die Räume für gröbere Anatomie, namentlich die Präparir-Säle, zeichnen fich durch aufserordentliche Weiträumigkeit aus, während die Arbeitsräume für mikrofkopifche Anatomie ver-hältnifsmäfsig knapp bedacht find. Die Mikrofkopir-Zimmer find überdies wenig vortheilhaft nach Süden gelegen. Mit der weiträumigen Eintrittshalle und dem daran flofsenden Haupttreppenhaufe ift wohl etwas zu viel Aufwand getrieben worden. Das Gebäude ift für einen Befuch von etwa 100 Studirenden erbaut worden.

Sehr weit gehenden Anforderungen entfpricht die Anatomie zu Leipzig (Arch. : Müller'), welche, wie der in Fig. 285 ²⁹°) mitgetheilte Grundrifs des Erdgefchoffes zeigt, faft alle Lehrräume im Erdgefchofs vereinigt.

Nur der füdliche Flügel ift mit einem Obergefchofs (Fig. 286 ²⁹°) überbaut, welches aufser den nöthi-gen Sammlungsfälen noch ein Director-Zimmer nebft Bibliothek, das chemifche Laboratorium, die mechanifche Werkftätte und einen Raum für feinere Injectionen aufnimmt. Die Grundrifsbildung ift, veranlafft durch die fchiefwinkelige Geftaltung des Bauplatzes, nicht ganz regelmäfsig. Zwei Hauptflügel find durch einen Querbau und einen Gang derart verbunden , dafs ein nahezu quadratifcher Hof von etwa 27 m Seitenlange eingefchloffen wird. Der nördliche Flügel nimmt die Präparir-Säle nebft den nöthigen Nebenräumen auf. Die Anordnung der zweifeitig beleuchteten Säle ift durchaus empfehlenswerth. Der Querbau

352-

Anatomie

zu

Bonn.

353-

Anatomie

zu

Leipzig.

10 987054321 0

1:500

10

ira

»

.20*»

4

Erdgefchofs.

Anatomie-Gebäude der Univerfität zu Freiburg²⁹¹)-

²⁸⁹)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 209, 219.

290)    Nach : Zeitfchr. für Anatomie und Entwickelungsgefchichte, Bd. If, Taf. XVIII, XIX.

36o

354-

Anatomie

zu

Freiburg.

wird in feiner ganzen Längenausdehnung von einem Saal für mikrofkopifche Demonftrationen eingenommen. Die beiden Hörfäle, die mikrofkopifchen Arbeitszimmer und die Arbeitszimmer der Docenten liegen in dem mit einem Mittelgange verfehenen fitdlichen Flügel. Ein kleiner Aufbau über dem öftlichen Verbindungsbau enthält eine photographifche Werkftätte Die Erzeugniffe diefer Räume erfreuen fich einer gewiffen Berühmtheit in der Gelehrtenwelt.

Beachtenswerth ift der gefonderte Zugang zum grofsen anatomifchen Hörfaal mit den unter den Sitzreihen befindlichen Kleiderablageräumen, die zweckmäfsige Grundrifsgeftaltung und gute Beleuchtung des Hörfaales. Den fchwächften Punkt der fonft vortrefflichen Anlage bildet unftreitig der kaum noth-dürftig beleuchtete und gelüftete Mittelgang des Südflügels.

In Fig. 288 theilen wir²⁹¹) den Grundrifs und in Fig. 287 den Durchfchnitt durch den Hörfaal des Anatomie-Gebäudes zu Freiburg mit.

Der Hörfaal fafft in 7 Sitzreihen die bedeutende Zahl von 250 Zuhörern. Er ift bemerkenswerth durch das flache Anfteigen der Sitzreihen, durch welches eine vortreffliche Nutzbarkeit der darunter legenen Räume zu anatomifchen Arbeiten erzielt wird.

zur

Anfertigung photographifcher Vergröfserungen.

ge-

355-

Anatomie

ZU

Die 1880 vollendete Anatomie zu Würzburg, deren Grundriffe in Fig. 289 u. ) mitgetheilt werden, lieht mit dem pathologifchen Inflitut durch einen Gang

Würzburg.

29O

in Verbindung, neben dem die für beide Anhalten gemeinfchaftlichen Leichenkeller

liegen, deren eigenthiimliche Einrichtung wir in Art. 335 (S. 350) erwähnten.

356.

Anatomie

zu

Wien.

Das Gebäude umfchliefst einen rechteckigen Hof, deffen eine Langfeite durch einen zweifeitig beleuchteten eingefchoffigen Bau, die Präparir-Säle enthaltend, gefchloffen wird. An der entgegengefetzten Langfeite liegt in der Mittelaxe der Haupteingang. Rechts von diefem gelangt man in eine Reihe Räumen, die gröfstentheils für Zwecke der gröberen menfchlichen Anatomie beftimmt find. Aufser einem Zimmer für chirurgifche Operations-Uebungen an Leichen ift dort ein Hörfaal für topographifche Anatomie vorgefehen, der in feiner Einrichtung den pathologifchen Sections-Sälen, die wir in Kap. 10 (unter a, i) kennen lernen werden, vollkommen gleicht. Statt der Sitzreihen find hier ftaffelförmig anfteigende Standreihen nur 40 cm Tiefe in faft gefchloffenem Kreife angeordnet. Durch 4 Fenfter wird der Saal ausreichend erhellt. Bei dem das Ende diefes Flügels einnehmenden anatomifchen Theater verdient befondere Erwähnung die unter den Sitzreihen angebrachte Galerie für mikrofkopifche Demonftrationen, welche den Hörfaal auch für hiftologifche Vorlefungen geeignet macht. Das anatomifche Theater ift durch 5 grofse gekuppelte Fenfter im Rücken der Zuhörer beleuchtet; ein Deckenlicht ift nicht vorhanden. Der linke Flügel des Gebäudes ift vornehmlich für hiftologifch-mikrofkopifche, fo wie für vergleichende Anatomie beftimmt. Im Obergefchofs nimmt der grofse Mikrofkopir-Saal den Mittel-Rifalit ein ; er hat eigenthümlicher Weife an zwei einander gegenüber liegenden Seiten Fenfter erhalten. Vor dem Mittelfenfter der Vorderfront lieht ein Katheder, davor ein halbkreisförmiger Demonftrations-Tifch, welche beide die Verbindung von Vorträgen mit den mikrofkopifchen Uebungen bezwecken. Zu beiden Seiten des grofsen Mikrofkopir-Saales und von diefem durch zwei Vorräthezimmer getrennt, liegen zwei Hörfäle gewöhnlicher Einrichtung, an welche fich einerfeits die embryologifche und vergleichend - anatomifche, andererfeits die menfchlich-anatomifche Sammlung anfchliefst.

Die Anatomie zu Wien ift von Auanzo & Lange 1886 vollendet. Die grofs-artige Bauanlage, deren Grundriffe wir in Fig. 291 u. 292 ²⁹³) mittheilen, ift beftimmt, der Mittelpunkt einer gröfseren Baugruppe zu werden, deren rechten und linken Flügel noch weitere Lehranftalten, wie das phyfiologifche, hygienifche, embryologifche und andere Inftitute einnehmen werden.

Die Anatomie ift, wie die Grundriffe erkennen laffen, für zwei getrennte Lehrftühle eingerichtet; wir finden die Präparir-Säle, die Arbeitszimmer für Anfänger und Vorgefchrittene, für Docenten in vollkommen fymmetrifcher Anordnung doppelt ; felbft zwei anatomifche Theater von ungewöhnlicher Ausdehnung liegen über einander und reichen durch je 2 Gefcholfe. Diefe Räume haben halbkreisförmige Sitzreihen, die fich in 10 bis II Stufen über einander erheben und gegen 300 Sitzplätze gewähren. Unter den Sitzreihen und zu beiden Seiten des Saales find die für die Vorlefungen in Bereitfchaft gehaltenen

von

von

201) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Bezirks-Bauinfpectors Knoderer in Freiburg i. B.

²⁹²)    Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Univerfitäts-Architekten v. Horfiig in Würzburg.

293)    Nach freundlichen Mittheilungen der Herren Architekten Avanzo à? Lange in Wien.

V* ergi.

lung

Vergl anat.

S ammlunq I !

-I

Embryolog

S ammlung j | Hi)

Zimmer

f.Vorräthe

Fig.^289.

Amato-

mische

Sam

KrZZIj

m

-lung !

r

fjj    CO

Mikro s oopir-S a a 1

Z immer

f. Vorräthe

Hörsaal A |

A ii a t o

Obergefehofs.

1:500

10 087654321 O

10

15

20 m

Fig. 290.

eschâftszj

Säle

“ł

R 1 a g t k e a ter

jPräparatory (Präparate |Prosector !|

H

■ Vorz.

II

Vorplatz

1 der verglAnat.U

, H

llaBoratormm I j für mfkros cop.u Arbeiten I

■Lr;

b

Vergl. anat aboratorimn|

Chemisches)

Laboratorium!

j Aufz"^

JDi euer i]

j jPrüfungsz. |

|o|o|

Lesezimmern

EZHł

d Stud

—jn.—

nnrz

F==k

('Bibliothek!

Vorplatz

Vorstand

Laboratorium pfikroscopl

K    «

d. Vorst.

Assis-1 tent

diejr

Ana-B tomie

■ T

Prosec 1- toren djejr

Ana-U tomie

PijrtnI

ProfessorJ Chirurgischer der ! !

Chirurgiejj°Pera,i»ns-Saal

T opogr anat^orsaal"

..

Erdgefchofs.

Anatomie-Gebäude der Univerfität zu Würzburg ²⁹²).

Präp ari r-

Fig. 291.

Fräparir-

¹

   Siehe: Centralbl. d. Bauverw. i88i, S. 210, 219.

²

   Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Regierungs-Baumeifters Bleich in Strafsburg.

³

   Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Regierungs-Baumeifters Tieffenbach in Königsberg.

⁴

   Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 189.

⁵

   Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1866, Bl. 10.

Saal

Saal

u.

|P r 0 se c t or

r

■Prosector

lands ammlung

Hands ammlung

| Kleiderablage!

liiii mit

t ,

■Kleiderablagejl

Vorgeschrittene j j Zweiijter Frofessor jjBili 1 i otih.ekj| Erster Blr 0 f e s|j s or

Obergefchofs.

1:500

Fig. 292.

20“-

T ■‘TT

H V 0 r q e sjj c h r !!i t t e n e

iî|

fl

Pi ïj 1 i it

Säle

Säle

lids «mh n f

1ÄZ

Pr 0 sec tor

iij

it;

Prosector

Handsammlu

JH 5 r s a a 1L

|Handsajnmlung

iKleiderabla

UL

UL

|Kleiderablagp|[

1 Ł

mê

I!

il!

Eï

=a

■"■■■K

-J

■i..

A p 1 eit s-Saal

Gäste

Diener

Diene?

G- ä s te

(=)

!h emonstrator

Erdgefchofs.

Anatomie-Gebäude der Univerfität zu Wien ²⁹³).

Arch. : Avanzo à? Lange.

Handfammlungen untergebracht. Das Gebäude ift mit Ausfchlufs der Präparir-Säle mit einem Obergefchofs überbaut, das im Vordergebäude die anatomifchen Sammlungen, in den beiden Flügeln Wohnungen von je 4 Zimmern für je einen Profector enthält.

Literatur

über »Anatomie-Gebäude«.

Müller, G. Das Anatomiegebäude zu Greifswald. Zeitfchr. f. Bauw. 1861, S. 133.

Cremer, A. Das neue Anatomie-Gebäude zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1866, S. 161. — Auch als Sonder-Abdruck erfchienen : Berlin 1866.

Das neue Anatomie-Gebäude in der Oranienburger-Strafse zu Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1866, S. 47.

Müller. Ueber die Ventilations- und Heizanlagen des neuen Anatomie-Gebäudes der Univerfität Leipzig. Deutfche Bauz. 1875, S. 308.

Lenhossék, J. v. u. G. v. Mihalkovics. Das anatomifche Inftitut der Kön. ung. Univerfität zu Buda-peft etc. Berlin 1882.

KortÜm. Anatomie-Gebäude in Göttingen. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 189.

Vallin, E. La désinfection des amphithéâtres d’anatomie. Revue d'hygiene 1882, S. 639.

KöLLIKER, A. Die Aufgaben der anatomifchen Inflitute. Würzburg 1884.

Ueber die Heiz- und Ventilations-Einrichtung im neuen Wiener k. k. anatomifchen Inftitut. Wochfch. d.

oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1886, S. 332.

Croquis d’architecture. Intime Club. Paris.

187Ó, No. Ill, f. j, 4; Infiitut d’anatomie normale et pathologique.

Ferner:

Archiv für mikrofkopifche Anatomie. Herausg. v. la Valette St. George & W. Waldeyer. (Fort-fetzung von M. Schultze’s Archiv.) Bonn. Erfcheint feit 1865.

Archiv f. Anatomie und Phyfiologie. (Fortfetzung des v. Reil, Reil & Autenrieth, J. F. Meckel, J. Müller, Reichert & Du Bois-Reymond herausg. Archivs.) Herausg. v. W. His, W. Braune u. E. Du Bois-Reymond. Bonn. Erfcheint feit 1834.

Archiv für Anatomie und Entwickelungsgefchichte. (Zugleich Fortfetzung der Zeitfchrift für Anatomie und Entwickelungsgefchichte.) Herausg. v. W. His & W. Braune. Bonn. Erfcheint feit 1875.

b) Phyfiologifche Inftitute.

Die Aufgabe des Phyfiologen befteht darin, die Lebenserfcheinungen des menfch-lichen Körpers und die Thätigkeit der Organe deffelben zu beobachten. Von be-fonderer Wichtigkeit ift defshalb in der Phyfiologie oder Biologie der Vergleich mit den Lebenserfcheinungen im thierifchen Körper, weil es nur mit Hilfe der Oeffnung lebender Thiere (Vivifection) gelingt, Lebensvorgänge zu erforfchen, über denen ohne Opferung des Thierlebens ein ewiges Dunkel verbreitet bliebe. Wir finden demnach im phyfiologifchen Inftitut die Hauptftätte des Thierverfuches.

neue

Die neuere Phyfiologie ift beftrebt, die Lebensvorgänge auf phyfikalifche und chemifche Gefetze zurückzuführen ; daher greifen die Arbeiten auf dem Gebiete der Phyfik, namentlich der Elektricität, des Magnetismus, der Lehre vom Schall, vom Licht und von der Wärme, fo wie der Chemie in hervorragender Weife in die Arbeiten des Phyfiologen ein. Nicht allein die Entdeckungen auf diefem umfangreichen Gebiete mehren fich von Jahr zu Jahr; fondera es treten auch immer neue Forfchungs-Methoden, ja fogar Gebiete der Wiffenfchaft hervor, denen fich die baulichen Einrichtungen der phyfiologifchen Inftitute anfchliefsen follen. Diefem Umftande ift die grofse Verfchiedenheit in den Bauprogrammen diefer Gebäudeart zuzufchreiben, und hierin ift es begründet, dafs Gebäude, welche noch nicht lange beftehen, dem

heutigen Bedürfnifs vielfach nicht mehr genügen. Wir können daher im Folgenden Anforderungen, welche an phyfiologifche Inftitute geftellt werden, in allgemeinen Umriffen anzudeuten.

357-

Zweck

und

Erfordernifie.

nur verfuchen, die

Die Thätigkeit in den der Phyfiologie gewidmeten Anftalten zerfällt in:

1) Vorträge, verbunden mit Anfchauungsunterricht.

358-

Hörfaal.

2)    Anleitung der Studirenden zum felbftändigen Forfchen, und zwar durch: a) phyfiologifch-anatomifche Verfuche am lebenden Thier,

ß) phyfikalifche,

7)    chemifche und

8)    mikrofkopifche Unterfuchungen.

Das Gebäude mufs aufser den für diefe Zwecke beftimmten Räumen enthalten:

3)    Räume zur Aufnahme der Lehrmittel, und zwar: a) die Thierftallungen,

ß) die Präparaten- und Inftrumenten-Sammlung und 7) eine Bibliothek ;

4)    die Arbeitszimmer der Docenten und deren Gehilfen;

5)    die Dien ft wohnung des Anftaltsvorftandes, möglichft auch eines oder mehrerer Affiftenten und des Hausdieners.

1) Räume für Vorträge und Demonftrationen.

Im phyfiologifchen Hörfaal follen die Ergebniffe phyfiologifcher P'orfchung aus allen Gebieten der Wiffenfchaft den Zuhörern mitgetheilt werden. Da es fich hierbei überwiegend um Dinge handelt, die durch das blofse Wort nicht verftändlich werden, fo kommt hier nicht allein der Anfchauungsunterricht in ausgedehnteftem Mafse in Anwendung; fondern es find im phyfiologifchen Hörfaal Verfuche von folcher Mannigfaltigkeit vorzuführen, dafs an die baulichen Einrichtungen diefes Raumes die weiteft gehenden Anforderungen zu Hellen find.

Es beftehen unter den Phyfiologen Meinungsverfchiedenheiten darüber, ob es zweckmäfsig fei, die experimentelle Phyfiologie in Verbindung mit der theoretifchen in gemeinfamem Hörfaal zum Vortrag zu bringen, und es ift gegen diefe Vereinigung angeführt worden, dafs bei einem gröfseren Zuhörerkreife es dem Einzelnen völlig unmöglich fei, die vorgeführten Verfuche mit der nöthigen wiffenfchaftlichen Schärfe aufzufaffen, dafs alfo derartige Schauftellungen immer einen unwiffenfchaftlichen, mehr volksthümlichen Anftrich gewinnen werden. Dies ift ohne Weiteres zuzugeben. Wenn aber Phyfiologen von hervorragender wiffenfchaftlicher Stellung beim Bau ihrer Lehranftalten diefe Hilfsmittel nicht verfchmäht haben, fo find

fie dabei von der Annahme ausgegangen, dafs die Schauftellung im Hörfaal die Vertiefung des Einzelnen in den Gegenftand nicht erfetzen, fondern nur dazu dienen folle, durch Hervorrufung von Erfcheinungen, welche, wenn auch unvollkommen, doch allen Zufchauern gleichzeitig fichtbar find, den mündlichen Vortrag zu ergänzen und verftändlicher zu machen. Die Schwierigkeiten, welche fich der Vorführung von Vorgängen aus dem Gebiete der Phyfiologie entgegenftellen , find ungleich gröfser, als diefelben auf dem Gebiet der Phyfik und Chemie, wo die Verbindung des Vortrages mit allerhand Verfuchen feit lange eine allgemein anerkannte Berechtigung hat ; fie find aber in jüngfter Zeit aufserordentlich vervollkommnet, und bei neueren Bauausführungen wird man ziemlich ausnahmslos derartigen Forderungen gerecht werden müffen.

Der Erfte, welcher mit praktifchen Vorfchlägen nach diefer Richtung vorgegangen ift und diefelben verwirklicht hat, ift J. N. Czermak zu Leipzig. Es hat defshalb min-deftens ein gefchichtliches Intereffe, die Einrichtungen kennen zu lernen, welche derfelbe in dem von ihm erbauten phyfiologifchen Privat-Laboratorium29 4) zur Aus-

Fig. 293.

rnn

VfESL'

hi—-41

Wort er ei t- Z.

Hörfaal in Czermak’s phyfio-logifchem Inftitut zu Leipzig. y500 n- Gr.

Arch. : Müller.

294) Siehe: Ueber das phyfiologifche Privat-Laboratorium an der Univerfität Leipzig. Rede, gehalten am 21. December 1872, bei Gelegenheit der Eröffnung feines Amphitheaters von Dr. J. N. Czermak. Leipzig 1873.

di

+|

HI

m

-, >-

£g°

°S°I

WB

Längen- und Querfchnitt zu Fig. 293.

en

^250 n. Gr.

[ZD

Tzr

-di

ïr5?

PIP

éSÊ

ZZ

zz

Fig. 294.

Fig- 295.

G. Gashahn für die Deckenbeleuchtung-.

K. Kleiderablage.

P. Projectionsfeld.

T. Räder zum Ingangfetzen der Turbine.

V. Projections-Vorhang und Bilderftange.

iS

Jl

ZZ

T-i ion»

I'Z,

':ZZ

jL

ZI

lii

führung gebracht hat. Wir theilen den Grundrifs deffelben in Pdg. 293, fo wie die beiden Schnitte in Fig. 294 u. 295 mit.

Als Grundrifsform hat Czerniak das hufeifenförmige Ringtheater mit geradlinig verlängerten Schenkeln gewählt, das fich nach dem Haufe zu öffnet. Die Sitze lind aufserordentlich knapp bemeffen ; fie haben eine Tiefe von nur 70 cm bei etwa 45 cm Breite. Um an Raum zu fparen, find Klappfitze gewählt worden ; auf Buchbretter iff ganz verzichtet worden. Auf diefe Weife iff es gelungen, in dem verhältnifsmäfsig kleinen Raume 409 Sitzplätze und gegen 100 Stehplätze unterzubringen, im Ganzen alfo gegen 5⁰⁰ Perfonen Raum zu gewähren. Die den Blicken fämmtlicher Zuhörer ausgefetzte Wand ift zu Demonftrationen aller Art benutzt. Zwei nach einem Vorbereitungszimmer führende Thüren find in ihren oberen Füllungen fchwarz angeftrichen und dienen als Wandtafeln. Zwifchen denfelben befindet fich eine dritte Tafel, nach oben verfchiebbar ; fie verfchliefst einen chemifchen Herdraum mit Dunflabzug. Zum Auf hängen von gemalten Bildern befindet fich an der Wand ein langer wagrechter Stab, mit zahlreichen Meffinghäkchen zum Anhängen der Bilder verfehen, der an zwei dünnen Seilen, welche im Nebenzimmer um eine mit Kurbel und Sperrhaken verfehene Welle gehen, in jede beliebige Höhe hinaufgezogen und herabgelaffen werden kann.

Knochenquerfchnitten) gelegt.

Befonderer Werth ift auf Vorführung mikrofkopifcher Vergröfserungen theils durchfcheinender Präparate (namentlich Photographien), theils von Schattenriffen (z. B. von Zum Auffangen folcher Bilder befindet fich über der mittleren Tafel eine gegypste, forgfältig matt ge-fchliffene runde Scheibe von etwa 4,3 m Durchmeffer. Aufserdem kann ein mit weifsem Anftrich verfehener,

leinener Vorhang von 6 m im Geviert dicht vor der Wand zu gleichem Zwecke aufgehängt werden. Die an die Wand geworfenen Lichtbilder werden erzeugt durch zwei Camera mit Drummond'fchen Kalklichtbrennern. Die letzteren finden ihre Aufhellung in einem der Demonftrations-Wand gegenüber in Höhe der oberften Sitzreihe nach Süden gelegenen kleinen optifchen Zimmer, das durch eine fich in die Sitzreihen hineinfchiebende Plattform erweitert wird und gegen den Hörfaal durch Schiebethüren abgefchloffen werden kann. Durch das nach Süden gehende Fenfter des optifchen Zimmers kann mittels eines Helio-ftaten Sonnenlicht auf die Bildwand geworfen werden.

Die Beleuchtung des Hörfaales wird ausfchliefslich durch Deckenlicht bewirkt. Allerdings ift bei diefer einzigen Lichtquelle die Verfinfterung des Raumes leicht zu erreichen. Sie wird hier erzielt durch eine fchwarze Filztuch-Gardine, welche unmittelbar über den matten Glasfcheiben des Deckenlichtes von ihrer Welle abgewickelt das ganze Deckenfenfter lichtdicht verfchliefst.

die im Czerniak’fchen Gebäude von einer

Da es die Abficht des Erbauers war, den Hörfaal vorzugsweife Abends zu benutzen, fo wurde für Gasbeleuchtung mittels Sonnenbrennern über dem Deckenlichtfenfter Sorge getragen. Zu befonders heller Beleuchtung einzelner aufgehängter Bilder wird ein im optifchen Zimmer aufgeftellter Sonnenbrenner mit parabolifchem Hohlfpiegel oder auch das Kalklicht der Camera benutzt. Zu allerlei mechanifchen Betrieben, wie z. B. zur Bewegung eines Blafebalges für künftliche Athmung, eines Regiftrir-Apparates, einer Centrifuge etc., ift mechanifche Kraft im Hörfaal erforderlich

Nagel & Kaemp’fchen Partial-Turbine mit Selbftregelung geliefert wird. Diefelbe Kraft wird auch zum Vorziehen und Wiederaufrollen des Vorhanges benutzt.

359-

Grundform

und

Die gleichen Bediirfniffe werden, wenn auch nicht immer mit denfelben Mitteln, in anderen phyfiologifchen Hörfälen zu erfüllen fein. Die amphitheatralifche Grund-Sitzpiätze. form wird gewöhnlich verlaffen und die Form des einfachen Rechteckes vorgezogen, in dem die Sitzreihen parallel zur Demonftrations-Wand, zuweilen mit wenig gegen diefe geneigten Flügeln, angeordnet werden. Das fteile Anfteigen der Sitzreihen, und zwar nach den bei den anatomifchen Hörfälen (fiehe Fig. 270 u. 271, S. 340) erläuterten Grundfätzen, bildet die Regel. Buchbretter in der Breite von mindeftens 25 cm wird man nicht gern entbehren. Man mache die Tiefe der Sitze etwa 75 bis 80cm, die Platzbreite 55 bis 60 cm; die vorderfte Sitzreihe bleibt etwa 3 bis 4m (in Berlin fogar 4,5 m) von der Bildwand entfernt. Es ift vortheilhaft, den Grundrifs des Hörfaales fo anzuordnen, dafs die Studirenden an der dem Vortragenden gegenüber liegenden Seite in den Saal eintreten, damit zu fpät kommende den Vortrag nicht ftören.

360.

Erhellung.

Die vielfache Anwendung der Camera, namentlich um mit Hilfe derfelben mikrofkopifche Vergröfserungen an die Wand zu werfen, macht Vorrichtungen zur Verdunkelung der Fenfter unentbehrlich. Dies übt felbftverftändlich eine Rückwirkung auf die Anordnung der Fenfter aus. Die Czermak'iche Einrichtung ift für gewöhnliche Verhältniffe nicht brauchbar, weil Tagesvorlefungen im Allgemeinen die Regel bilden und für diefe ausfchliefsliches Deckenlicht nicht ausreicht.

Dafs die Bildwand frei von Fenftern bleiben mufs, ift felbftverftändlich; die übrigen drei Wände aber follen, fo weit als möglich, von Fenftern durchbrochen werden. Die phyfiologifchen Inftitute in Halle, Königsberg und Marburg erhalten ihre Beleuchtung von drei Seiten; nur die Bildwand ift frei von Fenfteröffnungen. In Berlin, Budapeft,. Greifswald etc. hat man fich auf die beiden Seiten zur Rechten und Linken des Vortragenden befchränkt. Vielfach wird das Deckenlicht zur Ver-ftärkung der Beleuchtung mit herangezogen. Die anfteigenden Sitzreihen nöthigen zu einer auch an fich empfehlenswerthen hohen Seitenbeleuchtung. Dabei ift zu beachten, dafs die hoch gelegenen Fenfter, fo weit fie nicht von den oberften Sitzreihen direct zugänglich find, durch Laufgänge erreichbar fein miiffen. Die hohe Lage der Fenfter geftattet, den Hörfaal an allen Seiten mit niedrigen Nebenräumen einzufchliefsen, die fich zur Vornahme verfchiedener mit den Vorträgen in Zufammen-

hang flehenden Arbeiten, namentlich zu mikrofkopifchen Demonftrationen, recht werthvoll erweifen (Berlin und Greifswald).

Die Verfinfterungsvorrichtungen müffen einfach und leicht zu handhaben fein, wo möglich derart, dafs der Vortragende allein, ohne wefentliche Beihilfe und ohne viel Zeitverluft, diefelbe herbeiführen kann. Roll-Jaloufien find zwar an fich brauchbar, aber immerhin etwas fchwerfällig und defshalb nicht anwendbar, wo es fich um den Verfchlufs einer gröfseren Anzahl von Fenftern handelt. Noch langfamer dürfte der an fich vortreffliche Verfchlufs mittels innerer Klappläden vor fich gehen, wenn diefelben einzeln geöffnet und gefchloffen werden follen. Wo viele Fenfter in einer Reihe liegen, kann man aber die Klappläden durch eine eiferne Verbindungsftange kuppeln und mit einem Handgriff die Läden einer ganzen Wand handhaben ; es ift nur für durchaus dichten Anfchlufs der Läden an fämmtliche Blindrahmen der Fenfter Sorge zu tragen. Hölzerne oder ei ferne Klappläden gewähren auch die Möglichkeit, kleine Lichtöffnungen, mit einem Schieber verfchliefsbar, anzubringen, um ein kleines Strahlenbündel des Sonnenlichtes mittels des Helioftaten gegen die Bildwand zu werfen. Bei grofsen Hörfälen ift die von Czerniak angewendete mecha-nifche Kraft zum Aufrollen lichtdichter Stoffvorhänge vor den Lichtöffnungen fehr zu empfehlen. Mit Hilfe diefer wird es dem Vortragenden in leichtefter Weife gelingen, ohne fremde Hilfe felbft auf grofse Entfernungen Lichtöffnungen nach Belieben zu öffnen und zu fchliefsen.

Die Vorhänge für eine ganze Fenfterwand werden an gemeinfamen Wellen auf- und abgerollt; das Schliefsen, bezw. das Oeffnen erfolgt dadurch, dafs die Wellen in eine Rechts- oder Linksdrehung verfetzt werden , die fich felbftthätig ausrückt, fobald die Bewegung des Vorhanges beendet ift. Um den Lichtdurchgang an den Rändern zu verhindern, müffen diefe mit weit übergreifenden Falzen in der Holzumrahmung der Fenfter verfehen werden, während oben der Vorhang in den Rollkaften einläuft; der untere Rand des Vorhanges wird durch ein Flacheifen gefäumt, das fich gleichfalls in einen Falz hineinlegt.

Zur Anwendung empfehlen fich Bewegungsvorrichtungen der Vorhänge mittels Handkurbel, wie fie im chemifchen und im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität Strafsburg zu finden find. Eben fo ift im phyfiologifchen Hörfaal zu Budapeft eine empfehlenswerthe Einrichtung ²⁹⁵) im Gebrauche. (Siehe auch das über den gleichen Gegenftand bei den phyfikalifchen und chemifchen Inftituten Gefagte in Art. 100,

S. 121 u. Art. 137, S. 168).

Es ift hierbei nur zu

Da es nicht zweckmäfsig ift, in Stoffvorhängen kleine Lichtfpalte anzubringen, fo ift die Anlage befonderer kleinerer Fenfter von etwa 50 cm im Geviert an einer oder mehreren der Sonnenfeite ausgefetzten Wänden zu empfehlen, die aufsen mit confoleartigen Steinplatten zum Aufftellen des Helioftaten verfehen find und innen mit kleinen Klappläden verfchloffen werden, deren lichtdichter Anfchlufs an die Umrahmung bei den geringen Abmeffungen leicht erreichbar ift.

361.

beachten, dafs während der Benutzung des Sonnenlichtes, wenn möglich, auch die Glasfenfter geöffnet fein müffen ; es ift defshalb für folche Zwecke die Anwendung von Schiebefenftern befonders geeignet.

Umgebung

des

Unter den Einrichtungen des phyfiologifchen Hörfaales ift auf die Umgebung des Vortragenden befondere Sorgfalt zu verwenden.

Die Mitte der Rückwand pflegt eine Oeffnung einzunehmen, die nach dem wagenden. Vorbereitungszimmer führt. Es ift zweckmäfsig, diefelbe bei 3,o m Höhe etwa 1,5 m breit zu machen. Der untere Theil diefer Oeffnung ift häufig durch Mauerwerk

295) Siehe darüber: Jendrassik, E. Das neue phyfiologifche Inftitut S. 14 u. Taf. VII.

an

der Univerfität zu Budapeft. Budapeft 1882.

gefchloffen. Will

aber hier Tifche mit Apparaten oder darauf befeftigten Thieren

man

einführen, fo wird auch die untere Brüftung nur durch niedrige Thürflügel gefchloffen. Die obere Oeffnung wird durch Tafeln verdeckt, deren man in der Regel mehrere über einander (in Budapeft 4 Stück) anordnet. Die vorderen Tafeln find fchwarz und dienen zum Schreiben und Zeichnen mit Kreide. Sie find fämmtlich mit Gegengewichten zu verfehen und fo einzurichten, dafs fie entweder wechfelfeitig oder ge-meinfchaftlich auf und nieder bewegt werden können.

Die hinteren Tafeln find aus matt gefchliffenem weifsem Glafe in Holzrahmen hergeftellt. Eine derfelben hat den Schliff auf der Seite des Vorbereitungszimmers, die andere auf der Seite des Hörfaales. Sie werden abwechfelnd benutzt, je nachdem die mikrofkopifch vergröfserten Bilder von der einen oder anderen Seite auf die Tafelfläche geworfen werden follen. Die vordere diefer beiden Tafeln dient zugleich zum Zeichnen mit farbigen Stiften nach den mikrofkopifchen Projectionen oder untergehefteten Zeichnungen. Oberhalb diefer Tafelöffnung ift eine wagrechte Stange an Schnüren aufgehängt, mittels deren fle hoch und tief geftellt werden kann. An ihr werden grofse Abbildungen angeheftet.

In Berlin hat man die Täfelungen der Bildwand aus Lindenholz hergeftellt, um mikrofkopifch ver-gröfserte Zeichnungen mit Heftftiften, wie auf Reifsbrettern, aufheften zu können.

An einer oder beiden Seiten der Mittelöffnung find kleine Abdampfnifchen mit Dunftabzug vorzufehen, welche, wenn möglich, fowohl nach der Seite des Hörfaales, wie des Vorbereitungszimmers Schiebefenfter erhalten. Gas- und Wafferhähne find an verfchiedenen Stellen anzuordnen, erftere mit Schlauchanfätzen, letztere mit Aus-gufsbecken. Der Hahn zur Regelung der Gasbeleuchtung des Saales, bezw. die Hebel zur Handhabung der elektrifchen Beleuchtung, einige kleine Schränke für Reagentien und Handinftrumente, die Mundftücke zu Sprachrohren nach der Batterie-Kammer, der Kraftmafchine, dem Sauerftoff-Gafometer und dem Vorbereitungszimmer, endlich die Vorrichtungen zur Verdunkelung der Fenfter — fie werden fämmtlich an der Rückwand einen geeigneten Raum finden müffen.

Zu diefem Zwecke empfiehlt es fich, diefe mit einer Holztäfelung zu verfehen, welche die vielen Rohrleitungen, Drähte etc. verdeckt, die Wand felbft vor Be-fchädigungen fchützt und ihr ein einheitliches, architektonifch durchgebildetes Gepräge verleiht.

Zur erfchütterungsfreien Aufftellung feiner Apparate, namentlich des Galvanometers, ift die Anbringung eines Feftpfeilers, wie folche in phyfikalifchen Inftituten üblich find (flehe Art. 84, S. 105), in der Nähe des Standortes des Vortragenden erwünfcht.

In Berlin wird ein folcher Feftpfeiler zur Aufftellung der Spiegel-Bouffole benutzt. Ein von einer elektrifchen Lampe ausgehender Lichtftrahl wird durch den Spiegel auf eine Gradtheilung an der Wand geworfen und zeigt dort, den Zuhörern fichtbar, die feinften Ablenkungen bei thiermagnetifchen Verfuchen.

Vor fich hat der Vortragende den Verfuchstifch. Vielfach, und gerade bei be-fonders grofsen Anftalten (Berlin), finden wir nur einen einzigen langen Tifch, der nach Art der Verfuchstifche in phyfikalifchen und chemifchen Hörfälen mit Gas- und Wafferleitung, Waffer- und Queckfilberbad, elektrifchem Strom, Sauerftoff-Zuleitung, BuufenSa.ugem etc. verfehen und übrigens als Schranktifch eingerichtet ift. Zur Vorführung lebender Thiere genügt diefer Tifch nicht. Es ift wünfchenswerth, dafs diefe, wenn man fie überhaupt in den Hörfaal bringen will, den Zuhörern möglichft nahe gebracht werden. Eine nach Ludwig s Angaben in Leipzig zu diefem Zweck getroffene Einrichtung theilen wir in Fig. 296 mit.

Fig. 296.

Ein leichtes, auf 4 Rollen verfchiebbares Eifengeflell von 0,9i m Höhe trägt eine eichene Tifchplatte, 0,62 m breit und 1,75 m lang, in welche eine Platte von gefchlifTenem Spiegelglas eingelegt ift. Nahe dem Rande find an der Unterfeite der Tifchplatte an den Langfeiten je 4, an den kurzen Seiten je 2 meffingene Klemm-fchrauben angebracht, welche zum Befeftigen der gefeffelt auf den Tifch gelegten Thiere dienen. Der Tifch wird während der Vorlefung dicht vor der vorderften Sitzreihe hin-und hergefahren.

Durch neuere Ausführungen , namentlich diejenige in Budapeft²‘J6), wird weiter gehenden Anforderungen genügt.

Der grofse Experimentir-Tifch ift hier in zwei Hälften zerlegt, die auf Rollen und Schienengeleifen einander gefchoben und wieder vereinigt werden können. Die Gas- und Waffer-Zuleitungsrohre liegen unter dem Fufsboden und liehen mit dem Tifch durch Gelenkrohre in Verbindung, die der Bewegung des letzteren einen gewiffen Spielraum laflen. An den äufseren Kopfenden der Tifche befinden fich Ausfchnitte aus der Platte von 27cm Seitenlange, die mittels Zahnftange und Kurbel in der Höhe verftellt werden können und zur Beteiligung der verfchiedenen in der Vorlefung gebrauchten Apparate dienen. Die Tifche haben je 1,93 m Länge, 0,so m Breite, 0,95 m Höhe und find als Schranktifche ausgebildet.

Die Zerlegung des grofsen Experimentir-Tifches in zwei getrennte Tifche von je 1,35 m Länge,, l,oo m Breite und 0,95 m Höhe findet fich auch in Kiel, hier aber zu dem Zwecke, um der elektrifchen Lampe, die auf befonderem beweglichem Tifch in der Mitte fleht, die nöthige Bewegungsfreiheit zu gewähren.. Die Darftellung mittels mikrofkopifcher Projection wird hier namentlich zu dem Zwecke angewendet, um matte Bilder, wie diefelben auch ohne Verdunkelung des Raumes auf der Tafel hervortreten, als Unterlage für Zeichnungen zu benutzen.

Soll die mikrofkopifch vergröfserte Projection unmittelbar zur Unterftützung der Vorlefung herangezogen werden, fo kann dies auf fehr verfchiedene Weife geschehen. Die Aufteilung der Camera auf einer Plattform gegenüber dem Vortragenden, wie fie im Czermak'Sehen Hörfaal ftattfindet, liefert ohne Zweifel vortreffliche Bilder in bedeutender Gröfse und an einer allen Zufchauern bequem fichtbaren Stelle ; fie leidet aber an dem Mangel, dafs der Vortragende, wenn er fich mit feinem Gehilfen verftändigen will, über die Köpfe der Zuhörer hinweg fprechen mufs. Diefer Mifsftand läfft fich durch ein Sprachrohr zwar umgehen ; aber ein unmittelbarer Verkehr zwifchen dem Vortragenden und dem Gehilfen ift doch wünfehens-werth, derart, dafs diefelben fich Gegenftände zureichen können, fei es, um diefelben im Hörfaal zum Vortrage zu benutzen oder fie in die Camera einzuftellen. Der natürliche Platz des Gehilfen ift alfo das neben dem Hörfaal gelegene Vorbereitungszimmer.

1,15

....

<3'

0, 91 ...

Demonftrations-Tifch im Hörfaal des phyfiologifchen Inftitutes zu Leipzig.

von

Soll hier die Camera aufgeftellt werden, fo mufs eine genügende Zimmertiefe vorhanden fein, welche geftattet, einen Standort im Abftande von 6 bis 8m von der Bildwand zu wählen. Das Vorbereitungszimmer mufs alfo in der Axe der Oeffnung

362.

Vorbereitungs

zimmer.

296) Siehe: Jendrassik, a. a. O., S. 19 u. Taf. VIII. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

des Hörfaales liegen, welche durch die oben befchriebenen Tafeln gefchloffen wird, und es foil feine gröfste Abmeffung möglichft in der Richtung diefer Axe haben, auch mit Verdunkelungsvorrichtungen verfehen fein.

Diejenigen Anftalten, deren Vorbereitungszimmer diefer Anforderung nicht ent-fprechen (Halle, Greifswald, Marburg, Bonn), find für die Projection auf die Riick-feite der Tafel ungeeignet; man ermöglicht dort noch die Vorführung mikrofkopifcher Vergröfserungen, indem man diefelben fchräg von vorn gegen einen weifsen Schirm von Papier oder Leinwand wirft, der gegen den Zufchauerraum unter einem Winkel von etwa 45 Grad aufgefbellt wird. In vielen neueren phyfiologifchen Inftituten (Tübingen, Leipzig, Königsberg) fehlt das Vorbereitungszimmer ganz.

Sollen im Hörfaal auch lebende Thiere gezeigt werden, fo mufs die Vorführung im Nebenraume vorbereitet werden. Der Tifch, auf dem das Thier gefeffelt wird, wird dort bereit gehalten und auf ein Zeichen des Vortragenden fchnell in den Saal gebracht, der zu diefem Zweck eine Schienenverbindung mit dem Vorbereitungszimmer erhält.

363-

Demonflrations-

Raum.

Nicht mit Unrecht wird indeffen gegen diefe Art des Unterrichtes eingewendet, dafs die beim Thierverfuch zu beobachtenden Erfcheinungen viel zu fein feien, um von einem gröfseren Zuhörerkreife noch einigermafsen im Hörfaale erkannt zu werden. Man verlegt dann, wie in Berlin gefchehen, die feinere Demonftration in einen Nebenraum des Hörfaales. Die Vorführungen in diefem Raume erftrecken fich einerfeits auf geöffnete lebende Thiere, die jedem Einzelnen aus nächfter Nähe gezeigt werden, andererfeits auf Präparate unter dem Mikrofkop.

Erfteren Zweck hat man in Berlin (liehe Fig. 303) dadurch erreicht, dafs man an der Thür des daran ftofsenden Vivifections-Zimmers für den Vortragenden einen kleinen halbkreisförmigen Raum durch eine Schranke abgegrenzt hat, hinter welcher ein kleiner Tifch fleht. Zwifchen diefer und einer zweiten, der erfteren parallelen Schranke gehen nach Beendigung der Vorlefung die Studirenden in zwei Reihen neben einander aus dem Hörfaal kommend vorüber, die äufsere Reihe um eine Stufe höher ftehend, als die innere, wobei fich jedem Einzelnen Gelegenheit bietet, die von dem Profeffor erklärten Erfcheinungen aus kürzeiter Entfernung zu betrachten. Für die mikrofkopifchen Beobachtungen wird in demfelben Zimmer eine gröfsere Anzahl von Mikrofkopen aufgeltellt. Der Einblick in diefelben wird flehend genommen; die Tifche erhalten defshalb lm Höhe. Für Benutzung der Mikrofkope bei Abendlicht find inmitten des Zimmers Tifche aufgeltellt; an leichten Gerülten auf den Tifchen hängt eine Anzahl Glaskugeln mit Walter gefüllt, welche als Sammellinfen wirken und bei gewöhnlicher Gasbeleuchtung die unter dem Mikrofkop befindlichen Präparate ausreichend hell beleuchten.

2) Arbeitsräume der Studirenden.

364.

Phyfiolog.-

anatom.

Arbeitsfaal.

Unter den Arbeitsräumen, in denen die Studirenden zu felbftändiger P'orfchung angeleitet werden, nimmt das Vivifections-Zimmer oder der phyfiologifch-anatomifche Arbeitsfaal, der zu Verfuchen am lebenden Thier beftimmt iff, die wichtigfte Stelle ein. Hier, wie bei den meifben Räumen, in denen feinere Arbeiten vorgenommen werden, ift die nördliche Fenfterlage die vortheilhaftefte. Die Plätze für kleinere Arbeiten werden mit dem Blick gegen das Licht angeordnet, alfo hauptfächlich an den Fenftern; demnächft aber werden im Inneren des Zimmers Tifche aufgeltellt für Arbeiten, zu deren Ausführung gröfsere Apparate erfordert werden. In Budapeft hat man zweckmäfsiger Weife für diejenigen Arbeiten, welche von ungeübten Studenten ohne umfaffendere Hilfsmittel ausgeführt werden, und für diejenigen, welche gröfsere Apparate erfordern, getrennte Arbeitsräume eingerichtet.

Unter den Hilfsmitteln, deren der Phyfiologe bei feinen Arbeiten bedarf, fpielt die mechanifche Kraft eine wichtige Rolle. Sie wird angewendet zum Betriebe von

Blafebälgen, um durch künftliche Athmung die Lungen der betäubten Thiere in Bewegung und diefe dadurch längere Zeit am Leben zu erhalten, zum Betriebe von Centrifugen, um aus dem Blut, der Milch und anderen Flüffigkeiten gewiffe Beftand-theile durch die Schwerkraft auszufcheiden, von Kymographien, Refpirations-Mafchinen, Regiftrir-Apparaten zur Verzeichnung von Muskelzuckungen etc., fo wie vielen anderen Apparaten. An der Fenfterwand mufs zu diefem Zwecke über den Arbeitsplätzen, in der Regel unter der Decke, eine Triebwelle mit möglichft vielen Seil- und Riem-fcheiben angebracht und während der Arbeitsftunden in langfamem Gange von etwa 60 Umdrehungen in der Minute erhalten werden. Ein geräufchlofer Gang der mecha-nifchen Betriebe ifl erforderlich, und defshalb find bei den verfchiedenen Ueber-tragungen der Bewegung Zahnräder zu Gunften von Riemen oder Schnüren möglichft zu vermeiden. Der Kraftverbrauch im phyfiologifchen Arbeitsfaal ift nur fehr gering.

Schon ein Bruchtheil einer Pferdeftärke würde für gröfsere Anftalten genügen, man aber der

Da

gewöhnlich im Keller aufzuftellenden — Kraftmafchine auch noch die Erzeugung des elektrifchen Stromes zumuthet, fo wird man doch je nach der Gröfse der Anftalt 4 bis 6-pferdige Mafchinen in Anwendung bringen. Die durch eine Dynamo-Mafchine erzeugten kräftigen Ströme dienen hauptfächlich zur Phzeugung des elektrifchen Lichtes; fie find für feinere phyfiologifche Arbeiten nicht brauchbar. Für diefe müffen an verfchiedenen Stellen kleinere Batterien aufgeftellt werden, deren Leitungsdrähte über leichte Geftelle zu den Arbeitsplätzen herabhängen. Die Batterien werden in Wandnifchen oder Schränken an paffender Stelle untergebracht.

Fig. 297.

ID.....f

An den fenfterlofen Wänden ift die Anordnung einiger kleiner, gut gelüfteter Räume, nach Art der Hof mann ïc hen Nifchen in chemifchen Laboratorien (fiehe Art. 160, S. 203), hier, fo wie in den übrigen Arbeitszimmern des phyfiologifchen Inftitutes erforderlich.

Unter den beweglichen Ein-richtungsgegenftänden des Thier-verfuchszimmers nennen wir vor

allen den Vivifections-Tifch.

Bei den Thierverfuchen foil das zu öffnende lebende Thier in einer demfelben nach Belieben zu gebenden Lage unverrückbar feft gehalten und durch künftliche Athmung möglichft lange am Leben erhalten werden. Aufserdem ift für Blutabflufs zu forgen. Diefer letztere Zweck wird durch eine mäfsige Neigung der Tifchplatte und durch ausgehobelte Rinnen erreicht, welche am tiefften Punkte zu einem Abflufsloch zufammenlaufen, unter das ein Gefäfs ge-ftellt wird.

Die mittlere Tifchhöhe ift die wohnliche von etwa 80 cm. Rings am Tifch-rande werden eiferne Haken, Oefen und Bügel befeftigt, zum Feftbinden der Schnüre oder Riemen, mit denen die Thiere gefeffelt find. Der Kopf des Thieres wird jedesmal

ge-

"J

.175

'<■ 3 >

Aß

Vivifections-Tifch im phyfiologifchen Inftitut der Univerfität zu Strafsburg ²⁹⁷). — V25 n- ^r-

durch einen befonderen Kopfhalter feit gehalten, der für jede Thiergattung befonders geformt ift und für den einzelnen Verfuch am Kopfende des Tifches angefchraubt wird.

Fig. 298.

Diefer einfachften Anordnung entfpricht der Vivifections-Tifch in Strafsburg, den wir in Fig. 297 s9") mittheilen. Die Sicherheit der Feffelung wird in Berlin noch dadurch vermehrt, dafs die Tifchplatte mit zahlreichen Löchern durchbohrt ift, durch welche die Feffeln durchgezogen und die gefeffelten Glieder der Thiere gerade an der Stelle der Bohrung left gehalten werden können. Die Bohrungen haben nach Fig. 298 geflaltete Einfätze von hartem Holz. Kleinere Thiere, ^ z. B. Meerfchweinchen und Kaninchen, werden auf lofe Bretter gefpannt, welche ® fodann auf gewöhnliche Tifche aufgelegt werden.

Die Erzeugung einer künftlichen Athmung erreicht man vielfach durch Blafe-bälge, welche durch Mafchinenkraft, wie oben erwähnt, in Betrieb gefetzt werden. Statt derfelben kommen jedoch auch Bunferifche Wafferdruckpumpen vor (Berlin und Budapeft), welche durch eine felbftthätige und beliebig zu regelnde Vorrichtung (von Kronecker in Berlin erfunden) ein der Athmung des betreffenden Thieres entfprechend regelmäfsig unterbrochenes Luftgebläfe erzeugen. Diefes Gebläfe kann an einer Stelle erzeugt und durch feite Rohrleitungen, bezw. Gummifchläuche nach den verfchiedenen Arbeitsitelien geleitet werden.

In Kiel hat man den Blafebalg feft mit dem Tifch verbunden (Fig. 299). Der auf Rollen flehende Tifch mufs bei jeder Benutzung durch Haken am Boden feit geftellt und die Stufenfeheibe am Untergeflell

Fig. 299.

r<-

.-..1,60

TT

...0,85.

st

.<

Vivifections-Tifch im phyfiologifchen Inflitut der Univerfität zu Kiel.

durch Treibfchnüre von der Hauptwellenleitung aus in Umdrehung verfetzt werden. Durch Kurbel und Schübftange wird ein Blafebalg unmittelbar unter der Tifchplatte in Bewegung gefetzt, deffen Gebläfe durch ein Rohr feitlich über die Tifchplatte und von dort durch einen Gummifchlauch weiter dem Thiere zugeführt wird.

Zu den Nebenräumen der phyfiologifch-anatomifchen Arbeitsfäle gehört ein Raum für Gas-Analyfen, in dem thierifche Ausdünnungen, namentlich auch Athmungs-Producte, in ihre Beftandtheile zerlegt werden, ferner ein Injections-Raum zur Ausfüllung der Blutgefäfse mit gefärbten Stoffen etc.

365-

Operations-

Zimmer.

In engem Zufammenhange mit dem phyfiologifch-anatomifchen Arbeitsfaal fleht das Operations-Zimmer, in welchem von dem Docenten oder feinen Affiftenten Operationen an Thieren vorgenommen werden, um die Wirkungen derfelben auf die betreffenden Organe zu beobachten. Die Operation findet in der Regel nur vor kleinem Zuhörerkreife fiatt; es genügt alfo ein gut beleuchtetes Zimmer mäfsiger Abmeffungen, d. h. von etwa 35 bis 40 qm Grundfläche, in deffen Mitte der Operations-Tifch fleht, welcher in feiner Einrichtung dem in Fig. 297 vorgeführten Tifch ähnlich zu geftalten ift.

Um aus dem anatomifchen Bau des Körpers die Lebensäufserungen der ver-fchiedenften Art, Bewegung, Kraftentwickelung, Empfindung, Thätigkeit der Sinne etc., zu erklären, find zahlreiche Vorgänge zu beobachten, die in das Bereich der Experimental -Phyfik fallen. Für diefe Zwecke ift ein phyfikalifches Arbeitszimmer herzuftellen, dem man vortheilhaft Südlage giebt,

Beobachtungen zur Verfügung zu haben. Unter den in diefem Raume vorzunehmenden Verfuchen fpielt die Beobachtung des thierifchen Magnetismus eine hervorragende Rolle. Zu diefem Zwecke ift ein erfchütterungsfreier Feftpfeiler zur Aufteilung des Galvanometers erforderlich. Die fonftigen feinen Apparate zu neuromyologifchen Unterfuchungen, Wagen etc. werden auf Wand-Confolen aufgeftellt. Auch hier ift elektrifcher Strom durch Leitungsdrähte den Arbeitsplätzen zuzuführen. Im Uebrigen ift die Einrichtung diefes Zimmers von anderen phyfikalifchen Zimmern nicht unter-fchieden, mit denen es auch das gemein hat, dafs die Anwendung des Eifens bei der baulichen Conftruction thunlichft zu vermeiden ift, um Beeinfluffungen der gal-vanifchen Beobachtungen auszufchliefsen.

Das optifche Zimmer dient zu Unterfuchungen über Farbenempfindung; es mufs mindeftens eine dem Sonnenlicht längere Zeit ausgefetzte Fenfterwand haben. Die Verfinfterungs-Einrichtungen find denjenigen gleich, welche wir im grofsen Hörfaal kennen lernten ; nur wird man, da es fich um eine verhältnifsmäfsig geringe Zahl von Fenftern handelt, mit einfacheren Einrichtungen auskommen können, namentlich mechanifche Kraft zur Bewegung der Rollvorhänge kaum in Anfpruch nehmen. Zur Aufftellung des Helioftaten miiffen aufserhalb des betreffenden Fenfters auf Confolen aufruhende, wagrechte Steinplatten in Höhe der Brüftungen angebracht fein. Wenn neben dem Sonnenlicht auch elektrifches Licht verwendet werden foil, was zu empfehlen ift, weil erfteres nicht jederzeit zur Verfügung fteht, ift das Zimmer durch ftarke Leitungsdrähte mit der elektrifchen Mafchine zu verbinden.

Die Zimmer für mikrofkopifche Arbeiten werden im Zufammenhange mit den vorigen nach denfelben Grundfätzen ausgeführt, die wir bei den gleichen Räumen in den Anatomien kennen lernten. Die rein mikrofkopifchen Unterfuchungen im phyfiologifchen Inftitut fpielen im Vergleich zu den übrigen Arbeiten eine mehr untergeordnete Rolle; man wird daher hier nur auf eine verhältnifsmäfsig geringe Zahl von Plätzen zu rechnen haben.

Die phyfiologifche Chemie, d. h. die Erforfchung der ftoffliehen Zufammen-fetzung der Organe des Körpers und der an ihnen durch die verfchiedenen Lebensvorgänge bewirkten Veränderungen, ift ein neuerer Zweig der phyfiologifchen Wiffen-fchaften, der in kurzer Zeit an Bedeutung derart zugenommen hat, dafs die ihm gewidmeten Räume einen namhaften Theil der phyfiologifchen Inftitute ausmachen. Früher wurden (wie noch in Halle) ein bis zwei kleinere chemifche Laboratorien mit etwa 4 bis 6 Arbeitsplätzen und dem nöthigen Zubehör an Digeftorien, Wagezimmer etc. lediglich zum Gebrauch der Docenten vorgefehen ; neuere phyfiologifche Inftitute erhalten felbft an mittelgrofsen Univerfitäten Laboratorien (z. B. Marburg) für 40 bis 50 Praktikanten-Plätze, in denen die Studirenden zu felbftändigen Arbeiten angeleitet werden. In Strafsburg ²⁹⁸) und in Tübingen ²⁹⁹) find fogar felbftändige

366.

Phyfikal.-

phyfiolog.

Arbeitszimmer.

um

das Sonnenlicht für gewiffe

367.

Optifches

Zimmer.

368.

iMikrofkopir-

Zimmer.

3⁶9’

Chemifche

Arbeitszimmer.

— Die natunviflenfehaft-

298)    Siehe hierüber: Feflfchrift für die 58. Verfammlung deutfeher Naturforfcher und Aerzte liehen und medicinifchen Inilitute und die naturhiftorifchen Sammlungen der Stadt Strafsburg. S. 109.

299)    Siehe hierüber : Berner. Das neue phyfiologifch-chemifche Inftitut der Kgl. vvürttbg. Landes-Univerfität 1 übingen.

Deutfche Bauz. 1887, S. 241.

Gebäude von beträchtlichem Umfange für phyfiologifche Chemie neben einem Gebäude für experimentelle Phyfiologie erbaut worden.

Die Einrichtung der chemifchen Arbeitsräume ift von derjenigen in allen anderen chemifchen Laboratorien grundfätzlich nicht verfchieden.

Eine in diefer Beziehung befonders gut ausgeftattete Anftalt ift das zur Zeit im Bau begriffene phyfiologifche Inftitut zu Marburg, deffen Grundriffe wir weiter unten (in Fig. 306 u. 307) mittheilen. Daffelbe enthält einen Praktikanten-Saal mit 40 Arbeitsplätzen, ein Deftillir-Zimmer von 27 Grundfläche, ein Wagezimmer von 22 n¹¹¹, einen Glühraum von 17<lm, einen Schwefelwaflerltoffraum von 14 qm, fämmtlich im Erdgefchofs gelegen, dazu ein kleines Zimmer für chemifche Sammlungen im Obergefchofs und im Sockelgefchofs einige Vorrathsräume.

3) Räume zur Aufnahme der Lehrmittel.

37°-

Thier-

ftallungen.

Die Haltung von Verfuchsthieren hat im phyfiologifchen Inftitut eine hervorragende Bedeutung. So weit es nur auf Bereithaltung von Thieren ankommt, die den Verfuchen geopfert werden follen, find die Einrichtungen diefelben, welche beim Bau der Anatomien bereits kurz erwähnt wurden ; nur wird die Zahl und Ausdehnung der einzelnen Stallabtheilungen hier verhältnifsmäfsig gröfser, als dort, ausfallen. Die Verfuche erftrecken fich auf die mannigfaltigften Thierarten; aufser den gewöhnlich vorkommenden Warmblütern (Hunden, Katzen, Kaninchen und Meer-fchweinchen), die theils in Linzeikäfigen, theils in Stallverfchlägen, theils in befonderen Ställen gehalten werden, kommen Amphibien, namentlich Fröfche, in grofser Menge, weiter aber auch Fifche, Krebfe und verfchiedene Weichthiere zur Unterfuclning. Neben den Stallungen finden wir alfo in den phyfiologifchen Inftituten ausgedehnte Aquarien mit Süfs- und Salzwaffer.

Fig. 300.

Von befonderer Wichtigkeit ift aber die dem phyfiologifchen Inftitut eigene Behandlung operirter Thiere, die fog. Thier-Klinik, die — nicht zu verwechfeln mit der pathologifchen Thier-Klinik — nur dazu beftimmt ift, die Wirkung operativer Eingriffe auf die Thätigkeit einzelner Or-gane, namentlich der Nerven, zu beobachten. Eine beachtens-werthe Anordnung liefert hier Strafsburg (fiehe Fig. 305), das, im unmittelbaren Anfchlufs an den Operations-Saal, im Erdgefchofs des Haufes zwei geräumige, helle und gut gelüftete Zimmer für Zwecke der Thier-Klinik enthält.

Die Käfige der Thiere werden auf fteinernen Bänken auf-geftellt; der Fufsboden befteht aus fauber geglättetem Cement und wird mit der Wafferleitung ftets rein abgefpiilt. Er ift mit Gefälle verfehen und hat Abflufs nach dem Entwäfferungs-Rohrnetz.

371-

Sammlungen.

Sammlungsfchrank im phyfiolog. Inftitut zu Kiel.

Die Sammlungen der phyfiologifchen Inftitute an Präparaten find weder fehr umfangreich, noch Raum beanfpruchend. Einige wenige Glasfchränke pflegen zur Aufnahme derfelben zu genügen. Die Präparate find zum grofsen Theile für das Mikrofkop vorbereitet und werden dann in Form von Dtinn-fchnitten zwifchen je zwei Glasplättchen aufbewahrt. Daher ift für die Aufbewahrungsfehränke die Anordnung zahlreicher, aber fehr flacher Schubladen befonders zu empfehlen. Fig..300 giebt die Abbildung eines in Kiel bewährt gefundenen und dort im Director-Zimmer flehenden Sammlungsfchrankes.

aus

Um fo wichtiger ift es, dafs die zahlreichen im Dienfte des Phyfiologen flehenden, zum Theile fehr koftbaren Inftrumente und Mafchinen, fobald fie aufser Gebrauch geftellt werden, eine angemeffene Aufftellung finden, wo fie vor Befchädigungen gefchützt und doch als Lehrmittel zugänglich find. Die Apparate, deren Zahl alljährlich in Folge neuer Erfindungen wächst, werden je nach Gröfse und Geftalt verfchieden aufgeftellt. Die meiften laffen fich in Glasfchränken unterbringen, die gegen die Wände des Saales geftellt werden. Gröfsere Mafchinen aber ftellt man auf Tifche frei in den Raum unter Glaskaften, die den Anblick von allen Seiten geftatten. Die Ausdehnung diefer Säle kann ziemlich bedeutend werden. In Marburg beträgt diefelbe z. B. 104 qm, in Strafsburg 130 cim etc.

Für die Bibliothek phyfiologifcher Schriften genügt in den meiften Fällen ein Zimmer mäfsiger Gröfse, deffen Wände mit Büchergeftellen befetzt werden. Die Bibliothek liegt zweckmäfsig in der Nähe des Director-Zimmers.

4) Sonftige Räumlichkeiten.

Die Arbeitszimmer des Directors und feiner Gehilfen müffen fo gelegen fein, dafs die Arbeiten der Studirenden von ihnen aus bequem iiberfehen werden können. Sie find fo einzurichten, dafs fie eine Wiederholung deffen, was in den Arbeitsfälen von Studirenden erfordert wird, im kleineren Mafsftabe geftatten. Es ift alfo wünfchenswerth, die Wellenleitungen, elektrifchen Strom, Gas- und Wafferleitung etc. auch in diefe Zimmer einzuführen, fie mit Arbeitsplätzen für chemifche Verfuche^ Abdampfnifchen etc., fo wie mit Schränken und Tifchen zum Auf bewahren und Benutzen von Mafchinen und Präparaten zu verfehen. Wenn es der Raum geftattet, ift auch die Anlage einer mechanifchen Werkftätte zu empfehlen, die, mit Dreh- und Hobelbank, fo wie Einrichtung zur Glasbläferei ausgeftattet, dem Phyfiologen Gelegenheit bietet, fich einfache Hilfsmittel für feine wiffenfchaftlichen Arbeiten felbft herzuftellen.

Das Bedürfnifs einer Dienftwohnung des Directors im Haufe oder einem mit diefem in Verbindung (teilenden Anbau ift in phyfiologifchen Inftituten allgemein anerkannt, weil die wiffenfchaftlichen Arbeiten des Leiters derfelben häufig eine un-gefetzte Ueberwachung, zuweilen fogar bei Tag und Nacht, erfordern.

Bei preufsifchen Staatsbauten wird der Umfang folcher Dientlwohnungen auf 7 Zimmer nebft dem nöthigen Zubehör an Wirthfchafts- und Dienftbotenräumen feft gefetzt. Berlin, das diefe Verhältnifle weit überfchreitet, hat ein eigenes Director-Wohnhaus ; diefelbe Anordnung findet fich in Marburg.

Häufiger wird jedoch die Wohnung in das Obergefchofs des Haufes verlegt, während die Anftalts-räume das Erdgefchofs einnehmen. Das Zimmer des Directors legt man dann gern über fein Dienftzimmer und verbindet beide durch eine kleine Hilfstreppe.

Die Affiftenten - Wohnungen erhalten je zwei Zimmer und die Wohnung des Anftalts-Dieners 3 Stuben nebft Zubehör.

37²-

Bibliothek.

373-

Docenten-

Zimmer.

374-

Dienft-

wohnungen.

5) Gefammtanlage und Be i fpi e 1 e.

Die erften phyfiologifchen Inftitute, welche als Ausgangspunkte für die Ge-ftaltung diefer Gebäudeclaffe angefehen werden können, find diejenigen von Leipzig und Tübingen. Letzteres, von v. Schlierholz 1866—67 erbaut ³⁰⁰), das eifteic nach den fpeciellen Angaben Ludwigs, des auf dem Gebiete phyfiologifcher Porfchung bahnbrechenden Gelehrten, errichtet. Die Bedeutung diefer Bauten beruht mehr in

375-

Phyfiolog.

Inftitute

zu

Leipzig u. Tübingen.

der erften Verkörperung aufgeftellter Programme und der dem einzelnen Raum verliehenen, wohl erft in der Benutzung fchärfer hervorgetretenen Zweckbeftimmung und Einrichtung, als einer dem Dienft der befonderen Wiffenfchaft angepafften und die Eigenart derfelben fcharf kennzeichnenden architektonifchen Geftaltung des Grundriffes.

Das Leipziger phyfiologiiche Inftitut umfchliefst einen rechteckigen Hof an drei Seiten ; die ein-feitigen Gänge liegen an der Hoffeite, rings an den Aufsenfronten die Arbeitsräume. Ein Hörfaal ohne weitere Nebenräume ift in den Hof eingebaut. Unter den Arbeitsräumen finden wir bereits die drei Hauptgruppen für Vivifectionen, für chemifche und für mikrofkopifche praktifche Arbeiten der Studirenden vertreten ; für phyfikalifche Arbeiten ift nur ein optifches Zimmer vorgefehen.

Im Tübinger phyfiologifchen Inftitut find die betreffenden Arbeitszimmer zu beiden Seiten eines Mittelganges vertheilt. Als bemerkenswerther Fortfehritt ift hier bereits die Anordnung eines mit Deckenlicht erhellten Demonftrations-Saales neben dem Hörfaal zu verzeichnen.

Fig. 301.

Vivis ect.

UV-

Mi kr 0 sk.

ff

• cd

Jjij ect.

EU

ffeuromyoloq.

so

S a m m-Q

Has-

rzu'

ise c t r

Axt f? t e n¹-

r<=;

CD

dB

TOipIB XOfiL

=0=*Ä=]=:

^=®Oi===

__ tSl

•o

<i

'O

Kl.

!ff öi sa al

ll

V o rt.nl I

Z-nüLll

t éJUTxg.

CT!

Wage

F itl.

Pliysi 0 - ■ 10 g -(JcTi e

°D°

O

'former

Wo2ing. ff""¹¹""¹¹

des M Hchanilters

hierüber T i r e c t o 1-W0 hum n g,. 1:500

10 987654321    0

10

'V*

20™

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Budapeft. — Erdgefchofs¹). Arch.: Szkalnitzky.

Welch bedeutenden Einflufs diefe anfpruchslofen Bauwerke auf die weitere Entwickelung des Bauprogrammes phyfiologifcher Inftitute auszuüben berufen waren, geht daraus hervor, dafs das zu Budapeft in den Jahren 1873—76 nach Plänen von Szkalnitzky erbaute phyfiologifche Inftitut, bei deffen Bearbeitung man fich wefentlich auf das Leipziger Inftitut und die an diefem gefammelten Erfahrungen geftiitzt hat, zu den vollendeteften und bisher kaum übertrofifenen Lehrgebäuden für Phyfiologie gehört.

Diefe Bauanlage, deren Erdgefchofs-Grundrifs wir in Fig. 301 ³⁰¹) mittheilen, nimmt einen Flächenraum von 45,6 X 47,2 m ein und umfchliefst zwei Binnenhöfe von je 31,o X 7,5 m. Die Arbeitsftätten für Uebungen auf dem Gebiete der phyfiologifchen Anatomie, Phyfik und Chemie find hier nicht mehr durch einzelne Zimmer, fondern durch gröfsere Zimmergruppen vertreten. Der in einem Seiten-Rifalit der Nord-weftfeite gelegene Haupteingang führt auf einen Gang, zu deffen Linken die phyfiologifch-chemifchen Arbeitsfäle liegen. Rechts erweitert fich der Gang zu einer geräumigen Vorhalle, durch welche man über eine Treppe zu dem den Mittelbau einnehmenden grofsen Hörfaal gelangt, während der Gang an feinem Ende zum kleinen Hörfaal führt. Beide Hörfäle find mit Vorbereitungszimmern verfehen. Dasjenige des grofsen Hörfaals hat die oben befchriebene Einrichtung erhalten, welche es zu den Demonftrationen der mannigfachften Art geeignet macht. Daneben liegt ein zweites Zimmer für Vorbereitung von Demonftrationen aus dem Gebiete der phyfiologifchen Chemie.

Die Südecke des Gebäudes ift für die Gruppe der phyfiologifch-anatomifchen Arbeiten beftimmt, und zwar find für diefen Zweck vorhanden : ein Vivifections-Zimmer mit befonderen Apparaten verfehen, eine Injections-Küche, zwei Zimmer für Gas-Analyfen und Refpirations-Verfuche und ein Zimmer zur Uebung der Studirenden in einfacheren Vivifectionen. In der weltlichen Ecke find die Zimmer für phyfiologifch-phyfikalifche Arbeiten, und zwar ein gröfseres Arbeitszimmer für neuro-myologifche, alfo vorwiegend elektrifche Arbeiten, ein optifches Zimmer mit achteckigem Erker und ein Sammlungszimmer zur Aufftellung der Apparate gelegen. Die Nordweftfeite endlich wird durch die mikrolkopifch-phyfio-logifchen Arbeitsräume eingenommen.

Die Wohnung des Anftalts-Directors erftreckt fich über das Obergefchofs der ganzen Nordoftfront und etwa ein Drittel der beiden Seitenflügel.

An den preufsifchen Univerfitäten wurden im Jahre 1878 die phyfiologifchen Inftitute zu Königsberg, Kiel und Bonn ³⁰²) vollendet, deren Grundrifsbildungen gegenüber dem vorigen Beifpiel nennenswerthe Fortfehritte nicht aufweifen; dagegen hatten wir im Vorhergehenden wiederholt Gelegenheit, auf einzelne vortreffliche Einrichtungen im Kieler Inftitut hinzuweifen.

Das phyfiologifche Inftitut zu Berlin ³⁰³) wurde 1879 nach Plänen Spiekers durch Zaßrau vollendet. Wir theilen die Grundriffe diefer bedeutungsvollen Anlage in den Fig. 302 u. 303 mit.

In der Mittelaxe des Gebäudes von    der Dorotheen-Strafse her    (flehe den Lageplan in Fig.    103,

S. 143) führt der Haupteingang    quer über    den Mittelgang hinweg zu    einer Treppe, auf der man    nach

den oberften Sitzreihen des grofsen Hörfaales gelangt. Diefer Hörfaal, deffen Einrichtungen wir theilweife oben bereits kennen lernten, ift im Obergefchofs an drei Seiten mit Laufgängen eingefaßt, durch welche hindurch hohes Seitenlicht in den Raum fällt, der aufserdem durch ein grofses Deckenlicht reichlich erhellt wird. Im Erdgefchofs ift    der grofse    Hörfaal durch einen Gang    eingefafft, an den fich hinter    dem

Vortragenden an der Nordfeite    ein Vorbereitungszimmer anfchliefst.

Räume für phyflkalifche Phyfiologie und die Privat-Laboratorien für phyfikalifche und chemifche Arbeiten, fo wie ein Gefchäftszimmer des Directors. Die örtliche Seite diefes Mittelbaues wird vom Saal für lhier-verfuche und von dem in Art. 363 (S. 370) bereits erwähnten lang gedreckten Raume für Demonftrationen nach der Vorlefung eingenommen. Die Arbeitsräume für phyfikalifche Phyfiologie und 1 hierverfuche find im Vergleich zu den fonft befonders grofsartigen Einrichtungen des Gebäudes auffallend knapp bemeffen und ermöglichen der Studentenfchaft keine wefentliche Betheiligung an den dort vorkommenden Arbeiten.

Das der Strafse zugewendete Langhaus enthält im Erdgefchofs Affirtenten-Wohnungen, die Inftru-menten-Sammlung, mechanifche Werkftätte, Bibliothek und Kleiderablage, hoffeitig einen kleinen Hörfaal für Vorträge der Privatdocenten nebft Vorbereitungszimmer und das fehr fchön eingerichtete Aquarium.

Phyfiolog.

Inftitut

zu

Budapeft.

377-

Phyfiolog.

Inftitut

zu

Berlin.

Weftlich deffelben folgen einige

302)    Die Grundriße diefer drei Inftitute find u. A. zu finden in: Zeitfchr. f. Bauw. 187?, Bl. 52a.

303)    Nach ebendaf.

i'-:

XU

fi

[Luftpumpen] u. Wagen

& a s -

A ,□

A nalys e

W 0 hull a u s

::

Cl

en m i []s c Wie

A fra t

T°

Physi

ßprmokunnejjjj

inti .Geschäft®™

37»

Fig. 302.

- -' u-ZZZT-uq|

lit

3 p»»****«s a

I'yi- v'ee

S y    k?m

Jt o    Wo"!

I;;

v,

x

><

y

r¹-’

loge

Spectrlal-

Analyjse

Pafiw fe!

<V3fP I’plf

I. Obergefchofs.

1:500

10

[leider

all.

MikroslcojjjscJie Paierie = ~

S t aats-

"riifuug en

ir>

As si s tentenlWoJing

B r u l -

Bleu

jJnjectionBn

20rn

Fig- 303.

Uliyfjologie nVorheqeitungsl - U J «    2^ U

■WanoMBepI    0

Vivis e c 10 rium

EH

SpuecïiziiJi

El

^rivj a t-L al) 0 ra : oriu mB¹—

®    I--

oHślkal.Physiologie B

Grosser

Mm 1__I-

Soamp.M

Rananiimj

TT

Hör s aal

(||)

[of für Hühner imd Kaninchen

Batterie -Kam.

<=i

jjp entires Prii{L jh 0 r. B

Ojjvorz.Jj [_

uariufm

\X

!i!l

= Iâssistinten-Wohnungy \/

Jnstr’S

NI

ente n-S a

Sinn g

iar a eroheHg, n]t. V/erKstäUe

(Jj\ //‘j|\^ /ii\ / a,

/XifXf

iten-Wohrnntg

<d

cd

r=S

33 0 r 0 .t 7t e e tt -

Erdgefchofs.

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Berlin.

Arch. : Spieker Sf Zaß rau.

Strasse

Die wichtigften Arbeitsräume der Studirenden liegen im I. Obergefchofs, wofelbft die chemifche

Abtheilung etwas mehr als die ganze weltliche Hälfte des Langhaufes einnimmt, während für die mikro-fkopifche Abtheilung im Oftflügel eine nach Norden gelegene, 16 m lange Galerie und ein Injections-Raum mit kleinem Nebenraum für Brutofen vorhanden ift, welche letztere nicht allein

zur

Forfchung im Gebiete

der Entwickelungsgelchichte, fondera auch zur Spaltpilzzüchtung benutzt werden.

Auch die chemifche Abtheilung hat fich bereits als Plätze, die dreimal des Tages ihre Benutzer wechfeln. die chemifchen Arbeitszimmer den Arbeiten Geübterer, der organilchen Elementar-Analyfe, den Arbeiten der Praktikanten, der chemifchen Sammlung, der Spectral - Analyfe mit befonderein Dunkelraum und den Schwefelwafferftoffarbeiten. Es folgt weiter ein Zimmer für Staatsprüfungen und eine Affiftenten-Wohnung. An der Nordfeite des Ganges liegen noch zwei Zimmer für Wagen und Gas-Analyfen. Einige Dienft-wohnungen und Räume für Anfertigung von Photographien und zu optifchen Verfuchen haben noch im II. Obergefchofs Unterkunft gefunden, während das Kellergefchofs die fehr ausgedehnten und vortrefflich eingerichteten Thierftallungen, Aquarien, Räume für gröbere chemifche Arbeiten, Batterie-Kammern, eine Pförtnerwohnung und die zur Heizung und Lüftung erforderlichen Räumlichkeiten enthält.

zu klein erwiefen. Sie hat 24 Praktikanten-Der Reihe nach von Werten nach Orten dienen

Nach wefentlich kleinerem Programm ift das phyfiologifche Inftitut zu Strafsburg erbaut, das bei Beginn des Winterhalbjahres 1884— 85 der Benutzung übergeben wurde. Fig. 304 u. 305 ³⁰⁴) ftellen die Grundriffe diefes Gebäudes dar.

Bei der Programmftellung wurde von einer chemifchen Abtheilung gänzlich abgefehen, weil die Errichtung eines gefonderten Gebäudes für phyfiologifche Chemie gleichzeitig geplant und zur Ausführung gebracht wurde (flehe Art. 269, S. 373). Ein verhältnifsmäfsig kleines chemifches Arbeitszimmer zur Vornahme der im Anfchlufs an die Thierverfuche vorkommenden chemifchen. Arbeiten kann trotzdem nicht entbehrt werden. Ein phyfikalifches Zimmer mit zwei kleinen Nebenräumen für Apparate und zum Photographiren liegt an der Südweftecke des Gebäudes. Im phyfikalifchen Zimmer befindet fich ein Fertpfeiler für Galvanometer. Im Uebrigen ift auf die Anleitung der Studirenden zum Thierverluch be-fonderer Werth gelegt und diefem Zweck der gröfsere Theil des Erdgefchoffes gewidmet.

Ein gröfserer Experimentir-Saal mit Beleuchtung durch 7 Fenfter ift für kleinere und einfachere Arbeiten der Studirenden an lebenden Thieren beftimmt. Zur Beauffichtigung diefer Arbeiten find Seite des Saales die Zimmer des Directors und des Affiftenten angeordnet. Der Arbeitsfaal hat eine Wellenleitung an der langen Fenfterwand und überwiegend Fenfterarbeitsplätze. fchliefst fich ein Saal zur Ausführung gröfserer Operationen an Deckenlicht fehr hell beleuchtet wird.

Aufnahme und zur längeren Beobachtung von Hunden, bezw. Kaninchen, welche fchweren Operationen

zur

Dem Vivifections-Saal

der durch 4 Fenfter und ein grofses

Es folgen weiter die oben bereits erwähnten beiden Zimmer zur

unterzogen wurden.

Die Räume zur Beobachtung und Haltung der Thiere fetzen fich in einem niedrigen Hofgebäude fort. Sie beginnen mit einem überdachten, gegen den Plof vergitterten Raum ; es folgen dann einzelne

zur Nachtzeit und fchliefslich

Stallungen in frei flehendem Gebäude zur Bergung der unverfehrten Thiere einige vergitterte Hofabtheilungen verfchiedener Gröfse. Diefe, fo wie der grofse Hof und der Garten bieten den operirten Thieren die Wirkung operativer Eingriffe in das Nerven-Syftem bei ihrer beobachten. Im Garten ift ein Wafferbehälter für Wafferthiere angelegt.

Gelegenheit,

Bewegung im Freien zu

Im Obergefchofs liegt der Treppe gegenüber der grofse Ilörfaal mit drei grofsen Seitenfenftern, daneben ein Vorbereitungszimmer von folchen Abmeffungen, dafs darin mikrofkopifche Vergröfserungen mit elektrilcher Lampe an die matte Glastafel geworfen werden können, welche fich in einer Maueröffnung im Rücken des Vortragenden befindet. Ein Bibliothek- und Lefezimmer, fo wie einige Räume zur Aufnahme der Sammlungen

an

vervollftändigen den Grundrifs des Obergefchoffes.

Eine Director-Wohnung ift hier ausnahmsweife mit dem Gebäude nicht verbunden. Das voigetiihrte Beifpiel ift bemerkenswerth durch die Vollkommenheit der Einrichtungen, welche für die Anleitung der Studirenden zum Thierverfuch getroffen find.

Wir führen fchliefslich noch zwei zur Zeit im Bau begriffene Anhalten, die

Marburg und Greifswald

Marburg, deffen Grundriffe in Fig. 306 u. 307

an.

phyfiologifchen Inftitute zu

Das phyfiologifche Inftitut zu wiedergegeben werden, liefert ein Beifpiel für die befonders forgfältige Ausbildung der chemifch-phyfiologifchen Abtheilung.

378.

Phyfiolog.

Inftitut

zu

Strafsburg.

379-

Phyfiolog.

Inftitut

zu

Marburg.

Fig 304.

Samnl

S ammlungennr

dt ör saal

Obergefchofs.

Fig. 305-

Arch. :

Salomon.

rH o f

wm

MD

K â m m er

iłi i j

laninciien-

FA.I

r' - •

rfH

Iîiui(r

HOp^ratiojnsOl

Is a a lj I

;b

Grosser

Exjjerimentir

Saal

38O

Bibliothek

CZD

Isanrniiuni

Vorbereitungs-Zu

hier

'S⁵

JSÜ

111

aŹdljffe

Im grol'sen chemifchen Arbeitsfaal zur Rechten des Einganges find Arbeitsplätze für 40 Praktikanten vorgefehen fehlen nicht die nöthigen Räume für be-fondere chemifche Arbeiten, die wir bereits in Art. 369 (S. 374) zu erwähnen Gelegenheit hatten. Die Abtheilung für anatomifche Phyfiologie id durch einen grofsen, an drei Seiten mit Fendern verfehenen Arbeitsfaal und ein Privat-Laboratorium der Docenten vertreten, während für befondere phyfika-lifche Arbeiten nur ein optifches Zimmer vorhanden id.

und es

<1

a b. Triebwelle.

D. Abdampffchrank. O. Ofen.

8-rr

IR

10

ÉU

ill

mm

:ââÉv

•-r?

iS

00Ç 4

AssistentQ

JX

° MP ïiy s ik a] - Z

IB.

Rn

]Physikal-Z)

==$r,

10 987654321 0

hł+H+h ■H-t+’H+H+i“

Chem.-Untsrs

ssistM-Wohni)

Erdgefchofs.

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Strafsburg ³⁰⁴).

Operati on s-2.

Chenu

rmm

sammle

Fig. 306.

Wohnung

Ho

u [In jäjr i u m

f iir

den

Di-

WaWW

Bemonstralior.s-Saal*

Ä::,    „ Bibliothek

-_-j JlikroskopirZf |

Dire

Da

cion-

rector

Arch. :

Obergefchofs.

v. Tiedemann Łf Wtentzel.

Fig. 307.

ïchwefef

asserstofp

IpIvs'cTl csł“_lKstiyi

X'

'Al

rK

Bad

XrmHnnX

Esszimmer

■ \l Physioło i, Hanat j/W\ ■

" \ A c b g i|u! ï i s K / r|Kieidtr

I A IPS-J] /\L|A ;

rv ~v • ¹ y~i ^—iJi.

7\7y llh-tg

Wage

fc-l Kü che

Zimm er

/\

'>

><

Gh

Arie

Taal

ląWratcnäpr3.B i rècjorF / 'u des^Issistenterf \L

Zimmer

lijhrja

Erdgefchofs.

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Marburg. — '/soo n. Gr.

Der Hörfaal liegt im Obergefchofs und erhält dreifei tiges Licht. Neben demfelben ifl ein lang gedrecktes Vorbereitungszimmer und ein Demonftrations-Saal gelegen, der ähnlich, wie in Berlin, zur Vorführung mikrofkopifcher Präparate nach der Vorlefung benutzt werden foil und defshalb nach Norden gehende Fenfter erhält. Ein fünffenftriger Saal an der Südfeite ift beftimmt, die Inftru-menten-Sammlung angeineffen aufzuftellen.

Die Director-Wohnung befindet fich in einem befonderen Anbau.

Vom phyfiologifchen Inftitute zu Greifswald theilen wir in Fig. 308 den Erdgefchofs-Grundrifs mit.

Wie diefer zeigt, nimmt der grofse Hörfaal den mittleren Tlieil des Gebäudes ein. Er ift begleitet von zwei niedrigen Nebenräumen, über deren flachen Dächern die Fenfter des Saales liegen. Diefe Räume, welche zu Demonftrationen nach der Vor-. lefung benutzt werden füllen, {teilen zugleich die Verbindung zwifchen dem Vorder -und Hintergebäude her. In letzterem find die phyfiologifch-anatomifche und chemifche Abtheilung, im Vorderhaufe das phyfika-lifche, mikrofkopifche, optifche Sammlungszimmer und die Zimmer für den Director und den Affiftenten untergebracht. Ueber

Fig. 308.

Chemische

Arb.Räume BVorber-Z [J Physiolog-Arpeitsräume

380.

Galerie

Galerie

Phyfiolog.

Inftitut

zu

Greifswald.

ri

Klaiderahlag b

Physikal.-Z.nS ammlunglDirector

Optisches Z

MikroskrZ.

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Greifswald.

Erdgefchofs. — V500 n- Gr.

Arch. : Bürkner à? Hofmann.

dem Vorderhaufe liegt die Director-Wohnung mit befonderem feitlichem Eingang. Die zweckmäfsige Lage des Hörfaales und des Vorbereitungszimmers, die Anordnung der Zugänge zu dem erfteren, die einfache und überfichtliche Vertheilung der Räume laffen die Grundrifslöfung als eine befonders glückliche erfcheinen.

Literatur

über »Phyfiologifche Inftitute«.

Czermak, J. Ueber das phyfiologifche Privat-Laboratorium an der Univerfität Leipzig. Rede, gehalten etc. Leipzig 1873.

Schittenhelm, F. Privat- und Gemeindebauten. Stuttgart 1876—78.

Heft II, Bl. 3: Phyfiologifches Lehrgebäude in Tübingen; von Schlierholz.

Inßituts univerßtaires de Berlin. 20 Inßitut de phyfiologie. Nouv. annales de la conß. 1879, S. II.

Inßitut phyfiologique de Bonn. Nouv. annales de la conß. 1879, S. 37.

Inßitutphyfiologique de Koenigsberg et pavillon düfolement (clinique'). Nouv. annales de la conß. 1879, S. 38. Inßituts de chimie et de phyfiologie de Vuniverfide de Kiel. Notiv. annales de la conß. 1879, S. 39. Szkalnitzky & Koch. Das phyfiologifche Inftitut an der Univerfität zu Budapeft. Allg. Bauz. 1880, S. 54. Jendrassik, E. Das neue phyfiologifche Inftitut an der Univerfität zu Budapeft. Budapeft 1882.

Lang. Das phyfiologifche Inftitut der Univerfität in Heidelberg. Allg. Bauz. 1883, S. 31.

Der Neubau des phyfiologifchen Inftitutes zu Greifswald. Centralbl. d. Bauvervv. 1887, S. 322.

Berner. Das neue phyfiologifch-chemifche Inftitut der Kgl. württbg. Landes-Univerfität Tübingen. Deutfche Bauz. 1887, S. 241.

Neubau eines phyfiologifchen Inftitutes für die Univerfität Marburg. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 428. Ferner:

Archiv für Anatomie und Phyfiologie. (Fortfetzung des von Reii. , Reil & Autenrieth , J. F. Meckel, J. Müller, Reichert u. Du Bois-Reymonjd herausg. Archivs.) Herausg. v. W. His u. W. Braune u. E. Du Bois-Reymond. Berlin. Erlcheint feit 1834.

Centralblatt für Phyfiologie. Herausg. v. S. Exner & J. Gad. Wien. Erfcheint feit 1887.

Archiv für die gefammte Phyfiologie der Menfchen und der Thiere. Herausg. v. E. F. W. Pflüger. Bonn. Erfcheint feit 1868.

10. Kapitel.

Anftalten zum theoretifchen Studium der Krankheitserfcheinungen.

a) Pathologifche Inftitute.

1) Beftandtheile und Einrichtung.

381.

Bedingungen

lind

an

Das wichtigfte Material für pathologifchen Unterricht liefern die Leichen der Krankheiten Verftorbenen. Die Unterfuchung der erkrankten Theile ift zunächft Erfordemiffe. ejne allgemeine und hat dann nur den Zweck, die Krankheit zu erkennen; fie ift weiter eine eingehende und darauf gerichtet, die der Leiche entnommenen Organe mit krankhaften Erfcheinungen theils mikrofkopifch, theils chemifch genaueren Durch-forfchungen zu unterwerfen, um die Krankheiten ihrem Wefen nach kennen zu lernen. Dem letzteren Zweck dient auch die experimentelle oder vergleichende Pathologie, d. h. die künftliche Erzeugung krankhafter Erfcheinungen am lebenden Thier, fei es durch Vergiftung oder Einführung von Spaltpilzen, und die Beobachtung des Verlaufes durch den Thierverfuch (Vivifection).

Diefen Zwecken ift die bauliche Anordnung der Unterrichtsräume anzupaffen. Der allgemeinen Unterfuchung der Leichen dient ;

1) der Sections-Saal.

3«3

Die Ertheilung des Unterrichtes in der fpeciellen Pathologie erfordert vor Allem :

2)    die Hörfäle für Anschauungsunterricht und für diejenigen Vorlefungen, welche nicht mit Demonftrationen verbunden find ;

3)    das mikrofkopifche Curs-Zimmer.

Für experimentelle Pathologie ift erforderlich :

4)    ein Zimmer für Thierverfuche.

Die chemifche Pathologie ift in kleineren Anftalten noch mit dem pathologischen Inftitut vereinigt. Gröfsere derartige Anftalten müffen wenigftens den Docenten Gelegenheit geben, auch chemifche Unterfuchungen vornehmen zu können; fie erfordern alfo:

5)    ein bis zwei chemifche Arbeitszimmer.

Die chemifche Pathologie oder Pharmakologie wird jetzt bereits überall durch einen felbftändigen Lehrftuhl vertreten. Wir werden die für ihre Zwecke erforderlichen Einrichtungen unter b kennen lernen.

Im pathologischen Inftitut haben wir es ferner zu thun mit:

6)    den Arbeitszimmern der Docenten;

7)    den pathologischen Sammlungen und der Bibliothek;

8)    den Thierftallungen, und

9)    dem Leichenkeller mit den nöthigen Nebenräumen.

Die Zahl der Leichen, welche in den pathologischen Inftituten geöffnet werden, ift Sehr bedeutend; Sie überfteigt häufig in einem Jahre 1000. Die Oefifnung und allgemeine Unterfuchung der inneren Theile Soll vor einem gröfseren Zuhörerkreife ftattfinden, wobei der Docent die nöthige Bewegungsfreiheit behalten mufs. Die Section wird von einem Vortrage begleitet; aber der Vortrag wird in der Regel nicht nach-gefchrieben. Die Hauptfache ift, dafs alle Anwefenden gut Sehen, und dies ift bei der grofsen Zahl nur zu erreichen, wenn diefelben gedrängt, möglichft nahe den Vortragenden umftehen. Den unmittelbaren Zutritt zum Sections-Tifch kann man nur einer kleinen Zahl von Zufchauern, etwa 20 bis 25 Perfonen, geftatten. Ein gröfserer Andrang würde den fecirenden Arzt beläftigen; man geht in diefem Falle auch hier Ringtheater über, giebt demfelben aber am beften nicht die Hufeifenform,

382.

Sections-Saal .

zum

fondera diejenige des faft gefchloffenen Kreifes, an deffen Vollendung nur fo viel fehlt, dafs die Leiche in die mittlere Bühne gebracht werden kann. Sitzreihen fehlt es an Raum; es werden alfo Standreihen von nur 50 cm Tiefe, ftufenförmig Sich um je ca. 50cm über einander erhebend, angeordnet und gegen einander durch l,io bis l,is m hohe Schranken abgegrenzt, die oben ein fchmales Brett zum Auf-ftützen der Arme tragen. Durch drei fchmale Treppen werden die Stufen thunlichft von einem oberen Um.

Für

gang her zugänglich gemacht. Der Durchmeffer der in der Mitte gelegenen Bühne beträgt mindeftens 2,5 m.

Die Beleuchtung ift zweckmäfsig derjenigen des anatomischen Hörfaales gleich, d. h. fo, dafs die Fenfter im Rücken der Zuhörer liegen und das Licht über die Köpfe derfelben hinwegfällt. Reichliches Deckenlicht kann zur befonders hellen Beleuchtung der Leiche nicht entbehrt werden.

Fig. 309.

(fochemiscii)

A Ut Z U.Q

"sj

r ;

Pathologifcher Sections-Saal. LjO n- Gr.

P. Protokollir-Pult. W. Wafchbecken.

jL

-v".V;    . ,

i;

Fig. 310.

. &Î

1 llgsr ***

iis

fźĄ

Lj

tà

I Si

ipr

-• ’W '.A? "'V

rr?yi

xvt "I

»Si

.    ' 3

xS

-=

dm

¹

) Nach: Alle. Bauz. 1880, S. 54 u Bl. 39 — 41.

~rn

Elii

Längenfchnitt zu Fig. 309. — Y125 n> Gr.

Diefe gewifs fehr vortheilhafte Anordnung ftellen Fig. 309 u. 310 dar.

Die Anordnung des Ringtheaters ift in ähnlicher Weife in Strafsburg zur Ausführung gekommen ; nur liegt daffelbe dort ziemlich unorganifch in einem lang geftreckten Saal, deffen Beleuchtung von einer Langfeite nicht befonders glücklich genannt werden kann. Bonn, deffen Grundriffe wir weiter unten (in Fig. 330 u. 331) mittheilen, und München ¹) zeigen den hufeifenförinigen Grundrifs bei gleicher Con-ftruction der Standreihen. Die Beleuchtung ift hier von der offenen Seite des Hufeifens her bewirkt worden, in München durch 6 an einer langen Wand vertheilte Fenfter, in Bonn durch ein einziges grofses Mittelfenfter. Diefer Lichteinfall ift weniger ungünftig, als es auf den erften Blick fcheinen will. Der fecirende Arzt fleht zwar mit dem Rücken gegen das Fenfter und wirft einen Schatten auf den Tifch; aber wenn die Lichtquelle hoch und breit ift, wird diefer Schatten fchwach und kurz, und auch von einem Sehen gegen das Licht kann eigentlich nicht die Rede fein , weil die Zufchauer doch wefentlich in zwei Gruppen einander parallel flehender Reihen geordnet find, welche die von der Seite beleuchteten Leichen, ohne geblendet zu werden, betrachten können.

Die Sections-Säle in Bonn und München find auch in fo fern einander ähnlich, als beide die Bühne unter den Fufsboden des Erdgefchoffes fenken, um mehr Höhe für den Raum und einen höheren Einfall des Seitenlichtes zu gewinnen. Dies ift ohne Zweifel zweckmäfsig; es erfordert aber befondere Auf-merkfamkeit bei Anlage der Heizung, damit nicht der tief liegende Bühnenraum von der Lufterwärmung ausgefchloffen bleibt.

Tübingen und Kiel zeigen das halbe Achteck als Grundform des Ringtheaters mit Beleuchtung im Rücken der Zuhörer, letzteres aufserdem mit Deckenlicht; Würzburg hat eine ähnliche Anordnung bei rechteckigem Grundrifs und Fenftern an drei Seiten, und Greifswald, Freiburg und Heidelberg find ähnlich wie Bonn in der Hauptfache nur durch ein breites Seitenfenfter, theilweife unter Zuhilfenahme von Deckenlicht (Heidelberg), beleuchtet.

383-

Sections-

Tifch.

Das Fehlen einer ge fehl offenen Wand hinter dem Vortragenden erfchwert das Anbringen einer Tafel, die wohl zur Erläuterung des Vortrages erwünfeht fein kann, obgleich viele Pathologen auf diefes Hilfsmittel bei ihren Sectionen verzichten. Die Sections-Bühne wird in der Regel mit fteinernem Fufsboden und Wafferabflufs verfehen.

Der Sections-Tifch, der die Mitte der Bühne einnimmt, ift gewöhnlich um eine Mittelfäule drehbar. Mit befonderer Sorgfalt ift derfelbe in München conftruirt ²).

Eine Marmorplatte von 1,75 m Länge und 0,75 m Höhe ift mit Neigung (am Kopfende 7cm höher als am Fufsende) auf eine wagrechte hölzerne Tifchplatte gelagert, welche mittels eifernen Drehzapfens in einem gufseifernen Fufsgeftell ruht. Die Drehung des Tifches kann in jedem Viertelkreife gehemmt und fett geftellt werden. Vier Wafferhähne find fo angebracht, dafs bei jeder Stellung des Tifches der Secirende zur Rechten und zur Linken einen Hahn leicht erreichen kann. Die Hähne find mit Gummifchläuchen verfehen , welche die Waffer-Zuleitung nach allen Theilen der Leiche ermöglichen. Ein brückenartig über die Leiche geftellter Schemel dient zur Aufnahme einzelner herausgenommener Theile, die zu weiteren Unterfuchungen beftimmt find.

Fig. 311.

Der Wafferabflufs findet in der Regel durch die hohle Drehfäule des Tifches ftatt. In Halle hat man die bei Befchreibung der Präparir-Säle (fiehe Art. 328, S. 346) erwähnten untergeftellten Sammelgefäfse angewendet. Die Tifche müffen dann natürlich unbeweglich fefb ftehen.

Oberanficht des Sections-Tifches in Halle. — V50 n- Gr.

Die Sections-Tifche in Halle haben die Eigenthümlichkeit, dafs zur Seite der Tifchplatte, halb in diefelbe hineinreichend, Wafchbecken angebracht wurden (Fig. 311), wobei die Abficht des Directors zu Grunde lag, einzelne der Leiche entnommene Organe ganz in Waffer zu tauchen, um fie fchnell von Blut zu reinigen.

Fig. 313 ftellt den Querfchnitt durch den Sections-Tifch des pathologifchen Inflitutes zu Kiel dar.

fie das gleichzeitige Auflegen zweier Leichen. Trotz ihres

Fig. 312.

T    .........—.......... ;;..~7ZZ1Z^Z.-.TLZ3--------dij

JflflflilfPii

Vom pathologifchen Inftitut der Univerfität zu Strafsburg ³⁰⁷).

Die gufseiferne Platte mit Randaufkantungen hat ein mäfsiges, trichterförmiges Gefälle nach der Mitte ; bei 2 m Länge und 1 m Breite geftattet fehr bedeutenden Gewichtes wird die Platte leicht gedreht, weil fie auf 4 in flacher Rinne laufenden Stahlkugeln aufruht, die durch einen Ring mit 4 runden Ausfchnitten in gleichem Abftande von einander geführt werden. Das mit der drehbaren Platte fett verbundene Abflufsrohr reicht durch das feft flehende gufseiferne Fufsgeftell hindurch und mündet in ein Bleirohr aus, das die Abflüffe weiter führt und unterhalb des Fufsbodens noch einen Geruchver-fchlufs hat. Ein zweiter Geruchverfchlufs ift in Höhe der Tifchplatte angebracht. Die Waffer-Zuleitung erfolgt hier vermittels eines von der Decke herabhängenden Gummifchlauches.

Fig. 313-

Vom pathologifchen Inftitut der Univerfität zu Kiel.

Fig. 3H

m.

mmmmm

Vom pathologifchen Inftitut der Univerfität zu Freiburg ³⁰⁸).

Sections-Tifche. — x/25 n- Gr.

307) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Regierungs-Baumeifters Bleich in Strafsburg. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

der fich oben derart erweitert

dafs darin eine Stopf büchfe Raum hat, welche den

384-

Zimmer für nicht klinifche Sectionen.

gleich an Sectionen zugleich zu

385-

Mikrolkopir-

Galerien.

386.

Demonftrations-

Saal.

In feiner Einrichtung recht vollkommen, aber nicht mehr ganz einfach, ift der Sections-Tifch des pathologifchen Inftitutes zu Freiburg (Fig. 314³⁰⁸).

In einer als Fufsgeftell dienenden kräftigen Btichfe, die aus einem einzigen Gufsftück beileht, fleckt der hohle Tifchfufs

beweglichen Theil des Waffer-Zuleitungsrohres mit dem unteren feil flehenden Theile deffelben verbindet. Der Wafferabfluls wird vom Fufsende der fchräg geneigten Tifchplatte durch ein Knierohr feitlich in den Tifchfufs geleitet, der weiter mit der Ableitung des Haufes in Verbindung fleht. Die Tifchplatte befleht aus weifsem Marmor.

Endlich theilen wir noch in Fig. 312 ³⁰⁷) den Sections-Tifch des pathologifchen Inftitutes zu Strafsburg mit.

Der fefle Tifchfufs reicht hier bis unmittelbar unter die Platte, und nur diefe, nebfl dem knieförmigen Abflufsrohr, ift drehbar. Der Tifchfufs ift blofs in feinem unteren Theile hohl und dort mit einem Trichter umgeben, der die ablaufenden Flüffigkeiten auffängt. Die Marmorplatte ift auf ein leichtes fchmiedeeifernes Geflell gelagert, das durch flrebenartige Eifenfläbe mit einem Führungsringe am unteren Ende des Tifchfufses verbunden ift, welche Schwankungen der Tifchplatte verhindern.

In allen pathologifchen Inftituten kommen auch nichtklinifche Sectionen, namentlich gerichtliche Leichenöffnung etc., vor, zu deren Ausführung geeignete Räume vorhanden fein müffen. Häufig verwendet man hierfür gut beleuchtete Räume des Sockelgefchoffes (Halle); in anderen Anftalten werden beffere Räume des Erdgefchoffes für diefen Zweck eingerichtet.

Die Gröfse des klinifchen Secir-Saales brauchen fie nicht zu erhalten, weil fie in der Regel nur den betheiligten Aerzten, gerichtlichen Beamten und unter Um-fbänden auch wohl den Angehörigen der Verftorbenen zum Aufenthalt dienen.

In Wien find jedoch die beiden Säle für klinifche und nichtklinifche Sectionen einander vollkommen Gröfse und Einrichtung hergeftellt worden, weil dort wohl die Abficht vorlag, die gerichtlichen Vorlefungen über gerichtliche Medicin zu benutzen.

Die Verwerthung der den Leichen entnommenen, von Krankheiten ergriffenen Theile für Zwecke des Unterrichtes erfolgt theils im Demonftrations-Saal, theils im mikrofkopifchen Curs-Zimmer. Sehr zweckmäfsig ift die in Wien getroffene Einrichtung von zwei Mikrofkopir-Galerien von 13m Länge und 3m Tiefe im engen Zufammenhang mit den beiden Sections-Sälen, welche geftatten, die mikrofkopifche Unterfuchung unmittelbar an die Section anzufchliefsen.

Die Anfichten der Pathologen über die zweckmäfsigfte Einrichtung des Saales für Anfchauungsunterricht gehen fo weit aus einander, wie die Lehrmethoden, welche zur Anwendung kommen. Die zur Anfchauung gebrachten Gegenftände find theils mit unbewaffnetem Auge erkennbar, theils erfordern fie die Zuhilfenahme des Mikro-fkopes. Für erfteren Fall bietet das Ringtheater mit Beleuchtung durch Rücken-und Deckenlicht, wie wir es in der Anatomie und im Sections-Saal kennen lernten, den geeigneten Hörfaal. Für mikrofkopifche Beobachtungen find derartige Räume aber gänzlich ungeeignet. Wird der Anfchauungsunterricht mit dem Mikrofkop allein betrieben, fo erhalten wir den gewöhnlichen Mikrofkopir-Saal, den lang geftreckten, nicht tiefen Raum mit zahlreichen Fenftern an der Nordfeite und 2 bis 3 Tifchreihen hinter einander. Hier aber findet fich kein geeigneter Platz, andern der Vortragende allen Zufchauern gut fichtbare Zeichnungen an der Tafel vorführen, mikrofkopifch vergröfserte Bilder aufhängen und gröbere Präparate vorzeigen kann. Die Anfchauung gröberer Gegenftände erfordert eben den Blick mit dem Licht, die mikrofkopifche Betrachtung den Blick gegen das Licht. Soll Beides mit einander abwechfeln, fo können die Lernenden nicht unbeweglich auf ihrem Platze fitzen bleiben.

Vielleicht ift das elektrifche Licht und der durch diefes ermöglichte fchnelle Wechfel in der Beleuchtung berufen, diefe Schwierigkeit zu löfen; die meiften der bisher ausgeführten Beifpiele fuchen zwifchen beiden Anforderungen zu vermitteln. Dies ift namentlich im pathologifchen Demonftrations-Saal zu Berlin gefchehen, der nach Virchow s Angaben erbaut wurde und deffen Befchreibung wir weiter unten geben und durch Fig. 318 u. 319 erläutern werden.

Das pathologifche Inftitut zu Halle hat überwiegend der Anfchauung gröberer Gegenftände Rechnung getragen und folgerichtig das halbkreisförmige Ringtheater mit möglichft engen Sitzen, die fich dicht um einen kleinen runden Demonftrations-Tifch fchliefsen, angenommen. Um auch mikrofkopifche Gegenftände vorführen zu können, find zwei breite Fenfter zu beiden Seiten der Bühne angeordnet, auf denen etwa 8 Mikrofkope zum Einblick für die Studirenden aufgeftellt werden.

Zur Betrachtung der feineren Präparate mufs alfo jedesmal der Unterricht unterbrochen und müffen die Sitzplätze verlaffen werden. Die Ausführung einer ähnlichen Anordnung wird in Kiel (fiehe Fig. 320 u. 321) beabfichtigt.

Häufiger (Bonn, München etc.) wird auf den mikrofkopifchen Anfchauungs-unterricht das gröfsere Gewicht gelegt, und in diefem Falle mufs der Saal einem gewöhnlichen Mikrofkopir-Zimmer ähnlicher geftaltet werden. Der geeignete Platz für den Vortragenden ift dann die den Fenftern gegenüber liegende gefchloffene Wand, welche reichliche Flächen zur Aufhängung von Wandtafeln und Bildern liefert. Die Studirenden, welche bei Beobachtung des Gegenftandes unter dem Mikro-fkop dem Vortragenden folgen, müffen diefem den Rücken kehren und eine volle Körperwendung ausführen, um die Abbildungen an der Bilderwand zu fehen. Sie fitzen defshalb auf Schemeln ohne Rücklehnen. Befon-

Fig- 3G-

^qO OQ<k

<5    .... o

o°/%

⁰ f—

6°

000

ders bequem ift diefe Anordnung nicht; aber dennoch wird der Architekt zuweilen in die Lage kommen, der Forderung des Profeffors entfprechen zu müffen und der von ihm geübten Lehrmethode den Bau des De-monftrations-Saales anzupaffen. In diefem Falle dürfte die in Fig. 315 angegebene Grundrifsform noch am eheften dem Programm genügen. Ein halbkreisförmiger Ausbau, deffen Aufsenwand vollftändig in Fenfter aufgelöst ift, enthält in zwei bis drei ringförmigen Reihen die Mikrofkopir-Tifche, deren Beleuchtung eine fo vortheilhafte wird, dafs der Raum Mikrofkopir-Saal fich vortrefflich eignet. Wenden aber die Studirenden den Blick nach dem Inneren des Zimmers, fo ift der Saal auch als Ringtheater zu benutzen.

Wird ein Demonftrations-Saal nach dem Hallenfer Mufter bevorzugt, fo ift ein

zu entbehren.

Pathologifch-mikrofkopifcher Demonftrations-Saal. — Y250 n. Gr.

M. Mikrofkopir-Tifche.

P. Podium. T. Tifche.

IV. Wafferhahn mit Ausgufs. Tafel.

zum

felbftändiger Mikrofkopir-Saal, das fog. Curs-Zimmer, daneben nicht für deffen Anlage diefelben Regeln gelten, die gelegentlich der Anatomien (in Art. 339,

387-

Mikrofkop.

Curs-

Zimmer.

S. 352) erläutert wurden.

Die Einrichtung des Zimmers für Thierverfuche ift von demjenigen im phyfio-logifchen Inftitut (fiehe Art. 364, S. 370) gewöhnlich nur dadurch unterfchieden, dafs die Vivifectionen blofs im kleinen Zufchauerkreife von den Docenten ausgeführt werden, nicht aber die Studirenden fich ftändig an denfelben thätig betheiligen. Wefentliche bauliche Einrichtungen kommen dabei nicht vor; der Vivifections-

388.

Zimmer

für

Thierverfuche.

389-

Chemifche

Arbeitszimmer.

39°-

Zimmer

der

Docenten.

39¹-

Pathologifche

Sammlungen.

die pathologifchen Sammlungsräume diefelben, welche

39²-

Thier-

ftallungen.

393-

Leichenlceller.

Tifch heht frei im Raume in der Nähe eines grofsen, möglichft nach Norden gelegenen Fenfters. Die Rückwand wird mit Schränken zur Aufnahme der zum Theile werthvollen Apparate und Inftrumente, die bei Vivifectionen gebraucht werden, befetzt.

Die chemifchen Arbeitszimmer in pathologifchen Inflituten erhalten zweckmäfsig frei flehende Doppel-Arbeitstifche zu je 4 bis 6 Plätzen; aufserdem find die Fenher-plätze mit dem nöthigen Zubehör auszurüften. Jeder Arbeitsplatz erfordert einen Wafferhahn, eine Bunferifche Wafferluftpumpe, zwei Gashähne und ein Wafchbecken. Es müffen ferner einige Digeflorien im Zimmer fein. Ein zweites Zimmer wird zweckmäfsig mit dem Dehillir-Apparat, Dampfbad, Sandbad und Trockenfchrank ver-fehen. Endlich ift ein, wenn auch nur kleiner Raum zur Aufftellung der chemifchen Wagen erwünfcht. Flinfichtlich der befonderen Einrichtung aller diefer Räume müffen wir auf Kap. 4 Bezug nehmen.

Der Director der Anflalt und feine Affiftenten erhalten gefonderte Arbeitszimmer. Die hierin vorzunehmenden Arbeiten werden zum grofsen Theile am Mikro-fkop ausgeführt. Gute Beleuchtung, wo möglich von Norden her, ift defshalb erwünfcht. An den Wänden werden kleine Abdampfnifchen angebracht, um auch chemifche Arbeiten in kleinem Mafsftabe ausführen zu können. Gasfchlauchhähne und Waffer-Zuleitung find erforderlich. Einige Wafferhälme bringt man über einem Spiiltifch an und verlieht fie mit Gummifchläuchen. Auf den Spültifch werden Gläfer mit Präparaten gefleht und diefe durch beftändigen Wafferzuflufs aus den Schläuchen ausgelaugt, um fie zu mikrofkopifchen und anderen Unterfuchungen vorzubereiten.

Bei den Sammlungen für pathologifche Inftitute mufs mehr als bei denjenigen anderer medicinifcher Lehranflalten auf ein fletiges Wachsthum Rückficht genommen werden; denn eine gewiffe Vollfländigkeit derfelben wird fchwer erreicht, weil die pathologifchen Erfcheinungen nie auf hören, in neuen Formen aufzutreten und lehrreichen Stoff für die Sammlungen zu liefern. Es ift defshalb wünfchenswerth, dafs felbft bei einem reichlich bemeffenen Neubau fchon die Frage der Erweiterungsfähigkeit der Sammlungen erwogen wird. Unter den vielen Mitteln, die hier zum Ziele führen können, fei befonders der Ausbau des Daches erwähnt. Es wird in den meiften Fällen nicht befonders fchwer halten, dem Dach des Haufes eine folche Form zu geben und den Dachftuhl fo zu gehalten, dafs die angemeffene Aufftellung von Schränken bei ausreichender Beleuchtung noch möglich bleibt. Im Uebrigen find die baulichen Anforderungen an wir in Art. 333 (S. 348) bei den anatomifchen Sammlungen kennen gelernt haben.

Die pathologifchen Sammlungsgegenflände werden gewöhnlich durch den An-flaltsdiener hergeftellt. In kleineren Anhalten ih der Diener zugleich Pförtner, und man verlegt defshalb fein Arbeitszimmer gern neben den Haupteingang. Das Zimmer ih mit Drehbank, Hobelbank und einigen Fachbrettern an den Wänden zum vorläufigen Aufhellen von Präparaten auszuhatten. Das Bibliothek-Zimmer wird zweckmäfsig als Vorraum zum Zimmer des Directors benutzt.

Die Thierhaltung im pathologifchen Inhitut ih derjenigen im phyfiologifchen Inftitute gleich; hier wie dort werden Thiere, mit denen Verfuche angehellt wurden, zuweilen längere Zeit beobachtet, fo dafs die Einrichtung einer Art Thier-Klinik erwünfcht ih. Wir können daher in diefer Richtung auf den vorhergehenden Halbband diefes »Handbuches« (Kap. über »Thier-Heilanhalten«) Bezug nehmen.

Der Leichenkeller des pathologifchen Inhitutes unterfcheidet fich nicht un-wefentlich dadurch von demjenigen der Anatomie, dafs die Aufbewahrung der

3«9

Leichen auf fo lange Zeit, wie dort, in der Regel nicht erforderlich ift. Die meiften Leichen werden frifch fecirt, und auch die denfelben entnommenen erkrankten Organe kommen fo viel als möglich im Curs-Zimmer, Demonftrations-Saal etc. frifch zur Unterfuchung ; Vorrichtungen, die eine möglichft lange Verzögerung der Ver-wefung bezwecken, find defshalb hier zum minderten weniger dringlich. Hohe, gewölbte Keller, deren Fenfter nach Norden gehen und im Raume eine mäfsige Helligkeit verbreiten, find für diefen Zweck geeignet. Es kommt aber ferner hinzu, dafs das Leichen-Material im pathologifchen Inftitute ein wefentlich anderes ift, als in der Anatomie; denn in erfterem werden Leichen an Krankheiten Verftorbener geöffnet, bei denen es auf Feftftellung der Todesurfache ankommt. Es find alfo vornehmlich die Leichen der Kliniken, öffentlicher Krankenhäufer und auch zahlreicher Privat-Perfonen, zum Theile aus den befferen Ständen ; in den Anatomien dagegen kommen die Leichen aufgefundener Selbftmörder, in den Straf-Anftalten verftorbener Verbrecher etc. zur Verarbeitung. Da die Gewinnung vieler Leichen die Zwecke der Anftalt wefentlich fördert, fo mufs für eine würdige, das Gefühl der Angehörigen nicht verletzende Behandlung der Leichen Sorge getragen werden.

Neben dem Leichenkeller ift defshalb ein Raum vorzufehen, in dem die Leichen gewafchen und eingekleidet, wo möglich ein zweiter, in dem fie eingefargt werden. Von dort kommen fie in einen capellenartigen Raum, der zur Abhaltung einer gottes-dienftlichen P'eier geeignet ift. Vor den Stufen des Altars fteht ein Katafalk zum Aufbahren der Särge: rings umher mufs der nöthige Raum für das Leichengefolge vorhanden fein. Der Vorplatz der Capelle foil für die Anfahrt einer Anzahl von Trauerwagen geeignet und fo gelegen fein, dafs das Leichengefolge in den inneren Betrieb der Anftalt keinen Einblick gewinnt.

Die Herftellung von Präparaten für die pathologifchen Sammlungen gefchieht, wie bereits erwähnt, meiftens durch den Anftaltsdiener. Aufser dem Arbeitszimmer, das wir oben bereits bei den Sammlungen kennen lernten, ift auch hier, wie in der Anatomie, ein Macerations-Raum erforderlich, um krankhaft gebildete Knochen von den Fleifchtheilen zu befreien. Die Einrichtung diefes Raumes ift derjenigen in der Anatomie gleich (fiehe Art. 334, S. 349).

394-

Macerations-

Küche.

2) Gefammtanlage und Beifpiele.

Das alterte unter den pathologifchen Inftituten an deutfchen Univerfitäten, welche hier vorgeführt zu werden verdienen, ift das 1872—74 von Koch erbaute

Fig. 3'7-

395-

Patholog.

Inftitut

Fig. 3l6-

zu

Tübingen.

HZ)

Ja

S ecir-Saal

Arïeits-Z

Professor

=!p|

Arch. :

Koch.

-tr

cd

Diener

iH ö

A rb eits-Z

S a m*mlungen

ja

VoOO n- Gr.

Erdgefchofs.

Pathologifches Inflitut

Obergefchofs.

der Univerfität zu Tübingen ³⁰⁹).

39⁶-

Patholog.

Inftitut

zu

Berlin.

pathologifche Inftitut zu Tübingen (Fig. 316 u. 317 ³⁰°). Die Anlage ift für kleine Verhältniffe gebaut und genügt dem gegenwärtigen Bedürfnifs nicht mehr; man wird ihr aber das Verdienft einer klaren und wohl erwogenen Grundrifsbildung nicht ab-fprechen können.

Den Hauptraum bildet der durch zwei Gefchoffe reichende Sections-Saal, der nach Art der anatomifchen Theater als halbes Achteck ausgebaut und mit F'enftern im Rücken der Zuhörer verfehen ift; die als Ringtheater anfleigenden Zufchauerreihen haben eine Tiefe von etwa 75cm, find alfo für Sitzbänke ausreichend. Die Leichen werden mittels Aufzuges in ein Seitenzimmer gehoben und von dort in den Saal gebracht.

Das Erdgefchofs enthält ferner zwei Arbeitszimmer, einen Hörfaal, ein Dienerzimmer, ein Kleiderablage-Zimmer und einen Abort. Im Obergefchofs find ein gut beleuchteter Mikrofkopir-Saal, ein Pro-fefforen-Zimmer und zwei Sammlungsfäle gelegen.

Faft gleichzeitig mit diefem Bau wurde in Berlin 1872—75 das auf dem Grund-ftiick der Charité gelegene ältere pathologifche Inftitut durch einen Um- und Erweiterungsbau³¹⁰) dem Bedürfnifs angepafft. Eine befonders glückliche Grundrifslöfung hat fich indeffen bei den gegebenen ungünftigen Verhältniffen nicht fchaffen laffen.

Wir befchrän-ken uns bei Erwähnung diefes Inftitutes defshalb g auf die Mittheilung , dafs hier der mehr eigentümliche, als glückliche Verfuch gemacht worden ift, den Demon-ftrations-Saal mit dem mikrofkopi-fchen Curs-Zimmer zu vereinigen. Die Tifche, an denen die Studirenden fitzen, haben die in Fig. 318 u. 319 dargeftellte Anordnung. Sie find mit kleinen Eifenbahn-geleifen verfehen, auf denen die Mi-krofkope von Hand zu Hand weiter gefchoben werden. Von einem

Vertiefen in die Betrachtung der Präparate kann felbflverftändlich bei fo flüchtigem Einblick in das Mikrofkop nicht die Rede fein, zumal der Vortrag des Docenten den Gegenftand längft verlaffen hat, das Mikrofkop den letzten Platz erreicht.

Fendern, wo begreiflicher Weife des Blendlichtes wegen die Figuren können. Die fchlangenförmige Anordnung ununterbrochener Tifchreihen ift viel nachgeahmt worden und hat den ünftreitigen Vorzug, das Herumreichen der Präparate von Hand zu Hand zu erleichtern.

Fig. 319.

Fig. 318.

0.46

TH

TT

TT

-|« -t

IS I

Kleiderhaken

iscl

.Podium

Xi

Ifif

Mikrofkopifcher Demonftrations-Saal im patholog. Inftitut zu Berlin. ¹/250 n. Gr.

T:

08 P

jjj'

Schnitt durch die Mikrolkopir-Tifche in Fig. 318. — ’/io n. Gr.

wenn

Der Docent hat feinen Standort an der Ecke zwilchen zwei

an der Tafel fchlecht erkannt werden

309) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Baurath E. Koch in Tübingen.

Die naturwißenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Feftfchrift für die

310) Siehe: Guttstadt, A.

59. Verfamralung deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Berlin 1886. S. 288.

Das pathologifche Inftitut zu Kiel, deffen Anlage wir in Fig. 320 u. 321 mittheilen, ift wefentlich durch den Sections- und Demonftrations-Saal bemerkens-

397-

Patholog.

Inftitut

werth, deffen Anbau an die 1877 erbaute Lehranftalt gegenwärtig bevorfteht.

Der von 5 Seiten des Achteckes umfchloffene und durch 5 grofse Fenfter, fo wie ein Deckenlicht

ZU

Kiel.

hell beleuchtete Saal foil ein fleil anfleigendes Ringtheater mit feilen Sitzbänken erhalten und in diefem Theile zur Section der Leichen und zum

Anfchauungsunterricht in der gröberen Pathologie dienen. Die oberfte Stufe des Ringtheaters erhält eine Breite von 1,5 m und genügt fomit 20 Arbeitern am Mikrofkop Raum zu gewähren , die in vortrefflichem Lichte arbeiten und dabei dem

um

rings an den Wänden

Vortrage des Profeffors folgen können. Unter diefem oberen Umgang befindet fich ein zweiter mit gleich vielen Mikrofkopir-Plätzen, deren Inhaber allerdings am Vortrage nicht theilnehmen können.

Das Mikrofkopir-Zimmer war dem Berliner nachgebildet, wie die Anordnung der Tifche lehrt.

Fig. 320.

log. 322.

S2 —

fftfi

Assistent

1:250

.JÜP

Schnitt durch den Sections- und Demonftrations-Saal.

12    3    4-567

W-H    I ■ > I

Mikroskojir-Zimm e r 1ZZ1 '    "    "    "    ”

I. Obergefchofs.

Fig- 3²3-

Ctirsisten

Sections-Saat

Fig. 321.

20m

Kleider-Ablj

'o y

f g erichtl. Section

Diener

iMikrolTRop Zirn

S-

CD

Laboratorium

rl-J

D i rector

1:500

Vivisections-Sl

CD

fi u b a

Erdgefchofs.

Pathologifches Inftitut der Univerfität zu Kiel.

Arte f. S tu 4.

i t s - Z f.KHniker

DirectomGerichtl-Sertj.

Man hat jedoch die Einrichtung nicht zweck-mäfsig befunden ; die Geleife für die Mikro-fkope find befeitigt , und die Tafel des Vortragenden ift jetzt an der den Fenftern entgegengefetzten Seite aufgeftellt.

Die pathologifchen Inftitute zu Freiburg und Heidelberg, deren Grundriffe wir in den Fig. 322 bis 325 folgen laffen, liefern in fo fern neue Gefichtspunkte für den Bau pathologifcher Inftitute, als fie das Leichen- und Sections-Haus in ein gefondertes Gebäude legen, das mit der Hauptlehranftalt nur durch einen Gang in lockerem Zufammenhange fteht, eine Anordnung, die bei Neubauten in Göttingen und Breslau

m4

e-r-

Erdgefchofs.

Pathologifches Inftitut der Univerfität zu Freiburg³¹¹).

39⁸-

Patholog.

Inftitute

zu

Freiburg u. Heidelberg.

399-

Patholog.

Inflitut

zu

Würzburg.

400.

Patholog.

Inflitut

zu

Halle.

n J tn

Fig. 324.

Assis tjjw d h n u n gl

Nachahmung finden wird. Es wird damit der wefentliche Vortheil erreicht, dafs das Hauptgebäude , wenn von demfelben Leichen fern bleiben, reinlicher und gefunder gehalten werden kann und dafs die Angehörigen der Secirten mit dem Betriebe in der Lehranftalt nicht in Berührung kommen.

Obergefchofs.

Fig. 3²5-

3 s istUGe üb lereyAs sis tinUe üb lereMDi r e c 10H

Mikroskopir-Saal

[QL..

fclChem-ArbrZ

Wage

|K: WerkFlstaue/

nn

Im Uebrigen bedürfen die Grundriffe einer weiteren Erläuterung nicht; doch iff zur Ergänzung derfelben zu bemerken , dafs das Gebäude in Freiburg noch ein II. Obergefchofs befitzt, deffen Mittel-Rifalit einen Arbeitsraum für Studirende und deffen vordere

ol

Seciions-Saar

'M

QJ

xpenmentir-Z.

Erdgefchofs.

Pathologifches Inflitut der Univerfität zu Heidelberg³¹'²). ]fc00 n- Gr.

Räume eine Dienerwohnung enthalten. In den Kellerräumen beider Gebäude befinden fich in den Anbauten die Leichenräume, in den Hauptgebäuden Thierltallungen, in Heidelberg noch ein Raum für gröbere Thierverfuche, in Freiburg ein folcher für Sammlungen. Eine

Beerdigungs-Capelle ift in Pleidelberg als befonderes Gebäude errichtet.

Das pathologifche Inflitut zu Würzburg ift 1876—77 durch Lutz erbaut worden. Fig. 327 giebt den Grundrifs des Erdgefchoffes, Fig. 326 jenen des Obergefchoffes ³¹³) wieder.

Das Gebäude gehört zu einer gröfseren Gruppe medicinifch-wiffenfchaftlicher Anftalten und hängt durch einen Gang mit der neu erbauten Anatomie zufammen. Abweichend von anderen Anlagen ift die rechteckige Geftaltung des Sections-Saales mit Fenftern an drei Seiten, die Lage der Sammlungen im Erdgefchols und die Beleuchtung des Mikrofkopir-Saales an zwei gegenüber liegenden Wänden. Für die Herftellung anatomifch - pathologifcher Präparate find umfaffende Vorrichtungen durch Anlage eines geräumigen Zimmers im Erdgefchofs neben den Sammlungen getroffen, das mit Macerir-, Entfettungs-Einrichtungen etc. verfehen ift.

Das 1878—79 vom Verfaffer erbaute pathologifche Inflitut zu Halle³¹⁴) enthält die wefentlichften Unterrichtsräume im Erdgefchofs (Fig. 329); nur das mikrofkopifche Curs-Zimmer liegt im Obergefchofs (Fig. 328), wofelbft es den ganzen nördlichen Flügel einnimmt.

Der Sections-Saal hat die Grundform des an ein Rechteck angelehnten Halbkreifes. Er ift ganzen Umfange mit Fenftern und überdies mit einem Deckenlicht verfehen. Anfteigende Sitz- oder Standreihen find nicht vorhanden ; um aber einem gröfseren Zuhörerkreife den Blick auf die Leiche zu gewähren, hat der Anftalts-Director das feltfame Mittel erfonnen, diefelben auf Schemel verfchiedener Höhe treten zu laffen. In der äufserften Reihe follen Schemel der gröfsten Höhe liehen, um auf diefe Weife

am

³¹²)    Nach : Knauff, F. Das neue academifche Krankenhaus in Heidelberg. München 1879.

³¹³)    Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Univerfitäts-Architekten v. Horflig in Würzburg.

³¹¹) Siehe: Tiedemann, v. Die medicinifchen Lehrinflitute der Univerfität Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 219. (Sonderabdruck, S. 48.)

□    en-en

□

■5

[=][=□ J

□ □O

Arch. :

v. Tiedemann.

CS)

r"? I

□ mrą

-s

□5

PH

director [(Assist

:a

so

□ co

)zs

Fig. 328.

Obergefchofs.

Fig. 329.

/ \i

V''*    .,

/ "x" 1/

:\ ''li'' èÆ‘\

Î J-

iSl—I

IB

■8

p;

□zu cm

ł-r

emûnstrations-Saâ

ES

Erdgefchofs.

Pathologifches Inflitut der Univerfität zu Flalle³¹⁴).

D. Abdampffchrank.

P. Podium.

Pt. Pult.

R.    Fachgeftell.

S.    Schrank.

St. Ständer. T. Tifch. Tf. Tafel. W. Wage.

1:500

B. Badewanne.

D.    Abdampffchrank.

E.    Erwärmungsvorrichtung.

F'. Entfettungsvorrichtung.

L.    Leichentifch.

M.    Macerir-Apparnt. R. Fachgeftell.

5. Schrank.

T. Tifch.

IV. Wafchtifch.

Zimmer O. Assistl

f53

Aeheits-Z.

^ à.Prof. [

■^A »

V 0 r z 1 Bm mer

fd

..C

cb

SacE)

-A

m~jqr—

Art eits-Z jArtrZ.ô.Dienersi

.==J

ö I Assist.pli i e r. e v

îfz.

ir

Fig. 326.

pir-Saal

•0 0 DO fl 0 fll OOODÖDO fl DflflDODOn« 13 O B O Oflflfl 00 O O O D Oü

0000000 J

•0 O D O O 0-0 [

Obergefchofs.

Fig. 327.

J.

rn

BsT

Assist!

•S-

MJnje étions-Versuche

im

r.

Praparir-Z|

e-<

CH

JL 8 s e saal

Kl. Hörsaal

mer

Arteits-V I CRU

Arh eits-Z

N e h e n-Z

Arch. :

Lutz.

Section s - Saal

H? ^ AD

eichen

Nehen-Z

■ol

PräparirZim

Gläser

Erdgefchofs.

Pathologifches Inflitut der Univerfität zu Würzburg³¹³).

401.

Patholog.

Inftitut

315

zu

Bonn.

ein Menfchengedränge in Form des Ringtheaters zu bilden. Dafs die Unvollkommenheit diefer Einrichtung empfunden wird, kann kaum überrafchen.

Auch dem Demonftrations-Saal, der das Ende des Eidlichen Fitigels einnimmt, wird von anderen Pathologen der Vorwurf gemacht, dafs er, als Ringtheater mit Rückenbeleuchtung, blofs dem Anfchauungs-unterricht mit gröberen Präparaten genügt und der mikrofkopifchen Demonftration in nur unzulänglicher Weife Rechnung trägt. Der Hörfaal hat feil flehende, fchmale Tifche auf eifernen Pfoften erhalten, zwifchen denen gewöhnliche Stühle lofe geftellt werden. Es wird damit bezweckt, dem Vortragenden Profeffor zu allen Sitzen leichten Zutritt und auch zwifchen den Tifchen Durchgang zu verfchaffen, um überall Präparate in nächfter Nähe vorzeigen und erklären zu können. Zwei chemifche Arbeitszimmer im Obergefchofs find für die Arbeiten des Profeffors der Arzneimittellehre (Pharmakologie) beftimmt.

Die Erdabdachung, auf der das Gebäude errichtet wurde , ift im Sockelgefchofs benutzt worden, um an der Weflfeite über dem Erdboden liegende Räume zu gewinnen. Im Nordflügel hat die Beerdigungs-Capelle angemeffene Unterkunft gefunden ; fie ift in romanifchen Stilformen erbaut und ihrem Zwecke entfprechend würdig ausgeftattet. Zwei Räume zum Einfargen und Reinigen der Leichen bilden den Uebergang zu dem an der Nordoftecke gelegenen geräumigen Leichenkeller. Der fiidliche Flügel enthält die Wohnung des Anftaltsdieners und einige Thierftallungen. Die Räume des Mittelbaues find zu Macerations-Räumen, Frofchbehältern und Aborten der Studenten ausgenutzt.

Das pathologifche Inftitut zu Bonn, deffen Grundriffe wir in Fig. 330 u. 331 mittheilen, ift in zwei Abfchnitten erbaut worden; das Obductions-Haus, welches den weltlichen Theil des Gebäudes bis zum Mittelrifalit einnimmt, ift nach Neumann s Plänen 1880—81 errichtet, während der übrige Theil erft 1886 von Reinike vollendet wurde.

Sam

tu n

S a m m 1 un

Fig. 330-

Vorsammlung u Tafelraum

I Hörsaal non

aQ

Ober-

gefchofs.

^ Mikro skopir-S aal Q~çr°o pfr-oA? qo-ct^o o o^u~t>

êâ    ffil

00 I I I

000

00000000 ~i i    i r~

<&-o°o    o°q_cPo ©ttSd

OLK

1:500

10

ivi-

ij

□oll

Kleider

JAbdampïraui

lo J prio n

ihem Laboratorium

Abi

r-3 .-Conferenz

QD

section»- Zim

>Diensr

^orteiptung.

cl

Fig- 331- I

Erd-

gefchofa.

ffim m e|r d

Assist

Zimmer

f. Geübtere

I. Assist

i i "~i

I»

0 b du c tlon s - S a|al

Pathologifches Inftitut der Univerfität zu Bonn ³¹⁵).

gewonnen

Der in der Richtung von Often nach Wetten lang gedreckte Bau hat einen Mittelgang erhalten. Es wird dadurch eine für alle pathologifchen Inftitute fehr vortheilhafte Längenentwickelung nach Norden die durch Verlegung aller zu mikrofkopifchen Arbeiten dienender Zimmer an diefe Seite aus-

315) Nach: Reinike, (Sonderabdruck, S. 378.)

E. Die klinifchen Neubauten der Univerfität Bonn. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 345.

genutzt wird. Im Demonftrations - Saal beabfichtigt der Anftalts-Director den Verfuch zu machen, die gröbere mit der mikrofkopifchen Demonftration zu vereinigen. Es ift vorherzufehen, dafs der Verfuch nicht glücken kann. Die Wandtafel foil vor dem mittelften Fenfter angebracht werden, alfo an einer Stelle , an der fie nicht allein das zum Mikrofkopiren unentbehrliche Licht abfperrt, fondern auch felbft ohne Beleuchtung ift. Um letzterem Uebel abzuhelfen, ift ein Deckenlicht vorgefehen, das aber felbft-verftändlich der Beleuchtung der Mikrofkope nicht zu Statten kommen kann. Der Saal wird indeffen für feinen Zweck brauchbar fein, wenn der Vortragende fich auf die Benutzung der an beiden kurzen Wänden angebrachten Wandtafeln befchränkt und das Deckenlicht gefchloffen wird. Die Mikrofkopirenden werden hier in drei Reihen hinter einander fitzen.

Die Südfeite des Gebäudes ift zu Sammlungen und folchen Arbeitsräumen verwendet worden, welche nicht auf Nordlicht angewiefen find, namentlich chemifchen Arbeitszimmern, Vivifections-Zimmern etc.

Literatur

über »Pathologifche Inftitute«.

Buhl, v. u. Zenetti. Das pathologifche Inftitut in München. Zeitfchr. d. Bayer. Arch.- u. Ing.-Ver.

1875, S. 21. — Auch als Sonderabdruck erfchienen : München 1875.

Roth, M. u. P. Reeer. Die pathologifche Anftalt in Bafel. Eifenb., Bd. 14, S. 133.

Weber, O. Das pathologifche Inftitut der Univerfität Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 2, S. 62.

b) Pharmakologifche Inftitute.

Die Pharmakologie oder Arzneimittellehre befchäftigt fich mit der Wirkung der inneren Heilmittel auf den thierifchen Körper. Es kommt dabei in Betracht die chemifche Zufammenfetzung der Arzneimittel einerfeits und die Veränderung, welche fie in den körperlichen Organen hervorrufen, andererfeits. Letztere gehört wiederum theils in das Bereich der phyfiologifchen Chemie, theils der Pathologie, fo fern dadurch krankhafte Gebilde hervorgerufen oder befeitigt werden. Dem ent-fprechend ift das Bau-Programm des pharmakologifchen Inftitutes aus dem des chemifchen, bezw. pharmaceutifchen, des phyfiologifchen und des pathologifchen Inftituts zufammengefetzt. Es werden in der Regel erfordert:

1)    Räume für Vorlefungen;

2)    Räume für praktifche Arbeiten der Studirenden, und zwar:

a) für die chemifche Pharmakologie; hierzu gehörig die Droguen-Sammlung; ß) für die experimentelle Pharmakologie;

3)    Arbeitsräume der Docenten ;

4)    Bibliothek und Lefezimmer, und

5)    Thierftallungen.

1) Räume für Vorlefungen.

Unter den Räumen für Vorlefungen pflegt fich der Hörfaal nicht wefentlich von demjenigen im phyfiologifchen Inftitut zu unterfcheiden ; nur find die Verfuche, welche hier vorgeführt werden, ungleich einfacher und weniger mannigfaltig, als dort. Ein Raum mit mäfsig anfteigenden Sitzreihen, einem grofsen Demonftrations-Tifch zur Vorführung chemifcher und phyfikalifcher Demonftrationen, einer Wand-Öffnung nach dem Vorbereitungszimmer, die mit verfchiedenen lafeln gefchlofien wird, Einrichtungen zur Hervorbringung mikrofkopifcher Vergröfserungen etc. wild auch den Anforderungen im pharmakologifchen Inftitut entfprechen.

Die Vorführung lebender Thiere auf dem Viviiections-Tifch ift in Berlin eingeführt. Diefer 1 iich bildet einen Ausfchnitt aus der Platte des grofsen feft flehenden Verfuchstifches und kann, um den Studirenden näher gebracht zu werden, aus letzterem ausgefahren werden.

402.

Bedingungen

und

Erforderniffe.

403 •

Hörfaal.

404.

Receptir-Saal.

Zur Unterweisung der Studirenden in der Receptirkunde, d. h. der Verordnung der Arzneien, ift im Berliner pharmakologifclien Inftitut ein befonderer Saal vor-gefehen, der die Einrichtung eines einfach ausgeftatteten chemifchen Arbeitsfaales mit der eines Hörfaales verbindet. An einem Lehrpulte werden vom Vortragenden die Recepte der Arzneien verlefen und die Bereitung derfelben praktisch durchgeführt. Die Studirenden ftehen an chemifchen Arbeitstifchen ; jeder Arbeitsplatz ift mit Gas- und Wafferleitung, fo wie einer Wage verfehen, die, aufser Gebrauch, in einer Schrankabtheilung unter dem Tifch aufbewahrt wird. Reagentien-Auffätze, die den Blick nach dem Lehrpult hindern würden, fehlen. An diefen einfachen Arbeitstifchen, die für jeden Arbeitsplatz eine Länge von etwa 85cm be-fitzen, wird von fämmtlichen Studirenden gleichzeitig nach Anleitung des Vortragenden das Recept nachgemacht. Die Tifche find an beiden Langfeiten mit Studirenden be-fetzt, von denen die Hälfte während des Vortrages dem Tifch den Rücken kehrt.

405 •

Arbeitszimmer.

406.

Thier

zimmer.

2) Räume für die chemifchen Arbeiten der Studirenden.

Die praktifchen Arbeiten der Studirenden find, je nachdem fie fich mit den chemifchen Eigenfchaften der Arzneimittel oder deren Wirkung auf die körperlichen Organe befchäftigen, chemifcher oder experimenteller Art.

Die chemifche Abtheilung ift von derjenigen des phyfiologifchen Inftitutes nicht unterfchieden. Man wird die Tifche zu je 6 Arbeitsplätzen (3 an jeder Seite) etwa 3,o m lang und 1,5 m breit machen. Die Einrichtung ift die jedes gewöhnlichen chemifchen Arbeitstifches. An den Wänden find an geeigneter .Stelle Abdampf-kaften vorzufehen. Weiter gehört zur chemifchen Abtheilung ein Wagezimmer, ein Verbrennungsraum, ein Zimmer mit dem Deftillir-Apparat, ein Schwefelwafferftofi-raum, wenn möglich auch ein Dunkelzimmer für Spectral-Analyfen, fämmtlich mit der Einrichtung der gleichartigen Räume in chemifchen Inftituten.

Eine befonders den pharmakologifclien Inftituten eigene Art der chemifchen Unterfuchungen ift die Analyfe der thierifclien Ausfeheidungen, um an diefen die

Wirkungen der Arzneien feft zu ftellen. Zu die fern Zwecke ift es empfehlenswerth, der chemifchen Ab-theilung ein Thierzimmer beizuordnen, in welchem die Verfuchsthiere in eigenthiimlichen Käfigen gehalten werden. Fig. 332 ftellt einen folchen dar, deffen Vorbild in Berlin in Gebrauch ift.

Ein ftarker Holzring wird von drei Beinen fchemelartig getragen. Die runde Oeffnung ift mit einem Roft von Glasftäben gefchloffen, welche den Boden des Käfiges bilden. Dieter letztere befteht aus einer von Holzfpan angefertigten Trommel, die oben mit Drahtgeflecht gefchloffen ift und feitlich 2 Futtertröge hat. Sie wird lofe über das Thier geftülpt. Mit diefer Einrichtung wird das Auffangen des Urins ohne alle fremde Beimifchung bezweckt. Zu dem Ende wird unter den Schemel ein zweiter kleinerer Schemel geftellt, der einen Glastrichter trägt. Unter diefem fleht das Uringlas.

Die chemifche Unterfuchung gasförmiger thierifcher Ausfcheidungen, namentlich der Athmungs-Producte, fteht in engerem Zufammenhange mit dem 1 hierverfuch ; defshalb ift das Zimmer für Gas-Analyfen häufiger mit der experimentellen Abtheilung vereinigt.

Fig. 332.

35 cm.

li!

.1.

: ■■

Dagegen gehört die Sammlung der Droguen und Chemikalien zur chemifchen Abtheilung. Es handelt lieh hier überwiegend um kleinere Gegenftände, die in Gläfern aufbewahrt werden. Die Gläfer ftellt man theilweife in hohen Schränken, theilweife in Schaukaften äuf. In Berlin³¹⁶) hat man der Aufhellung der Sammlung eine befondere Sorgfalt zugewendet und die bis zur Decke reichenden Schränke in halber Gefchofshöhe durch Laufgänge zugänglich gemacht, deren Brüftungen mit Schaukaften verfehen find. Die Sammlungen müffen mit dem Hörfaal in bequemer Verbindung ftehen, nöthigenfalls durch einen Aufzug.

Zur Vorbereitung chemifcher Arbeiten find im Sockelgefchofs noch einige Räume einzurichten, in denen verfchiedene Apparate, wie Quetfchmafchinen zum Zerkleinern von Droguen, Filterpreflen etc., aufzuftellen find. Zum Betriebe derfelben ift eine Kraftmafchine erforderlich, deren Kraft auch zur Bewegung von Apparaten in der experimentellen Abtheilung durch geeignete Uebertragungen, wie im phyfio-logifchen Inftitut, nutzbar zu machen ift.

Endlich gehört zur chemifchen Abtheilung ein kleines Gewächshaus, in dem Verfuche mit Pflanzenzüchtung auf vergiftetem Boden gemacht werden.

3) Räume für die experimentellen Arbeiten der Studirenden.

4°7-

Droguen-

Sammlung.

408. Räume für gröbere Arbeiten.

409.

Gewächshaus.

Die experimentelle Abtheilung des pharmakologifchen Inflituts ift derjenigen q°. im phyfiologifchen Inftitut nahe verwandt. Der wichtigfte Raum ift hier das Zimmer für Thierverfuche (Experimentir-Zimmer). Auch hier werden lebende Thiere, die unter Einwirkung von Arzneien oder Giften ftehen, zuweilen längere Zeit in Glaskäfigen beobachtet und über die Lebenserfcheinungen und Stoffwech fei Vorgänge herausgenommener, kiinftlich vom

geftellt. Zur Einrichtung des Zimmers gehören ferner der gewöhnliche Vivifections-Tifch und einige Abdampffchränke, welche letztere, wenigftens in Form kleinerer Hofmann icher Nifchen, in keinem Raume des pharmakologifchen Inftitutes fehlen dürfen. Neben dem Zimmer für Thierverfuche ift zur Anwendung gröfserer Apparate ein befonderes Zimmer vorzufehen, in dem das Kymographion, die Einrichtungen

Regiftriren der Muskelthätigkeit, der Athmungs-

Blut durchftrömter Körpertheile Beobachtungen

Meffung des Blutdruckes,

Organe, des Herzens etc. aufgeftellt werden.

Das fleh an diefe Räume anfchliefsende Zimmer für Gas-Analyfen wurde in

zur

zum

der chemifchen Abtheilung bereits erwähnt. Eine den Temperatur-Schwankungen wenig ausgefetzte Lage, alfo nach Norden oder Nordoften, ift für diefes Zimmer

Ausziehen von Gafen aus Blut etc.

geeignet. Es werden hier die Pumpen

fgeftellt. Wegen der in demfelben Raume vorkommenden Queckfilberarbeiten ift die Anordnung eines fteinernen Fufsbodens erwtinfcht.

Phyflkalifche Arbeiten kommen im pharmakologifchen Inftitut hauptfächlich ^    ^

Der hierfür fffl“

zum

au

bei Anwendung von Polarifations-Apparaten und Spectiofkopen beftimmte Raum mufs defshalb, wie das optifche Zimmer im phyfiologifchen Limit Verdunkelungsvorrichtungen verfehen, aber einer Sonnenfeite zugewendet bei hellem Wetter auch das Sonnenlicht für die Veifuche zur Vei-

ftitut, fein, fo dafs

fiigung fteht.

Die

pilzkunde, theilweife im Anfchlufs an

vor.

mikrofkopifchen Arbeiten werden theilweife auf dem Gebiete der Spalt- MJ2opir.

den Thierverfuch, namentlich auch an fl liieren

Zimmer.

von niederem Organismus, vorgenommen, für welche letztere das mikrofkopifche Arbeitszimmer wohl mit Aquarien und Terrarien (Strafsburg) ausgeftattet wird. Im Uebrigen ift es von Mikrofkopir-Zimmern anderer Lehranftalten nicht unterfchieden.

4) Sonftige Räume.

413-

Docenten-

Zimmer.

Für den Docenten werden, aufser den Sprechzimmern, Privat-Laboratorien einzurichten und mit der zu chemifchen und mikrofkopifchen Arbeiten nöthigen Ausftattung zu verfehen fein. Die Lage der Docenten-Zimmer ift möglichft in der Nähe der Arbeitsräume der Studenten zu wählen, fo dafs letztere in leichtefter Weife überwacht werden können.

414.

Bibliothek

und

Im Zufammenhang mit diefen Zimmern ift ein Bibliothek- und Lefezimmer erforderlich. Gerade bei den pharmakologifchen Arbeiten werden gewiffe Nachfchlage-Lefezimmer. werke uiiausgefetzt gebraucht. Das Lefezimmer pflegt defshalb hier zugleich als Arbeitszimmer, namentlich zur zeichnerifchen Darftellung und Berechnung der durch die Regiftrir-Apparate gewonnenen Linien, benutzt und mufs daher räumlich etwas reichlicher bedacht werden, als die Bibliotheken verwandter Lehranftalten.

415-

Thier-

ftallungen.

Die Haltung von Verfuchsthieren ift im pharmakologifchen Inftitut eine fehr umfängliche. Man hat dabei zu unterfcheiden zwifchen denjenigen Thieren, welche nach Einflöfsung von Arzneimitteln oder Giften der Beobachtung unterworfen find, und denjenigen, welche für fpätere Verfuche aufbewahrt werden. Die erfteren, fo wie die Käfige, in denen fle gehalten werden, haben wir oben bereits kennen gelernt. Die Stallungen der letzteren werden in der Regel im Kellergefchofs untergebracht. Die Käfige ftehen auf tifchhohem Untergeftell ; fie werden aus Eifen-fproffen oder Drahtgeflecht hergeftellt und haben in der Regel fchräg geneigte Böden, die mit Zinkblech befchlagen und am tiefften Punkt mit Urinabflufs nach einem untergeftellten Glafe verfehen find.

5) Gefammtanlage und Beifpiele.

416.

Pharmakolog. Inftitut zu Berlin.

Die Zahl der felbftändig ausgeführten pharmakologifchen Inftitute ift zur Zeit noch eine fehr geringe. Die meiften Pharmakologen fehen fich noch auf gemiethete oder einzelne in anderen Lehrgebäuden ihnen überwiefene Räume oder endlich auf alte, durch Neubauten frei gewordene Gebäude angewiefen.

Unter den preufsifchen Univerfitäten ift bis jetzt nur die Berliner mit einem eigens für diefen Zweck erbauten Lehrgebäude bedacht worden, das in den Jahren 1880—83 in der Dorotheen-Strafse auf gemeinfamer Bauftelle mit dem phyfiologifchen (fiehe Art. 377, S. 377) und phyfikalifchen Inftitut (fiehe den Lageplan in Fig. 103, S. 143) erbaut wurde. Von den neben fliehenden Abbildungen ftellen Pig. 333 das Erdgefchofs, P'ig. 334 das I. und Fig. 335 das II. Obergefchofs dar.

Die fehr befchränkte Bauftelle hat zu einer äufserft zufammengedrängten in den genannten 3 Stockwerken, fo wie einem Kellergefchofs über einander angeordneten Anlage geführt, in der die chemifche Abtheilung ziemlich vollkommen ausgebildet, die Abtheilung für experimentelle Arbeiten aber nur auf befchränkte Räumlichkeiten angewiefen ift. Die wichtigften Räume der chemifchen Abtheilung liegen im I. Obergefchofs. Sie beftehen aus einem Laboratorium für 18 Plätze, einem Wagezimmer, einem Deftillir-Raum, einem Dunkelraum für Spectral-Analyfen und einem Verbrennungsraum. In demfelben Stockwerk befinden fich zwei Privat-Laboratorien der Docenten und ein Zimmer für phyfikalifch-phyfiologifche Arbeiten. Die vortrefflich eingerichteten Sammlungen (vergl. Art. 407) nehmen je einen Saal im I. Obergefchofs und Erdgefchofs ein.

Im II. Obergefchofs liegt der in Art. 404 befchriebene Receptir-Saal, der grofse Hörfaal mit Seiten-und Deckenlicht nebft dem Vorbereitungszimmer und an der Weftfeite ein fchmales, lang geftrecktes Mikro-

itterie

pj

:efNn

Vivi-

[seeds]

neu

Fig- 333-

Sammlungen

1:300

rl

isanal

Weiter

li

», OJ

£

10 9 8 7 6 5 4

4 3 2 10

20"-

Arch. : Spieker àf Zaflrau.

Fig- 334-

Fig. 335-

S annulling e n

VbcSereit F;

Wage

(i tato

jir-Z.

it

!•'

ZimL

id

Pîiysi ologi sches-Jnstitut.

L-

Jii:

[Billie tlek

Vorz.

c il t

Zerbi

o\

Rrkm

Har

[Pifivat-

.atomomm

Àmtszim.

11 i r i i 1 e t i - S t r a s s t

Erdgefchofs.

Fig. 336.

Assist

roliilUTu!

lunkelj

Zim.l

Bn

Laboratorium

-ÜK

m €EE^

tovat-LalffitoiiumMDesüllirf

i fapp- i

Assistent

Wolaung

I. Obergefchofs.

Pharmakologifches Inftitut der Univerfität zu Berlin.

Wh

ki>

is; X

aloratorium

r 3 !■=—i I

IF. Obergefchofs.

*/

Obergefchofs.

lerne

Wage

tar

Vnalys e

Bibliothek »j Lesz- u. ZeidienT

D SU¹G

Alkaloid ]Bure au lesG

łff

9 \À

S ml

Arch. : Warth.

cf/

S.

Fig. 337-

<b'

Erdgefchofs.

Fuchę

lfc=

„ ■ O

U 1 ejn e r-

"iVorler. Z.

W o li Łi u n g

;\îS®

417.

Pharmakolog.

Inflitut

zu

Strafsburg.

Fig. 338.

Kymo-g raphion

Hörs aal

Vorlereit:-Zim.

418.

Pharmakolog.

Inflitut

zu

Budapeft.

ietversucliE

Z . f. chem Arbeiten

Zim. f. rohe Arbeiten

Be obacht-Z f.Versuchsthiere

Wagen

Professor

Thermo-elektr.

rBeobachtgen

Photogr.

s tue if t

Arb ei ts-Z

u.

L an fl.es-S anitätsrath

pharaakogn

Archiv

Bibliothek

L esezim.

Sammlung

1:500

20m

1

10

5 4 3 2 1 0

l'l'H-H-

15

fkopir-Zimmer. Das Erdgefchofs enthält, aufser dem Amtszimmer und Privat-Laboratorium des Directors, einem Vorzimmer und der Bibliothek, nur zwei kleine Räume für experimentelle Arbeiten, deren einer für Thierverfuche, der andere für Gas-Analyfen beftimmt ift. Bei der Befchränktheit der Räumlichkeiten können die Studirenden an den Arbeiten in denfelben keinen wefentlichen Antheil nehmen. Im Kellergefchofs befindet fich ein Deftillir-Apparat zur Bereitung deftillirten Waffers , Abdampfvorrichtungen für gröbere vorbereitende chemifche Arbeiten, die Gaskraftmafchine, Quetfchmafchine, Filterpreffen , die Heizeinrichtungen, Thierftallungen und eine Dienerwohnung. Der Fundament - Plan diefes Gebäudes ift in Theil III, Bd. i diefes »Plandbuches« (S. 315) zur Darftellung gebracht.

Das pharmakologifche Inflitut zu Strafsburg (fiehe den Lageplan in Fig. 103, S. 143) ift von Warth kürzlich vollendet worden. Wir theilen in Fig. 337 den Grundrifs des Erdgefchoffes und in Fig. 336 denjenigen des Obergefchoffes³¹⁷) mit.

Die chemifche und experimentelle Abtheilung fondern fich hier nach Stockwerken derart, dafs die chemifche Abtheilung nebft dem Hörfaal im Erdgefchofs, die experimentelle im Obergefchofs liegt. Beide flehen durch eine fchmale Hilfstreppe unter einander und mit dem Keller in enger Verbindung. Neben dem Hörfaal ift ein geräumiges Vorbereitungszimmer vorgefehen, das durch eine Wandöffnung im Rücken des Vortragenden mit dem Hörfaal in Verbindung fleht. Es ift reichlich mit Schränken verfehen, die in halber Gefchofshöhe noch durch einen Laufgang zugänglich find, fo dafs hier alle zur Demonftration gebrauchten Droguen , Abbildungen und Arznei-Präparate in Vorrath gehalten werden können. Auch Abdampf-Capellen, Arbeitstifche, Thierkäfige etc. flehen in diefem Zimmer, um alle Vorbereitungen für Vor-lefungen ohne Störung im übrigen Haufe hier erledigen zu können. Der chemifche Arbeitsfaal hat 4 frei flehende Tifche mit zufammen 16 Arbeitsplätzen. Das daneben liegende Abdampfzimmer enthält ein Wafferbad zum Eindampfen gröfserer Mengen von Flüffigkeiten, den Deftillir-Apparat, Trockenfehränke etc. Hieran fchliefst fich einerfeits der Schwefelwafferftoffraum , andererfeits das Thierzimmer, in dem Thiere gehalten werden, deren Entleerungen chemifchen Unterfuchungen unterworfen werden follen.

Im Obergefchofs gehören im weltlichen Theile noch einige Räume zur chemifchen Abtheilung, nämlich das Zimmer für Elementar-Analyfen nebft dem Wagezimmer. Dem Lefe-und Zeichenfaal, der zu vielerlei wiffenfehaft-lichen Arbeiten benutzt wird und defshalb eine anfehnliche Gröfse erhalten hat, folgt das Ge-fchäftszimmer und Privat - Laboratorium des Directors, fodann das phyfikalifch-chemifche Arbeitszimmer mit VerdunkelungsVorrichtungen und endlich vier die eigentliche Abtheilung für Thierverfuche bildende Räumlichkeiten. Auch hier find die einfacheren Verfuche von denjenigen, welche gröfsere Apparate, namentlich KymograjDhion und Regiftrir-Apparate, erfordern, getrennt. An das Experimentir-Zim-mer fchliefsen fich Zimmer für Gas-Analyfen und mikrofkopifche Arbeiten an. Ein Altan wird benutzt, um der Beobachtung unterworfene Thiere zeitweife in das Freie zu bringen.

Das pharmakologifche Inflitut zu Budapeft (Fig. 338) nimmt das

II. Obergefchofs des »medicinifchen Centralgebäudes« ein, deffen untere Stockwerke die Augen-Klinik (fiehe Art. 492) enthalten.

Ein innerer Lichthof wird hufeifenförmig durch einen Gang eingefafft, an deffen ge-

JO 9 3 7 6

31t) Nach der in Fufsnote 298 (S. 373) genannten Feftfchrift, S. 121 u. 122.

fchloffener Seite das Haupttreppenhaus liegt, während die freien Enden auf den Hörfaal führen. Diefer durch 6 Fenfter feitlich beleuchtete grofse Raum ftöfst einerfeits an das Vorbereitungszimmer, andererfeits an ein Zimmer für gröfsere phyfiologifch-pharmakologifche Apparate, Kymographion u. dergl., wie diefe im Anfchlufs an den Vortrag zur Erläuterung deffelben gebraucht werden. Die Demonftrations-Wand hat eine dem phyfiologifchen Inftitut in Budapeft (fiehe Art. 361 , S. 367) ähnliche Ausbildung erhalten. An das Vorbereitungszimmer fchliefst lieh die experimentelle Abtheilung, beftehend in zwei einfenftrigen Zimmern für Thierverluche und Beobachtung der Verfuchsthiere, und weiter die Zimmer des Directors und feines Affiftenten an. Die nordweftliche Zimmerreihe ill für die chemifche Abtheilung beftimmt , zu der auch noch ein nach dem Hofe gelegenes chemifches Arbeitszimmer gehört. Es find dort vorhanden : ein Zimmer für gröbere Arbeiten mit Deftillations-Apparat, Waffertriebmafchine, Schmelzofen, Sandbäder, Waffertrommel-gebläfe, Filtrir-Apparate etc., fo wie ein Wagezimmer ; es folgen weiter ein Zimmer für thermo-elektrifche Beobachtungen und eines für photographifche Aufnahmen. Die füdweftliche Zimmerreihe endlich enthält die Lehrmittelfammlungen und die Räume zur Ausnutzung derfelben, nämlich einerfeits die pharmako-gnoftifche (Droguen-) Sammlung nebft einem Arbeitsraum, andererfeits die Bibliothek und das Archiv mit Lefezimmer. Für Anleitung der Studirenden zu praktifchen pharmakologifchen Arbeiten in gröfserem Mafs-ftabe bietet, wie der Grundrifs lehrt, das Inftitut keine Gelegenheit.

Literatur

über »Pharmakologifche Inftitute«.

Das Centralgebäude der medicinifchen Facultät der k. ung. Univerfität zu Budapeft etc. Budapeft 1882. Das pharmakologifche, das II. chemifche Laboratorium und das technologifche Inftitut der Univerfität in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 140.

c) Hygienifche Inftitute.

Die Hygiene oder Lehre von der Gefundheitspflege handelt von den Mitteln, welche dem Auftreten von Krankheitserfcheinungen vorzubeugen geeignet find. Die hygienifche Forfchung foil nach v. PettenkoferZVYi) folgende Gebiete umfaffen: »Die Atmofphäre, deren chemifche und phyfikalifche Verhältniffe, welche unfer Befinden beeinflußen, Bekleidung und Hautpflege, Wohnung (Verhalten der Bauftofife gegen Luft, Waffer und Wärme, Lüftung, Beheizung, Beleuchtung, Bauplätze und Baugrund), Grundwaffer, Einflufs der Bodenverhältniffe auf das Vorkommen und die Verbreitung von Krankheiten, Trinkwaffer und Wafferverforgung, Ernährung (Nahrungsmittel, Genufsmittel, Koftregulative), Sammlung und Fortfchaftüng der Excremente und fonftigen Abfälle des Haushaltes und der Gewerbe, Canalifirung, Infectionsftoffe und Desinfection, Leichenfchau und Beerdigungswefen, der Gefundheit fchädliche Gewerbe und Fabriken, medicinifche Statiftik.«

Die Unterfuchungen, welche im hygienifchen Inftitut vorgenommen werden, ftreifen alfo wefentlich das Gebiet der Pathologie, Pharmakologie und Phyfiologie, und die Hilfsmittel, welche dabei zur Anwendung kommen, find das chemifche Laboratorium mit feiner ganzen Ausrüftung und das Mikrofkop, beide in Verbindung mit dem Thierverfuche und verfchiedenen phyfikalifchen Verflachen.

Der Begründer der Hygiene als felbftändige Wiffenfchaft ift v. Pettenkofev, und nach deffen Angaben ift das erfte hygienifche Inftitut in München 1877 nach den Plänen Leimbach's erbaut worden. Wir haben es alfo mit einer V iffenfehaft zu thun, die noch in der Entwickelung begriffen ift. Zwar hat diefelbe während ihres kurzen Beftehens fchnelle Fortfehritte gemacht und namentlich für diejenigen Aerzte gröfsere Bedeutung gewonnen, welche fleh der Phyfikats-Laufbahn zu widmen ge-

318) Siehe: Pettenkofer, M. v. Das hygienifche Inftitut der königl. bayer. Ludwig-Maximilians-Univerfität München. Braunfchweig 1882. S. 7.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

419.

Ueberficht.

420.

Hygienifches

Inftitut

zu

München.

denken ; zwar find an zahlreichen Univerfitäten Lehrftühle für Hygiene errichtet ; aber der Bau neuer hygienifchen Lehranftalten hat mit dem Auffchwung der Wififen-fchaft nicht gleichen Schritt halten können, weil es gerathen erfcheint, vor der Aufwendung grofser Geldmittel das Bau-Programm diefer Gebäude-Claffe etwas feftere Geftalt annehmen zu laffen. So hat denn der Münchener Vorgang nur vereinzelte Nachfolge gefunden. In Leipzig ift ein hygienifches Inftitut, mit dem pathologifchen vereinigt, neu errichtet worden; in Berlin hat man durch den Umbau des alten, verfügbar gewordenen Gebäudes der ehemaligen Gewerbeakademie ein weiträumiges hygienifches Inftitut fchaffen können ; in Budapeft find einige Räume des phyfio-logifchen Inftitutes der Hygiene überwiefen; in Heidelberg find bereits die Geldmittel zur Erbauung eines hygienifchen Inftitutes bewilligt; in Wien wird ein Neubau zur Zeit geplant ; im Uebrigen aber begnügt man fich , alte Univerfitäts-Lehr-anftalten, namentlich chemifche Laboratorien, wenn diefelben durch Neubauten erfetzt werden, als hygienifche Inftitute zu benutzen oder gar diefelben in gemietheten Räumen unterzubringen.

Bei Erläuterung der Grundfätze, welche beim Bau hygienifcher Inftitute mafs-gebend find, werden wir uns defshalb wefentlich an einige wenige ausgeführte Beifpiele anfchliefsen müffen.

Die wichtigften Arbeitsräume des bereits erwähnten hygienifchen Inftituts zu München finden fich im Erdgefchofs des Gebäudes (Fig. 340 ³¹⁹).

Der am weltlichen Giebel des Hauptflügels gelegene chemifche Arbeitsfaal I dient zur Abhaltung Curfen über chemifche Unterrichts-Methoden; er wird vorzugsweife von jüngeren Aerzten benutzt, die fich für das Phyfikats-Examen vorzubereiten gedenken und die bereits in chemifchen, phyfikalifchen oder phyfiologifchen Arbeiten fo weit vorgebildet find, dafs fie beftimmt geftellte hygienifche Aufgaben mit Ausficht auf Erfolg bearbeiten können. Der Unterricht findet in der Weife ftatt, dafs der Vortragende einem etwas erhöht aufgeftellten Arbeitstifch vor den Augen der Zuhörer die Verfuche anftellt, worauf diefe fich an ihre Arbeitsplätze begeben, um dort diefelben Verfuche zu wiederholen. Die Einrichtung diefes Arbeitsraumes ill von der jedes anderen vollkommen ausgerüfteten chemifchen Arbeitsfaales nicht wefentlich verfchieden. Befonders zu erwähnen ill nur die Einrichtung von Waffertrommelgebläfen für Saug- und Druckwirkung, die, im Kellergefchofs untergebracht, an verfchiedenen Stellen der Arbeitsfäle lang anhaltende Luftftrömungen zu erzeugen im Stande find. Der chemifche Arbeitsiaal II ift für die Arbeiten des Profeffors und der Affiftenten beftimmt. Zwifchen diefen Sälen liegen die beiden zu-

von

an

gehörigen Wagezimmer.

Ausführung felbftändiger Arbeiten vorgefchrittener Schüler unter Leitung des Profeffors und der Affiftenten beftimmt, mit 4, höchftens 5 Arbeitsplätzen verfehen und

Der weiter folgende Arbeitsfaal III ift zur

in feiner Einrichtung den vorigen gleich.

Das an den Arbeitsfaal III fich anfchliefsende Schreibzimmer ift das eigentliche Gefchäftszimmer des Haufes, beftimmt, den Verkehr mit der Aufsenwelt zu vermitteln, Eingänge zu erledigen etc. Nächft dem Affiftenten-Wohnzimmer folgt nun ein einfenftriges optifches Zimmer zu Unterfuchungen mit Spectral-und Polarifations-Apparaten, dem Photometer und anderen eine Verdunkelung erfordernden Verfuchen. Den Abfchlufs am nördlichen Flügel bilden ein Zimmer und ein Arbeitsfaal, als Unterfuchungsftelle für Nahrungs-, Genufsmittel und Gebrauchsgegenftände dienend, denen gegenüber zwei Zimmer zur Aufbewahrung von allerhand Geräthen und Vorräthen gelegen find. Diefe Unterfuchungsftelle gehört weniger zu der Unterrichtsanftalt, als vielmehr zur Erledigung von Aufträgen, welche der Anftalt gegen Entgelt von Behörden

und Privaten zugehen.

Im Obergefchofs (Fig. 339) wird der nördliche Gebäudetheil durch den grofsen Hörfaal für 100 Zuhörer eingenommen. In der Hauptfache ift auch diefer dem Hörfaal in chemifchen Lehranftalten ähnlich eingerichtet. Er hat anfteigende Sitzreihen, einen faft die ganze Breite des Saales einnehmenden Ex-perimentir-, bezw. Demonftrations-Tifch, an der örtlichen Rückwand einen Abdampfkaften und grofse ver-fchiebbare Schreibtafeln. Die Fenfter an diefer Wand find in der Regel verfinftert, an einer Stelle jedoch mit beweglichen Oeffnungen zur Veranfchaulichung von Lüftungsverfuchen verfehen. Um auch in den

Fig- 339-

Obergefchofs.

S aailiiiijs-S aaj ⁰

Hirsaal

Fig. 340.

Erdgefchofs.

4O3

rafo

aTai

i-ÇT0Î8sS0T'

tr

[o

cl

is si ste

nten-WolingJ Vorstanâs-Z.

[lurjłiysikaLYersiicłte

S- -

1:500

o«gc

TOI³

■rM

4M4kt ft! 1¹ i ft ft

0 1Z£»59186!»

a N.

l Jissü-

[o

ono

Chemis oTierArleits-SaallO-

□ OD*

iKIeiderabl

o|

Wage-|-Zim. |Chemisc|her ArTieitg-Saa] Df I    I (Professoru Assisienten)|

CB

Hygienifches Inftitut der Univerfität zu München ³¹⁹). Arch. : Leimbach.

Vorlefungen Verfuche mit dem Photometer und Spectrofkop vorführen zu können, find die Nordfenfter gleichfalls mit Verdunkelungsvorrichtungen verfehen.

Da die Heizung und Lüftung in der Gefundheitspflege eine wichtige Rolle fpielen , fo müffen die bezüglichen Einrichtungen im hygienifchen Inftitut eine gewiffe Mannigfaltigkeit aufweifen, und, befonders im Hörfaal, Vergleiche der verfchiedenartigften Syfteme künftlicher und natürlicher Lufterneuerung ermöglichen. So finden wir in München aufser der Lüftung durch den oberen Theil der nördlichen und weltlichen Fenfter ein im Sockelgefchofs aufgeftelltes Flügelrad zum künftlichen Eintreiben frifcher Luft.

Die Anordnung der im Obergefchofs weiter folgenden Räume: des Vorbereitungszimmers, der Zimmer für die Bibliothek, phyfikalifche Verfuche und den Vorftand, der Affiftenten-Wohnung, des kleinen Hör-faales und des Sammlungsfaales, find aus dem Grundrifs in Fig. 339 erfichtlich. Bezüglich der Zweck-beftimmung und Benutzung diefer Räume ift nur das Folgende zu bemerken.

Die Bibliothek wird von den Arbeitern im Arbeitsfaal III benutzt und enthält Werke über Gefundheitspflege und die verwandten Wiffenfchaften. Das phyfikalifche Arbeitszimmer wird zugleich zu phyfio-logifchen Unterfuchungen benutzt; es enthält einen Refpirations-Apparat, ein Infiniment zur Aichung der Anemometer und andere phyfikalifche Apparate.

421.

Hygienifches

Inftitut

zu

Berlin.

Der kleine Hörfaal mit 30 Plätzen dient zu verfchiedenartigen Vorlefungen der Docenten. Der daneben gelegene Sammlungsfaal wird zugleich zu Vorbereitungen der Vorlefungen benutzt. Er enthält Apparate, Modelle, Zeichnungen, Mufter und Proben zur Veranfchaulichung der Vorträge.

Das Sockelgefchofs enthält, aufser einigen Räumen für Glas- und Porzellan-Vorräthe, fo wie für die Dampfheizung, eine Kammer für Gas-Analyfen und Queckfilber-Arbeiten, eine Hausmeifter-Wohnung, eine mechanifche Werkflätte und einen Raum für Muffel- und Schmelzofen. An mehreren Stellen find im Fufsboden Vorrichtungen angebracht, an denen man mit Hilfe Kecknagel'lcher Differential-Manometer die Bewegung der Grundluft nach dem Haufe, bezw. in umgekehrter Richtung beobachten kann.

Mit der Anftalt verbunden iff eine meteorologifche Station zur regelmäfsigen Beobachtung von Wärme, Feuchtigkeit, Druck und Bewegung der Luft und Meffung der Niederfcliläge, der Boden-Temperatur, des Standes und der Temperatur des Grundwaffers, fo wie zur Prüfung der hierbei zur Verwendung kommenden Apparate.

In einem kleinen Hofgebäude endlich find Räumlichkeiten für einen unverheiratheten Diener, zugleich zu Verfuchen mit Bodengafen benutzt, ferner eine Wafchküche, ein Raum zu Desinfections-Verfuchen und zwei Ställe für Verfuchsthiere vorhanden.

Das hygienifche Inftitut zu Berlin verdankt, wie fchon angedeutet, feine Weiträumigkeit dem Umftande, dafs ein vorhandenes Gebäude, die ehemalige Gewerbeakademie (fiehe Art. 50, S. 58), für die Forfchung im Gebiete der Gefundheitspflege umgebaut werden konnte. Durch Ueberführung eines grofsen Theiles der allgemeinen

Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens vom Jahre 1882 in die Räumlichkeiten des Inftitutes wurde es möglich, daffelbe mit Einrichtungen und Lehrmitteln von feltener Vollkommenheit und Reichhaltigkeit auszu-rüften.

Fig. 341-

jpülraum'

Bilder u. Tate ln 1 - S a m m 1 g

iVorles Appf

CZÜ

^KleidungujyVy Kli matologieHBodenuntersuchungj—

. A p p a Ur a t e - u n ■ d H t e |h r m i t

Nahrung -1 1-1 U    ¹    I

Untersuch! '-' I

Chemische

iZ3

■N

ZU

Arbeits-S aa:

Wageff"

: in

Die eigentlichen Lehr- und Arbeitsräume nehmen das I. und II. Obergefchofs des gedachten, in der Klofterftrafse gelegenen Gebäudes ein. Der befonderen Richtung des erften Leiters diefer Anftalt {Koch) ift es zuzufchreiben, dafs die Einrichtungen für die Forfchung im Gebiet der Spaltpilzkunde eine befondere Berückfichtigung gefunden

ganz

haben.

Das I. Obergefchofs (Fig. 341 ³²°) enthält vornehmlich die chemifche Abtheilung

Vorbereitg.

Assist-Arb.-Z.

und die Hörfäle. Der grofse Hörfaal liegt unmittelbar neben dem Treppenhaufe in der öftlichen Gebäudeecke; er hat II9 Sitzplätze. Der Standort des Vortragenden ift mit ähnlichen Einrichtungen verfehen, wie in chemi-fchen Hörfälen. Hinter fich hat derfelbe vor fich einen Ex-

Geschäfts-Z

Frühstiick-2

u.

Bibliothek

grofse fchwarze Tafeln , perimentir- und Demonftrations-Tifch, der mit Gas- und Wafferleitung verfehen ift. Durch

1:500

10 987654321 0

1¹1 ■ I ■ I ■ M ■ 1¹1¹1 ■ I »H

10

--1

20m

einen an der Tifchplatte angebrachten Druckknopf kann der von der Dynamo-Mafchine im Keller erzeugte elektrifche Strom in den Hörfaal geleitet werden

um dort eine elek-

Hygienifches Inftitut der Univerfität I. Obergefchofs.

ZU

Berlin ³²°).

320) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Land-Bauinfpectors Kleinwächter in Berlin.

trifcłie Lampe in Thätigkeit zu fetzen, mit deren Hilfe mikrofkopifclie Vergröfserungen von Spaltpilzgebilden an die Wand zur Rechten der Zuhörer geworfen werden.

Durch ein kleines Vorbereitungszimmer gelangt man in den füdöftlichen Flügel, in welchem vier Räume verfchiedener Gröfse die zu hygienifchen Arbeiten erforderlichen und namentlich in den Vor-lefungen gebrauchten Apparaten- und Lehrmittel-Sammlungen aufnehmen. In ihrer Einrichtung find diefe Räume zur Zeit noch nicht vollendet. Im erften Zimmer finden diejenigen Apparate Aufftellung, die zur Unterfuchung der Nahrungsmittel und der Kleidung dienen. Die Unterfuchungen der letzteren erftrecken fich auf die Wärmeleitung, Verdunflungs-Durchläffigkeit und mikrofkopifche Prüfung der Gewebe.

Es folgt ein Zimmer für Apparate aus dem Gebiete der Klimatologie und Wafferverforgung, die auf grofsem Tifclie frei aufgeftellt werden follen. Hieran fchliefst fich ein Saal mit den zur Boden-unterfuchung angewandten Apparaten. Ein Tifch in T-Form dient zur Ausbreitung grofser, die Unter-grundverhältniffe von Städten etc. darftellender Karten. Den Befchlufs macht die Sammlung derjenigen Tafeln und Abbildungen, welche zur Erläuterung der Vorträge in den Hörfälen gebraucht werden, z. B. zeichnerifche Darftellung der Sterblichkeit und des von dem Grundwafferftande und dem Regenfall auf diefe geübten Einflußes, Karten, welche die Einfchleppung und die Verbreitung anfteckender Krankheiten veranfchaulichen, Abbildungen einfacher hygienifchen Beobachtungs-Apparate etc. Im füdweftlichen Quergebäude liegt der kleine Hörfaal, durch eine befondere Hilfstreppe zugänglich. Der daneben liegende Spiilraum dient auch als Vorbereitungszimmer. Ein zwifchen beiden liegender chemifcher Abdampffchrank wird zugleich zum Zureichen von Vorlefungsgegenftänden benutzt.

Die fich hieran anfchliefsenden chemifchen Arbeitsräume find in ihrer Einrichtung von denjenigen der chemifchen Inftitute nicht wefentlich verfchieden. Der erfte diefer Räume, der grofse chemifche Arbeitsfaal, dient zu Arbeiten fehr mannigfacher Art. In demfelben werden u. A. Curfe über allgemeine Hygiene abgehalten , zu welchem Zwecke für den Vortragenden ein erhöhter Tritt nebft einer Wandtafel an der nord-öftlichen Wand angebracht 'ift. Die Unterfuchungen, welche hier vorgenommen werden, erftrecken fich auf Boden- und Luftbeobachtungen, Gefchwindigkeitsmeffungen der Luftbewegung und Wärme-meffungen. Für bakteriofkopifche Unterfuchungen, die im hygienifchen Inftitut mit den chemifchen Arbeiten ftets Hand in Hand gehen, find neben den chemifchen Arbeitstifchen an den Fenltern Mikrofkopir-Tifche vorhanden. An den Fenfterp feilern ftehen Fachbretter für Reagentien und Gläfer.

Vom Wagezimmer ift der hintere Raum als Dunkelkammer abgetrennt zur Ausführung von Spectral-Analyfen, Polarifation und Behandlung von Thieren mit Bakterien-Impfung auf die Augen.

Der Erwähnung bedarf noch das an der Strafsenfront gelegene Frühftückszimmer, deffen Einrichtung fich als nothwendig herausgeftellt hat, weil die Einnahme eines Imbiffes in den Arbeitsräumen wegen der Gefahr der Anfteckung durch Bakterien unbedingt hat unterfagt werden müffen.

Die neben diefem Raume gelegene Aula würde bei einem Neubau fortfallen. Man hat einem vorhandenen architektonifch reich ausgefclimückten Saal diefe Bezeichnung gegeben.

Das II. Obergefchofs ift in der Grundrifsbildung dem I. Obergefchofs vollkommen gleich. Es ift fall ausfchliefslich den bakteriofkopifchen Arbeiten gewidmet.

Ueber dem grofsen Hörfaal ift ein mikrofkopifcher Demonftrations-Saal mit 30 Arbeitsplätzen eingerichtet. An der lüd-weftlichen Wand ift der Standort des Vortragenden auf erhöhtem Tritt mit Demon-ftrations-Tifch und Wandtafel. Die Praktikanten fitzen auf Drehfchemeln ohne Lehnen in zwei Reihen parallel den Fenftern, jeder mit einem Mikrofkop verfehen. Wenn der Vortrag es erfordert, dafs fie den Blick nach der Tafel richten, müffen fie eine Körperwendung vornehmen. Die Zweckbeftimmung des Raumes ift alfo hier diefelbe, wie im pathologifchen Inftitut diejenige des Demonftrations Saales (fiehe Art. 386, S. 386).

An der fenfterlofen Wand find einige Abdampffchränke vorhanden, in denen Brutfehränke für Spaltpilzzüchtung und Dampf-Sterilifirungs-Apparate aufgeftellt find.

meters,

frei giebt. Im Inneren des Schrankes find durchlochte Blechfächer, in deren Durchbohrungen die Gläschen mit Nähr - Gelatine eingehängt werden. Die Gasleitung für diefe Brut-Apparate mufs einen befonderen Haupthahn erhalten, fo dafs fie auch nach Abfchlufs der übrigen Hausleitung über Nacht im Betriebe

Die Brutfehränke find kleine Schränke mit doppelten Blechwandungen, deren Zwifchenraum mit Waffer ausgefüllt ift ; aufsen find fie mit Filz verkleidet. Das Waller wird durch eine Gasflamme in gleichmäfsiger Wärme erhalten, die fich felbftthätig dadurch regelt, dafs die Queckfilberfäule eines Thermo-deffen Kugel in das Waffer taucht, die Gaszuftrömung durch ihr Steigen hemmt, durch ihr Fallen

bleiben kann.

an.

Im füd-öftlichen Flügel fchliefst fich an den Demonftrations-Saal ein kleines Vorbereitungszimmer Die nördliche Gebäudeecke enthält zwei Affiftenten-Wohnungen und das Sprechzimmer des Directors.

Ueber dem grofsen chemifchen Arbeitsfaal und den fich daran fchliefsenden Räumen des hinteren Quergebäudes und füdöftlichen Flügels ill eine gröfsere Reihe von bakteriofkopifchen Arbeitszimmern eingerichtet, unter denen der erile Saal zu bakteriofkopifchen Curfen benutzt wird. In diefem Saale ill nach Koch’s Angaben eine Vereinigung des mikrofkopifchen Arbeitsfaales mit dem chemifchen in einer Weife durchgeführt worden, die fich als fehr zweckmäfsig erwiefen hat. Sie wird durch den Schnitt in Fig. 342 veranlchaulicht. Die mikroikopifchen Arbeitsplätze nehmen einen an der Fenfterwand entlang laufenden Tifch ein. Es find an jedem der 7 Fenller 2, alfo im Ganzen 14 Plätze vorhanden. In einem Abftand von etwa 1,5 m vom Mikrofkopir-Tifch und parallel demfelben flehen mitten im Zimmer zwei grofse chemifche Arbeitstifche mit je 4 Arbeitsplätzen an jeder Seite. Die Breite des einzelnen Platzes beträgt etwa 90 cm ; jeder Platz ill mit 2 Gasfchlauchhähnen verfehen ; an jedem Kopfende des Tifches befinden fich 4 Wafferfchlauchhähne über einem Ausgufsbecken. Es ill alfo für jeden Praktikanten ein Mikrofkopir-Platz und ein chemifcher Arbeitsplatz vorhanden, welche beide fie in bequemer Weife bei ihren Arbeiten abwech-

¹

) Siehe: Buhl, L. v. & A. Zenetti. Das pathologifche Inftitut der Kön. Univerfität München. München 1875.

²

3Ü6) Siehe ebendaf.

Fig. 342.

Z/Z

F-

SÛT

iimi

Uh

m

A

17

ili

C-

(°)»

Hygienifches Inltitut der Univerfität zu Berlin. Schnitt durch den Saal für bakteriofkopifche Curfe³²⁰). — ^50 n. Gr.

G. Gas-Schlauchhähne.

C. Chemifcher Arbeitstifch.

D. Abdampffchrank.

M. Mikroikopir-Tifch.

R. Fachbretter für Reagentien.

feind benutzen. An der Rückwand des Zimmers befinden fich zwei gröfsere Verfchläge, deren einer Brutfehränke für Spaltpilz-Züchtung und Fachabtheilungen zur Aufbewahrung der Culturen der verfchiedenen Praktikanten, der andere einen Eisfehrank zur Beobachtung des Verhaltens von Spaltpilzen bei niedrigen Wärmegraden aufnimmt. Der Reil der Rückwand wird von Abdampfkaflen und Schränken für Glasvorräthe eingenommen. Auch in diefem Saal ift neben dem Eingang ein erhöhter Tritt mit Wandtafel für den Vortragenden vorgefehen.

Die weiter folgenden Säle find für die Arbeiten vorgefchrittener Schüler, der Affillenten und fremder Aerzte beftimmt. Ihre Einrichtung entfpricht derjenigen des vorbefchriebenen Saales.

Im Dachgefchofs befinden fich einige Räume für Anfertigung photographifcher Vergröfserungen mikrofkopifcher Präparate. Die Aufnahmen gefchehen im Sonnenlicht und in Ermangelung diefes in elektrifchem Licht.

Das Kellergefchofs endlich enthält eine Anzahl von Stallungen für Verfuchsthiere. Da das hygie-nifche Inllitut die Hauptllätte für Spaltpilzkunde ill, fo ift die Zahl der hier zu haltenden Thierarten befonders grofs. Es werden Kaninchen, Meerfchweinchen, Ratten, Mäufe, Hunde, fo wie verfchiedenes

Geflügel gehalten, und man hat neuerdings auch einen Affenkäfig hergeftellt, weil bei den Affen durch Spaltpilzimpfungen Krankheitserfcheinungen hervorgerufen werden können, die fonft nur dem Menfchen eigen find und denen andere Thiere nicht erliegen. Beim Bau der Käfige kommt es nicht darauf an, den Urin zur wiffenfchaftlichen Unterfuchung aufzufangen, fondera nur reinliche und trockene Käfige zu fchaffen. Man hat hier die Käfigböden und die Wände etwa in Höhe von 10cm mit Zinkblech aus-gefchlagen und an der tiefften Stelle des mit Gefälle nach der Mitte verfehenen Bodens ein Zinkabflufs-rohr angebracht, das den Urin in ein untergeftelltes Gefäfs leitet. Die Käfige für Kaninchen und Meer-fchweinchen haben etwa 65cm Tiefe, 40

Breite und 50cm Höhe.

cm

Literatur

über »Hygienifche Inftitute«.

Pettenkofer, M. v. Das hygienifche Inftitut der königl. bayer. Ludwig-Maximilians-Univerfität München. Braunfchweig 1882.

Fodor, J. Das hygienifche Inftitut der Kön. ung. Univerfität zu Budapeft etc. Budapeft 1882.

Bericht über die fechfte Generalverfammlung des Vereins für Gefundheitstechnik. München 1885. Richard. Le mufée d'hygiene de Berlin. Revue d’hyg. 1886, S. 1017.

Ferner :

Archiv für Hygiene. Unter Mitwirkung von J. Bockendahl etc. herausg. v. J. Forster , F. Hofmann, M. v. Pettenkofer. München. Erfcheint feit 1883.

Zeitfchrift für Hygiene. Herausg. von R. Koch u. C. Flügge. Leipzig. Erfcheint feit 1886.

ii. Kapitel.

Anftalten zum praktifchen Studium der Medicin.

(Kliniken.)

422.

Allgemeines.

In den Univerfitäts-Kliniken ift die Lehranftalt mit dem Krankenhaufe zu ver-

einigen. Die in der Klinik aufgenommenen oder behandelten Kranken dienen als Unterrichts-Material. An ihnen werden die jungen Aerzte in der Behandlung der Kranken im Allgemeinen und in der Heilung möglichft mannigfaltiger Sonderfälle unterwiefen und geübt. Lediglich von diefem Standpunkte betrachtet und aus-fchliefslich für Unterrichtszwecke gebaut, würden die Kliniken, oder doch ein Theil derfelben, nur über ein befchränktes Material verfügen, weil nur ganz Unbemittelte fich freiwillig zur klinifchen Behandlung, gleichfam zu einem Lehr-Object für Studirende, hergeben. Andererfeits laffen fich die ftädtifchen Gemeinden, zumal in kleineren Univerfitätsftädten, nur ungern die giinftige Gelegenheit entgehen, durch Vereinbarung mit der Staatsverwaltung die ftädtifchen Krankenhäufer mit den Univerfitäts-Kliniken zu verbinden und fich dadurch Erleichterung in der ihnen obliegen

den öffentlichen Krankenpflege zu fichern. Wir haben gefehen, dafs überall, auch die Univerfitäten der Gemeindeverwaltung unterftellt find, diefe Vereinigung die Regel bildet. Da endlich an der Spitze der Univerfitäts-Kliniken Gelehrte hohem Ruf zu ftehen pflegen, fo wird die Zahl der Kranken auch durch Perfonen den befferen Ständen vermehrt, die fich in klinifche Behandlung geben, fich in dem betreffenden Gebäude Gelegenheit zu ihrer angemeffenen L nterkunft Diefe letzteren Perfonen können felbftverftändlich nicht, wie die übrigen,

wo

von

aus

wenn

bietet.

als Unterrichts-Material für die Studirenden verwerthet werden -, fonclern ihre Behandlung liefert mehr dem bei der Klinik angeftellten Aerzte-Perfonal Gelegenheit Sammlung von Erfahrungen.

zur

Die Geftaltung aller Kliniken ift hiernach eine zweitheilige; es ift zu unter-

4²3>

Bedingungen

und

Anlage.

fcheiden :

1)    die Lehranftalt und

2)    die Krankenanftalt.

Beim Entwerfen klinifcher Gebäude hat man vor Allem die mannigfachen Ver-kehrsverhältniffe zu beachten, welche zwifchen dem Gebäude und der öffentlichen Strafse einerfeits, den Nachbargebäuden, d. h. anderen medicinifchen Lehranftalten und dem Wirthfchaftsgebäude, andererfeits ftattfinden. Die in der Klinik verkehrenden Perfonen find:

a) Die Studirenden. Diefe müffen von den öffentlichen Verkehrsftrafsen einen unmittelbaren Zugang zu dem die Lehranftalt aufnehmenden Gebäudetheile erhalten, und zwar find alle von ihnen befuchten Räume, wie Hörfäle, Operations-Säle etc., entweder dem Eingänge nahe zu bringen oder mit befonderem Eingänge zu ver-fehen. Die Krankenabtheilung wird von den Studirenden nur unter Führung der Lehrer betreten, und zwar dient dann die Lehranftalt als Ausgangspunkt des Rundganges.

ß) Die Beamten der Anftalt, denen alle Räume zugänglich find. Ihnen liegt vorzugsweife der Verkehr mit den Nachbaranftalten, namentlich dem Wirthfchaftsgebäude, ob. Nur Inhaber gröfserer DienftWohnungen, z. B. Anftalts-Directoren, erhalten befondere Eingänge; die Affiftenz-Aerzte benutzen die Haupteingänge. Die Dienftwohnungen der Wärter erhalten Nebeneingänge, bezw. werden auf Mitbenutzung der nach dem Wirthfchaftsgebäude führenden Ausgänge angewiefen.

Y) Die poliklinifchen Kranken, d. h. diejenigen, welche nicht in der Klinik aufgenommen, fondern im klinifchen Hörfaal und deffen Nebenräumen unterfucht und nach Feftftellung ihrer Leiden, nöthigenfalls leichter Operation, mit Verhaltungs-anweifungen und Arzneimitteln wieder entlaffen werden, können wenigftens in kleineren Anftalten gemeinfame Zugänge mit den Studenten erhalten. Ihr Verkehr mit dem Haufe ift aber ftreng zu überwachen und befondere Sorgfalt darauf zu verwenden, dafs jede Berührung mit der Krankenanftalt in und aufser dem Haufe, alfo auch in den etwa vorhandenen klinifchen Gärten, vermieden wird. Dafs Wege, welche zwifchen klinifchen Gärten hindurch nach anderen medicinifchen Lehranftalten führen, der Zeiterfparnifs wegen von den Studenten benutzt werden, ift weniger bedenklich, wenn fie nur von den Gärten der Genefenden durch leichte Einfriedigungen getrennt werden.

d) Der Verkehr zwifchen den Kranken und der Aufsenwelt ift mit peinlicher Sorgfalt zu überwachen. Unmittelbare Eingänge von den Strafsen her dürfen die Krankenanftalten nicht erhalten. Befuch, den die Kranken empfangen, wird ihnen in Begleitung von Beamten zugeführt und mufs durch den vom Pförtner überwachten Eingang des Hauptgebäudes eintreten.

Dafs der mit dem Abhalten der Poliklinik nothwendiger Weife verbundene geräufchvolle Verkehr der zuweilen nach Hunderten zählenden Perfonen mit der für eine regelrechte Krankenpflege unentbehrlichen Ruhe fleh nicht vereinigen läfft, liegt auf der Hand; dies giebt Veranlaffung, in der baulichen Anordnung auf möglichfte Trennung der Krankenheilanftalt von der Lehranftalt hinzuwirken, in gröfseren Anftalten durch Verlegung der erfteren in felbftändige mit dem Lehrgebäude nur durch Verbindungsgänge zufammenhängende Einzelbauten (Pavillons), bei kleineren Gebäuden durch Unterbringung derfelben in den Flügeln oder wenigftens in anderen

Gefchoffen. Da auch die Krankenanftalt eine Scheidung in die Männer- und die Frauenabtheilung erfordert, fo begegnen wir bei klinifchen Bauten der häufig wiederkehrenden Anordnung, welche in einen Mittelbau die Lehranffcalt mit der Poliklinik, den Hörfälen, Arbeitszimmern und Wohnungen der Aerzte und in zwei Flügel einerfeits die Männer-, andererfeits die Frauenabtheilung der klinifchen Kranken verlegt. Wo noch eine befondere Kinderabtheilung gefordert wird, bringt man diefe entweder mit der Frauenabtheilung in Zufammenhang oder verlegt fie in das Hauptgebäude.

a) Chirurgifche Kliniken.

Die Chirurgie handelt von denjenigen Leiden, welche auf dem Wege der Operation geheilt, bezw. befeitigt werden. Bei den meiften chirurgifchen Kranken find nach vollzogener Operation offene Wunden zu heilen, und nach den Erfahrungen der neueren Zeit ift bekanntlich für derartige Kranke die Baracke, der leichte Bau mit möglichft reichlichem, freiem Luftzutritt, die geeignetefle Form des Kranken-haufes. Mehr als bei jeder anderen liegt defshalb bei der chirurgifchen Klinik Ver-anlaffung vor, das Lehrgebäude von dem Krankenhaufe zu trennen, um letzterem die vortheilhaftefte Bauart des von zwei gegenüber liegenden Seiten beleuchteten Blocks zu geben. Wir finden diefe Anordnung in Bonn, Strafsburg, Halle, Heidelberg und Königsberg, fo wie in den zur Ausführung bereits feft geftellten Neubauten für Göttingen, Breslau und vielen anderen.

1) Hauptgebäude.

Im Hauptgebäude fpielt die wichtigfte Rolle:

1)    der Operations-Saal; in enger Beziehung zu diefem fteht

2)    das Zimmer der frifch Operirten ;

3)    die Wartezimmer;

4)    der Saal zur Abhaltung der Poliklinik;

5)    das Unterfuchungszimmer.

Im Hauptgebäude find ferner unterzubringen die Arbeitszimmer und Wohnungen der Beamten, und zwar:

6)    das Zimmer des Directors;

7)    die Wohnungen der Affiftenz-Aerzte ;

8)    einige Wohnzimmer für Candidaten der Medicin; für die Abhaltung der Prüfungen werden meiftens noch

9)    einige Curfiften-Zimmer gefordert.

Sodann find an Unterrichts- und Sammlungsräumen erforderlich:

10)    ein Hörfaal für theoretifche Vorlefungen;

11)    ein Raum für die gefchichtliche Sammlung der Inflrumente, Bandagen und künftlichen Gliedmafsen ;

12)    ein Raum für die Knochenfammlung.

Die Räume des Sockelgefchoffes werden in der Regel zu Dienftwohnungen der Unterbeamten ausgenutzt.

Bei den chirurgifchen Operationen find thatig der leitende Arzt mit feinen Affiftenten, einige Candidaten der Medicin, die nach Ablegung des tentamen phyfecum

Diefes

424.

Gruppirung

der

Räume.

425-

Erforderniffe.

426.

Operations-

Saal.

den chirurgifchen Curfus durchmachen, und auch wohl einige Unterbeamte, zuweilen ziemlich zahlreiche Perfonal umfteht den Kranken. Den Zuhörerkreis bilden

aufser den Studirenden häufig fremde Aerzte, welche die an der betreffenden Uni-verfität beftehenden Einrichtungen und Operations-Methoden kennen lernen wollen. Den Gäften werden dann wohl bevorzugte Plätze in nächfter Nähe des operirenden Arztes eingeräumt.

Hieraus ergiebt fich die Bedingung, dafs etwa in der Mitte des Operations-Saales, jedenfalls aber in vortrefflichfter Beleuchtung, ein freier Raum, die Operations-Bühne, vorhanden fein mufs, um den fich, möglichft fteil anfteigend und in gedrängter Anordnung, die Sitzreihen der Studirenden ftaffelförmig erheben. Den Durchmeffer der Operations-Bühne darf man nicht unter 3,5 m wählen ; als mittleres Mafs mag 4,o m (Strafsburg, Budapeft) gelten ; mehr als 5m Durchmeffer (Halle) würde bereits zu grofse Entfernungen für die Zufchauer ergeben. Die Grundformen der Operations-Bühne find fehr verfchieden ; es kommt zur Anwendung der Kreis (Halle), der überhöhte Halbkreis (Strafsburg, Leipzig, Königsberg, Berlin, Budapeft), das Rechteck (Bonn) und viele zufammengefetzte Figuren.

Wenn fomit im Allgemeinen der chirurgifche Operations-Saal eine gewiffe Aehnlichkeit mit dem anatomifchen Hörfaale zeigt, fo ift er doch von diefem hin-fichtlich der Beleuchtung wefentlich verfchieden. Die meiften Chirurgen fordern nämlich eine fehr helle Seitenbeleuchtung mit faft wagrechtem Lichteinfall, ohne darum das hohe Seitenlicht und das Deckenlicht auszufchliefsen. Es foil eben unter jedem Einfallswinkel Licht zur Verfügung ftehen. Das von der Nordfeite kommende Licht wird hier gleichfalls bevorzugt-, doch wird zuweilen auch die Anforderung ge-ftellt, Operationen im Sonnenlicht auszuführen.

Die meiften ausgeführten Operations-Säle, und zwar unter den vorgenannten alle diejenigen, welche den überhöhten Halbkreis als Grundform der Operations-Bühne aufweifen, ausgenommen Berlin und Budapeft, find zur Beleuchtung des

Fig. 343-

rill

aflnr

■■■

au

01

Du

mllTin'iiliii MTÎTTHÏÏIOII1II mrmTimTiTmtiTiti PliüDyjiQrijj

WB

"wr

il

......

1:250

t5m

...

Operations-Saal der chirurgifchen Klinik zu Berlin. Schnitt.

Operations-Tifches mit einem breiten, hohen und mit der Briiftung tief herab reichenden Fenfter verfehen, das fich, wenn möglich, noch in der Decke als Deckenlicht fortfetzt. Die gleiche Beleuchtung, die fich erfahrungsmäfsig vortrefflich bewährt, hat der Operations-Saal in Bonn, deffen 3,o m breites und 3,2 m hohes Fenfter durch eine einzige Spiegellcheibe ohne Sproffen ge-fchloffen wird, während in Halle die Bühne zur Hälfte in einer halbkreisförmig ausgebauten, ganz in Glas und Eifen hergeftellten Nifche liegt. Die bei anatomifchen Theatern gebräuchliche Beleuchtung durch hohes Seitenlicht, das über die Köpfe der Zuhörer hinweg aus gröfserer Entfernung auf die Bühne fällt, kommt in Berlin, Budapeft und Heidelberg vor.

Als befonders wohl gelungen führen wir in Fig. 343 den Operations-Saal der chirurgifchen Klinik in Berlin vor, deffen Beleuchtung dadurch eine fehr ausgiebige geworden ift, dafs man die Lichtöffnungen zum gröfsten Theile in die untere Fläche des manfardförmigen Daches verlegt hat. Die lothrechten Wandflächen werden in der Regel für eine ausreichende Beleuchtung nicht mehr genügenden Raum bieten.

Die vorbefchriebene Beleuchtung durch ein grofses Mittelfenfter, für welche wir weiter unten (in Fig. 347) im chirurgifchen Operations-Saal zu Strafsburg ein .Beifpiel mittheilen, fteht, wie nicht in Abrede zu ftellen, theilweife in Widerfpruch mit den Regeln des für Anfchauungsunterricht geeigneteften Lichteinfalles; denn die Zuhörer müffen mehr oder weniger gegen das Licht fehen. Am wenigften empfindlich ift diefer Nachtheil da, wo die Zuhörer nicht in Hufeifenform, fondern in zwei Reihen zu beiden Seiten der Bühne fitzen (Bonn). Dennoch hat die Summe fämmt-licher Erfahrungen dazu geführt, auch in neuefter Zeit diefe Anordnung zu wiederholen (Göttingen), und dies nicht mit Unrecht.

Der Operations-Saal ift nicht für einen methodifchen Unterricht beftimmt, in dem Collegien-Hefte nachgefchrieben, Figuren nach der Natur gezeichnet werden etc. ; fondern die Studirenden follen eine Anfchauung von dem Verlauf der Operationen im Allgemeinen und der verfchiedenartigen, durch Vorträge des Profeffors erläuterten Fälle im Einzelnen erhalten. Es kommt nicht darauf an, dafs der einzelne Zuhörer jeden Handgriff, jeden Schnitt fo deutlich fleht, dafs er ihn nöthigenfalls felbft ausführen könnte; fondern es foil mehr durch die Gewöhnung das Verftändnifs fo weit geweckt werden, dafs er fchliefslich unter Leitung von Aerzten felbft das Meffer, die Säge, den Meifsel etc. in die Hand nehmen und die Handhabung derfelben erlernen kann.

Zur fachgemäfsen Ausführung einer Operation gehört aber vor Allem eine günftige Beleuchtung, und defshalb ift es wichtiger, dafs in der Bauart der Operations-Säle die angehenden Aerzte ein Vorbild eines mufterhaft beleuchteten Operations-Raumes kennen lernen, als dafs diefe Beleuchtung wefentlich den Zweck verfolgt, das Sehen der Studirenden bis in die geringften Einzelheiten zu ermöglichen.

um

aus,

Die Operations-Bühne wird gewöhnlich durch eine Schranke abgefchloffen, zu verhindern, dafs die Aerzte in ihrer Thätigkeit durch andrängende Zufchauer beläftigt werden. Man bildet diefelbe wohl zu niedrigen tifchartigen Schränken die man zur Unterbringung von Verbandzeug, Inftrumenten und allerhand bei der Operation unentbehrlichen Geräthen verwendet. Die oberfte Abdeckung wird der Reinlichkeit halber aus einer Marmor- oder Schieferplatte hergeftellt.

Waffer gebraucht. Defshalb

warmes

ift.

flufsloch.

fähigkeit gegen die viel verfchtittete Carbolfäure und die nicht zu Stöfse. Mettlacher Thonplatten verdienen den Vorzug; es kommen übrigens auch hölzerne Fufsböden vor, z. B. in Leipzig und Strafsburg.

Die Sitzreihen follen im Operations-Saal fteil anfteigen

oben herab einen Ueberblick über die Vorgänge bei dei Operation In Bonn erreichen diefelben eine folche Höhe, dafs die oberfte Reihe

Bei den Operationen wird viel kaltes und ift es nicht allein nothwendig, dafs einige Wafferhähne mit Ausgufsbecken, andere mit Wafchbecken den Aerzten bequem zur Hand find; fondern es ift auch wünfchens-werth, dafs der Fufsboden von Stein und fo glatt fei, dafs feine Reinhaltung leicht Man giebt ihm etwas Gefälle nach einem mit Geruchverfchlufs verfehenen Ab-Terrazzo-Fufsböden befitzen nicht die nöthige Härte und Widerftands-

vermeidenden damit die Zufchauer möglichft von gewinnen.

von dem I. Obergefchofs des Haufes aus betreten wird. Dafs viele Perfonen aus geringer Entfernung die Operation verfolgen können, ift wichtiger, als dafs die Abmeffungen des einzelnen Platzes befonders bequem und reichlich find. Das Tiefenmafs von 75cm entfpricht gewöhnlichen Annahmen; die Sitzbreite beträgt nicht mehr als 50 cm. Da es nur auf Sehen und Hören ankommt und gar nicht gefchrieben wird, find Tifche vor den Sitzreihen ganz entbehrlich. In Halle find folche auch nicht zur Ausführung gekommen ; Fig. 344 giebt einen Durchfchnitt der dortigen Sitze. Der Zugang zu den Staffeln foil niemals von der Bühne 'aus gefchehen; es kommen alfo hier ähnliche Löfungen, wie bei den anatomifchen Theatern in Betracht (fiehe Art. 320 u. ff, S. 339 u. ff).

Fig- 344-

ni

Geftühl im chirurgifchen Operations-Saal zu Halle. — Y30 n. Gr.

427.

Nebenräume

des

Saales.

Von befonderer Wichtigkeit ift die Anordnung der zum Operations-Saal gehörigen Nebenräume, fo wie ihre Lage und Verbindung mit dem Operations-Saal Operations- und unter einander. Dabei ift befonders darauf zu achten, dafs die Operirten auf ihrem Wege nach dem Krankenfaale oder nach ihrer Privatpflege nicht den Weg der zur Operation Gehenden kreuzen, wegen des entmuthigenden Eindruckes, den der Anblick eines noch in der Betäubung liegenden Operirten auf denjenigen macht, der mit Bangen feinem Schickfal entgegen geht. Die Wartezimmer der ihrer Behandlung Harrenden follen in der Nähe des Operations-Saales, aber doch fo gelegen fein, dafs das Gefchrei der Chloroformirten bei der Operation diefe Räume nicht erreicht; die Hintanfetzung diefer Rückficht hat fchon Manchen in feinem Ent-fchlufs, fleh der Operation zu unterziehen, wankend gemacht. Die Vermeidung der Kreuzung des Verkehres der Studirenden mit demjenigen der Operirten und der Operation Harrenden ift zwar nicht unbedingt nothwendig, trägt aber zur Aufrechterhaltung der Ordnung wefentlich bei.

428. Zimmer der frifch Operirten.

Für die frifch Operirten ift die Anordnung einer Ablageftelle, in der fleh die-felben aus der Chloroform-Betäubung fo weit erholen, dafs fie in den Krankenfaal gebracht oder aus dem Haufe gefchafft werden können, fehr zweckmäfsig und wird in neueren Kliniken nicht gern entbehrt. Solche Zimmer erhalten Abtheilungen, durch 2m hohe Brettwände von einander getrennt, mit etwa 2m Tiefe und Breite, gegen einen gemeinfchaftlichen Gang durch Vorhänge abgefchloffen. In jeder Abtheilung fleht ein Bett, auf das der Kranke gelegt wird, um im Dämmerlicht, umgeben von feinen Angehörigen, aus der Betäubung zu erwachen. Wafch-Einrichtungen mit Kalt- und Warmwaffer-Zuleitung find in diefem Zimmer vorzufehen.

429.

Wartezimmer

der

Zum Aufenthalt derjenigen Kranken, welche der Operation oder der poli-klinifchen Behandlung entgegenfehen, find Wartezimmer erforderlich. Je nach dem poiikiinifchen Befuch der Klinik find die an diefe Räume geflehten Anforderungen verfchieden.

Kranken.

Häufig richtet man zwei mittelgrofse Räume, je einen für männliches und weibliches Publicum, ein.

An anderen Orten tritt das Bediirfnifs hervor, gefonderte Wartezimmer für Kranke aus höheren Ständen zur Verfügung zu haben. Liegt das Sprechzimmer des Directors in der Nähe des Operations-Saales, fo kann diefes oder das Vorzimmer deffelben für letztgenannten Zweck zur Aushilfe dienen.

Die Ausftattung der Wartezimmer ift einfach. Sie erhalten Bänke rings an

den Wänden; in der Mitte einen oder mehrere grofse Tifche mit umftehenden Stühlen, Wafch-Einrichtungen und, wenn möglich, in kleinem Nebenraum einen Spülabort mit Piffoir.

Bei befchränkten Räumlichkeiten und lebhaftem Verkehr ift auch wohl die in Fig. 345 dargeftellte Anordnung von Bänken inmitten der Zimmer gewählt worden (Entwurf der inneren Klinik in Breslau). Die Grundfläche der Wartezimmer wird man etwa auf 1 qm für jede gleichzeitig anwefende Perfon zu bemeffen haben.

Die Vorgänge im Saal für Poliklinik find denjenigen im Operations-Saal ähnlich; nur handelt es fleh hier um die Erledigung derjenigen leichteren Fälle, welche keine Aufnahme in die Klinik erfordern. Die angeftellten Aerzte führen, von je einigen Studirenden umgeben und von diefen thätig unterftützt, leichte Operationen aus, legen Verbände an und geben auch wohl den Vorgefchrittenen Gelegenheit, fleh unter ihrer Anleitung in Handhabung der Inftrumente zu üben. Der poliklinifche Saal erhält kein Geftühl für die Studirenden, fondera nur eine feinen Zwecken entfprechende vortheilhafte Beleuchtung möglichft von Norden her. In Göttingen wird eine gröfsten-theils in Eifen und Glas gebaute rechteckige Nifche zur Gewinnung eines hellen Operations-Raumes an den Saal angebaut. Hinflchtlich des Eufsbodens und der Wafch-Einrichtungen find hier diefelben Anforderungen wie im Operations-Saal zu ftellen.

Zum Befeitigen abgenommener Verbände ift ein Fallfchacht nach dem Sockel-gefchofs anzulegen, der möglichft reinlich aus glaflrten Thonrohren hergeftellt oder gemauert und mit Kacheln bekleidet wird.

Unterfuchungen, die den Operationen vorangehen, find zuweilen mit Entkleidungen verbunden. Zu diefem Zwecke find befondere Zimmer erforderlich, die in bequemer Lage zum Operations-Saal, fo wie zum poliklinifchen Saal gelegen fein müffen.

Fig. 345-

WascMisclt

Wartezimmer für poliklinifche Kranke. ¹l2ö0 n. Gr.

„ 43°-Saal für Poliklinik.

431-

Unterfuchungs-

zimmer.

Es kommt auch bei chirurgifch behandelten Kranken vor, dafs zur Beobachtung innerer Organe Spiegel angewendet werden, deren Handhabung eine Verdunkelung des Unterfuchungszimmers erfordert. Da der Raum nicht grofs zu fein und nur ein Fenfter zu befltzen pflegt, find die betreffenden Einrichtungen unfehwer zu treffen.

Für den Director ift ein geräumiges Arbeits- und Sprechzimmer mit daran ftofsendem Vorzimmer vorzufehen. Daneben ift ein kleines Zimmer erwünfeht, um befondere mikrofkopifche Arbeiten, ofteologifche Unterfuchungen etc. auszuführen. Man verfieht daffelbe auch gern mit Einrichtungen für Vornahme chemifcher Unterfuchungen, d. h. einer Abdampfnifche und einem Arbeitsplatz mit Gas- und Waffer-

432.

Zimmer

des

Directors.

Zuleitung.

Die Wohnungen der Affiftenz-Aerzte, beftehend aus je einem W ohnzimmer mit daran ftofsender Schlafkammer, jene der Candidaten mit je einem einfenftrigen Zimmer und die des Wärter-Perfonals in dem üblichen Umfang der Unterbeamten-Wohnungen bedürfen nur der kurzen Erwähnung. Den Anftalts-Directoren chirurgifcher Kliniken

433-

Dienft-

wohnungen.

werden nur ausnahmsweife (Kiel) Dienftwohnungen gewährt.

Für Anfertigung von Prüfungsarbeiten unter Klaufur werden 2 bis 3 einfenftrige 434-

Curfiften-

Zimmer angeordnet.    Zimmer.

Für den eigentlichen theoretifchen Unterricht in der Chirurgie ift ein Hörfaal erforderlich, der fleh von jedem anderen Hörfaal in feiner Einrichtung nicht unter-

435-

Hörfaal.

4H

vor

fcheidet. Die Verwendung- des Operations - Saales für diefen Zweck iff nur dann möglich, wenn derfelbe mit weiträumigen, bequemen Sitzen und Schreibtifchen denfelben verfehen ift und eine folche Anordnung erhält, dafs eine gut beleuchtete Wandtafel angebracht werden kann. Eine gröfsere Anzahl chirurgifcher Kliniken (z. B. Königsberg, Heidelberg, Berlin, Budapeft, Strafsburg u. a.) befitzen keinen befonderen Hörfaal.

436.

Sammlungen.

437-

Krankcnfäle.

Als Lehrmittel, deren Vorzeigung den Unterricht unterflützt, werden in der chirurgifchen Klinik die zahlreichen, für die verfchiedenften Operationen gebrauchten Inftrumente, Bandagen, künftlichen Gliedmafsen etc. benutzt, deren Umfang unter Hinzurechnung derjenigen Stücke, welche der Vergangenheit angehören und nur einen gefchichtlichen Werth haben, dermafsen anzuwachfen pflegt, dafs ihre Aufteilung in einer für den Unterricht rfutzbaren Weife einen flattlichen Saal in An-fpruch nimmt. Glasfchränke, rings die Wände einnehmend, und niedrige Schränke mit Schaukaften, frei im Raume flehend, bilden die Ausrüftung diefes Saales.

Ein zweiter Raum mit gleicher Ausflattung nimmt die Knochenfammlung auf, welche hauptfächlich den Zweck verfolgt, die innere Conftruction der Knochen, namentlich an geheilten Brüchen etc., zur Anfchauung zu bringen. Die Lage diefer Sammlungen in der Nähe des Hörfaales ift zweckmäfsig, aber nicht durchaus nothwendig.

2) Kranken-Heilanftalt.

Die Kranken-Heilanftalt als folche ift in einer chirurgifchen Klinik nicht wefent-lich unterfchieden von den chirurgifchen Abtheilungen anderer Krankenhäufer. Indem wir in diefer Richtung auf den vorhergehenden Halbband diefes »Handbuches« (Abfchn. 1) verweifen, wollen wir nur auf die wenigen Punkte aufmerkfam machen, welche dem befonderen Zwecke der Lehranftalt zur Heranbildung junger Aerzte eigen find.

Die Krankenfäle, die, wie gefagt, am zweckmäfsigften die Form des beider-feitig beleuchteten Saalbaues erhalten, follen ihrer räumlichen Anordnung nach geeignet fein, dem Profeffor mit einem gröfseren Gefolge von Afflftenten und Zuhörern Raum zu gewähren; die Studirenden follen felbft an die Betten treten, Fragen an die Kranken richten, Verbände nachfehen etc. Es ift alfo eine befondere Weiträumigkeit nothwendig und die Anordnung eines breiten Mittelganges zwifchen den Fufsenden der Betten fehr zweckmäfsig. Mit einer Tiefe der Räume von 9,o m wird etwa das Richtige getroffen werden; die Grundfläche für jedes Bett ift auf 10 qm zu bemeffen.

438.

Verbindung mit dem

Eine Verbindung zwifchen den Krankenfälen und dem Hauptgebäude ift unentbehrlich, weil alle Kranken zunächft im Operations-Saal behandelt werden und Hauptgebäude. nach ihrer Lagerftätte, wenn möglich nicht durch das Freie, getragen werden follen.

Nach Krankenfälen aber, welche in anderen Ge-

möglich durch Wafferdruck,

Als Beifpiel einer chirurgifchen Klinik, bei der diefe gefchloffenen Verbindungsgänge fehlen, ift nur Heidelberg zu nennen. Die Ueberführung findet gewöhnlich in den Betten ftatt, auf welche fie in dem Zimmer für frifch Operirte gelegt werden. Man ftellt folche Betten mittels einfacher Vorrichtungen auf Rollen und fährt fie unmittelbar an ihren Beftimmungsort. Treppen dürfen hierbei nicht hinderlich fein. Handelt es fich nur um geringe Höhenunterfchiede, fo werden diefelben mittels Rampen überwunden (Berlin).

fchoffen liegen, find die Betten durch Aulzüge, wenn

m

m

ü

.

.

Zii S. 415-

,E

'lg

Opi/itio

ns-S.

I. Obergefchofs.

m Pnvat2-. |n.ci:

i

□ □□□

Wartez.

f.Kranke

!n

Jnstrum-

Samulg

Wartez.

ICr a nk e n •- Saal

□ □□□□

Bain.Wasûiz.

tösonflernngszT

Nach :

Knauff, F. Das akademiiche Krankenhaus zu Heidelberg. München 1879. Taf. XIX.

Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Heidelberg.

10 987654321 0

1:500

■O

■5

ÉljtjSuj

lAmanttensisg —Ą

i □ u. r

J1

IWartE z.

Kleiâer-AM.

Amanuensis

I.

wife

--V--

□F

□F

MBanflIAssi-D-stentI.I Assistent I.

nv. Kr.

Jsolirtf- Zim.

□ W □

Obeęefchofs.

loi o

Jsolirl- Zim.

EJ

EJ

*3

o EJ

&wm

-?:%à

>A

r-

CU DP □,

□o Ö¹

Kt ankensaal

ii—I OD CU TŹD o O Kranltens aal

CZJi

O "0 EJ

r_

t. ''L

'M

o 5 o

CZl rft) O Ö o Ö

tu

kam

manuensis

a.

Wanez.f.BPilMilik

l[]Fraueny

Wartez

f-Manner Lat orator

2 Schwester:

gg

te.

JWarteryThee

iws

ü fl

□HD

lampfbaf .9 9 <ü,

ssisteflit ml Turns a al

Aufn:BD

?»

Z.

PräjaT.

2 Schwel stern

0 ekonomin

[Dampfbad

J^Q Theefcrterin

TT^r-j

'h-

Vto-Ï.

Jills

■m

^efchofs.

.

Chirurgifche Klinik # Univerfität zu Königsberg.

zu heben. Die Fahrplatte wird fo grofs gemacht, dafs neben dem Bett noch der Wärter Platz findet.

Da im Uebrigen eine Univerfitäts-Klinik den angehenden Aerzten zugleich als Vorbild für die Anlage von Kranken hau fern dienen foil, fo find die Krankenanftalten mit möglichfter Vollkommenheit auszurüften ; es werden alfo aufser zweckentfprechen-der Bauart namentlich gute Bade-Einrichtungen, permanente Bäder, Dampfbäder ver-fchiedener Einrichtung, Kalt- und Warmwafferleitungen, einfache, aber leiftungsfähige Heizungs- und Lüftungs-Anlagen nicht fehlen dürfen.

439-

Einrichtung.

3) Gefammtanlage und Beifpiele.

Unter den in neuerer Zeit ausgeführten Beifpielen haben diejenigen von Königsberg, Halle und Strafsburg eine gewiffe Aehnlichkeit in ihrer Gefammtanordnung. In allen drei Fällen fchliefsen fich an das in der Mitte gelegene Lehrgebäude zu beiden Seiten die Kranken-Heilanftalten an, welche mit erfterem durch Verbindungsgänge zufammenhängen. Königsberg und Strafsburg haben je 2 zweiftöckige Krankenflügel; Halle³²¹) ift mit 4 einftöckigen Saalbauten verfehen.

Von der chirurgifchen Klinik zu Königsberg geben wir zwei Grundriffe auf neben flehender Tafel.

440.

Chirurg. Klinik:

zu

Königsberg.

Diefelbe hat zweckmäfsiger Weife den Haupteingang von der Strafse »Lange Reihe« her in der Mittelaxe des Hauptgebäudes erhalten. Der poliklinifche Verkehr wird in unmittelbarer Nähe des Einerledigt, ohne dafs die Kranken, welche die Klinik vorübergehend befuchen, tiefer in das Gebäude

ganges

einzudringen genöthigt find. Der Operations-Saal befindet fleh im II. Obergefchofs, zu beiden Seiten deffelben ein Warteraum und ein Zimmer für Kleiderablage der Studirenden, gegenüber die Sammlung

Grofser Werth wird von der

der als Lehrmittel benutzten chirurgifchen Inftrumente und Bandagen, klinifchen Verwaltung auf den mit befonderer Sorgfalt eingerichteten Turnfaal im Erdgefchofs gelegt, der dazu beftimmt ift, die Genefenden im Wiedergebrauch ihrer Gliedmafsen zu üben, fie in ihren Beżu beobachten etc. Die Krankenräume find in zwei zweiftöckigen Flügelgebäuden untergebracht,

wegungen

die mit dem Haupthaufe durch einftöckige Verbindungsgänge zufammenhängen.

In Halle ³²²) wurde der Operations-Saal in die Mittelaxe des Erdgefchoffes

der Magdeburger Strafse zum Gebäude führenden Haupt-Zu beiden Seiten liegen die Warteräume für Männer und Frauen.

Es lag bei der Programmftellung die Abficht vor, die Poliklinik im Operations-Saal mit zu Im Betriebe hat fich aber der Zudrang als fo bedeutend herausgeftellt, dafs eines der Whi te-

werden müffen. In

legt, gegenüber dem von

Zugang.

ver-

441.

Chirurg. Klinik

zu

Halle.

erledigen.

zimmer zur Abhaltung des poliklinifchen Unterrichtes hat in Anfpruch genommen Folge deffen fehlt es an ausreichenden Warteräumen. Die frifch Operirten werden in einem Zimmer links Eingänge vorläufig gelagert. Dem Umftande, dafs auch diefes Zimmer erft nachträglich für feinen Zweck hergerichtet wurde, ift es zuzufchreiben, dafs eine Kreuzung der Wege der Operirten und der zu

Die Unterbringung der Kranken in 4 einftöckigen 4 getrennten und gegen den äufseren

vom

Operirenden nicht hat vermieden werden können. Gebäudeflügeln ermöglicht die zweckmäfsige Nutzbarmachung Verkehr abgefchloffenen Gärten für die Genefenden,

von

zu denen der Zugang durch geräumige Hallen

an

der Südfeite vermittelt wird.

Eine bemerkenswerthe Anordnung" des Operations-Saales als felbftändiger Ausbau weist die chirurgifche Klinik zu Strafsburg auf, deffen Erdgefchofs durch den Grundrifs in Fig. 346 dargeftellt wird.

Die oberften Sitzreihen des Ringtheaters im Operations-Saal werden treppe aus erreicht, wodurch in zweckentfprechender Weife den Zuhörern ein gefonderter Eingang ge-fchaffen wird. Die Grundform des Ringtheaters bildet der überhöhte Halbkreis. Die Operations-Buhne ift durch einen erkerartigen Vorbau mit breitem, tief herabreichendem Fenfter vertieft worden. Ein grofses

442.

Chirurg- Klinik

zu

Strafsburg.

vom

Ruheplatz der Haupt-

321)    Siehe: Tiedemann, v.

322)    Siehe ebendaf.

Die medicinifchen Lehranftalten der Univerfität Halle.

Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 160.

)( K r às'n k £b'il - S^a. al) !

MMMMI

Bai

CD/

,,-Â

rgfo

|'V

(J«

Chirurgifche Klinik zu Strafsburg.

Erdgefchofs.

Arch. : Eggert.

10 987654321 O

HXA+XM+HX

1:500

10

\u03

„A

fes

Bed

Jnstrumentan-S annulling

mm

N.

i:—W—W—i

>x

V 'x V

iy \/

Assist.

rX "pi

iX

-i

■ 1 » 11 1 « 11    . 1111111

-Ie e s ć£U0HBJ8Q[]qT1-J Q

big. 346..

M'!

I Pförtner I Assi slt e n t

[3 Wartez.

\ Es

/ SA

z.

lUntersucł

»i

|T ageraumj

fcXkXVzj

/\

ts3/*\czn

sg/ X3J

EgXxrzfi

Wärter

èui

/

X=T'

JjSchwestem

B ad

cdB

m,

=S=S^SÎ5=~55

me

2    3    1 S

4—1-1 II'!-

Fig- 347-

/WW\

□11

nr

PPlJlIDDDDtlgj^PLlL

■9

1:250

6    7    8

4-H-' I '

10    11    12    13 U

I ' ! ' I ' ! ' I-

15“

zur

443-

Chirurg. Klinik

Schnitt durch das Hauptgebäude und den Operations-Saal in Fig. 346.

Deckenlicht vervollfländigt die Beleuchtung, deren Vortrefflichkeit allfeitige Anerkennung findet und beim bevorftehenden Neubau in Göttingen nachgebildet wird.

Fig. 347 zeigt den Durchfchnitt des Hauptgebäudes und des Operations-Saales. Die Poliklinik nimmt drei Zimmer des Erdgefchoffes zur Rechten des Einganges in Anfpruch. Zur Linken deffelben befindet lieh ein geräumiger Saal mit der Inftrumenten-Sammlung. Von der Anordnung eines befonderen Hörfaales für theoretifche Vorlefungen hat man geglaubt, abfehen zu dürfen, da der Operations-Saal zugleich für diefen Zweck benutzt wird. Ueber dem Erdgefchofs befinden fich zwei Stockwerke mit zweifeitig beleuchteten Krankenfälen ; aufserdem flehen mit dem Hauptgebäude zwei zweiftöckige Flügelbauten, Unterbringung von Kranken beftimmt, durch einftöckige Gänge in Verbindung.

Die chirurgische Klinik in Bonn ¹) ift von den vorhergehenden Anordnungen wesentlich verfchieden. Sie befteht aus 4 im Rechteck liegenden Gebäuden, welche durch einen I-förmigen Gang aus leichtem Fachwerk unter einander in Verbindung flehen. Eines derfelben ift das Lehrgebäude ; die drei übrigen nehmen die Krankenräume auf, die hier, abweichend von anderen Ausführungen, gröfstentheils mit Corridor en ver Sehen find.

Der als einfaches Rechteck geftaltete Operations-Saal hat an der Nordfeite ein breites und tief herabreichendes Fenfter von 3,« m Breite und 3,2 m Höhe, das aus einer grofsen Spiegelfcheibe befteht; darüber befindet fich eine Reihe kleinerer Fenfter unter der Decke. Aufserdem ift von der diagonal ge-theilten Decke das nördliche, dreieckige Feld zu einem Deckenlicht ausgebildet. Die fteil und ungewöhnlich hoch (4,2 m) anfteigenden Sitzreihen wurden bereits in Art. 426 (S. 411) erwähnt. Im Ganzen gehört der Bonner Operations-Saal, was Beleuchtung und räumliche Anordnung betrifft, zu den belt gelungenen Ausführungen ²).

zu

Bonn.

4i8

Unter wefentlich anderen Bedingungen ift der chirurgifche Pavillon der aka-demifchen Heilanftalt zu Heidelberg entftanden, deffen I. Obergefchofs auf der Tafel Heidelberg. kej g. 415³²⁵) im Grundrifs dargeftellt wird. Die bei Befprechung des Lageplanes (fiehe Art. 316, S. 336) bereits erwähnte Zufammenfaffung des poliklinifchen Verkehres aller Kliniken in einem befonderen Gebäude trägt zur Entlaftung der einzelnen klinifchen Anftalten wefentlich bei, fo dafs im vorliegenden Beifpiel mit verhältnifs-mäfsig wenigen Räumen einem weit gehenden Bediirfnifs genügt wird.

Die Mehrzahl der klinifchen Kranken ift hier, wie in den anderen klinifchen Heilanftalten, in befonderen Gebäuden untergebracht, die mit dem Operations-Haufe nur durch bedeckte Gänge in Zufammen-hang ftehen ³²⁵).

Eine auf kleiner Bauftelle gefchickt zufammengedrängte grofse Anlage ift die chirurgifche Klinik der Univerfität zu Budapeft³-⁶). Das Gebäude hat ein Erd-gefchofs und zwei Obergefchoffe.

Ein rechteckiger Bau von 18m Tiefe mit kräftig vorfpringenden Eck-Rifaliten nimmt die grofsen dreifchiffigen Krankenfäle auf. An die kurze Seite lehnt fich der halbkreisförmige, grofse Hör- und Operations-Saal unmittelbar an. In demfelben fteigen die Sitze in 6 Reihen auf. Die Wand im Rücken der Zuhörer ift völlig in Fenfter aufgelöst. Ein grofses Deckenlicht vervollftändigt die wohl gelungene Beleuchtung. Unter dem Hör- und Operations-Saal finden die Räume für Profefforen, Affiftenten, befondere Arbeiten, Bibliothek etc. Unterkunft.

Als eine der grofsartigften Ausführungen theilen wir fchliefslich noch die von Gropius & Schmieden entworfene und auf einem Grundftück zwifchen der Ziegelftrafse und der Spree erbaute chirurgifche Klinik zu Berlin (liehe die neben Behende Tafel und Fig. 348 bis 351) mit. Das an zwei Seiten eingebaute Grundftück ift in ge-fchickter Weife an drei Seiten mit hohen Gebäuden eingefafft, während die der Spree zugekehrte Südfeite offen gelaffen wurde, um den einzelnen Gebäuden genügenden Luftzutritt zu fichern.

An der Ziegelftrafse liegt das dreiftöckige Verwaltungsgebäude, welches im Erdgefchofs, aufser verfchiedenen Dienftwohnungen, das Sprechzimmer des Directors und einige Gefchäftsräume, in den beiden Obergefchoffen 20 kleinere Zimmer für zufammen 39 chirurgifche Kranke nebft dem nöthigen Zubehör enthält.

Der öftliche Flügel nimmt im Erdgefchofs die chirurgifche Poliklinik, die Wohnung des Oekonomie-Infpectors, den Secir-Saal und das Eishaus auf. In den beiden Obergefchoffen (Fig. 348 u. 349) befinden fich mehrere gröfsere Krankenfäle, die Inftrumenten-Sammlung und ein Hörfaal für Operations-Uebungen an Leichen, letzterer mit ringtheaterförmigen Sitzbänken verfehen und mit dem Secir-Saal und Leichenkeller durch Aufzug verbunden.

Der weltliche Flügel (Fig. 351) enthält die Räumlichkeiten für die Augen- und Ohren-Klinik.

Mit befonderem Gefchick entworfen ift die in der Mitte des Grundftückes errichtete Gebäude-

dem mittleren »Kaifer-Pavillon«, dem

444.

Chirurg. Klinik

zu

445-

Chirurg. Klinik

zu

Budapeft.

446.

Chirurg. Klinik

ZU

Berlin.

die aus drei durch einen Querbau verbundenen Flügeln

gruppe

weltlichen »Augufta-Pavillon« und dem öftlichen »Victoria-Pavillon« befteht. Während die beiden letzteren wefentlich zur Aufnahme chirurgifcher Kranken dienen, befindet fich im zweiftöckigen Kaifer-Pavillon (Fig. 350) der Operations-Saal mit feinen Nebenräumen. Diefer Raum (vergl. Fig. 343, S. 410) liefert eines der wenigen Beifpiele, welche ihre feitliche Beleuchtung vom Rücken der Zuhörer aus empfangen; das Licht wird verftärkt durch Fenfter in den fchrägen Dachflächen und ein mittleres Deckenlicht. Mit der Grundrifsbildung der anfchliefsenden Räume ift allen Anforderungen an einen planmäfsig geregelten

Verkehr entfprochen.

Die für Männer und Frauen getrennt angeordneten Wartezimmer find vom Hofe her durch Vermittelung kleiner Windfänge zugänglich. Vom Operations-Saal werden fie durch einen kleinen Vorraum und ein unter dem hohen Ringtheater gelegenes kleines Ankleidezimmer getrennt. Durch das Einfchalten diefer Räume wird verhindert, dafs das Gefchrei der Operirten bis in die Wartezimmer dringen kann.

Saale nach den Krankenzimmern gefchafft, ohne auf ihrem Wege den der

Die Operirten werden Operation entgegengehenden Kranken begegnen zu können.

vom

academifche Krankenhaus in Heidelberg. München 1879. Taf. 19.

325)    Nach: Knauff, F. Das neue

326)    Siehe : Fröbel, H. Klinifche Neubauten der Univerfität in Budapeft. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 7;.

ss

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Halle

Eis T aui

Vor

platz

VI CT ORIA-PAVILLON

Terr asse

C ah.

A3 S e c i i -S a a 1

t o r i u irJ¹

Assistenz-

Arzt

)A

mm

Untersucht

unjs-Zim!

Operations - S aal

der

Poliklinik

Wartezimmer

f Männer

Plick-

stube

2 Bettenl T ager aum

18 B e t t e n

Echvresterl

Wasctaura

4-

2 B etten

Bai

Theelc.

Waite-I

18 B e

Raum

If.Frauen

ii

r-

2 Famuli

s>

leichei

Ï flh tt u n g

0 e -1 c o nomie-

Juspec

des

Halle

~S;

kJ

iÿ,3jÉ

Àj.

.V

%SjĄĘjt

U a

:R

KAI S ER-P AVILL ÛÏ

AU GU STA-PAVILL ON

Halle

IM

•i

C’l

X Öl \s\ S 6

t [Jt

s.e

2-3

,|1

Betten

[2 Betten

it a 9 e r a uro

16 E e t t e

iTKSnjtl

Refill

m P e.

Speiseöl à-

Bad IBiakonissei

Schwester

?...

km

53

-R

iT a 9

lg Bettelei

itMäT ter

"1

6 B el

t, e n

ton.

rj*£

-iv!

I Betten]

)i

ächwesteri

Bai

i2k

SSJSscWes'⁶"

Bette’

B. a nt ?

Bai

rR4i

ItNatteT

iTtieek-

tt e n

lunchgl

Wartera.um

M 'ii"1 s r

V orraum

Warten

p t a u e n.

Zimmer d] I Aerzte

•S

₀B etten]

Ittieekl p

ÜxteTinfi -

Bit"

toi

i/:

tä

S’

Mdeitel

4.1

R.

Op eTationsj

I Saal

nkleide

it.

-'-VS

.**31

1 Bett

[Operation³] ü lim

ÄsU

ssisteri

.3

le

i\

rl

Kleider -AVlage

4 Betten]

4B ettenl

•R

lp>

ä\

S|

feJ3

Am

mieeV-iel

:C-,

-AM

Idiitel

ft

%-mS

sf

jW aite^Ü-S-

Privat-U u.Sprechz.

[Wohnung

des

des

arztl.Directors

Verwalt

ung!-

Director

Casse

Bureau

Durchfahrt

Wohn-I und Schlaf z. I der (Diakon issenl

Untersuchungs-ZJ

(fb

AZ.

Geräthel Vorhalle ■lOpprationsDieners

II

Vorz.

V 0 rz .

Diako-Umssen

M'

ad

I Ob erköchin

Ordinalioits-Z.

Ruqenf

Jspjecefl

ii i : r I

D irector

ter

Vorz.

s.w.

AUGE N- KLINIK

Erdgefchofs.

Î-Soo

I _

Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Berlin.

Arch. : Gropius Schmieden.

10 9R7654321 0

10

20fl

4I9

Fig. 348.

Fig. 349.

Fig- 3S°-

P r ä p araten-

Hall⁶

1 ors

Oîdur g i e

\l Betten

fageraaia

îA. änne r

Wirier

16 B e

tien

-Sam

T rockenboüen

iclwesterl

Tbeek

Î.M 'inner It ^

9 eT1

Banda

Unterer

iBad

tien

Assiste

Ce rallie

V erlügt

’TÎneVttçnej

I liai'

Kranken-Saal

.Operations! \ Saal

|Krankert-S aal

f. 4 Betten

f. 4 Belten

Warier

T b eekiiche

0-p eration

s-Saal

3ad|Th8e>

L>

idlwäneri

I. Obergefchofs. KAISER-PAVILLON,

V na

Kranken-Saal

K\a

n k e n - S la

Ophialmometer, zugl Mikroslc.-Z.

z“Czi

!□□□□[

für 14 Betten

f. 4 B eilen

Assist

Arzt

AssistenzMArzi

I. Obergefchofs.

II. Obergefchofs.

Oeflliches Flügelgebäude.

I. Obergefchofs.

Weltliches Flügelgebäude.

<0    8765432

1:500

10

Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Berlin.

Arch. : Gropins à? Schmieden.

Die Studirenden endlich haben einen völlig abgefonderten Eingang an der Nordfeite des Operations-Saales. Der Raum unter dem Ringtheater ift zur Gewandberge der Studenten und Aufnahme wundärztlicher Werkzeugfehränke ausgenutzt.

Die trotz der befchränkten Bauftelle noch verbleibenden Gärten find fo gelegen, dafs fie von den Genefenden benutzt werden können, ohne Gefahr eines Verkehres mit dem die Klinik befuchenden Publicum. Diefer mittlere Gebäudetheil kann als ein Mutter einer zweckmäfsigen Grundrifsanordnung angefehen werden.

Literatur

über »Chirurgifche Kliniken«.

Wagner, A. Die chirurgifche Univerfitäts-Klinik der Albertus-Univerfität zu Königsberg i. Pr. Königsberg 1864.

Schmidt, B. Das chirurgifch-poliklinifche Inftitut an der Univerfität Leipzig. Leipzig 1880.

Die chirurgifche Klinik in Göttingen. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 381.

Ferner:

Archiv für klinifche Chirurgie. Herausg. von v. Bergmann, Billroth u. Gurlt. Berlin. Erfcheint feit i860.

b) Frauen-Kliniken.

447-

Bedingungen

und

Erfordernifle.

Die Lehrgegenftände in der Frauen-Klinik zerfallen in zwei Hauptabtheilungen,

nämlich :

1)    die Lehre von der Geburtshilfe und

2)    die Behandlung der Frauenkrankheiten.

Für beide Abtheilungen find einerfeits Lehrräume, andererfeits Krankenräume erforderlich. Die erfteren können theilweife gemeinfchaftlich für beide Zwecke benutzt werden ; die letzteren find unbedingt zu trennen und forgfältig gegen einander abzufchliefsen, weil die Erkrankungen der weiblichen Organe zum Theile anfleckend und die Wöchnerinnen für derartige Anfteckungen befonders empfänglich find. Die Krankenabtheilungen find gegen den Verkehr der Studirenden und der poliklinifchen Kranken abzufchliefsen. Hiernach pflegt das Programm der Frauenklinik die folgenden Räumlichkeiten zu verlangen.

1) In der Lehrabtheilung:

a) einen Hörfaal für theoretifche Vorlefungen ; daneben ß) ein Zimmer für Uebungen am Phantom ; y) ein Sammlungszimmer;

§) die Räume für Poliklinik, und zwar:

0) ein Wartezimmer, fl) ein Unterfuchungszimmer; s) das Sprechzimmer des Directors;

Ç) den grofsen klinifchen Operations-Saal; daneben vj) ein Zimmer zur Vorbereitung der Operationen; fl-) ein Inftrumenten-Zimmer ;

1) die nöthigen Kleider-Ablageräume für Studenten;

%) einen befonderen Operations-Saal für Ausführung der Laparotomien;

X) einige Arbeitsräume für chemifche und mikrofkopifche Unterfuchungen etc., und

ji) ein Bibliothek-Zimmer.

genügen.

2)    In der Entbindungs-Anftalt : v) den Entbindungsfaal ;

£) ein Wartezimmer für Studenten;

o)    die Wöchnerinnen-Zimmer mit Zubehör;

tu) die Wohn- und Schlafräume der Schwangeren ;

p)    die Wohnung der Oberhebamme, und

o) die Wohnungen der Affiftenz-Aerzte der Abtheilung und der Praktikanten.

3)    In der Abtheilung kranker Frauen: t) die Krankenräume, und

0) die Wohnungen für die Affiftenz-Aerzte der Abtheilung.

1) Lehrabtheilung.

Der für regelrechte Vorlefungen beftimmte Hörfaal enthält nur wenige eigenartige Einrichtungen. Vor dem Lehrpult ift ein etwas gröfserer Raum, als fonft zu beiaffen, fo dafs ein Tifch dort ftehen kann, auf welchem für den Anfchauungs-unterricht geeignete Gegenftände, z. B. Phantome, fkelettirte Becken etc. niedergelegt werden können.

Die Tafel, welche der Vortragende zur Zeichnung feiner Figuren benutzt, ift die fog. Lucaêfche Tafel (ftehe Art. 323, S. 343).

Unter dem Phantom verlieht man eine Nachbildung des weiblichen Beckens mit den bei der Geburt in Frage kommenden Organen und der hineinpaffenden reifen Frucht. Sie bildet das Unterrichts-Material bei Unterweifung der Studirenden in der Geburtshilfe, und defshalb ift es zweckmäfsig, die Phantom-Kammer als Nebenraum des Hörfaales zu behandeln. Die Uebungen können auch im Hörfaal felbft ftatt-finden, und in diefem Falle genügt für die Aufbewahrung ein kleiner einfenftriger Raum.

Als weiteres Unterrichts-Material wird bei den Vorlefungen die Sammlung benutzt, welche ftch aus den Becken, den Spiritus-Präparaten und Wachsnachbildungen der Leibesfrucht verfchiedener Reife zufammenfetzt. Hier, wie in den meiften Sammlungen medicinifcher Lehranftalten, kommen hohe Wandfehränke und niedrige, frei flehende Schränke zur Anwendung, letztere in der Regel mit Schaukaften verfehen. Ein bis zwei Zimmer von je 30 bis 40 Grundfläche werden in den meiften Fällen

Zur Abhaltung der Poliklinik find mindeftens zwei Zimmer erforderlich: ein Wartezimmer für kranke Frauen und ein Unterfuchungszimmer. In gröfseren Kliniken wird man für die verfchiedenen Stände getrennte Wartezimmer einrichten (Berlin). Im Uebrigen ift die Einrichtung derfelben, gleich wie die des poliklinifchen Saales, in welchem die Kranken in Gegenwart von Studenten vorgeftellt und unterfucht werden, mit derjenigen der gleichen Räume in der chirurgifchen Klinik (fiehe Art. 429 u. 430, S. 412 u. 413) übereinftimmend.

Für befondere Unterfuchungen fchlie-fsen fich an den poliklinifchen Hörfaal wohl noch ein oder einige Zimmer an, fei es zu dem Zwecke, Kranke befferer Stände in Gegenwart nur weniger Zufchauer zu unterfuchen oder mikrof kopifche und chemifche Unterfuchungen an körperlichen Ausfeheidungen vorzunehmen. Diefen Zwecken ent-fprechend find die betreffenden Räume auszuftatten. Die Lage nach Norden oder Nordoften ift für die poliklinifchen Unterfuchungsräume die vortheilhaftefte.

448.

Hörfaal.

449-Zimmer f. Uebungen am Phantom.

450

Sammlung.

4SI.

Räume für Poliklinik.

42 2

In kleineren Anftalten wird der poliklinifche Hörfaal zugleich zur Ausführung der Operationen benutzt und dann mit der hierfür geeigneten Ausrüftung verfehen. Gröfsere Kliniken erhalten einen befonderen klinifchen Operations-Saal, deffen Einrichtung in der Hauptfache derjenigen des chirurgifchen Operations-Saales (fiehe Art. 426, S. 409) entfpricht. Wir finden alfo hier wieder das hufeifenförmige Ringtheater, an deffen offener Seite fich ein grofses Fenfter befindet, oder die zweireihige Anordnung der Sitzbänke zu beiden Seiten einer rechteckigen Bühne und ähnliche, an der angeführten Stelle bereits beleuchtete Anordnungen. Die Zahl der vorkommenden Operationen pflegt in der Frauen-Klinik diejenige der chirurgifchen Klinik bei Weitem nicht zu erreichen, und eben fo ift die Zuhörerzahl gewöhnlich geringer. Dies erleichtert im Allgemeinen die Anordnung der Hörfäle. Die Operationen find faft immer Unterleibs-Operationen, und nach dem Urtheile der Aerzte ift für diefe das von oben kommende ^icht befonders werthvoll.

In den Operations-Sälen werden auch die Unterfuchungen der Schwangeren, die fog. Touchir-Curfe abgehalten. Zu diefem Zwecke werden häufig 3 bis 4 Unter-fuchungsbetten in einer Reihe hinter einander aufgeftellt. Auf dem letzten derfelben follen die Studirenden die Form und Färbung des Unterleibes der Schwangeren deutlich erkennen. Phn grofses Seitenfenfter von 3,2 bis 3,r. m Breite, das bis zur Decke reicht und fich dort als Deckenlicht fortfetzt, mufs defshalb für den vorliegenden Zweck als befonders geeignet angefehen werden, während aus den angeführten Gründen die Operations-Bühne eine beträchtliche Tiefe erhalten mufs.

Von befonderer Wichtigkeit ift die Grundrifsanordnung des Operations-Saales hinfichtlich feiner Zugänge und Verbindung mit den Nebenräumen.

Die zu operirenden Kranken werden feiten unmittelbar aus der Poliklinik zur Operation gehen. Gewöhnlich werden fie einige Tage vorher in der Klinik aufgenommen und ärztlich behandelt. Nun koftet es jede Frau, felbft wenn fie den ärmften Volksclaffen angehört, eine grofse Ueberwindung, fich vor einem gröfseren Zuhörerkreis vorführen und demonftriren zu laffen. Diefes Schamgefühl foil gefchont und den jungen Studirenden der Werth einer decenten Behandlung der Frauen klar gemacht werden. Defshalb ift es wünfchenswerth , dafs die zu operirende Frau auf ihrem Wege vom Krankenzimmer zum Operations-Saal nicht den lachenden und fchwatzenden Studenten begegnet. Wird fie auf ihrem fchweren Gange von dem ihr bereits bekannten Affiftenz-Arzt geführt und vollziehen fich die Vorgänge vor der Operation bei lautlofem Zuhörerkreife mit einer gewiffen ernften Feierlichkeit, fo wird es ihr leichter, fich in das Unvermeidliche zu finden. Unter Beachtung diefer Rücklicht werden alfo die Zugänge für Studenten anzulegen fein. Ein Beifpiel dafür liefert der weiter unten (in Fig. 357 u. 358) mitgetheilte Operations-Saal in Breslau.

PA ift wünfchenswerth, dafs die Vorbereitungen der Operation, die theilweife Entkleidung der zu Operirenden, das Auflegen und Feflfchnallen derfelben auf den Tifch etc. nicht im Operations - Saal felbft vorgenommen werden. Es mufs neben demfelben ein gut beleuchtetes kleineres Zimmer vorhanden fein, in dem alle Vorbereitungen getroffen werden. Die zu Operirenden werden dann häufig erft in chloroformirtem Zuftande in den Saal gebracht. Die Verbindungsthüren zwifchen dem Vorbereitungszimmer und dem Operations-Saal werden zur Dämpfung des Schalles doppelt angelegt und mit Polfterung überzogen.

Auf der anderen Seite des Operations-Saales ift die Anlage eines kleinen Zimmers zur Aufnahme der bei den Operationen gebrauchten Inftrumente vorzufehen.

Zur Ausfchliefsung jeder Anfteckungsgefahr werden die Laparotomien in gröfseren Frauen-Kliniken in befonderen Operations-Zimmern ausgeführt, die nach jeder Ope-Laparotomie. ration forgfältig desinficirt und zu keinem anderen Zwecke benutzt werden. Meiftens werden nach Norden gelegene Zimmer von etwa 30 e!¹¹¹ Grundfläche bei 4,5 bis 5,o m

452-

Operations-

Saal.

453-

Vorbe reitungs-zimmer

für

Operationen.

454-

Inftrumenten-

Zimmer.

455-Zimmer

für

WO

Breite mit einem breiten Mittelfenfter, fteinernem Fufsboden, mit Kacheln bekleideten Wänden, Kalt- und Warmwafferleitung zur Ausführung diefer fchweren Operation hergerichtet.

In der Nähe des Fenfters fteht der Operations-Tifch, daneben der operirende Arzt und etwa 3 Affiflenten. Den Aerzten bequem zur Hand mufs einerfeits eine Bank mit einigen Eimern zur Reinigung der Schwämme in Carbol-Löfung, anderer-feits ein Tifch für Inftrumente ftehen, an welchem die Hebamme die Nadeln einfädelt. Gewöhnlich werden die Operationen nur vor kleinem Zuhörerkreife von etwa 5 bis 10 Perfonen ausgeführt.

Die übrigen, in Art. 447 unter s, 1 und *4 aufgeführten Räumlichkeiten bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

2) K r a n k e n a b t h e i 1 u n g e n.

Die eigentlichen Krankenräume für die Wöchnerinnen mit dem Zubehör an Zimmern für Wärterinnen, Theekiichen, Badezimmern, Wäfcheräumen, Spülaborten etc. find bereits im vorhergehenden Halbbande diefes »Handbuches« (Kap. über »Ent-bindungs - Anftalten«) näher behandelt worden. Unter Bezugnahme auf diefes Kapitel haben wir hier nur zu erörtern, welche befonderen Verhältniffe durch den Zweck der Klinik, Unterrichts-Material für angehende Aerzte zu liefern, bedingt werden.

Diefe Verhältniffe treten zunächft hervor beim Entbindungsfaal. Es kommt vor, z. B. in Königsberg, dafs auf die Anlage von befonderen Entbindungsfälen überhaupt verzichtet wird, und jede Kreifsende die Entbindung in demjenigen Raume durchmacht, in dem fie als Wöchnerin liegen foil, fo dafs eine Ueberführung in das Krankenzimmer nach der Entbindung fortfällt. Es mag fein, dafs diefes Verfahren; allein vom ärztlichen Standpunkte betrachtet, Vorzüge hat; einer klinifchen Ausnutzung der Entbindungen aber ift es nicht befonders günftig; denn es ift mit der Anfammlung einer gröfseren Zahl von Studirenden um das Bett der Kreifsenden auf längere Zeit nicht vereinbar, weil durch eine folche die in demfelben Zimmer liegenden Wöchnerinnen fehr beunruhigt werden. Die meiften Frauen-Kliniken enthalten einen gefonderten gröfseren Entbindungsfaal, deffen Einrichtung in der Kürze befchrieben werden mag.

Um mehr als eine Entbindung gleichzeitig klinifch verwerthen zu können, find mindeftens zwei Entbindungsbetten (in Berlin drei) aufzuftellen. Die Betten flehen mit dem Kopfende gegen eine fenfterlofe Wand oder in der Mitte des Saales (Berlin). Am Fufsende eines jeden Bettes fleht ein Schreibpult, auf welchem das Protokoll über den Verlauf der Entbindung geführt wird. An einer von den Protokollführern leicht überfehbaren Stelle ift eine Uhr aufzuhängen. Nahe den Entbindungsbetten und zwar für jedes gefondert, find Wafchtifche mit je mehreren Wafchbecken anzuordnen und mit Kalt- und Warmwaffer-Zuflufs zu verleben. Die Sonderung der Wafch-Einrichtungen ift unbedingt zu fordern, um die Uebertragung etwaiger Anfteckung von einer Kreifsenden auf die andere, die faft immer durch Berührung erfolgt, ficher zu verhindern. An geeigneter, vor Zugwind gefcluitzter Stelle fleht ein Wickeltifch, auf dem fich eine Kinderwage befindet. Zur Seite des Tifches ift eine Kinder-Badewanne aufzuftellen. Die Warmwafferbereitung für das Kinderbad erfolgt da;

die Warmwafferleitung des Haufes nicht auch zur Nachtzeit im Betriebe ift, zweck-mäfsig durch einen Gaskocher.

456-

Entbindungs-

Anftalt.

457-

Entbindungs

faal.

Wenn die Anzeichen einer beginnenden Entbindung fich einftellen, wird eine Anzahl Studenten durch den Hausdiener zufammenberufen, um derfelben beizuwohnen. Studenten. Dies kann eben fo oft zur Nachtzeit, wie bei Tage eintreten, und es erfordert meiftens die mehrftündige Anwefenheit der Studenten. Wenn nun auch die Entbindungsfäle fo grofs angelegt werden, dafs fie eine gröfsere Zahl von Zufchauern aufzunehmen vermögen, fo find fie doch nicht geeignet, vielen Menfchen während einer ganzen Nacht Unterkunft zu gewähren. Es ift ferner erwünfcht, dafs während des Verlaufes der Entbindung der leitende Arzt den Zuhörern über die dabei hervortretenden Er-fcheinungen in Form eines kurzen Vortrages Erläuterungen giebt, die, wenn fie beunruhigender Art find, in Gegenwart der Kreifsenden nicht mitgetheilt werden dürfen. Aus allen diefen Gründen ift in Halle die fehr zweckmäfsige und zur Nachahmung geeignete Einrichtung eines Wartezimmers für Studenten neben dem Entbindungsfaal getroffen. Diefes Zimmer, das eine Gröfse von etwa 36qm hat, ift rings an den Wänden mit Bänken ausgerüftet, auf denen einige aufgelegte Polfter und Keilkiffen die Herrichtung nothdürftiger Nachtlager ermöglichen. In der Mitte fteht ein grofser Tifch mit Stühlen, um den der leitende Arzt die Zuhörer bei etwaigen Vorträgen verfammelt.

458.

Wartezimmer

für

459-

Krankeniale.

Bei den Krankenfälen hat man die Möglichkeit zu berückfichtigen, dafs der leitende Arzt mit einem zahlreichen Gefolge von Studirenden die Räume betreten und feine Zuhörer in der Behandlung der Kranken unterweifen kann. Man hielt bis vor wenigen Jahren kleinere Zimmer von je 4 Betten für befonders vortheilhaft. Für Anftalten, die lediglich der Krankenheilung dienen follen, mag dies auch zugegeben werden. Nachdem aber durch die Wiffenfchaft feft geftellt ift, dafs die Anfteckung nur durch Berührung übertragen wird, befeitigt man die Gefahr nicht mehr durch Ab-fonderung der Kranken, fondera durch gröfste Reinlichkeit der Kranken und Aerzte. In Frauen-Kliniken aber treten die Unterrichtszwecke in den Vordergrund, und man geht defshalb auch hier mehr zu dem Block-Syftem (Saalbau) über, indem man 8 bis 12 Betten in einen Saal ftellt und diefen an zwei gegenüber liegenden Seiten beleuchtet (Breslau).

Die Wöchnerinnen-Abtheilung mufs derart gruppirt werden, dafs im Bedarfsfälle eine Reihe von Zimmern, d. h. etwa ¹|3 bis x/i der ganzen Abtheilung, als Referve-Station abgefondert werden kann. Häufig erhalten dann die einzelnen Abtheilungen gefonderte Entbindungszimmer.

Die Kranken I. und II. Claffe find für den Unterricht kaum zu verwerthen. Wenn man trotzdem auf Zimmer für diefelben nicht verzichtet, fo gefchieht dies theils aus allgemein menfchlichen Rückfichten, um den Kranken höherer Stände die Vortheile klinifcher Behandlung zu gewähren, theils um der Klinik Einnahmen zu verfchaffen.

460.

Dienft-

wohnungen.

Mit der Frauen-Klinik pflegt eine Dienftwohnung des Directors verbunden zu fein, weil die Anwefenheit deffelben zu jeder Tages- und Nachtzeit erfordert werden kann. Die Wohnung liegt zuweilen mit der Klinik unter einem Dach (Bonn, Königsberg, Marburg) oder beffer in befonderem Gebäude, jedoch in unmittelbarem Zu-fammenhang mit der Klinik (Berlin, Halle, Breslau).

3) Gefammtanlage und Beifpiele.

461.

Frauen-Klinik

zu

Bonn.

In Frauen - Kliniken älterer Ausführung macht fich ein auffälliger Mangel an Räumen für Unterrichtszwecke geltend; die Gebäude find den Gebärhäufern nachgebildet, und erft allmählich tritt das den wiffenfchaftlichen Anforderungen angepaffte Bau-Programm hinfichtlich der Form, Beleuchtung, inneren Anordnung der Lehrräume

und ihres Zufammenhanges unter einander und mit den Krankenabtheilungen etwas klarer und eigenartiger hervor.

Die Frauen-Klinik zu Bonn ³²⁷) ift in den Jahren 1868—72 von Neumann nach Plänen von Dieckhoff erbaut.

Auf dem von den klinifchen Neubauten der Univerfität eingenommenen Grundtlück im Norden der Stadt nimmt fie die bevorzugte Lage am hohen Rheinufer ein. Die Grundform ift die des Hufeifens,

deffen offene Weftfeite dem Inneren des Grundftückes zugekehrt ift. Die Flügelbauten haben ihre Gänge an den Nordfeiten erhalten, fo dafs die Zimmer an der Südfeite liegen. Im Erdgefchofs liegen die Wohnung des Directors und einige Zimmer für Privatkranke I. Claffe. Das I. Obergefchofs ift für die Abtheilung der kranken Frauen beftimmt, in deren Mitte

an der Oftfeite der Operations-Saal liegt. Derfelbe ift durch drei grofse Seitenfenfter erhellt und reicht durch zwei Stockwerke. Zur Seite diefes Saales ift

einerfeits ein Hörfaal, andererfeits ein Sammlungsfaal vorgefehen. Wartezimmer, befondere Räume für Zwecke der Poliklinik, Unterfuchungszimmer etc. fehlen. Im II. Obergefchofs ift die Entbindungs-Anftalt nebft den Wohnungen der Schwangeren untergebracht. Der Entbindungsfaal liegt an der Weftfeite ohne Nebenräume. Die Anlage ift weiträumig, hell und gut ausgeftattet, auch mit vortrefflichen Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen verfehen, bietet aber fonft wenig Bemerkenswerthes.

Die Frauen-Klinik zu Königsberg ³²⁸), nach Plänen Hejfe s von Arndt 1875—78 ausgeführt, liegt in der Drumm-Strafse und hat mit der vorigen einige Aehnlichkeit in der Wahl der Grundform und Anordnung der Gange.

Das Erdgefchofs wird auch hier gröfstentheils von der Wohnung dés Directors eingenommen ; in einem Flügel liegen Hör- und Operations-Saal nebft einem kleinen Raum für Poliklinik und einem Inftrumenten-Zimmer. Zwei darüber befindliche Gefchoffe nehmen gleichzeitig die Entbindungs-Anftalt und im nördlichen Flügel die Abtheilung für kranke Frauen auf. Eine genügende Trennung beider Abtheilungen, die auch auf eine gemeinfchaftliche Treppe, Badezimmer und Aborte angewiefen find, wird vermifft. Ein befonderer Entbindungsfaal ift, wie bereits oben erwähnt, für entbehrlich gehalten worden. Die Krankenfäle, von je 5,5 m Breite und 8,5 m Tiefe, find für je 6 Betten eingerichtet und in Folge deffen für Unterrichtszwecke fehr befchränkt. Mehrere derfelben, und zwar darunter gerade die Abfonderungs-zimmer, haben keinen befonderen Eingang vom Gange her. Die Heizung erfolgt durch Kachelöfen, und die Lüftungs-Einrichtungen find ziemlich urfprünglich. Die beiden Obergefchoffe des ftidlichen Flügels enthalten Zimmer für Lehrtöchter, die als Hebammen ausgebildet werden follen.

Die Frauen-Klinik zu Greifswald ³²⁹) ift 1875—78 nach Plänen Buffe's durch Müller ausgeführt.

Das Gebäude hat ein Langhaus mit Seitengang und zwei kurze Flügel mit Mittelgängen. Die Treppen liegen an den inneren Ecken der Flügelanfätze und vermitteln die Höhenunterfchiede, welche dadurch entliehen, dafs zwei Gefchoffe des Langhaufes dreien der Flügelbauten entfprechen. Der Haupteingang liegt in einem Seitenflügel in der Verlängerung des Ganges. Unmittelbar zur Seite deffelben liegt der Hörfaal, um einige Stufen tiefer, als das übrige Erdgefchofs. Ueber demfelben, im I. Obergefchofs, ift der Entbindungsfaal gelegen. Die'Wöchnerinnen-Abtheilung ift auf beide Gefchoffe vertheilt, liegt alfo nur theilweife mit dem Entbindungsfaal in gleicher Höhe. Ein Aufzug zur Ueberführung der Wöchnerinnen ift nicht vorhanden. Die Abtheilung der kranken Frauen fchliefst fich unmittelbar an die der Wöchnerinnen an ohne anderen Abfchlufs, als durch eine im Gange angeordnete Glaswand. Die mit geringeren Gefchofshöhen verfehenen Flügelbauten nehmen einige Dienftwohnungen, Zimmer von Privatkranken und der Schwangeren auf. Das Fehlen eines gefonderten Operations-Saales , eines Unterfuchungszimmers, eines Wartezimmers und aller Nebenräume des Entbindungsfaales find als Mängel diefer Anftalt hervorzuheben.

Die Frauen-Klinik in Halle ³³⁰) ift in den Jahren 1876—78 vom Verfaffer erbaut. Die Trennung der beiden Abtheilungen ift hier durch Einfchaltung eines wefentlich zu Lehrzwecken dienenden Mittelgebäudes erreicht worden.

462.

Frauen-Klinik

zu

Königsberg.

463-

Frauen-Klinik

zu

Greifswald.

464.

Frauen-Klinik

zu

Halle.

327)    Nach: Reinike, E. Die klinifchen Neubauten der Univerfität Bonn. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 333 ferner: Deutfche Bauz. 1871, S. 64.

328)    Nach: Hildebrandt, H. Die neue gynäkologifcheUniverfitätsklinik und Hebammen-Lehranftalt zu Königsberg i. Pr. Leipzig 1876 — fo wie: Endell & Frommann. Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. I, X : Hofpitäler, Krankenhäufer etc. Berlin 1883. S. 174.

329)    Nach ebendaf.

339) Siehe: Tiedemann, v. Die medicinifchen Lehrinftitute der Univerfität Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 160. (Sonderabdruck, S. 12).

In demfelben ift rechts neben dem Haupteingang der Hörfaal nebft einem Sammlungszimmer gelegen. Ein weiteres Sammlungszimmer, ein Wartezimmer, Sprechzimmer des Directors, Wohnung zweier Affiftenten und eines Volontär-Arztes liegen theils dem Eingänge gegenüber an der Weltfront, theils zur Linken deffelben. Unmittelbar vom Haupteingange aus führt eine breite Treppe zu dem im I. Obergefchofs an der Weftfeite liegenden und durch drei breite Seitenfenfter beleuchteten Operations-Saal, der auch als klinifcher Hörfaal benutzt wird. An denfelben fchliefst fich ein geräumiges Vorführungs- und Unter-fuchungszimmer, durch zwei Thüren mit dem Operations-Saal verbunden, welche bezwecken, die Zuhörer der Reihe nach an der zu berichtigenden Kranken vorüberführen

zu können. Das Wartezimmer der poli-klinifchen Kranken ill vom klinifchen Hörfaal durch den Gang getrennt. Den nördlichen Gebäude

erwähnen ift der Entbindungsfaal am Ende des Flügels mit

flügel nimmt die Entbindungs-Anltalt ein, und zwar find die Schwangeren im Erdgefchofs, die Wöchnerinnen im Obergefchofs untergebracht. Befonders zu

Fig. 352.

r.

%i

Assist.

CTD

'■'VW

1Un.ters.11.CH0] J roform-Z.

0_per ati ons-S.

-Jn strum.

CD

KrankeFrauen

Alscnlerunjs

Z.

== Wärt.

=□ CZ

cz

Tiiee.l

KM

■M

:żr,.

Pi

zz

^— ^Jwan Thee

>f

m&ê

fr

I,

hm

..

'n

fm

ili

SU

I«

pralle

fcp!

IA s s i s-

TiieeS

Öler-

Wan.

S ammlung

.aloratJpilliotM

lirector

1. |P 01ikl inik V ü r-1 zim. I

Junkell

t eaten

ntijen

Alte

Sjital-Wa 11 - Stras s e-S

Erdgefchofs.

daneben liegendem Wartezimmer für Studenten. Die Einrichtung diefer beiden Räume entfpricht der Be-fchreibung in Art. 458 u. 459 (S. 424).

Die ftidliche Gebäudehälfte ift für die Abtheilung der kranken Frauen beftimmt ; es befindet fich darin im Erdgefchofs auch die Referve-Abtheilung. Diefe Lage wurde gewählt, weil verdächtige oder kranke Wöchnerinnen fofort aufser Bereich der Entbindungs-Anftalt gebracht und gleich den anderen kranken Frauen behandelt werden follen. An die Südfeite des Gebäudes fchliefst fich das Director-Wohnhaus als befonderer Anbau an.

Einen wefentlichen Fortfehritt in der Planbildung gegenüber den vorigen Bei-fpielen weist die durch Fig. 352 u. 353 3S1) in Erd- und Obergefchofs dargeftellte Frauen-Klinik zu Strafsburg auf, deren Bau im Herbfte 1886 vollendet wurde.

Die Anftalt befteht aus zwei gleich grofsen Gebäuden, die durch einen Gang unter einander verbunden find. An diefem Gange liegt als drittes Gebäude der Operations-Saal nebft einigen Nebenräumen. Das niedrige Sockelgefchofs enthält in beiden Flügeln nur untergeordnete Räume, wie Dienftwohnungen

¹

   Nach: Reinike, E. Die klinifchen Neubauten der Univerfität Bonn. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 329.

²

   Siehe auch : Die Heizungs- und Lüftungsanlage der chirurgifchen Klinik in Bonn. Gefundh.-Ing. 1888, S. 74. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Fig- 353-

465-

Frauen-Klinik

zu

Strafsburg.

R.es.Kteiss-Z.

CD

Hf

Wärt.

Wärt.

Thee

*5

<=

Theek.

Klinische

Wö cJtJierine

TI

fflterw'ärterjji

-Mir

Assist.

Verihgbj

CD

Pi

The e

K T Ei S S-Ù.

’hantoni-

-UwöcJin.

Wohn g. a. OherfHetiame

□□

Z.

?Kli *'

Wärt

Obergefchois.

1:500

10 9 3 7 6

i⁵

Arch. : Br ion.

Univerfität zu Strafsburg³³¹).

331) Nach der in Fufsnote 298 (S. 373) angeführten Feftfchrift,

und Wirthfchaftsräume, fo wie Wohn- und Schlafräume der Schwangeren. Der Hauptzugang führt nördlichen Flügel, der zum grofsen Theile von den für Lehrzwecke und wiffenfchaftliche Arbeiten beftimmten Räumen eingenommen wird. Daneben find jedoch die Abfonderungs-Abtheilungen für kranke Frauen und Wöchnerinnen untergebracht, alfo in hinlänglicher Entfernung von den Zimmern der normalen Kranken. Die Lehrräume find in reichlicher Zahl und guter Anordnung vorgefehen.

zum

Im Erdgefchofs liegt das geräumige Zimmer für Poliklinik nebft zwei Vorzimmern und einer Dunkelkammer, ein Zimmer des Directors, Bibliothek, Laboratorium und Sammlung, im Obergefchofs der Hör-

Fig- 355-

Fig- 354-

v.

Schnitt durch den

fr

Operations-Saal.

Anficht der inneren Längswand.

jtSU-!

-1 yv

Sa

LT

Anficht

der Fenfterwand,

Pir n

Mi!

10 ><W o c kn ejKjie n

1:250

6    7    8    9    10 1t 12    13 fï. 13U>

lOVWii cllmeVlien

Värtai

Diet

Fig- 356.

TtlEE

törtei

J solir-Z

111

lirecm

x/ I

s a a

/\

ajl

;ammluns™iPrj£sfate|

Wf

öTo\

Bai

Verfügt.

Enu><ri4ujn§ s

\al|p o I i k| 1 i n i k

³raktikant|

(arameq

Hetame

Leinen I JsolirZl.

aal

lat

'eisj

Assist)

’raklikant

jWärter|Thee(

Tüee

zäriei

LED

toTX^ö c An er><fie u

10 987654321 0

Erdgefchofs.

1;500

■S

15

so**

faal hebft einem Phantom-Zimmer. Der Operations-Saal zeigt die Form des halbkreisförmigen Ringtheaters, deffen offene Seite einem über 5 m breiten Fenfter zugekehrt ift. Gefonderte Zugänge für Studenten und die zu operirenden Frauen find nicht vorgefehen ; doch bietet fich die Möglichkeit, die letzteren von dem zur Seite gelegenen Chloroform- und Unterfuchungszimmer Zuftande einzuführen.

aus

in den Operations-Saal in chloroformirtem

Die Abtheilung der kranken Frauen liegt im Erdgefchofs, die der Wöchnerinnen im Ober-gefchofs. Letztere ift in jedem der beiden Flügel mit einem Entbindungsfaal verfehen. Die Krankenzimmer zu je 6 bis 9 Betten find geräumig und für klinifchen Unterricht wohl geeignet.

In Breslau wird eine Frauen-Klinik zur Zeit nach Plänen des Verfaffers gebaut, wovon die Grundriffe durch Fig. 356 bis 358 und der Durchfchnitt des Operations-Saales durch Fig. 354 u. 355 dargeftellt werden.

Das Gebäude, welches das erfte unter einer gröfseren Reihe von klinifchen Neubauten ift, die auf dem Grundftücke des Max-Gartens bei Breslau in den nächften Jahren erbaut werden follen, hat die Grundform eines H . Die beiden die Krankenabtheilungen aufnehmenden Flügel werden durch das Lehrgebäude von einander getrennt und dadurch jede Störung der Kranken durch den Verkehr in der Lehranftalt forgfältig vermieden. Zur Abfertigung der Poliklinik ift

466.

Frauen-Klinik

zu

Breslau.

zur

Linken des Haupteinganges ein geräumiges

liar

tti-(

par

Fig. 357-

II. Obergefchofs.

Verfiigl-1) a r

is-

ESB

ej 11

e! 11

-IC

!cp

Wärtern Uei

Fig- 35⁸-

H Warte

Bad

Bai

issistenzfl-Arztl.

Voicrôajr öifclioflielt '.ssistenzB}- Arzt E.

_____o loA

TFT

Bad

'Aerzte

lBett I.Cl.f

jOderWärieni

Aojontairl I JVolcntaii

Vorfiih Z im

rung s-mer

iLeineimm

77777

YY

iJnsmtV

Imentel

Cursist

rsoiir-zI

IC Betten/ I H Cl. I

lBett I.C1.

ati on s

lBett ICI.

Apothekern

lBett I.C1.

Lapiroti mie

lBett I.Cl.

Tîtee.

A:::-:

Jnstru.-/ mente 1

Ahiegej r aum I

iSBettenj ! I.Cl. I

E Bettet n.ci.

I. Obergefchofs.

Arch. : v. Tiedemann af Waldhau/en.

Univerfität zu Breslau.

Zimmer, demfelben gegenüber ein Unterfuchungszimmer angeordnet. Hieran fchliefst fich in paffender Reihenfolge das Zimmer des Directors, der kleine Hörfaal und zwei Sammlungszimmer. Zur Rechten des Einganges liegt die Wohnung des poliklinifchen Affiftenten. Zwei neben den Anfchlüffen des Langhaufes an die beiden Flügel gelegene Treppen führen zum I. Obergefchofs, deffen Hauptraum, der Operations-Saal, in der Mittelaxe liegt. Die Studirenden verlaffen jedoch das Treppenhaus nicht, fondera fteigen weiter zum II. Obergefchofs empor und treten dort in eine 4,i m über dem Fufsboden liegende Empore, von der aus fie zu den Sitzreihen hinabfteigen. Es wird dadurch jede Berührung der Studenten mit den klinifchen Kranken und den zu Operirenden vermieden. Neben dem Operations-Saal liegt ein geräumiges Vorführungszimmer und ein kleines Inftrumenten-Zimmer. Zwei Wohnungen für Affiftenz-Aerzte, drei Zimmer für Volontär-Aerzte, ein Bibliothek- und ein Claufur-Zimmer find gleichfalls im II. Obergefchofs untergebracht.

Die beiden Flügel nehmen im Erdgefchofs die Wöchnerinnen-Abtheilung auf. Der linke Flügel ift durch eine Glaswand im Gange in zwei gleiche Hälften getheilt, deren eine als Referve-Abtheilung in der Regel unbelegt bleibt. Die Wöchnerinnen-Zimmer zu je io Betten liegen an den Flügelenden und find an je zwei, bezw. drei Seiten mit Fenftern verfehen. Zu jedem Flügel gehört ein gefonderter Entbindungs-faal. lieber der Wöchnerinnen-Abtheilung liegt im I. Obergefchofs die Abtheilung der kranken Frauen, und zwar zwei Säle zu je io Betten, drei zu je 2, fünf zu je I Bett nebft einigen Abfonderungszimmern. Im nördlichen Flügel ift der Saal für Laparotomien mit breitem Mittelfenfter und Sitzplätzen für etwa 24 Zufchauer vorgefehen , neben demfelben ein Ablageraum für frifch Operirte und ein Inftrumenten-Zimmer. Sämmtliche Räume des Gebäudes füllen in allen Gefchoffen maffiv überwölbt werden.

467«

Frauen-Klinik

zu

Berlin.

Eine fehr umfangreiche Anlage ift die Frauen-Klinik zu Berlin ³³²), in den Jahren 1880 — 82 nach Plänen von Gropius & Schmieden auf einem Grundftücke erbaut, das im Welten von der Artillerieftrafse, im Norden von der Ziegelltrafse, öftlich von zur Zeit noch unbebauten fiskalifchen Grundftücken und an der .Südfeite von der

Spree begrenzt wird. Die neben ftehende Tafel, fo wie Fig. 359 u. 360 enthalten die Grundriffe des Erdgefchoffes, des I. und II. Obergefchoffes diefer hervorragenden Bauanlage.

Im Wefentlichen befteht diefelbe aus zwei Gebäudegruppen, nämlich einem zweiflügeligen Bau an den beiden Strafsen und den im Inneren des Grundftückes liegenden Pavillon-Bauten. Die Trennung der Abtheilung für kranke Frauen von der Entbindungs-Anftalt ift in fehr vollkommener Weife durchgeführt. Erftere nimmt den Hauptbau an der Artillerieftrafse ein, deffen Erdgefchofs links vom Eingang die Räume für Poliklinik, nämlich drei geräumige Wartezimmer, und durch den Mittelgang von diefen getrennt, den poliklinifchen Hörfaal, ein Zimmer für den docirenden Arzt, ein Unterfuchungszimmer, ein Zimmer für mikrofkopifche Arbeiten und ein Bibliothek-Zimmer enthält. Dem poliklinifchen Hörfaal hat man ein befonders breites Fenfter an der Nordfeite gegeben, um die forgfältige Vornahme von Unterfuchungen zu ermöglichen. Die rechte Seite des Erdgefchoffes ift für das Aufnahme-Bureau, die Infpector-Wohnung

und die Wohnung der Hebamme beftimmt. Zwei vorgezogene Flügel an der Artillerieftrafse werden emerfeits von der Director-Wohnung, andererfeits von den Wohnungen der Affiftenz-Aerzte eingenommen.

Zugänge für die zu Breslau, von einander getrennt.

An den Hörfaal fchliefst fich ein Inftrumenten-Zimmer, ein kleines Zimmer für den Director und

Das I. und ein Theil des II. Obergefchoffes diefes Gebäudetheiles (Fig. 359 ll- 3^o) nimmt die Zimmer der kranken Frauen auf, deren einzelne ganz abgefondert werden können. Im I. Obergefchofs liegt über dem Haupteingang der Saal für Laparotomien mit halbkreisförmigem, den breiten Weftfenftern zugekehrten Ringtheater und kachelbekleideten Wandpaneelen. Im II. Obergefchofs (Fig. 359) üegt über dem poliklinifchen Hörfaal der grofse Operations-Saal mit 110 Sitzplätzen und 40 Stehplätzen. Die Beleuchtung erhält diefer Raum durch ein grofses, nach Norden gelegenes Mittelfenfter und durch ein — in der Ausführung nicht befonders wirkfames — Deckenlicht. Die Sitzreihen find ringförmig dem Fenfter zugekehrt. Durch einen Fahrftuhl können die Operirten nach ihren Zimmern befördert werden. Die Operirenden und die Studirenden find hier nicht in gleicher Vollkommenheit, wie in

ein Kleiderablageraum für Studirende an.

332) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. 475 u. Bl 61.

Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 385.

Kuhn, F. O. Krankenhäufer. Sonderabdruck aus : Bericht über die Allgemeine Deutfche Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens. Berlin 1882 — 83. Herausg. v. P. Boerner. Bd. II. Breslau 1885.

Guttstadt. Die naturwiflenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Feftfchrift zur 59. Ver-fammlung deutlicher Naturforfcher und Aerzte. Berlin 1886. S. 332.

t n.

ItZt

‘Æ'

ÉË '

m^é

z:

Ml

IM:

'Mi

tTł i-aŁu-iLB

5SG

l i m^⁶¹

s-

li

te

11

P5I

te«

*ä

te

=*

Wdchń e

rinnen

QQÜ

.Yróc^eii^¹¹

BclmerJ n-Ło ch(]|!’ he e

□ jnerhal

0-

ihneri

DEffin

r i ji n 8 u

neu

cz

Arzi

'Ą

IT îi e b

Wane

PS

Wärterin

öchnerinnen

jBŁi

Bad.

Thee

Thee,

1

-« E nthinäungs

□□

Zimmer

CT3

W.

The 8

dCÜ

ICP

-,S

•te

Wöchnerin

ä chnenn

iZTi

Bal

CteJ

Thee

)w

□ □!□ □ □ [fern

hee

7y B 3. dj

W a cltn e -■ rinn e n

Cte

cm

El

co

te

feg

M-z

W:

r*

IS?ÜV|

"i

•31

n/

\V

'Ti

für

JÇ.ÜCÏ-e

100 Zuhörer

ükroskl Z. @

Untersuchgs

Z.

hrector

6 am m-lung

Alin a hm e( Bureau

ie s I Haus

J n s p eQ t o r s|

Sjieisenausg

Vorz.

iVorräthe

Warte

te

/\

rö]

,v

ti

■HIB«

nun

mer

ßjSB

Wohnung

er noherhehame

»j

WoTiimji g des Directors

stenalAerzte

Secumiärarzt

o=

=o=

=Q=

Erdgefchofs.

J: SOÖ

«0 9 8 7 6 5 4321 0

10

15

20*

Frauen-Klinik der Univerfität zu Berlin.

Arch. : Gropius & Schmieden.

II. Obergefchofs.

I. Obergefchofs.

6 U R TT MR 0 M- J 0

irector

ohnuTig

0D000

oooo

H t J8 1 J ?/W

eckenden Kraftken

8-r

Abtli. i. Ars

[Ö

S—

cd

(Bad

Tïïirrr

B ibl 10 tae Je

1:500

liiiiiiTi

1er

Laparotomie

z-Arzt

z-Arzt

Assisi

ssisie

□ □□

:±

JOl3 3 d l Q

g-i-

Vorz.

I i I I [! I j !

Wärt.

A. "b t h e i

Frauen-Klinik der Univerfität zu Berlin.

Vorderer Mittelbau.

Arch. : Gropius Gf Schmieden.

co

□ □o

□ DD

fool

lïülül

Fig. 359-

Fig. 360.

[Kranke ii-Zii m e r I.u H.Classe

□ 0 GD

Die Abfheilung der kranken Frauen enthält zufammen 40 Betten, deren 12 in Einzelzimmern flehen. Die übrigen Zimmer fchwanken zwifchen je 4 bis 9 Betten. Die Entbindungs-Anftalt nimmt die drei Saalbauten inmitten des Grundftückes und den einftöckigen Flügel an der Ziegelftrafse ein, in deren letzterem fich auch die Küche nebft einigen Nebenräumen befindet. Die Einzelbauten, welche fämmtlich unter einander und mit den ftrafsenfeitigen Flügeln durch Verbindungsgänge in Zufammenhang flehen, find einftöckig. Durch diefe vielfache Gliederung der Abtheilung ift die Abfonderung einzelner Zimmergruppen in leichtefter und vollkommenfler Weife erreichbar. An den beiden äufserften Enden der Anftalt, an der Spree und Ziegelftrafse, liegen die Entbindungsfäle. Eigenthümlich ift die überall durchgeführte Zerlegung der an den Enden der Einzelgebäude gelegenen Krankenfäle durch Längsfeheidewände, durch welche die Beleuchtung von zwei gegenüber liegenden Seiten her vermieden wird, die in Breslau gerade gefordert wurde.

Die Anftalt ift mit ungewöhnlich gediegenem , wenn auch im Allgemeinen einfachem inneren Ausbau und vortrefflichen Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen verfehen.

Literatur

über »Frauen-Kliniken«.

Zenetti. Das neue ftädtifche Gebärhaus in München. Zeitfchr. f. Bauw. 1858, S. 7.

Giersberg. Ueber die gynäkologifche Klinik der Univerfität Bonn. Deutfche Bauz. 1871, S. 64.

FIesse. Ueber die Heizungs- und Ventilations-Einrichtungen in der neuen geburtshülflichen Klinik zu Königsberg. Deutfche Bauz. 1871, S. 279.

Hildebrandt , H. Die neue gynäkologifche Univerfitätsklinik und Hebammen-Lehranftalt zu Königsberg i. Pr. Leipzig 1876.

Baudirection des Canton Bern. Die geburtshilfliche Klinik in Bern. Bern 1876.

Neubau der Frauenklinik der Univerfität in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 93.

Ferner :

Archiv für Gynaekologie. Herausg. von F. Birnbaum, C. v. Braun etc. Red. von Crede u. Gusserow. Berlin. Erfcheint feit 1870.

Centralblatt für Gynäkologie. Herausg. von H. Fritsch. Leipzig. Erfcheint feit 1877.

c) Innere Kliniken.

468.

Zweck.

Die inneren, internen oder medicinifchen Kliniken lind für den Unterricht in der Behandlung der inneren, d. h. derjenigen Krankheiten beftimmt, die nicht auf dem Wege der Operation, fondern vornehmlich durch Arzneimittel geheilt werden. Es ift begreiflich, dafs die grofse Zahl der Krankheitserfcheinungen auch hier bereits zu einer Theilung des Stoffes geführt und dafs man für gewiffe Krankheitsgruppen bereits eigene Lehrftühle an den Univerfitäten und eigene klinifche Gebäude für diefelben errichtet hat. Dies gilt namentlich von den Hautkrankheiten (Dermatologie) und den fyphilitifchen Krankheiten. Die bauliche Einrichtung für den Unterricht ift indeffen in beiden Kliniken annähernd diefelbe, und defshalb wollen wir, da diefe, fo weit fie fich auf die Kranken-Heilanftalten bezieht, uns hier nicht zu befchäftigen hat, eine Trennung der medicinifchen von der dermatologifch-fyphilitifchen Klinik nicht vornehmen, zumal beide an den meiften Univerfitäten in einem gemein-fchaftlichen Gebäude vereinigt find.

1) Lehranftalt.

469.

Klinifcher

Hörfaal,

In der Lehranftalt, die lieh auch hier von der Kranken - Heilanftalt fondert, bildet den Mittelpunkt der klinifche Hörfaal, an den fich, wenn darin zugleich die Poliklinik abgehalten wird, die Wartezimmer für die poliklinifchen Kranken und eine gröfsere Reihe von Unterfuchungszimmern anfchliefsen müffen.

Den Verlauf des klinifchen Unterrichtes hat man fich etwa folgendermafsen vorzuftellen. An einer gut beleuchteten Stelle eines geräumigen Hörfaales hat der die Klinik abhaltende Profeffor feinen Sitz, bezw. Standort. Ihm werden die Kranken einzeln vorgeführt. Nach kurzer Unterfuchung, Stellung von Fragen etc. wird entweder im unmittelbaren Anfchlufs an diefe Vorgänge den Zuhörern ein Vortrag über die gemachten Wahrnehmungen und die daran zu knüpfenden Schlufsfolgerungen gehalten oder, wenn diefe Unterfuchung zur Feftftellung der Krankheit nicht ausreicht, einem der Affiftenz- Aerzte unter beftimmten Anweifungen der Auftrag er-theilt, eine genauere Unterfuchung vorzunehmen. Diefe wird fodann in einem der Unterfuchungszimmer in Gegenwart einiger hierbei zugezogener Studenten ausgeführt. Um diefem Zwecke zu entfprechen, mufs der klinifche Hörfaal hell beleuchtet fein und fein Licht von derjenigen Seite erhalten, welche zur Zeit des klinifchen Unterrichtes fonnenfrei ift. Findet diefer, wie gewöhnlich, in den Vormittagsftunden ftatt, fo ift die Lage nach WTeften brauchbar, Norden, Nordweften und Nordoften jedoch nicht minder zweckentfprechend und weniger abhängig von der Zeit des klinifchen Unterrichtes.

Die zweckmäfsigfte Grundform der klinifchen Hörfäle ift das Rechteck, deffen eine Wand in der Mitte ein breites und hohes Fenfter erhält, zuweilen auch wohl vollftändig in Fenfter aufgelöst ift. Senkrecht zu diefer Fenfterwand find dann die Sitzreihen anzuordnen, die zu beiden Seiten eines in der Mitte frei bleibenden rechteckigen Vorführungsraumes fteil anfteigen. Der Profeffor fitzt mit dem Rücken gegen die Fenfterwand, fo dafs der vorgeführte Kranke in befter Beleuchtung vor ihm fteht und dabei von den Studirenden gefehen werden kann, ohne dafs diefe gegen das Licht zu fchauen nöthig haben. Diefe Anordnung ift in Halle und Königsberg ausgeführt und in Göttingen zur Ausführung beftimmt. Die anderweite Anordnung der Sitze in Bonn, nach welcher die Bankreihen parallel der Fenfterwand ftehen, ift, weil die Zuhörer gerade gegen das Licht fehen müffen, zur Nachahmung nicht zu empfehlen. Die Grundform des Halbkreifes, welche in Budapeft vorkommt, verdankt dort ihre Uebereinftimmung mit der Geftalt des chirurgifchen Operations-Saales wohl mehr dem Beftreben, eine fymmetrifche Baugruppe zu fchaffen, als der inneren Nothwendigkeit, wenngleich nicht bezweifelt werden kann, dafs auch diefe Grundform und Beleuchtungsart den Anforderungen des Unterrichtes wohl entfprechen mag.

Die halbkreisförmige Anordnung der Sitze, mit dem rechteckigen Grundrifs des Hörfaales vereinigt, weist die foeben vollendete Marburger Klinik (flehe Fig. 367) auf. Die Beleuchtung durch die an drei Wänden angeordneten, hoch gelegenen Fenfter ift dort vortrefflich gelungen, und die Fenfter fowohl unter den fteil anfteigenden Sitzen, wie auch über der höchften Sitzreihe find in eigenthümlicher Weife, ähnlich wie beim pathologifchen Inftitut in Kiel (flehe Art. 397, S. 391), zu mikrofkopifchen Arbeiten beftimmt.

Der klinifche Hörfaal in Tübingen (flehe Fig. 364) hat die Form eines gewöhnlichen Hörfaales mit mäfsig anfteigenden Sitzreihen und Beleuchtung von der linken Seite und dem Rücken der Zuhörer aus erhalten.

Der Vortragende Profeffor mufs Wafch-Einrichtungen mit Kalt- und Warm-wafifer-Zuleitung nahe bei feinem Sitze zu feiner Verfügung haben. Im Uebrigen ift die Anordnung der Sitzreihen von derjenigen im chirurgifchen Operations-Saal (fiehe Art. 426, S. 409) nicht verfchieden. Es kommt auch hier, fo fern ein zweiter Hörfaal für theoretifche Vorlefungen vorhanden ift, nicht darauf an, dafs der Vortrag nachgefchrieben wird, fondera dafs die Studirenden fehen und mit Aufmerkfamkeit jeder Bewegung und jedem Handgriff des Vortragenden folgen.

Handbuch der Architektur. IV. 6, h.

Die Zahl der fich an den Hörfaal anfchliefsenden Unterfuchungszimmer ift zuweilen eine ziemlich bedeutende; fie hängt ab von der Art der Unterfuchungen, von der Zahl der gleichzeitig zu unterfuchenden Kranken, bezw. der zur Vornahme von Unterfuchungen verfügbaren Affiftenz-Aerzte und auch wohl von den befonderen Anfprüchen des Erbauers an die Ausriiftung mit Hilfswerkzeugen aller Art, die nicht allein bei der Unterfuchung der Kranken, fondern auch zur Durchführung be-fonderer Curen gebraucht werden. Wenn es auch vorkommt, dafs, wie in Bonn bei neu erbauten inneren Kliniken die Unterfuchungszimmer gänzlich fehlen, fo wird man doch bei einer muftergiltigen Klinik die folgenden Räume nicht gern entbehren.

470.

Unterfuchungs

zimmer.

).

a) Ein oder mehrere Zimmer für die gewöhnlichen Unterfuchungen, zur Stellung der Diagnofe nach vorgängiger Unterfuchung der wichtigften Organe (Herz, Lunge, Leber etc.) auf ihren Zuftand und ihre Thätigkeit, vornehmlich durch Klopfen und Horchen (Percutiren und Auscultiren).

Wie aus dem in Art. 469 befchriebenen Hergang beim klinifchen Unterricht hervorgeht, dienen diefe Unterfuchungszimmer zugleich zur Abhaltung kleiner Curfe und Uebungen vor befchränkter Zuhörerzahl.

ß) Ein Zimmer für Unterfuchung und Behandlung der Kranken unter Anwendung von Elektricität.

Die zur Erzeugung des Stromes erforderliche Batterie kann in einer Wandnifclie oder auch in einem anderen Raume, z. B. im Kellergefchofs, aufgeftellt werden. Der mit den nöthigen Apparaten, Tafeln zur Beftimmung der Stromftärke etc. ausgerüftete Tifch hat ungefähr die Form und Gröfse eines kleinen Cylinder-Schreibtifches.

Y) Ein Zimmer für Laryngofkopie zum Gebrauch des Kehlkopf fpiegels mit Ver-finfterungs-Vorrichtung.

Die verfchiedenartigen hier zur Anwendung kommenden Apparate, Laryngofkop, Spectrofkop, Polarifations-Apparat, Augenfpiegel etc., flehen auf kleinen rings an den Wänden angebrachten Tifchchen, deren jedes mit einer Gasfchlauchlampe ver-fehen ift.

S) Da bei ftarkem Befuch der Klinik die meiften der vorgenannten Zimmer mehreren Unterfuchungen gleichzeitig dienen, fo ftellt fich das Bedürfnifs heraus, ein Zimmer zur Vornahme von Unterfuchungen, mit denen Entkleidungen verbunden find, namentlich auch von Frauen, auf das Vorhandenfein von Frauenkrankheiten

zur Verfügung zu haben.

zu

nommenen

fordern mehr Ruhe, Zeit und Sorgfalt, als mit der Abhaltung einer ftark befuchten Poliklinik vereinbar ift. Sie lind daher zuweilen (Marburg) mit den Arbeitszimmern

Die vorgenannten Zimmer müffen möglichft im unmittelbaren Zufammenhange mit dem klinifchen Hörfaale, bezw. dem Saale für Poliklinik gelegen fein. Weniger wichtig ift die Erfüllung diefer Bedingung bei denjenigen Zimmern, welche chemifchen und mikrof kopifchen Unterfuchungen der von einzelnen Kranken entkörperlichen Ausfeheidungen aller Art dienen; denn diefe Arbeiten er-

der Docenten in Verbindung gebracht.

In Kliniken für Hautkrankheiten und Syphilis wird man in der Regel mit zwei Unterfuchungszimmern auskommen.

471.

Warte

zimmer.

Für die ihrer Unterfuchung harrenden Kranken find Wartezimmer anzulegen. Die Trennung nach den Gefchlechtern ift hier minder nothwendig, als in anderen Kliniken, aber doch vielfach durchgeführt. Für reichliche Zufuhr von Luft und Licht

und reichliche Mafse des Grundriffes, d. h. mindeftens lqm für jeden gleichzeitig An-wefenden, ift Sorge zu tragen.

Ein kleines Wafchzimmer neben dem Wartefaal mit Spülabort ift fehr zweck-mäfsig. Die Einrichtung des Wartezimmers entfpricht derjenigen in der chirurgifchen Klinik (fiehe Fig. 345, S. 413); jedoch ift die Lage unmittelbar neben dem klinifchen Hörfaale, die dort wegen des Gefchreies der Operirten nicht brauchbar erfchien, bei der inneren Klinik, wo derartige Rückfichten fortfallen, zuläffig.

472.

Hörfaal

Auch in der inneren Klinik ift für Vorlefungen über das Wefen und die Behandlung der inneren Krankheiten ein Hörfaal erforderlich, der nur in vereinzelten für theoretifche Fällen durch den klinifchen Hörfaal erfetzt wird. Die Gründe, welche die Benutzung Vorlefungen. des klinifchen Hörfaales für regelmäfsige Vorlefungen minder vortheilhaft erfcheinen laffen, find diefelben, welche gelegentlich der chirurgifchen Kliniken (fiehe Art. 435,

S. 413) befprochen wurden. Auch die Einrichtungen diefes Hörfaales entfprechen den dort befchriebenen.

473-

Sammlungen.

Als Lehrmittel bei den Vorlefungen werden einige anatomifche und patho-logifche Präparate, Abbildungen etc. gebraucht, für deren Unterbringung, bezw. Auf-ftellung ein Sammlungsraum neben dem Hörfaal zweckmäfsig ift.

474-

Arbeitsräume

der

Docenten

etc.

Der weitere Raumbedarf im Lehrgebäude der inneren Kliniken ift von demjenigen der anderen bereits befchriebenen Kliniken in fo fern verfchieden, als fich dem inneren Kliniker ein weiteres Gebiet der Forfchung eröffnet, wie namentlich dem Chirurgen. Die ganze Pathologie und Pharmakologie foil in der inneren Klinik praktifche Anwendung finden, und, da die felbftändige Forfchung vom Lehrberuf nicht getrennt werden kann, fo ift eine theilweife Wiederholung einiger im pathologifchen Inftitute vorkommender und dort befchriebener Räumlichkeiten hier unvermeidlich. Hierher gehört zunächft das chemifche Arbeitszimmer, das fchon für die Unterfuchungen von Auswurfftoffen und fonftigen körperlichen Ausfeheidungen der Kranken der Klinik und der Poliklinik unentbehrlich ift. Es wird meiftens nur von den Affiftenten und einigen mit wiffenfchaftlichen Prüfungsarbeiten befchäftigten älteren Studirenden benutzt und ift mit 4 bis 6 Arbeitsplätzen auskömmlich eingerichtet.

Unzertrennlich von der wiffenfchaftlichen Behandlung der Krankheiten ift bei heutigem Stande der Wiffenfchaft die Kunde der Spaltpilze (Bakteriologie). Die Forfchung auf diefem Gebiete erfordert einen Raum mit gleichmäfsiger Temperatur zur Pilzzucht (fiehe Art. 421, S. 406), möglichft nach Norden gelegen, ein mikro-fkopifches Arbeitszimmer zur Unterfuchung der gezüchteten Pflänzchen und Stallungen zur Haltung einiger Verfuchsthiere, an denen mit den gezüchteten Spaltpilzen durch Impfung oder Ueberführung mittels der Nahrung Verfuche angeftellt werden follen, die in der Vivifection ihren Abfchlufs finden. Es find das ziemlich vollftändig ein-

gerichtete pathologifche Arbeitsräume, die, wenn

gelegt, doch in einer gut ausgerüfteten inneren Klinik nicht fehlen follten.

In kleineren Anftalten werden fich die Räume für Pilzzucht und 1 hierftallungen

auch in befcheidenem Mafsftabe

an

im Keller verfügbar machen laffen. Die weiteren Arbeiten können von den Docenten in ihren Sprechzimmern ausgeführt werden; es ift aber wünfehenswerth, dafs auch vorgefchrittenen. Studirenden Gelegenheit geboten wird, für ihre Staatsprüfungen wiffenfchaftliche Arbeiten im Zufammenhang mit der Krankenbehandlung in den Kliniken auszuführen, und defshalb müffen diefe Räume auch zu allgemeinem Gebrauch vorhanden fein. Ihre Einrichtung ift von derjenigen im pathologifchen und hygienifchen Inftitut nicht verfchieden.

Wir finden in der inneren Klinik ferner wieder das Sprechzimmer des Directors, möglich!!: mit einem Vorzimmer verfehen, fo wie ein Bibliothek-Zimmer, die Wohnungen der Affiftenz-Aerzte und der Candidaten der Medicin, endlich einige Räumlichkeiten zur Abhaltung der Prüfungen.

Die Vereinigung einer Dienftwohnung für den Director mit der inneren Klinik ift im Allgemeinen nicht üblich.

2) Krankenanftalt.

475-

Krankenlaie.

Schon bei gewöhnlichen Krankenhäufern ift man zu der Anficht übergegangen, dafs nicht eine Form des Krankenfaales für alle Arten von Krankheiten gleich geeignet fei, fondern dafs Fiebernde, mit Anfteckungskrankheiten Behaftete und Operirte einer befonders reinen Luft bedürfen, aber gegen Zugluft und Temperaturfchwankungen wenig empfindlich find, alfo am vortheilhafteften in Baracken untergebracht werden, dafs dagegen chronifch Kranke, namentlich mit rheumatifchen Leiden Behaftete und Genefende gegen Zug und Kälte befonders in Acht genommen, alfo in Kranken, häufern behandelt werden müffen, die mit feitlichen Gängen verfehen wurden. In einer Klinik kommt es nun darauf an, nicht allein das Unterrichts-Material, alfo die möglichen Krankheitsformen thunlichft vollftändig zur Verfügung zu haben, fondern auch den angehenden Aerzten die vortheilhaftefte Behandlung der Kranken in jedem Einzelfalle zur Anfchauung zu bringen.

In einer gut eingerichteten inneren Klinik müffen daher die drei wichtigften P'ormen der Krankenfäle, diejenigen mit Seitengängen, die rnehrftöckigen Saalbauten (Pavillons) und die einftöckigen Saalbauten (Baracken) mit Firftliiftung vertreten fein. Dabei genügt es aber nicht, die wichtigften Krankheitsformen in einzelnen Kranken vertreten zu haben, weil die Unterfuchung des Einzelnen durch zahlreiche Studenten mittels Klopfens und Horchens (Auscultiren) die Kranken übermäfsig angreifen würde. Aus diefem Grunde ift es gerade für innere Kliniken von Werth, durch Vereinigung mit öffentlichen, z. B. ftädtifchen Krankenhäufern ein reichhaltiges Material zur Verfügung zu erhalten. In Amerika, England und Frankreich bildet, wie in Art. 310 (S. 330) bereits erwähnt, diefe Einrichtung die Regel.

Die Weiträumigkeit der Krankenfäle hat hier denfelben Werth, wie in chirurgifchen und Frauen-Kliniken, nämlich den, eine gröfsere Zahl von Studirenden unter Führung des Profeffors aufnehmen zu können. Doch ift die Vereinigung von mehr als 10 bis 12 Betten in einem Saale nicht rathfam.

Im Uebrigen unterfcheidet fich die Kranken-Heilanftalt der Klinik nicht wefent-lich von anderen Krankenhäufern. Sie macht nur etwas gröfsere Anfprüche an die Vollftändigkeit der felbft für feltene Einzelfälle gebrauchten Einrichtungen ; fo werden namentlich Bäder in Prefsluft für an der Luftröhre operirte Kinder, alle Einrichtungen für elektrifche Heilmethoden, permanente Bäder, Dampfbäder, zahlreiche und gut eingerichtete Wafferbäder und eine vollftändig eingerichtete Haus-Apotheke nicht fehlen dürfen.

476.

Abfonderungs-

haus.

Wohl zu unterfcheiden von den Abfonderungszimmern in der Klinik, welche zur Aufnahme von Kranken dienen, die durch ihre Leiden, Geruch, Schreien etc. die Genoffen des Krankenfaales ftören würden, ift das Abfonderungs- oder Ifolir-Haus, in dem einige Krankheitsformen behandelt werden follen, welche eine hervorragende Anfteckungsgefahr in fich bergen, z. B. Fleck-Typhus, Cholera, Pocken, Diphtheritis etc.

An einigen Univerfitäten begnügt man fich damit, diefe Krankheitsformen nur dann unterrichtlich zu verwerthen, wenn fie gerade epidemifch am Orte auftreten. Man hat dann im Abfonderungshaufe gleichzeitig nur eine Krankheitsform unterzubringen , alfo je einen Krankenfaal und ein Abfonderungszimmer für Männer und Frauen mit den nöthigen Nebenräumen für Bäder, Aborte, Wärterzimmer und Theeküchen vorzufehen.

Solche Ifolir-Häufer beftehen in Halle ³³⁴),

Bonn ³³⁵), Marburg etc. In Göttingen lieht der Neubau eines Abfonderungshaufes bevor, der für die gleichzeitige Behandlung von vier verfchiedenen Krankheitsformen eingerichtet ift, deren jede mit oben einem, unten zwei Zimmern von zufammen vier Betten vertreten fein kann. Fig. 361 33fi) giebt den Grundrifs diefes Gebäudes im Erdgefchofs; im Obergefchofs fehlt die trennende Scheidewand zwi-fchen den Krankenzimmern.

Zur Vermeidung der Uebertragung von Anfteckungen dürfen die Abfonderungs-häufer nicht auf die allgemeinen Koch- und Wafchhäufer angewiefen fein ; fondera fie erhalten die für ihre Zwecke erforderlichen Wirthfchaftsräumlichkeiten im eigenen Haufe.

Fig. 361.

a a tu tu 1 z

Kr anken

härter!

liions?

z 1 m IR e p

Kranken

□P

Abfonderungshaus der inneren Klinik zu Göttingen. — Erdgefchofs ³³⁶).

³/ö00 n- Gr.

3) Gefammtanlage und Beifpiele.

Eine fehr einfache, in der Planbildung aber nicht ungünftige Anlage ift die in Fig. 362 33 7) im Grundrifs dargeftellte, 1871 erbaute innere Klinik zu Jena.

Die für den Unterricht und die Poliklinik beilimmten Räume liegen zu beiden Seiten eines Mittelganges, der fich in feiner Verlängerung gabelt und zu zwei Kranken-Baracken führt. Der Hörfaal, an den fich zwei Wartezimmer für poliklinifche Kranke anfchliefsen, dient zugleich zum Abhalten der Poliklinik. Auf der anderen Seite des Ganges befindet fich ein Unterfuchungszimmer. Dafs ein neben diefem und mittelbar am Haupteingange befindliches Zimmer mit Kranken belegt wird, ift nicht befonders zweckmäfsig,

477-

Innere Klinik

zu

Jena.

Fig. 562.

cd

O i—

I

s uz

Wärterj

(rank en z.

Tkeekj

ranke nz.

■S+1T

ii

.___

B ai

W a rte z ï B

H imał

iuWärter

Director

Krankenz.

m

Ai

1:500

Wärter

10 9 t

HM

87654321 0

10

15

20"

0»Kranltensaalo™

Ge rathe

Innere Klinik der Univeriität zu Jena. — Erdgefchofs ³³').

³³±) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 169.

³³⁵)    Siehe ehendaf. 1883, S. 343.

336)    Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Stadt-Bauraths Kortüvi in Erfurt. ³³h Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Bauinfpectors Ho/se in Jena.

cc

CC

CC

Krankens aal

CC

cc

Wärter

li    1    jjNaclust

J-    r

Ijieek.°p......

ii

iKiauktnz.

n:

Wärter

Log g 1 a

Kran

c5

CD

cc

CD

Krankensaal

DD

CD

CC cc

Fig- 3⁶3-

u    i

A r li e i t s - I

CD CD

c—

—C-

Piss.

—JcLJ-

::

11

ii

cc cc

Kr ankensaal

cc

cc

CD CC

Nacinał

TT

Wärter

“Tiieek,

it e u z.

-Kran

ken-

z in.

loggia

ci

Wärterl

[Krankenzi

=^-.|Nacäi

:i st.

CC cc

CD CD

Krankensaal

CC CD

ICC cc

II. Obergefchofs.

10 987654321 0

|-TW+i-⁺+4+t⁺-HD-

1:500

15

20re

Fig. 364.

Aotheiluii

□ cc

CD ZD

Krankens aal

CD

cc

Hors aal

JUnteroucî

Dt⁸"

Warte:

CC

f*

CD CC

i f“rl

o,

ii.

□I 'Z

£=» t

Theck.

Wärter

HNachtst

OT

■ni

•r-

Na cht s i O

r*=>

HS

ii

°; :

I

!f

Jc

DC

li

Theek.l

ii

Jk

Krankenz.

iNaclit

F*

F

IWàrter

1    O-,

Loggia

Xran-i kenz.

!! V o r s'ï a u i

loggia

::T

Warterl

-^IXrankenz]

INach ÎI st

Cl

a n ii e

CD CC

cc

Kr anken s aal

CC

Kr ankens aal

cc

IDD

Ph

I. Obergefchofs.

Innere Klinik der Univerfität zu Tübingen ³³⁸).

Arch. ; Koch.

weil der an diefer Stelle unvermeidliche lebhafte Verkehr mit der für die Kranken erforderlichen Ruhe unvereinbar ift. Naturgemäfs würde fich hier das am entgegengefetzten Ende des Haufes liegende fog. Laboratorium, d. h. ein Zimmer für chemifche und mikrofkopifche Unterfuchungen körperlicher Aus-fcheidungen, anfchliefsen. Auch das zur Rechten des Einganges liegende Badezimmer dürfte vortheilhafter zu wiffenfchaftlichen Arbeiten oder für Unterrichtszwecke Verwendung finden.

Das Obergefchofs enthält 8 Krankenzimmer mit zufammen 32 Betten nebft den nöthigen Nebenräumen und 2 Affiftenten-Wohnungen.

Die innere Klinik zu Tübingen ift 1875—79 nach Plänen Koch's unter Oberleitung Bock?, erbaut. Wir theilen in Fig. 363 u. 364 s38) Grundriffe der intereffanten Bauanlage mit.

Das Erdgefchofs nimmt die Wohnungen der Affiftenz-Aerzte, ein Aufnahmezimmer nebft Unter-fuchungszimmer, die Räume für Verwaltung, Koch- und Wäfchereibetrieb auf und ift ferner mit Bädern, einem Dampfbad , einem Luftdruck-Apparat etc. fehr reichlich ausgeftattet. Durch die Mittelaxe des Gebäudes gelangt man in das Haupttreppenhaus und fteigt dort zum I. Obergefchofs empor, wofelbft das Wartezimmer und Unterfuchungszimmer im unmittelbaren Anfchlufs an den Hörfaal liegen. An der entgegengefetzten Seite führt eine Thür vom Treppenhaufe nach einer Zimmergruppe , welche theils für den Vorftand, theils zur Aufnahme einzelner Kranker beftimmt ill. Im II. Obergefchofs des Mittelbaues (Fig. 363) find über dem Hörfaal und den daran ftofsenden Zimmern 2 Affiftenten-Wohnungen und ein geräumiger Saal für wiffenfchaftliche Arbeiten, weiters im Vorderhaufe Einzelzimmer für Kranke angeordnet. Die Flügelbauten enthalten im I. und II. Obergefchofs die Krankenräume, dreifeitig beleuchtete Säle zu je 8 Betten. Die nach den Flügelbauten führenden Verbindungsgänge find von offenen Hallen begleitet, welche bei fchönem Wetter den Genefenden zu angenehmem Aufenthalt dienen.

Die innere Klinik zu Budapeft³³⁹) ift nach Plänen Kolbenhey er § erbaut, feit 1880 in Benutzung und entfpricht in ihrer Gefammtanordnung der chirurgifchen

478.

Innere Klinik

zu

Tübingen.

479-

Innere Klinik

zu

Klinik (liehe Art. 445, S. 418).

Budapeft.

Auch hier fchliefsen fich die grofsen Krankenfäle faft unmittelbar an den halbkreisförmigen grofsen Hörfaal an, von dem fie nur durch einen Vorplatz getrennt find. Der grofse Hörfaal liegt im I. Obergefchofs. Neben demfelben befindet fich blofs ein kleines Wartezimmer und eine Affiftenten-Wohnung ; ein kleiner Hörfaal

Erdgefchofs, während ein chemifches Laboratorium noch im II. Obergefchofs untergebracht ift.

Die Krankenfäle find im Erdgefchofs und I. Obergefchofs nicht wie in der chirurgifchen Klinik zweifeitig mit Fenftern verfehen, fondera der Länge nach durch eine Mittelwand getheilt, die nur im II. Obergefchofs fehlt. Es werden fo auf fehr einfache Weife die den verfchiedenen Krankheitserfcheinungen zuträglichen Krankenhausformen gefchaffen.

Der ganze Bau kann als Beifpiel einer auf kleiner Bauftelle zufammengedrängten umfangreichen

ein Wartezimmer, das Zimmer des Profeffors und ein Diagnofticum liegen darunter im

Anlage gelten.

Die innere Klinik zu Bonn ³⁴⁰), feit 1882 im Betriebe, ift mit der Klinik für

Hautkrankheiten und Syphilis vereinigt.

Die Gebäudegruppe zeigt ein Langhaus mit Seitengang und zwei lebhaft gegliederte Flügel, davon einer, und zwar der weltliche, gleichfalls mit Seitengang verfehen , die Klinik für Hautkrankheiten aufnimmt, während der andere, öftliche, einen Mittelgang hat und, gleich wie das Langhaus, der inneren Klinik zugewiefen ift. Die Planbildung kann als eine befonders glückliche nicht bezeichnet werden, in fo fern der grofse Haupteingang mit ftattlicher Vorhalle nur zu den Krankenräumen führt Zugang zum Hörfaal und zur Poliklinik verfteckt im örtlichen Seitenflügel liegt. Die hinfichtlich der Beleuchtung unvortheilhafte Anordnung des Hörfaales ift in Art. 469 bereits erwähnt, und die denfelben gebende Zimmergruppe läfft die in anderen Anhalten gleichen Umfanges für unentbehrlich gehaltenen Räume für wiffenfchaftliche Unterfuchungen vermiffen ; es findet fich dort nur ein Wartezimmer der Poliklinik, das Director-Zimmer und ein Zimmer, das zugleich als Dunkelzimmer fpiegels, zur Aufnahme der Plandfammlung und

In der Klinik für Hautkrankheiten liegt der Hörfaal nebft einem Nebenraume im Obergefchofs. Der Verkehr des poliklinifchen Publicums und der Studirenden wird dadurch tiefer in das Innere des

während der

um

zum

Gebrauch des Kehlkopf-

zu m

ikrofkopifchen Arbeiten gebraucht werden mufs.

338)    Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Bauraths Koch in Tübingen.

339)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 75.

340)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 323.

480.

Innere Klinik

ZU

Bonn.

481.

Innere Klinik

zu

Halle.

Haufes geleitet, als unbedingt nothwendig und zur Aufrechterhaltung der Ruhe wünfchenswerth ift. Uebrigens find die beiden Abtheilungen diefer Klinik derart gefondert, dafs die Hautkrankheiten im Erdgefchofs, die Syphilis im Obergefchofs behandelt werden³⁴¹).

Die innere Klinik in Halle ³⁴²) ift 1881—83 nach des Verfaffers Plänen erbaut. Sie befleht aus einem Mittelgebäude und zwei mit erfterem zufammenhängenden Flügelbauten, aufserdem zwei einftöckigen Einzelbauten und einem Abfonderungshaus.

Die Gefammtanlage ift aus dem Ueberfichtsplan der klinifchen Bauten zu Halle in

uz

uz

uz

UZ

UZ

uz

UZ

CZ

Kr ank en-Saal

cm

cm

UZ

CZ

Wärter pil

Privat-Kr.

leide

Spulk.

Der in der Mittelaxe des Lehrgebäudes liegende Haupteingang führt unmittelbar in das Haupttreppenhaus. In gerader Richtung gelangt man in den klinifchen Hörfaal, in dem die Poliklinik abgehalten und zu Zwecken des Unterrichtes verwerthet wird. Diefem Zwecke entfpricht die Anordnung der Sitzreihen und die Beleuchtung, wie in Art. 469 bereits erwähnt.

P-1

Kranke

C ti r

A s sisteni

An den klinifchen Hörfaal fchliefsen fich einerfeits zwei Wartezimmer, anderer

•S₉t -Si 4

Obergefchofs.

feits fechs Unterfuchungszim-mer, theils zur forgfältigeren Unterfuchung einzelner poli-klinifcher Kranken, theils zur Behandlung derfelben mit

121

Wärt.

Elektricität, endlich auch zu wiffenfchaftlichen

□ D:0

Arbeiten, chemifchen und mikrofkopi-fchen Unterfuchungen. Im Zimmer für Laryngofkopie ift eine Glocke zur Behandlung von Kranken unter Prefsluft auf-geftellt. An die Unterfuchungs-zimmer fchliefsen fich zwei Zimmer für den Director an. Die andere (nördliche) Seite des Gebäudes enthält im Erdgefchofs drei Affiftenten-Woh-

□ am

Assist eat

'orraum

□ cm

UZ

□ UZI Kranken-Saal

UZ

CD

CD

Wärterin yThl

Atsonderg-Z.

fr

Priva t-Kr.

leide

nungen.

Ueber dem klinifchen Hörfaal liegt im Obergefchofs (Fig. 365) der Hörfaal für theoretifche Vor-lefungen. Aufserdem find dort zwei Affiftenten-Wohnungen, eine Wohnung der Oberfchwefter, die Kinder-

341) Die Grundriffe des Mittelbaues diefer Klinik, fo wie eine Darftellung und Befchreibung der zugehörigen Heizungsund Lüftungs-Einrichtungen find in Theil III, Band 4 (S. 264 und zugehörige Farbendruck-Tafel) zu finden.

312) Siehe: Centralbl. der Bauverw. 1881, S. 168.

E:

cm tm cm cm

Kranhen-S

cm cm cm cm

cm cm cm cm

T h é ehiiclie

t=r*

w i:

/.

Absonderg.Z

Arch. :

lj L_j

t=l

7'. Tiedemann.

nr

P r 1 v at-Kr.J

fieiderySjiiiT

SS

(={

:ct3

A s s i sten

'I

I.

As si stent

Zim

mm

m

'arte

A s s ni stent

Fig. 366.

mm/.

Klin. H ö r s a a 1

S'

13 uh j d j dl

IPh

E3⁹

le r s iii

Js ja juji¹ utaiła -y z\

pfi m

mm i

■•m b i a s

JfonsoBuifa^TJ’Z

Erdgefchofs.

Innere Klinik der Univerfität zu Halle ³⁴²).

Fili

KŻD

cm cm cm cm

üîranken-S

cm cm cm cm

[=□ CD

cm cm

T łi e elcucli e

A"bs ojiderg. Z.

Tar

Privat-Kr.

’lei dem Sjjülk.l

\S

x,;,

ft

1:500

10 98765432

KM¹1¹ i¹ i¹ i¹ i *4~

10

-5

482.

Innere Klinik

zu

Marburg.

abtheilung mit 9 Betten, ein Badezimmer I. Claffe, zwei Zimmer fiir Cur-fiften (Claufur-Zimmer), ein Zimmer für Protokollanten, d. h. Candi-daten der Medicin, die bei der Poliklinik das Protokoll führen Bibliothek und ein Zimmer für Privatkranke un-

Ober-

gefchofs.

die

alle

[öl

§ MS I

jo

0 0p 0

art.

t-j

Thesi

Prüf-

tergebracht. Die beiden Flügel nehmen einerfeits die Männer-, andererfeits die Frauenabtheilung auf. Im Sockelgefchofs, deffen Fufsboden nur wenig in die Erde gefenkt wurde, ift eine Abtheilung für Syphilis und Krätze vor-gefehen.

Das Erdgefchofs hat Seitengänge erhalten, während das Obergefchofs zweifeitig beleuchtete Säle aufweist. Im Verein mit

den oben erwähnten ein-ftöckigen Saalbauten find alfo drei verfchiedene Krankenhausformen in diefer Anftalt vertreten. An den weltlichen Giebeln der Flügelbauten wurden offene Hallen zum Tagesaufenthalt Genefender bei

günftiger Witterung fpäter angebaut.

Eine der beftein-

gerichteten inneren Kliniken ift die 1885 nach Plänen Meyden-bauers vollendete innere Klinik zu Marburg. Fig. 367 u. 368 ³⁴³) geben die IqïI Grundriffe des Erd- I und I.Obergefchoffes U wieder.    BfH|

Hall e

K §

MO

0 0|0 0g

Theek

wärt.

ung s-Z

Fi

■IM WM

ii

Q3

S’**

BibliotlieK

Sprecnz.

l-r

S--

C li e JQ-

1 al) or.

Kranlcenz.

MikrosK

UntersucIbZ

OärjHjsaa!

CO

CO

SaMeriolotne

ArbeitsZr

ä.Directors

1:500

s-u

'oi

«13 2 «IT

isi isi

KranKenz.

"ISM

Kran-

zira

Das mit zwei Flügelbauten verfehene Hauptgebäude befitzt aufser

IcTöi

£

cd

As sis tie nt

³⁴³) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Bau-infpectors Wentzel in Marburg.

Fig. 367.

! o I ol

Kall p.

Erdgefchofs.

0 010 0

gO

0 0|0 0

artpr

Kran

■ z u a >[

stent

1

Ł-

jra>

J 3 1J V _/VL

spj a 0 010 s 8

©Bal©

i § sta i §

! Im

od

jzzL

fp rg 0 § ffi® 0 0

Fig. 368.

Tnee

Tłiee

o!

Theek

§p

BEI

f= ,

■S’

-IMS

C<3

cd

jsijvm

tsi

(=:

KI

Aufn- 2 .

îi ä 11 s z.

•zu3ą.a M

W artez.

Iz-natis aaiufi

DCS]

I tr 11 łt o d

Halle

[ĆT

fc

0 0|0 0

Ep©

0 m stt

ES

kenz

-ten

sten

Assi

Mänuer-Alitli e i 1 u n g

Innere Klinik der Universität zu Marburg ⁸⁴³).

Arch. : Meydenbauer.

Sockel-, Erd- und Obergefchofs ein zu untergeordneten Zwecken dienendes Dachgefchofs. Von der Mittelaxe des Erdgefchoffes führt ein T-förmiger Verbindungsgang nach zwei einftöckigen Baracken. Das Sockelgefchofs des Hauptgebäudes enthält überwiegend untergeordnete Räume für Zwecke der Wirthfchaft, Heizung, Vorräthe, Wohnungen der Unterbeamten etc., aufserdem aber einige Zimmer für Krätzekranke und Bakterien-Züchtung.

Die eigentlichen klinifchen Unterrichtsräume liegen im Erd- und Obergefchofs des Mittel-Rifalits und find durch Glasthüren gegen die Krankenabtheilungen abgefchloffen. Im Erdgefchofs befinden fich links vom Treppenaufgang die für die Poliklinik beftimmten Räume, und zwar zunächft ein Wartezimmer ; hieran fchliefst fich das poliklinifche Unterfuchungszimmer, in deffen Mitte das Unterfuchungsbett, hinter demfelben der Unterfuchungsftuhl für Frauen fleht; ein Schreibtifch für Protokollanten vervollfländigt die Einrichtung diefes Zimmers. An daffelbe reiht fich ein Nebenraum, der hauptfächlich zu Uebungen der Studirenden im Auscultiren und Stellen der Diagnofe benutzt wird, zu welchem Zwecke der Haupt-unterfuchungsraum, der vielen Perfonen zum Aufenthalt dient, nicht die nöthige Ruhe gewährt. Der Nebenraum nimmt zugleich die Haus-Apotheke auf.

Auf der anderen Seite des Ganges zu beiden Seiten des Treppenhaufes liegt einerfeits das Dunkelzimmer mit der in Art. 470 befchriebenen Einrichtung, andererfeits ein Apparaten-Zimmer, das namentlich auch mit den zur elektrifchen Behandlung der Kranken erforderlichen Einrichtungen verfehen ift. Zur Rechten des ftrafsenfeitigen Treppenaufganges liegen die Verwaltungsräume der Klinik, ein gröfseres Ge-fchäftszimmer, ein Arbeitszimmer des Verwaltungs-Infpectors und ein Aufnahmezimmer. Die Lage des letzteren gegenüber dem Wartezimmer erleichtert die Ueberführung der Kranken von der Poliklinik in die ftändige Klinik.

Im I. Obergefchofs (Fig. 367) führt die Verlängerung der Haupttreppe auf den vortrefflich eingerichteten Hörfaal, welcher die Dächer der Nebenräume fo weit überragt, dafs er an drei Seiten einen Fenfterkranz und fomit eine fehr ausgiebige Beleuchtung erhalten konnte. Die Studirenden erreichen die halbkreisförmig angeordneten Sitzreihen durch Treppen, welche aufserhalb des Saales liegen; zwifchen denfelben befindet fich ein Vorraum zur Aufnahme aller bei Abhaltung des Unterrichtes gebrauchter Hilfsmittel, namentlich eines Chemikalien-Schrankes und eines Schrankes mit elektrifchem Apparat und Inftru-menten. An der Demonftrations-Wand befindet fich eine fchwarze Tafel, in der Höhe verfchiebbar, hinter welcher eine weifse Lucaéfche Glastafel zum Vorfchein kommt. In der Mitte des Hörfaales fteht das Bett der vorzuführenden Kranken, hinter demfelben der Tifch des Profeffors, zu beiden Seiten die Tifche der Affiflenten, an deren einem das Protokoll geführt wird. Ueber den Sitzreihen der Studirenden ift die in Fenfter aufgelöste Nordweflwand zur Aufftellung einer Reihe von Mikrofkopir-Tifchen benutzt worden. Unter dem Geftühl bildet fich ein fchöner, heller Raum, deffen Rückwand die pathologifch-anatomifche Sammlung aufnimmt und deffen Fenfter zu mikrofkopifchen Arbeiten benutzbar find.

Die zu beiden Seiten des Hörfaales und an der gegenüber liegenden Seite des Ganges gelegenen Räume dienen zu wiffenfchaftlichen Arbeiten aller Art, welche von dem Director, den Affiflenten und den mit Prüfungsarbeiten befchäftigten Candidaten der Medicin benutzt werden. Wir finden dort das Sprechzimmer des Directors, das Vorzimmer deffelben, zugleich das Archiv der Krankengefchichte und die Bibliothek aufnehmend, ein Arbeitszimmer des Directors , ein Zimmer für mikrofkopifche Unterfuchunften von Bakterien, ein anderes für mikrofkopifche Unterfuchung pathologifch-anatomifcher Präparate, Urin etc. Das chemifche Arbeitszimmer ift mit 4 Arbeitsplätzen verfehen, und das Experimentir-Zimmer endlich ift, den in phyfiologifchen und pathologifchen Inftituten vorkommenden Räumen für Thierverfuche gleich, mit zahlreichen und werthvollen Apparaten ausgeftattet ; auch eine Menfchenwage hat darin Platz gefunden.

Die Krankenabtheilung, die auch hier nach den beiden Flügeln in Männer- und Frauenabtheilung zerfällt, zeigt im Langhaufe von Seitengängen begrenzte Krankenzimmer, meiftens zu je 4 Betten. Die Vorder-Rifalite nehmen die Treppen, Affiftenten-Wohnungen, Prüfungszimmer und einige Zimmer für zahlende Kranke auf. Die Hinterflügel enthalten gröfsere, zweifeitig beleuchtete Krankenfäle für je 8 Betten. Im Verein mit den oben erwähnten einftöckigen Baracken weist alfo auch diefe Klinik alle drei Formen der Krankenhäufer auf. In einiger Entfernung von diefer Gebäudegruppe hat man noch ein Abfonderungshaus errichtet, das in einftöckigem Saalbau zwei grofse Krankenfäle mit den nöthigen Nebenräumen enthält.

Literatur

über »Innere Kliniken».

Wagner, J. Die I. interne Klinik der Kön. ung. Univerfität in Budapeft etc. Budapeft 1882.

Ferner:

Zeitfchrift für klinifche Medicin. Herausg. von E. Leyden, C. Gerhardt, PI. v. Bamberger u. H. Nothnagel. Berlin. Erfcheint feit 1879.

d) Augen- und Ohren-Kliniken.

Die für die befondere Behandlung der feineren Organe des Kopfes beftimmten klinifchen Unterrichtsanftalten erfordern die bei allen anderen Kliniken vorkommende Gliederung der Gebäude in die für Poliklinik und Unterrichtszwecke und die zur Aufnahme und Behandlung der Kranken beftimmten Räume. Auch hier ift eine forgfältige Trennung beider Abtheilungen von einander fehr wünfchenswerth, weil damit die Gefahr befeitigt wird, dafs durch die Poliklinik anfteckende Krankheiten in das Haus eingefchleppt werden.

1) Lehrabtheilung.

an

Die Poliklinik wird in ähnlicher Weife, wie in der chirurgifchen und inneren Klinik abgehalten; aber die an den klinifchen Hörfaal zu Peilenden Anforderungen find hier andere, als dort. Es ift nämlich hier noch weniger als dort möglich, die feineren Organe des Auges und Ohres und die daran vorkommenden krankhaften Erfcheinungen aus gröfserer Entfernung, alfo von feftenSitzplätzen aus, zu beobachten; fondern die Zuhörer find mit Lupen verfehen und treten einzeln unmittelbar die Kranken heran, um fich an der Unterfuchung zu betheiligen. In der Regel fehlen daher fefte Sitzbänke im Hörfaale ganz, und es werden nur lofe Stühle je nach Bedarf und den von den Profefforen bevorzugten Unterrichts - Methoden in wechfelnder Anordnung aufgeftellt und benutzt oder vorübergehend auch wohl ganz befeitigt.

In Freiburg hat man nur rings an den Wänden eine fefte Bankreihe angeordnet und ftellt übrigens je nach Erfordernifs eine oder mehrere Stuhlreihen vor derfelben auf. Die Kranken werden hier an die Studenten herangeführt, um von diefen in der Nähe beobachtet zu werden.

Die Unterfuchungen der Kranken werden nur zum Theile im klinifchen Hörfaal ausgeführt. Ift der Andrang zur Poliklinik gröfser, fo werden in ähnlicher Weife, wie in anderen Kliniken, Unterfuchungszimmer, die wir demnächft kennen lernen werden, erforderlich. Da aber ein grofser Theil der Unterfuchungen im Hörfaale felbft vor den Studirenden und unter deren Betheiligung ftattfinden mufs, fo ift der Hörfaal mit entfprechenden Einrichtungen zu verfehen. Hierzu gehört vor Allem eine folche räumliche Abmeffung, dafs mit den Kranken Sehverfuche angeftellt werden können, d. h. Proben, bei welcher Entfernung fie noch Schriftzeichen be-ftimmter Gröfse lefen können. Es gehört dazu eine Abmeffung von 6 bis 8 m. Zur unmittelbaren Ablefung der Entfernung ift die lange Wand mit wagrechter Meter-theilung zu verfehen.

Feinere Unterfuchungen unter Anwendung des Augenfpiegels pflegen im klinifchen Hörfaale nicht vorgenommen zu werden, und defshalb gehören Verfinfterungs-Einrichtungen für die Fenfter diefes Raumes zu den Seltenheiten (Marburg).

Die Beleuchtung des klinifchen Hörfaales ift dann die vortheilhaftefte, wenn fie nur durch eine einzige, aber möglich!! grofse Lichtquelle von einer fonnenfreien Seite her bewirkt wird.

Wir finden diefe Einrichtung in Halle und Budapeft. In Berlin dient zur Beleuchtung der eigent

lichen Operations-Stätte ebenfalls nur ein breites Mittelfenfter ; zwei zu beiden Seiten liegende kleinere

die Beleuchtung durch ein grofses

483-

Bedingungen.

484.

Kl inifcher Hör- u. Operations-Saal.

Fenfter bezwecken eine weitere Erhellung des Raumes. In Freiburg war Fenfter früher vorhanden und ift erft bei einer fpäteren Vergröfserung durch einen fünffeitigen Ausbau mit gleicher Fenfterzahl erfetzt worden. In Kiel wird demnächft ein achteckiger Hörfaal von 8,5 m Durch-meffer ausgeführt werden, deffen weltliche Seite als einziges Fenfter voll geöffnet ift. Breslau und Königs-

Die Operationen am Auge und Ohr erfordern eine ganz befonders helle Beleuchtung, möglichft von Norden her; fie können aber nicht, wie andere Operationen, für eine gröfsere Zahl von Zuhörern klinifch verwerthet werden, wegen der Schwierigkeit, die feinen Gegenftände aus gröfserer Entfernung zu erkennen. Darum genügen, wo befondere Operations-Zimmer gefordert werden, kleine einfenftrige Räume ; wo aber der grofse klinifche Hörfaal diefem Zwecke mit dienen foil, ift, wie bereits erwähnt, die einheitliche Lichtquelle, welche jede Spiegelung feitlich auffallender Strahlen ausfchliefst, befonders günftig.

Im Fenfter follen Sproffentheilungen vermieden werden.

Man hat auch das elektrifche Licht mit gutem Erfolge bei Augen-Operationen angewendet, und es werden daher die hierfür erforderlichen Einrichtungen vorzufehen fein, wo fich die Möglichkeit dazu darbietet.

Erhält die Augen- und Ohren-Klinik nur einen Hörfaal, der auch für theoretifche Vorlefungen benutzt werden foil, fo ift derfelbe mit einem Lehrpult und zwei Wandtafeln, einer fchwarzen und einer Lucaéfchen Tafel, zu verfehen.

485-

Dunkles Unterfu chungs-zimmer.

Neben dem Hörfaal mufs mindeftens ein Unterfuchungszimmer vorhanden fein, das fog. Dunkelzimmer, zur Benutzung des Augenfpiegels. Diefes Zimmer dient nicht allein zur Unterfuchung Kranker, fondera auch zur Unterweifung von Studirenden in Handhabung und Benutzung des Augenfpiegels und zu Uebungen an gefunden Augen. Es wird defshalb meiftens gröfser angelegt, als die Abhaltung der Poliklinik erfordern würde. Die Verfinfterung der Fenfter braucht nicht denjenigen Grad der Vollkommenheit zu erreichen, der bei phy fikali fchen, fpectral-analytifchen etc. Ver-fuchen verlangt wird. Vorhänge von undurchfichtigem fchwarzem Stoff, welche die Fenfterlaibungen breit überdecken und an den Wänden feft geknüpft werden, genügen in der Regel; doch bietet die Anwendung innerer fefter Fenfterläden den Vortheil, dafs fich in denfelben ein kleines, mit Klappe verfchliefsbares Loch zur Benutzung von Tageslicht für die Unterfuchungen anbringen läfft.

cm

berg haben einfeitige Beleuchtung durch 3 Fenfter, und der Hörfaal in Greifswald erhält fogar 10 an drei Seiten vertheilte Fenfter. Eine folche Anordnung ift nicht ungtinftig, um einzelne Kranke bilden zu empfehlen vorkommt.

wenn fich gleichzeitig viele Gruppen die fich dann an verfchiedene Fenfter vertheilen können ; fie ift aber nicht

wenn

der klinifche Hörfaal zugleich zur Vornahme der Operationen dient, was vielfach

In diefem Zimmer miiffen 6 bis 12 Studenten fich aufhalten können. Zur Benutzung der Augenfpiegel find entweder kleine Tifchchen von etwa 40 X 60 rings an den Wänden oder ein in der Mitte des Zimmers flehender gröfserer Tifch erforderlich, auf denen Gasfchlauchlampen flehen. Einige Stühle und ein Inftru-menten-Schränkchen vervollfländigen die Einrichtung diefes Zimmers. Eine Länge deffelben von mindeftens 6m ift erforderlich, wenn es zugleich zu Unterfuchungen im Tageslicht, bezw. zu Sehproben benutzt werden foil. Das Dunkelzimmer erhält einen lichtverzehrenden, dunkelgrauen Anftrich.

Ift mit der Anftalt eine Ohren-Klinik verbunden, fo ift auch bei gemeinfamer Benutzung der poliklinifchen Räume ein gefondertes Zimmer zur Unterfuchung Ohrenkranker defshalb nothwendig, weil einige der Unterfuchungs-Inflrumente fowohl für Augen- als auch für Ohren-Unterfuchungen benutzt werden könnten, und die Gefahr, dafs bei unvorfichtiger Benutzung Anfleckungsftoffe von Kranken mit eiternden Ohren auf die fehr empfindlichen Augen übertragen werden, nicht ganz aus-gefchloffen ift.

Helle Unterfuchungszimmer Tollen in ähnlicher Weife, wie bei der medicinifchen

486.

Helles

Klinik, den Hörfaal entlaften; die darin vorgenommenen Unterfuchungen Tollen die- UnterfuChungs-jenige durch den Profeffor entweder ergänzen oder derfelben vorangehen, um den daran zu knüpfenden Vortrag vorzubereiten. Sie müffen die zur Aufteilung von Sehproben erforderliche Länge von wenigftens 6m erhalten und in ihrer Beleuchtung fo angeordnet werden, dafs mindeftens eine der kurzen Wände gutes Licht erhält, fo dafs bei Stellung auf die gröfste Entfernung die Schriftzeichen, Tafeln etc. in hellem Lichte erfcheinen. Lang geftreckte Zimmer mit Fenftern an der langen Wand find befonders vortheilhaft.

zimmer.

Die Beleuchtung von der Nordfeite her ift jeder anderen vorzuziehen, weil diefes Zimmer gewöhnlich gleichzeitig zu mikrofkopifchen Arbeiten benutzt wird.

Wird nach örtlichem Brauch den poliklinifchen Kranken auch die zur Heilung ihrer Leiden erforderliche Arznei in der Klinik verabfolgt, fo pflegt im Zufammen-hange mit den poliklinifchen Räumen noch ein Ordinations-Zimmer gefordert zu werden.

487.

Sonftige

Räume.

Die Wartezimmer für poliklinifche Kranke, die Sprechzimmer der Directoren und Bibliothek-Zimmer find hier wie in allen anderen Kliniken zu befchaffen.

Die Sammlungen an anatomifchen Präparaten und Nachbildungen in Wachs etc. können einen grofsen Umfang nicht annehmen. In vielen Fällen find eigene Zimmer für diefelben gar nicht vorhanden. Man ftellt die Sammlungsfchränke in den Unter-fuchungszimmern, in den Zimmern der Directoren oder fonft an geeigneter Stelle auf.

Die Anforderungen, welche an die Befchaffung von Räumlichkeiten zu wiffen-fchaftlichen Arbeiten der leitenden Aerzte und der Studirenden geftellt werden, find nicht an allen Univerfitäten diefelben. Es handelt fich dabei vornehmlich um mikro-fkopifche und um chemifche Arbeitszimmer.

2) K r a n k e n a b t h e i 1 u n g.

Die Anordnung der Krankenabtheilung richtet fich danach, ob die Ohren-Klinik als felbftändige Abtheilung einem befonderen Director unterftellt ift oder nur von einem befonderen Affiftenten unter Leitung eines gemeinfamen Directors verwaltet wird. In letzterem Falle ift eine abgefonderte Lage beider Krankenabtheilungen von einander nicht erforderlich; fondera die Zimmer werden, je nach Erfordernifs, mit Augen- oder Ohrenkranken belegt (Kiel).

Auf eine Lage der Zimmer nach Norden, die fich mit dem gedämpften Lichte rechtfertigen liefse, wird von den Augenärzten kein befonderer Werth gelegt, weil die meiften Augenkranken in ganz oder halb dunkeln Zimmern behandelt werden müffen, und die Nothwendigkeit, die Fenfter durch Vorhänge oder Läden zu dunkeln, ohnehin gegeben ift. Die an fich gefundere Südlage wird defshalb auch

488.

Kranken

zimmer.

ver

ifier als die befte angefehen.

Die Vereinigung vieler Kranken in einem Zimmer ift in Augen-Kliniken nicht rathfam. Selten wird der Umfang der ganzen Anftalt die Zahl von 60 Betten überfteigen, und da ift es erwünfcht, innerhalb diefer Grenze eine möglichft grofse Zahl Krankheitsformen vertreten zu haben. Die Natur der Sache bringt es mit fich, dafs in der Augen- und Ohren-Klinik zahlreiche Perfonen höherer Stände behandelt für welche Einzelzimmer I. Claffe und Zimmer II. Claffe zu je 2 Betten

von

werden,

vorhanden fein müffen. In den Zimmern III. Claffe bringt man je 6 bis höchftens

10 Betten unter.

4°9*

Augen-Klinik

żu

Freiburg.

490.

Augen- u. Ohren-Klinik

zu

Halle.

491.

Augen-Klinik

zu

Greifswald.

Für die Kranken befferer Stände werden zuweilen gemeinfchaftliche Speifefäle angeordnet; doch hat fich diefe Mafsregel nicht überall als vorteilhaft erwiefen; in Marburg wird der Speifefaal als folcher nicht benutzt.

3) Beifpiele.

Unter den beachtenswerthen Ausführungen neuerer Zeit ift die Augen-Klinik zu Freiburg (Fig. 309 343a) zu erwähnen. Der Bau ift in neuefter Zeit durch den in Art. 484 bereits erwähnten Anbau an den Flor- und Operations-Saal und die dem rechtsfeitigen Flügel hinzugefügten Arbeitsräume beträchtlich vergröfsert worden.

Der grofse Saal in der Mittelaxe dient zugleich zur Abhaltung der Poliklinik, zur Ausführung der Operationen und als Hörfaal. Daran fchliefsen fich in zweckmäfsiger Weife einerfeits die Zimmer für die Direction und das Wartezimmer der Poliklinik , andererfeits das Dunkelzimmer an. Ueber dem Erdge-fchofs befinden fich zwei ausfchliefslich für die Unterbringung der Kranken be-ftimmte Obergefchoffe.

Die Augen- und Ohren-Klinik zu Halle ³⁴⁴) ift in zwei gefon-derte Abtheilungen zerlegt, die von befonderen Directoren verwaltet werden, eine Obren-Klinik mit 15 und eine Augen-Klinik mit 45 Betten.

Die für Operationen und Lehrzwecke beftimmten Räume dienen beiden Abtheilungen gemeinfam und liegen defs-halb in der Mitte des Gebäudes an be

Fig. 369.

Erdgefchofs.

H i> r-una

Fire

Operations^

■Atig en 5j t egeJj

I    l im

Arhe11e -3.

4 Studenten

Zimmer

Assist.

010

Augen-Klinik der Univerfität zu Freiburg ³⁴³a). 1:500

10 987654321 0

Fig. 370.

Privat! iKr.

Wärter

D i r e cjlt o r

S3

20"»

UZ

UZ

A sis is t . lPriv.-Kr.

I. Obergefchofs.

Fig. 371.

Wärter

Kran

fonderem Treppenhaufe. Als Warteräume der poliklinifchen Kranken dienen vorzugsweife die weiträumigen Eingangshallen. Die Krankenräume liegen an abgefchloffenen Gängen in den Seitenflügeln.

Wohnu ng

[A-pKMel

O £331

des

EUE

(lWerBA

t e z 1 m.

H au sim e i s t e r s

M i kr 0 s k 0 p i r- 2

Erdgefchofs.

Augen-Klinik der Univerfität zu Greifswald ³⁴⁵).

Die Augen-Klinik zu Greifswald , deren Anlage wir in Fig- 370 u. 371 34 5) in den Grundriffen des Erdgefchoffes und I. Obergefchoffes mittheilen, ift gegenwärtig im Bau begriffen. Sie hat Raum für 40 Augenkranke, wovon 19 im I. Obergefchofs und 21 im II. Obergefchofs untergebracht find.

343a) Nach freundlichen Mittheilungen das Herrn Bezirks-Bauinfpectors Knoderer in Freiburg.

344)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 176.

345)    Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Land-Bauinfpectors Hofmann in Greifswald.

Ein gemeinfamer Speifefaal für diejenigen Kranken, welche Bett und Zimmer verlaffen dürfen, liegt im Erdgefchofs im Anfchlufs an die Wohnung des Hausmeifters und die im Kellergefchofs befindlichen Wirthfchaftsräume. Im Uebrigen nimmt das Erdgefchofs die Räume für Poliklinik und Unterrichtszwecke auf, einerfeits die Wartezimmer, andererfeits den geräumigen Hörfaal, der zugleich zum Abhalten der Poliklinik benutzt wird. Daneben ift ein lang geftrecktes Zimmer für mikrofkopifche Arbeiten und Augen-unterfuchungen im Tageslicht vorgefehen. Das Dunkelzimmer wird durch einen verhältnifsmäfsig kleinen, nifchenartigen Nebenraum des mikrofkopifchen Arbeitszimmers erfetzt.

In Budapeft nimmt die Augen-Klinik das Erdgefchofs und I. Obergefchofs des »medicinifchen Centralgebäudes« (fiehe auch Art. 418, S. 400) ein, das im Mittelpunkt einer gröfseren Baugruppe zwifchen der I. chirurgifchen und der II. inneren Klinik gelegen und kürzlich von Weber erbaut ift. Wir geben in Fig. 372 den Grundrifs des Erd-gefchoffes.

49²-

Augen-Klinik

Fig. 372.

zu

Budapeft.

Mikroskop

Professor

X.

N-

lAn g e n-■ spie gell

Prüflings

P oliklfnik

Daffelbe nimmt aufser einigen für allgemeine medicinifche Zwecke beftimmten Räumen in feiner nordöftlichen Hälfte den zum Unterricht in der Augenheilkunde und zur Unterfuchung der Augenkranken eingerichteten Theil der Klinik auf. Eine Erweiterung des Programmes der vorigen Beifpiele findet fich hier nur in dem Zimmer für Augen-Operations-Uebungen und Thier-Experimente, alfo in einem Zimmer, das ähnlichen Zwecken dient, wie der Raum für Operations-Uebungen an Leichen in der Anatomie oder chirurgifchen Klinik.

Die Abtheilung der Augenkranken liegt im I. Obergefchofs über den Lehr-und Arbeitsräumen für Augenheilkunde. Dort befindet fich auch ein Zimmer von 4,00 m Breite und 6,i6m Tiefe für Augen-Operationen, das durch ein Fenfter von 2,7 5 m Breite von Nordweften her beleuchtet wird.

Art eits z-. f. ä. Stud.

Assistent

Hö rs aal f. g ericlul. Med.

TVTVIIV Ia\I / \U/ \

1 ali 0 rat. BProfessor f. g e r i c putl. Me ä.

N/

Wanes.

Z. f. Augen-Operations-

Ueü

Vorz.

B ZUn t e o V’ Pförtner • ■ suclig. d. fl CBHautkrankenB

Augen-Klinik der Univerfität zu Budapeft. Erdgefchofs. — ^500 n. Gr

in Berlin ift die Augen-Klinik in der Gebäudegruppe der chirurgifchen Klinik enthalten, deren Grundriffe wir bereits auf der Tafel bei S. 418 u. in Fig. 348

493-

Augen-Klinik

zu

bis 351 (S. 419) mitgetheilt haben.

Berlin.

das Wartezimmer ein Unterfuchungszimmer mit Erkerausbau zur Gewinnung befonders heller Beleuchtung anfchliefst. Darauf folgt das Ordinations-Zimmer mit zwei kleinen Nebenräumen für Augenfpiegel und Perimeter, endlich zwei Zimmer des Directors.

Der Operations-Saal liegt im I. Obergefchofs ; er ift den chirurgifchen Operations-Sälen nachgebildet, hat jedoch nur zwei Sitzreihen, die in etwas überhöhtem Halbkreife angeordnet find. Ein Zimmer für wiflenfchaftliche, namentlich mikrofkopifche Arbeiten liegt über dem poliklinifchen Unterfuchungszimmer

Die Poliklinik liegt im Erdgefchofs, wofelbft fich an

und ift, wie diefes, mit einem hell beleuchteten Erker verfehen.

Literatur

über »Augen- und Ohren-Kliniken«.

Knapp, J. H. Ueber Krankenhäufer, befonders Augen-Kliniken. Heidelberg 1866.

Hesse. Ueber die Anlage von Central - Luftheizungen in dem landwirthfchaftlichen Inftitut und in der Augenklinik der Univerfität zu Königsberg. Mitth. d. Oftpreufs. Arch.- u. Ing.-Ver. 1876—78, S. 27. Das Centralgebäude der medicinifchen Facultät der K. Ung. Univerfität zu Budapeft. Budapeft 1872. Pflüger. Univerfitäts-Augenklinik in Bern etc. Bern 1887.

Augenklinik für die Univerfität Marburg. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 261.

Der Neubau der Augenklinik zu Greifswald. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 322.

Ferner :

Archiv für Augenheilkunde. Herausg. v. H. Knapp u. C. Schweigger. Wiesbaden. Erfcheint feit 1879. Archiv für Ohrenheilkunde. Im Verein mit A. Böttcher, A. Fick, C. Hasse etc. herausg. v. A. v. Tröltsch, A. Politzer u. H. Schwartze. Leipzig. Erfcheint feit 1864.

A. v. Graefe’s Archiv für Ophtalmologie. Herausg. von F. Arlt, F. C. Donders u. TH. Leber. Berlin. Erfcheint feit 1854.

Klinifche Monatsblätter f. Augenheilkunde. Herausg. von W. Zehender. Stuttgart. Erfcheint feit 1863. Monatsfchrift für Ohrenheilkunde etc. Herausg. von J. Gruber, N. Rüdinger, L. v. Schröter etc. Berlin. Erfcheint feit 1867.

e) Irren-Kliniken.

494.

Ge fchichtliches.

Aus den in Art. 311 (S. 332) angeführten Gründen gehört die Errichtung felbftändiger Irren- oder pfychiatrifchen Kliniken zu den grofsen Seltenheiten. Die-felben finden fich zur Zeit noch bei keiner der preufsifchen Univerfitäten; fondern man begnügt fich mit einer Abtheilung für Nervenkranke in der inneren Klinik und fucht im Uebrigen dadurch ein reicheres Unterrichts-Material zu gewinnen, dafs die den Univerfitäts-Städten benachbarten Landes-Irrenanftalten für diefen Zweck mit

495-

Irren-Klinik

ZU

Strafsburg.

496.

Kranken-

abtheilung.

ausgenutzt werden (Göttingen, Marburg, Halle etc.).

Ein den Anforderungen neuerer Wiffenfchaft entfprechender Unterricht läfft fich indeffen hiermit nicht erreichen, und der Zeitpunkt dürfte nicht mehr fern fein, die meiften Univerfitäten mit felbftändigen Kliniken für Geifteskranke verfehen werden. In Strafsburg hat man eine folche bereits bei der erften Anlage der klinifchen Gebäudegruppe ausgeführt (fiehe den Lageplan in Fig. 269, S. 335)1 *n Heidelberg befteht feit dem Sommer 1888 eine grofs angelegte Irren-Klinik; in Würzburg werden die Entwürfe für eine derartige Anfialt vorbereitet, und unter den preufsifchen Univerfitäten wird Halle bald diefem Beifpiele folgen.

Da ein ausreichendes Material an ausgeführten Gebäuden nicht zur Verfügung fteht, fo wollen wir uns auf Mittheilung der Grundriffe der Irren-Klinik zu Strafsburg befchränken. Auf der neben flehenden Tafel find die Grundriffe des Erd-gefchoffes und des Obergefchoffes ³⁴⁶) dargeftellt.

Eine Poliklinik, wie bei anderen Kliniken, ill hier felbltverftändlich nicht denkbar. Die Kranken werden einzeln in ein Wartezimmer geführt, das neben dem Aufnahmezimmer gelegen ift. Beide befinden

WO

fich möglichlt nahe dem Eingang im Erdgefchofs.

An Unterrichtsräumen ift nur ein Hörfaal gewöhnlicher Anordnung mit einigen Nebenräumen für Vorbereitung, elektrifche, chemifche und mikrofkopifche Arbeiten erforderlich. Alle diefe Räume haben wir bereits bei anderen Kliniken kennen gelernt; in Strafsburg nehmen fie den Mittelbau des Ober-gefchoffes ein. Im Anfchlufs an diefelben befindet fich das Sprechzimmer des Directors neblt \orzimmer.

von gewöhnlichen Irren-

Die Krankenabtheilungen unterfcheiden fich dadurch häufern (fiehe den vorhergehenden Halbband diefes »Handbuches« [Abfchn. 1, Kap..

(£v"t

f«

ÇJ»

r-Z.

J s o'

JL

TT

Tagraum

Bai

S p ül R

u all iqu J qzH J3 'S '

er*

Tagraum

C4

..

Éll

fSe

r-51

G- arten der Unruhig en

. i=î

Harten ierïïnrein-

"j

(Waclrabth.)

■•‘ij

-^2

ce

T a g r aum

ZD

zz

S c hl a f z .

zz

U P'

r?É

llillllC^iVvv^ihYfTlVfrfffr

'M

Ruhigen

Spiilk.

u. B an

S pułk.

u Bad.

i solir-Z.

uau'BiiicaßinaJixn uap • i(aqyM^⁸xiufaauji'p 'qiqy

S c h 1 a nf z.

lfe'§

■V

SS*

fi

iÂ

.•

/j

un i—

-BUBtoia-ąo

Al) t li. aer Ruin» en

Tr a u s n - A h t m .

ne

l3

nu.u

Jjfc

l'îllM

SM

Zu S. 450.

Chem

Zim.

f—

s-

Harten lerHalbruhig en

ird

rC

Schl

I §§) âj

P3

?&>

1agraum

Epileptische Frauen

ÎA

'WWnyihwl

Spiilk.

MH

SI

'>CHïây

fffP

KT,t,

E arten Ser

:l

Brauen - A h t h e i 1 u n g

Ś-T

«%

iSÏ

S--

MikroskrZ

Obergefchofs.

If

f#

p-.

o iu o a 11 a

Mann e r - A "b t li.

i|

II

4j

•#'

(f

V. h

n der H a 1 b ru h i n e m

ili¹*

l-\Xr

Bienst-Hof

i?| I

LT «

IFl ^

cd /]

um

B

JM

£1

'Z-itiosf

Z-ar [0 s p

■łf ind s

Tagraum

S ch 1

mm

Epi 1 eptische Männer

arte

fW

jfllfI

nNV

«f Av ^

u 3 utrp p[ ire fi iiiruuu p • qci q^Mua i^oTiuia a u/l p pipy

mm

Jsf ■

:W4j]

Q r g arten

■P

II

Erdgefchofs.

1:500

frr/,

VSO

Fïlf

fi

eV

.■vvAij

o-_.

H'l'l'l'l'l'l'l'lil

iii

Ruhig en

ira

jL%

A b tleilo»

Irren-Klinik der Univerfität zu Strafsburg.

Nach: Feftfchrift für die 58. Verfammlung deutfeher Naturforfcher und Aerzte. — Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Inftitute und die naturhiftorifchen Sammlungen der Stadt Strafsburg. S.

•6oi -n ioi

Tagraum

er

Ob erwarte

Bai

S p ÜTTT

3

’VAnT

G-arten 1er Unruhigen.

fl

t-ÿ”

pi

Tagraum

S c h 1 a t z.

Spulk.

u Bad.

J,”

J s olir-Z.

S c hfl 1 a f z .

fil

tsi

ijlF

LM

ctd

F=

I.

Unreinlichen

■I«

y)

(Wachab t.h.)

Xz

U Eki

lis

cd

jmc

cm

:?

KÂ

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Irren-Anftalten]), dafs fie, um reichhaltiges Unterrichts-Material zu liefern, möglichst viele Krankheitsformen, die einzelne aber nur in wenigen Beifpielen, aufzunehmen haben. Die einzelnen Gebäude der Irren-Anftalten werden in der Klinik durch kleinere Zimmergruppen vertreten. Jeder diefer Gruppen foil ein Erholungsraum im Freien zugetheilt werden, der möglichft, ohne eine andere Abtheilung zu berühren, von den Zimmern aus erreichbar fein mufs.

So hat die Strafsburger Klinik 5 Abtheilungen, und zwar für Unruhige, Halbruhige, Ruhige, Unreinliche und Epileptifche ; aufserdem eine Zweitheilung in die Männer- und Frauenabtheilung, deren jede einen gefonderten Flügel einnimmt. Im Ganzen finden in der Klinik 50 geifieskranke Frauen, 40 geiftes-kranke Männer, 20 epileptifche Frauen und 10 epileptifche Männer Unterkunft.

Literatur über »Irren-Kliniken«-.

FÜRSTNER. Ueber Irrenkliniken etc. Heidelberg 1885.

Jolly , F. Vorgefchichte und gegenwärtige Einrichtung der pfychiatrifchen Klinik in Strafsburg. Strafsburg 1887.

497.

Ueberficht.

498.

Charakteriftik.

D. Teehnifehe Laboratorien.

Von Dr. Eduard Schmitt.

Es wurde bereits in Art. 79 (S. 99) getagt, dafs man die Laboratorien als naturwiffenfchaftliche und technifche unterfcheiden könne. Die wichtigften Arten der naturwiffenfchaftlichen Inflitute find bereits in Kap. 3—7 eingehend be-fprochen worden ; einen Uebergang von diefen zu den rein technifchen Laboratorien bilden gewiffermafsen die elektro-technifchen Inflitute; defshalb wird auch zunächft von diefen die Rede fein und daran eine Befprechung der mechanifch-technifchen Laboratorien fich anfchliefsen.

Unter die technifchen Laboratorien würden auch die Heiz-Verfuchsftation zu München, die hydro-metrifche Verfuchsftation dafelbft und ähnliche Anftalten einzureihen fein ; indefs ift deren Beftehen, ungeachtet ihrer grofsen Wichtigkeit, fo vereinzelt, dafs diefelben eine weitere Berückfichtigung hier nicht finden werden.

12. Kapitel.

Elektro-technifche Inftitute.

Aehnlich wie die feither vorgeführten Zweiganftalten der Hochfchulen, haben die elektro-technifchen Inftitute dem Unterrichte und der wiffenfchaftlichen Forfchung auf dem Gebiete der Elektrotechnik zu dienen. Sie find die jüngften Anftalten diefer Art und wurden in den letzten Jahren an mehreren technifchen Hochfchulen Deutfch-lands, eben fo an jener zu Wien, errichtet; auch in einigen nicht deutfchen Staaten find elektro-technifche Inftitute entftanden. Selbft an einige höhere Gewerbefchulen und Fachfchulen gleichen Ranges, namentlich in Oefterreich-Ungarn, wurden kleinere elektro-technifche Laboratorien angefchloffen.

Mit den elektro-technifchen Inftituten der Hochfchulen verwandt find die elektro-technifchen Ver fu ch sa n fta 1 te n. Dies find öffentliche Laboratorien, in denen die von praktifch arbeitenden Elektrotechnikern u. A. verlangte Prüfung von elektrifchen Mafchinen und Beleuchtungsvorrichtungen, die Aichung von Mefs-Inflrumenten, fo wie auch die Unterfuchung anderweitiger Apparate und fonftiger einfchlägiger Gegenftände ausgeführt wird.

Hervorzuheben find die »Elektro-technifche Verfuchsanftalt« zu München (unter Uppenborn's Leitung und die »Verfuchsanftalt für Elektrotechnik des Technologifchen Gewerbemufeums« zu Wien (unter Schlenk's Leitung).

Bisweilen ift auch mit den dem Unterricht und der Forfchung dienenden elektro-technifchen Inftituten eine derartige öffentliche Verfuchsanftalt verbunden, wie dies z. B. in Paris der Fall ift.

Im vorliegenden Kapitel follen hauptfächlich die mit Hochfchulen verbundenen elektro-technifchen Inftitute und fonftige derartige Anftalten gleichen Ranges vor-

an

vorlefungen ;

Laboratorien ;

geführt werden ; nebenbei werden auch die elektro-technifchen Verfuchsanfhalten zu berückfichtigen fein. Hingegen bleiben jene kleineren Sonder-Laboratorien, wie fie in elektro-technifchen Fabriken und Gefchäften für beftimmte Zwecke vorhanden zu fein pflegen, von der Befprechung ausgefchloflen.

Elektro-technifche Inflitute zeigen in ihrer Anlage und Einrichtung nicht geringe Verwandtfchaft mit den phyflkalifchen Inftituten ; ein Theil des über letztere in Kap. 3 Gefagten kann auf erftere unmittelbar übertragen werden. Diefe Verwandtfchaft zeigt fleh fofort im Raumbedarf; für ein elektro-technifches Inftitut ift Räumen erforderlich :

1)    ein grofser Hörfaal mit zugehörigem Vorbereitungsraum;

2)    ein kleinerer Hörfaal für beftimmte und weniger ftark befuchte Sonder-

3)    Räume für die Sammlungen;

4)    mehrere gröfsere und kleinere Arbeitsräume für die Studirenden — Schüler-

5)    Privat-Laboratorien des Inftituts-Vorftandes und der Afftftenten;

6)    Raum für galvanifche Batterien und für Accumulatoren;

7)    Sprech- und Gefchäftszimmer des Vorftandes;

8)    Zimmer des Affiftenten;

9)    Mafchinenräume ;

10)    Werkftätten, beide letztere mit zugehörigen Materialienräumen;

11)    Räume für fonftige Vorräthe;

12)    Dienftwohnungen, und zwar für den Vorftand, den Affiftenten, den Mechaniker und den Diener.

In den bislang zur Ausführung gekommenen, bezw. eingerichteten elektro-technifchen Inftituten fehlen die Dienftwohnungen für den Vorftand, den Affiftenten etc. Es ift dies als ein Mangel zu bezeichnen, und aus den fchon bei den früher be-fprochenen Anftalten ähnlicher Art angeführten Gründen füllten folche Dienftwohnungen auch hier ftets vorhanden fein.

Um über den abfoluten Raumbedarf einer folchen Anftalt einige Anhaltspunkte zu bieten, fei hier noch das vom Vorftand des elektro-technifchen Inftituts an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt, Herrn Profeffor Dr. Kittier, unter Zugrundelegung einer Frequenz von 40 Praktikanten, für einen an der gedachten Hochfchule geplanten Neubau aufgeftellte Programm ³⁴⁷) mitgetheilt :    1) grofser Hörfaal für

150 Studirende = 120 üm ; 2) Vorbereitungsraum dazu ca. 30 'lm ; 3) kleiner Hörfaal ca. 60 cim ; 4) Sammlungsräume ca. 80 üm; 5) Schüler - Laboratorien für elektro-technifche Meffungen aller Art ca. 400 üm ; 6) Laboratorium für elektro-chemifche Arbeiten ca. 60 üm ; 7) Laboratorium zum alleinigen Gebrauch des Inftituts-Vorftandes und der Affiftenten 80 üm; 8) Raum für Accumulatoren 50 üm; 9) Privatzimmer des Vorftandes 45 qm; 10) Privatzimmer der Affiftenten 45 îm ; II) Mafchinenraum für a) 2 Gasmotoren 8X8 = 64 üm, ß) verfchiedene Dynamo-Mafchinen 12 X 8 = 96 üm und y) Materialien ca. 201m.

In einer elektro-technifchen Verfuchsanftalt fehlen in der Regel die dem Unterrichte dienenden Räumlichkeiten ; hingegen treten noch einige Gefchäftszimmer hinzu, in denen die fchriftlichen Arbeiten (Ausftellung von Certificaten, Gutachten, Brief-wechfel etc.) erledigt werden.

Bezüglich der Hörfäle kann ohne Weiteres auf das in Art. 100 u. 101 (S. 120 bis 126) über die Hörfäle der phyflkalifchen Inftitute Gefagte verwiefen werden. Die Ausrüftung des grofsen elektro-technifchen Hörfaales wird, fobald man von allen Sondereinrichtungen abfleht, die zur Elektricität und ihren Anwendungen in keiner

499-

Erfordernifle

soo.

Hörfäle.

Beziehung ftehen, diefelbe fein, wie diejenige der phyfikalifchen Säle gleicher Art. Es treten nur die von den Dynamo-Mafchinen und von der Accumulatoren-Batterie durch den Rheohaten zum Experimentir-Tifch geführten Kabelleitungen hinzu ; einfache Umfchalter vermitteln die Einfchaltung der verfchiedenen Leitungen, ohne dafs ein Abhellen der Mafchinen nothwendig wird.

5°I-

Schüler-

Laboratorien.

Die Zahl und Ausrüftung der Arbeitsräume für die Studirenden hängt haupt-fächlich von der Natur der darin vorzunehmenden Arbeiten und von der Zahl der

gleichzeitig arbeitenden Praktikanten ab. Es werden namentlich folgende Unter-fuchungen ausgeführt:

1)    Elektro-technifche Meffungen aller Art — Beftimmung von Potential-Differenzen und Stromftärken, fo wie von Widerhänden fefter und flüffiger Leiter, in Batterien etc., unter Anwendung elektro-metrifcher, elektro-magnetifcher und elektro-dynamifcher Mefs-Apparate ; Aichung wiffenfchaftlicher und technifcher Mefs-Apparate ;

2)    Unterfuchungen der elektrilchen Verhältniffe in Dynamo-Mafchinen, Transformatoren, Accumulatoren, Bogen- und Glühlichtlampen;

3)    Unterfuchungen an Kabelleitungen;

4)    Beftimmung der von Kraftmafchinen auf elektrifche Mafchinen übertragenen

Arbeit ;

5)    photometrifche Unterfuchungen an Bogen- und Glühlichtlampen;

6)    elektro-chemifche Arbeiten, hauptfächlich folche, die fich auf Elektrolyfe, Galvanoplaftik und Metallüberzüge beziehen;

7)    Aneignung der Fertigkeit in der Handhabung telegraphifcher und telepho-nifcher Apparate, bezw. Uebungen in praktifcher Telegraphie und Telephonie;

8)    Ausführung gröfserer und felbftändiger wiffenfchaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der Elektrotechnik durch vorgefchrittene Praktikanten.

In den Laboratorien der öffentlichen elektro-technifchen Verfuchsanftalten werden elektro-metrifche, elektro-magnetifche und elektro-dynamifche Mefs-Apparate (für Betriebszwecke, Bogen- und Glühlichtlampen, Accumulatoren etc.) geprüft und geeicht, die Dynamo-Mafchinen auf ihre Leiftungsfähigkeit und ihren Kraftverbrauch geprüft, Batterien, Accumulatoren, Beleuchtungs-Apparate etc. unterfücht etc.

raume

Bezüglich der Lage der Arbeitsräume im Gebäude ift zu bemerken, dafs die meiften derfelben, das Photometer-Zimmer allenfalls ausgenommen, vom Mafchinen-thunlichh weit, nicht unter 12 bis 15m davon, angeordnet werden fallen, damit die Dynamo-Mafchinen keine, bezw. möglichh geringe hörende Einfliiffe auf die Meffungen ausüben. Bezüglich der Abmeffungen und der Ausrüftung mögen folgende Anhaltspunkte dienen.

i) In den Räumen für elektrifche Meffungen finden an gröfseren Apparaten Aufhellung : Elektrometer, Galvanometer (Spiegel- und Zeiger-Galvanometer), Elektro-Dynamometer, Mefsbrücken und Rheohaten zur Behimmung von Widerhänden und Condenfatoren.

Von allen diefen Apparaten follen directe Sonnenhrahlen abgehalten werden, wefshalb man die betreffenden Räume am behen nach Norden legt. Diefe Lage

empfiehlt fich auch um Temperatur (bei Tag und bei Nacht) erforderlich ih; die fchon bei den phyfikalifchen Inhituten angegebenen Mittel, defshalb auch hier zur Anwendung kommen. Endlich find von diefen Räumen be-

deffentwillen, weil in den Meffungsräumen eine conhante

um

händige Wärmegrade zu erzielen, müffen

wegliche Eifentheile fern zu halten.

2) Der Raum zur Unterfuchung der Lampen oder Photometer-Raum ift mit der vollftändigen Einrichtung für Lichtmeffungen zu verfehen, wozu in erfter Reihe die Anordnung der Photometerbänke gehört. In Rückficht auf diefe mufs der Raum genügend, nicht unter 14 bis 15 m lang, vorgefehen werden; ift eine folche Länge nicht erreichbar, fo miiffen Winkel-Photometer zur Anwendung kommen.

Ein weiterer wichtiger Einrichtungsgegenftand des Photometer-Raumes ift ein Rheoftat mit möglichft vielen Abftufungen, mittels deffen man die Glühlampen auf beftimmte Lichtftärke zu bringen in der Lage ift. Ferner find an der Decke des Raumes Aufzugsvorrichtungen für die Bogenlampen anzubringen.

Wände und Decken des Photometer-Raumes find mit einem fchwarzen (nicht glänzenden) Anftrich zu verfehen ; an den Fenftern find Verdunkelungsvorrichtungen anzubringen , wozu fich Läden (Klapp- oder Schiebeläden) am beften eignen; auch letztere miiffen den fchwarzen Anftrich erhalten. In diefem Raume mufs ferner für eine gute Lüftungs-Einrichtung geforgt werden, damit Kerzen- und Petroleum-Lampen durch Zufuhr von frifcher Luft möglichft gleichmäfsig brennen; doch ift darauf zu achten, dafs ungeachtet der Frifchluft-Zuführung die Temperatur eine ftändige bleibe.

In den Mafchinenräumen, die man der Mafchinen-Fundamente wegen ftets im unterften (Sockel-) Gefchofs anzuordnen haben wird, finden Aufftellung:

1)    die zum Betriebe der Dynamo-Mafchinen erforderlichen Kraftmafchinen, die häufig Gasmotore find, und

2)    dynamo-elektrifche Mafchinen verfchiedener Gröfse und Einrichtung, mit den Antriebsmafchinen durch Riemenübertragung verbunden.

Ferner find in diefen Räumen Arbeitsmeffer für aufgenommene Arbeit, Tourenzähler, Tachometer, Ampère-Meter, Voltmeter, Regulir-Widerftände etc. nothwendig.

In Rückficht auf die in den Mafchinenräumen vorzunehmenden Arbeiten follen diefelben vollftändig hell fein ; Angefichts der grofsen darin fich entwickelnden Wärme dürfen fie nicht zu niedrig (nicht unter 4 m Höhe) und miiffen auch mit einer kräftigen Lüftungs-Einrichtung verfehen fein. Letztere mufs dann befonders wirkfam fein, wenn zum Betriebe der Dynamo-Mafchinen Gasmotore dienen, weil diefe die Luft in hohem Mafse verderben ; man ftellt defshalb in einem folchen Falle Motore und elektrifche Mafchinen am beften in getrennten Räumen auf.

Die Werkftätten find mit allen für Holz- und Metalldreherei, Schlofferei und Tifchlerei nöthigen Werkzeugen und Vorrichtungen auszurüften; vor Allem miiffen die erforderlichen Werk- und Drehbänke vorhanden und in guter Beleuchtung auf-geftellt fein.

Man lege die Werkftätten dem Mafchinenraume thunlichft nahe, jedenfalls in daffelbe Gefchofs ; alsdann läfft fich leicht von den Betriebsmafchinen eine 1 rans-miffion nach den Drehbänken etc. der Werkftätte führen.

502.

Mafchinen

raume.

5°3-

Werkftätten.

gröfsten Theile hervorgeht, wird für kleinere elektro-technifche Inftitute und für folche von mittlerer Gröfse eine Anlage, die im Wefentlichen blofs aus Sockel- und Erdgefchofs befteht, die geeignetfte fein ; in ein etwa vorhandenes Obergefchofs wird man einen oder den anderen Laboratoriums-Raum, in dem keine Feftpfeiler verlangt werden, legen, vor Allem aber die Dienftwohnungen des Vorftandes und der Affiftenten da-felbft anordnen können, werden im Sockelgefchofs untergebracht. Zu diefen Wohnungen mufs ein befon-derer Hauseingang und eine gefonderte Treppe führen.

Wie fchon aus den vorhergehenden Betrachtungen zum

ver-

Die Dienftwohnungen des Dieners, des Mechanikers etc.

5°4-

Gefammt-

anlage.

5°5-

Zwei kleinere elektro-techn. Inftitute.

S°6.

Elektro-techn.

Inftitut

zu

Hannover.

Bei ganz grofsen Anftalten der fraglichen Art, oder wenn der verfügbare Bauplatz befchränkt ift, wird man ftets eine mindeftens dreigefchofsige Anlage zu wählen und das Obergefchofs in ausgiebigerer Weife für Unterrichts- und Laboratoriumszwecke auszunutzen haben. Nicht nur einzelne Arbeitsräume, auch einen Theil der Sammlungen, den kleinen Hörfaal, das Sprech- und Gefchäftszimmer des Inftituts-Vorftandes, Vorrathsräume etc. wird man dafelbft unterbringen müffen; unter Umwänden kann man fogar veranlafft werden, den grofsen Hörfaal in das Obergefchofs zu legen. Die Wohnung des Vorftandes, wenn eine folche verlangt wird, ift alsdann im II. Obergefchofs anzuordnen.

Die derzeit beftehenden elektro-technifchen Inftitute find — mit einer einzigen Ausnahme — in Räumen untergebracht, welche urfprünglich für andere Zwecke be-ftimmt waren ; von einer baulichen Entwickelung auf dem Gebiete derartiger Inftituts-Anlagen kann defshalb z. Z. keine Rede fein. Immerhin können die nachfolgenden wenigen Beifpiele einige Anhaltspunkte für die gegen feitige Lage und Gruppirung der verfchiedenen Räume geben.

Das elektro-technifche Laboratorium der technifchen Hochfchule zu Braunfchweig ift im füdöftlichen Theile des Sockelgefchofses diefer Anftalt untergebracht.

Unter dem im Erdgefchofs an der füdöftlichen Ecke gelegenen phyfikalifchen Laboratorium (fiehe den Grundrifs in Fig. 57, S. 81) befindet fich das elektro-magnetifche Laboratorium; ferner gehören zum Inftitute die beiden Zimmer, welche im weltlichen Flügelbau unter den Sammlungsräumen für Phyfik und Geodäfie angeordnet find, fo wie auch die diefen beiden Zimmern (jenfeits des an diefelben ftofsenden Flurganges) gegenüber liegenden beiden Räume.

Das mit der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg verbundene elektro-technifche Inftitut ift im Sockel- und Erdgefchofs des bezüglichen Hauptgebäudes (fiehe den Grundrifs in Fig. 73, S. 95) gelegen; die Räume find blofs auf einen für die Dauer eines Semefters berechneten Curfus für Mafchinen-Ingenieure, welche nicht eine fpecielle Ausbildung in der Elektrotechnik beabfichtigen, bemeffen ³⁴⁸).

An der technifchen Hochfchule zu Hannover ift das elektro-technifche Inftitut in der nordweftlichen Ecke des Sockel- und Erdgefchofses ⁸⁴⁹) gelegen; es befteht im Ganzen aus 16 Räumen (Fig. 373 ³⁵°) mit etwa 400 Grundfläche.

Im öftlichften Raume, im Mafchinenraum, lieht ein achtpferdiger Deutzer Zwillings-Motor mit einer Tourenzahl von 140 bis 170; von der weltlichen Wand aus, ziemlich in der Mitte des Raumes, läuft ein gemauertes Fundament aus, auf welchem 4 mittels Spindeln in der Richtung der Treibriemen verfchiebbare Schlitten ruhen ; die letzteren tragen die Dynamo-Mafchinen, deren Antrieb von der oben an der Nordwand entlang laufenden Hauptwelle ftattfindet. Im Mafchinenraume hängen ferner 7 Bogenlampen ver-fchiedener Sylteme; weiters befinden fich dafelbft ein v. Hefner-Alteneck'fcher Arbeitsmefler, ein Tachograph, ein Tachometer, ein Tourenzähler, eine grofse, vom Motor aus zu betreibende Metalldrehbank, Schaltungspläne, Hilfstabellen für den Betrieb etc.

Weltlich vom Mafchinenraume befinden fich die wichtigeren Arbeitsräume. Im grofsen Uebungs-Laboratorium ift an der Oftwand der grofse Rheoftat angebracht ; an der Südwand find Apparaten-Schränke, Fachgeftelle und eine Batterie von 60 Accumulatoren aufgeftellt. Der daran ftofsende kleine Uebungsraum ift zum Verdunkeln eingerichtet und für Unterfuchungen mit Glühlampen beftimmt. Der daneben befindliche Photometer-Raum mit zwei rechtwinkelig zu einander geftellten Photometer-Bänken von je 6 m Länge enthält die vollftändige Einrichtung für Lichtmelfungen mit dem Bunfen’fchen Photometer und für die zugehörigen elektrifchen Melfungen etc. In dem an das Arbeitszimmer und das Laboratorium des Inftituts-Vorftandes grenzenden Zimmer werden ausschliefslich Spannung und Stromftärke der im Mafchinenraum erzeugten oder der im Photometer-Raum verbrauchten Ströme, fo wie auch die Widerftände gemeffen. Von den nördlich daran ftofsenden zwei kleineren Zimmern dient das eine für Ausführung von Wägungen,

3is) Siehe auch : Guttstadt, A. Die naturwiflenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886. S. 462. 3t9) Nahezu fymmetrifch gelegen zu den in Fig. 92 bis 94 (S. 136) dargeftellten Räumen des phyfikalifchen Inftitutes. 350) Nach: Elektrotechn. Zeitfchr. 1886, S. 390.

wm*

\L

- s to I

iY

cd Pl :cß

rf ? £

^ g

« * s

Wäg un-

g en

pi

enem.

Art).

Vor -[Hr äthe

Werkśjtauen

Hg. 373-

“f! ft

kanten

P-.

r«=!

té

od

S einstig. Pr a k t i -

KU

Unters.

von

G-liihlampen

1:250

en

i ati oratorium

o"

pTIR

11    12    13 H 15™

-H--I ■ I +~HH

Elektro-technifches Inftitut der technifchen Hochfchule zu Hannover ³⁵⁰).

8    9    10

M- !

h-H

M a s c li i n 8 n-

laut

5°7-

Elektro-techn.

Inftitut

zu

München.

das andere für chemilche Arbeiten. Zu erwähnen find noch die beiden füdlich vom Hauptgange gelegenen Arbeitszimmer für mit felbftändigen Unterfuchungen befchäftigte Praktikanten.

Der Hörfaal ift im Erdgefchofs angeordnet und mit 5 ² Sitzplätzen verfehen.

Für das elektro-technifche Inftitut der technischen Hochfchule zu München wurde in deren Hofraume nach den Angaben E. Voit's ein befonderer Bau ausgeführt, von dem unten Stehend in Fig. 374 u. 375 35x) die Grundriffe des Erd- und Obergefchoffes wiedergegeben find.

Fig- 374-

t r . M e s-

Raum

iZZZZi

CJD

Z i m hl e r

Profess 0 r

Assistent

Obergefchofs.

1:250

1    2    3    4-    5    6    7    8    9    10    11    12    13 U 15m

Fig- 375-

ff

V o r 1) e r -

71

li

ii

Pho-

togr.

==B

lalo

r a -Ij- t 0

TT

il

Erdgefchofs.

Elektro-technifches Inftitut der technifchen Hochfchule zu München ³⁶¹).

Die Raumvertheilung in diefen beiden Stockwerken geht aus den beiden Plänen hervor. Der im Erdgefchofs gelegene Hörfaal (Fig. 375) nimmt etwa 100 Zuhörer auf und ift mit einer Verdunkelungseinrichtung verfehen; am Experimentir-Tifch ift Gas- und Waffer-Zuleitung, neben der Tafel eine Strom-entnahmeftelle vorhanden. Das anftofsende Vorbereitungszimmer ift zugleich Werkftätte des Mechanikers ¹ und enthält aufser der zu diefem Zwecke nothwendigen Drehbank, Hobelbank etc. auch einen Abdampf-fchrank. Die Laboratoriums-Räume diefes Stockwerkes find hauptfächlich für Anfänger beftimmt; auf Wand-Confolen find Spiegel-Galvanometer aufgeftellt ; an jedem Arbeitsplätze ift es möglich, Strom- und Spannungsmeffungen an den im Mafchinenraum aufgeftellten Mafchinen vorzunehmen.

In den über dem Hörfaal gelegenen beiden Arbeitsräumen für elektrifche Meffungen (Fig. 374) wurden bewegliche Eifenmaffen thunlichft vermieden ; das kleinere Zimmer, fo wie auch der angrenzende, zu photometrifchen Meffungen dienende Raum find mit Verdunkelungseinrichtungen verfehen. Im Photometer-Raum ift zur Meffung an Bogenlampen längs der beiden Aufsenmauern eine grofse, aus zwei unter rechtem Winkel an einander ftofsenden Schenkeln (wovon der eine 18, der andere 4 m lang ift) gebildete Photometer-Bank angebracht; bei den bezüglichen Unterfuchungen befindet fich die Bogenlampe im kleineren Zimmer für elektrifche Meffungen, und ihr Licht gelangt nur durch eine kleine Maueröffnung in den Photometer-Raum. An der nach innen zugewendeten Stirnwand diefes Raumes ift eine kleinere photometrifche Bank, zum Unterfuchen der Glühlichtlampen, aufgeftellt.

Der Photometer-Raum dient auch zu Prüfungen an optifchen Inftrumenten ³⁵²) ; zu diefem Ende find Inftrumente zur Prüfung optifchen Glafes, zur Beftimmung des Brechungs- und Zerftreuungs-Coefficienten deffelben, ferner zum Meffen der Dicken und der Halbmeffer der Linfen, fo wie der Brennweiten der letzteren für die einzelnen Farben, endlich zum Ermitteln der verfchiedenen Fehler der von Linfen erzeugten Bilder vorhanden ; auch kann unterfucht werden, ob eine Fläche eben und eine Platte planparallel ift, ob ein Prisma die verlangten Winkel befitzt etc.

Im Sockelgefchofs befinden fich unter dem Hörfaal und den Laboratorien Räume für Beobachtungen. Neben der Treppe und derfelben gegenüber find die für die Niedruck-Dampfheizung erforderlichen Gelaffe , einfchl. Kohlenkeller, gelegen ; unter dem Sammlungsraum find ferner 2 Zimmer für Meffungen bei conftanter Temperatur und gegen die Stirnwand zu ein Raum für Accumulatoren untergebracht.

Zu diefem Inflitutsbau gehört ferner ein nahe gelegenes Mafchinenhaus, welches an das Laboratorium für theoretifche Mafchinenlehre angebaut ift; hierdurch ift es möglich geworden, die fchon vorhandene Keffelanlage und Dampfmafchine zum Betriebe der Dynamo-Mafchinen zu verwenden. Im Mafchinenhaufe befindet fich ein Fundament mit eingefetzten I-Trägern, welch letztere die verfchiebbaren Auflager der Dynamo-Mafchinen tragen ; aufserdem find ein Generalumfchalter und ein grofser Rheoftat vorhanden ; in Ausficht genommen ift die Aufftellung eines Gasmotors von 8 Pferdeftärken. Vom Mafchinenhaufe führen 4 getrennte Doppelleitungen in das Inftitut; die eine bildet die Betriebsleitung, die anderen find Mefsleitungen.

Das elektro-technifche Inftitut der technifchen Hochfchule zu Wien ift in einem an das Hauptgebäude der letzteren anftofsenden, viergefchofsigen Privathaufe, allerdings in räumlich unzureichender Weife, untergebracht (Fig. 376 bis 378 ³⁵³).

An das beftehende Gebäude wurde an der Nordfeite, auf dem anftofsenden Gartengrunde, das Mafchinenhaus (Fig. 378) angebaut ; es enthält einen achtpferdigen Otto'fchen Gasmotor (Syftem Langen &= Wolf ) , der mittels eines das Mafchinenhaus quer durchziehenden Vorgeleges den Antrieb der Dynamo-Mafchinen bewirkt; der Unterbau der letzteren läuft parallel zur Transmiffionswelle, und die Mafchinen find theils fett, theils auf Schlitten verfchiebbar montirt. An der Südwand des Mafchinenraumes find Strom- und Spannungsmeffer, ein Schaltbrett, ein Kurbel-Rheoftat, ein Ampère-Meter und zwei Voltmeter angebracht ; aufserdem find im fraglichen Raume noch zwei Brems-Dynamometer, ein 1 achometer und ein Tourenzähler vorhanden. Der an das Mafchinenhaus grenzende Garten wird bei gewiflen experimentellen Arbeiten gleichfalls benutzt, namentlich wenn es fich um Aufflellungen handelt, welche im In-flituts-Gebäude wegen räumlicher Befchränkung oder wegen magnetifcher Störungen nicht möglich find.

Aus dem Mafchinenhaufe führt eine Treppe in die im I. Obergefchofs gelegenen 2 Mefszimmer. Das gröfsere (nördliche) derfelben enthält den Hauptumfchalter, ein Elektro - Dynamometer (auf einer Confole), ein Univerfal-Galvanometer, einen Umfchalter, einen Stromunterbrecher, einen Drahtfiebwiderftand, zwei Torfions-Galvanometer, einen aus Kupferftäben beftehenden Abzweigungswiderfland, zwei Drahtfieb-Rheoftate und einen Voltmeter ; im kleineren Mefszimmer befinden fich ein Elektromotor von Kriztk, eine montirte Flachdecklampe von Siemens 6° Halske mit dem entfprechenden Zufatzwiderftand und einige andere Unterfuchungsgegenftände und Hilfsgeräthfchaften. Der im Vorderhaufe gelegene Hörfaal befitzt 48 Sitzplätze ; an der Oftwand befindet fich die Tafel, ein Strom-Regulator mit Kurbel und ein elektrifches Zeigerwerk.

Aus dem zum Hörfaale gehörigen Vorbereitungsraume führt eine eiferne V endeltreppe in das

S°8-

Elektro-techn.

Inftitut

zu

Wien.

352) Dr. A. Steinheil, der Befitzer des optifch-aftronomifchen Inftitutes technifchen Hochfchule zu München zur Begründung einer optifchen Prüfungsanftalt die Summe

von

C. A. Steinheil Söhne zu München hat der von 10000 Mark überwiefen.

5°9-

Elektro-techn,

Laboratorium

zu

Paris.

II. Obergefchofs (Fig. 377), und zwar zunächft in das Bücherzimmer ; an diefes Holsen Arbeitszimmer und Laboratorium des Inflituts-Vorflandes. Neben dem Arbeitszimmer des Affiftenten befindet fich ein Raum für die Sammlung von Wandtafeln etc., welche in den Vorlefungen benutzt werden.

Im III. Obergefchofs (Fig. 376) liegt nach vorn ein weiteres Uebungs-Laboratorium, welches Galvanometer aller Art, Widerftands-Scalen, Mefsbrücken, Con-denfatoren

Fig. 376.

bungs-

ïï 8 -

Ir

s-

p-

s--

S--

tailis

1:250

Hör s a a. 1

ii

ii

ii

C 0 n -s tructeur

^Batterie!

III. Obergefchofs.

Fig- 377-

|B ii c 11 e t z

II. Obergefchofs.'

V or"b er

r\

W anltafeln

Assi stent

li

Fig. 378.

Mess

z i m jn e r

Elektrometer, induftrielle Mefs-Inftrumente, eine Stand-Batterie, Accumu-latoren, Thermo-Säulen, Fun-ken-Inductoren, Magnetifi-rungs-Spiralen, Stative etc. enthält ; ein Theil diefer Apparate nebfl einer kleinen Dynamo-Mafchine befindet fich im anflofsenden, nach der Strafse zu gelegenen Zimmer. Diefes Laboratorium kann verdunkelt werden und wird auch als Photometer-Raum benutzt. Das dritte, dem Hof zugewendete Laboratoriums-Zimmer ift für Chemikalien, galvanifche Elemente etc. beftimmt. Im Hofflügel wurden das Arbeitszimmer des Conftructeurs und ein Raum mit Magnetmafchi-nen etc. untergebracht.

M a s chin

ii

enlius ■

'■BeeLMI

G- aiten

I. Obergefchofs.

Elektro-technifches Inftitut der technifchen Hochfchule zu Wien ³⁵³).

Für das in Paris-Grenelle (place Saint-Charles) beftehende Laboratoire central d'électricité, welches z. Z. ziemlich nothdürftig in proviforifchen Räumen untergebracht ift, hat Dubreuil den durch Fig. 379 bis 381 ³⁵⁴) wiedergegebenen Entwurf für einen Neubau umgearbeitet, der indefs nicht zur Ausführung gelangt ift.

Wie aus den neben flehenden Grundrißen hervorgeht, follte der Bau ein Sockel-, Erd- und Obergefchofs und über dem mittleren Theile noch ein II. Obergefchofs erhalten ; die geplante Raumvertheilung ift aus Fig. 379 bis 381 zu erfehen. In den Arbeitsräumen follten elektrifche Mafchinen, Bogen- und Glühlichtlampen, Batterien, Leitungsmaterialien etc. geprüft, follten elektrifche Mefsinftrumente unterfucht und

'Ti ysiXi.l.

Chem

I al) o : a t o r ium

Fig. 379-

Sitzung s -j ! Z.    ■

; j Sitzung s-

ii z.

II. Obergefchofs.

v Grfug'b.

W0 Jinuiin g aięjs D i r e dit 0rs

Fig. 380.

I. Obergefchofs.

Haz

Werkst, j

I iu-u.

O O

Auslieferung s

O O Saal

Ar0

Verrathe

Dynamo s JaBjifiiiistlii! etc.

Xv

O a.

il

cumulât r n, 3 atterie t c .

Fig. 381.

Erdgefchofs.

AZ

Lai) orat 0 r itm

! |C ommis

si ons-

ii

H ii r s a a 1

¹

C ojnmis

J)

ii

G- e -Z im-

F>

40987654321 0

îrsoo

10

15

20m

Dubreuiïs Entwurf für das Laboratoire central d’électricité zu Paris ³⁵⁴).

geaicht und es follte praktifchen Elektrikern und Erfindern die weit gehendfte Auskunft ertheilt werden. Der Saal für Bibliothek und Sammlung follte alle wichtigeren Schriften, Apparate, Geräthe etc. aufnehmen, deren der Elektriker zu feiner Belehrung und Orientirung bedarf. Behufs weiterer Verbreitung der Kenntniffe auf dem Gebiete der angewandten Elektricität follten im grofsen Hörfaal des Erdgefchofles

46 2

fowohl, als auch in den beiden kleineren, als Sitzungszimmer bezeichneten Räumen des Obergefchoffes von Fachmännern einfchlägige Vorträge, Befprechungen etc. gehalten werden.

Für den Bau war zunächft ein Koftenbetrag von 260000 Mark (=325000 Francs) in Ausficht genommen; doch würde noch ein weiterer Mehrbetrag von mindeftens 120000 Mark (= 150000 Francs) erforderlich gewefen fein.

510.

Elektro-techn.

zu

München.

Die elektrifche Verfuchs-Station zu München, unter Uppenborn''s Leitung, ift in verfuchs-station einem Gebäude untergebracht, welches urfprünglich der ftädtifchen Wafferverforgung als Brunnenhaus gedient hat.

Diefes Haus war mit einem Paar durch ein rückfchlächtiges Wafferrad mit Couliffen-Einlauf angetriebener Pumpen ausgeftattet ; das Wafferrad wurde fammt den Pumpen entfernt und als Motor eine yonval-Tourbine mit 2 Schaufelkränzen eingefetzt; letztere überträgt die Arbeit zunächft auf eine wagrechte Transmiffions-Welle (mit 250 Umdrehungen in der Minute), und von diefer werden 2 Vorgelege in Bewegung gefetzt, zwifchen welche und die zu unterfuchende Dynamo - Mafchine ein Dynamometer ein-gefchaltet werden kann. Der Mafchinenraum nimmt das ganze unterfte (Sockelgefchofs) des fraglichen Gebäudes ein; Erd- und Obergefchofs enthalten je 6, bezw. 5 Räume. Der gröfste Theil der Erdgefchofs-räume ift für photometrifche Meffungen eingerichtet; im Obergefchofs find, aufser einer Dienerwohnung, die elektrifchen Mefs-Inftrumente, fo wie die verfchiedenen dazu gehörigen Apparate untergebracht ; durch diefe Anordnung foil erreicht werden, dafs die im Sockel-Gefchofs befindlichen Dynamo-Mafchinen möglichft geringe hörende Einflüffe auf die Meffungen ausüben. Drei Grundriffe und ein lothrechter Schnitt diefes Gebäudes find in der unten genannten Quelle ²) zu finden ³).

Literatur

über »Elektro-technifche Inftitute«.

Die Elektrotechnifche Verfuchsftation München. Bayer. Ind.- u. Gewbbl., Vierteljahresfchrift 1885, S. 99. Elektro-technifche Bibliothek. Heft 33 : Die Laboratorien der Elektro-Technik und deren neuere Hilfsapparate. Von A. Neumayer. Wien 1886.

Kohlrausch, W. Das elektrotechnifche Inftitut der Königlichen Technifchen Hochfchule zu Hannover. Elektrotechn. Zeitfchr. 1886, S. 390.

Peukert , W. Das elektrotechnifche Inftitut der k. k. technifchen Hochfchule in Wien. Zeitfchr. f.

Elektrotechnik 1886, S. 297. Centralbl. f. Elektrotechnik 1886, S. 559.

Mariette, E. Un laboratoire central d'électricité à Paris. Semaine des con fi., Bd. 11, S. 375.

13. Kapitel.

Meehanifch-technifche Laboratorien.

Ueber Entftehung und Aufgabe von Prüfungsanftalten und Verfuchs-Stationen für Baumaterialien ift bereits im Theil I, Band 1, erfte Hälfte diefes »Handbuches«

5¹¹-

Entftehung

und    _

für Deutfchland die

Aufgabe. (Art. 3 u. 4, S. 56 bis 58) eingehend die Rede gewefen.

Den dort bereits angeführten Anftalten diefer Art find noch hinzuzufügen :

1884 gegründete Material-Prüfungsanftalt an der technifchen Hochfchule zu Stuttgart (unter hach s

Leitung), das mechanifch-technologifche Laboratorium am Leitung) und die Material-Priifungswerkftätten von Bagge/en zu Hamburg; für Oefterreich-L ngarn das mechanifch-technifche Laboratorium an der technifchen Hochfchule zu Wien (unter jfenny s Leitung),

Polytechnikum zu Dresden (unter Hartifis

die 1888 eröffnete Prüfungsanftalt für Baumaterial am k. k. Gewerbemufeum zu Wien; das mechanifch-technifche Laboratorium an der deutfehen technifchen Hochfchule zu Prag (unter Gollner's Leitung) und das mechanifch-technifche Laboratorium an der technifchen Hochfchule zu Budapeft (unter Nagy s Leitung^,

für die Schweiz die Ende 1880 als eidgenöffifches Inftitut gegründete Anftalt am fchweizerifchen Polytechnikum zu Zürich (unter v. Tetmajer’s Leitung); für Rufsland das 1853

zur Prüfung von Materialien

Unwin errichtete Engineering Laboratory zu Cooper’s Hill (unter Hearfońs Leitung), das mit dem Mafon Science College verbundene, 1882 errichtete Engineering Laboratory zu Birmingham (unter Smith's Leitung), das mit dem Univerftty College verbundene, 1883 von Hele Shaw errichtete Engineering Laboratory zu Briftol (unter Ryan’s Leitung), das mit dem City and Guilds of London Central Inftitute verbundene, 1884 errichtete Engineering Laboratory zu London (unter Unwin’s Leitung) und das York-fhire College Engineering Laboratory zu Leeds, 1886 eröffnet (unter Barr's Leitung); für die Vereinigten Staaten das mit dem Stevens Inßitute of I'echnology vereinigte, 1876 von Thurfton errichtete Mechanical laboratory zu Hoboken, New-Jerfey (unter Denton’s Leitung), die mit dem Ma[fachufetts Inßitute of Technology vereinigten, 1883 errichteten Laboratories of Applied Mechanics and Mechanical Engineering zu Bo ft on (unter Lanza’s Leitung), das mit dem Sibley College der Cornell Univerftty einigte Mechanical Laboratory (unter der Leitung Thurßon's) zu Ithaca, das mit der Univerftty of Mitinefota vereinigte, 1883 errichtete Teßing Laboratory zu Minneapolis (unter Pike’s Leitung) und das mit der Wafhington Univerftty vereinigte Laboratory of Applied Mechanics and Dynamic Engineering zu St. Louis (unter Woodward’s Leitung); ferner für Auftralien die mit den Univerfitäten zu Sydney und Melbourne vereinigten Ettgineering Laboratories (unter bezw. Warren’s und Kernot's Leitung).

errichtete mechanifche Laboratorium des Wegebau-Inftitutes zu St. Petersburg (unter Belelubskÿs Leitung); für England das mit dem Univerftty College verbundene, 1878 errichtete Engineering Laboratory zu London (unter Kennedy's Leitung), das mit dem Royal Indian Engineering College verbundene, von

ver-

Im Wefentlichen haben die Prüfungsanftalten die Unterfuchung der ihnen ein-gefandten Bauftofife und anderer Conftructions-Materialien, felbft gröfserer Conhruc-tionstheile, gegen entfprechende Entfchädigung auszuführen. Unter Umftänden find mit diefen Anftalten Verfuchs-Stationen zu verbinden, in denen im allgemein wiffen-fchaftlichen und öffentlichen Intereffe durch ausgedehnte und fachgemäfse Verfuche feftgeftellt wird, welche Anfprüche an die Materialien für beftimmte Leiftungen ge-ftellt werden können ; fie haben, mit anderen Worten, die auf die Conftruction und fonftige Verwendung bezüglichen Eigenfchaften der Bauftofife und anderer Materialien wiffenfchaftlich zu erforfchen. Derartige vollftändige Anftalten haben fonach fowohl der Praxis, als auch der wiffenfchaftlichen Forfchung zu dienen.

Die in einer folchen Anhalt vorzunehmenden Arbeiten — Prüfungen und Ver-

fuche — find zum gröfsten Theile mechanifch-technifcher. Natur, wefshalb im Vorliegenden die Bezeichnung »mechanifch-technifche Laboratorien« den fonftigen Namen derartiger Inftitute ⁴) vorgezogen worden ift. Allerdings wird eine folche Anhalt ein kleines chemifches Laboratorium wohl niemals entbehren können ; allein darin werden nur fehr häufig fich wiederholende und einfache chemifche Unterfuchungen vorgenommen. Umfangreichere und fchwierigere chemifche Analyfen werden den gröfseren chemifchen Laboratorien, den chemifchen Verfuchs-Stationen etc. zuzuweifen fein.

an.

Die Errichtung von mechanifch-technifchen Laboratorien gehört, wie an der Eingangs angezogenen Stelle gleichfalls angedeutet worden ih, der allerneuehen Zeit Früher wurden Unterfuchungen der in Rede behenden Art entweder nur in kleinem Mafshabe oder in phyfikalifchen Laboratorien, wenn in gröfserem Mafs-habe, nur zu befonderen Zwecken zeitweife angehellt; die erhe Anhalt diefer Art

in ihrer heutigen Bedeutung ih das von Leben gerufene Laboratorium, welches mit der dortigen technifchen Hochfchule

Baufchinger 1871—72 in München in das

ver-

bunden ih.

liât

Daffelbe ift urfprünglich vorzugsweife zur

Förderung der Unterrichtszwecke errichtet worden aber auch die Prüfung von Materialien für Behörden und Private übernommen und im Laufe der Jahre fchon eine grofse Zahl von wiffenfchaftlichen Unterfuchungen ausgeführt.

512.

Erforderniffe.

Allerdings find Inftitute ähnlicher Art vorausgegangen Petersburg und die grofse Londoner Prüfungsanftalt von Kirkaldy, ferner verfchiedene Feftigkeitsunter-fuchungen in gröfseren und kleineren Etabliffements Deutfchlands und des Auslandes; allein alle diefe Vorgänger haben immer oder doch wenigftens hauptfächlich nur den Zweck verfolgt, für beftimmte einzelne Individuen von Materialien die betreffenden Coefficienten zu fuchen, welche für gewiffe praktifche Anwendungen unmittelbar erforderlich waren.

Die Bauftoffe und fonftigen Materialien, deren Prüfung vorzunehmen ift und mit denen Verfuche angeftellt werden follen, find ziemlich zahlreich und verschiedenartig; allein auch der Umfang diefer Prüfungen und Verfuche, eben fo die Reihe der zu unterfuchenden phyfikalifchen Eigenfchaften jener Stoffe ift keine geringe. Daher kommt es, dafs ein mechanifch-technifches Laboratorium, welches für alle oder doch die allermeisten an daffelbe herantretenden Aufgaben ausgerüstet fein foil, mit einer grofsen Zahl äufserft mannigfaltiger mechanifcher und anderweitiger Vorrichtungen ausgeftattet werden mufs.

Die wichtigeren Vorrichtungen, welche in einem folchen Laboratorium erforderlich find, find etwa

fo das eben erwähnte Laboratorium in

die folgenden :

der Härte und der Zähigkeit der

1)    Vorrichtungen zur Beftimmung des fpecififchen Gewichtes verfchiedenen Materialien ;

2)    Vorrichtungen zur Unterfuchung von natürlichen und künftlichen Baufteinen, fo wie von Terra-cotten und Mauerklötzen auf Druck- und Scherfeftigkeit ;

3)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Cohäfions-Befchaffenheit, der Wafferaufnahme (Porofität), der Wetter- und Froftbeftändigkeit von natürlichen und künftlichen Baufteinen;

4)    Vorrichtungen zur Prüfung der Mittel zur Haltbarmachung (Confervirung) der natürlichen und künftlichen Baufteine;

5)    Vorrichtungen zur Prüfung der Pflafterfteine und des Schottermaterials auf Druckfeftigkeit, Abnutzbarkeit, Wetter- und Froftbeftändigkeit;

6)    Vorrichtungen zur

7)    Vorrichtungen zur

8)    Vorrichtungen zur

9)    Vorrichtungen zur fität), Wetter- und Froftbeftändigkeit;

10)    Vorrichtungen zu Ermittelung der Adhäfions-Feftigkeit der Mörtel;

11)    Vorrichtungen zur Beftimmung der Ausgiebigkeit verfchiedener Kalke und Cemente bei der Mörtelbereitung ;

12)    Vorrichtungen zur

13)    Vorrichtungen zur Waffererhärtung ;

14)    Vorrichtungen zur

Prüfung der Pflafterfteine auf Politurfähigkeit (Glattwerden) ;

Unterfuchung der Gefteine auf ihre Bohr-, bezw. Gewinnungsfeftigkeit ; Unterfuchung der Mörtel auf Zug-, Druck- und Scherfeftigkeit;

Prüfung der Mörtel auf ihre Cohäfions-Befchaffenheit, Wafferaufnahme (Poro-

Unterfuchung der Abbindungsverhältniffe der hydraulifchen Bindemittel; Unterfuchung der Volumbeftändigkeit hydraulifcher Bindemittel bei Luft- und

Prüfung der hydraulifchen Bindemittel auf ihren Widerftand gegen Ab

nutzbarkeit ;

die Feinheit der Mahlung des Cementes zu prüfen;

Unterfuchung der Hölzer auf Zug-, Druck-, Biegungs- und Scherfeftigkeit; Ermittelung der abfoluten Feuchtigkeit der Hölzer;

15)    Siebvorrichtungen, um

16)    Vorrichtungen zur

17)    Vorrichtungen zur

18)    Vorrichtungen, zur Unterfuchung von Rundftäben, Flachftäben, Blechen, Façoneifen, Walzeifen, Mafchinen- und fonftigen eifernen Conftructionstheilen auf Zug-, Druck-, Biegungs-, Torfions- und Scher

feftigkeit ;

denfelben Materialien auf bleibende Durch-

19) Vorrichtungen zur Vornahme von Biegeproben an biegung (Elafticität) und Biegungsfähigkeit (über die Elafticitätsgrenze hinaus) ;

Prüfung der Wellbleche, Buckelplatten u. dergl. auf ihre Widerftands-

20) Vorrichtungen zur

fähigkeit ;

21)    Vorrichtungen zur Ausführung von Verwindungs- und Abbiegeproben an Drähten;

22)    Vorrichtungen zur

23)    Vorrichtungen zur

24)    Vorrichtungen,

anderen Eifenfabrikaten vornehmen zu können;

Ermittelung der Abnutzung von Eifenbahnfchienen ;

um

Prüfung der Zugfeftigkeit von Kraftnietungen; Schlag-, Dehnungs-, Schmiede- und Lochproben an

Flacheifen, Blechen und

25) Vorrichtungen zur Prüfung von Kupfer, Bronze und anderen Metallen;

26)    Vorrichtungen zur Prüfung von Rohren auf inneren und äufseren Druck;

27)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Dachpappen auf Zugfeftigkeit und Dehnbarkeit;

28)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Biegungsfeftigkeit des Glafes;

29)    Vorrichtungen zur Ausführung von Feftigkeitsverfuchen mit Riemen ;

30)    Vorrichtungen zur Prüfung des Papieres;

31)    bewegte Mafchinen zur Anftellung von Dauerverfuchen.

Nicht jede diefer Vorrichtungen erfordert einen befonderen Raum; ja es laffen fich mit einer und derfelben Mafchine Feftigkeits- und andere Unterfuchungen an ganz verfchiedenen Materialien vornehmen. Wenn nun auch hierdurch die Zahl der nothwendigen Räumlichkeiten im Vergleich zur Verfchiedenartigkeit der darin anzuftellenden Prüfungen und Verfuche eine verhältnifsmäfsig geringe wird, fo find deren in gröfseren mechanifch-technifchen Laboratorien immer mehrere erforderlich.

Aufser diefer Gruppe von Räumen, welche zur Vornahme der Prüfungen und Verfuche dienen, ift eine zweite Gruppe von Localitäten nothwendig, die man als Werkftätte zu bezeichnen pflegt und in denen vorzugsweife die Probeftücke für die Prüfungen und Verfuche entfprechend vorbereitet werden; auch die Vorrichtungen zum Herftellen von Schliffen für mikrofkopifche Unterfuchungen haben darin Platz zu finden.

Des Weiteren dürfen Gefchäfts- oder Bureau-Räume nicht fehlen, in denen die fchriftlichen Arbeiten (Correfpondenz, Ausftellung der Zeugniffe etc.) erledigt werden und wo fleh auch der Verkehr mit dem Publicum vollzieht; für letzteren Zweck wird fleh ein befonderes Sprechzimmer für den Laboratoriums-Vorftand empfehlen.

Regiftratur und Bibliothek werden fleh in der Regel in diefen Gefchäftsräumen unterbringen laffen; doch kann unter Umftänden auch hierfür ein befonderer Raum nothwendig werden.

Erwiinfcht iff; ferner ein Sammlungsraum, in welchem Probeftücke, die von den unterfuchten Materialien zurückbehalten werden, aufgeftellt werden, um fpäter Vergleiche anftellen zu können; neben den Probeftücken werden auch die zugehörigen Angaben über die Herkunft etc. und die Ergebniffe der vorgenommenen Prüfung aufbewahrt.

Endlich wird, wie dies fchon angedeutet worden ift, ein kleines chemifches Laboratorium fleh nicht umgehen laffen, in welchem die am häufigften vorkommenden Analyfen (Cement- und Eifen-Analyfen) vorzunehmen find.

Ein befonderer Raum zur vorübergehenden Aufbewahrung der zur Prüfung eingefandten Probeftücke wird nur in verhältnifsmäfsig feltenen Fällen nothwendig werden; jedenfalls braucht er nur klein zu fein. Bei richtigem Betrieb einer- derartigen Anftalt follen fleh die zu prüfenden Materialien niemals fo anhäufen, dafs ffe nicht anderwärts untergebracht werden könnten.

Es wird auf die Dauer nicht ausbleiben können, dafs man in jedem mechanifch-technifchen Laboratorium eine, felbft mehrere Dienftwohnungen vorfleht. Die Natur gewiffer Verfuche (z. B. der Dauerverfuche) kann zeitweife die fortwährende An-wefenheit des Vorftandes oder feines Afiiftenten erheifchen; eben fo wird eine Dienerwohnung im höchften Grade erwünfeht fein.

fein.

an

Gute Beleuchtung ift für alle Laboratoriums-Räume Hauptbedingung ; doch mufs diefelbe in den Räumen, wo die wichtigeren Feftigkeitsmafchinen aufgeftellt find, und in den zur Vornahme der Dauerverfuche dienenden eine befonders vorzügliche Da nun für diefe Säle meift eine beträchtliche Tiefe erforderlich ift, fo werden beiden Langwänden derfelben grofse Fenfter anzuordnen fein. Demjenigen Raume,

30

5I3-

Wichtigere

Räume.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

in welchem die grofse Feftigkeitsmafchine fteht, gebe man eine beträchtliche Höhen-abmeffung (nicht unter 6,5 m); alsdann laffen fich darin auch lothrechte Prüfungs-mafchinen, Fall werke und Schlagapparate etc. aufftellen, und es bietet die gröfsere Flöhe weiters Gelegenheit zur Anbringung einer Galerie, von der aus Studirende und andere Intereffenten gewiffen Verfuchen (Schau-, bezw. Demonftrations-Ver-fuchen) beiwohnen können. Diefer Saal fowohl, als auch der Raum, in dem die durch Wohler und Spangenberg angebahnten Dauerverfuche vorgenommen werden, mühen Thüren erhalten, die unmittelbar in das Freie führen.

wo

Letzteres ift auch bei der Werkftätte nothwęndig, damit vor der betreffenden Thür die einlangenden Probeftücke abgeladen und unmittelbar in das Innere ge-gefchafft werden können. Für die in der Werkftätte aufgeftellten Arbeitsmafchinen, eben fo für einige der Prüfungsmafchinen, ift ein Motor erforderlich ; meift wird eine Gaskraftmafchine, wohl auch ein hydraulifcher Motor, verwendet. Es wird fich empfehlen, ihn auch in die Nähe desjenigen Raumes, bezw. Raumtheiles zu ftellen, durch Schleifen, Poliren, Aetzen und Anlaffen die glatten Flächen, welche zur

514-

Bauliche

Anlage.

mikrofkopifchen Unterfuchung geeignet find, hergeftellt werden.

Kleinere mechanifch-technifche Laboratorien, die allerdings nur die Vornahme

befchränkten Zahl von Materialien ge-

gewiffer Prüfungen und Verfuche an einer ftatten, können aus nur drei Räumen beftehen : aus einem Raume von nicht weniger als 50 bis 60 qm Bodenfläche, worin die Feftigkeitsmafchine und einige andere Probevorrichtungen Aufhellung finden; aus einem Werkftättenraum, der wohl nicht unter 30 bis 40 qm Bodenfläche haben darf, und aus einem dritten, etwa gleich grofsen

Zimmer, welches eben fo als Gefchäftsraum, wie für verfchiedene andere Zwecke zu dienen hat. Die Vornahme von Dauerverfuchen entfällt felbftredend bei fo kleinen

Anhalten.

Bei gröfseren Laboratorien wird, wie fchon Art. 512 gelehrt hat, die Zahl der Räume auch eine gröfsere. Da nun einige derfelben Beleuchtung an beiden Langfeiten erfordern, fo wird im Allgemeinen für ein folches Gebäude die lang geftreckte Plananlage die Regel bilden; in Folge befonderer örtlicher Verhältniffe wird fie durch eine L-förmige erfetzt werden können.

Die gröfseren Feftigkeitsmafchinen, die Fall- und Schlagwerke, die für die Dauerverfuche dienenden bewegten Mafchinen und die mafchinellen Vorrichtungen der Werkftätte erfordern eine völlig gekicherte Aufhellung, wodurch folide Fundamente bedingt find ; die betreffenden Räume werden daher ftets im Erdgefchofs liegen müffen. Da die gröfseren Mafchinenfäle, wie gezeigt wurde, eine beträchtlichere Höhe haben, wird man fie nur feiten mit einem weiteren Gefchofse überbauen. Bei den übrigen Räumen empfiehlt fich indefs die Anordnung eines Obergefchoffes.

Weil die einlangenden Probekörper häufig zuerft in der Werkftätte zugerichtet werden müffen, bevor fie in den Prüfungsraum gebracht werden, fo ift bei der Grundrifsanordnung hierauf gebührende Rückficht zu nehmen und zu verhüten, dafs man mit jenen Probekörpern zu weite Wege zu machen habe. Die Gefchäftsräume, in denen auch der Verkehr mit dem Publicum ftattfindet, lege man nahe an den Haupteingang in das Gebäude.

man

in denen die hörende Einwirkung fich geltend machen könnte.

Die Vibrationen, welche durch die bewegten Mafchinen der Dauerverfuche erzeugt werden, können für gewiffe andere Arbeiten hörend werden; defshalb ordne den Saal für die Dauerverfuche thunlichft entfernt von denjenigen Räumen an,

. Als erftes Beifpiel fei die ältefte Anftalt diefer Art, das 1872 durch Bau/chinger in das Leben gerufene mechanifch-technifche Laboratorium an der technifchen Hochfchule zu München (fiehe auch Art. 511, S. 463), wovon in Fig. 382 u. 383 s58) die Grundriffe des Erd- und Obergefchoffes dargeftellt find, vorgeführt.

Die Raumvertheilung in diefem Gebäude ift aus den beiden unten flehenden Plänen erfichtlich; die Stockwerkshöhe beträgt im Erd- und Obergefchofs je 3,7 m ; doch reicht der Saal mit der Werder'fchen Prüfungsmafchine durch beide Gefchoffe hindurch, hat aber in Fufsbodenhöhe des Obergefchoffes eine ringsum laufende, auf eifernen Confolen ruhende Galerie erhalten (Fig. 382). Der Raum, welcher in

515-

Median.-techn. Laboratorium

zu

München.

Fig. 38.2.

Sammlung

II

H a 11-

g eschoss

Saal für dis

Werder'sche Mat.-Prüf.-Maschi n

f. d. Wasserbehälter

■ q eprüf terM aterialien

L

LI

ï i m. d.

Vorstandes

Obergefchofs.

Fig. 383-

Kleine

Werkstatte

VT

rrl ..

]o

r k s t ä. t t

aal für die

sowie

-,

f. 4

;f.

1er'sehen Maschinen

W eider's ehe Mat - Prüfr-Mas chiite

Erdgefchofs.

G lie m.    St

|l aüoratorium cfi

1:250

■s

Mechanifch-technifches Laboratorium der technifchen Hochfchule zu München 3o8).

urfprünglich als hydraulifches Laboratorium ge-

Fig. 383 als »Grofse Werkftätte« bezeichnet ift, dacht ; defshalb wurde diefem Raume eine lichte Höhe von 4,5 m gegeben und in einem darüber befindlichen Halbgefchoffe (von 2,3 m lichter Höhe) ein gröfserer Wafferbehälter aufgeftellt, der nicht nur durch

, fondera auch durch Deckenlicht erhellt werden kann. Aus gleichem im Raume felbft noch ein kleinerer Wafferbehälter mit Waffer-Ableitung in feiner ferner find auch die Fundamentfteine unter diefem Behälter zur Aufteilung der Mefs-Inftrumente, in das Freie führenden Thüren etc. vorhanden. Indefs kommen alle diefe

die Fenfter in den Langwänden

Grunde befindet fich

war

Mitte;

die beiden gegenüber liegenden,

Einrichtungen auch anderen Zwecken zu Gute, namentlich Cement-Unterfuchungen etc.

516.

cMechan.-techn.

Laboratorien

zu

Berlin.

Die an diefen Raum fich anfchliefsende kleine Holzhütte zur Aufnahme der Schleifmafchine, welche zur Beftimmung der Abnutzbarkeit der Materialien dient, ift zu Anfang 1888 durch einen gröfseren , frei im Hofe flehenden Schuppen erfetzt worden ; derfelbe fleht durch einen Gang mit der grofsen Werkftätte in Verbindung und enthält aufser der gedachten Schleifmafchine fämmtliche Vorrichtungen zur Prüfung von Cementen (Ramm-Apparate, Siebvorrichtungen etc.).

Das » Chemifche Laboratorium« wird nur zu den am häufigflen vorkommenden und einfachflen technifchen Analyfen (Eifen- und Cement-Analyfen) benutzt ; für diefen Zweck ift daffelbe mit einem mit Waffer- und Gas-Zuleitung ausgerüfteten Arbeitstifch, einem Abdampfkaflen mit Trockenofen und einer feinen Wage ausgeflattet. Urfprünglich war diefer Raum zur vorübergehenden Aufbewahrung zu prüfender Materialien bellimmt; defshalb ift eine unmittelbar in das Freie führende Thür, vor welcher die Probe-flücke abgeladen werden füllten, vorhanden, und zwei weitere Thüren füllten die unmittelbare Verbindung mit der kleinen Werkftätte und mit dem grofsen Mafchinen- (Prüfungs-) Raum herftellen. Letztere Thür ift gegenwärtig befeitigt und in die Oeffnung die Heizkammer eingefetzt, von welcher aus der Mafchinen-. raum und die beiden im Obergefchofs gelegenen Zimmer, das des Vorftandes und der Sammlungsraum, erwärmt werden.

An der Südoftfeite des Grundftückes, auf welchem die technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg erbaut ift (fiehe den Lageplan in Fig. 71, S. 93), ift das Gebäude für die mechanifch-technifche Verfuchsanftalt, die Prüfungs-Station für Baumaterialien und die mechanifche Werkftätte der Hochfchule errichtet.

Die mechanifch-technifche Verfuchsanftalt hat die Aufgabe, die in der Technik

gebräuchlichen Materialien, mit Ausnahme der eigentlichen Bauftoffe, auf ihre Feftigkeitseigenfchaften etc. auf Antrag amtlich zu prüfen, fo wie Verfuche im allgemein wiffenfchaftlichen und öffentlichen Intereffe auf dem gleichen Gebiete auszuführen.

Sie wurde 1871 unter der Vorfteherfchaft Spangenb erg's begründet und hat 1878 ihre jetzige Organifation erhalten ³⁵⁹); 1881—84 wirkte Böhme als Vorfteher, welchem Martens folgte. In den Jahren 1884—85 erfuhr die Anftalt eine wefentliche Erweiterung und Vermehrung ihrer Hilfskräfte. Sie zerfällt in 4 Abtheilungen, von denen die erfte hauptfachlich Feftigkeitsprüfungen aller Art mit Metallen, Riemen, Seilen, Ketten, Hölzern, Mafchinen-theilen etc. anzuftellen, die zweite die Wähler-Spangenberg’fchen Dauerverfuche weiter fortzuführen hat, während in der dritten die Schmierölprüfungen und in der vierten die Papierprüfungen ausgeführt werden.

Die Prüfungs-Station für Baumaterialien befafft fich mit der Unterfuchung der

gebrannten und ungebrannten künftlichen

Fig. 384.

■ ■ ff

As

Querfchnitt durch den Raum mit den Feftig-keits-Prüfungsmafchinen in Fig. 385 u. 386 ³⁶⁾). :l250 n. Gr.

Fertigkeit und anderer Eigenfchaften von Steinen, fo wie Bruchfteinen, Cementen, Kalken, Gypfen, Rohren und anderen Bau-ftoffen ; fie ift mit der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg verbunden.

der Gewerbe-Akademie errichteten Anftalt zur Prüfung der Fettigkeit von

Sie ift aus der 1871 an

Baufteinen, deren Leitung Böhme übertragen worden Vorrichtungen zur Unterfuchung der Fettigkeit und anderer phyfikalifchen Eigenfchaften der eben ge-

war

), hervorgegangen. Diefe Station befitzt die

nannten Bauftoffe.

Die Verwaltung der mechanifchen Werkftätte der technifchen Hochfchule ift feit 1886 mit derjenigen der Verfuchsanftalt vereinigt, fo dafs erftere auch zur Herrichtung der Verfuchskörper für letztere benutzt wird ; fie dient zugleich als Repa-und Lehrwerkftätte für die technifche Hochfchule. Die Gefammtanordnung

ratur-

des in Rede ftehenden Gebäudes ift durch Fig. 384 bis 386 dargeftellt³⁶¹).

Herrn Rector der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg freundlichft zur Verfügung ge-

359} Siehe Theil I, Band i, erfte Hälfte diefes »Handbuches«, Art. 4 (S. 58). 350) Siehe ebendaf.

361) Nach den vom

+-

Der durch gröfsere Tiefe gekennzeichnete Mittelbau be-fteht aus Keller-, Erd- und Ober-gefchofs ; die Stockwerkshöhen (von und bis Fufsboden-Ober-kante gemeffen) betragen bezw. 2,9, 4,o und 3,2 m. Die zu beiden Seiten fich anfchliefsenden Theile des Gebäudes find eingefchoffig ; der Saal mit den Mafchinen der mechanifch-technifchen Verfuchsanftalt befitzt keine wagrechte Decke, ift bis zum Dachfirft 7,5 m, bis zum Dachfaum 5,5 m hoch, und in 3,35 m Höhe ift eine Galerie angeordnet (Fig. 384 u. 385); der Raum mit den Dauer-verfuchs-Mafchinen hat eine lichte Höhe von 4,5 m.

Der mechanifch-technifchen Verfuchsanftalt find aufser den beiden grofsen Mafchinenräumen im Obergefchofs noch 3 Zimmer für die Papierprüfung und einige Ge-fchäftsräume zugewiefen.

Es flehen der mechanifch-technifchen Verfuchsanftalt zur Verfügung: i) In der Abtheilung zur Ausführung von Dauerverfuchen 10 ältere Mafchinen von Wähler (2 für oft wiederholte Zugwirkung, 4 für oft wiederholte Biegungswirkung und 3 für oft wiederholte Drehwirkung) und I neuere Mafchine von Martens (für oft wiederholte Biegungswirkung ; in Ausficht genommen ift die Aufhellung mehrerer Mafchinen für Dauer-verfuche mit Schlagwirkung). 2) In der mechanifch-technifchen Abtheilung 1 felbft-thätiger hydraulifcher Accumulator (von der ftädtifchen Waffer-leitung getrieben, erzeugt Druck -waffer bis zu 300 Atmofphären),

I Feftigkeits-Prüfungsmafchine für Kraftleiftungen bis zu 100 000 k&, Conftruction Werder (für Zug-, Druck-, Knickungs-, Biegungs-, Dreh- und Scherverfuche ; mit Feinmefsapparaten von Baufchin-ger und Martens), 1 Feftigkeits-

Mechanifch-

technifche

Laboratorien

ZU

Berlin³⁶¹).

Gev/udisl

■haus

Röhrenpresse

B 0 de nraum

Obergefchofs.

Wühler sehe

S|f Dauerversuchs - Maschinen

- slät-

Erdgefchofs.

Ui*'

Assist

Prii - n -funs

Papier-

nj

Sammlung

Ob

- räu

- ie

der Imedi-fl techn Versuchs!-Ansl

Bu-

re au

Fig- 385-

I-

S-

1: 500

10 98765*321 0

Werk -

Mech.

Prüfunês - I - Station □! für

Maschinen der mech-techn. Versuchsanstalt

-te

der

iBureau

Bau-

stalle

Werk-

1 Materialien F^? der Dküfunäsi-Station

Fig. 386.

47O

Prüfungsmafchine für Kraftleiftungen bis zu 50000 k£, Conftruction Martens (zum Zerreifsen von Normal -rundftäben und kleinen Proben; mit Feinmefs-Apparaten von Martens), 1 Feftigkeits-Prtifungsmafchine für Kraftleiftungen bis zu 40 000 kg, Conftruction Wedding (für Zug-, Druck- und Biegungsverfuche), 1 Feftig-keits-Prüfungsmafchine für Kraftleiftungen bis zu 1000 kg, Conftruction Rudeloff (für Zug- und Biegungs-verfuche ; mit Schaulinien-Apparat von Martens zum Verzeichnen mikrofkopifcher Schaulinien auf Glas), I kleine Drehfeftigkeitsmafchine, Conftruction Rudeloff (zur Prüfung von Drähten bis zu 10mm Durch-meffer), 1 kleines Fallwerk mit Bären bis zu 50 kg Gewicht und 4,5 m Fallhöhe, Conftruction Martens (für Stauchungs-, Biegungs- und Zugverfuche unter Fallwirkung), 1 grofses Fallwerk mit I Bär von 600 kg und 10 m Fallhöhe (mit Mefs-Apparaten von Martens), 2 Zähigkeitsmeffer von Engler und von Jähns, 1 Pyrometer, I Calorimeter, I Schmiede, 1 Glühofen, 1 Tiegelofen, Einfpannvorrichtungen und Mefs-Apparate etc. 3) In der Abtheilung für Schmierölprüfung x Oelprobir-Apparat, Conftruction Herrmann, und I Oel-Probirmafchine, Conftruction Martens, fo wie mehrere Vicofimeter und Vorrichtungen zur phyfi-kalifchen und chemifchen Unterfuchung von Schmierölen. 4) In der Abtheilung für Papierprüfung 4 Feftigkeits-Prüfungsmafchinen, Syftem Hartig-Reufch, mit Kraftleiftung bis zu 18 kg (mit Schaulinien-Apparaten), 3 Feftigkeits-Prüfungsmafchinen, Syftem Wendler, mit Kraftleiftung bis zu 20kg, 1 Prüfungsapparat (Handapparat) , Syftem Rehfe, und eine Reihe von Apparaten zur phyfikalifchen und chemifchen Unterfuchung von Papier. Ueberdies ift eine photographifche Einrichtung vorhanden für die Aufnahme von Bruchflächen, Oberflächenerfcheinungen, Mikro-Photographien von Faferftoffen etc. ³⁶²).

Zur Prüfungs-Station für Baumaterialien gehören, wie zum Theile aus Fig. 385 u. 386 hervorgeht, im Erdgefchofs: ein Mafchinenraum mit Betriebsmafchinen und Apparaten, ein Laboratorium zur Unterfuchung natürlicher und künftlicher Steine etc., ein Laboratorium für Cement-Unterfuchungen, der Raum mit der Röhrenpreffe, zwei

IE

Fig. 387.

K e s s el haus

C 07)4. Wasser-Behälter

Ireht).

r e hi)

i³

s c li r aulzTilcJ

I eitsjnnäelm

A c c 11 ni.

F o 10 g r.

D u n k e Z k

[s chleifst.

I®

o-

ISI P

Festigt. - Mascli.

Prüf. A_pp .

Versuchs ! Masch.

Kraftm.

~o!

zLM0

W e r k "b anX;

|^y>

•-

Professors

ffi—1

Torsion'

Bieg

Z eichsntisch

S3*

1:250

■=i

3    4    5    6    7    8    9

Kennedy s Engineering Laboratory am Univerßty College zu London ³⁶³).

362)    Nach: Civiling". 1888, S. 271.

363)    Nach: Kennedy, A. B. W. The ufe and equipment of engineering laboratories. London 1886. PL 9.

Gefchäftsräume etc. ; im Obergefchofs eine Affiftenten-Dienftwohnung und ein Sammlungsraum.

Die hydraulifche Preffe der Prüfungs-Station, geftattet bei einer Kraftäufserung von 140000die Prüfung von Körpern (auch Mauerpfeilern und Bruchfteinpfeilern) von 1 m Höhe und 55 X 55cm im Querfchnitt auf Druck. Zur Prüfung der Bruchfeftigkeit flabförmiger Körper dient ein Hebelapparat mit 20-facher Ueberfetzung, zu den Verfuchen mit Dachpappen auf Zugfeftigkeit und Dehnbarkeit, fo wie zu den Adhäfions-Verfuchen der Mörtel ein Hebelapparat mit 30-facher Ueberfetzung. Prüfungen von Thonrohren auf inneren Druck werden auf einer wagrechten Preffe ausgeführt, welche 20 bis 30 Atmofphären-Preffung bei 10 bis 30cm lichtem Durchraeffer geftattet. Zur Ermittelung der Zugfeftigkeit der Cemente und der verfchiedenen Cement-Mörtel dient der Normal-Hebelapparat mit 50-facher Ueberfetzung; für Druck- und Bruchverfuche werden die hydraulifche Preffe, ein Hebelapparat mit 500-facher Ueberfetzung und der Hebelapparat mit 20-facher Ueberfetzung benutzt. Zur Prüfung der Feinheit der Mahlung dienen Siebvorrichtungen mit Sieben von 600, 900 und 5000 Mafchen auf 1 qcm | zu den Verfuchen auf Mörtelergiebigkeit ein Mörtel-Volumeter mit den erforderlichen Hilfsgeräthen. Zur Ausführung der Verfuche auf Abnutzbarkeit der Bauftoffe dient eine wagrechte Schmirgelfcheibe, die durch einen Gas-Motor in Betrieb gefetzt wird ; letzterer betreibt auch eine Diamant-Hobelmafchine zum Nacharbeiten der Druckprobekörper aus natürlichen Gefteinen.

Der Sammlungsraum der Prüfungs-Station für Baumaterialien enthält: Gruppe A. Bindemittel,

Cemente, Kalk, Trafs etc., Conftructionstheilé aus Cement; Gruppe B. natürliche Gefteine und aus folchen hergeftellte Werkftücke nebft Stumpfen und Belagftücken der unterfuchten Gefteine ; Gruppe C. ktinftliche (gebrannte) Steine und Conftructionstheile (Terracotten, Fliefen etc.) ; Gruppe D. verfchiedene Bauftoffe (Rohre, Dachpappen, Holzproben, Parquet-Tafeln etc.). Die meiften ausgeftellten Gegenftände find Belag-ftücke, welche mit den in der Station ermittelten Prüfungsergebniffen verfehen find ³⁶⁴).

Die mechanifche Werkftätte befindet fich zum allergröfsten Theile im Mittelbau (Fig. 386); fie befteht aus einem gröfseren und zwei kleineren Werkftätten-räumen, fo wie zwei Gefchäftszimmern.

Das durch Fig. 387 ³⁶³) veranfchaulichte Laboratorium des Univerfity college zu London, welches 1878 in das Leben gerufen wurde und unter der Leitung Kennedy’s fteht, ift mit Mafchinen und fonftigen Apparaten vorzüglich ausgerüftet, ingenieurwefen in baulicher Beziehung indefs eine fehr einfache Anlage.

Daffelbe befteht eigentlich nur aus einem einzigen grofsen Saale, in deffen einer Ecke ein Raum für den Vorftand der Station abgefchloffen ift ; in verhältnifsmäfsig untergeordneten Nebenräumen find Dampfkeffel, Wafferbehälter, Schmiedefeuer etc. untergebracht. Die grofse Feftigkeitsmafchine geftattet eine Kraftleiftung von 1000000 1b. und ift nach dem Syftem Greenwood conftruirt ; für Cementpriifungen dient ein Kühlmanrifcher Prüfungs-Apparat.

Zum Schluffe fei der von v. Tetmajer herrührende Entwurf für die eidg. Anftalt Prüfung von Baumaterialien zu Zürich in Fig. 388 u. 38936b) mitgetheilt.

Hiernach foil der Neubau im Wefentlichen blofs ein Erdgefchofs mit der durch Fig. 389 veranfch.au-lichten Raumeintheilung erhalten ; nur das Laboratorium und das Zimmer des Affiftenten, einfchl. des daran ftofsenden Ganges, find unterkellert, und zwar behufs Unterbringung der Heizeinrichtung und eines Wirthfchaftskellers. Ueber dem vorderen Mittelbau foil fich ein untergeordnetes Obergefchofs, die Wohnung des Abwarts enthaltend, erheben. Der Bauplatz foil 11 200 Mark koften ; der Bau ift zu 76800 Mark und die innere Einrichtung zu 32000 Mark veranfchlagt, was eine Gefammtkoftenfumme von 120000 Mark (= 150000 Francs) ergeben würde.

zur

Literatur

über »Mechanifch-technifche Laboratorien«.

Priifungs-Anftalten und Verfuchs-Stationen von Baumaterialien etc.

Denkfchrift über die Einrichtung von

Herausgegeben durch den Verband deutfcher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

A. Die naturwiffcnfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins.

364)    Nach : Guttstadt

S. 473 bis 476 — und einigen anderen in den Literatur-Angaben auf S. 473 mitgetheilten Schriften.

365)    Nach den von Herrn, Profelfor v. Tavijerte zu Zürich freundlich!! zur Verfügung geftellten Plänen.

Berlin 1886.

50-

Laboratorium

für

London.

518.

Median.-techn. Laboratorium

zu

Zürich.

Metall-Lager

4TTT

zzn

Fig. 388.

f=-t

Alu r t I V

Obergefchofs.

4444-444

1:250

“71

Küche

S c li 1 a f z .

8    9    10    11    12

Fig. 389.

11    15m

Maschi ne nsaal.

C taanl-Lajci.

irrrrri

C innnmKstäite

¹

Nach den von Herrn Profeflbr Dr. Ernfl Voit zu München freundlich!! überladenen Plänen und beigefügten Mit

²

   Nach: Bayer. Ind.- u. Gewbbl., Vierteljahresfchrift 1885, S. 99.

³

   Beim Abfaflen des vorftehenden Kapitels hatte fich Verf. vielfach der freundlichen Unterftützung des Herrn Profeflor Dr. Kittier zu Darmftadt zu erfreuen, wofür demfelben hiermit der Dank ausgefprochen wird.

⁴

Man findet in Deutfchland, Oefterreich-Ungarn und in der Schweiz die Bezeichnungen: Material-Prüfungsanftalt, Material-Prüfungswerkftätte, Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien, Prüfungsftation für Baumaterialien, Feftigkeits-Prüfungs-anftalt, Mechanifch-technifche Verfuchsanftalt etc., in England Laboratorien für Ingenieurwefen (engineering laboratories) etc.

! Wa.ss er-ll I [I 111eliLiter I l|

S ammlung sz.

V 0 r s t an i

Assistent! |

atorataiium.

Erdgefchofs.

v. Tetmajer’s Entwurf für die eidg. Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien zu Zürich 3fi3).

473

Bauschinger , J. lieber Einrichtung und Ziele von Prüfungsanftalten für Baumaterialien und über die Claffification der letzteren, insbefondere des Eifens und Stahls. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1879, S. 49.

Kennedy, A. ß. W. The ufe and equipment of engineering laboratories. London 1886 u. 1887.

Notiz, die Kgl. mechanifch-technifche Verfuchsanftalt in Charlottenburg betr. Civiling. 1888, S. 271. Ferner :

Bauschinger, J. Mittheilungen aus dem mechanifch-technifchen Laboratorium der K. technifchen Hoch-fchule in München. München. Erfcheint feit 1873.

Mittheilungen aus den Königlichen Verfuchsanftalten zu Berlin. Herausg. im Aufträge der Königlichen Auffichts-Kommiffion. Red. von H. Wedding. Berlin. Erfcheint feit 1883.

Tetmajer, L. Mittheilungen der Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien am eidg. Polytechnikum in Zürich. Zürich. Erfcheint feit 1884.

Mittheilungen aus dem mechanifch-technologifchen Laboratorium des König]. Polytechnikums zu Dresden. Civiling. 1882, S. 155, 307, 507, 631; 1883, S. 369; 1888, S. 1.

E. Sternwarten und andere Obfervatorien.

Von Paul Spieker.

14. Kapitel.

Allgemeines.

a) Zweck und Verfchiedenheit der Obfervatorien.

Die Bezeichnung' »Obfervatorium« könnte zwar, rein fprachlich betrachtet, auf einen fehr ausgedehnten Kreis von Bauwerken Anwendung finden ; doch ifl man Allgemeinen, übereingekommen, mit diefem Namen nur folche Anlagen zu bezeichnen, die wiffenfchaftlichen Beobachtungen dienen, und befchränkt gewöhnlich jenes Wort auf folche Anftalten, welche zur Pflege der fog. exacten, namentlich der mathematifch-phyfikalifchen Wiffenfchaften beftimmt find. In diefer Bedeutung foil die Bezeichnung »Obfervatorium« auch hier angewendet werden.

Ohne Zweifel kann man die Sternwarten als die älteften Pflegeftätten exacter Beobachtungen der hier in Betracht kommenden Art bezeichnen. Sie find daher auch in der Ueberfchrift diefer Gruppe von Bauwerken befonders erwähnt. Die ur-fprüngliche und umfaffende Aufgabe der Sternwarten befteht nun darin, alle Er-fcheinungen des Himmelsraumes zu erforfchen, dabei auch die Grundlagen der Zeit-beftimmungen, der räumlichen Mafsbeftimmungen und Orientirungen für alle anderen P'orfchungsgebiete zu liefern.

Innerhalb diefer allgemeinen Aufgabe ift jedoch in neuerer Zeit unter dem Namen »Aftro-Phyfik« eine befondere Gruppe von Unterfuchungen abgegrenzt worden. Im Gegenfatze zu dem etwa unter der Bezeichnung »Aftro-Mechanik« zufammen-zufaffenden Himmelsforfchungen, welche fich mit den Bewegungen und Geftaltungen der Himmelskörper unter der Wirkung der allgemeinen Maffenanziehung befchäftigen, hat es die Aftro-Phyfik wefentlich mit denjenigen Gebieten der Himmelsforfchung zu thun, welche den von der Phyfik auf die verfchiedenen Bewegungszuftände der kleinften Theile der Körper zurückgeführten Erfcheinungen, wie Wärme, Licht etc. — überhaupt dem Gebiete der phyfikalifchen Forfchungen — näher flehen.

Für die Pflege diefer phyfikalifchen Gebiete der Aftronomie find daher in neuerer Zeit befondere Anftalten, die fog. aftro-phy fikalifchen Obfervatorien als nöthig befunden worden, welche zwar ihre Verwandtfchaft mit den Sternwarten in vielen wichtigen Einrichtungen nicht verleugnen, gleichwohl aber durch manche eigenartige Sonderanordnungen fich von denfelben wefentlich unterfcheiden.

In naher Beziehung zu den verfchiedenen Himmelserfcheinungen, welche das Forfchungsgebiet der Aftronomie und befonders der Aftro-Phyfik ausmachen, flehen auch gewiffe Vorgänge auf der Erde, fo wie in ihrer Luftumhüllung, und unter diefen haben für den Menfchen von jeher alle jene Erfcheinungen eine befondere Wichtigkeit gehabt, die man in der Gefammtbezeichnung »Wetter« zufammenzu-

519-

Zweck

im

520.

Sternwarten.

5²¹-

Altro-

phyfikalifche

Obfervatorien.

522.

Meteorologifche

Obfervatorien.

In ftreng wiffenfchaftliche Form hat die Wetterbeobachtungen gleichwohl erft die neuere Zeit gebracht und ihnen eigene Anftalten gewidmet, welche man als meteorologifche Obfervatorien bezeichnet, in fo fern fle fleh als wiffenfchaftliche Pflegeftätten der gefammten Witterungskunde .darftellen. Für folche Anftalten, welche vorzugsweife dem praktifchen Zwecke der Wetterbeobachtung und -Anzeige dienen, hat man auch wohl die Bezeichnung Wetterwarte gewählt. Einen befonderen Zweig der Witterungskunde pflegen folche Anftalten, welche vorzugsweife die Sicherung des Schififsverkehres auf den Weltmeeren zum Zweck ihrer Beobachtungen haben, denen man daher auch den Namen See warte beilegt.

faßen pflegt.

523-

Magnetifche

Obfervatorien.

Die elektrifchen und magnetifchen Erfcheinungen in Luft und Erde ftehen in mancher Wechselbeziehung mit den fonftigen Vorgängen in den die Erde umhüllen-

den Luftfchichten, wefshalb ihre Erforfchung gewöhnlich mit den meteorologifchen Beobachtungen in Verbindung tritt. Man errichtet daher nicht feiten Anftalten, welche auf beiden fo nahe verwandten PMrfchungsgebieten zu wirken beftimmt find, und bezeichnet fie als meteorologifch-magnetifche O b fervato rien.

In neuerer Zeit hat fich ein — allerdings noch nicht ficher erforfchter — Zu-farnmenhang zwifchen gewiffen folaren und tellurifchen Erfcheinungen als mindeftens höchft wahrfcheinlich herausgeftellt. Da die betreffenden tellurifchen Erfcheinungen dem Forfchungsgebiete der meteorologifch-magnetifchen Anftalten zugehören, fo ift auch fchon der Gedanke angeregt worden, folche Beobachtungen mit den aftro-phyfi-kalifchen Forfchungen, welche fich auf jene folaren Erfcheinungen beziehen, in nahe Verbindung zu bringen, um fo die Unterfuchungen über diefen z. Z. noch räthfel-haften Zufammenhang zwifchen beiderlei Erfcheinungen zu erleichtern.

Doch find magnetifche Obfervatorien auch als felbftändige Anftalten errichtet worden. Immer werden fie aber, felbft bei räumlicher Trennung, mit Anftalten, welche ihnen im vorftehenden Sinne verwandt find, in nahe Wechfelbeziehung treten müfifen.

524-

Geo-dynamifche

Nur beiläufig möge hier eine eigenthiimliche Gattung von Obfervatorien, der fog. geo-dynamifchen erwähnt werden, welche zur Beobachtung der Zuftände unter obfervatorien. der Erdoberfläche und der noch in Thätigkeit befindlichen Vulcane errichtet werden, ohne jedoch auf diefe eigenartigen Beobachtungs-Stationen hier näher einzugehen.

525-

Metronomifche

und

geodätifche

Obfervatorien.

526.

Dagegen fordert eine andere Gruppe von Anftalten zu eingehender Befprechung auf, weil diefelben Zwecken dienen, die in der neueren Zeit eine ftets fich erhöhende Wichtigkeit in wififenfchaftlicher und praktifcher Hinficht erlangt haben. Gemein-fchaftlich ift ihnen die nahe Beziehung zur Präcifions-Technik, und zum Theile dienen fie derselben unmittelbar. Unter diefen feien zunächft die metronomifchen Anftalten erwähnt, in welchen die zur Erhaltung der Normalität des beftehenden Mafs- und Gewichts-Syftemes eines Landes oder einer Gruppe von Ländern noth-wendigen, fehr genauen Mafs- und Gewichtsvergleichungen angeftellt werden. Ferner die Inftitute, deren Aufgabe es ift, die für die geodätifchen Präcifions-Meflungen nöthi-gen Werkzeuge (Längen- und Winkel-Mefs-Inftrumente) einer unausgefetzten Prüfung auf ihre Richtigkeit zu unterziehen und durch fortgefetzte Beobachtungen und Verflache verfchiedener Art die Methode des exacten Meffens weiter zu entwickeln; man nennt fie geodätifche Obfervatorien.

Phyfikalifch-

technifche

Anftalten.

Allgemeinere und umfaffendere Aufgaben find dagegen einer Anftait geftellt, welche eine grofse Reihe wichtiger fundamentaler Forfchungen auf den verfchieden-ften Gebieten der Phyfik zu pflegen hat, zu deren Durchführung die Mittel und

4/6

Einrichtungen der vorzugsweife dem Lehrzwecke dienenden phyfikalifchen Inftitute unferer Hochfchulen nicht ausreichen. Bietet eine folche Anftalt zugleich auch Einrichtungen, durch welche die Ergebniffe der phyfikalifchen Forfchungen unter fteter Aufficht und Leitung durch Männer der hohen Wiffenfchaft für Zwecke der Präci-fions-Technik und -Mechanik praktifch verwerthbar gemacht werden, fo kann man fie wohl mit Recht als eine phyfikalifch-technifche bezeichnen.

527-

Beobachtungen in die Ferne und

Die Beobachtungen, welche in fämmtlichen oben genannten Obfervatorien an-geftellt werden, beziehen fich zum Theile auf Gegenftände, die fich aufserhalb

m dle des Beobachtungsraumes, oft in fehr beträchtlicher Ferne, befinden (wie die Hirn-N ähe.

meiskörper); zum Theile aber gehen fie ganz im gefchloffenen Raume und in unmittelbarer Nähe des Beobachtungsgegenftandes vor fich. So wefentlich verfchieden nun auch die Bedingungen der Anlage in inftrumenteller und baulicher Hin ficht fich geftalten, je nachdem es fich um Beobachtungen der einen oder der anderen Art handelt, fo läfft fich doch nicht wohl auf diefe Verfchiedenheit etwa eine andere, als die oben angedeutete Eintheilung der verfchiedenen Gattungen von Obfervatorien gründen, da die meiften der bezeichneten Anftalten zur Erfüllung ihrer Zweck-beftimmung für Beobachtungen von beiderlei Art eingerichtet fein müflen.

Wenn es fcheinen möchte, dafs diejenigen Obfervatorien, welche der Beobachtung im gefchloffenen Raume an kleineren Gegenfländen dienen, eigentlich als Laboratorien zu bezeichnen wären, fo kann zwar zugegeben werden, dafs eine ganz fcharfe Scheidung zwifchen diefen beiden Begriffen überhaupt nicht möglich fei (denn in jedem Obfervatorium wird experimentell gearbeitet, in jedem Laboratorium beobachtet) —- aber es ift doch auch hervorzuheben, dafs in den hier zur Befprechung kommenden gefchloffenen Räumen vorzugsweife eine beobachtende und meffende Thätigkeit ausgeübt wird, fo dafs fie wohl mit Recht als Obfervatorien bezeichnet werden. Dies fchliefst nicht aus, dafs auch mit einem Obfervatorium wirkliche Laboratorien in organifche Verbindung treten, wie dies beifpielsweife bei den aftro-phyfikalifchen Warten in befonders charakteriffifcher Weife der Fall ift. (Siehe auch Art. 79, S. 100.)

528.

Gefchichtliches.

Wie fchon oben hervorgehoben wurde, find die Sternwarten als die älteften Pflegeftätten der exacten Beobachtung zu betrachten, aus welchen fich alle anderen Arten von Obfervatorien — mehr oder minder unmittelbar — entwickelt haben. Aber wenn auch die Beobachtungen über den Sternenlauf und andere Vorgänge am Himmel uralt find, fo kann man doch von aftronomifchen Beobachtungen in unferem heutigen Sinne erft fprechen, feit durch die Erfindung des Fernrohres das mächtige Hilfsmittel gewonnen worden ift, um wirklich genaue Beobachtungen im Himmelsraume anzuftellen. Damit follen natürlich die Leiftungen früherer Zeiten, welche namentlich im Vergleich zu den unvollkommenen Mitteln gerechtes Staunen erregen können, in ihrer Bedeutung auch für die heutige Wiffenfchaft nicht herabgefetzt, es foil vielmehr nur hervorgehoben werden, dafs erft zu Anfang des XVII. Jahrhundertes unferer Zeitrechnung die Grundlage für die ganze neuere Entwickelung unferes wiffenfchaftlichen Beobachtungswefens, namentlich der Himmelskunde, durch Einführung des Fernrohres, überhaupt des bewaffneten Sehens, in den Beobachtungsdienft gewonnen war.

In baulicher Hinficht begnügte man fich gleichwohl noch längere Zeit hindurch mit einfachen Vorkehrungen. Es gab zwar fchon im Alterthum und im Mittelalter einzelne grofsartige Complexe von baulichen Einrichtungen, welche lediglich für aftronomifche Zwecke gedacht waren und denfelben dienten. Gewöhnlich aber benutzte man vorhandene, urfprünglich zu anderen Zwecken errichtete Baulichkeiten, z. B. fefte Thürme von freier Lage, zur möglichft ficheren Aufhellung der Beobach-tungs-Inftrumente. Erft im Laufe des XVII. Jahrhundertes begann man allgemeiner,

eigene Bauten — Sternwarten — für rein wiffenfchaftliche Zwecke zu errichten und diefe nach und nach zu den typifchen Formen unterer heutigen Obfervatorien auszugeftalten.

Für alle anderen in obiger Aufzählung genannten Beobachtungszwecke hat man das Bediirfnifs zur Errichtung befonderer Bauanlagen erft im Laufe des gegenwärtigen Jahrhundertes und zumeift erft in deffen zweiter Hälfte empfunden. Zu den älteften mögen wohl die Veranftaltungen für die Pflege des meteorologifch-magnetifchen Dienftes zählen, welche etwa um die Mitte diefes Jahrhundertes auf A. v. Humboldts Veranlaffung in verfchiedenen Ländern getroffen worden find. Einrichtungen für genaue Mafs- und Gewichtsvergleichungen haben wohl fchon früher an verfchiedenen Orten beftanden; doch gehört, fo weit hier bekannt, die mit Anfang der fiebenziger Jahre in Berlin zur Ausführung gelangte Anlage des Ge-fchäftshaufes der Kaiferlich Deutfchen Normal-Aichungs-Commiffion zu den erften derartigen Anftalten, in welchen die neueften Forderungen der exacten Wiffenfchaft volle Beachtung gefunden haben.

Die erfte für aftro-phyfikalifche P"orfchungen eigens gegründete Anftalt — nachdem fchon feit Jahrzehnten an Sternwarten älterer Art Einzeleinrichtungen für folche Zwecke getroffen worden waren — dürfte das Obfervatorium auf dem Telegraphenberg bei Potsdam fein, deffen Bauausführung in die Jahre 1875—79 fällt. Ganz der neueften Zeit gehören die übrigen der oben erwähnten Obfervatorien an, namentlich die phyfikalifch-technifchen.

b) Eigenart des Entwurfes und der Ausführung.

529-

Schwierigkeiten

der

Aufgabe.

Die Aufgabe, für eine Obfervatorien-Anlage den Bauentwurf aufzuftellen und die Ausführung der Baulichkeiten zu leiten, tritt nicht allzu häufig an den Architekten heran. Liegt fchon in diefer relativen Seltenheit eine Erfchwerung für das hier vielleicht mehr noch, als in vielen anderen Fällen nothwendige Eindringen in die Grundbedingungen der Bauanlage und ihres Betriebes, fo treten einer fachgemäfsen Löfung der Aufgabe auch noch mancherlei andere Hinderniffe entgegen, die hier einer kurzen Befprechung unterzogen fein möchten.

Zunächft ift darauf hinzuweifen , dafs das Eigentümliche folcher Aufgaben nicht fowohl auf dem architektonifchen Gebiete liegt und etwa in der gefchickten Löfung von Grundrifs und Aufbau gipfelt, als vielmehr in der Verfchmelzung der verfchiedenen, oft fich gegenfeitig bekämpfenden und lcheinbar ausfchliefsenden Forderungen der Wiffenfchaft mit den Bedingungen der technifchen Ausführbarkeit. Selbft-verltändlich foil hiermit die Behandlung der Aufgabe als einer »architektonifchen« keineswegs ausgefchloffen werden ; im Gegentheile erheifcht auch die künftlerifch-formale Seite befondere Aufmerkfamkeit, da ihrer angemeffenen Löfung nicht feiten die wiffenfchaftlichen Forderungen erhebliche Schwierigkeiten entgegen-ftellen, deren Ueberwindung dem Architekten eine eben fo anziehende, wie fchwierige Aufgabe bietet. Aber das Wefenliche der Aufgabe liegt, wie bemerkt, mehr noch in der Ueberwindung jener zahlreichen Schwierigkeiten und (wenn auch oft nur fcheinbaren) Widerfprüche, welche aus den wiffenfchaftlichen Forderungen entfpringen. Zu diefem Zwecke fieht fich denn auch der Architekt zu häufigen Streifzügen in das Gebiet der Naturkunde genöthigt, fo wie zur Beachtung vieler fcheinbar kleinen, ja kleinlichen Rückfichten, welche gleichwohl für eine befriedigende Löfung der Aufgabe von Wichtigkeit find.

Hierzu kommt, dafs die exacte Wiffenfchaft in ihrem fteten Fortfehreiten auch flets neue Forderungen an die Technik zu ftellen genöthigt ift, Forderungen, deren Nothwendigkeit früher überhaupt nicht erkannt wurde oder deren Löfung man vielleicht nur defshalb nicht verlangte, weil man der Technik diefelbe nicht zutraute. Erft die in neuerer Zeit öfter eingetretenen näheren Beziehungen zwifchen beiden Gebieten mögen den Anlafs geboten haben, die Löfung auch folcher Aufgaben in die Hand zu nehmen.

Aus diefen und ähnlichen Gründen können auch ausgeführte Anlagen ähnlicher Art nur mit Vorficht als Beifpiele zu unmittelbarer Benutzung herangezogen werden. Nicht feiten empfiehlt fich fogar das

530.

Zufammenwirken von

und Architekten.

Studium beftehender Bauten wefentlich zu dem Zwecke vermeiden zu lernen.

um die an ihnen begangenen Fehler kennen und

In vielen Fällen wird es für wichtige Einzelheiten haupt fehlen, namentlich den oben angedeuteten neuen Forderungen gegenüber. Hier fieht ficli daher der Architekt vorzugsweife auf feine eigene Ueberlegung angewiefen.

all

ausgeführten Beifpielen über

Denn auch die Literatur ³⁶⁶) über den Gegenftand unferer Betrachtung ift weder vollftändig, noch leicht zu benutzen. Die vielen werthvollen Angaben, welche von Männern der hohen Wiffenfchaft legentlich über Obfervatorien-Anlagen im Ganzen oder in einzelnen Theilen geboten werden, find meiftens in Fachfchriften unter anderen rein wiffenfchaftlichen Abhandlungen zerftreut und defshalb dem Techniker tchwer zugänglich. Was von ausführenden Baumeiftern veröffentlicht worden ift, betont gewöhnlich mehr die architektonifch-technifche Seite der Anlage und nimmt nicht genügend Rückficht auf die Löfung der wiffenfchaftlichen Forderungen. Erft in neuefter Zeit fcheint fich hierin eine Wendung zum Befferen anzubahnen.

ge-

Aus Alledem dürfte hervorgehen, dafs eine glückliche Löfung der fchweren Aufgabe nur gelingen kann in fletem und einmüthigem Zufammenwirken zwifchen Fachgelehrten Fachgelehrten und Architekten. Und zwar gilt dies von der erften Aufhellung des Bauprogramms bis zum Abfchlufs der Durchberathung aller Einzelanordnungen bei der Bauausführung felbft. Dafs ein folches Zufammenwirken nicht nur möglich fei, fondent auch bei gegenfeitigem Entgegenkommen die beften Ergebniffe liefern kann, lehren mehrere Beifpiele der neueren Zeit, in welchen diefe Behandlungsweife mit Vortheil angewendet wurde. (Siehe auch Art. 81, S. ioi.)

Zunächft empfiehlt fich demnach nicht, dafs das Bauprogramm einleitig durch einen oder mehrere Fachgelehrte aufgeftellt werde. Vielmehr mufs fchon hierfür die Mitwirkung des Architekten eintreten, damit fortwährend geprüft werden kann, wie weit fich die Programm-Forderungen mit der Möglichkeit technifcher Herftellung vertragen und welcher Ausgleich zwifchen widerftreitenden Bedingungen fich finden läfft.

Bei gröfseren Aufgaben, bei welchen gewöhnlich auch verfchiedenartige fachwiffenfchaftliche Intereffen mitfpielen, wird die Aufftellung des Programmes am beften einer gemilchten Commiffion überwiefen, welche in gemeinfamen Berathungen die Grundzüge der Anlage feftftellt und ihre Durchführbarkeit im Ganzen und Einzelnen an der Fland von Verfuchs-Skizzen prüft. Letztere werden von den betheiligten Architekten in der zwifchen den einzelnen Berathungen liegenden Zeit aufgeftellt und je nach dem Ergebnifs derfelben entfprechend umgeftaltet, bis eine allen Anforderungen befriedigende Löfung im Allgemeinen gefunden ift. Erft dann kann die genaue Aufftellung des eigentlichen Bauprogramms mit Vortheil erfolgen, welches der weiteren architektonifchen Bearbeitung der Bauentwürfe eine fichere Grundlage bietet.

Auch bei der Durcharbeitung der Entwürfe wird fich fortwährend Anlafs zu commiffarifchen Berathungen finden, da bei derfelben unausgefetzt wichtige Einzelfragen auftauchen, deren Beantwortung nur in gemeinfamem Zufammenwirken zutreffend gewonnen werden kann. Das Gleiche gilt für die Ausführung des Baues, fo dafs die Berathungs-Commiffion — oder doch ein Ausfchufs derfelben — bis zur Bauvollendung ihre Wirkfamkeit fortzufetzen hat.

Es bedarf wohl kaum befonderer Betonung, ein wie werthvolles Material für künftige ähnliche Arbeiten bei den Verhandlungen folcher Commiffionen zu Tage gefördert wird. Da nun zugleich auch für den vorliegenden Bau felbft eine möglichft genaue und fachgemäfse Feftlegung des Ganges der Berathungen und der hierbei geförderten Ergebniffe von Belang fein wird, fo empfiehlt fich die genaue Aufzeichnung der betreffenden Verhandlungen und die Sammlung der zugehörigen Skizzen, welche im Zu-fammenhange mit den während der Bauausführung gefammelten Erfahrungen ein anfchauliches Bild des ganzen Verlaufes der Angelegenheit bieten können.

Können hiernach Entwurf und Ausführung einer Obfervatoriums-Anlage nur gelingen im einmtithigen Zufammenwirken der betheiligten Gelehrten mit den Architekten, fo muffte auch für die vorliegende Arbeit der gröfste Werth darauf gelegt werden, ftets des Einvernehmens mit namhaften Fachgelehrten verfichert zu fein. Wenn nun auch Rückfichten auf den verfügbaren Raum es nicht geftatten , alle die zahlreichen Autoritäten dankend zu nennen, welche fich mit Rath und That den gegenwärtigen Kapiteln freundlich zugevvendet haben, fo kann doch der Name des Mannes nicht verfchwiegen bleiben, welcher nicht nur in gleicher Weife von Anfang an das Unternehmen thatkräftigft unterftützt, fondern fich auch der grofsen Mühe unterzogen hat, die vorliegende Abhandlung durchzufehen und bei allen Einzelheiten

derfelben berathend mitzuwirlcen : es ift dies der Director der Königl. Sternwarte zu Berlin, Herr Geh. Regierungsrath Profeiïbr Dr. IV. Förfler — ihm fei defshalb hier in erfter Linie gedankt.

Auch von bautechnifchen Fachgenoffen hat die Arbeit durch zahlreiche Mittheilungen werthvolle Unterftützung erfahren, was ebenfalls an diefer Stelle in dankender Anerkennung hervorgehoben werden darf. Unter diefen ift der Name eines Mitarbeiters zu nennen, des Herrn Baurath Junk nämlich, welcher fich der mühevollen und zeitraubenden Aufgabe unterzogen hat, in ausgedehntem perfönlichem und fchrift-lichem Verkehr mit Gelehrten und Fachgenoffen aus dem weitfchichtigen und vielfach zerftreuten literari-fchen und praktifchen Material das für vorliegenden Zweck Verwendbare auszufuchen, fo wie Beifpiele ausgeführter Anlagen zufammen zu Hellen und fo Alles zu geordneter und gedrängter Bearbeitung vorzubereiten. Ohne diefe wichtige Vorarbeit würde es dem dienftlich ftark in Anfpruch genommenen Ver-faffer fchwer geworden fein, diefe Abhandlung rechtzeitig zu vollenden.

15. Kapitel.

Beftandtheile und Einrichtung,

a) Wichtigere aftronomifche Inftrumente.

531-

Fach-

Es erfcheint zweckmäfsig, hier zunächft einige kurze Erläuterungen vorauszu-fchicken, fowohl über gewiffe oft wiederkehrende Fachbezeichnungen, als auch über bezeichmmgen. die wefentlichften Inftrumente, für deren Aufhellung die baulichen Anlagen eine geeignete Stätte bereiten follen.

Manchen Auffchlufs über diefen Gegenftand findet man u. A. in den unten genannten zwei Werken ³⁶⁷); hier kann natürlich nur in fo weit auf denfelben eingegangen werden, als er für die baulichen Anlagen von Einflufs ift.

Collimations-Linie bedeutet Gefichts-(Vifir-)Linie. —

Als allgemein bekannt darf die Bedeutung des Ausdruckes Meridian (Meridian-Ebene) vorausgefetzt werden. Erde Vertical - Ebene (erfter Vertical-Kreis, auch kurzweg erfter Vertical) heifst die Ebene, welche am Beobachtungsort durch die Lothrichtung, fenkrecht zur Meridian-Ebene errichtet, gedacht wird. Auch der Ausdruck Oftweft-Vertical ift dafür im Gebrauch. — Azimuth nennt man den Winkel, welchen die Meridian-Ebene mit einer durch den Beobachtungsort und das Beobachtungsobject gelegten Vertical-Ebene bildet.

Davon abgeleitet Collimator, ein Infiniment, Diopter oder Fernrohr (meift kleineren Umfanges), welches zum Feftlegen einer beftimmten Vifir-Richtung dient.

Unter Horizont eines Punktes (fchlechtweg) verfteht man ftets die rechtwinkelig zur Lothrichtung durch denfelben gelegte Ebene. — Polhöhe ift der Winkel der Erdaxe mit dem örtlichen Horizont.

S3²-

Aftronomifche

Inftrumente.

Nach der Art ihrer Aufftellung find die gebräuchlichften aftronomifchen Inftrumente zu unterfcheiden in folche, welche nur zur Beobachtung in einem beftimmten Vertical-Kreis dienen follen und daher nur in der Ebene diefes Kreifes beweglich find, und folche, welche Beobachtungen nach allen Richtungen geftatten follen und defshalb »univerfal beweglich« aufgeftellt find. Unter letzteren unter-fcheidet man hauptfächlich zwei Arten, die »horizontal« und die »äquatorial« mon-tirten Inftrumente. Aufserdem kann man unterfcheiden zwifchen Inftrumenten, deren optifche Wirkung entweder auf der Brechung der Lichtftrahlen beim Durchgang durch Glaslinfen oder auf dem Zurückwerfen derfelben durch Hohlfpiegel beruht, alfo zwifchen »Refractoren« und »Reflectoren«. Für die vorliegende Betrachtung ift jedoch diefe Verfchiedenheit von minderem Belang, da — abgefehen von Inftrumenten fehr grofser Abmeffungen (den fog. Riefen-Telefkopen) — die baulichen Einrichtungen zur Aufnahme von Reflectoren nicht wefentlich verfchieden find von denjenigen für Refractoren.

OGTJ Konkoly, N. v. Praktifche Anleitung zur Anftellung aftronomifcher Beobachtungen etc. Braunfchweig 1883. André, Ch. & G. Ravet. L’aftronomie pratique et les ob/ervatoires en Europe et en Amérique. Paris 1874—78.

533-

Meridian-

Kreife.

Wenn ferner auch nicht feiten für kleinere bewegliche (fahr- oder tragbare) Inftrumente baulich wohl vorbereitete Aufftellungseinrichtungen erforderlich find (beifpielsweife für geodätifche Zwecke), fo kommen doch hier vorzugsweife die gröfseren feft aufgeftellten Inftrumente in Betracht.

i) Durchgangs-Inftrumente.

Die erfte Gruppe von hier in Frage kommenden Inftrumenten dient zu Beobachtungen in nur einer Vertical-Ebene. Die Beobachtungsebene diefer Inftrumente ift gewöhnlich der Meridian oder der erfte Vertical. Sie bewegen fich nur um eine wagrechte Drehachfe auf und abwärts und tragen einen lothrechten

Theilkreis, wenn fie zu genauen Höhenbeftimmungen dienen follen, wefshalb auch oft die Bezeichnung »Meridian-Kreis« für folche im

Fig. 390.

l:. w

=.

VA

••

jK-mni

Sh

_L

Meridian aufgeftellte Inftrumente gebraucht wurde (Fig. 390 36 8).

Früher pflegte man die Drehachfe folcher Inftrumente

einfeitig gelagert an einer Mauer zu befeftigen und nannte fie daher »Mauer-kreife« (Mauer-Quadrantenoder Sextanten). Jetzt ift diefe Anordnung nur feiten mehr im Gebrauch ; vielmehr giebt man diefen Inftrumenten meiftens zweifeitig gelagerte Drehachfen und errichtet für die gröfseren derfelben gewöhnlich zwei fefte Steinpfeiler, welche auf gemeinfamem Grundpfeiler flehen und je ein Lager der Drehachfe tragen, fo dafs die auf- und abgehende Bewegung des Fernrohres fleh zwifchen diefen Pfeilern vollzieht. Bei minder grofsen Inftrumenten treten an die Stelle diefer Steinpfeiler auch öfter Metallflützen.

Da von der dauernden Gleichlage aller wefentlichen Theile des Inftrumentes die Genauigkeit der Beobachtungen abhängt, fo miiffen öfter Unterfuchungen ver-fchiedener Art angeftellt werden, um die richtige Lage etc. zu prüfen und etwaige Collimations-Fehler zu berichtigen. Hierfür find unter Umftänden gewiffe bauliche Anlagen erforderlich, von welchen befonders die Einrichtungen zur fog. Reverflon (zum Umlegen) des Inftrumentes, wobei die Zapfenlager vertaufcht werden, zu nennen

liii V

- ---    -_'_F

WS

...

iS

p- ’ ;.-W ;

IM

Meridian-Kreis der Sternwarte zu Genf ³⁶⁸).

find. Da der Raum zwilchen den Lagerpfeilern häufig

genügend frei ift, fo mufs das Inftrument zu diefem Behufe in einen freien Raum gebracht, hier umgelegt und fo wieder zwifchen die Pfeiler zurückgebracht werden.

Zum ficheren Hin- und Zurückbringen des Inftrumentes dient nun ein auf einem Schienengeleife laufender Wagen mit Hebevorrichtungen, durch welche das Inftrument den Lagern gehoben und nach erfolgtem Umlegen wieder in diefelben eingebettet werden kann.

Zur Prüfung der Collimations-Fehler dienen auch nicht feiten fog. Collima-toren (fiehe Art. 531), welche auf befonderen Pfeilern aufgeftellt werden, die entweder ganz für fich funda-mentirt oder auf dem Grundpfeiler des Haupt - Inftrumentes errichtet find.

Alle Einzelheiten diefer Anordnungen , die je nach Lage des befonderen Falles verfchieden-artige Geftaltung bedingen, müffen in eingehender Berathung mit den Fachgelehrten feft geftellt werden, wefshalb hier nicht näher auf diefelben eingegangen werden foil.

Das Gleiche gilt von den baulichen Einrichtungen, welche dem Beobachter ein bequemes Benutzen ™ und Handhaben des Inftrumentes und feiner einzelnen Theile ermöglichen.

Vermittels der hier befprochenen Inftrumente kann ein Geftirn nur während feines Durchganges durch die Vertical-Ebene beobachtet werden, in welcher das Fernrohr fich bewegt. Daher werden diefe Inftrumente

auch allgemein Durchgangs- (Paffage- oder Tr an fit-) In ltru mente genannt.

Eine befondere Gattung der Durchgangs-Inftrumente bilden die fog. Univer-fal-Tr anfite, meift von kleineren Abmeffungen, welche aufser der Bewegung des Fernrohres um feine Horizontal-Achfe in der Vertical-Ebene auch noch eine Horizon-tal-Bewegung um eine Vertical-Achfe geftatten und fo zu Beobachtungen in jeder be-

aus

rf

SU

Fig. 391.

& mi

: ■■■ 1

zu

diefer Umlegung nicht

' fry

fâ

' ÉÊÉ

iilmnS

i iii

Univerfal-Tranfit von Carl Bamberg in Berlin ³⁶⁹).

534-

Univerfal-

Tranfite.

369) Facf.-Repr. nach: Loewenherz, L. Bericht über die Wiffenfchaftlichen Inftrumente auf der Berliner Gewerbe-ausftellung im Jahre 1879. Berlin 1880. S. 7.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

31

535-

Aequatoriale.

liebigen Vertical-Ebene gebraucht werden können (Fig. 391 ³⁶⁹). Sie gehören alfo zu den »univerfal beweglichen« Inftrumenten. Von ihrer Conftruction, welche im Uebrigen mannigfache Formen annimmt, kann man eine ziemlich deutliche Vorftellung gewinnen, wenn man fich an das unter dem Namen »Theodolith« bekannte Winkel-mefs-Inftrument mit Höhenkreis erinnert, mit welchem die Univerfal-Tranfite fo viele Aehnlichkeit haben, dafs fich namentlich die kleineren diefer Gattung nut-wenig von einem »Theodolith mit Höhenkreis« unterfcheiden.

2) Aequatorial aufgeftellte Inftrumente.

Die Univerfal-Beweglichkeit diefer Inftrumente wird dadurch bewirkt, dafs fie um zwei fich rechtwinkelig fchneidende Achfen, die Pol- oder. Stunden- und die Declinations-Achfe, drehbar hergeftellt werden. Erftere liegt parallel zur Erdaxe, die andere alfo (rechtwinkelig zur erften) parallel zur Aequator-Ebene. Natürlich find beide Achfen durch geeignete conftructive Einrichtungen in ihrer beftimmten Lage unverrückbar befeftigt. In der Regel ift noch eine entfprechende mechanifche

Vorrichtung — ein Uhrwerk — mit dem Infiniment verbunden, durch welche die Stundenachfe fich dergeftalt gleichzeitig mit der Erdaxe (aber in entgegengefetztem Sinne) dreht, dafs das nach einem beftimmten Punkte

Fig. 392.

W;M

L'-

des Himmels (einem Geftirn) ein-

Jlllfjj geftellte Fernrohr während der ganzen Dauer der Beobachtung die Bahn diefes Geftirnes

'■l

genau

verfolgt. Natürlich pflegt man das Uhrwerk nur während der

fwmW/

r s*

/J§

y*

sr

mm

«Ji

bl

Aequatorial von Grubb in Dublin3,0).

Dauer einer Beobachtung im Gange zu erhalten, da die angegebene Bewegung des Rohres nutzlos ift, wenn das Infiniment nicht gebraucht wird.

Es leuchtet ein, dafs diefe doppelte Beweglichkeit es ermöglicht , mit einem fo tirten Infiniment (Fig. 392 3 7 °) jeden Punkt des Achtbaren Himmels zu beobachten, im Gegenfatz zu den unter 1 be-fprochenen Durchgangs-Inftru-menten, die nur Beobachtungen in einer beftimmten Vertical-Ebene geftatten.

mon-

refracting telefcope and revolving dome for the

3TO) Facf.-Repr. nach: Grubb, H. Defcription of the great 27-inch Imperial and Royal obfervatory of Vienna. London 1881.

F'g- 393-

gsggilfp

'MÈÊm

Im

'émtÈ

sÿf.

S. V

wmä

\\\

\VV

ài

\S

mm,

imm

fl    v

ÎPOr?

K/

//>

■■

.71 r

SB

ïï//

Br

,.

»•    4É

-’*5i

/JB

Vi

4gj|

2ÉaP_ V»

Ml®

m '^Èk

■

**4

■SS

jl

V⁵'

r«S

SiT

tÊÈ

;r.-7

OTBW

ïüi

:w|,A

!»

s§î

mm

KæS

[•)

mm

i2pte5v£

tpfsjkL ' •..

w§

Mm

mmm

ni

// >

»Tr I >

wm

1, “

$Ss

^ejgŚjgfe-?

^-~v7-r -;r* ^'«5«

sglaS

aS3BI

Riefen-Telefkop der neuen Sternwarte in Wien³⁷¹).

Die grofsen äquatorialen Inftrumente werden gewöhnlich auf einem fchweren Metaliftänder oder einem Steinpfeiler montirt und ruhen mit diefem auf dem Feft-pfeiler, der für fie befonders hergeftellt werden mufs. Im Einzelnen find die Anordnungen für diefe Unterbauten fehr verfchieden ; doch würde es hier zu weit führen, auf diefelben näher einzugehen. In jedem Einzelfalle wird fich der Architekt die nöthige Kenntnifs von der für das Inftrument beabfichtigten Conftruction verfchaffen müffen, um danach die baulichen Anordnungen richtig treffen zu können. Namentlich wird es für ihn von Intereffe fein, die wichtigften Mafsbeftimmungen des In-ftrument-Aufbaues zu kennen, um danach die zum Beobachten dienende Spaltöffnung fo anordnen zu können, dafs nach Bedarf vom Horizont bis zum Zenith dem Inftrument freie Ausfchau gewährt wird.

536-

Befondere

Inftrumente.

Es mögen noch als befondere Arten der Aequatorialen beiläufig genannt werden : die Alt-Azimut he, mit welchen man fowohl Höhen- als Azimuthal-Meffungen vornimmt; ferner die Heliometer und die Kometenfucher, deren Zweckbeftim-mung in ihrem Namen zum Ausdruck kommt.

Mit einigen Worten fei noch der grofsen Spiegel-Telefkope oder Riefen-Telefkope gedacht, welche fchon ihrer gewaltigen Abmeffungen wegen befonderer baulicher Anordnungen bedürfen. Für diefe ift es vor Allem von Bedeutung, ob die Beobachtung von der oberen oder der unteren Rohrmündung aus gefchieht ; denn für beiderlei Anordnungen giebt es Beifpiele.

Befonders im erfteren Falle find mächtige, ftaffelförmige Aufbauten erforderlich, welche dem Beobachter, je nach der Stellung des Inftrumentes, ein möglich!! bequemes Herantreten an das Ocular geftatten ; fie nehmen oft die Geftalt von fahrbaren Thürmen an.

Beiläufig fei bemerkt, dafs jedes gröfsere Inftrument — fei es vertical oder äquatorial, Refractor

oder Reflector — ähnlicher Hilfs-Conftructionen (wenn auch meift von geringeren Abmeffungen) bedarf, welche in jeder Stellung des Fernrohres das Ocular fo bequem wie möglich zugänglich machen. Die vielfachen Rückfichten, welche für die Einzelgeftaltung diefer Anordnungen zu nehmen find, müffen jedesmal mit den betheiligten Aftronomen befonders vereinbart werden.

In Fig. 393³⁷¹) ift das grofse vjm Grubb in Dublin gelieferte Telefkop der neuen Wiener Sternwarte (27 Zoll engl. = 686 mm Oeffnung und 30 Fufs engl. = 9,14 m Brennweite) veranfchaulicht ; der Beobachter kann auf dem Fahrftuhle fitzend felbft, und zwar mit leichtefter Hand-

11181

IUI

1k

l,—J

Fig- 394-

\]1

-I

«äf

■i-i .....

i;

UB

.

ll

habung, den Kuppelfpalt öffnen, das Inftrument drehen, ftellen und richten, demfelben fitzend nach links und rechts durch Bewegung des Drehftuhles auf einer kreisförmigen Schienenbahn folgen und nebftbei feinen Sitz tiefer oder höher ftellen. Eine verwandte Einrichtung ift bei dem

durch Fig. 394 fervatoriums zu Cambridge und bei dem in Fig. 395 ³'³j)

372

) veranfchaulichten Aequatorial des Ob-

Aequatorial der Sternwarte zu Cambridge³'²).

dargeftellten Aequatorial der Sternwarte zu Greenwich getroffen ; in den beiden Abbildungen ift der Fahrftuhl und die Spurbahn, auf der er fich bewegt, erfichtlich.

311)    Facf.-Repr. nach: Illuflrated London news /SS/, Bd. 78, S. 364.

312)    Facf.-Repr. nach: Harper’s new monthly magazine 1874, No. 292, S. 520.

313)    Facf.-Repr. nach: Repertorium f. Exp.-Phyiik 1871, Taf. 12.

Nicht feiten ftehen die Riefen-Teleikope ganz im Freien und werden während des Nichtgebrauches nur durch leichte, zeltartige Conftructionen gegen Witterungs-einfltiffe gefchützt. In einzelnen Fällen hat man wohl auch die Einrichtung ge-

Fig. 395-

y/—

----^

SS

_L_

H3ZX

i I f —J    E—‘~

-^====r~- N=p

rZJ.

_j__i—i. rzi

IS

SS

S'

SS?

->

TS

rf

f;

.•

(of

ftfe

*«

SSgCS

es

-0g

i.

fflr

Œ i

13 j

I¹:,

Baaft

'x’X

<?X

.J«

Sx

hx

XU. 0 8 0 1

'XX

gg

Ül

> ?A-

Mi

: rc. :

7y//////S^ŚHSS- H-H-

\vy

'S

77

iS*

l§S§g

=c

v\

_A_\

Aequatorial der Sternwarte zu Greenwich³'³).

troffen, dafs nach beendeter Beobachtung ein fefter conftruirtes Dach über das wagrecht gelegte Inffrument übergefchoben werden kann, bis zum nächften Gebrauch vor Schädigungen zu bewahren (Fig. 396 ⁶ 74).

3U) Nach: Ellery, R. L. J. Ob/ervations of the Southern nebulae made with the great Melbourne tele/cope /row i86q to 1885. Part /. Melbourne 1885.

um

es in der Zwischenzeit

?gh

il

Vs

J?;

SB

Fig. 396.

- —— -Ü

-55

3 ■ '*

53

1*MS

Vis.

qt=

-\

:.. iii

<fĄ

MMPr

m^^ęĘSĘSs^

-^z\\—r2r\    ■ ~—L:

I Mê0l0i S

Mil Ml|

gggps

1®

It-

(g-

Riefen-Telefkop der Sternwarte zu Melbourne ³⁷⁴).

b) Grundbedingungen der baulichen Anordnung und Conftruction.

537-

Bedingungen.

In dem Bau-Programm für eine Obfervatorien-Anlage wiederholen fich faft ftets gewiffe Grundbedingungen, welche defshalb hier einer überfichtlichen Vorbefprechung unterzogen werden follen.

Die Bedingung der Erfchütterungsfreiheit ift bei jeder Obfervatorien-Anlage — gleichviel ob fie für Fern- oder Nahbeobachtung beftimmt ift — bald in höherem, bald in geringerem Mafse zu ftellen.

Bei allen Fernbeobachtungen, deren Gegenftand fich nicht innerhalb des ße-obachtungsraumes, fondern im Freien, oft in weitefter F'erne befindet, ift ein mög-lichft weit gehender Ausgleich der Temperatur zwifchen Aufsen und Innen von grofser Wichtigkeit.

Umgekehrt fpielt die Bedingung eines gleichmäfsigen Wärmegrades — Tempérât ur-Conftanz — bei gefchloffenen Beobachtungsräumen meiftens eine hervorragende Rolle.

1) Erfchütterungsfreiheit.

538-

Lage

und Ifolirung des

Obfervatoriums.

Jede unbeabfichtigte Bewegung der zum Beobachten dienenden Vorrichtung oder des zu beobachtenden Gegenftandes beeinträchtigt naturgemäfs die Genauigkeit des Verfahrens und mufs daher eben fo, wie jede anderweite Störung, vom Obfer-vatorium fern gehalten werden.

Als nächftliegendes Mittel für cliefen Zweck ifi: defshalb eine möglichft ruhige, allen hörenden Verkehrseinwirkungen etc. entzogene Lage des Obfervatoriums zu empfehlen. In der Wirklichkeit ift aber die Wahl einer Bauftelle feiten völlig frei, fo dafs es feiten ganz gelingt, fchon durch die Lage allein, durch genügenden Ab-

ftand

aus

von Fahrftrafsen, Eifenbahnen, Fabrikanlagen mit Mafchinenbetrieb etc., dem Obfervatorium die erforderliche Ruhe zu fichern. In folchen Fällen ift es oft möglich , wenigftens einen grofsen Theil der in den oberen Bodenfchichten fich fortpflanzenden Erfchütterungen durch trennende Gräben, welche das ganze Anflalts-gebiet umziehen, von demfelben abzuhalten 3 75). Pflanzen fleh jedoch die Stöfse des Verkehres oder Betriebes vorzugsweife in den tieferen Bodenfchichten fort, fo wird das Mittel in der Regel nicht ausreichen, da die Tiefe des Trennungsgrabens technifchen und finanziellen Gründen gewöhnlich befchränkt ift, die Erfchütterungen aber mitunter von Anlagen ausgehen, deren Fundamente fehr tief hegen. Hier hilft gewöhnlich nur die Wahl einer anderen BauHelle.

Nicht jede Bodenart leitet übrigens in gleicher Weife die empfangenen Erfchütterungen weiter; die Befchaflenheit des Untergrundes, der Bauftelle und ihrer Umgebung übt daher hier oft einen wesentlichen Einflufs aus und ift bei der Wahl des Platzes für ein Obfervatorium wohl zu beachten.

In den meiften Fällen ift es jedoch nicht genügend, das Obfervatorium gegen Störungen zu verwahren, welche ihm von aufsen her drohen. Die für genaue Beobachtungen dienenden Vorrichtungen bedürfen aufserdem noch des Schutzes gegen Erfchütterungen aller Art, welche im Gebäude felbft, durch die unvermeidlichen Verkehrsbewegungen etc., entftehen. Man ftellt fle daher mit Vorliebe auf fog. Feftpfeiler, welche, forgfältig gegründet, in fleh möglichft ftandficher hergeftellt und von ihrer unmittelbaren Umgebung nach Möglichkeit losgetrennt werden mtiffen, damit ihnen die von aufsen kommenden Einwirkungen thunlichft wenig anhaben und die unmittelbare Uebertragung von Verkehrsbewegungen im Gebäude felbft vermieden wird.

Natürlich kann es fleh hier immer nur um eine möglichft weit getriebene Ab-fchwächung, nicht aber um eine doch nie erreichbare vollftändige Aufhebung aller irgend wie Hörenden Einflüße handeln.

Auch ift der Grad der Erfchiitterungsfreiheit je nach der Art der Beobachtungen, um welche es fleh handelt, in verschiedener Weife bedingt. Bei ruhiger Lage der ganzen Anftalt genügt für viele Zwecke die Stand Sicherheit Starker Um-faffungs- oder Innenmauern eines feft angelegten Gebäudes. Man ftellt daher nicht feiten kleinere Präcifions-Apparate auf Kragfteine, welche in folche Mauern eingelaffen find, und begnügt fich mit dem fo erreichten Grad von Abfchwächung der Hörenden Einflüße.

Mancherlei andere Gründe können jedoch auch felbH dann, wenn ein höherer Grad von Standficherheit nöthig iH, die VerzichtleiHung auf völlig frei Hehende FeHpfeiler veranlaßen. ZunächH iH zu beachten, dafs die Standficherheit eines folchen Pfeilers wefentlich bedingt iH durch das Verhältnifs feiner Standfläche zu feiner Höhe. Sie wächst mit d,er erHeren und nimmt ab bei Zunahme der zweiten. Nun iH in den meiHen Fällen die Ausdehnung der Standfläche auf ein beHimmtes Mafs befchränkt, beifpielsweife durch die Umfaffungsmauern des Beobachtungsraumes, welche der Pfeiler nicht unmittelbar berühren darf. Für die BeHimmung der Höhe dagegen wirken gewöhnlich ganz andere, von diefen Verhältnissen völlig unabhängige UmHände mit, die leicht das Höhenmafs des Pfeilers dergeHalt fleigern können, dafs derfelbe ein der StandfeHigkeit ungünHiges, d. h. zu Schlankes Ver-

375) In folcher Weife wurde u. A. bei den neuen naturwiflenfchaftlichen Univerfitäts-Inftituten an der Dorotheen-Strafse zu Berlin (flehe Theil I, Bd. i, S. 245, Fufsnote 146 diefes »Handbuches«) und beim Obfervatorium zu Tiflis verfahren.

539-

Feftpfeiler.

hältnifs erhält. Zu diefen beftimmenden Umftänden find vorzugsweife die Boden-und Untergrundverhältniffe zu rechnen, die zu einer tiefen Lage des Fundamentes zwingen können, da oft nur in der Tiefe ein genügend tragfähiger Baugrund fich findet.

In diefen und ähnlichen Fällen giebt man denn oft die Lostrennung der Pfeiler vom umgebenden Mauerwerk auf und gründet beide auf gemeinfamem, fchwerem Unterbau, deffen Standficherheit durch die Laft der gefammten Gebäude-Mauermaffen wefentlich erhöht wird. Hierbei wird es in den meiften Fällen möglich fein, dem Pfeiler ein feine Standficherheit in fich begünftigendes, d. h. nicht zu fchlankes Verhältnifs zu geben.

In beiden Fällen, d. h. fowohl bei ganz gefonderter, als bei gemeinfamer Gründung, wird aber jeder Feftpfeiler von allen etwas beweglichen und häufiger Er-fchiitterung ausgefetzten Bautheilen, z. B. vom Fufsboden, auf welchem fich der Verkehr des Haufes vollzieht, und ähnlichen Anlagen völlig unberührt bleiben müffen.

Aus dem bisher Gefagten dürfte auch hervorgehen, dafs es keineswegs immer im Intereffe der Erfchütterungsfreiheit liegt, die Pfeiler fo tief als möglich zu fun-damentiren. Man kann im Gegentheile leicht hier des Guten zu viel thun und mufs defshalb vorfichtig alle initfprechenden Umftände gegen einander abwägen.

Bekanntlich übt auch der Wind auf hohe und fchlanke Mauerkörper oft bedeutende Erfchiitterungen aus, wie z. B. bei geodätifchen Winkelmeffungen, für welche die Standorte auf Kirchthürmen und ähnlichen hohen Baukörpern genommen

werden müffen, fehl* häufig in ftörendfter Weife empfunden wird. Für dauernde Anlagen mufs daher fchon aus diefem Grunde ein Feftpfeiler, wenn er nicht ungewöhnlich maffig und breit gelagert hergeftellt werden kann, durch umfchliefsendes Mauerwerk gegen die Einwirkung von Windftöfsen gefchützt werden.

Die grofsen Beobachtungswerkzeuge der Sternwarten und ähnlicher Obfervato-rien bedürfen zu ihrer Auf Heilung einer Pfeileranlage von möglich!! hoher Stand-aftronomifche ficherheit. Unter diefen find wieder befonders diejenigen Inftrumente, welche mit Benutzung der Drehung des Erdkörpers Winkelmeffungen ergeben follen, alfo alle fog. Durchgangs- (Paffage- oder Tranfit-) Inftrumente nicht nur von allen durch äufsere Bewegungsvorgänge entftehenden Erfchiitterungen im weiterten Sinne frei zu halten, fondern auch gegen diejenigen, mitunter fehr erheblichen Verdrehungen und Ver-

welche die tragenden Mauerpfeiler unter dem Einflufs von

54°.

Feftpfeiler

für

Inftrumente.

biegungen zu fchützen Temperatur-Veränderungen zu erleiden haben.

Erft in neuerer Zeit hat man diefe und verwandte Erfcheinungen in ihrem ur-

fächlichen Zufammenhang genauer kennen und für Fälle der Anwendung berückfiçh-tigen gelernt, nachdem langjährige Beobachtungen ergeben hatten, dafs bisher auch die forgfältigft conftruirten Feftpfeiler den an fie zu Hellenden ftrengften Anforde-nicht gerecht wurden. So weit die hierauf bezüglichen Erfahrungen reichen,

rungen

laffen fich diefe Anforderungen wie folgt zufammenfaffen.

Zunächft darf der Feftpfeiler mit keiner anderen Erdfchicht (noch weniger mit einem anderen Baukörper) in Berührung kommen, als mit derjenigen, welche ihn unmittelbar trägt. Jede feitliche »Verfüllung«, jedes Eingreifen in den Untergrund, welches eine feitliche Berührung des Bodens mit dem Mauerwerk des Pfeilers be

dingt, ift daher ausgefchloffen.

Sodann empfiehlt es fich, zu feiner Errichtung folche Bauftoffe welche eine ungefähr gleiche Wärmeleitung und eine ungefähr gleiche Ausdehnung Wärmeeinflüffen aufweifen, wie die den Pfeiler tragende Bodenfchicht. Als

unter

zu

wählen,

nothwendig erfcheint diefe Vorficht jedoch nur da, wo felbft in gewiffen Tiefen noch rafch wechfelnde Temperatur-Verhältniffe zu befürchten find, wie fie z. B. durch Grundwafferftrömungen oder ftarke Bodenfeuchtigkeit hervorgerufen werden können.

Ferner mufs durch die Wahl der Bauftoffe und die Art ihrer Zufammenfügung dafür geforgt werden, dafs der Pfeiler eine in fich möglichft gleichförmig geftaltete Maffe bildet, fo dafs nicht etwa in Folge ungleicher Temperatur-Wirkungen erhebliche partielle Geftaltänderungen und Verdrehungen eintreten können.

Befonders wichtig ift weiters für die dauernde Erhaltung der Unbeweglichkeit die Abhaltung des Einfluffes der äufseren Luft-Temperatur und ihrer Schwankungen, fo wie die thunlichfte Erhaltung der Gleichheit der Temperatur des Pfeilerkörpers mit derjenigen der tragenden Erdfchicht. Wegen diefer nahen Beziehung zum Untergrund ift denn auch für fo gefchützte Pfeiler die Bezeichnung als »Grundpfeiler« wohl nicht mit Unrecht in Vorfchlag gekommen.

Der Abfchlufs der Luft-Temperatur, wie ihn die Aufsenwände des den Pfeiler enthaltenden Gebäudes bis zu gewiffem Grade bewirken, genügt erfahrungsmäfsig für Pfeiler der hier befprochenen Art nicht. Es erübrigt daher nur, aufserdem noch befondere Umhüllungen anzuordnen, die rings um die Seitenwände des Pfeilers eine Luftfchicht abfchliefsen, welche den Ausgleich der Temperatur mit dem Erdboden vermittelt. Um dies vollftändig zu bewirken, könnte wohl auch diefe fo einge-fchloffene Luft durch eine einfache Vorrichtung in kreifende Bewegung verfetzt werden, fo dafs ein gleichmäfsiger Wärmegrad in allen Theilen des den Pfeiler um-fchliefsenden Hohlraumes und auch hierdurch im Pfeiler felbft fich herftellt.

Endlich ift auf thunlichfte Abftumpfung feiner Zitterbewegungen (tremor) hinzuwirken, welche unter Umftänden in den tragenden Erdfchichten fich auch da noch geltend machen, wo alle Vorkehrungen gegen die aus der Ferne wirkenden Erfchütterungen getroffen find. Hierzu empfiehlt fich das Einfchalten dünner Zwi-fchenfchichten aus feinkörnigen, lockeren Stoffen, welche diefem Zwecke dienen, ohne andere Uebelftände herbeizuführen.

Die Inftrumente der hier befprochenen Art, welche möglichft andauernd eine unveränderte Stellung zu den feften Erdfchichten ihres Untergrundes haben follen, müffen nun auch ihrerfeits gegen fchädliche Wärmeeinflüffe der fie umgebenden Maffen, durch welche ihre Standfeftigkeit im feineren Sinne bedroht wird, gefchtitzt werden. Auch hier können nur Uebergangs- und Umhüllungsfchichten helfen, deren Anordnung im Einzelnen je nach befonderen Umftänden gefucht werden mufs.

werden.

wenn

einzelnen oder mehrerer zufammenhängender Beobachtungen ausgefchloffen ift. Die übrigen zur Sicherung der Standfeftigkeit empfohlenen Anordnungen find dagegen

Für Pfeiler, welche univerfal bewegliche, z. B. äquatorial aufgeftellte Inftrumente tragen follen, können diefe ftrengeren Forderungen gewöhnlich ermäfsigt Namentlich find die oben angedeuteten Mafsnahmen für den ftetigen Ausgleich der Pfeiler- mit der Erd-Temperatur hier meiftens entbehrlich, da es genügt, ein Verdrehen oder Verbiegen des Pfeilers während der kürzeren Dauer einer

auch bei diefen Pfeilern zu beachten.

Aus dem bisher Gefügten dürfte hervorgehen, dafs für grofse aftronomifche Inftrumente von beiderlei Art in der Regel Einzelpfeiler, die vom umgebenden Mauerwerk etc. gänzlich getrennt und nicht mit demfelben auf gemeinfamer Grundplatte errichtet find, vorausgefetzt werden.

2) Temperatur-Ausgleich.

541-

Einflufs

mangelhaften

Ein möglichft vollkommener Ausgleich der Temperatur zwilchen dem Beobachtungsraume und der freien Luft ift, wie fchon bemerkt wurde, für alle folche Temperatur- Obfervatorien erforderlich, in welchen Beobachtungen in die Ferne angeftellt werden, beifpielsweife alfo bei aftronomifchen und aftro-phyfikalifchen Warten, meteorologi-fchen und geodätifchen Stationen und ähnlichen Anftalten.

Die Beobachtungen können aus nahe liegenden Gründen nur von gefchiitztem Raume aus vor fich gehen, in welchem fich leicht ein anderer Wärmegrad entwickelt, wie in der freien Luft. Beim Oeffnen der Beobachtungsfpalte finden nun durch die Mifchung der verfchieden temperirten Aufsen- und Innenluft zitternde Luftbewegungen ftatt, welche die Genauigkeit der Beobachtung fehr beeinträchtigen und defshalb vermieden werden miiffen. Aufserdem follen die Inftrumente, befonders die Theilkreife derfelben, gegen ungleichmäfsige Geftalts- und Ortsveränderungen nach Möglichkeit gefchützt werden — Unregelmäfsigkeiten, welche leicht durch Temperatur-Schwankungen entliehen können — damit wenigftens während der Beobachtungsdauer oder während mehrerer zufammenhängender Beobachtungen die Inftrumente in diefer Hinficht fich gleichmäfsig verhalten. Auch das Hörende »Be-fchlagen« der Inftrumente, befonders ihrer optifchen Gläfer, das bekanntlich bei rafchem Wechfel der Luft-Temperatur leicht eintritt, mufs thunlichft verhütet werden.

542-

Mittel

zur

Abhilfe.

Während man nun, wie unter 3 gezeigt werden wird, für ganz abgefchloffene Beobachtungsräume die umfchliefsenden Wände, Decken etc. aus möglichft temperatur-trägen Stoffen herftellt, find im vorliegenden Falle Stoffe und Anordnungen von möglichft weit gehender Wärmedurchläffigkeit zu wählen. Zugleich find aber auch gewiffe Einflüße abzuhalten oder abzufchwächen, welche auf zeitliche oder örtliche Wärmefteigerung hin wirken oder Störungen durch örtliche Strahlungswirkungen herbeiführen können. So wird z. B. bei einer nur aus einfachem Metallblech beftehenden Raumumfchliefsung, welche ja zweifellos an fich den vollkommenften thermifchen Ausgleich zwifchen Aufsen- und Innenluft gewähren würde, die von der Sonne befchienene Seite felber ftärker erwärmt und dadurch zu einer Quelle von Wärmeftrahlungen und -Mittheilungen für den Innenraum, fo dafs die Temperatur der eingefchloffenen Innenluft nach und nach diejenige der freien Luft bedeutend iiberfteigt. Beim Oeffnen der Beobachtungsfpalte find alfo Hörende Luftftrömungen etc. unvermeidlich. Man verdoppelt daher die umfchliefsenden Flächen dergeftalt, dafs zwifchen den beiden Blechhäuten Hohlräume entliehen, welche von der Aufsen-luft durchftrichen werden, und wendet geeignete Mittel an, um den Luftwechfel in diefen Hohlräumen zu befördern.

Auch eine Ueberriefelung der Aufsenflächen mit Waffer kann unter Umftänden gute Dienfte leiften; doch ift bei Anwendung diefes Mittels Vorficht zu empfehlen. Ueberhaupt ift die Frage, wie die fchnelle und Harke Erwärmung metallifcher Dächer und Wände durch die Sonne für die Beobachtung möglichft unfchädlich zu machen fei, noch nicht zum Abfchlufs gebracht, mufs vielmehr in jedem Einzelfalle unter Berückfichtigung aller mitwirkenden Umftände befonders erwogen werden.

543-

Einflufs

der

Umgebung.

Auch andere, als die bisher befprochenen Verhältniffe können jene Hörenden Wärmeftrahlungen veranlaßen, welche den ficheren Ausblick vom Obfervatorium in das Freie beeinträchtigen. Namentlich wirkt hierbei die Befchaffenheit der näheren und ferneren Umgebung des Beobachtungsraumes mit. So ift es bekannt, dafs ein

nicht mit Pflanzenwuchs bedeckter, Peiniger oder fandiger Boden, von der Sonne beftrahlt, Parke aufPeigende LuAPrömungen verurfacht, während Rafenflächen, Bufch-uncl Baumpflanzungen folche nachtheilige Erfcheinungen wenig oder gar nicht auf-treten laffen. Die Umgebung eines Obfervatoriums iP alfo in diefer Hinficht um fo günPiger, je mehr fie Pch park- oder waldartig und von fonPiger Bebauung frei zeigt.

Auch die Dachflächen der tiefer liegenden Bautheile, über welche ein Beobachtungsthurm hinausragt, bieten nicht feiten ähnliche Störungen, wenn nicht durch Wahl eines Deckungsmittels, welches durch BePrahlung möglichP wenig erwärmt wird, folche Störungen fo weit als thunlich abgefchwächt werden. Bis jetzt hat fleh in diefer Beziehung ein Rafendach immer noch als das zweckmäfsigPe ergeben. Doch find auch gegen diefe Deckungsart Bedenken geltend gemacht worden. Man will an einem feit einer Reihe von Jahren in Betrieb befindlichen Obfervatorium die Wahrnehmung gemacht haben, »dafs die Sättigung der Luft mit Wafferdampf über dem Dach öfter Parke Luftbewegungen hervorbringe, da die wafferhaltige fchwere Luft nicht, wie auf einer Wiefe, in Ruhe lagere, fondern bei leifePem Luftzug vom Dache herunterPröme und höhere Luftfchichten nachreifse«. Da jedoch andererfeits auch anerkannt wird, dafs jede fonPige, namentlich eine fog. harte Dachdeckung, etwa in Ziegel, Schiefer oder Metallblech, noch bei Weitem gröfsere Störungen durch Parke WärmeausPrahlungen bei Sonnenfehein herbeiführen würde, fo bleibt das mit Rafen abgedeckte Holzcement-Dach, mit welchem das angeführte Obfervatorium verfehen iP, vorläufig immer noch das empfehlenswerthePe, bis es gelingt, eine auch die obigen Störungen vermeidende Deckungsweife zu finden.

3) Temperatur-ConPanz.

544-

Erhaltung

gleichmäfsiger

Bekannt iP der Einflufs, den wechfelnde Temperatur-'Verhältniffe auf die Maffen-ausdehnung aller Körper, namentlich der Metalle, ausüben. Muffte ja doch unter 1 diefer Einflufs fogar auf die Standficherheit Parker, gemauerter LePpfeiler unter Temperatur. UmPänden als Pörend bezeichnet werden.

Bei Beobachtungen im gefchlolTenen Raume kommt es nun faP Pets auf fehr genaue Mafs- und ähnliche Ermittelungen an, bei welchen fowohl der zu beobachtende GegenPand, als auch die Beobachtungswerkzeuge während der Dauer der Unter-fuchung unverändert bleiben follen. Dies kann nur gefchehen durch die Erhaltung eines gleichmäfsigen Wärmegrades während der ganzen Dauer der Beobachtung.

Natürlich kann auch hier nicht von einer unbedingten und vollPändigen Erfüllung diefer Forderung die Rede fein. Auch iP nicht für alle Arbeiten der gleiche Grad von Temperatur-ConPanz nöthig. Für viele derfelben genügt vielmehr derjenige Grad, der in einem durch günPige Lage und paffende Vorrichtungen den Einwirkungen der wechfelnden Aufsen-Temperatur möglichP entzogenen Wohnraume fich bietet.

Andere Beobachtungen bedingen fchon eine höhere Stufe von Wärmegleich-mäfsigkeit, etwa diejenige, welche ein guter Getränkkeller gewähren mufs. Für die feinPen Unterfuchungen genügt auch diefe Art des thermifchen Abfchluffes noch nicht.

Hierzu kommt aber aufserdem nicht feiten die Forderung, dafs diefe Unterfuchungen bald bei einer höheren, bald bei einer niedrigeren temperatur angePellt werden. Derfelbe Raum mufs daher — innerhalb gewiffer Grenzen natürlich — bald eine höhere, bald einen niedrigeren Wärmegrad annehmen und dauernd in

derfelben Temperatur erhalten werden. Dabei ift es zugleich von Wichtigkeit, dafs in allen Theilen des Raumes eine möglichft gleichmäfsige Temperatur herrfche, damit ausgleichende Luftflrömungen, welche die Sicherheit der Beobachtungen ftören, fo weit als irgend thunlich, vermieden werden.

545.

Bauliche

Anordnungen

hierfür.

Zur Erzielung fo weit gehenden Wärmegleichmafses find natürlich befondere Vorkehrungen erforderlich.

Zuerft find die betreffenden Räume durch ftarke, aus möglichft temperaturträgen Stoffen hergeftellte Umfaffungen (Wände, Decken, Fufsboden) gegen die Einwirkung der im natürlichen Wechfel ftets fchwankenden Wärmeverhältniffe der Aufsenluft und des Erdreiches thunlichft zu fichera. Kann zugleich die bauliche Anordnung fo getroffen werden, dafs diefe Umfaffungen nicht mit denjenigen des Gebäudes zufammenfallen, dafs vielmehr das betreffende Gemach ganz im Inneren des Haufes, von anderen an fich fchon gegen darken Wärmeausgleich möglichft gefchützten Räumen umfchloffen liegt, fo kann in demfelben ein fehr hoher Grad von dauernder Temperatur-Conftanz gewonnen werden, der wohl für die meiften Zwecke genügen wird.

im Gemach ein

Soll jedoch — unabhängig von der Aufsen-Temperatur bald hoher, bald tiefer beftimmter Temperaturgrad hergeftellt und dauernd erhalten werden, fo bedarf es noch eigenartiger Vorrichtungen zur Erzielung und gleich-mäfsigen Vertheilung der beftimmten Temperatur im ganzen Raume.

Zu diefem Zwecke hat man in neuerer Zeit mit gutem Erfolge die Anordnung fo getroffen, dafs alle Wände, die Decke und mitunter auch der Fufsboden mit einer doppelten Verkleidung von Metall- (Zink-) Blech verfehen wurden, welche einen zufammenhängenden Hohlraum zwifchen fich einfchliefst. Wird nun die Luft in diefem Hohlraum durch geeignete Mittel in eine angemeffene Temperatur gebracht, fo entfteht unter dem Einflufs der Wärmedurchläffigkeit des Bleches allmählich im Beobachtungsraum die gewünfchte Temperatur, die fich in gleicher Weife beliebig lang gleichmäfsig erhalten oder durch wechfelnde Luft-Temperatur im Hohlraume auch nach Bedarf ändern läfft. Es leuchtet wohl ein, dafs fich der höchfte Grad erreichbarer Wärmegleichmäfsigkeit in allen Theilen des Gemaches erzielen läfft, wenn man fo die ganze Innenfläche deffelben zur Wärmeübertragung benutzt.

Der Uebergang aus einer Temperatur in die andere, namentlich wenn letztere auch dauernd erhalten werden foil, kann natürlich nur allmählich erfolgen, da die-felben Einrichtungen nicht zugleich die Wärme dauernd erhalten und rafch wechfeln können. Bei gröfseren Anftalten ift man daher nicht feiten zur Anlage mehrerer temperatur-träger Räume genöthigt.

Ein ringsum von anderen Räumen des Gebäudes umfchloffenes Gemach kann natürlich nicht in gewöhnlicher Weife durch Fenfter erleuchtet werden. Man verzichtet defshalb in folchen Fällen meiftens ganz auf natürliches Licht oder läfft doch nur fo viel mittelbares Tageslicht ein, als ohne Schädigung der Temperatur-Conflanz möglich und zum allgemeinen Zurechtfinden im Raume nöthig ift. Die Beobachtungen werden dann bei künftlichem Licht angeftellt. Damit jedoch die Lichtquelle nicht zugleich auch als Wärmequelle wirkt und die Temperatur-Conflanz ftört, werden die Leuchtflammen in dem oben angedeuteten Hohlraum zwifchen den beiden Blechwänden untergebracht und ihr Licht wird durch Linfen und Spiegel nach der Be-obachtungsftelle geworfen. Diefe Anordnung genügt, da es fich meiftens um Einzelbeobachtungen an beftimmten Punkten handelt.

c) Conftruction der Feftpfeiler und verwandter Anlagen.

i) Pfeileranordnungen für Fernbeobachtungen.

546. Pfeiler für grofse

In Art. 540 (S. 488) find die Anforderungen näher befprochen, welche an die P'eftpfeiler der grofsen aftronomifchen Inftrumente hinfichtlich ihrer dauernden Stand-ficherheit geftellt werden. Hier follen nun noch die zweckmäfsigften Anordnungen Durchgangs-zur Erfüllung diefer Forderungen kurz zur Erörterung kommen.

Die Geftaltung eines Feft- oder Grundpfeilers richtet fich natürlich in erfter Linie nach der Art, wie das Infiniment, welches er tragen foil, aufgeftellt wird.

Für die grofsen Durchgangs-Inflrumente ergiebt fich hiernach meiftens eine rechteckige Grundform, deren Aufbau, der gröfseren Standfeftigkeit wegen allfeitig verjüngt, die Geflalt einer abgeflumpften Pyramide annimmt.

Als Bauftoff empfiehlt fich für folche Pfeiler ein magerer Grobmörtel mit mög-lichft wenig Cement-Zufatz oder ein Mauerwerk aus leicht gefinterten, filiciöfen Back-fteinen und ganz magerem Kalkmörtel, während natürliches Geftein, namentlich in gröfseren Stücken, fo wie Cement, wegen des häufig vorkommenden Treibens, mög-lichft zu vermeiden fein dürfte. Die hier empfohlene Bauftoffwahl fcheint am meiften zur Sicherung des Temperatur-Ausgleiches mit dem Untergründe und der gröfstmög-lichen Homogenität der ganzen Maffe des Grundpfeilers geeignet zu fein.

Die an der angezogenen Stelle empfohlenen ifolirten Umhüllungen des Grundpfeilers zur gleichmäfsigen Erhaltung der Erd-Temperatur können aus Backfleinmauerwerk, aber auch aus anderen temperatur-trägen Stoffen hergeflellt werden, wobei die Verwendung tragender und umhüllender Metallplatten nicht ausgefchloffen ift, vielmehr im Sinne einer gleichmäfsigen und daher minder fchädlichen Uebertragung der nie ganz abzufchneidenden äufseren Temperatur-Einfliiffe vortheilhaft wirkt, wie weiter unten noch etwas eingehender dargelegt werden wird. Zur Beförderung des Austrocknens und der gleichmäfsigen Wärmevertheilung im ganzen Pfeilerkörper empfehlen fich Durchbrechungen und Ausnifchungen deffelben, welche jedoch die Standfeftigkeit des Grundpfeilers nicht beeinträchtigen dürfen.

Zur Trockenlegung wird oft ein dünnes, gleichmäfsiges Afplialtbett unter dem Pfeiler gute Dienfte leiften.

Die auf diefen Grundpfeilern errichteten Stützen der Achfenlager des Inflrumentes (Inftrument-Pfeiler) würden am zweckmäfsigften die gleiche Zufammenfügung aus den-felben Bauftofifen erhalten, wie der Grundpfeiler. Dies wird jedoch nicht immer möglich fein, ohne diefen Stützen einen zu ftarken und daher raumbeengenden Quer-fchnitt zu geben. Man ift daher nicht feiten zu Quader-Conftructionen (Monolithen)

vergewiffern haben, dafs die gewählte Steingattung

genöthigt, wird aber dann fich zu

aus

ein möglichft gleichartiges Verhalten bei Temperatur-Schwankungen und den denfelben hervorgehenden Formveränderungen zeigt, wie das für den Grundpfeiler gewählte Material. Ein gewiffes Mifstrauen wird in diefer Hinficht den meiften Sandfteinforten gegenüber gerechtfertigt fein, eben fo gegen Marmor, Dolomit und viele Eruptiv-Gefteine. Am meiften eignen lieh vielleicht fefte Kreideblöcke, Grobkalke aus der Kreide-Formation und ähnliche Steinarten. Da die Beobachtungen über

diefe fchwierige Frage noch nicht zum Abfchlufs gelangt find, fo bleibt hier, wie gefagt, nur genaue Unterfuchung für den Einzelfall unter Mitwirkung des betheiligten Gelehrten übrig.

547-Pfeiler für univerfal

Die Pfeiler zu äquatorial aufgeftellten (fog. parallactifchen) und zu horizontal aufgeftellten (fog. Alt-Azimuth-) Inftrumenten mit Univerfal-Beweglichkeit bedürfen bewegliche meifteiis, wegen der nöthigen Wahrung allfeitiger Horizont-Freiheit, einer bedeutenden inftmmente. jj^e, ehrend — wie fchon in Art. 540 (S. 489) erwähnt — gewöhnlich an fie nicht fo ftrenge Forderungen hinfichtlich der Vermeidung kleinfter, aus Temperatur-Schwankungen herrührenden Formveränderungen geftellt werden, wie an die Pfeiler der Durchgangs-Inftrumente. Die Verwendung von Bruchfteinen in nicht zu grofsen Stücken ift daher für diefelben wohl zuläffig und namentlich in den unteren Theilen,

Für den Ausnahmefall, dafs folche Pfeiler nicht, wie es die Regel bildet,

Fig. 397*

r:

Schnitt

M N.

......:

mm

-i-l-

4=

m:

Grund-

rifs.

M-ü

ruitH

W-

Auch die Inftrument-Pfeiler find zur Erhaltung ihrer eigenen Temperatur und zum Abhalten nachtheiliger Strahlungswirkungen Vom Inftrument mit Umhüllungen zu verteilen, wozu bisher Filztuch und Kork-fchichten am meiften empfohlen worden find. Es erfcheint zweckmäfsig, diefe Umhüllungen unter Wahrung eines Luft-zwifch en raumes zu verdoppeln und eine dritte metallifche Hülle mit abgelüftetem Zwifchenraum hinzuzufügen. Die neueften Unterfuchungen über diefen Gegenftand, über welche weiter unten Einiges mitge-theilt werden foil, haben den Werth metal-Hfli lifcher Hüllen in bemerkenswerther Weife beflätigt.

Grundpfeiler für ein Durchgangs-Inftrument. — '/«so n- tlr.

In Fig. 397 ift der Feftpfeiler für ein Durch-gangs-Inftrument in Grundrifs und lothrechtem Schnitt fchematifch dargeftellt. p,p ift der Haupt- oder Grundpfeiler und m deffen Ummantelung'; i, i find die Inftrument-Pfeiler und J das Inftrument felbft; mit / und z find die grofsen und die kleinen Luftzüge bezeichnet.

wegen der die Standfeftigkeit fördernden gröfseren Schwere, oft fogar empfehlens-werth.

von unten auf ganz getrennt vom umgebenden Mauerwerk, fondern auf gemeinfamer Grundplatte mit letzterem errichtet werden miiffen, empfiehlt fich für den frei flehenden oberen Theil des Pfeilers die Wahl eines möglichft fchwingungsfreien

Materials.

Im Anfchlufs an den kreisförmigen Grundrifs des Beobachtungsraumes erhält auch der Feftpfeiler einen dem Kreife fich nähernden Horizontal-Querfchnitt und eine im Aufbau fich verjüngende Geftaltung — alfo etwa die eines abgeftumpften Kegels oder eine ftufenweife verjüngte Anlage (Fig. 398).

Zur Beförderung des Austrocknens und des gleichmäfsigen Wärmegrades empfehlen fich paffend geordnete Ausfparungen im Mauerwerk in Geftalt von Canälen oder die Anordnung eines Kernpfeilers mit radial angefetzten Pfeilern. Natürlich ift hierbei ftets die Wahrung der Standficherheit zu beachten und dafür zu forgen, dafs die einzelnen I heile in jedem Horizontal-Querfchnitt gleiche Mauei-ftärke erhalten.

Bei günftigem Verhältnifs der Breite zur Höhe ift auch fchon mit Vortheil

der Pfeiler als cylindrifcher Hohlkörper mit ftarken Umfaffungsmauern und Ueber-wölbung angeordnet und fo in demfelben ein nutzbarer Innenraum gewonnen worden (Fig. 400).

548-

Plattform für mehrere kleinere Inftrumente.

549'

Pfeiler

für

Mikrofkope.

Handelt es fich nicht um die Aufteilung eines einzigen gröfseren Inftrumentes, fondern um die Herftellung eines ficheren, hoch gelegenen Standortes für mehrere — dann meift kleinere und verfchiebbare — Inftrumente, fo wird eine Anordnung fich empfehlen, wie fie der Oftthurm des Potsdamer Obfervatoriums (Fig. 399) zeigt, nämlich die Herftellung eines die ganze Breite des Thurmraumes deckenden Steinfufsbodens über ftarken, auf dem Umfaffungs- und einem inneren Ringmauerwerk ruhenden Gewölben.

2) Pfeileranordnungen für Nahbeobachtungen.

Bei allen Meffungen, welche nicht durch Anvifiren eines Fern-Objectes bewirkt werden oder bei denen keine Pendel- und Lothbeobachtungen zu Grunde liegen, ift die unverrückbare Weltlage des Pfeilers gleichgiltig, wenn nur die Sicherheit geboten ift, dafs die Lage des Beobachtungs-Inftrumentes zum Object-Auf lager als unverrückbar angefehen werden darf.

An die Stelle der Fernrohre treten bei den hier in Betracht kommenden Beobachtungen Mikrofkope. Diefelben find auf Feftpfeiler unverfchieblich aufgeftellt, während die Objecte auf kleinen Wagen liegend unter die Vifir-Linie der Mikrofkope herangefahren werden. Ob man hierbei für Inftrument-Pfeiler und Object-Lager einen gemeinfamen Hauptpfeiler als Grundlage benutzt oder beiden gefonderte Aufteilung giebt, wird wefentlich danach beftimmt, ob das Gewicht des Objectes nebft feinem Wagen im Vergleich zur Maffe des Hauptpfeilers fo geringfügig ift, dafs durch die Bewegung der erfteren keine, auch auf die fichere Stellung des Inftrumentes nachtheilig wirkende Verbiegungen und Verdrehungen des Pfeilers herbeigeführt werden können. Nöthigen diefe Rückfichten zur Errichtung ganz gefonderter Pfeiler, fo find Einrichtungen erforderlich, durch welche die gegenfeitige und die Eigenlage der Pfeiler ftets controlirt werden kann. So weit möglich, wird man jedoch fich den Vortheil ungern entgehen laffen, welcher aus der gröfseren Maffe des gemeinfamen Unterbaues für die Standficherheit aller Theile erwächst.

Sollen die Beobachtungen unter dauernder und annähernd vollftändiger Tem-peratur-Conftanz flattfinden, fo empfiehlt fich die Anordnung des Hauptpfeilers ähnlich der eines Grundpfeilers für ein Durchgangs-Inftrument. Dabei mufs aber der in den temperatur-conftanten Raum hineinragende obere Theil durch eine wärmeträge Zwifchenfchicht, welche gleichzeitig eine freie Verfchiebung des letzteren innerhalb mäfsiger Grenzen zuläfft, von dem unteren, im Ausgleich mit der Erd-Temperatur flehenden Hauptpfeiler getrennt werden. Eine doppelte Glasfchicht mit Zwifchen-lagerung von Kreide-, Talk- oder Holzkohlenftaub möchte fich für diefen Zweck empfehlen.

Finden die Beobachtungen unter verfchiedenen, nach Bedarf künftlich her-geftellten Temperaturen ftatt, fo ift der Hauptpfeiler durch eine temperatur-träge Decke vom Beobachtungsraum getrennt herzuftellen. Dabei mufs natürlich der in letzteren hineinragende Pfeilerkopf in ähnlicher Weife, wie oben angegeben, vom Hauptpfeiler abgefchieden und durch paffende Umhüllungen in möglich!! weit gehende Wärmegleichheit verfetzt werden.

81

|g

i.

ÜH

---os't------

Fig- 399-

Oeltlicher Thurm.

lies

S(

|D1

k—I

WŚ

[!

if

IPPIPPII

s.

Querfehnitte und Grundriffe.

<C3

Fig. 398.

Weltlicher Thurm.

(E3

,i!

"■

* ° -i * ° ś M¹

g:

!j

i»

j__□

»>

■/

if

03

|il

IHii

i.

it

03

AmstoràP

li

c=j

n

■fai

i—W

S--

»-

Ü--

Fig. 400.

Meridional-Schnitt³'⁶).

1:250

g--

Hi

ïiï

Vom aftro-phyfikalifchen Obiervatorium bei Potsdam.

Arch. : Spieker.

'iTr-

v-

i{!|

!s

In den meiften Fallen wird eine einfache Ummantelung bei Verwendung mög-lichft temperatur-träger und thunlichft geringen Mafsänderungen bei Temperatur-Wechfel unterworfener Bauftoffe für den Pfeilerkörper, wie Backfteinmauerwerk in magerem Kalkfandmörtel, magerer Grobmörtel etc., zur Erzielung der erforderlichen Stand-ficherheit hinreichen.

Hinfichtlich der zweckmäfsigften Mafsnahmen zum Schutze von Pfeilern und Inftrumenten gegen nachtheilige Wärmeeinwirkungen, namentlich gegen Wärmeltrahlungen, ift man bis vor Kurzem von Annahmen ausgegangen, welche fich, bei näherer Prüfung wenigftens, nicht durchweg als ftichhaltig erwiefen haben. Von befonderem Intereffe find daher die Unterfuchungen, welche zu Anfang 1887 Scheitier im Aufträge des Directors der aftro-phyfikalifchen Warte bei Potsdam über Ifolations-Mittel gegen ftrahlende Wärme angeftelit hat 3 77). Das wefentlichfte Ergebnifs derfelben ift die Thatfache, dafs gegen ftrahlende Wärme nicht — wie man bisher allgemein annahm — fchlechte Wärmeleiter einen wirkfamen Schutz gewähren, fondera im Gegentheil gut leitende blanke Bleche , namentlich wenn fie dergeftalt doppelt angeordnet werden, dafs zwifchen äufserer und innerer Blechhülle die Luft frei durchftrömen kann.

In der unten genannten Zeitfchrift ³⁷⁸) hat Vogel die Schemer’fchen Unterfuchungen des Weiteren befprochen und aus denfelben einige praktifche Nutzanwendungen gezogen, über deren auf Pfeiler ver-fchiedener Art bezüglichen Theil Herr Director Vogel fich dem Verfaffer gegenüber wie folgt geäufsert hat.

»Grundpfeiler zu Inftrumenten , auf welche die Temperatur-Schwankungen der Umgebung, die fich nicht abhalten laffen , ganz allmählich übertragen werden füllen , find mit dicken Schichten fchlechter Wärmeleiter zu umgeben. Um jedoch Bewegungen innerhalb eines Grundpfeilers von durch einfeitige Wärmeeinwirkung möglich!! zu verhindern, wird es vortheilhaft fein der Ifolirfchicht von fchlechten Wärmeleitern mit einem ftarken Mantel aus Metall zu umgeben, welcher die Temperatur-Veränderungen der Umgebung möglich!! gleichmäfsig auf den Pfeiler überträgt. Die auf einem folchen Grundpfeiler ruhenden kleineren Inftrument-Pfeiler, welche in den Beobachtungsraum treten und dort in erfter Linie vor dem Einflüße der ftrahlenden Wärme, von dem Beobachter oder von den Beleuchtungslampen ausgehend, zu fchützen fein werden, find nach den vorliegenden Unterfuchungen nicht in fchlechte Wärmeleiter einzuhüllen , fondera mit einem einfachen oder doppelten Mantel aus blankem Weifsblech oder Nickelblech, der in geringem Abftand von der Oberfläche des Pfeilers gehalten wird, zu umgeben. Die vielfach anzutreffenden Umhüllungen derartiger Pfeiler mit Filz oder Holz ohne einen äufseren Mantel aus blankem Blech können geradezu fchädlich wirken, indem durch fie die Wärme localifirt

gröfserer Ausdehnung den Pfeiler aufser

und feft gehalten und je nach der Dicke der Umhüllung eine geringere oder gröfsere Nachwirkung ftatt-finden wird, wenn die Wärmequelle entfernt ift. Ganz befonders find aber damit in Verbindung ftehende, ftellenweife Erwärmungen eines Pfeilers zu vermeiden, da diefelben Drehungen und Verfchiebungen

gröfserem Belang hervorbringen werden, als

zur

Folge haben, die auf die Beobachtungen Störungen von Hebungen und Senkungen des Pfeilers in Folge einer gleichmäfsig einwirkenden Temperatur-Aenderung.«

von Grund- und von Inftru-

Es leuchtet wohl ein, wefshalb hier eine verfchiedenartige Behandlung

ment-Pfeilern empfohlen wird. Erftere ftehen ftets in einem möglich!! abgefchloffenen und gegen Temperatur-Schwankungen thunlichft gefchützten Pfeilerkeller und find ftrahlender Wärmewirkung wohl nie ausgefetzt. Es gilt alfo nur, die nie ganz vermeidlichen Temperatur-Schwankungen wenigftens

übertragen. Letztere dagegen, die in den Beobachtungsraum hineinragen, find

nur

fehr allmählich und

gleichmäfsig auf fie zu

vielfacher Beftrahlung ausgefetzt und bedürfen daher befonderen Schutzes gegen ftrahlende Wärme.

dafs die hier empfohlenen Anordnungen in gleicher Weife auf

Eben fo liegt es auf der Hand Pfeiler für Fern-, wie auf folche für Nahbeobachtungen anzuwenden find und dafs auch der häufig noth-wendige Schutz der Inftrumente gegen Wärmebeeinflufsung im Wefentlichen aut den gleichen Grundfätzen

beruhen mufs.

55°-

Eifchütterungs- ; freier

Fufsboden.

Läfft fich nicht fchon beim Bau die künftige Stellung der Beobachtungspfeiler Raume feft beftimmen, mufs vielmehr für verfchiedenartige Forfchungen, welche nach einander in demfelben Raume angeftelit werden follen, ein thunlichft weit

Infiniment und Object gewahrt bleiben, fo

im

gehender Wechfel der Aufftellung von

erübrigt nur, den gefammten Fufsboden des Raumes möglichft erfchütterungsfrei conftruiren, d. h. ihn auf einer maffigen, dem ganzen Gebäude als gemeinfame

zu

Die Ergehniffe diefer Unterfuchungen find veröffentlicht in: Zeitfchr. f. Inftrumentenkunde 1887, Aug., S. 271. 378) In: Aftronom. Nachrichten, Bd. 118, Nr. 2815.

Sohle dienenden Grundplatte von Mauerwerk oder Grobmörtel entweder unmittelbar oder durch Vermittelung ftarker Pfeiler und Gewölbe aufzulagern 3 79).

Zum Abfchwächen der leichten Bewegungen, welche durch den Verkehr der Beobachter im Raume entliehen, genügen oft dicke, weiche Fufsbodenteppiche und weiche Fufsbekleidungen (Filzfchuhe) für die im Raume Verkehrenden. Sonft können auch für diefen Zweck befondere Schwebeböden, welche die Inflrument- und Object-Pfeiler nicht berühren, angewendet werden. In P"ig. 397 ift der Schwebeboden mit 5 bezeichnet.

Schliefslich fei noch erwähnt, dafs mitunter auch Pfeiler, fowohl für Fern-, wie für Nahbeobachtungen, aus Holz errichtet worden find, trotz der bekannten Wandelbarkeit diefes Stoffes unter den verfchiedenen Ptinflüffen, welche auf ihn wirken können. Es handelt fich hierbei jedoch meiftens entweder um vorübergehende Anlagen oder um folche für ganz befondere Zwecke, fo dafs es zu weit führen würde, hier auf die Einzelheiten näher einzugehen.

d) Anordnung und Ausgeftaltung der Beobachtungsräume.

1) Räume für Fernbeobachtungen.

Wie fchon in Art. 541 (S. 490) hervorgehoben ift, bedürfen alle zu Fernbeobachtungen dienenden Obfervatorien-Räume eines möglichft weit gehenden Ausgleiches zwifchen der Aufsen- und Innen-Temperatur, für welchen durch Lage, Wahl der Bauftoffe und befondere conftructive Anordnungen Sorge zu tragen fein wird. Im Wefentliclien unterfcheiden fich diele Räume nach Aufftellungsweife und Zweck-beftimmung der Inftrumente in zwei Hauptgruppen, je nachdem die in ihnen auf-geftellten Inftrumente nur zur Beobachtung in einer Vertical-Ebene oder zu univerfellen Beobachtungen beftimmt find.

a) Räume für Durchgangs-Inftrumente.

(Meridian-Säle und O ft weft- Vert i cal- Säle.)

In ihrer Gefammtanordnung und Einrichtung find Meridian- und Oft weft-Vertical-Säle nahezu gleich. Sie unterfcheiden fich wefentlich nur durch ihre Lage zur Himmelsrichtung. Während bei erfteren die Beobachtungsebene von Nord nach Süd gerichtet ift und daher ein freier Horizont nach diefen Himmelsrichtungen erforderlich wird, brauchen die letzteren freie Ausfchau nach Weft und Oft. Bei erfteren reicht daher der Beobachtungsfpalt vom Nord-Horizont durch den Zenith bis zum Eidlichen, bei letzteren in gleicher Weife vom öftlichen bis zum weltlichen.

der Aftronom Auffchlufs

zum

551-

Hölzerne

Pfeiler.

S5²-

Unterfchied.

553-

Abmeffungen

und

Form.

Die Gröfse des Raumes hinfichtlich der Grund- und Höhenabmeffungen richtet fich natürlich nach der Zahl und Gröfse der in demfelben aufzuftellenden Haupt-und Neben-Inftrumente, unter letzteren namentlich der Collimatoren und Sucher. Ueber diefe Vorbedingungen kann in jedem Einzelfalle nur geben. Doch fei hier bemerkt, dafs man in neuerer Zeit es vermeidet, in einem und demfelben Saale mehrere Haupt-Inftrumente aufzuftellen und dafs daher bei gröfseren Anlagen nicht feiten mehrere Meridian-Säle erforderlich werden. Zweck-mäfsig ift es jedenfalls, die Abmeffungen — auch in der Plöhe — nicht zu knapp anzunehmen, nicht nur mit Rückficht auf die freie Bewegung, fondern auch

379) Eine folche Anordnung ift in umfaffender Weife für die im Bau begriffene phyfikalifch-technifche Reichs-Anftalt zu Charlottenburg bei Berlin beabfichtigt.

Schutz der Inftrumente gegen die von den Raumumfaffungen (Wände, Decke) ausgehenden Wärmeftrahlungen.

Die Geftaltung des Raumes ergiebt fich im Grundrifs gewöhnlich als ein dem Quadrat fich näherndes Rechteck, auch wohl als wirkliches Quadrat. Nicht feiten findet man bei Sälen im Oftweft-Vertical die freie Nord- oder Südfeite im Polygon geftaltet und mit Fenftern zu Nebenbeobachtungen verfehen.

554-

Höhenlage und Tages-

Die Erhebung der Anlage über den äufseren Boden und die Umgebungen ift vorzugsweife durch Rückfichten der nöthigen Horizont-Freiheit bedingt. Ueber das beieuchtung. hiernach oder aus anderen wichtigen Gründen Erforderliche hinauszugehen, empfiehlt fich nicht, damit nicht die Standfeftigkeit der Inftrumente durch unnöthige Pfeilerhöhe leidet. Bei freier Lage des Obfervatoriums wird fich daher gewöhnlich eine nur wenig über den äufseren Boden erhobene Anordnung des Beobachterfufsbodens ergeben.

Um bei gefchloffenen Beobachtungsfpalten Tageslicht im Raume zu haben, werden gewöhnlich Fenfter in den Seitenwänden angebracht und gleichzeitig zum Lüften und Ausgleichen der äufseren und inneren Temperatur verwendet. Natürlich bedürfen fie auch des Schutzes gegen Sonnenbeftrahlung.

Bei fehr grofsen Inftrumenten wird nicht feiten im Fufsboden des Raumes zwifchen den Pfeilern der Achfenlager eine ftaffelförmig angeordnete Vertiefung angelegt, welche fo eingerichtet ift, dafs die einzelnen Abfätze als Beobachterfitze bei ftark aufwärts gerichtetem Fernrohr dienen können (fiehe P'ig. 393, S. 483).

Dafs ferner zum Ausfahren und Umlegen des Rohres öfter befondere Laufwagen gebraucht werden, für welche Schienengeleife anzulegen find, ift in Art. 532 (S. 481) erwähnt. Eben fo werden Geleife öfter verlangt für die beweglichen Beobachterfitze (fiehe Fig. 394 u. 395, S. 484 u. 485), fo wie für kleine Gehäufe, welche während des Nichtgebrauches das Infiniment gegen allerlei nachtheilige Einwirkungen fchützen follen. Es leuchtet ein, dafs bei der Raumbemeffung alle folche bewegliche Einrichtungen mit in Betracht gezogen werden müffen.

An älteren Anlagen findet man mitunter äufsere Terraffen vor den Meridian-um mit fahrbaren Inftrumenten gelegentlich Beobachtungen im Freien an-

555-

Fufsboden-

vertiefung.

55b.

Schienengeleife

und

Terraffen.

Sälen,

ftellen zu können. Namentlich auf der Südfeite veranlaffen folche Terraffen jedoch leicht Hörende Wärmeftrahlungen und müffen daher als nicht empfehlenswerth bezeichnet werden, wenn fie auch manche Bequemlichkeit, befonders für Unterrichtszwecke, bieten mögen.

557-

Temperirung

der,

Luft.

558-

Conftruction.

Im Aufbau eines Meridian-Saales find vorfpringende Pfeiler und tiefe Mauer-nifchen möglichft zu vermeiden ; eben fo dürfen keine Rauchrohre zum Heizen benachbarter Räume in den Umfchliefsungswänden deffelben angelegt werden. Die Thürverbindungen nach folchen Nachbarräumen find — wenn eine unmittelbare Verbindung überhaupt nicht vermieden werden kann — mit zweifachen Flügeln zu verfehen und fo zu legen, dafs der beim Oeffnen eintretende Luftftrom wenigftens nicht unmittelbar das Inftrument trifft; am Beobachtungsfpalt find tiefe Wangen nach Möglichkeit zu vermeiden — Alles im Intereffe eines ungeftörten Wärme-gleichmafses nach aufsen und innen.

Bisher find die hier befprochenen Bauanlagen gewöhnlich in Stein oder Holz hergeftellt worden, wobei für den Wärmeausgleich nach aufsen durch Fenfter- und andere Oeffnungen mit verftellbaren Verfchliiffen fo gut wie möglich geforgt wurde. In neuerer Zeit hat man mit befriedigendem Erfolg Metall-Conftructionen angewendet,

namentlich die fchon in Art. 542 (S. 490) erwähnte Herftellung von Wänden und Decke, bezw. Dach aus zwei parallelen Blechflächen, welche einen zufamtnen-hängenden Hohlraum zwifchen fleh einfchliefsen, der gleichmäfsig und beftändig von der Aufsenluft durchfpült wird. Bei der Conftruction diefer Anordnung ift befonders darauf zu achten, dafs die Luftbewegung im Hohlraum nirgends durch vorfpringende Theile, namentlich lange, wagrechte Verbandftücke unter der äufseren Blechhaut, geftört wird ³⁸⁰).

Zur Beförderung des Luftzuges in den Hohlräumen find natürlich an den höchften Stellen der Anlage Saugköpfe oder Saugkappen anzuordnen, an den tiefften Oeffhungen für den Eintritt der äufseren Luft frei zu laßen. Auch erfcheint es nicht ausgefchloflen, ähnlich wie bei den Hohlräumen der temperatur-conftanten Räume (flehe Art. 565, S. 506), Heizflammen zwifchen den Blechwänden als Beförderer der Luftbewegung anzubringen und fie zugleich für Beleuchtungszwecke zu verwenden.

Der Fufsboden eines Meridian-Saales ift als Schwebeboden, am beften wohl aus Holz, fo zu conftruiren, dafs er die Inftrumente und ihre Pfeiler nirgendwo unmittelbar berührt. Steinfufsböden, welche auch wohl mitunter zur Anwendung gekommen find, empfehlen fleh nicht wegen der von ihnen leicht ausgehenden ungleichen Wärmeftrahlungen. Dagegen können Schwebeböden auf Eifen- ftatt auf Holzbalken da empfohlen werden, wo auf einen möglichft dichten Luftabfchlufs des Pfeilerkellers Werth gelegt wird. Erfahrungsmäfsig ift nämlich Holz bei völligem Abfchlufs der Luftbewegung leicht dem Verderben durch Schwamm etc. ausgefetzt.

ß) Räume für äquatorial aufgeftellte Inftrumente.

559-

Abmeffungen

und

Form.

560.

Drehdächer

und

Drehthürme.

Die Gröfse diefer Räume ift natürlich ebenfalls in erfter Linie bedingt durch die Gröfse der aufzuftellenden Inftrumente nebft allen Nebenanlagen, wobei namentlich die letzteren in neuerer Zeit eine hervorragende Rolle fpielen. Da aber in diefer Hinficht jeder Einzelfall feine befonderen Bedingungen bietet, fo erübrigt auch für diefe Frage nur genaue Vereinbarung mit dem Fachgelehrten vor Aufftellung des Entwurfes.

Die natürliche Grundrifsform eines folchen Raumes ift der Kreis oder ein dem Kreife fleh näherndes Vieleck, da das Dach deffelben faft ftets zum Drehen um eine lothrechte Mittelaxe eingerichtet ift und defshalb die Geftalt eines Umdrehungskörpers erhält. Der Zweck diefer Einrichtung ift wohl leicht zu erkennen.

Das (genau oder annähernd) in der Mitte des Raumes aufgeftellte Infiniment läfft fleh nach jedem Punkte des Achtbaren Himmelsraumes einftellen. Der die freie Ausfchau vermittelnde Beobachtungsfpalt mufs alfo, jeder Bewegung des lnftrumentes entfprechend, feine Lage verändern können. Dies gefchieht aber durch eine ent-fprechende Bewegung des Drehdaches, in welchem fleh der Spalt befindet, um feine lothrechte Mittelaxe.

Für die Drehdächer finden fleh die verfchiedenartigften Formen in Anwendung, wobei für die Wahl der einen oder der anderen (neben nahe liegenden Rückfichten

380) Der Conftructeur wird fich ftets die in jedem Einzelfalle eintretende Luftbewegung vergegenwärtigen und in erfter

dabei gewiffe technifche Schwierigkeiten und

Linie mit Rückficht auf diefe feine Anordnungen treffen müffen, felbft wenn Unbequemlichkeiten zu überwinden find. Wenn die erften Verfuche mit diefem Syftem nicht immer völlig befriedigend ausgefallen find, fo lag dies vielleicht nicht zum geringften Theile in der mangelnden oder doch nicht genügenden Beachtung diefer wichtigen Verhältniffe. Wer die Eigenthümlichkeiten der Luftbewegung aufmerkfam verfolgt hat, dem ift zur Genüge bekannt, wie nachtheilig für diefelbe oft ein fcheinbar geringfügiges Hindernifs wirkt. Die für eine folche Anlage der Raumumfchliefsung durch zwei parallele Blechflächen ohnehin nahe liegende Conftruction des Traggerüftes in Eifenrippenwerk wird ftets die Möglichkeit einer (ländlicheren und nicht zu umftändlichen Anordnung unter Wahrung jener wichtigen Rückficht bieten.

5°2

auf die äufsere Erfcheinung des Bauwerkes) wefentlich die Anordnung der Spalt-verfchlüffe beftimmend mitwirkte, deren richtige Löfung ftets zu den fchwierigften Aufgaben gehört.

Die natiirlichfte und auch häufig angewendete Form ift wohl die der Halbkugel, entweder rein (Fig. 401) oder mit einem höheren oder niedrigen cylindrifchen Unter-fatze (Fig. 402). Auch Umdrehungsformen aus Segmenten, deren Centriwinkel kleiner als 90 Grad ift, find in Anwendung gekommen (Fig. 403). Eben fo findet man cylindrifche Anlagen mit mehr oder minder flacher, fegment- oder kegelförmiger Decke (Fig. 404 u. 405), mitunter fogar oben durch eine geneigte Ebene fchief abgefchnitten (Fig. 406 u. 407), auch Com-binationen von Feileren und flacheren Kegelformen (Fig. 408) und manche ähnliche Anordnungen.

Mitunter reicht der drehbare Theil der Raumumfchliefsung bis zum Fufsboden des Beobachtungsraumes hinab; auch find fchon Einrichtungen ausgeführt worden, bei welchen der Fufsboden (ganz oder doch ein ringförmiges Stück deffelben) mit

dem Drehthurm feft verbunden ift und fo die Drehung mitmacht. Häufiger kommt wohl die Anlage einer feft ftehenden cylindrifchen Mauerumfchliefsung des unteren Theiles

Fig. 401.

Fig. 402.

Fig. 403.

Fig. 404.

Fig. 405.

'X

Fig. 406.

Fig. 407.

Fig. 408.

(einer »Trommel«) vor, welche jedoch in an-gemeffener Höhe unter dem Horizont des Inftrumentes abfchliefst und den Laufkranz des Drehdaches aufnimmt (Fig. 409 ³⁸¹). In diefem unteren lothrechten Theile der Raumumfchliefsung befinden fleh dann gewöhnlich die zur Beleuchtung des Beobachtungsraumes, fo wie die zur Ausfchau für Vorbeobachtungen dienenden Fenfter (Fig. 410 u. 41 1 ³⁸²), eben fo Thüren, welche auf vorliegende Terraffen, Dachflächen oder Umgänge führen, die oft gewiinfeht werden, obgleich fie leicht eine gewiffe Gefahr für den

Formen der Drehdächer.

561.

Höhenlage.

ftetigen Temperatur-Ausgleich bieten.

Die Einzelheiten der Drehdach-Einrichtungen und der Spaitverfchliiffe follen weiter unten (unter e, 1 u. 2) noch befonders befprochen werden, da in ihnen der wich-tigfte und fchwierigfte Theil einer Obfervatorien-Anlage fleh darftellt.

Liegt ein mit Drehdach verfehenes Obfervatorium frei für fleh, ohne nahen Zufammenhang mit anderen Bauanlagen, fo ift die Höhenentwickelung nur durch die Rückfichten auf die weitere Umgebung bedingt, über welche hinaus die Anlage ringsum freien Horizont haben mufs. Zu gröfserer Eihebung des Beobachtungs-

fich derfelbe als Theil einer gröfseren Immer wird man die Höhenfteigerung nicht weiter treiben, als

raumes ift man dagegen meift gezwungen,

wenn

Bauanlage darftellt.

331) Facf.-Repr. nach: Grubb, H. Defcription of the great 27-itich re/racting tde/cope ami revolving denne for

the obfervatory of Vienna. London 1881. S. 24.

382) Facf.-Repr. nach: Garnier, Ch. & G. Eiffel. Obfervatoire de Nice etc. Paris 1885.

durch die Bedingung der mehr oder minder vollftändigen Horizont-Freiheit vor-gefchrieben ift.

Die zum Beobachtungsraum führende Treppe liegt entweder in einem an-fchliefsenden Nebenraume, oder fie windet fich an der Innenwand des äufseren Thurm-

Fig. 409.

rxxvs

V'.'v

562.

Treppen.

( wß/

fegV

m

m

w<ê

it

IÄ

SN

mrnmm

■

•1

WM

il

::3TO|7l,i

IP

IV

1:125

Mittlere Drehkuppel der neuen Sternwarte zu Wien ³⁸¹).

mauerwerkes ohne Berührung mit dem Feftpfeiler empor. In letzterem Falle mündet

man bedarf alfo eines

der Treppenaufgang unmittelbar in den Beobachtungsraum; befonderen Verfchluffes der Treppenöfifnung, deffen Anordnung mannigfache Ueber-legung erfordert. Um den Raum, welchen die Treppenmündung einnimmt, nicht für die Bewegung der Beobachter etc. zu verlieren, legt man den Abfchlufs detfelben gewöhnlich in gleiche Höhe mit dem Fufsboden (Klapp- oder Schiebethür).

Anficht.

1:250

B 7    8    9    10    11    12    13

I I ^---1—j--,—I—I—4- I I

ft. 43»

kssbëé

EE3

ii

ss

i=

3H_L

—rr

«d-

pr

booW^

77 7 1 V \

am

7a

si

/I

Y\

WOP

Fig. 410.

Drehkuppel der Sternwarte zu Nizza ³⁸²).

_ _ 11 ; U ûtL _70>.2lS0- _

mm

.26~;pOSL. -

--

/i

Wy

a—

Querfchnitt.

==

-ypÿ-çZ---------

yn

fUr

H;

w~\

Fig. 411.

■■ :

Ç/

>o

i- -A'

--łr

m.

If

ficSss

wm

3jr " Kiv., ,

IS

yr.SSa —

563.

Conftruction

und

Der Fufsboden felbft mufs natürlich als Schwebeboden fo eingerichtet fein, dafs er nur auf dem Umfaffungsmauerwerk des Thurmes aufgelagert ift und den Feftpfeiler, wie das Inftrument nirgends berührt. Man findet auch Fufsböden, die Einrichtuns-fich nach Bedarf heben und fenken laßen (Fig. 412 ³⁸³).

Bei der Raumgeftaltung der Anlage ift auch darauf Riickficht zu nehmen, dafs die grofsen Theile des Inftrumentes, namentlich das Fernrohr, ohne befondere Schwierigkeit ein- und ausgebracht werden können. Da die Lauftreppen hierfür gewöhnlich nicht den nöthigen Raum bieten, fo find entweder Klappen im Fufsboden anzuordnen , oder das Inftrument mufs von aufsen heraufgezogen und durch eine Thür- oder Fenfteröffnung eingebracht werden etc.

Fig. 412.

/'A

V?

F'

Beftehen die unteren Umfaffun-gen des Beobachtungsraumes aus Mauerwerk, fo ift daffelbe fo einzurichten , dafs der thermifche Aus-

Wsj

, *nr mir *

■> -r-SsSSSS

jäSiSSSSs

gleich möglichft befördert wird, ohne Ein-

----Igg

SS

plötzlichen Wirkungen ftarker Temperaturwechfel

L_.F

zu fehr V orfchub

zu leiften.

Es find zu die-fem Behufe Doppelwandungen mit

regulirbaren Luftausgleichöffnungen in Vorfchlag gekommen. Am einfachften werden — neben den Fenftern — Nifchenanlagen im Ringmauerwerk diefen Zweck erfüllen, da fie auf gröfseren Flächen eine ziemlich weit gehende Verfchwächung des Mauerwerkes ermöglichen, ohne doch feine Standfeftigkeit zu gefährden. Solche Aus-nifchungen bieten dann aufserdem willkommenen Raum zum Unterbringen von allerlei kleineren Nebeneinrichtungen, Möbeln etc., ohne Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit im Hauptraume.

F:

Drehkuppel vom ZzVÆ-Obfervatorium in Californien ³³³). ll250 n. Gr.

5oó 2) Räume für Nahbeobachtungen.

564-

Conftruction.

In Art. 545 (S. 492) ift bereits die Anordnung temperatur-träger Räume, wie fie für die meiden und wichtigften Nahbeobachtungen erforderlich find, allgemein dargelegt, fo dafs hier nur noch einige Einzelheiten nachzuholen find.

Zur Herftellung des den ganzen Beobachtungsraum an Decke, Wänden und mitunter auch am Fufsboden umkleidenden Hohlraumes verwendet man am zweck-mäfsigften Zinkwellblech, fchon mit Rückficht auf die gröfsere Steifigkeit, welche gewelltes Blech vor dem ebenen auszeichnet. Die eine der beiden Blechwände kann unmittelbar an die Umfaffungswand etc. durch Steinfehrauben oder ähnliche geeignete Mittel befeftigt werden ; die andere wird durch paffende Stützen, ähnlich den fog. Stehbolzen der Keffel-Conftruction, mit der erfteren in Verbindung gebracht.

Der Abftand zwifchen beiden Wänden ift fo grofs anzunehmen, dafs es noch möglich ift, in den Zwifchenraum hineinzutreten, um die dort befindlichen Hilfseinrichtungen nachfehen und zum Ausbeffern herausnehmen zu können.

565-

Temperirung

der

Luft.

Die weiteftgehende Vorkehrung zur Temperirung der Luft im Hohlraum befteht in einem aufserhalb des Beobachtungsraumes aufgeftellten Gebläfe, durch welches die entfprechend temperirte Luft in den Raum getrieben wird. Um dem ganzen Gemach möglichft rafch den gewünlbhten Wärmegrad mitzutheilen, kann man durch paffende, in der inneren Blechwand vertheilte Klappen die eingetriebene Luft zu-nächft das Gemach felbft durchftreichen laffen, während fpäter, wenn die Beobachtungen vor fich gehen follen, bei gefchloffenen Klappen die Luft nur im Hohlraum umgetrieben wird. Natürlich mufs ihr durch Rohre, die im Mauerwerk auszu-fparen find, die Möglichkeit gegeben werden, in das Freie zu entweichen.

Minder umftändlich und in vielen Fällen ausreichend, wird die Temperirung durch Heizflammen (Gas oder Petroleum) bewirkt, welche im Hohlraum paffend vertheilt find und zugleich zu Beleuchtungszwecken dienen können.

Bedarf man für die betreffenden Arbeiten einer Temperatur, welche höher oder annähernd gleich derjenigen der äufseren Luft ift, fo entliehen in der Anwendung keine befonderen Schwierigkeiten. Anders ftellt fich die Sache, wenn ein Raum verlangt wird, der das ganze Jahr hindurch einen möglichft gleichmäfsigen, aber erheblich unter der Sommer-Temperatur fich haltenden Wärmegrad haben foil. In der warmen Sommerluft ift bekanntlich eine gröfsere Quantität Wafferdampfes enthalten. Da es nun nie möglich ift, den Zutritt der Aufsenluft gänzlich vom Beobachtungsraum auszufchliefsen, diefe aber bei ihrer Abkühlung die in ihr enthaltene Feuchtigkeit um fo ftärker ausfeheidet, je gröfser die Abkühlung ift, die fie im Innenraume erleidet, fo ift es bis jetzt noch nicht gelungen, einem folchen Raume — namentlich bei fehr niedriger Temperatur innen und hoher aufsen — die fchon für die Erhaltung der Inftrumente unerläfsliche Trockenheit zu wahren.

wenn man

mittlerer Höhe begnügt, wird

von

Auch die Verflache, durch chemifche Mittel die Luft auszutrocknen, haben bis jetzt keine befriedigenden Ergebniffe geliefert. Man hat defshalb vorgefchlagen, zu-nächft die Aufsenluft künftlich abzukühlen, damit fie den überfchüffigen Waffergehalt abgebe, bevor fie in den niedrig temperirten Raum gelangt. Und in der That fcheint in diefem Gedanken die Möglichkeit einer angemeffenen Löfung zu liegen. Namentlich, die Forderung nicht überfpannt und fich mit einem innerhalb mäfsiger Grenzen langfam fchwankenden Wärmegleichmafs

es wohl gelingen, die vorher abgekühlte Luft durch Wiederanwärmen in die Temperatur des Beobachtungsraumes fo trocken zu erhalten, wie es für die Zwecke der Beobachtungen erforderlich ift.

Eine nicht unwefentliche Gefahr für die Trockenheit der Luft folcher Räume, die bisher nicht immer genügend beachtet worden ift, liegt auch in der Feuchtigkeit, welche von den Leucht- oder Wärmeflammen ausgefchieden wird. Es empfiehlt fleh daher, geeignete Einrichtungen zu treffen, welche diefe Feuchtigkeit fo ableiten, dafs fle fleh der Raumluft nicht mittheilen kann. Dies gilt namentlich dann, wenn diefe Flammen nicht in einem befonders abgelüfteten Hohlraume, fondern frei im Beobachtungsraume brennen.

566.

Tages

beleuchtung.

Die Frage, ob auf natürliche Tagesbeleuchtung ganz verzichtet werden kann oder in welchem Mafse und in welcher Art fie möglich gemacht werden foil, wird faft in jedem Einzelfalle verfchieden beurtheilt werden. Bei Deckenlicht-Anordnungen ift ganz befonders darauf zu achten, dafs nicht durch äufsere Einwirkungen, namentlich die der Sonnenftrahlen, auf die lichtgebenden Glasflächen in der Raumdecke unzu-läffige Störungen der Temperatur-Conftanz des Raumes eintreten. Jedenfalls empfiehlt es fleh, die lichtgebende Fläche nicht gröfser anzunehmen, als für den Zweck der Beleuchtung unbedingt nothwendig ift. Auch die Thüröffnungen, für deren dichten, meift doppelten Verfchlufs befonders zu forgen ift, dürfen nicht gröfser als unbedingt erforderlich angelegt werden.

567-

Fufsboden.

Der Fufsboden des Raumes wird, der Feftpfeiler wegen, meiftens als fog. Schwebeboden anzuordnen fein, wenn er nicht felbft zum ficheren Aufftellen der Apparate eingerichtet ift. Da meiftens unter dem Fufsboden nur ein möglichft geringer Luftwechfel herrfchen darf — derfelbe ift fogar bei temperatur-conftanten Räumen mit Grundpfeilern grundfätzlich ausgefchloffen — fo ift die Verwendung von LIolz für Balken und Dielung etc., der Schwammgefahr wegen, zu vermeiden. Balken aus I-förmigen Eifenträgern mit ftarken Rohglasplatten, auf dem oberen und unteren Flanfch dicht verlegt, und ein Linoleum-Belag auf der oberen Glaslage haben fleh für folche Zwecke wohl bewährt.

568.

Räume für aftronomifche Uhren.

Die genau gehenden Uhren, deren jede gröfsere Obfervatorien-Anlage bedarf, miiffen in trockenen, erfchtitterungsfreien und temperatur-conftanten Räumen untergebracht werden, um den regelmäfsigen Gang zu fichern. Man hat zu diefem Zwecke wohl Ausfparungen oder Nifchen in ftarken Feftpfeilern gröfser aftronomifcher In-ftrumente oder in ähnlichen fchweren Mauermaffen angelegt. Mehr empfiehlt fleh die Anordnung befonderer Uhrkammern unter Berückfichtigung der für temperaturträge Räume bisher entwickelten Bedingungen.

e) Spaltverfchlüffe und Drehdächer.

1) Spaltverfchlüffe.

569-

Gröfse u. Form d. Spalte.

Sowohl für die nur in einem Vertical- als auch für die univerfal beweglichen Inftrumente find, wie fchon bemerkt wurde,jBeobachtungsfpalten in den das Infiniment verfchliefsenden Wandungen und Decken etc. nothwendig, welche nur zum Zwecke der Beobachtung geöffnet, fonft aber möglichft dicht verfchloffen werden miiffen, um nachtheilige Einflüffe aller Art von den Inftrumenten fern zu halten.

In den weitaus meiften Fällen ift der Spalt durchweg von gleicher Breite, die zwar in jedem Einzelfalle mit Rückficht auf die Gröfse des Inftrumentes und ähn-

S7°-

Verfchlufs

ill

der

Parallelfpalte.

H.

Fig- 413-

1:125

«I

Grofser Meridian-Saal des Obfervatoriums zu Greenwich.

Fig. 414.

77

/,

rp I

'/I I

il

II

II

coĘ

té

Hü

WM

Ii

II

'-N

liche Verhältniffe beftimmt werden mufs, gewöhnlich aber fich in den Grenzen von etwa 0,o bis 1,2 m bewegt.

Mitunter giebt man bei Drehkuppeln dem Spalt auch die Form eines Kugel-ausfchnittes, welcher durch einen um die lothrechte Mittelaxe fich peripherifch verfchiebenden Deckel verfchloffen wird (Fig. 419). Da diefe Beobachtungsöffnung im Zenith fpitz zuläuft und fich nach unten ftark verbreitert, fo befchränkt fich die Anwendbarkeit diefer Form auf die felteneren Fälle, in welchen die leicht erfichtlichen Nachtheile derfelben minder in das Gewicht fallen.

Für den Verfchlufs der Parallelfpalte iff die einfachfte Form : nach aufsen auffchlagende Läden oder Klappen. Be-fonders in den lothrechten Wänden und geraden Dächern der Meridian-Säle find fie auch fehr viel im Gebrauch. Sie bewegen fich meiffens um eine feitliche Achfe in Scharnierbändern und fetzen fich bei gröfserer Länge oft aus ver-fchiedenen über einander geordneten Theilen zufammen. Die unterfte Klappe wird auch wohl um eine wagrechte Achfe abwärts nach aufsen aufgefchlagen.

In Fig. 413 ift die Dachklappen-Anordnung im Meridian-Saal des Obfervatoriums zu Greenwich dargeftellt ; b ift die Klappe felbft, a die fie deckende Fugenklappe, d das Getriebe zum Oeffnen und Schliefsen derfelben ; mit c ift der Queckfilber-fpicgel bezeichnet. Eine weitere Anordnung diefer Art, vom Obfervatorium der technifchen Hoch-fchule zu Wien herrührend, ift durch Fig. 414 ,jS4) veranfchaulicht.

Eine andere Bewegungsform für die Spaltdeckel ift die des Verfchiebens, meiffens feitlich, mitunter auch abwärts. Für Meridian-Säle ift in neuerer Zeit auch fchon die Anordnung getroffen worden, dafs eine der Dachhälften oder beide fich feitwärts verfchieben laffen, wie dies z. B. bei den durch Fig. 4*5 bis 417 veranfchaulichten Schiebedach-

Dachklappe vom aftronomifchen Obfervatorium der technifchen Hochfchule zu Wien ³⁸⁴).

1/25 n. Gr.

381) Nach: Wist, J. Studien über ausgeführte Wiener Bau-Conftructionen. Wien 1872. Tat. 18.

n°

!c

|o

Ir “

rt

ii

Fig. 415.

r lg. 416.

ÎJ

Gleitvorrichtung

des Schiebedaches

i—S

über dem Meridian-Saal

des aftro-phyfikalifch

Obfervatoriums

Tg

rft

Bordeaux (Fig. 415).

Jl25 n- Gr.

\\\

HU

Äi

te

mb

111

~i

!S;

w‘

ui»

teuft

MM

1:125

vp—■

■1

______j

1/71

JA

Sil

mm

\vi

(i

\\

ft

ft

Meridian-Saal des aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums

\\

7/

I,¹

zu Bordeaux.

ii

kV

iV

,v\ \\

Schiebedächer.

ft

Fig. 417.

n"

Von der

Univerfitäts-Sternwarte

ff

zu Kiel.

i!

IM

ill

Im

I i v

I ii UM

¹/25 n. Gr.

ÉÊÊ

Fig. 418.

5IO

W//

.7

//

I,

57¹-

Blenden-

verfchlufs.

_L.

Anordnungen von der Univerfitats-Sternwarte zu Kiel und vom aftro-phyfikalifchen Obferva-torium zu Bordeaux der Fall ift. Auch auf gebogenen Dachflächen, namentlich bei geringerer Krümmung, find nicht

gewöhnlich; mitunter kommt auch ein einziger Schwenkdeckel vor.

Auf Kuppeldächern, und zwar fowohl dann, wenn der Spalt einen vollen Halbkreis um den Scheitel bildet, als auch dann, wenn der-felbe nur wenig über den Zenith reicht, find zum Verfchlufs öfter

Klappen

un-

Il

|r======r^====₌₌

JT U

IL

k,

ïï

U-

mit Vortheil Blenden angewendet worden, welche, auf Rollen laufend, fich nach beiden Seiten hin durch Triebwerke verfchieben laffen (Fig. 418 u. 420).

Auch zum Verfchieben in der Richtung des Spaltkreifes hat man folche Schiebedeckel eingerichtet, aber dabei manche Schwierigkeiten wegen des Gewichtsausgleiches überwinden gehabt.

Eine befondere Art des Spaltverfchluffes befteht in Rollblenden gewöhnlich aus Metallblech, welche entweder

zu

nv

Mittlere (urfprüngliche) Drehkuppel der Sternwarte zu Berlin ³⁸⁵). 775 n. Gr.

335) Facf.-Repr. nach: Schinkel, C. F. Sammlung architek--Berlin

tonifcher Entwürfe etc. 1823-40. Nr. 154.

nur von oben nach unten, bezw. von unten nach oben fich' aufziehen laffen oder fo eingerichtet find, dafs unter dem Horizont und nahe am Zenith des Spaltes Rollen liegen, von welchen die Blenden auf- und abwärts bewegt werden können. Die letztere Einrichtung bietet den Vortheil, dafs nach Bedarf die ganze Spaltöffnung oder auch nur ein kleiner Theil derfelben in beliebiger Höhe frei gemacht werden kann, was oft erwiinfcht ill.

Tli

T...V •-*

Wmlm

Wmm

il

Es ift fchwer, unter den verfchiedenen fchon zur Anwendung gekommenen Verfchlufsein-richtungen diejenige zu bezeichnen, welche ficli als die beite herausgeftellt hat fchiedenften Bedingungen, fo wie klimatifche Ver-hältniffe, Art der Beobachtung und der Bedienung, nicht feiten auch perfönliche An-fchauungen und Wünfche ftark mitfprechen.

Wenn z. B. die nach aufsen auffchlagenden Klappen in Ausführung und Handhabung vielleicht am einfachften und bequemften find, fo bieten fie im aufgefchlagenen Zu-Itande dem Wind eine breite Fläche, welche überdies Reflex-Strahlungen veranlafft, und bedingen meiftens einige aufsen frei Achtbare Bewegungstheile, welche den Witte-rungseinflüflen ftets ausgefetzt find und dem Gebäude wenig zur Zierde gereichen.

Gegen die meiften übrigen Einrichtungen laffen fich Bedenken erheben, weil fie nicht einfach genug find, fchwer dicht herge-ttellt werden können etc. Der Bautechniker fieht fich alfo hier in jedem Einzelfall vor eine anziehende, aber fchwierige Aufgabe geftellt.

da hier die ver-

Südliches Drehdach der neuen Sternwarte zu Wien¹).

Fig. 420.

ff,

I ! I

~~~y

Kr

h'öO n- Gr.

Fig. 421.

hlO n. Gr.

Führungsrolle für die Schiebeläden

Dachrippe

an der grofsen Drehkuppel des Obfervatoriums zu Bordeaux.

2) Drehdächer und Drehthiirme.

S7²-

Verfchiedenheit

und

Vorzugsweife in Betracht zu ziehen werden hier die Drehdächer fein, d. h. diejenigen Anlagen, bei welchen der unter dem Horizont des Inflrumentes liegende Theil der Raumumfchliefsung feft fleht und nur das Dach im eigentlichen Sinne Beftandtheüe. drehbar eingerichtet ift. Nur in felteneren Fällen wird man zu einer Anordnung greifen, welche die ganze Umfchliefsung des Beobachtungsraumes bis zum Boden deffelben drehbar geftaltet, die alfo als Drehthurm bezeichnet werden kann, da das zu bewegende Gewicht auf diefe Weife erheblich vermehrt, auch die ftörende Einwirkung des Windes auf den beweglichen Theil gefteigert wird.

Als wefentlichfte Theile eines Drehdaches find hervorzuheben : die Dach-

573-

Drehdach-

Conftruction.

(Kuppel-) Conftruction felbft, das Gleit- oder Roll werk und das Triebwerk. Wichtige Nebenanlagen find aufserdem die Einrichtungen, welche die bauliche Inftandhaltung erleichtern (Leitern, Aufzüge, Hängegeriifte etc.) und Blitzableitungs-Anlagen, die fchon wegen der meift hohen und freien Lage des Gebäudes von Wichtigkeit fein können.

Zur Conftruction wandte man früher vorzugsweife Holz an, fowohl für das Rahmen- und Rippenwerk, als auch für die Dachfchalung, über welche eine mehrfache Lage Segeltuch geleimt und genagelt aufgebracht und in Oelfarbe geftrichen wurde. Auch jetzt noch find Holz-Conftructionen mehrfach im Gebrauch (Fig. 422 38 7);

doch wendet man für dauernde Anlagen meiftens Eifen mit einer äufseren Blechverkleidung an und beachtet dabei die fchon in Art. 542 (S. 490) hervorgehobene Wichtigkeit des fteten thermifchen Ausgleiches mit der Aufsenluft, indem man durch Hinzufügen einer inneren Bekleidung, welche auch aus Holz oder anderen leichten Stoffen beftehen kann, den zur Durchlüftung eingerichteten Hohlraum unter der ganzen Deckhaut bildet. Auch hier ift befonders darauf zu achten, dafs keinerlei Conftructionstheile im Hohlraum der natürlichen Luftftrömung hindernd ent-gegenftehen.

Die in neuerer Zeit, wie es fcheint mit gutem Erfolg, an verfchiedenen Orten ver-fuchte Anwendung hölzerner Gerippe mit Deckhäuten aus Papierffoffen mögen hier beiläufig erwähnt werden. Sie haben jedenfalls den Vorzug grofser Leichtigkeit und w'erden mehr in Anwendung kommen, w'enn fie bei längerem Gebrauch fich auch dauerhaft

Fig. 422.

1//Æ

1:125

zeigen.

Unter allen Umftänden empfiehlt es fich, der Aufsenfläche eines Drehdaches möglichft helle Farben zu geben, um das durch dunkle Töne beförderte Auffaugen der Wärmeftrahlen Dies gilt auch von der Aufsenfläche eines Raumes für Durchgangs-

Drehkuppel der Univerfitäts-Sternwarte zu Zürich ³⁸⁷).

zu verringern. Inftrumente.

Für die Conftruction des Gerippes ift es von Einflufs, ob der Beobachtungs-fpalt nur einfeitig vom Horizont bis zum Zenith oder doch nur wenig über denfelben hinaus gehen, oder ob er von einem Horizont über den Zenith hinweg bis zum anderen durchreichen foil und fo das ganze Dach in zwei getrennte Hälften zerlegt. Im letzteren Falle mufs der conftructive Zufammenhang wefentlich in einem ftarken Unterring gefucht werden, welcher tiefer als der Inftrument-Horizont liegt und daher ungetheilt das ganze Dach umfpannen kann. Wefentlich erleichtert wird diefe Con-im oberen Theile des Spaltes wenigftens ein oder einige Quer-

ftruction, wenn verbindungsftücke zugeiaffen werden.

Unter dem Namen Gleitwerk faffen wir hier diejenigen Anordnungen zufammen, welche eine drehende Bewegung des ganzen Daches ermöglichen. Auch hierfür find verfchiedenartige Einrichtungen im Gebrauch. Gemeinfchaftlich ift allen ein auf dem Mauerwerk horizontal befeftigter, wohl abgeglichener unterer und ein mit dem Drehdach verbundener oberer Laufkranz. Zwifchen beiden werden entweder Kugeln oder Rollen eingelegt, auf welchen das Dach bei feiner Drehung gleitet. Bei der Anwendung von Kugeln, die fich jedoch nur bei kleineren Anlagen empfehlen, find die beiden Laufkränze mit rundlich ausgetieften Spurrinnen verfehen (Lig. 423 s88). Die Rollen find entweder im oberen (Lig. 426 s89) oder im unteren Laufkranze feft gelagert, wobei dann der untere oder der obere Kranz mit einer Spurrinne verfehen ift, in welcher die Rollen laufen und zugleich eine feitliche Lührung finden.

Auch die Rollen haben mitunter eine Spurrinne und der Laufkranz eine in diefe paffende Lorm.

Werden die Spurrinnen weggelaffen, fo mufs die feitliche Lührung des Drehdaches in anderer Weife, z. B. durch feitliche Gleitrollen, bewirkt werden. Oefters werden auch die Böcke der feften Rollen unmittelbar in den Steinkranz des Trommelmauerwerkes ein-

574-

Gleitwerke.

Fig. 423.

"1:

I;

11

mn

Gleitwerk vom aftronomifchen Obferva torium der technifchen Hochfchule zu Wien ³⁸⁸). — ’/io n. Gr.

gelaffen.

Statt der feften Rollen ift auch öfter ein Syftem von lofen Rollen in An

wendung gekommen, deren Achfen in einem befonderen Rahmen (Diftanzhalter, Rollwagen) gelagert find (Lig. 424 u. 425).' Dabei haben entweder die Laufkränze Spurrinnen oder die Rollen, und wenn folche an beiden fehlen, treten feitliche Gleitrollen zur Kreisführung hinzu (Lig. 425).

Fig. 424-

Fig. 425.

Die in Fig. 418 (S. 510) dargeftellte Kuppel-Conftruction von der Berliner Sternwarte zeigt einen Rollwagen, deffen Rollen mit einer Spurrinne verfehen find ; die gleiche Anordnung ift u. A. am grofsen Thurm der Sternwarte zu Bonn (Fig. 424) zu finden. In Fig. 412 (S. 505) ift ein Drehdach mit feitlichen Gleitrollen veranfchaulicht.

Neuerdings ift mit Vortheil ein Syftem

■jli

■SiSM*

Gleitwerk von der Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn.

WT'-'

Fig. 426.

■Î Ti

Gleit- und Triebwerk von der Sternwarte zu Zürich ³⁸⁹).

V25 n. Gr.

Gleitwerk von der grofsen Kuppel des aftro-phyfikal. Obfer-vatoriums zu Bordeaux.

3SS) Nach Taf. 18 des in Fufsnote 384 genannten Werkes. ⁸⁸⁹) Nach: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 253. Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

k-h-

i.tuio

* --E

ogg t. ->

575-

Triebwerke.

Fig. 427.

conifcher Rollen in An-

Fig. 428.

Wendung; diefes, namentlich bei gröfseren Drehdach-Anlagen angewendete Syftem ift für die Kreisführung ftets mit feit-lichen Gleitrollen verfehen, welche an dem äufseren oder inneren Umfange angebracht werden können (Fig. 425).

Es fei hier noch auf das in neuefter Zeit in Vorfchlag gekommene und auch fchon ausgeführte Eijfel'iche Schwimm-Syftem hingewiefen, deffen wefentlichfte Eigenthüm-lichkeiten durch mehrfache

Veröffentlichungen³⁹¹) bekannt geworden find.

Hier fei nur in Kürze erwähnt, dafs die Kuppel auf einem luftdichten, ringförmigen Blechkaften und diefer wieder in einem ringförmigen, mit Magnefium-Chlorid-Löfung gefüllten Behälter ruht (Fig. 427), wodurch der Bewegungswiderftand ein fehr geringer wird. Ein weiteres Auflager der Kuppel wird durch Rollen gebildet, auf welche die ganze Conftruction abgelaftet werden kann. Seitliche Gleitrollen dienen zur Führung der Kuppel.

Die durch das Gleitwerk vorbereitete Drehbewegung des Daches wird bewirkt

durch das Triebwerk, welches bei allen gröfseren Anlagen von erheblichem Gewicht nöthig ift. Gewöhnlich befindet fich an einem der Laufkränze ein Zahnkranz, in welchen ein am anderen fitzendes Zahngetriebe eingreift (Fig. 429). Der Zahnkranz wird auch mit Vortheil als Zahnftock ausgebildet. Zur Bewegung des Zahngetriebes dient ein gewöhnliches # Kurbelwerk mit oder ohne Ueberfetzung; doch find in neuerer Zeit die Kurbelvorrichtungen auch öfter durch Seilräder erfetzt worden, welche eine bequeme Handhabung geftatten. Zur Erleichterung des Drehens hat man auch ein Nebenvorgelege angebracht, welches

-----O.    _ _

!J

T\

s.

VI

mmmM.

Von der neuen Sternwarte zu Wien ³⁹°). — Y35 n- Gr.

Von der Sternwarte zu Nizza ³⁹ *). %0 n. Gr.

Fig- 429-

Aß

;®,

Ai

Von der Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn. — ¹/25 n- Gr.

390) Facf.-Repr. nach dem in Fufsnote 386 genannten Werke, S. 26.

Ch. & G. Eiffel. Ob/ervatoire de Nice. Coupole du grand équatorial. Paris 1885.

Die Drehkuppel für den grofsen Refractor in Nizza.

Bauverw. 1885, S. 288.

Kuppel der Sternwarte zu Nizza. Deutfche Bauz. 1885, S. 300, 444. Schwimmendes Kuppeldach der Sternwarte zu Nizza. Wochbl. f. Baukde. 1885, S. 323.

The Nice obfervatory. Engng., Bd. 39, S. 643.

Coupole du grand équatorial de Nice. Schweiz. Bauz., Bd. 8, S. 22.

391) Garnier

Centralbl. d.

durch vorher aufgezogene Gewichte bewegt wird, und zum Aufziehen der Gewichte eine befondere kleine Mafchine (Gas- oder Wafferkraft) paffend aufgeftellt.

Auch zum Bewegen der Spaltverfchlüffe, namentlich der Rollblenden, find Triebwerke nöthig, fo dafs fich im Inneren eines folchen Beobachtungsraumes ein ziemlich complicirter Bewegungs-Mechanismus ergiebt.

57⁶-

Nebenanlagen.

Zum Zweck der baulichen Inftandhaltung des Drehdaches felbft, fo wie zur Reinigung und Inftandfetzung aller Bewegungstheile deffelben ift es oft erforderlich, hoch liegende Punkte zu befteigen. Bis empfiehlt fich daher, hierfür geeignete Vorkehrungen (Leitern, Fahrftühle etc.) anzubringen oder doch bereit zu halten. Namentlich bei Klappeneinrichtungen macht oft die Befeitigung des Schnees und ähnlicher Atmofphärilien manche Schwierigkeit.

Schon mit Rückficht auf die meift hohe und freie Lage ift bei Obfervatorien für Fernbeobachtungen ein Schutz gegen Blitzgefahr feiten zu entbehren; für die drehbaren Anlagen ift dabei befondere Vorficht erforderlich, um einen unter allen Umftänden wirkfamen Contact der Leitung mit den beweglichen Theilen herzuftellen und zu erhalten.

16. Kapitel.

Gefammtanlage und Beifpiele.

a) Sternwarten.

Gefammtanlage

und

Raumbedarf.

Die im vorhergehenden Kapitel im Einzelnen befprochenen Beobachtungsräume 577-ftellen fich zwar als die wefentlichften und wichtigften, aber nicht als die einzigen 1 heile einer ganzen Obfervatorien-, insbefondere einer Sternwarten-Anlage dar.

Stets treten vielmehr noch andere mehr oder minder wichtige und unentbehrliche Nebenräume hinzu, die mit den eigentlichen Obfervatorien in feftere oder lofere räumliche Beziehung zu bringen find. Selten wird es möglich fein, einen Beobachtungsraum ganz aufser Zufammenhang mit anderen Räumen feiner Art, fo wie mit Nebenräumen frei zu errichten, da gewöhnlich im Intereffe des Gefammtdienftes ein möglichft inniger Zufammenhang der einzelnen Theile unter einander nöthig erfcheint. Allerdings ift nicht zu verkennen, dafs fich bei naher Zufammenlegung gegenfeitige Störungen aller Art weit fchwerer vermeiden laffen, als bei räumlicher Trennung. Es gilt alfo auch hier wieder, wie fo oft, zwifchen diefen widerftrebenden Bedingungen die fchickliche Vermittelung zu finden , d. h. die für die Bequemlichkeit des Dienftes wünfchenswerthe Zufammenlegung aller Theile mit den erwähnten Rückfichten auf die wiffenfchaftlichen Arbeiten thunlichft in Einklang zu bringen.

Von Nebenräumen, welche meiftens als nothwendig erfcheinen, find zu nennen: Arbeitszimmer etc. für die Aftronomen und ihre wiffenfchaftlichen Mitarbeiter, fo wie Aufenthaltsräume für untergeordnete Hilfskräfte, nicht feiten auch Dienft-wohnungen, wenigftens für einen Theil der Anflaltsbeamten. Wo es fich zugleich um Unterrichtszwecke handelt, ift auch für Hörfäle nebft Zubehör zu forgen. Räume zur Aufnahme von Sammlungen an Inftrumenten, Büchern etc. werden bei einer gröfseren Anftalt wohl auch nicht fehlen dürfen.

5ï6

Es leuchtet ein, dafs eine unmittelbare Verbindung gröfserer Wohnungen mit dem Observatorium Schon wegen der bei Wohnanlagen Schwer vermeidlichen Rauch-und Wärmeentwickelung äuSserSt Hörend werden kann. In neuerer Zeit legt man daher gern beSondere WohnhäuSer abSeits des Observatoriums an, während man Sriiher gewöhnlich beide Zwecke in einem geSchloSSenen Baukörper erfüllte, eine Anordnung, für welche übrigens neuere Beispiele gleichSalls nicht Sehlen.

Aber auch die gegenseitige Lage der Beobachtungsräume SelbSt bedingt mannig-Sache Erwägungen. Zunächft muSs jedem einzelnen Beobachtungsraum die Seiner Bestimmung entsprechende Sreie AusSchau gewahrt bleiben, was bei nahem Zusammenlegen mehrerer derSelben nicht immer leicht durchzuSühren ift. Sodann iSt zu vermeiden, daSs durch die Lage des einen Bautheiles zum anderen Störende Bestrahlungen entstehen, So wie daSs der zur Verhütung örtlicher WärmeSteigerung nöthigen Bewegung der AuSsenluSt durch die Bauanlage HinderniSSe erwachsen. Man ift daher nicht Selten zum EinSchalten hallenartiger ZwiSchenbauten genöthigt, welche zwar eine gedeckte Verbindung der einzelnen Beobachtungsstellen unter Sich gewähren, den LuStausgleich zwiSchen denSelben hindurch aber möglichst wenig hemmen.

578.

Axen-

anordnung'

und

Gruppirung.

Mit RückSicht auS die Beobachtungsrichtung in den Meridian- und Oftweft-

Vertical-Sälen liegt es nahe, die beiden Hauptaxen der Bauanlage in die Haupt-Himmelsrichtungen

NordSiid- und OStweSt — zu legen.

579'

Sternwarte

zu

Paris.

Für ein groSses Aequatorial-Instrument wird, der nöthigen Horizont-Freiheit wegen, meistens eine thurmartige Anlage des Beobachtungsraumes erSorderlich Sein, welche den letzteren über die anderen Gebäudetheile heraushebt. An dieSen Thurmbau kann man dann die Meridian-Säle öStlich oder weltlich angliedern, während der OStweSt-Vertical-Saal wohl am beSten an der NordSeite Seinen Platz findet, wo er am meisten gegen Störende Sonnenbestrahlung geSchützt ift. Die Schwierigkeiten einer zweckmäfsigen Anordnung wachSen natürlich, wenn mehrere Thurmanlagen mit Drehdächern nothwendig werden, So dafs es Sich nicht mehr um die Wahrung unbedingter Horizont-Freiheit, Sondern nur noch um die Erwägung handeln kann, welche Beeinträchtigung derSelben für die einzelnen Beobachtungsstellen je nach ihrer Zweckbestimmung am wenigsten nachtheilig wirke. Allgemein gütige Regeln laffen Sich natürlich in diefer Beziehung nicht aufftellen, eben So wenig in Bezug auf die zweck-mäfsigfte Anordnung der Nebenräume. Die nachfolgenden Beispiele bieten manchen Anhalt für die hierüber anzuftellenden Erwägungen; doch wird Sich wohl nie die unbedingte Nachahmung eines bestimmten Beispieles empfehlen, da neben den vielgestaltigen Forderungen der Wiffenfchaft auch örtliche Rückfichten aller Art in jedem Einzelfalle Sich geltend machen.

Zunächft Sollen nun einige ältere, mehr ein geschichtliches Intereffe bietende Anlagen kurz erwähnt, dann aber auch ausgeführte Beifpiele aus der neueren Zeit dargeftellt werden, welche den heutigen Anforderungen an eine Sternwarte mehr ent Sprechen.

Die Sternwarte zu Paris (altes Obfervatorium) wurde 1667—72 durch Claude Perrault erbaut und gehört wohl mit zu den älteften der heute noch in Benutzung befindlichen Sternwarten. Natürlich hat Sie im Laufe der Zeit mannigfache Umgestaltungen und Erweiterungen erfahren.

So wurde 1832 durch Biet ein befonderer Meridian-Saal, ein zweiter Saal zu Zenith-Beobachtungen und ein für meteorologifche Zwecke beftimmter Raum ausgeführt und 1838 durch de Gif ors ein Hörfaal hinzugefügt. Die grofse Oftkuppel von ca. 12m Durchmelfer entftand 1854.

SU

Urfprünglich ganz frei am Südende der damaligen Stadt gelegen, ift die Anftalt jetzt ziemlich dicht umbaut und erleidet daher wohl manche Beeinträchtigung ihrer ur-fprünglichen Leiftungs-fähigkeit. Befonders be-merkenswerth find die unter den Gebäuden befindlichen tiefen Felfen-keller (Katakomben), welche durch ihre faft ganz gleichmäfsige Temperatur der Anftalt von jeher einen weit gehenden Ruf verfchafften.

Abbildungen und Befchreibungen der Anlage in ihren verfchiede-nen Entwiclcelungsftufen bieten die unten genannten Werke ³⁹²) ; von der Oftkuppel zeigt die unten angeführte Zeitfchrift ³⁹³) Näheres. Hier möge eine Innenanficht der zum Pho-tographiren der Himmelskörper dienenden , im Garten des Obfervatoriums aufgeftellten Kuppel (Fig. 430³⁹⁴) beigefügt fein.

Unter Benutzung der Ruinen eines in der Nähe von London nahe der Themfe-Miindung (bei Greenwich) in herrlichem Park auf einer An-

Fig. 430.

V'

NA,

w: . ■

mm

WA ■

Êmmm

, li,;

mm

[3T: -S

Li

mj

...../

Sgl

SS

SS18

sy

wm

jhIJISF lfJ<S

SK

—\r ■■

ill

■■

580.

Obfervatorium

zu

Greenwich.

Kuppel für das Photographiren der Himmelskörper von der Sternwarte

Paris ³⁹⁴).

höhe gelegenen Schloffes, wurde ungefähr um 1675 ein kleines Obfervatorium eingerichtet, welches fpäter nach und nach ausgebaut und erweitert wurde, wobei allerdings eine organifche Entwickelung

ZU

nicht Platz gegriffen hat.

Hier möge daher nur auf die unten genannte Literatur-Quelle verwiefen werden fchichte, Befchreibung und Plan der Anlage hervorgeht ³⁹⁵), fo wie Befchreibung und Abbildung des grofsen Meridian-Saales mit feinen Klappeneinrichtungen ³⁹⁶). Letzterer Saal mit feinen Dachklappen wurde bereits in Fig. 413 (S. 508) und das Aequatorial-Inftrument in Fig. 395 (S. 485) dargeftellt.

aus welchen Ge-

392)    Villes et maifons de plai/ance de France. Paris 1705 — und: Gourlier, Biet, Grillon & Iardieu. Choix d’édifices publics projetés et conßruits en France etc. Paris 1845—50. Bd. 2, PL 256—258.

393)    Allg. Bauz. 1854, Bl. 619.

3M) Facf.-Repr. nach: La nature 1885, S. 25.

395)    Greenwich afironomical ob/ervations 1862, Append. II.

396)    Ebendaf. 1852.

Ost

A r- Ml e i i s • Z i m-W- mer

Fig- 43*-

Fig. 432.

ta

i; a

k-

Sj a «a 1

J iD

SIS

X.V e r ti c al

JB illiotlek

Jtistru -,

menten

Hauptgefchofs.

fu i

r e c t o rj

loi

Wests

i ariiier Telescop

Raum

Flu r l aile

Vorfälle

1:500

El

:e:

°! O

a |ji

-j S i a a 1

|D|

Ar- Il eits-Z i M-f» e r

iO 987654321 O

l¹1¹1 ■ 1¹ i¹ i¹ i ' l-M-'-K-

pie oliaclttl

.1

10

15

20m

Sockelgefchofs.

:>

I>

r>

km-

West

[s'

k-

Heńą

Sternwarte zu

Pułkowa 39V).

Die Sternwarte zu Mannheim, 1772 — 75 erbaut, aber jetzt aufgegeben, ift befonders von gefchichtlichem Intereffe, wie aus dem unten genannten Werke ³⁹⁸) zu entnehmen ift.

Das Obfervatorium zu Mailand (Brera), ein hoher Schlofsthurm, war fchon 1775 mit 4 (ca. 3,iom weiten) Drehdächern verfehen ³").

Die Sternwarte auf Capo di Monte bei Neapel, 1812—15 erbaut, zeigt im Aeufseren fchon eine vollkommen ausgeftaltete Sternwarte neuerer Art. Die äquatorialen Inftrumente ftehen nicht auf losgelösten Feft-pfeilern, fondera auf Gewölben.

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Königsberg wurde zunächft mit fehr befcheidenen Einrichtungen 1811 —13 von Müller erbaut und erft 1830 mit einem zur Aufnahme eines Heliometers bestimmten Drehthurme ver-

581.

Sternwarten

zu

Mannheim u. Mailand,

Ill

0001 : I

s-

8—

s—

582.

Sternwarte

bei

Neapel.

583.

Sternwarte

zu

Königsberg.

fehen. Diefe Anlage bietet manche intereffante Einzelheit ⁴⁰°).

na

Die Sternwarte zu Chriftiania ift 1849 von Häuflein und die Sternwarte zu Leyden 1858 von Kayfer erbaut⁴⁰¹).

Die Sternwarte in Touloufe, 1844 von Vitry erbaut, enthält aufser dem im Grundrifs quadratischen Wohn- Ç häufe nur einen Meridian-Saal mit drei Inftrumenten und & einen Eckthurm für ein Heliometer; in einem anderen ~ Thurme ift die Treppe untergebracht⁴⁰²).

Die Sternwarte von Pułkowa, 1839—42 von Brülloff unter Beihilfe Thibaut's erbaut, ift in dem unten

fÖ

,'h

fiSiJ

LT.7J

genannten Werke ⁴⁰³) eingehend dargeftellt. Wenn auch einzelne Anordnungen diefer Anlage durch fpätere Ausführungen an neueren Obfervatorien überholt find, fo verdienen doch die dortigen Einrichtungen auch heute noch alle Anerkennung. Namentlich ift darauf hinzu- ' weifen, dafs Pułkowa wohl die erfte gröfsere Sternwarte war, bei welcher in rationeller Weife die Trennung der Wohn- von den Beobachtungsräumen durchgeführt wurde,

—dir

dl

ES

LSI

Aniicht der Sternwarte zu Pulkowah³⁹⁷).

584-

Sternwarten

zu

Chriftiania, Leyden u. Touloufe.

585-

Sternwarte

zu

Pułkowa.

mm

VI, VII, IX.

³⁹⁷) Nach dem in Fufsnote 403 genannten StruveYchen Werke, Taf. III

³⁹⁸) Klüber. Die Sternwarte zu Mannheim. Heidelberg 1811.

³") Siehe: André, C. & G. Rayet. L’aßronomie pratique et les ob/er-vatoires en Europe et en Amérique. Paris. Bd. 5. 1878. S. 18.

⁴⁰°) Siehe: Bauausführungen des Preufsifchen Staates. Herausgegeben dem Kgl. Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851. Bd. 1.

⁴⁰¹) Eine Befchreibung der letzteren ift zu finden in : Annalen der Sternwarte in Leyden, Bd. 1 (i8fi8) und Bd. 4 (1875).

⁴") Eine Darftellung diefes Bauwerkes findet fich in : Gourlier , Biet, Grillon & Tardieu, a. a. O., Bd. 3, PI. 351, 352.

403) Struve, F. G. W. Defeription de V obßervatoire ajlronomique central de Poulkova. Petersburg 1845. — Auszug daraus in: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1856, S. 28g.

Säe

von

Arch.: Brüloff & Thibaut.

\<

*’■

586.

Sternwarte

zu

Oxford.

587.

Sternwarte

zu

Berlin.

Fig- 434-

Fig- 435-

agjgj|| àjgL

.oa

'o

.i

no rai

l;-iS

Nt P“

rw i

ED

1:3000

BlpteiÉj

Lageplan.

ö.

iot>

Î00m

Längenfchnitt.

FTfmn

- -■ ' - "|yt

Jal

:-,1 ■ ;

T.rj

p    æâ'/SÂ

I i ]|| Ir ;

ira

łJ

CE

—,--±i

10 987654321 0

1:500

10

-L-g

Sternwarte zu Pułkowa ³⁹⁷).

wenn auch noch nicht ganz fo vollftändig, wie man dies gegenwärtig wohl meiftens für wünfchenswerth und zuträglich hält.

In Fig. 431 bis 435 ³⁹⁷) find Lageplan, Gefammtanficht, zwei Grundriffe und ein Längenfchnitt diefes Bauwerkes gegeben.

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Oxford, mit drei grofsen Kuppeln, bildet im Grundrifs ein gedrecktes Viereck, welches in der Mitte durch einen Querbau fo zerlegt ift, dafs zwei Binnenhöfe entliehen, eine Anlage, welche nach allgemeinen Ge-fichtspunkten der Zweckmäfsigkeit fchwer verftändlich erfcheint ⁴⁰⁴).

Die Sternwarte zu Berlin, 1833—35 von Schinkel erbaut, 1879 durch Umbau des Meridian-Saales, Einrichtung einer zweiten (füdlichen) Drehkuppel und eines flachen Drehdaches für das Univerfal-Tranfit, fo wie Anbau eines Neben-Meridian-Saales erweitert, kann heute noch in mannigfacher Hinficht als eine der zweck-mäfsigften Anlagen betrachtet werden (Fig. 436 bis 439). Ift auch ihre Ausrüflung bezüglich der Gröfse des Aequatorial-Inftrumentes ziemlich befcheiden, fo find doch die übrigen Inllrumente und die Uhren von bedeutendem Range, und die bauliche

Anlage namentlich kann trotz der durch andere Rückfichten gebotenen Concentrirung als fehr gtinftig, die Pfeilerbildung als fehr zuverläffig bezeichnet werden, obgleich die drei äufseren Pfeiler nur eine einfache Mauerhülle haben.

Fig. 436.

ir

•ii W A

""

H......ÜMi

y*

"■■/i

o¹

Zur Zeit der Erbauung am freien Südrande der Stadt gelegen, ift die Sternwarte jetzt vollftändig umbaut und erleidet naturgemäfs fowohl durch die Verunreinigung des Horizontes, als durch die Verkehrsftörungen an ihrer Leiftungs-fähigkeit manchen Abbruch. Erfterem Umftande gegenüber erfcheint die Anlage der Meridian- und Paffage-Zimmer im I. Obergefchofs (ftatt, wie fonft zweckmäfsiger gefchieht, zu ebener Erde) doch als vortheilhaft, weil durch diefe Lage ein etwas gröfseres Beobachtungsgebiet gefichert bleibt. Gleichwohl geftatten die umgebenden Bauten mit ihren rauchenden Schornfteinen und den von ihren grofsen, zufammenhängenden Dachflächen ausgehenden Strahlungen nur feiten geflcherte Beobachtungen an tief flehenden Objecten.

mmmmm

\:2500

10 5 O    10    20    so    4-0    50    60    f0    60    90    100 to

K‘ i:' I    l—-j-f-1-f--i-fl-Ï-1-~i-

Lageplan der Sternwarte und des Kaiferl. Normal-Aichungs-Amts.

A.    Sternwarte.

B.    Caftellan u. Mechaniker.

C.    Pförtner.

D.    Aftrononi. Rechen-Inftitut.

E.    Normal-Aichungs-Amt.

F.    Mafchinenhaus.

Ein allgemeineres Intereffe können die feit faft 50 Jahren ftetig fortgefetzten Beobachtungen über das Verhalten der Feftpfeiler beanfpruchen. Durch diefelben find nicht nur die periodifchen und bleibenden Verdrehungen diefer Mauerkörper feil geflellt ; fondera es ift auch ermittelt worden, wie weit nach unten hin fich die Einflüße der Temperatur-Schwankungen im mittleren Pfeiler (unter der Hauptkuppel) fortpflanzen. Es ift nämlich aus der Mauermaffe diefes Pfeilers in ²/3 feiner Höhe Gelafs zur Aufnahme der Normaluhr ausgefpart. Dadurch, dafs der Pfeilerkopf im Sommer eine ftärkere Erwärmung, im Winter aber eine Abkühlung erfährt, erhält auch das Mauerwerk felbft innerhalb diefes Gelaffes einen jährlichen Gang von Temperatur-Schichtung, welcher nicht ohne Einflufs auf die Bewegungsgleichungen felbft eines compenfirten Pendels ift. Ein Beweis mehr dafür, wie forgfältig bei der Anordnung von Räumen für Normaluhren verfahren werden inufs.

Den geringften Schwankungen unter den wechfelnden ft emperatur-Einwirkungen unterliegt nach den angeftellten Beobachtungen der nördliche Feftpfeiler, welcher das Univerfal-Durchgangs-Inftrument trägt. (Diefe Erfahrung verftärkt die Gründe, welche früher fchon für die Lage eines Paffage-Zimmers im erften Vertical an der Nordfeite des Gebäude-Complexes angeführt worden find.) Diefer Umftand hat

zu legen, auf welchen

von unten ein kleines

Theile diefes Pfeilers einen Normal-Höhenpunkt feft

auch dazu geführt, am unteren alle amtlichen Höhenbeftimmungen bezogen werden.

Bei den 1879 ausgeführten Um- und Erweiterungsbauten veranlafften nahe liegende Rückfichten auf Erhaltung des Sehinkeïfchen Baues in feiner äufseren Erfcheinung (Fig. 437) manche Be-fchränkungen, welche nicht ohne Einflufs auf die im wiffenfchaftlichen Intereffe wünfchenswerthen An-

thunlichfte

Ordnungen geblieben find.

Im Meridian-Saal konnte defshalb der beabfichtigte Verfuch einer Anwendung

Durchführung gelangen, da die bisherige Mauer-architektonifchen Rückfichten erhalten blieb, fo dafs der

von Blechwänden im

Intereffe des Temperatur-Ausgleiches nicht vollftändig umfaffung des Raumes im unteren Theile aus rafche Ausgleich durch die Temperatur-Trägheit des Mauerwerkes noch ein wenig beeinträchtigt wird. Auch für Form und Höhenlage des Daches konnte nicht freie Wahl des Zweckmäfsigften eintreten. Kommt nun noch hinzu, dafs auch bei der Ausführung einige conftructive Verftöfse mit unterliefen, welche man bei der Neuheit des Syftemes wohl erklärlich finden mag, fo kann um fo mehr auf die Richtigkeit des bisherigen Erfahrungen gefchloffen werden, die in einer bedeutenden Verbefferung

zur

letzteren an fich aus den

der Güte der Meflungen hervorgetreten find.

So weit nicht nach dem Obigen das Umfaffungsmauerwerk erhalten blieb, befteht die aufsere

Die wagrechte Ver-

verzinktem Stahlwellblech, die innere aus Zinkwellblech.

Wandung des Raumes    . TT , ,    ..,

fteifung aus I-Eifen fperrt in zu hohem Mafse die ausgleichenden Luftftrömungen im Hohlraume zwifchen

aus

f/

\1@

/! LLdlM

ili

Fig- 437-

Äfl

PS

Ml

■Bk

==cLl •'

mM

r^r

msÊB LB

BSaBgai|^

ggagjfijgs*

gr™-:

L,

Jr

OS

Schaubild.

il

Fig. 438.

iwMW-

f0 987654321 0

I » M ' M » I » KH-M-

H

(rrjj

I I I II I I I I I

1:500

Querfchnitt von Nord nach Süd.

iüfe

iiiii

j.

10

15

20"»

JL

v aïs i

t/l

lint

2 u r Die f]p st.

■s

R e ph ne r

:i

Fig. 439-

IT]

!m e; r ï 4 i-l

Oroillrsser

an-; U Ikreis

ry

set'¹'a

u. U h r

Director

v/ 0 h n u

Ob s e rjl B u -

v a : : r Irtan

I. Obergefchofs.

4sr-\

/Kleiner

r''l

# !

e f r a c t c r>

Sternwarte zu Berlin.

Arch. : Schinkel.

wärmeftrahlenden Zinkdächern mufs in diefer Hinficht als ungünftig be-

beiden Blechwänden. Durch Auffetzen kleiner Saugköpfe auf das Dach, fo wie durch Einfügen der Lampen in die Zwifchenräume der Doppelwandung ift indeffen eine Zugverflärkung erzielt worden.

Die an den Schiebeklappen des Daches (fiehe Fig. 418, S. 510) getroffenen Anordnungen zum Dichten gegen Wind, Schnee und Staubregen haben fich bisher wohl bewährt und dürfen als zweck -mäfsig empfohlen werden. Als fchwer vermeidlich haben fich aber auch hier die läftigen Abtropfungen gezeigt, zu welchen die Trageleiften und Zahnftangen an diefen Dachklappen Veranlaffung geben.

Auch am Drehdach für den Univerfal-Tranfit im Nordfaale zeigen fich die ungünftigen Einflüffe der oben angedeuteten Befchränkungen. Statt der durch architektonifche Rückfichten bedingten fehr flachen Dachform mit fperrenden Horizontal-Verbindungen würde eine Flach- oder beffer Hochkuppel mit zweck-mäfsigen Entlüftungs-Einrichtungen zu entfchieden günftigeren Ergebniffen geführt haben. Für Neuanlagen unter günftigeren Bedingungen bleibt jedoch auch diefer Verfuch lehrreich. Im vorliegenden Falle befteht die äufsere Deckhaut des Drehdaches aus Stahlblech, die innere aus geölter Segelleinwand.

Wenn fo im Nordflügel, wegen der angegebenen Rückfichten, auf eine vollkommenere Ausgeftaltung des Drehdaches verzichtet werden muffte, fo geftattete die verdecktere Lage des Südflügels die Ausführung einer vollftändig ausgebildeten Kuppel. Das Gerippe diefer füdlichen Kuppel befteht aus Winkeleifen, die äufsere Deckhaut aus Planblech. An die Winkeleifen find Holzrippen befeftigt, auf welchen die innnere Bekleidung von Zinkblech angebracht ift. Obgleich die gewählte Conftruction eine nachtheilige Sperrung des Hohlraumes vermeidet, fo befriedigt doch der Temperatur-Ausgleich noch nicht, wenn auch im Vergleich zu den in diefer Hinficht veralteten Anordnungen der grofsen Mittelkuppel ein wefentlicher Erfolg zu verzeichnen ift. Wahrfcheinlich genügt der Querfchnitt der Lufteinftrömungsöffnungen am Fufse der Kuppel nicht, fo dafs der Saugkopf, in welchen der Plohlraum zwifchen beiden Deckhäuten mündet, feinem Zweck nicht völlig entfprechen kann. Bemerkt fei noch, dafs die Stahlblech-Rollläden, welche den Beobachtungsfpalt verfchliefsen, mittels Stahlbändern betrieben, fich gut und geräufchlos bewegen laffen.

Die urfprüngliche Bauanlage ift in dem unten genannten Schinkel’fchen Werke ²) dargeftellt.

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn (Fig. 440 bis 444 ³), 1839—44 durch Leydel erbaut, liegt an der Poppelsdorfer Allee in mäfsiger Erhebung über der Stadt. Die Anlage erfüllt noch heute ihren Zweck, trotz mancher Mängel, die ihr nach den heutigen Anforderungen an eine vollkommene Sternwarte anhaften.

Namentlich die Anordnung des grofsen Aequatorial-Thurmes in der Mitte eines gefchloffenen Baukörpers und rings umgeben von

Fig. 440.

588.

Sternwarte

zu

Bonn.

10 987654321

Schnitt nach der Hauptaxe. 1:500

10

15

20«»

Fig. 441.

Fig. 442.

am

Schnitt IV O (in Fig. 443).

Schnitt durch den Mittelbau.

Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn ³). Arch. : Ley del.

Is

Fig- 443-

Î-W

Obergefchofs.

Fig. 444.

!□ a ° □ □

I v e rti b al

Erdgefchofs.

Uhr

«j

(=5

Vs.

A rt eit s-Z.

Sprech-Z.

0 □

Meridiankr.

I----1

RejtetitLonskr

Bill.

Woîi-

-h il f en* - n u n g

'**7654321 O J-i-U-ł-ł-U-U l-t-U-U-l-4 I ■

1:500

S-

Son

Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn ⁴⁰⁶).

zeichnet werden. Eben fo ift die Anordnung von

Zwifchendecken in den Durchgangsfälen nicht in jeder Hinficht günftig. Wenn diefelben auch eine unmittelbare Sonnenbeftrahlung wefentlich einfchränken, fo find fie andererfeits dem rafchen thermifchen Ausgleich hinderlich und wirken namentlich ungtinftig durch die hohen Wangen, welche fich zwifchen Dach und Decke bilden. Uebrigens find die Zwifchendecken zur Anordnung doppelter Klappen benutzt, um

die Beftrahlung durch die Spalte bei gefchloffener

5⁸9-

Sternwarte

zu

Athen.

Klappe zu verringern.

Sehr gut wirken dagegen die grofsen Fenfter in den Zwifchenbauten der kleinen Thürme zur Beförderung des I emperatur-Ausgleiches. Auch dienen fie mit Vortheil zu mancherlei Nebenbeobachtungen.

Von den 6 Nebenthiirmchen dienen 3 zu Beobachtungen (die 3 anderen enthalten Treppen). Die Feftpfeiler in den Thürmen find nicht ifolirt.

Die drehbaren Theile der Thürme beftehen aus Holz mit Verfchalung und Oelfarbenanftrich. Die Drehvorrichtungen, welche bereits in Fig. 424 (S. 513) u. 429 (S. 514) dargeftellt worden find, wirken gut. Eines der Nebenthürmchen ift in feiner Dachklappeneinrichtung bemerkenswerth, indem die einzelnen Tafeln der 8 Dachfelder nur durch Vorreiber gehalten find und fich nach Bedarf ausfchieben laßen. Die an fich zweckmäfsige Anordnung handhabt fich jedoch etwas umftändlich.

Die Sternwarte zu Athen, 1843—46 auf dem Nymphenhügel, fiidöftlich der Stadt, erbaut, thut fich befonders durch glänzende architektonifche Geftaltung und Ausftattung hervor, weist jedoch auch in präcifions-technifcher Hinficht manche für die damalige Zeit bemerkenswerthe Leiftung auf.

So ift die Drehkuppel als Werk des in Athen anfäffigen deutfchen Schloffermeifters Mosner hervorzuheben, wenn auch die Schiebereinrichtungen in einem rauheren Klima zu Schneeverklemmungen, manche Eifentheile etc. zu läftigen Abtropfungen Anlafs bieten möchten. Bemerkenswerth ift auch die Anwendung bronzener kegelförmiger Rollen auf dem Drehkranz, auch bronzener Rollen am Schieber des Spalt-verfchluffes.

Wie wenig fich für eine derartige Anlage die unbedingte Anlehnung an ein hiftorifches Architektur-Syftem empfiehlt, ift am beften an dem Durchfchneiden der ganz nach antik-hellenifchem Schema gebildeten Formen des Dachkranzes durch die lothrechten Beobachtungsfpalte des Meridian-Saales zu erfehen. Die

Nöthigung, hier Holz an Stelle des Steines zu verwenden , um die beim Beobachten hinderlichen Gefims-ftücke beweglich zu machen, widerfpricht in auffallender Weife dem natürlichen Grundfatze, jedem Bautheile die feiner baulichen Bedeutung und Beftimmung entfprechende Form zu geben.

Diefe Sternwarte ift in der unten genannten Zeitfchrift ⁴⁰⁷) eingehend befchrieben und bildlich

dargeflellt.

Die Sternwarte des Harvard- College zu Cambridge (Vereinigte Staaten von Nordamerika), 1844 erbaut, Später erweitert, gilt als eine der vornehmsten unter den amerikanischen Sternwarten. Die allgemeine Gestaltung ift aus den unten Stehenden GrundriSSen (Fig. 445 u. 446) zu erSehen.

Der weltliche Flügel, früher zu Wohnzwecken beftimmt, ift fpäter zur Aufnahme eines zweiten Aequatorial-Inftrumentes umgebaut worden.

59°-

Sternwarte

des

Harvard-

College.

Fig. 445-

w-

ä-t qjrli all

Grundrifs in der Höhe der Kuppeln.

1:500

10 987654321 0

H ' i ' I! 1¹1¹1 ' 1¹ i ' 1¹1

10

s-

If

Fl

I.Vertical

Rechner

Fig. 446.

Kl.MeriłJ

Saal

Saal

hire

S B

ctor

Mio

Erdgefchofs.

BitliotheR

HUH

Sternwarte des Harvard College zu Cambridge.

Bemerkenswerth find die dem Meridian-Saal fpäter angefügten , weit vorfpringenden Flügelbauten, welche zur Aufnahme der Pfeiler für doppelte innere Collimatoren dienen. Es leuchtet ein , dafs diefe Anordnung, welche hier allerdings dem Zwang der Umftände entfprang, für Neuanlagen nicht zu empfehlen ift, da fie naturgemäfs zu mancherlei Störungen durch verfchiedene Temperatur-Einflüffe Anlafs bietet.

Sehr empfohlen wird die Anordnung der geräumigen Halbkreisnifchen im grofsen, 9 m Durchmeffer haltenden Kuppelfaale, da fie bequem Gelegenheit zu mancherlei Nebeneinrichtungen gewähren.

Die Sternwarte zu Gotha (Fig. 447 u. 448 ⁴⁰⁸), 1856—-57 von Scherzer erbaut, kann als originelle und zweckmäfsige Anlage kleineren MaSsStabes, namentlich bezüglich der gefchickt in das beschränkte Grundstück eingepaSSten GrundriSsgeStaltung bezeichnet werden. In westlicher Richtung Scheint die nahe Wohnhausanlage den Beobachtungen einige Störungen zu bieten.

Die UniverSitäts-Sternwarte zu Leipzig, i860—61 nach einer Skizze von Lucae durch Geutebrück erbaut, iSt nicht unzweckmäSsig angelegt, wenn auch im Hinblick

591-

Sternwarte

zu

Gotha.

59²-

Sternwarte

zu

Leipzig.

407)    Allg. Bauz. 1846, S. 126 u. Bl. 29 — 35.

408)    Nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1865, Bl. 12.

Fig. 447.

Fig. 448.

l'

Jäger - Gasse

JS_

fl

mm

iiiüiiiüiliifei!

V **8,

°*t£L

0st-*8.p

! «<

Cr.

Lageplan.

1:1500

»0    5    0

ćłiWt-

10

20

30

CO

łO 9876 54321 O

1.500

10

-f

s-L

S cJilafzrj

fi

Q Saal

Sternwarte zu Gotha ‘los). Arch. : Scherzer.

H iii. n Cali. W WoJinhm.

I. Obergefchofs.

auf die früher dargelegten Grundfätze fich im Einzelnen manche Bedenken erheben laffen. Als befonders günftig ift die fehr geringe Höhe der Pfeiler für die Durcli-gangs-Inftrumente hervorzuheben.

Ausführlicheres über diefes Bauwerk findet fich in dem unten genannten Werke⁴); hier möge die Mittheilung der Grundrifsanlage (Fig. 449) genügen.

C.

Fig. 449.

"i

I Vertical

Terrasse

.K

Erd-

A T "d eflL t s - Z.[

H i r ual

Arch. :

la

gefchofs.

Lucae

& Geutebriick.

Vs00 n. Gr.

ejj") A

■a n

HO

LZ

L. -S.J

Dir enc Lor

war

t er

iBf

Univerfitäts-Sternwarte zu Leipzig.

593-

Sternwarte

Die Univerfitäts- Sternwarte zu Kopenhagen (Fig 450 bis 453 ⁴¹°), 1859 60

zu

von Ch. Hänfen erbaut, hat eine an fich günftige Lage erhalten, da ein alter Park Kopenhagen. fie von der Stadt trennt.

¹

Facf.-Repr. nach: Grubb, H. Defcrifition 0/ the great sjiuch refracting telefcope and revolving dome for the obfervatory of Vienna. London 1881. S. 29.

²

   Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—40. Heft 25, Nr. 153 u. 154.

³

   Die hier mitgetheilten Darftellungen find den vorhandenen Original-Zeichnungen nachgebildet und nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Bauinfpectors Reinike in Bonn ergänzt.

⁴

) Bruhns, C. Gefchichte und Befchreibung der Leipziger Sternwarte etc. Leipzig 1861. 4I°) Nach: Allg. Bauz. 1863, Bl. 561, 563, 564.

Die grofse Tiefe der Fundamentirung, zu welcher wohl die Bodenverhältnifle zwangen, kann der Erfchütterungsfreiheit nicht wohl förderlich fein. Auch erfcheint die zwifchen dem Mittelbau und den Wohnhäufern eingeklemmte Lage der Meridian-Säle nicht vortheilhaft, da die vorfpringenden Wandflächen wahrfcheinlich ftarke Strahlungen veranlaßen.

'Ip

x~

it

-■

jnflpnn

bnigôl

pan

si

ir

■j

;bm

'.ft

•>-

-A

MM

LL

Jj

-11-

WWk

\ ff

Fig. 450.

mk

=T :f

m

» u

......-.....:

S3--

ip

UHM

1:250

»    5    6    7    8

"I—¹—I—¹—I—¹—r~¹—I—¹

ii

<S2&W&^Ê!Ê^=

TF

Wmk

W§ĘĘk

A:

h¹ 1 ¹ I

Univerfitäts-Sternwarte zu Kopenhagen.

Längenfchnitt ⁴¹⁰).

Arch.: Hänfen.

JÉpS

.......; r

'A

v 'f r

êS

pt

II

?V.

|jl1

WÊH

Sf

gnoal

jlHogiill

SOD

^.1

Fig- 45 *■

.T1.i7.vV:

Iffi

- ' i.

Mi

æ&g

J§S

|.|

g®

$$©V

=F

13

*»41

*3®

SS

11

Ml

- :■

i...........j

I

rMWMmmËmËÊm

wâmÊÊÊm

s'.

'C©î\ " ■ 'v©

1

IIP¹

Tâsi&mê

III

1:250

12345    6    78

Querfchnitt.

9    10    11    12

13 U 15m

10 9

87654321 0

t*H 11 » j¹ j¹1 * 1 » 1

1:500

10

15

20 °*

Fig. 452.

Z>o

IV 0 h

n u n g les

I P a s s a c e| O instru

■ment

Prosser y

i :©:î

Meridiankreisjl

Passage-

! ©

i j J Jt s t r 11 :

ment

““hi-

Flur

In -

~lessors

Obser

vators

li J

Erdgefchofs.

Univerfitäts-Sternwarte zu Kopenhagen⁴¹⁰).

594-

Sternwarte

zu

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Zürich ift 1861—64 von Semper erbaut und in den unten angeführten Zeitfchriften ⁴¹⁴) dargeftellt.

Zürich.

4U) Sternwarte in Zürich. Deutfche Bauz. 1880, S. 145.

Lasios, G. Die Sternwarte in Zürich — ein Bau Gottfried. Semper's. Eifenb., Bd. 12, S. 74. Die Kuppel der neuen Sternwarte in Zürich. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S, 252.

In architektonischer, wie technischer HinSicht eine hervorragende Leiftung, zeigt dieSe Anlage gleichwohl einige Mängel, unter welchen namentlich die vor der Süd-Seite des Meridian-Saales errichtete TerraSSe mit Steinpfeilern (zum AuSStellen von PaSSage-InStrumenten) als Schädliche Anlage bezeichnet wird, da Sie die Beobach-tungsficherheit durch thermische Störungen beeinträchtigt. Eben So Störend für die Meridian-Beobachtungen wirkt das Stark ausladende, an den SpaltpSeilern zurückgekröpfte HauptgeSims, welches die an den Wänden er-

B.

Fig- 453-

mmk

St

yzm

' ”;v

hitzte Luft nach den Spaltöffnungen leitet und dort

ÜHSSSP

Lageplan der Univerfitäts-Sternwarte zu Kopenhagen⁴¹⁰). 1:1500

HD 5 O    TO    20    SO    fO

llimiHti-—I-f-1-i—

A. Sternwarte.

B. Magnetifches Obfervatorium.

ssy

-I

iiml

■HU

Luftzitterungen veranlasst.

Die Kuppel (fiehe Eig. 422, S. 512), nach Reuleaux’ Angaben conftruirt, und zwar in Holzbohlen und Brettern mit Kupferdeckung, hat Rollen mit Spurrinne, die am beweglichen Theile beteiligt find und Uber eine Sattelfchiene laufen; die Drehung erfolgt mittels Kurbel mit Eingriff in einen Triebftock von einfacher, aber wohl bewährter Anordnung (fiehe Fig. 4²*⁰, S. 5r3)- F>ie Spaltverfchlufsvorrichtung lehnt fich im Wefentlichen an die der Berliner Mittelkuppel an. Da diefe Einrichtung den Spalt jedesmal in ganzer Höhe

man bei Tages- (Sonnen-) Beobachtung die Nothwendig-

(mehr als 90 Grad über dem Horizont) eröffnet, fo hat keit befonderer Schutzvorrichtungen empfunden, welche in einfachfter Weife durch Zugblenden aus Drillich hergeftellt find und die eine von unten, die andere von oben her über einem feitlich an-

Fig- 455-

gebrachten Rundeifengeftänge in Ringen gleiten, ähnlich wie die gewöhnlichen Sonnenblenden an Wohnhausfenftern ⁴¹²).

P r 0 f e s-

sor

Bitl.

wob

W 0 h -M - iiuiij

Fig. 454-

U-N

War

ter

d.Oliser vfàtor s

IP

pi?

Gang

Di

HJ

Sternwarte. — Thurmgefchofs.

Hauptgebäude. — Erdgefchofs.

1:500

10 987654321 0

-4°

15

20m

Univerfitäts-Sternwarte zu Kiel⁴¹³).

412)    Hach : Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 252—254.

413)    Die hier beigegebenen Darftellungen find theils den Originalzeichnungen, theils freundlichen Mittheilungen des Herrn Baurath Friefe zu Kiel entnommen.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

34

Fig. 456.

#3

Drehdach mit Klappeneinrichtung.

I'SO n- Gr.

"Wl

(<6>

Fig. 457-

03

Inftrument-Pfeiler. — J/l25 n* Gr.

Fig. 458.

Nil

il

Mi

WVAAAA

ii

ji

TT

Mi-

HP

¹¹ qj ^

ÜÜpg

M\

•' '

Gleit- und Triebwerk. V25 n. Gr.

Fig. 459-

Fig. 460.

vf

*11

l*⁷⁷⁷?

%Śf.

IUI

-J _

■h

Längenfchnitt.

Querfchnitt.

VioO n. Gr.

Von der Univerfitäts-Sternwarte zu Kiel⁴¹³).

Arch.: Freund.

S3!

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Kieł befteht aus zwei getrennten Theilen. Der ältere Theil diefer fehr zweckmäfsigen Anlage ift gegen Ende der fechziger Jahre urfprünglich als Seemannsfchule erbaut und enthält jetzt vorzugsweife Hörfäle, Bibliothek, Verwaltungsräume und Wohnungen zur Sternwarte. Die eigentliche Sternwarte

595-

Sternwarte

zu

Kiel.

Fig. 461.

1875—76 durch Freund ausgeführt, liegt ziemlich entfernt (weltlich) von diefem Gebäude und ift mit ihm durch einen in Holz überdeckten Gang verbunden (Fig. 454 bis 461 ⁴¹³).

Als befonders günftig find hervorzuheben die geringe Höhe des Meridian-Saales über dem Boden und die Ge-

•-

□a;

;\£

Kl

ftaltung des ganzen Obfervatoriums im Grundriffe (Fig. 454), welche den Meridian- \

Saal von Temperatur-Einflüffen anderer Bautheile faft ganz unabhängig macht.

Eine etwas gröfsere Länge der nach den beiden Thürmen führenden Zwifchenbauten würde eine noch fchärfere, diefe Verhältniffe begünfti-gende Scheidung der einzelnen Beobachtungsräume von einander bewirkt haben. Der mittlere Theil der Nord- und Südwand des Meridian-Saales, beider-feits des Beobachtungsfpaltes, befteht aus nur aufsen verfchaltem Fach werk, wodurch rafcher Temperatur-Ausgleich fehr befördert und die immer läftige Wangenbreite der Spaltbegrenzung ein-gefchränlct wird.

Als Eigenthümlichkeit ift noch zu erwähnen, dafs die Ausgleichsgewichte zum Umlegen des Paffage-Inftrumentes an Stangen hängen, welche durch die Inftrument-Pfeiler durchgehen und aus Mauerkörpern beftehen, die fich in je einem Hohlraum der Pfeiler befinden (Fig. 457, 459 u. 460).

Die Pfeiler find durch Afphaltfchichten gegen Grundfeuchtigkeit gekichert.

Der eine (örtliche) Theil des Meridian-Saal-Daches kann in wagrechter Richtung dergeftalt ver-fchoben werden, dafs ein ca. Im breiter Spalt frei gelegt wird (fiehe Fig. 417, S. 509), während die lothrechten Läden fich nach unten fenken laffen. Sämmtliche Dächer haben Holzfchalung mit aufgeklebter Leinwand. Das gefammte Drehwerk wird, eben fo wie die Klappen-Conftruction der Drehdächer (Fig. 456), als fehr zweckmäfsig im Gebrauch bezeichnet.

Die Sternwarte der technifchen Hochfchule zu Wien, 1866 nach Angaben Herrs durch Wappler ausgeführt, ift nicht als felbftändige Bauanlage, fondern als Aufbau auf dem Dache eines Nebengebäudes der Wiener Technifchen Hochfchule Hochfchule errichtet. Für ähnliche Zwecke, bei welchen es nicht fowohl auf die Ausführung exacter Beobachtungen felbft, als auf die Anleitung zu fol-chen ankommt, kann diefe mit grofser Sorgfalt durchdachte und durchgebildete Anlage wohl als Mufter empfohlen werden.

Eine ausführliche Veröffentlichung über diefelbe, welche alle Einzelheiten in gröfserem Mafsftabe darftellt und der

00

--3

--3

-i

1:500

'F'

Lageplan der Univerfitäts-Sternwerte zu Kiel.

M. Miren-Häuschen.

W. Windmeffer.

a.    Wirthfchaftsgebäude.

b.    Aborte.

E. Beobachtungsthürmchen. d. Eishaus.

e. Kohlenhaus der Kaiferl. Marine.

A.    Hauptgebäude.

B.    Terraffe.

C.    Verbindungshalle.

D.    Sternwarte.

Fig. 462.

596-

Sternwarte d. techn.

.•u

Wien.

•/

Aftronomifches Obfervatorium der technifchen Hochfchule zu Wien.

^500 n- Gr.

Fig. 463.

<g\

»I

Anficht.

-, rf

f^PP

3 t 5

4—»-1 : I.

1:250

6    7    8    9    10    11

12    13    11    15™

I I I I I I I

Fig. 464.

u

1DQ0

Längen-

fchnitt.

III-11!

597-

Neue

Sternwarte

zu

Wien.

■im in ■ n

Aflronomifches Obfervatorium der technifchen Hochfchule zu Wien⁴¹⁴). Arch. : Wapplet-.

auch Fig. 462 bis 464 entnommen find, enthält das unten genannte Werk⁴¹⁴); die Dachklappenanordnung und das Gleitwerk des Drehthürmchens find bereits in Fig. 414 (S. 508) u. 423 (S. 513) dargeftellt.

Die (neue grofse) Sternwarte zu Wien, eine 1874 —78 von Fellner & Helmer erbaute, grofsartige und mit den mächtigften Inftrumenten ausgerüftete Warte (Fig. 465 bis 468⁴¹⁵), liegt ganz aufserhalb des engeren Stadtgebietes auf einer Anhöhe, welche faft vollftändige Horizont-Freiheit gewährt. Gleichwohl werden wefentliche Punkte ihrer Baugeftaltung in Aftronomen-Kreifen nicht durchweg günltig beurtheilt.

Vor Allem ftöfst die fehr gedrängte Anordnung aller einzelnen Bautheile auf gewichtige Bedenken ; doch ift auch hervorzuheben , dafs — die Bedingung einer möglichft zufammengedrängten Anordnung als gegeben und für die Architekten bindend vorausgefetzt — diefe ihrer Aufgabe in möglichft vollkommener Weife gerecht worden find. Jedenfalls entfpricht das hier beliebte Zufammenfaffen einer gröfseren Anzahl von Wohnungen etc. mit den Arbeits-, insbefondere den Beobachtungsräumen der Warte felbft in einen mächtigen Baukörper nicht den Grundfätzen, welche in Art. 577 (S. 5J6) an der Hand der bei früheren Anlagen gemachten Erfahrung als die für Neuanlagen günftigften hervorgehoben worden find.

So mtiffen lieh denn wohl die Strahlungen der grofsen Mauermaffen und Dachflächen, welche die mittlere Hauptkuppel umgeben, auf die Beobachtungen am vornehmften Aequatorial-Inftrument in Hörender Weife geltend machen. Ob es möglich fein würde, wenigftens einen Theil diefer Störungen durch Be-riefelung der Dächer aufzuheben, ohne anderweite Nachtheile durch diefe Mafsregel herbeizuführen, mufs bezweifelt werden. Auch die fteinernen Terraffen vor den Meridian-Sälen find aus den mehrfach angegebenen Gründen als nachtheilig zu erachten.

Die Säle für Beobachtungen im Meridian und erften Vertical find geräumig angelegt ; doch fcheinen die Oeffnungen für rafchen Temperatur-Ausgleich nicht zu genügen. Die Inftrumenten-Pfeiler erfcheinen für ihre Höhe nicht breitbafig genug; auch ift nicht zu erfehen, wefshalb bei der freien Lage des Baues die Fufsböden diefer Säle fo ftark überhöht und dadurch auch die Pfeiler in ihrer Höhe gefteigert worden find. Das Mittel einer Verftärkung der Standfeftigkeit der Pfeiler durch feitliches Einbetten kann nach den in Kap. 15 (unter c) über die Anlage von Feftpfeilern entwickelten Grundfätzen nicht gebilligt werden.

Bei der grofsen Mittelkuppel (Fig. 409, S. 503 u. Fig. 419, S. 511, fo wie Fig. 428, S. 514 u. Fig. 468) ift die Dachhaut doppelt, während die kleineren nur einfaches Eifenblechdach haben. Die Spaltverfchlüffe beftehen bei der grofsen Kuppel aus einem Schieber mit Gewichtausgleichung, bei den

*11) Wist, J. Studien über ausgeführte Wiener Bau-Conftructionen. Wien 1872. Taf. 16—18. *15) Nach: Allg. Bauz. 1881, Bl. 1, 2, 4.

Ost-

Kittel) .

Fig. 466.

f HML.Ą 0 KuQcl

doÇbpj,

SVSJ04I)

r:

³#

I. Obergefchofs.

»psw»

Arch. :

Fellner à?Helmer.

West- Y ^“SCl B

•JC) *u OGIjj

Oestl,

so*

ri I

Sddost-

T er a fs s

Neue Sternwarte zu Wien⁴¹⁵).

y &*

Fig. 465.

j_

'A

s#i

{IE

r i i

□ _?

“*    x/-4

\

/■

X/

il 4! ■ -

g s I I ig I I

ÂJÂ

\ ,é%,

Sîli

0 j: J i 0

W|o

Erdgefchofs.

IV: ■; / ;.

R [Q

Meridians olclI

Siidrvcst-

!

E-*

r*

m

ySlfj

.gpćiggfi

,____*——z?.,

gaaiBläls"

iM'usas

y&i

Jlsftl

flH

:a

ifL^z

Hill

Fig. 467.

WÊÊÊ

fe»

Ś:

L;

Schaubild.

i

/■

tlij

'ii

ifü

•2SB

-U

'“I

h :v!

/i

Pff *

„"j

mû

W.

II¹!

. Éfe^v

\ti

nmm

i* ' 1 ' ? •*

iU=fo

sni

QK

S3

: ; -i

jjjj

EB3

\::z

Schnitt nach der Hauptaxe.

hh!

IBS

1h

Ar:

5=

ffl

;a

BB

Ml

ÉÉB i

Sä

r. .

lps§i .7

LzrMllJ    __

~~.....:.--gg-- ...r.::'

fh-t-Tl j.- -----::J^|fefW.l-v:rzLc3:', ~    '

Neue Sternwarte zu Wien⁴¹⁵).

15

G-/!

10

GS3S

:r'' ■■■

1:500

Fig. 468.

ŒBQ

§fcv«,

£»#**«

El —

era

-A

87654321 0

r-

' ■

fcfpv — 7

,f ! ‘ if -~-:v ,«-r: —,

VvTr~ Tr« i,... • iśjżlz-

10 9

M-

kleineren aus über einander liegenden Theilfchiebern, welche fich rückwärts unter die fette Kuppelhülle fchieben. Es itt diesfeits nicht bekannt , welche Erfahrungen man mit diefen Anlagen bei ungünfti-gen Witterungsverhältniffen (Schnee, Glatteis etc.) gemacht hat ; an anderen Orten haben tich bei ähnlichen Anlagen in diefen Fällen mitunter Schwierigkeiten gezeigt. Die Heliometer- (Süd-) Kuppel hat einen feitwärts um die lothrechte Axe drehenden Segmentfchieber (Fig. 419, S. 511 u. Fig. 467).

lieber die verfchiedenen Veröffentlichungen diefes giebt das am Schluffe diefes Kapitels beigefügte Literatur-Verzeichnis Auffchlufs.

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Strafsburg-, 1877—80 von Eggert erbaut, zeigt im Ge-genfatz zu der Wiener Anlage eine ziemlich weit geführte Trennung der einzelnen Theile.

Wie der Lageplan in Fig. 5 (S. 16) ergiebt, fetzt fich, abgefehen von kleineren Nebenbauten , das Ganze aus drei Haupttheilen zufam-men, nämlich dem Refractor-Bau, dem Meridian-Bau und einem Wohn-haufe ; bedeckte Gänge verbinden diefe drei Gebäude unter einander.

Eingehende Veröffentlichungen über die Anlage hat fich der Architekt Vorbehalten, fo dafs die gegenwärtigen Mittheilungen fich im Wefentlichen auf das Wenige befchränken müffen, was die unten genannte Feftfchrift ⁴¹⁶) enthält.

Der Refractor-Bau (Fig. 469 bis 471 ⁴¹⁷) ift auf eine einzige ftarke Betonplatte gegründet. Einige im Kuppelpfeiler ausgefparte Hohlräume nehmen Uhren auf. Die Kuppel (nach Entwürfen Zimmermann’s conftruirt) hat 10,50 m Durchmeffer, ift mit Zink auf Holzfchalung gedeckt und foil durch Wafferberiefe-lung gegen einfeitige Erhitzung in

Bauwerkes

59⁸-

Sternwarte

zu

Strafsburg.

öj

416) Siehe : Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univer-fität Strafsburg. Strafsburg 1884. S. 79.

’1

Fig. 469.

Fig. 470.

Ł-r

ï-

gj

II

'i0

SB

Grundrifs des Refractor-Raumes.

Fig. 471.

1:500

H 0 jr s aj a 1

Querfchnitt.

An;

Si

kW

» S 9

ll

Refractor-Bau der Univerfitäts-Sternwarte zu Strafsburg⁴¹⁷).

Arch. : Eggert.

B i 1 lj|

U-

Halle

II iljr e et 0 r

S-Ł

der Sonne gefchützt werden. Der durchgehende Spaltverfchlufs befteht aus einer gehälfteten Blende, welche vom Standpunkte des Beobachters aus vermittels einer Kurbel und einer aus 14 Stücken beftehenden, rings umlaufenden Gliederwelle mit Kugelgelenken, die an Schrauben angreifen, bewegt wird. Das Drehwerk der Kuppel kann mittelbar von Hand oder auch durch elektrifche Auslöfung von zwei vorher aufgezogenen Gewichten in Thätigkeit gefetzt werden. Die Gewichte hängen in Schachten , die bis zur Kellerfohle hinabreichen. In architektonifcher Hinficht ift die Anlage als be-fonders wohl gelungen zu bezeichnen.

Vom Meridian-Bau⁴¹⁶) ift hier nur hervorzuheben, dafs zu den Wänden der Säle Wellblech mit einer äufseren Holz-Jaloufie-Umblendung in weitem Umfang verwendet worden ift.

I'

j i .\&

un-

Grundrifs des Erdgefchoffes.

b) Aftro-phyfikalifche Obfervatorien.

599-

Charakteriftik

und

Für diefe ganz der neueren Zeit angehörige Gattung von Obfervatorien hat fich ein beftimmter Typus noch nicht entwickelt; doch ift für fie als befonders Erfordemiffe. charakteriftifch die nahe Verbindung der für Fernbeobachtungen dienenden Räume mit chemifchen, phyfikalifchen und photographifchen Laboratorien, fo wie mit Einrichtungen zu fpectral-analytifchen Unterfuchungen zu bezeichnen.

Zu den Fernbeobachtungen dienen mehrere äquatorial aufgeftellte Inftrumente, welche wegen der häufig mit den Fernrohren zu verbindenden Spectral-Apparate eine verhältnifsmäfsig weiträumige Bauanlage bedingen. Sonft gleicht eine folche Anlage im Wefentlichen einem aftronomifchen Drehthurm. Durchgangs-Inftrumente treten bei diefen Anftalten nicht in erfter Linie auf, fo fern nicht aus befonderen Rückfichten ein allgemeiner Zeitdienft mit der Anftalt verbunden werden mufs. Doch

Nach ebendaf., S. 80 bis 82.

ift zu bemerken, dafs es ftets bequem gefunden werden dürfte, für die unerläfslichen Zeitbeftimmungen bei den Arbeiten des Inftitut.es nicht auf andere, wenn auch nahe liegende Sternwarten angewiefen zu fein. So hat man z. B. beim Potsdamer Obferva-torium fich noch nachträglich zur Aufftellung eines kleinen Durchgangs-Inftrumentes entfchloffen, weil die urfprünglich in das Auge gefaffte Entnahme der Zeit von der Berliner Sternwarte trotz der relativen Nähe beider Anftalten fich auf die Dauer als

ftörend für den laufenden Beobachtungsdienft erwies.

Zur Aufnahme von photographifchen Bildern der Sonne etc. bedarf fodann die Anftalt befonderer Einrichtungen. Für die Sonnenaufnahmen dient gewöhnlich ein feft liegendes Infiniment, welches das von einem Helioftaten aufgefangene Sonnenlicht empfängt. Ein vollftändiges photographifches Laboratorium und eine Anlage zur Vervielfältigung der photographifchen Bilder ergeben fich hiernach von felbft als nothwendig.

Meteorologifche Beobachtungen werden bei den aftro-phfikalifchen Unter-fuchungen nie ganz zu entbehren fein. Man geht defshalb, wie fchon in Art. 523 (S. 475) bemerkt wurde, meift darauf aus, Einrichtungen für erftere, fo wie magnetifche Stationen mit den aftro-phyfikalifchen Warten in nahe Beziehung zu bringen.

Für eine Anftalt der hier befprochenen Art ift in hervorragendem Mafse eine freie, jeder Art Störung entzogene, hohe und trockene Lage auf einem mit Pflanzenwuchs bedeckten und dadurch möglichft vor Erhitzung gefchiitzten Gelände wichtig. Auch wird es ftets erwünfcht fein, Raum für kleinere Nebenanlagen zu vorübergehenden Beobachtungen ohne Störung der Hauptanlagen auf dem Anftaltsgebiet verfügbar zu haben.

Ganz befonders wichtig aber bleibt für diefe Warten eine möglichft vollftändige Horizont-F'reiheit und eine durch keinerlei thermifche Wirkungen oder fonftige Ver-

600.

Bauftelle

und

Umgebung.

unreinigungen getrübte Luft.

Die hier bekannt gewordenen Beifpiele ausgeführter Anlagen follen im Folgenden nach der Reihenfolge ihrer Entftehung befprochen werden. Hiernach kommt als erfte derfelben das aftro-phyflkalifche Obfervatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam zur Befchreibung.

601.

Obfervatorium

bei

Potsdam.

Im erften 1873 aufgefleliten Gründungsplane diefer in den Jahren 1875 — 79 durch den Verfaffer erbauten Anlage war eine unmittelbare Verbindung der aftro-phyfikalifchen Forfchungen mit meteorologifchen und magnetifchen Beobachtungen beabftchtigt. Spätere Erwägungen liefsenes jedoch zweckmäfsiger er-fcheinen, für den meteorologifch-magnetifchen Dienft eine befondere Anftalt zu errichten, für welche eine

geeignete Bauftelle ganz in der Nähe der aftro-phyfikalifchen Warte auserfehen wurde.

Noch für eine dritte hoch wiffenfchaftliche Anftalt, das geodätifche Inftitut, ift auf dem Telegraphen-berge , gleichfalls nahe dem hier befprochenen Obfervatorium, eine geeignete Bauftelle offen gehalten, fo dafs fich künftig hier eine eigenartige und umfaffende wiffenfchaftliche Niederlaffung entwickeln wird.

Das für diefe Anftalten abgegrenzte Stück des im Staatsbefitz befindlichen gröfseren Waldgebietes

felbftändigen und

umfafft eine Fläche von etwa 17 ha, gewährt alfo jeder derfelben genügenden Raum

zur

ungeftörten Entfaltung.

etwas über 1 km vom Bahnhof Potsdam

Diefes Anftaltsgebiet liegt auf dem flidlichen Havel-Ufer der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eifenbahn entfernt, und erhebt fich mit feiner höchften, die eigentliche Warte tragenden Kuppe etwa 64 bis 65 m über dem Havel-Spiegel (annähernd 94 m Meereshöhe), während der tief liegendfte Punkt deffelben noch um etwa 42 m die Havel überhöht. Diefe relativ hohe Lage fichert dem Obfervatorium genügende Horizont-Freiheit, fo dafs die Beobachtungsthürme bedurften, welche durch Verfuche mit einem Holzgerüft vorher feft geftellt wurde.

Der hier mitgetheilte Lageplan (Fig. 47²) veranfchaulicht die allgemeine Anordnung der Bauten

von den

nur

einer mäfsigen Höhe

und zeigt eine thunlichft zerftreute Anlage, fo zwar

dafs die gröfseren Wohnungen etc. ganz

Obfervatorien getrennt find, während mit letzteren nur die Laboratorien und Gefchäftsräume, fo wie eine kleinere Dienftwohnung einen zufammenhängenden, jedoch mannigfach gegliederten Baukörper bilden.

Von Nebenanlagen fei zunächft erwähnt der Tiefbrunnen (Fig. 475 ⁴¹⁸), welcher, zur Wafferverforgung

der Anftalt beftimmt, eine Tiefe von etwa 46 m erhalten muffte und gleichzeitig auch zu manchen wiffen-fchaftlichen Zwecken Verwendung finden kann; namentlich dient er zur

Beobachtung der Boden-Temperatur in

Fig. 472.

............... ■

..-4

"••i..

■7

/■

-,

i !\

s.

\ 'A.

/.•V •?

<f

Kg

K3ß

J.-

ITt|

Ol

. IfM

\\

\i

\    \    \ ''fr.....•••■

Mp

:■ 7-i

|P?

g#

JfcfelaÆ

aim

IŁ,

l.

i rt Q e r

vmMfi

A3 ç?r-

Lageplan des aflro-phyfikalifchen Obfervatoriums, des meteorologifch-magnetifchen Inftitutes und des geodätifchen Inftitutes auf dem Telegraphenberge bei Potsdam.

'/iSOO n' Gr.

Geodätifches Inftitut:

/. Hauptgebäude mit den Räumen für Längenmafs- und Pendel-unterfuchungen.

II.    Obfervatorium für Winkel-

melfungen.

III.    Thurm für directe Erd-

meffungen.

IV.    Wohnhaus des Directors.

V. Killen- und Packhaus.

Aftro-phyfikal. Ob ervatorium A. Hauptgebäude.

E.    Wohnhaus des Directors.

C, C. Wohnungen der Obfervatoren.

des Affiftenten und des Dieners, des Mafchiniften und des Heizers.

F.    Mafchinenhaus und Gasanftalt.

G.    Brunnen.

H.    Glasglocke.

J. Wirthfchaftshof mit Schuppen etc.

a.    Durchgangs-Inftrument.

b.    Drehthurm für photogr. Himmelsaufnahmen.

D.

E.

Meteorologi ch-magnetifches Inftitut:

X. Hauptgebäude mit Wetterthurm, Laboratorien etc. XII. Magnetifche Obfervatorien.

verfchiedenen Tiefen unter Tag. Zu diefem Zwecke find Metallrohre an verfchiedenen Stellen des Brunnen-fchachtes, und zwar nahe unter Tag beginnend, bis abwärts nahe dem Wafferfpiegel in das umgebende Erdreich geftreckt, in welchen die Erd-Thermometer Aufnahme finden. Eine bis zum Wafferfpiegel hinabreichende Wendeltreppe macht alle Theile des Brunnenfehachtes zugänglich und vermittelt auch den Zu-

4IS) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1879, Bl. 7.

539

gang zu einer etwa 25 m unter Tag liegenden Kammer von conftanter Temperatur. Ferner ift zu erwähnen das Gebäude für die mafchinellen Anlagen, in welchem die Mafchinen für die Wafferförderung, fo wie eine nach Pintfeh’s Syftem eingerichtete Gasbereitungsanftalt und eine kleine Schmiede- und Schloffer-werkftätte untergebracht find. Die Brunnenpumpe hat hydraulifches Geftänge, fo dafs ihr Gang etwaigen wiffenfchaftlichen Arbeiten im Brunnen nicht hinderlich ift.

Eine gedeckte Verbindung der Nebenanlage, befonders der Wohnhäufer mit dem Hauptgebäude, ift nicht für nothwendig, ja nicht einmal für zweckmäfsig erachtet worden. Befeftigte Fufs- und Fahrwege vermitteln den Verkehr auf dem Anftaltsgebiet.

Das Hauptgebäude (Fig. 473) nimmt, wie bereits gefagt, die höchfte Stelle des Anftaltsgebietes ein und zerfällt in einen füdlichen Mittelbau mit dem im Polygon nach Süden vorfpringenden grofsen Mittelthurm, einen unmittelbar nördlich an den Mittelbau fich anfchliefsenden Nordflügel mit dem am nördlichen Ende vorgelegten Wafferthurm und den beiden kleineren feitlichen Thürmen, welche mit dem Mittelbau durch einen Hallengang in Verbindung gefetzt find.

Fig- 473-

-X]

S ami-

luno

Ver- fi

F a u ni

Halte

rïfSàL

0 p i .

U ut e r s.

HS a m m 1 u n g

Met La. uîie

s p e e tran a 1 y t Art.

V 0 T -raum

■ Met.

I Laute

PAysi kaL 11 nter s.

Du

nke

K,

Director Q ,><' [

#■

£_

I. A. s s i s i.

R e c îi u e i’

ll.

z. m. an

P n o t o g r

Assisi.

r:.

(ST⁻

(ra

[ml

10 9 8 7 6 5 U 2 f 0

1:500

10

15

20*

Aftro-phyfikalifches Obfervatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam. Hauptgebäude. — Grundrifs des Erdgefchofles.

Arch. : Spieker.

Aufftellung des grofsen Repfold’fchen Refractors

Der Mittelthurm (fiehe Fig. 400, S. 497) ift zur beftimmt und hat im Beobachtungsraum 10m lichten Durchmeffer. An feine Südfeite fchliefst fich der Vorbau für den Heliographen (zu Sonnen-Photographien) an, deffen Dach nachträglich in gleiche Höhe mit dem Schwebeboden des Beobachtungsraumes im Hauptthurm gebracht und mit Steinplatten abgedeckt worden ift, um eine geeignete Stelle zum Ausfahren kleinerer Inftrumente vom Mittelthurmraume in das

Mittelthurm liegen im Hauptgefchofs des füd-

Freie zu gewinnen. Beiderfeits (öftlich und weltlich) liehen Mittelbaues die Laboratorien für phyfikalifche, chemifche und photographifche b nterfuchungen.

ift als überwölbter Hohlkörper geftaltet und enthält

Der das grofse Infiniment tragende ifolirte Feftpfeiler

vom

;T

§8

:;â

„/il

Ü il

• Il

m

f/M'f rr ê--ï

r*!

«SBSSJSät

*gË2

-lag

i äffe

! jf/v - ;

Aftro-phyfikalifches Obfervatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam.

SS

-il

m;

■■

:.. :ï-

!ji

fV!

£#

*4

li

r4|

tÊÊÊm

f Wi

■ï'JWS

■

■ü

il

£

-i

■'

fej

M;.

il

fl

m

il

11

SI

VfüTlIf)/]

lit

Tfj, i «■¹

i

■il

■mr-xs

is,

-■pij

Axil

%■

V.

H

^•'    rrrr|y^ s '    :

y *    ■

-J 1

II

ÎM

IPI

.. À

-I liu«

* ijîî t *

Fig. 474.

S|-

ES

F ■ i 3B U "-■< y--., •

ÎHI ISl h

* »P®

3m

im Hauptgefchofs einen runden Kuppelfaal von 7m Durchmeffer mit Nifchen, welcher zu Bibliotheksund fonftigen Sammlungszwecken dient.

Fig- 475-

4§>—

Die beiden Seitenthürme (fiehe Fig. 398 u. 399, S. 496) bieten Beobachtungsräume von 7 m Durchmeffer im Lichten. Der weltliche dient dem zweiten gröfseren (Grubb’ fchen) Refractor zur Aufftellung und hat daher einen mittleren ifolirten Feftpfeiler. Der öltliche hingegen füllte verfchiedene kleinere Inftru-mente abwechfelnd aufnehmen und erhielt defshalb eine ftark unterwölbte Plattform auf möglichft feit verfteiftem Unterbau.

tin

co ö

An die nördlich hinter den Seitenthürmen liegenden Vorräume fchliefsen fich nordwärts die in Holz conftruirten thermo-graphifchen Lauben (für Beobachtungen der Luft-Temperatur beftimmt) an.

Der Nordflügel (flehe Fig. 400, S. 497 u. Fig. 473) enthält vorzugsweife die Gefchäfts-zimmer der Altronomen und Rechner, fo wie in einem Untergefchofs die Caftellans-Wohnung und die Sammelheiz-Anlage.

Das Untergefchofs des füdlichen Mittelbaues dient zu gröberen chemifchen, fo wie zu mechanifchen Arbeiten (Tifchler- und Schlofferwerkftätte etc.).

=2t6

CT

So ill der wünfchenswerthe Zufammen-hang aller hinfichtlich ihrer Zweckbeftimmung in nahen Beziehungen zu einander flehenden Räume gewahrt, ohne doch eine nachtheilige Häufung von Baumaffen, befonders an der Südfeite des Obfervatoriums, herbeizuführen.

ef

_k

i in

Quer schritte

Namentlich die Angliederung der Seitenthürme an den Mittelbau durch feitlich offene Hallen — nicht durch gefchloffene Bauanlagen — verhindert die Entflehung Harker Wärme-ftrahlungen, da zwifchen den weiten Hallenöffnungen hindurch ftets ein ungehinderter Luftausgleich zwifchen Nord- und Südfeite flattfindet.

Eine Meridian-Saalanlage ill nicht vorhanden. Zu den nöthigen Zeitbeftimmungen dient ein kleines Bamberg’ fches Paffage-Inftru-ment, welches nachträglich in einem befon-deren leichten Holzgehäufe neben dem Hauptgebäude Aufftellung gefunden hat.

Brunnenanlage des allro-phyfikalifchen Obfervatoriums bei Potsdam⁴¹⁸).

¹Iöoo n- Gr.

raum

Die Drehkuppeln der drei Beob-achtungsthürme find (von Z. Löwe Comp. in Berlin) jjanz in Eifen-Conftruction mit äufserer Eifenblech- und innerer Holzbekleidung möglichft leicht hergeflellt. Der Hohl-zwifchen beiden Deckhäuten mündet

; der Mittelpunkt des Rollkegels liegt in der unteren gefchrieben, dafür aber ein fefter

nach einem im Zenith der Kuppel fitzenden Saugkopf; die Drehbewegung wird durch ein Syftem conifcher Rollen auf abgedrehtem Roll-

vor

kranz vermittelt und geht fehr leicht vor fleh Horizontalen. Für die Beobachtungsfpalte war zweifeitige Anlage

Zenith-Schlufs zugeftanden.

Für Zenith-Beobachtungen, welche überhaupt feiten Vorkommen, genügen (da

das Infiniment etwas excentrifch aufgeftellt und zum Umlegen eingerichtet ifl) Klappen nahe am Kuppel-Zenith. Im Uebrigen wurde befonderer Werth darauf gelegt, dafs die Verfchlufseinrichtungen es geflatten, nur gerade denjenigen Punkt des Spaltes, durch welchen die Beobachtung eben ftattfinden foil, frei zu machen, den ganzen übrigen Spalt aber gefchloffen zu halten, eben fo aber auch nach Bedarf die ganze Spaltöffnung frei zu legen. Um diefen Bedingungen zu genügen, wurden für jede Spaltöffnung zwei Wellblech-Rollläden angeordnet, von welchen fich eine von oben nach unten, der andere umgekehrt auf-, bezw. abrollen läfft. Die Bewegung wird an der Mittelkuppel durch Stahlbänder, an den feitlichen durch Gliederwellen mit Univerfal-Gelenken vermittelt und gleich der Kuppeldrehung durch Angriff an Seilrädern bewirkt. Ein Uebelfland hat fich bei diefer Anordnung in fo fern ergeben, als die Wellen der Rollläden an den Laufröllchen fich mehr als erwünfcht reiben und dadurch ein unangenehmes Geraffel beim Bewegen der Läden verurfachen. Untergelegte Stahlbänder, deren Anordnung urfprünglich beabfichtigt bei der Ausführung aus hier nicht zu erörternder Veranlaffung aufgegeben werden muffte , würden jedenfalls einen ruhigeren und ftetigeren Gang fichern. Auch fcheint es empfehlenswerth, für den Fall ähnlicher Ausführung den Durchmeffer der Trommelwelle, auf welcher die Rollblende fich aufwickelt, etwas gröfser, als hier gefchehen iff, zu wählen. Im Uebrigen ifl man mit diefer Einrichtung wohl zufrieden, wenn auch — wie bei einem folchen ziemlich complicirten Mechanismus wohl erklärlich ifl — mitunter kleinere und gröfsere Inftandfetzungen nöthig werden.

war, aber

Das flache Dach des Gebäudes ifl; mit Holzcement und darüber mit Rafen abgedeckt. Ueber dem Dache des Nordflügels erhebt fich ein kleines, in Eifen und Glas hergeftelltes Gehäufe für photographifche Vervielfältigungen.

Eine erfchöpfende Veröffentlichung über die ganze Bauanlage fleht noch

aus.

Ein beim Abfclilufs

des Baujahres 1877 amtlich erftatteter Baubericht findet fich in der unten genannten Zeitfchrift¹).

WM

hM

Fig. 476.

jjj

14

r'<

<553?

Ie

ÉKlî

Lageplan

des aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums

zu

l<!l

Bordeaux ⁴²°).

Jl\

MW

f?

Wmk

mi

A.    Meridian-Bau.

B.    Kuppel von 10 ¹¹¹

C.    Kuppel von 5 rn

D.    Magnetifche Stationen.

E.    Proviforifche Meridian-Hütte.

F.    Thermometer-Hütte.

G.    Gärtnerei.

W. Wohnhaus.

in, m. Miren-Pfeiler.

Durchm.

'.Ąy-'

*lsif

Arch. : Perraux.

VtöOO n- Gr.

gm

Das aftro-phyfikalifche Obfervatorium bei Bordeaux, 1879—81 durch Perraux errichtet, liegt 4km von Bordeaux auf einem ca. 75m über dem Meere fich erhebenden Hügel mit fanften Abhängen in parkartiger Umgebung und zeigt, wie der in Fig. 476⁴²⁰) mitgetheilte Lageplan erkennen läflt, eine fehr zerftreute Anlage, da fowohl der hier ausnahmsweife erforderliche Meridian-Saal, wie die beiden Kuppelthiirme und die Wohnhäufer ganz von einander getrennt angeordnet und nur durch unbedeckte Wege mit einander verbunden find.

602.

Obfervatorium

zu

Bordeaux.

Fig. 477.

Wärter

iiiiiiiiiTir

Assistent

Verbin d ung s-C a 1 e r i e

Physikal

Cabinet¹

M e r i d i a n-j

Saal

Verbindungs-Galerie l

Director

Tt°Tf

Der Meridian-Saal, welcher feine Einrichtung wefentlich den nautifchen Intereffen der Stadt Bordeaux (Zeitbeftimmung und Contrôle der Schiffs-uhren) verdankt, hat die in Fig. 415 u. 416 (S. 509) dargeftellte zweckmäfsige Anordnung erhalten. Von ihm getrennt und nur durch leichte Zwifchen-bauten verbunden, liegen beiderfeits die Arbeitszimmer etc. der Aftronomen (Fig. 477 ⁴²°). Die lothrechten Theile der Beobachtungsfpalte find durch zweiflügelige Fenfter in Eifenrahmen verfchloffen. Die Fenfter haben aufser den verglasten Flügeln noch Jaloufie-Läden , um einen fortwährenden Temperatur-Ausgleich herftellen zu können. Der im Dach liegende Theil des Spaltes wird durch feitliche Verfchiebung des Daches je zur Hälfte nach rechts und links geöffnet, wie dies der Schnitt in Fig. 415 (S. 509) ver-anfchaulicht. Für ein ftrengeres Klima würden fich bei Anwendung des gleichen Syftemes wohl eine etwas Heilere Dachneigung, fo wie überhaupt Einrichtungen zum Entlüften und Entwäffern des Hohl-zwifchen äufserer Dach- und innerer Deckhaut empfehlen (letzteres wegen der fich bildenden feuchten Niederfchläge).

Die Feftpfeiler beftehen aus Grobmörtel, die Inftrument-Pfeiler aus Kalkftein. Der Meridian-Saal kann durch eine Feuerluft-Heizanlage angemeffen temperirt werden, was namentlich bei plötzlichem Wetter-

raumes

1:500

10

■20«

(0 987 6 54321 0

H+H'l'H'MH+t-Meridian-Bau des aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums zu Bordeaux ⁴²⁰).

umfchlag, z. B. Thauwetter nach ftärkerem Froft, nöthig wird.

10,o m, der andere von 5,4 m Durchmeffer, haben Drehdächer

Die beiden Kuppelthürme, einer von ganz aus Stahl; doch fällt die grofse Stärke der Dachhaut mit 3mm, bei der Schiebeklappe fogar 4mm, auf. Die innere Verkleidung befleht aus Linoleum. Die Rollkegel find, wie in Potsdam, nach innen ge-

nur einen Führungsreif (fiehe Fig. 425, S. 513).

neigt und aus einem Stück hergeftellt ; fie haben auch Die Conftruction einiger Einzelanordnungen geht aus Fig. 420 u. 421 (S. 511) hervor.

Die ganze Anlage ift nach den Angaben des Aftro-Phyfikers Ray et, Director des Inftitutes, eingerichtet, die Eifen-Conftructionen wurden in Creuzot hergeftellt.

Das aftro-phyfikalifche Obfervatorium in Californien (Lick obfervatory) beruht auf der Stiftung eines Deutfeh-Amerikaners Lick und zeichnet fich vor Allem durch feine ungewöhnlich hohe Lage auf dem Hamilton-Berge im kalifornifchen Felfengebirge, 2000m über dem Meeresfpiegel, aus, durch welche der denkbar reinfte Horizont und nur feiten unterbrochene Be-obachtungen gewährleiftet werden follen. Natürlich 1 verurfacht diefe Lage für Ausführung und Betrieb der Anftalt mancherlei Schwierigkeiten. So hat die Anlage einer Fahrftrafse bedeutenden Aufwand erfordert, Vx die Wafferverforgung umfangreiche Cifternen-Anlagen bedingt etc.

Wie der Lageplan in Fig. 478 zeigt, ift auch hier eine ftreute Anordnung der einzelnen Bauten gewählt (die Wohnanlage ift im Plane nicht mit dargeftellt). Die Anftalt gliedert fich in

603.

Lick

obfervatory.

Fig. 478.

zer-

Lageplan des ZHZ-Obfervatoriums auf dem Hamilton-Berge zu Californien. V3000 n- Gr.

A. Aftro-phyfikal. Obfervatorium.

B. Sternwarte. C. Photo-Heliograph.

604.

Obfervatorium

zu

Meudon.

drei Gruppen: das eigentliche aftro-phyfikalifche Obfervatorium A, die Sternwarte (Meridian-Bau) B und den Photo-Heliograph C.

Das Obfervatorium hat einen eingefchoffigen Beobachtungsthurm von ca. 20m (fiehe Fig. 412,

S. 505) und einen zweige fchoffigen von ca. 7m lichtem Durchmeffer ; beide find durch einen etwa 60m langen, eingefchoffigen, flach gedeckten Flügelbau mit ip der Mitte liegendem Wetterthurm verbunden.

Der Meridian-Bau befteht aus einem Saale von

s;

TrrT

Z^Æ-Obfervatorium auf dem Hamilton-Berge in Californien.

Meridian-Bau.

Jk

Fig. 480.

1:300

assaqe-

jsl

ö?

t]

e?

'N,

Fig. 479.

statte

Uno s - Z .

u hernach-

14 X 15 m im

--5

( ta i n it j,

M e teorol.

(d.ar ul) er

Aequatonal-Bau.

r.

B 1 1) 1 i 0 t h e ]c

Grundrifs für ein Meridian-Inftru-

Photo-Heliographen -Bau.

Fig. 481.

1:250

Dire c-

--s

■ ; r

OvQ5

--5

--W

!»

\»

Kapitel die Baulichkeiten deffelben noch in der Ausführung begriffen waren.

ment gröfster Ab-meffungen , einem kleineren für ein zweites Durch-gangs-Inftrument und einigen Nebenräumen.

Der Photo-Helio-graphen-Bau bildet eine für fleh be-ftehende Bauanlage , über deren Anordnung im Einzelnen hierNäheres nicht mitgetheilt werden kann⁴²¹).

Ueber das aftro-phyfika-lifch - magnetische Obfervatorium zu Meu-don bei Paris fehlen noch vollftändige Angaben, wie denn auch zur Zeit der Nie-derfchrift der vorliegenden

⁴²¹) Eine ausführliche Veröffentlichung über diefe eigenartige Anlage fteht noch in Ausficht. Die hier gemachten allgemeinen Angaben und beigegebenen Abbildungen find entnommen aus: Science 1885.

Aus den perfönlichen Mittheilungen des Directors der Anftalt, Herrn Profeffor Janffen, geht hervor, dafs daffelbe dem Lick obfervatory bezüglich feiner Inftrument-Ausrüftung wenig nachftehen wird. Während z. B. der grofse Refractor des letzteren ein Objectiv von 914mm Durchmeffer hat, foil das für Meudon

beftimmte Objectiv 810mm Durchmeffer und ein zweites, mehr zu photographifchen Zwecken beftimmtes Infiniment 620

mm

Oeffnung erhalten. Aufserdem ift noch die Aufftellung eines Telefkops von 1 m Oeffnung (in einfacher Schutzhütte) und verfchiedener Photo-Heliographen beabfichtigt.

Zur Anlage diefes Obfervatoriums find die Ruinen des Ende März 1871 ausgebrannten Schloffes Meudon benutzt worden, und zwar fo, dafs die eigentliche Obfervatorien-Anlage , die Beobachtungsthürme nämlich, fich an die ausgedehnten Baumaffen des ehemaligen Schloffes nahe angliedern. Es ift zweifelhaft, ob diefe Verhältniffe den Beobachtungen fich günftig erweifen werden. Wenigftens hegt man in aftro-nomifchen Kreifen die Befürchtung, dafs die gewaltigen, gegen Süden und Wetten der Sonnenbeftrahlung ausgefetzten Mauerflächen, namentlich der grofsen Terraffen-Anlagen , auf die Beobachtungen fehr ftörend einwirken und einen guten Theil der Vortheile aufheben werden, welche die fonft günftige Lage der Anftalt innerhalb kräftiger Bewaldung bietet.

Bei den Kuppel-Conftructionen wurde ein dem in Bordeaux angewandten ähnliches Syftem befolgt. Anderweiten Angaben zufolge ift für die Horizontal-Drehung das EiffeLfche Schwimm-Syftem in Verbindung mit Kegelrollen zur Anwendung gekommen.

c) Meteorologifche und magnetifche Obfervatorien.

605.

Aufgabenkreis.

Der vielgeftaltige und umfaffende Aufgabenkreis der hier zu befprechenden Gattung von Obfervatorien läfft fich etwa, wie folgt, feft Hellen:

1)    Luftbeobachtungen in Bezug auf Temperatur, Druck und Feuchtigkeit, fo wie Meffung der Niederfchläge, Stärke, Gefchwindigkeit und Richtung des Windes in höheren Luftfchichten, fo wie nahe am Boden; hiermit zufammenhängend

2)    Himmelsfchau : Beobachtung der Wolken, Nebel und aller fonftiger im Dunftkreife fichtbaren Naturvorgänge ;

3)    Beobachtungen über Erd-Temperatur, Menge und Temperatur des Grund-waffers, bezw. der Fluthhöhen und Fluthwärme;

4)    Beobachtungen der Luft-Elektricität und

5)    des Erd-Magnetismus ; endlich, jedoch nur in felteneren Fällen,

6)    Unterfuchungen über die chemifche Zufammenfetzung der Luft und ihrer Niederfchläge.

Nicht in allen folchen Anftalten werden fämmtliche hier verzeichnete Forfchungs-zweige überhaupt oder doch gleichmäfsig gepflegt. Je nach der befonderen Aufgabe der einzelnen Anlagen tritt vielmehr bald das eine, bald das andere Sondergebiet mehr in den Vordergrund oder kommt auch wohl faft ausfchliefslich zur Geltung. Nur bei grofsen Central -Anftalten, welche an der Spitze eines weite Ländergebiete umfpannenden Netzes von gröfseren und kleineren Beobachtungs-Stationen flehen, werden bis zu gewiffem Grade alle diefe Beobachtungen angeftellt, während den Stationen zweiter, dritter etc. Ordnung gewöhnlich befondere abgegrenzte Arbeiten zugewiefen find.

Diefer noch in anderweiter Hinficht wechfelnden Geftaltung der Aufgabe ge- 6o6-

Bauliche

mäfs find auch die baulichen Anlagen der einzelnen Anftalten verfchieden. rür Erfordemiffe. wichtigere Stationen treten in diefer Hinficht wohl ftets die folgenden Forderungen auf:

1)    Bauliche Anlagen zum Schutz der Inftrumente für die Meffung der Luft-Temperatur etc., fo wie Einrichtungen zum Meffen der Niederfchlagsmengen, der Windbewegung etc.

2)    Hoch ragende Bauanlagen (Thürme), welche die Himmelsfchau erleichtern und dem Beobachter Schutz gegen Witterungsunbilden gewähren ; auch für die Ein-

35

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

Achtungen zum Meffen der Luftbewegung (Anemometer) find folche Anlagen erforderlich.

607.

Thermometer-

Gehäufe.

Wi

h/

hl

3)    Pfeiler zu Orts- und Zeitbeftimmungen.

4)    Je nach der Ortslage Brunnen oder Teiche etc. zu Grundwaffer-Beobachtungen.

5)    Ober- und unterirdifche Bauanlagen für magnetifche Beobachtungen.

6) Phyfikalifche und

chemifcheLaboratorien, Räume mit conftanter oder auch fchnell wech-felbarer Temperatur, Werkftätten, Verwal-tungs- und Sammlungsräume, Wohnungen der Anftaltsbeamten etc.

Diefe Forderungen gelten jedoch nur für Hauptftationen.

Von den zur Beobachtung der Luftbe-fchaffenheit dienenden Inftrumenten bedürfen namentlich die Thermometer einer forgfäl-tigen Aufhellung. Es ift bekanntlich fehr fchwer, reine Luft-Temperatur zu meffen, weil alle Strahlungen und die Einflüffe der Zuftrömung einzelner unmittelbar oder mittelbar durch Strahlungen fpeciell beeinfluffter Luftfchichten fich niemals in aller Strenge werden ausfchliefsen laffen. Man pflegt defs-halb auf allen grofsen Stationen jetzt fleh nicht auf die Beobachtungen an einem Punkte zu befchränken, fondera richtet mehrere Be-obachtungsftellen ein, aus deren Ergebniffen Mittelwerthe gezogen werden.

Fig. 482.

llv>

I!

Franzöfifche Thermometer-Hütte.

Fig. 483.

Wl

4M

\\

hl

h/

ytj

h/

lJ

Wild’tche Thermometer-Hütte. V50 n- Gr.

Um jedoch die oben erwähnten Hörenden Einfliiffe nach Möglichkeit von den Thermometern abzuhalten, hat man mehr oder minder complicirte Bauanlagen ausgeführt, deren vollftändige Befchreibung oder auch nur Aufzählung hier zu weit führen würde. Indem auf die einfchlagende Sonder-Literatur verwiefen wird, mögen in Fig. 482 u. 483 zwei thermographifche Hütten, die eine aus Frankreich flammend, die andere von Wild conftruirt, dargeftellt werden.

Ć08.

Thurm

anlagen.

Die Geftaltung der Anlagen für freie Umfchau am Himmel richtet fich natürlich nach den örtlichen Verhältniffen. Doch wird ftets dafür zu forgen fein, dafs die gewählte Höhe genügt, um die oberften Theile der Anlage in eine reine, den Einflüßen des Bodens und des Pflanzenwuchfes möglichft entzogene Luft zu bringen. Die oberfte freie Thurm-Terraffe mufs einen thunlichft fetten Steinfufsboden erhalten, der den Inftrumenten und Apparaten einen ziemlich hohen Grad von Standficherheit gewährt. Mit folchen Thurmanlagen werden gewöhnlich auch die Anemometer (Windmeffer-Vorrichtungen) in Verbindung gebracht. Doch hat man für diefelben auch hohe, befteigbare Gerüfte aus Holz oder Eifen hergeltellt. Steinbauten gewähren aber ftets eine gröfsere Sicherheit gegen Schwankungen.

Unmittelbar unter der Plattform liegt gewöhnlich ein Thurmgemach, welches den Beobachtern gefchützten Aufenthalt bei möglichft freier Rundfchau gewährt, wefshalb daffelbe nach allen Seiten Ausfchaufenfter mit thunlichft reiner Verglafung erhalten mufs.

609.

Magnetifche

Obfervatorien.

Bei den Anlagen, welche zur Beftimmung der abfoluten Abweichungen eines frei beweglichen magnetifchen Stabes von der Meridian- und von der Horizont-Eibene — der fog. Declination, bezw. Inclination — dienen, kommt es befonders auf vollftändige Abwefenheit von Eifen im Gebäude und feinen Umgebungen an.

Auch bei den fog. Variations - Beobachtungen, d. h. der Beftimmungen der durch zeitweilige erdmagnetifche Störungen bewirkten Ablenkung (Declination und Inclination des Stabes) von der allgemeinen magnetifchen Richtung, ift ein möglichft hoher, wenn auch minder vollftändiger Grad von Eifenfreiheit bedingt. Für Beobachtungen der letzteren Art würde nämlich die Anwefenheit kleinerer, nicht zu naher und aufserdem vollftändig ruhender Eifentheile nicht befonders ftörend fein. Dagegen bedarf man zu den fog. Variations-Beobachtungen eines hohen Grades von Sicherheit gegen Temperatur-Schwankungen, in fo fern als namentlich ein fchneller Wechfel der Temperatur vermieden werden mufs, auch die überhaupt zuläffige Ver-fchiedenheit der Temperatur nur zwifchen ziemlich engen Grenzen liegt. Befondere Schwierigkeiten für die bauliche Anlage und deren Betrieb erwachfen hierbei oft noch aus der Bedingung einer relativen Trockenheit der Luft, die mit Riickficht auf die geforderte Temperatur-Conftanz häufig nicht leicht zu erfüllen ift.

Die Stationen für abfolute Beftimmungen werden als EYeibauten und nicht feiten in Holz conftruirt. Für Variations-Beobachtungen bedient man fich jetzt wohl ftets unterirdifcher Anlagen. Bisher pflegte man meiftens eine räumliche Trennung zwifchen beiderlei Stationen eintreten zu laßen; in neuefter Zeit ift es jedoch nicht nur für zuläffig, fondern fogar für vortheilhaft erachtet worden, die oberirdifche Anlage für abfolute Beftimmungen zu unterkellern und in den fo entftehenden Kellerräumen die Einrichtungen für Variations-Beobachtungen zu treffen.

Bei Auswahl der Lage einer magnetifchen Station ift natürlich auf Fernhalten jeglicher Art von Störung (auch Erfchiitterung) Bedacht zu nehmen. Die Nähe bewegter oder lang geftreckter und in ihrer Richtung der Magnetlinie fich nähernder

Eifenmaffen würde befonders ftörend fein. Trockener Untergrund ift namentlich für die unterirdifchen Anlagen von hervorragender Bedeutung.

bür abfolute Meffungen ift ein Anfchlufs an Fern-Objecte unerläfslich, fo dafs mitunter fogar (z. B. in Pawlowsk) Einrichtungen zu Meridian - Beobachtungen mit der Station verbunden find, während man fich anderwärts mit terreftrifchen Fern-Miren begnügt, die durch Theodolith-Meffungen angefchnitten werden. Jedenfalls ift fchon beim Bau auf die Möglichkeit freier Ausfchau nach den betreffenden Fern-Objecten Rückficht zu nehmen.

Dafs alle beim Bau verwendeten Stoffe einer forgfältigen Prüfung auf ihre Eifenfreiheit unterzogen werden müffen und felbft für den kleinften Metalltheil (Be-fchläge, Nägel etc.) nicht Eifen, fondern Kupfer etc. zu verwenden ift, bedarf wohl kaum noch befonderer Betonung. Auch die als Erfatz für Eifen in Betracht kommenden Metalle (Zink, Nickel) find nicht immer eifenfrei und bedürfen defshalb vor ihrer Anwendung ebenfalls forgfamer Prüfung ⁴²²).

610.

Obfervatorium

zu

Tiflis.

Es mögen hier noch einige Beifpiele ausgeführter Anlagen in gedrängter Darftellung folgen, zunächft das meteorologifch - magnetifche Obfervatorium zu Tiflis.

In den Jahren i860—61 durch Lehmkid erbaut, kann diefe Anftalt fchon dadurch ein allgemeineres Intereffe in Anfpruch nehmen, dafs es bei ihr gelungen ift, durch fchickliche Anlage von Trennungsgräben die Erfchütterungen faft ganz un-fchädlich zu machen, welche von einem nahe gelegenen Artillerie-Uebungsplatze ausgehen. Die Station für abfolute magnetifche Meffungen gilt heute noch als fehr zweckmäfsig 4 23).

6l I.

Obfervatorium

zu

Pawlowsk.

Das magnetifch-meteorologifche Obfervatorium zu Pawlowsk (bei Petersburg), 1876—77 nach Wild's Angaben erbaut, liegt in einem gröfseren Park. Das An-ftaltsgebiet umfafft 8ha, ift 2km von der Eifenbahn und 28 km von Petersburg entfernt. Der Lageplan in Fig. 484 veranfchaulicht die Vertheilung der Baulichkeiten auf dem verfügbaren Raume.

•422) XJeber die Einzelheiten der hier zu befprechenden Anlagen, fo wie über die Organifation des Beobachtungs-dienftes etc. findet fich eine ziemlich reichhaltige Literatur in Zeitfchriften und in den Inftructionen der Central-Obfervatorien; ferner feien namhaft gemacht:

Die Organifation des meteorologifchen Dienftes in den Hauptftaaten Europas. Zeitfchr. d. Kön. Preufsifchen ftatiftifchen Bureaus 1887 u. 1880.

Wild, H. Das neue meteorologifch-magnetifche Obfervatorium für St. Petersburg in Pawlowsk. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 15, S. 57.

Wild, H. Neue Verfuche über die Beftimmung der wahren Lufttemperatur. Repertorium f. Meteorologie, Bd. 10, Nr. 4. Das magnetifch-meteorologifche Obfervatorium in Tiflis. Aftronomifche Nachrichten 1867 (Bd. 69), S. 273. Befchreibung der an der Münchener Sternwarte zu den Beobachtungen verwendeten neuen Inftrumente und Apparate

von Dr. Laniont. München 1851.

Aenderung des Anemographen von Denza. Bolletino menfuale delV offervatono 111 Moncaliert, Torino. 1886, Febr. Denza, F. Anemografo e pluviografo. Roma 187Ç.

Das Lick-Obfervatorium (Californien). La nature, Nr. 660.

Meteorologifches Obfervatorium in Limoges. La nature, Nr. 667.

Obfervatorium in Perpignan. La nature, Nr. 682.

Charpentier. Notice fur les appareils magnétiques de M. Mascart. Paris 1885.

Hofmann, A. W. Bericht über die wiflenfchaftlichen Apparate auf der Londoner internationalen Ausftellung im Jahre 1876. Braunfchweig 1878.

Loewenherz, L. Bericht über die wiflenfchaftlichen Inftrumente auf der Berliner Gewerbeausftellung im Jahre 1879. Berlin 1880.

Die Deutfche Seewarte. I. Befchreibung der Zentralftelle in Hamburg. Archiv der Deutfchen See-

Neumayer, G.

warte, Jahrg. 7 (1884), Nr. 2. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Hamburg 1885.

Endlich fei auf die Schriften diefes Kapitels beigefügten Literatur-Verzeichnifs angeführt find, verwiefen.

<23) Näheres über diefe Anftalt einfchl. Lageplan etc. in: Aftronomifche Nachrichten 1867, Nr. 1650.

welche fich auf Ausführungen der fraglichen Art beziehen und die in dem am Ende

549

In einem von Boltenhagen entworfenen Hauptgebäude, von welchem in Fig. 485 bis 487 ein Durchfchnitt und zwei Grundriße mitgetheilt werden, find die Räume für die Verwaltung, fo wie die meiften meteorologifchen Beobachtungen vereinigt. Der Ausfichtsthurm erhebt fich aus der Mitte der ganzen Bauanlage. Die Abbildungen erklären das Einzelne.

Von der unterirdifchen Station für Variations - Beobachtungen feien hier in Fig. 490 u. 491 ein Grundrifs und ein Durch-

fchnitt wiedergegeben. Da das Grundwaffer fich der Bodenoberfläche bis auf 2 m nähert, konnte eine unter-irdifche Anlage im eigentlichen Sinne nicht ausgeführt werden ; vielmehr wurde der Schutz des Innenraumes gegen T emperatur-Schwankungen durch Erdumfchüttung ge-fucht, die fich jedoch aus praktifchen Rückfichten in mäfsigen Grenzen halten muffte, fo dafs eine dauernde Temperatur-Gleichheit hierdurch allein nicht zu gewinnen war. Der Raum mufs daher durch eine Heizung künftlich temperirt werden, fo zwar, dafs die durch den gewölbten Umgang ftreichende Luft auf die gewünfchte Durchfchnitts-Temperatur gebracht, alsdann zwifchen den Doppelwandungen und Gewölben durchgeführt wird und von da erft in den Beobachtungsraum gelangt. Zu Lüftungszwecken dienen zwei kleinere Oefen im Mittel-Durch diefe Einrich-

Fig. 484.

yfiiS

,4

aiiM

li

mm

PSI

fa»

ÖBJi

w' gpis

-^-=s=Êr.

ä§®

pïv

wmum

mm

mm

Jm

SÄ

ft

Sgl

Hi

®jl

gH

Im

■?

-I

il

ijH

gange.

tung ift es möglich geworden, eine wenig fchwankende Temperatur bezw, 20 Grad C. in den

von

15 Grad,

beiden Beobachtungsräumen herzuftellen ⁴²⁴). fich jedoch zu einer Erhöhung diefer Temperaturen nachträglich entfchloffen, um die, namentlich bei hoher Temperatur der Aufsenluft, auftretenden fehr läftigen Feuch-tigkeitsniederfchläge zu bekämpfen. Es wurde ferner beabfichtigt, die von aufsen in hoher Temperatur eintretende Luft zunächft durch Eism affen zu kühlen , ihr fo

Man hat

1111

gsn

RI«

CÉP

SM

gl;.

•\

Vi

iN

¹l3000 n■ Gr.

Magnetifch-meteorologifches Obfervatorium zu Pawlowsk.

G.    Thermometer u. Verdunftungsmefler.

H.    Eishaus. y. Brunnen.

I, II. Wohnhäufer der Ober- u. Unterbeamten.

III.    Sommerwohnung des Directors.

IV.    Stall u. Remife.

V. Holzfchuppen.

A.    Hauptgebäude.

B.    Oberirdifche magnetifche Station für

abfolute Beftimmungen.

C.    Hütte für gleiche Zwecke.

D.    Unterirdifche magnetifche Station für

Variations-Beobachtungen.

E.    Teich.

F.    Miren.

■■ :

Arïeits-

O-

Zimmer

Adjunct

51

L-1

la

ipn

ÎM

•- -i*

rĄ

ÄT

Varraumj

L    m-

Längenfchnitt.

Fig. 489.

y/drmluiir a urn §

ir

Schnitt.

Fig. 2)86.

!t

iotliek

o    oijilfgjjofi    j -

l!    ; p    ||    pBaurttsujs

o    L

Beisln tn um

ODO

jwarmluftraum

Grundrifs.

Pavillon für abfolute magnetifehe Beftimmungen.

h lg. 490.

Tcm

per.-'

tante

cons

.Apparate

Pf

Director

V//.

II

Längenfchnitt.

T. Obergefchofs.

Fig. 491.

Therjncmetcr-üiitte j

Ptysikal

App.

Batterie

Citent.

Later.

mm IP

rüTarvsrn

scïimiede

Dunkel-

kamra

w erksi

’former

Grundrifs.

VorJialle T

Unterirdifche magnetifehe Station für Variations-Beobachtungen.

1:500

FF-F-M

10

t

—(-5

20".

Erdgefchofs.

Hauptgebäude.

Magnetifch-meteorologifches Obfervatorium zu Pawlowsk bei Petersburg.

Arch. : Boltenhagen.

¹

) Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 33.

⁴²°) Die hier mitgetheilten Angaben und Abbildungen find der Freundlichkeit des Herrn Directors Rayet in Bordeaux zu verdanken, theilweife auch entnommen aus: Annales de Vobfervatoire de Bordeaux, 1885.

Fig. 492.

einen gröfseren Theil ihres Waffergehaltes zu entziehen und fie erft dann wieder anzuwärmen. Ueber den Erfolg diefer Mafsregel ift inzwifchen nichts bekannt geworden.

Der Fufsboden in den Beobachtungsräumen befteht aus Mofaikpflatter auf einer ftarken Grobmörtel-fchicht ; in den Umgängen liegt über letzterer ein Holzfufsboden. Von aufsen hat das ganze Mauerwerk einen Cementüberzug gegen eindringende Feuchtigkeit erhalten.

Die oberirdifche Anlage für abfolute magnetifche Meffungen ift in Fig. 488 u. 489 in einem Grundrifs und einem Durchfchnitt veranfchaulicht. Der äufsere Aufbau befteht aus Holz, der Boden aus Stampfmörtel mit Mofaikpflafter. Eine Heizanlage, welche geftattet, während der Dauer von 6 Stunden die Temperatur-Schwankungen in den Grenzen von 0,i Grad C. zu erhalten, ift ebenfalls vorhanden. Auf die Anlage eines Saales für Durchgangs-Inftrumente ift fchon oben hingewiefen worden. Der grofse Mittelraum zeigt in feinem nördlichen Arme ein durch das Dach gehendes, mit Schliefsklappen verfehenes Holzrohr in der Richtung der Erdaxe, welches Polarftern-Beobachtungen geftattet. Die Laterne über dem Miltelraume hat dreifachen Glasabfchlufs.

Das Obfervatoriurn (die Stern- und Seewarte) zu Sydney ift 1856—57 errichtet und 1877 erweitert worden. Die allgemeine Anordnung- diefer Anftalt möge aus der Planfkizze in Fig. 492 entnommen werden.

à fl

612.

Obfervatoriurn

zu

Sydney.

Lageplan

‘i

Fr

Wo

e m â e n-TinuiLg

des Obfervatoriums zu Sydney.

Obfervatoriurn:

j:

kW

c:

Si g nal-8tati on

ci. Meteorologifcher Thurm.

b.    Meridian-Saal.

c,    c. Kuppelthürme für

Aequatoriale.

d.    Zimmer des Aftronomen.

e.    e. Dienftwohnung.

f.    /. Lagerraum und Werk -

Hätte.

g.    Photo-Heliograph.

h.    Trigonometrifcher Punkt.

i.    Thermometer-Hütte.

k.    Sonnen-Thermometer.

l.    Regenmeffer.

m.    Magnetifche Station.

n.    Verdunftungsmelfer.

p.    Flaggenmaft.

q,    q. Telegraph.

¹ Ï OVservstorium 1 e

'Â

ii

SI»

fig

gggf

■M

10 8 6 4 2 0

11 H i MIHl—

.wt

r!

.\l

\m

hi

■w

<■

iN

11

1:1000

13

fS

10

20

4-

30

40

. so»

etwa 50 m über dem Meeresfpiegel liegenden, mit Baumwuchs beftandenen Landerbaut und durch Parkanlagen nach der Landfeite gefchützt. An dem die Sternwarte bildenden

Meridian-Bau nicht als günftig

Sie ift auf einer

zunge

Theile kann der ftarke Vorfprung des Aequatorial-Baues nordweftlich

Ueber der Vorhalle erhebt fleh in weiteren drei Gefchoflen der mit Zeitball und

vom

angefehen werden.

Windmeffer ausgeftattete meteorologifche Thurm. Der Wohnfltigel ift zweigefchoffig.

613.

Hohe Warte

bei

Wien.

Das Photo-Heliometer-Gehäufe ift in Wellblech conflruirt und flammt von der Venus-Expedition des Jahres 1874 her ⁴²⁵).

Die »Hohe Warte« (K. K. Centralanftalt für Meteorologie und Erdmagnetismus) bei Wien, 1870 —72 von v. Ferßel erbaut, liegt nördlich von Wien auf einer nur

Fig. 493-

t-;

r-

MÊmf*

tr—•

5TT“

?■.

“Ś ■ ":

0~    3*

i iS i"

Sfer

■J

k»l-

........ ' IM I

W©⁵

*3SK

?S5

Sil

?..

ii

St

IHf

-1

pi

l=.

0 A Ill

1;

i®

c±. ■

: -0

fcX__

~1 "Ba

BBH

= Tîf,®

iti ' I *

-I

sÆs

»«*®8

’.i - kJf..

h:;A

set;

ff*

Schaubild.

Hohe Warte bei Wien.

J ns tr u me jue

Billi-

K. k. Centralanflalt für Meteorologie und Erdmagnetismus.

Fig. 494.

Magn.

Variauons-App

•0 t h e lc

Erdgefchofs.

k>

■fMEpi

Telegr-l im.

Archiv-u Rechner-2.

Vice -Director

Arch. :

v. Ferßel.

Bdrometer-i Z i m.

XXX

Adjuricten

¹koO n- Gr-

-M⁷

Vorhalle

& ä rtner -IwoTi n gl

J."

Director rTl

mit einzelnen Villen bebauten Anhöhe in der Vorftadt Döbling und bietet eine blofs durch den Wiener Wald wenig befchränkte Horizont-Freiheit. Das Anftaltsgebiet umfafft etwa 3,5 ha- der Thurm ift etwa 24,60 m hoch.

r^V'X^V'V^v v c/

»Ôiâéî^''

"V~

Fig. 495-

(B

;Sj

rs

cSsb

4-BpiEI

c

k-p

Li

ęS?

Lageplan

der »Hohen Warte«

bei Wien.

[i

ira

A.    Hauptgebäude.

B.    Glas- (Pflanzen-) Hätifer.

C.    Holzgebäude für abfolute magnetifche

Beftimmungen.

D.    Holzgebäude für aftronomifche und

Zeitbeftimmungen.

E.    F. Thermometer-Hütten.

G. Verdunftungsbecken.

d. Collimator. d‘. Mire.

1.    i. Pumpbrunnen.

2.    Drei Regenmefler.

3.    Sonnen-Thermometer.

4.    Strahlungs-Thermometer.

3. Sechs Erd-Thermometer.

6. Verdunltungsmefler.

fi

ri

II

r:

11

f fgj

.*• K !

111

r;

'à

ms

:Ä

11a

fsl

sil

il

1:1500

»0    5    0

HtifflttH-

10

20

30

4-0

50n>

■■es

ri

’S

L vtS*

Strasse von Heilt g enstadt nacli Wien

Für abfolute magnetifche Meffungen ift ein eilenfreies, achtfeitiges Gebäude vorhanden, während für die Variations-Beobachtungen ein Zimmer im Erdgefchofs des die Gefchäftsräume und Dienstwohnungen enthaltenden Hauptgebäudes beftimmt ift, für den Magnetograph ein Kellerraum unter dem Thurm.

Das Weitere möge man aus Fig. 493 bis 495 entnehmen.

Die Deutfche Seewarte bei Hamburg ift 1879—81 nach NeumaycTS Angaben von Kirchenpauer erbaut worden. Die Aufgaben diefer Anftalt find mannigfaltig ; denn fie dient als:

1)    meteorologifche Central-Station für die Küftengegenden, ferner Prüfungs-Anftalt für meteorologifche und magnetifche Apparate, fo wie für aftronomifche In-ftrumente zu Zeit- und Ortsbeftimmungen für nautifche Zwecke;

2)    Uebungs- und Lehranftalt für höhere und mittlere Nautiker (höhere Navigations-Schule), und

3)    hydrographifches Inftitut der Kaiferlichen und der Handels-Marine.

Diefen verfchiedenen Zwecken entfprechend hat fich auch die bauliche Anlage

in manchen Punkten abweichend von den fonft vorkommenden Anordnungen ge-ftalten müffen.

614.

Deutfche

Seewarte

bei

Hamburg.

Die Warte liegt auf einer Anhöhe nahe beim Hamburger Hafen, der »Stintfang« genannt, in park-artiger Umgebung. Das überfchüttete Hauptfammelbecken der Hamburger Wafferwerke liegt innerhalb

) veranfchaulicht die Vertheilung der Bauten

426

des eingefriedigten Gebietes. Der Lageplan in Fig. 497 und die Verhältniffe der Umgebung.

Für die Grundrifsgeftaltung des Hauptgebäudes (Fig. 496, 498, 499, 502 u. 503 ⁴-G) war die Forderung eines quadratifchen glasbedeckten Innenhofes von welcher zur Aufftellung eines Cotnbe’fchen Apparates für die Prüfung

möglich!! conftanter Temperatur mafsgebend, Schiffsuhren und zu ähnlichen

von

Die Deutfche Seewarte. I. Befchreibung der Zentralftelie in Hamburg. Archiv der Deutfchen

426) Nach : Neumayer, G.

Seewarte, Jahrg. 7 (1884), No. 2. — Auch als Sonderabdruck erfchienen : Hamburg 1885. Taf. 1, 2, 6, 7, 10, ir, 19, 23, 24.

Fig. 496.

;l

fil

ii

SI

Sjäg

3SŚŁ

mM

' V‘

«fil

'Ti i

sli

if

fig

ml

sw

ifial

Sä

• —i-:

..

ÏW&ÊÈ

jpppi

■ Ts

iii

-.4 !

Schaubild.

Fig. 497.

jp.9

?»

IV

77%|//5

/ Æ ä1( / / J

1 ygW^j/BM

JH& Z^^ss^ĘffA *

Itó?

i»

7;

'a

#s

>&/

Wa

mm.

■T/

w®Z/m

4P

==7=7/^ł-Z4'fahrt

»^1

Eiskuh le

&\

_ ^

St

gĘt

mSH

imW/

w/m$lxx /A

WÆMM/ / LàmZz

'^AAæi

§1 % Yseksii

Éf®

ïæ/Z c ,

'S/

■V

æy/s^

6B /‘Tt

Wa s

Reserv

ro

31.8

»it*

I#/ 4-1

\ \%i A li

a r$

i te

ij /s>^

7 /$o

\i

*•3

°/

<2EH§

I0BJ

ÖÖ

/^cSl

/ &&W

vmm ¹

lßf£/ /#

%j$7 i

22.0

fą

- T

/>'

$    (l®)

Ł ³⁰¹

Stint fan^

\ST-

Ś <Z Seewarte^N fSl 6eb. A

QmkÆÊË/

w? ,

'c.

#4° &<rr

lA,

/£/ ^bÖ ra - /i₅    A/m Z ^

/M $A/mß #

Arch. : Kirchenpauer.

Lageplan. — 71500 n- Gr.

Deutfche Seewarte

Fig. 500.

Fig. 5⁰¹ •

□ 0-0 Ü

LJUMD HD

lojffljo] 0 3 0

J5L

QQQQQOQ Q[ Q~° a q-*c |p ODOOGOO

“1

EÉ3 I

Erdgefchofs

des Hauptgebäudes. 1:500

T. Obergefchofs

10

¹|~

20m

21.    Eingangshalle.

22.    Flur.

50.    S7—Ó2. Wohnung des Directors

51.    Modell-Sammlung

52.    Inftrumenten-Sammlung

53.    Zimmer des Affiftenten

54.    Zimmer des Vorftehers SS- Vorzimmer.

S6. Lehrfaal für den Navigations-Curfus. 63, 64. Flurgänge.

der

Abthlg. II,

67.    Regiftratur.

68.    Caffe.

6g, 70. Bibliothek.

71, 72. Lefezimmer.

73 Archiv

74- Zimmer des Affiftenten 73. Zimmer des Vorftehers

76.    Arbeitszimmer des Directors.

77.    Wartezimmer dazu.

7Q. Verwaltung.

80—83. Flurgänge.

j der Abthlg. I.

n^n

LÄNG EN SCHNITT.

TSUI

1...

in»

QUERSCHNITT,

■v>

bei Hamburg ⁴²⁶).

1:250

«    2    3    4    5 e 7 s 9    10    11    12    13    1*. 15™

-i , j , ;    ' i ¹ I ' \ H

Compafs- und magnetifches Obfervatorium.

L. Unterird. Gang.

M. Miren-Oeffnung.

O. Gasofen.

R. Linfe.

5. Stein-Confole mit

Schwingungskaften.

C. Centralpfeiler mit Theodolith.

G. Comparator.

H. Chronograph. y. Fundament f, d. Stativ.

U. Uhr.

Z. Fernrohr.

a.    Bohle.

b.    Holzftück.

R. Tragbares Stativ.

0. Gas-Motor.

N. Nordthurm.

M. Stativ.

L. Fenfter.

K. Beobachtungskanzel.

G. Ausbalancirungs-Gewichte.

C. Chronograph.

A. Canal.

t*

Èpgg^ :

ES

DüDiömgiom

st

Lichthof der Deutfchen Seewarte mit dem Combe ichen Apparat⁴²⁶

j>. Verbindungsftück.

t. Bleirohrleitung.

Längenfchnitt.

n. Geftell.

s. Vertical-Achfe.

k. Behälter.

r. Hebel.

h. Bleirohrleitung.

d. Metallfcheibe.

W. Weftthurm.

T. Gitterthurm.

6. Südthurm.

........f;

■

fO

'j

S-s

nr*

sp’

Fig. 502.

II

■■

-,

ÎE SpotidSis . ■i • iom

Mt#

1:125

L_

)0

B'

■+

wz

BI

wmm

II

Druckerei

!

IfS

iii

^ ly I

is:;;;qr

•(

y. Conus.

v. Welle.

u. Batterie-Schrank.

Grundrifs.

•oj

I?

ko

y O-

'3$

ï W

ö~

■T“

Labore lorium

j=l

^•g- 5°3-

Wm

o*

Fig. 504.

Längenfchnitt.

n:

LO

ËJ1

~l!

f-

&gj

ir~r

mm

T—' ' r '-1

•• : • ;

1 pa:

7=771 If

■:    j , ; I

Tv

-r

|j: '

S‘G7:t

' —JL

c ra»a|

wJm

. !    ! j

i : \

.'#•« SIŁS

■ ■ •;•]•.

Hi

Tp:'

r—

Fig- 5°5-

Grundrifs.

1T-T

■g

^ ' ■

■S3

II miS

I l\ i...

I

N 1 V\

iBg

ü:-

■src

\N

X-,

//

V/

A.    Spitze.

B.    Gegengewicht.

C.    Central-Pfeiler.

E. Syftem von Ringen in u. Spangen p.

G.    Ansgleichungsgewichte.

H.    Balken.

y. Miren-Klappe.

\L. Laterne.

M. Magnetometer.

TV. Säule.

E. Kurbel.

5. Holzfäule.

T. Tifch.

c. Schnur.

i. Lederband.

k. Torfions-Vorrichtung.

q.    Rolle.

r.    Gasrohr.

s. Spiegel.

x. Meter-Mafs.

'v;-C

Magnetifcher Pavillon mit Inductions-Apparat42,;). — ¹5o 11. Gr.

Süd.

Fig. 506.

Fig. 507.

ir

1:

Fig. 508.

IS

Nord

HI;

Thermometer-Ilütten auf dem Wafferbeckeii der Deutfchen Seewarte bei Hamburg ⁴²⁶).

bo ti. Gi.

Unterfuchungen dient (Fig. 502 u. 503). Die vier äufseren Ecken des Gebäudes' find zu 4 Thürmen aus-geflaltet, welche zu aflronomifchen, meteorologifchen Beobachtungen, Sextanten-Prüfungen etc. dienen.

Die unterirdifche magnetifche Station (Fig. 500 u. 501 ⁴²⁶) dient wefentlich zu Compafs-Prüfungen und bedarf daher nicht eines hohen Grades von Temperatur-Feftigkeit; die oberirdifche (Fig. 504 u. 505 ⁴²⁶) ift in Holz . hergeftellt. Drei Miren-Klappen gewähren Ausficht auf 3 Kirchthürme. Die Thermometer-Gehäufe (Fig. 506 bis 508 ⁴²⁶) find gleichfalls bemerkenswerth.

Das Bernoullianum zu Bafel, von dem bereits in Art. 122 (S. 140) u. Art. 244 war, enthält aufser den an den angezogenen Stellen bereits be-fprochenen phyfikalifchen und chemifchen Inftituten auch eine meteorologifch-aftro-nomifche Anhalt.

Wie fchon in Art. 122 (S. 140) gefagt wurde, ift in der Mitte der Hinterfront des betreffenden Gebäudes (fiehe die Grundriffe in Fig. 99 u. 100, S. 141 ) ein Thurm mit ifolirtem Steinpfeiler errichtet. Im I. Obergefchofs befindet fich ein Zimmer für die regelmäfsigen meteorologifchen Beobachtungen; das II. Obergefchofs enthält ein Zimmer für felbftregiftrirende meteorologifche In-flrumente, ein Zimmer mit Meridian-Spalt für ein kleines Meridian-Inftrument und eine freie Terraffe, auf der fich fefte Poftamente zum Aufftellen von In-flrumenten und ein Regenmeffer befinden. Das III. Obergefchofs wird von einem Raume mit drehbarer Kuppel, der ein Aequatorial-Inflrument aufnimmt, gebildet; der Durchmeffer der Kuppel beträgt 5 m.

Die Wetterwarte der »Kölnifchen Zeitung« zu Köln wurde 1880 erbaut.

Inmitten der Stadt, jedoch zwifchen gröfseren Gärten gelegen, ift auf einem Wohnhaufe, etwa'16m über dem Strafsenpflafter, eine mit Dachleinwand abgedeckte Terraffe angelegt, an deren Südende in quadratifchem Aufbau (Fig- 5°9) ein Inftrumenten- und ein Arbeitszimmer eingerichtet find. Auf dem flachen Dache deffelben flehen die Windmeffer. Thermometer find am Nord-fenfter untergebracht, Regenmeffer auf der Terraffe. Zu Zeitbeftimmungen mittels eines Univerfal-Inftrumentes ift in der Brtiftung der Terraffe ein Steinpfeiler vorhanden. Ein Neubau auf günftigerer Stelle ift in Ausführung begriffen.

Die Wetterwarte der »Magdeburger Zeitung« zu Magdeburg wurde 1880 von Magdeburg. Forflev & Römling nach Afsmamis Angaben erbaut.

615.

Bernoullianum

Ztl

Bafel.

6x6.

Wetterwarte

zu

Köln.

617.

Wetterwarte

zu

(S. 267) die Rede

Fig. 5°9-

Arleits - Zimmer

■Instrumente

Terrasse

messer

Wetterwarte zu Köln, bl50 n. Gr.

ver-

Das Wefentliche der Anlage befteht in einem achtgefchoffigen Thurm von etwa 34m Höhe über Strafsenpflafter mit darüber errichtetem achtfeitigen Glashaufe, welcher fich an das etwa 16,50 m hohe, flach gedeckte Druckereigebäude anlehnt.

In dem erften über diefes Dach emporragenden Thurmgefchofs fleht ein Gasofen, deffen Abzugs-gafe direct unter den Fufsboden des Glashaufes geleitet find und vorzugsweife diefes heizen, während die übrigen Räume nur mäfsig erwärmt werden.

Aufser den oben befindlichen Thermometern find auch noch in einem an das Gebäude ftofsenden gröfseren Garten weitere Thermometer aufgeftellt. Man ift mit der Anlage zufrieden.

Von der unterirdifchen magnetifchen Station zu St. Maur bei Paris fei nur in Fig. 510 der Grundrifs der magnetifchen Variations-Station mitgetheilt, welche in einem überwölbten Kellerge-fchofs drei Räume von fehr befcheidenenAb-meffungen zeigt.

Die Kellerfenfler find ohne dichten Verfchlufs nur mit durchbrochenen Steinplatten gegen Licht abgedämpft.

Ob diefe einfachen Vorkehrungen zur Erhaltung der gleich-mäfsigen Tempera-tur-Verhältniffe etc. genügen, ift hier nicht näher bekannt ⁴²⁷).

Das Hauptgebäude des meteorologifch- magnetifchen Obfervatoriums zu Perpignan enthält im PTdgefchofs Dienflxäume, in zwei darüber gelegenen Gefchoffen Wohnungen. Ein mit Plattform abgefchloffener Thurm überhöht das Ganze.

Der »magnetifche Keller« ift zur Hälfte in den Boden eingegraben, zur Hälfte überfchtittet und mit einer leichten Fachwerkshütte überbaut, das Ganze mit hohem Strauchwerk umpflanzt. In diefem — der Anlage von St. Maur ähnlichen — Keller follen auch die abfoluten Meffungen vorgenommen werden ⁴²⁸).

Zum Schlufs diefer Betrachtungen fei noch einer erft im Entwurf begriffenen Anlage gedacht, des meteorologifch-magnetifchen Inftitutes auf dem Telegraphendienenden Dachflächen, befonders das Obergefchofs des Thurmes, von Waldgebietes möglichfl frei zu machen, und einem gefonderten magnetifchen Obfervatorium, für welches bereits ein fpecieller Entwurf aufgeftellt ift. Hier follen die beiden magnetifchen Stationen dergeftalt in einem Gebäude vereinigt werden, dafs in einem mit ftarken Gewölben überdeckten, durch gleichfalls gewölbte Umgänge vom umgebenden Boden losgefchnittenen, nach unten durch eine Harke Grobmörtelplatte

fich gehen, während ein über

618.

Magnet. Station zu St. Maur.

Fig. 510.

I. Raum für directe

Beobachtungen :

A.    Beobachtungs-Inftrument.

B.    Bifilar-Inftrument. D. Declinations-

Inftrument.

J. Inciinations-Inftrument.

II. Raum für felbftregift-rirende Apparate: M. Magnetograph.

T. Tifch.

III. Photographifche

Dunkelkammer. a. Verdunkelte Keller-fenfter.

Magnetifche Variations-Station zu St. Maur bei Paris.

¹/l25 n- Gr-

619.

Obfervatorium

zu

Perpignan.

berge bei Potsdam.

Diefe als Hauptftation des Beobachtungsnetzes im ganzen Lande geplante Anlage foil nach dem Programm des Directors v. Bezold wefentlich aus zwei Bauanlagen beltehen, dem Hauptgebäude, welches alle Gefchäftsräume und Dienftwohnungen enthält und möglichfl hoch angelegt wird, um die zur Ausfchau

den Einflüffen des umgebenden

620.

Meteorolog.-

magnet.

Station

bei

Potsdam.

Untergrund losgelösten Kellergefchofs die Variations-Beobachtungen

vor

vom

demfelben errichtetes Erdgefchofs die Räume für die abfoluten Meffungen enthält. Für die Temperirung und Trockenhaltung find befondere Vorkehrungen in Ausficht genommen, über welche jedoch nähere Mittheilungen bis nach erfolgter Ausführung und Inbetriebnahme der Anftalt Vorbehalten bleiben müflen. Für jetzt genüge defshalb die Andeutung, dafs die Zuführung der Aufsenluft nach den Kellerräumen nicht

621.

Metronom.

Anftalten.

622.

Obfervatorium d. Normal-Aichungs-Commiffion

zu

Berlin.

unmittelbar, fondera durch einen langen unterirdifchen Rohr-Canal erfolgen wird, in welchem die Luft einen der Boden-Temperatur annähernd gleichen Wärmegrad annehmen und fo bei höherer Aufsen-Temperatur einen entfprechenden Theil ihres Feuchtigkeitsgehaltes abgeben foil, bevor fie, an befonders eingerichteten Rohr Apparaten im Keller felbft wieder angewärmt, in den Beobachtungsraum eintritt.

Es leuchtet wohl ein, dafs durch den Aufbau des vollen und ebenfalls gegen zu rafchen Temperatur-Ausgleich wohl verwahrten Erdgefchoffes das Wärmegleichmafs im Keller wefentlich gefördert wird, während man gegenfeitige Störungen der Beobachtungen in beiden Stationen auf wiffenfchaftlicher Seite nicht befürchtet. Natürlich wird für Eifenfreiheit der Anlage in weiteftgehender Weife geforgt. So find u. A. alle für den Bau in Betracht kommenden Stoffe, befonders Steine, Kalk etc. einer genauen Unterfuchung auf ihren etwaigen Eifengehalt unterworfen worden, welche zum Theile überrafchende Ergebniffe geliefert haben.

Die beabfichtigte allgemeine Anordnung der Bauten auf dem Platze iff aus dem Lageplan in Fig. 472 (S. 538) des aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums auf dem Telegraphenberge zu erfehen.

d) Metronomifche, geodätifche und phyfikalifch-technifche Anftalten.

Die nunmehr zu befprechenden Arten von Obfervatorien dienen zwar ver-fchiedenen Zwecken, zeigen aber, wie fchon Art. 525 u. 526 (S. 475) hervorhob, in ihren nahen Beziehungen zur Präcifions - Technik und -Mechanik unter fich eine gewiffe Verwandtfchaft.

Die metronomifchen Anftalten find die wiftenfchaftlich-technifchen Betriebs-ftätten für jene ftaatlichen Verwaltungseinrichtungen, deren Wirken in der Erhaltung der Normalität des Mafs- und Gewichts-Syftemes eines Landes oder auch gröfserer, in diefem Sinne zufammengehöriger Ländergebiete gipfelt. Ihre Obfervatorien find daher zur Ausführung der genauen Mafs- und Gewichtsvergleichungen eingerichtet, welche zum Zwecke fortdauernder Studien an den Normalen und zur Ableitung der für den praktifchen Dienft der Prüfung und Beglaubigung von Mafs- und Gewichts-ftücken des täglichen Gebrauches erforderlichen Typen angeftellt werden. Es handelt fich alfo um Nahbeobachtungen im eigentlichften Sinne, und alle für diefe Zwecke erforderlichen Vorkehrungen, um Unwandelbarkeit der Aufftellung von Objecten und Inftrumenten, Erfchütterungsfreiheit und Temperatur-Conftanz zu wahren, find hier von hervorragender Bedeutung.

Ausgeführte Anlagen diefer Art beftehen verhältnifsmäfsig nur wenige; es mögen hier zwei einfchlägige Beifpiele mitgetheilt werden, zunächft das metronomifche Obfervatorium der Kaiferlichen Normal-Aichungs-Commiffion zu Berlin.

Als die Pflege des Mafs- und Gewichtswefens Reichsfache geworden, trat das fchon früher empfundene Bedürfnifs eines eigenen Gefchäftshaufes für die mit der Oberleitung diefer Angelegenheit befaffte Behörde, die »Normal-Aichungs-Commiffion«, fo dringend hervor, dafs es zu Anfang der fiebenziger Jahre durch einen Neubau im Garten der Berliner Sternwarte Befriedigung fand.

In diefem Gebäude, deffen Ausführung dem Verfaffer ⁴²⁹) anvertraut war, finden fich die Gefchäftsräume für den laufenden Verwaltungsdienft mit den Obfervatorien für die Mafs- und Gewichtsvergleichungen etc. unter einem Dach vereinigt, eine Anordnung, die für ähnliche Zwecke, bei welchen es fich vor Allem um die Herftellung temperatur-conflanter Räume handelt, wohl meiftens zu empfehlen fein wird, weil fie ftets Gelegenheit giebt, die Beobachtungsräume durch Um- und Ueberbauung mit Gefchäftsräumen gegen Temperatur-Ausgleich mit der Aufsenluft zu fchützen.

Die Grundriffe in Fig. 513 u. 514 ftellen die Anlage des Hauptgebäudes dar, wie fie nach einem in den achtziger Jahren von Bnjfe ausgeführten Anbau einiger Laboratorien etc. fich geftaltet hat. Durch diefen Anbau an der Oftfeite ift der thermifche Schutz der drei Comparator-Säle wefentlich erhöht worden. Die Südfeite ift fchon in der urfprünglichen Anlage durch den Querflügel gedeckt, und die Nord- und Weftfeite finden durch nahe liegende hohe Nachbargebäude erwünfchten Schutz gegen Windwirkungen etc. Im Uebrigen ift der thermifche Abfchlufs der betreffenden Räume durch ftarke Mauern

U.

Fig. 5 11.

FHH

Ë0BI I

=j>

LOZ3

ËE9

HS*

=nii

0»

Rffl

fcffi

EEH

An ficht der

Oftfeite.

rm

mH

UmmI

GS

ra

Bl ,

" iï|Ff; ||"F

/^ll II IIWII

Fig. 512.

O'

Längen-

fchnitt.

rFTF

rrn

COD !

iir

III

ir

T5 ,

1111

mm

-■-

I i

ggfpg§

Wm

12    3    4

K-l-^-l »-I.....* I

1:250

7~

8    9    10    11    12    13 U 15”

10 987 P 54321    0

H'H'H'l'PhHf-

1:500

10

15

20"*

Fig- 513-

Fig. 514-

wag e-Bureau

/R

_^SUzungssaalQ^ö g

;    Bl [nj

mm

Hau s 1 ile n e r

u.Yfag e z

ft

” LEO „r—]____□]:

Ein |g|Ja n g

Ai ehraum

’lai) o-o|r atonumol

_N

öl

Bir ector

I ali or

a<D

lonum

fit⁰

Hauptgefchofs.

Untergefchofs.

Metronomifches Inftitut der Kaiferl. Normal-Aichungs-Commiffion zu Berlin.

Arch. : Spieker.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b.

36

623.

Mafs-

u. Gewichts-Bureau

mit Hohlräumen und. Anwendung von Hohlfteinen, namentlich zu den nach innen liegenden Theilen der Umfaffungswände, thunlichft gewahrt. Das über den Sälen befindliche Gefchofs, welches einen Theil der Gefchäfts- (Bureau-) Räume der Behörde enthält, fchützt gegen Ausgleich nach oben hin.

Die Lage der Anftalt im Garten der Sternwarte ift aus dem in Fig. 436 (S. 521) mitgetheilten Lageplan des letztgenannten Inftitutes zu erfehen. Das kleine, hinter dem füdlichen Querflügel des Hauptgebäudes an die Weftgrenze des Grundftückes angelehnte Bauwerk enthält eine Heizanlage zur Regelung der Temperatur in den Comparator-Sälen. Sie befleht aus einer Waffer-Luftheizung mit Flügelgebläfe, durch welches die Heizluft zunächfl in einen unter Tag liegenden gemauerten Canal und durch diefen nach den Sälen gedrückt werden kann.

In diefen Sälen ift wohl zum erften Male in umfaffendem Mafse Anwendung vom Syflem der Blechwand-Hohlräume zum Zwecke einer gleichmäfsigen Temperatur-Uebertragung gemacht worden. Der Durchfchnitt in Fig. 512 veranfchaulicht im Zufammenhang mit den Grundriffen diefe Anordnung. Die aus dem Zuleitungs-Canal kommende Luft tritt zunächfl in einen unter dem Hausflur liegenden Vertheilungs-Canal, von welchem aus fie fich in gemauerten Zügen verbreitet. Diefe Züge liegen unterhalb des Fufs-bodens der Säle an den Wänden entlang, und ihre Verbindungen (unter fich und mit dem Ver-theilungs-Canal) können durch Schieber nach Bedarf geregelt und abgefperrt werden. Von hier gelangt die Luft durch ebenfalls abfperrbare Zugöffnungen in die darüber liegenden Wellblech-Hohlräume, welche in den beiden kleineren Sälen nicht nur an den Wänden und der Decke, fondern auch am Fufsboden fich hinziehen, während im grofsen Saale der Fufsboden unmittelbar auf der Zwifchendecke ruht, welche den Beobachtungsraum von dem die Feftpfeiler enthaltenden Untergefchofs fcheidet. Diefe Decke befleht aus I-Eifen und Glasplatten auf beiden Flanfchen. Im grofsen Saale hat die obere, den Fufsboden bildende Glasplatte einen Linoleum-Belag; in den beiden kleineren Sälen liegt ein Lattenboden über dem oberen Wellblech.

In den nach dem Inneren der Säle gerichteten Wellblech wänden find fefl verfchliefsbare Thürchen angebracht, durch welche man zur Befchleunigung der beabfichtigten Temperirung die Luft aus dem Hohlraume in den Saal eintreten lallen kann. Andere, ebenfalls verfchliefsbare Oeffnungen bilden eine Verbindung des Hohlraumes mit Rohren, die im Mauerwerk ausgefpart find, um nach Bedarf die Luft nach aufsen hin entweichen zu laffen. Eben folche Verbindungen beflehen zwifchen dem Saalraum und anderen nach aufsen führenden Rohren. Die gemauerten Rohre münden nicht unmittelbar in das Freie, fondern in den Dachraum, von wo die Luft durch Saugköpfe über Dachfirfl entweicht.

Die Zwifchendecke, welche die Beobachtungsräume von den darüber liegenden Gefchäftsräumen trennt, befleht aus gewöhnlicher Holzbalkenlage mit ganzem Windelboden und flarker Lehmfüllung, zur Förderung der Temperatur-Trägheit. In diefer Decke find kleine Lichtöffnungen eingefchnitten, welche durch doppelte Verglafung -— eine Harke Rohglasplatte im Fufsboden des betreffenden Gefchäftsraumes und eine fchwächere in der Deckenunterfläche — verfchloffen find. Andere Lichtzuführung, als diefe mittelbare, haben die Säle nicht, und auch diefe kann durch Schieber etc. abgefperrt werden. Alle Beobachtungen in diefen Sälen werden bei künftlicher Beleuchtung vorgenommen, und zwar befinden fich die Beleuchtungseinrichtungen in den Hohlräumen zwifchen den Blechwänden. Es hat fich im Verlauf der Arbeiten gezeigt, dafs fich diefe Beleuchtungsmittel auch fehr gut zur feineren Ausgleichung der Temperaturen verwenden laffen.

Um die Feftpfeiler thunlichft gegen die in den oberen Bodenfchichten fich fortpflanzenden Er-fchütterungen benachbarter Fabrikbetriebe etc. zu fichern, ohne doch den Unterbau des Haufes felbft tiefer, als aus allgemein bautechnifchen Rückfichten nöthig ift, zu gründen, wurden Brunnen gefenkt, innerhalb welcher die Pfeiler auf einer Grobmörtelfchicht frei aufgeführt find. In jedem der kleineren Beobachtungsräume genügte ein Brunnen für je einen Pfeiler von fymmetrifcher Grundgeftalt. Für den grofsen Comparator-Saal dagegen, deffen Pfeiler eine lang geftreckte Form erhalten muffte, find zwei folcher Brunnen angelegt worden, deren jeder einen Pfeiler enthält, der mit dem anderen durch einen Gewölbebogen verbunden ift. Auf dem Rücken diefes Bogens findet fich der grofse Comparator-Pfeiler aufgelagert.

Die Aufsenanficht (Oftfeite) in Fig. 511 ftellt das Gebäude ohne die fpäter hier angefügten Nebenräume für Laboratorien-Zwecke dar.

Als zweites Beifpiel diene das internationale Mafs- und Gewichts-Bureau im Park von St. Cloud bei Paris. Für die Arbeiten des » Comité international des poids in welchem alle Staaten vertreten find, welche das metrifche Syftem haben, ift 1877—78 ein eigenes Obfervatorium errichtet worden.

et me fur cs « St. Cloud, angenommen

ZU

Daffelbe enthält 6 Arbeitsfäle mit innerer Doppel-Wellblechumhüllung von verfchiedenen Ab-meflungen (von 5,so bis 8,60 m Breite bei 9,10 m Tiefe), welche, neben einander gereiht, von einem mit Feuerluftheizung verfehenen Lmgang umfchloffen find. Die Säle erhalten fämmtlich natürliches Deckenlicht; der Umgang hat nur kleine Fenfter. Erft in neuefter Zeit hat von den Hohlwänden aus mit hinzugezogen, wie von Anfang an im Berliner metronomifchen Inftitut ge-fchehen.

auch künftliche Beleuchtung

man

Die Normale werden in einem Keller aufbewahrt, die Prototype felber in einem noch tiefer unter diefem, in dem kreidigen, fehr trockenen und wenig wärmeleitenden Grobkalk der Parifer Formation gefchroteten Gemach. Dennoch hat man

wo man

aus-

im unteren Keller mit Feuchtigkeit zu kämpfen, wie es fehr confiante Boden-Temperatur erreicht. Der Schutz der

dafs diefelben

die nur forgfältig getrocknete Luft enthalten. Hierdurch wird es auch möglich, die Prototype, wenn fie aus ihrer conftanten Temperatur in die Arbeitsräume gebracht werden müflen, vor Feuchtigkeits-Condenfation zu fchützen. Man öffnet nämlich den luftdichten Verfchlufs der tragbaren Gehäufe erft dann, wenn diefelben mit den Prototypen die Temperatur der Arbeitsräume angenommen haben.

wohl faft überall der Fall fein wird,

Prototype gegen Feuchtigkeit ift aber in fehr vollkommener Weife dadurch zu erreichen

fich in tragbaren, dauernd luftdichten Gehäufen befinden

Eine vollftändige Veröffentlichung über diefe Anlage von Seiten des internationalen Mafs- und Ge-wichts-Comités fleht in naher Ausficht.

Die Obfervatorien für geodätifche Zwecke haben zum Theile eine der vorigen verwandte Aufgabe, indem fie Gelegenheit Bafis-Meffungen etc. gebrauchten Mafsftäbe, ferner zu Pendelunterfuchungen in er-fchütterungsfreiem und temperatur-conftantem Raume und ähnlichen wiffenfchaftlichen Arbeiten bieten follen; zum Theile aber bedingen fie auch Einrichtungen zu Fernbeobachtungen, da die Winkel-Mefsinftrumente ebenfalls einer ftetigen Prüfung unterworfen werden müffen. Aufserdem liegt es im Wefen folcher Anftalten, dafs auch Gelegenheit zu Uebungen im Gebrauch der Apparate und Inftrumente verlangt wird. Eine vollftändige Anlage diefer Art fetzt fich daher aus verfchiedenen Ver-anftaltungen für Nah- und für Fernbeobachtungen zufammen.

zu

ftetig wiederholter Prüfung der für

624.

Obfervatorien

für

geodätifche

Zwecke.

Als Beifpiel für die Einrichtung eines vollftändigen geodätifchen Inftitutes kann hier nur auf das Programm hingewiefen werden, welches für die auf dem Telegraphenberge bei Potsdam beabfichtigten Bauanlagen aufgeftellt worden ift, da andere ausgeführte Beifpiele hier nicht bekannt find.

Früher waren nämlich die bezüglichen Arbeiten für Zwecke der höheren Geodäfie gröfstentheils

auf die Sternwarten angewiefen oder auf proviforifche Einrichtungen. Selbft eine vergleichsweife fo alte Anftalt

wie das Bureau des longitudes zu Paris, welches wohl ein Jahrhundert lang mit der Sternwarte dafelbft verbunden war, hat bis jetzt noch keine anderweite fefte Unterkunft gefunden ; fondern es befitzt nur zu vorübergehenden Zwecken errichtete Holzhütten im Parke von Montfouris.

Das in Preufsen feit einer Reihe von Jahrzehnten beftehende Königl. geodätifche Inftitut ift bis jetzt auch noch zu Berlin und in deffen Nähe auf gemiethete Räume angewiefen. Als ■ dauernde Unterkunft deffelben find Bauten bei Potsdam in Ausficht genommen.

Nach dem für diefelben aufgeftellten Programm zerfällt die Anlage, abgefehen von untergeordneteren Bauten, in zwei Abtheilungen : ein Hauptgebäude, in welchem alle Gefchäftsräume, mehrere Dienft-wohnungen und die Säle für Nahbeobachtungen, fo wie für Aufbewahrung der Inftrumente etc. unter einem Dach zufammengefafft werden füllen, und das Obfervatorium für Winkelmeffungen, welches getrennt von erfterem und aus mehreren Einzelanlagen beftehend gedacht ift.

Vom Hauptgebäude intereffiren hier natürlich vorzugsweife die Räume für Präcifions-Arbeiten. Es find deren in erfter Linie zwei verlangt : einer für Längenmeffungen (Unterfuchungen am Bafis-Apparat) und ein anderer für Schwerkraft-Unterfuchungen (Pendelbeobachtungen). Für beide gilt die Bedingung weiteftgehender Temperatur-Beftändigkeit mit der weiteren Vorfchrift, dafs die Temperatur fich innerhalb der Grenzen von 0 bis 30 Grad C. beliebig herftellen und feft halten läfft. Doch follen niedrige, dem Gefrierpunkt nahe Temperaturen nur bei kaltem Wetter angewendet werden, fo dafs es einer künftlichen Abkühlung der Temperir-Luft nicht bedarf und nur eine Erwärmung derfelben in Betracht kommt. Zur Temperatur-Uebertragung follen die im Berliner metronomifchen Inftitute wohl bewährten Wellblech-Hohlräume verwendet werden. Dabei wird für den Bafis-Apparat gefordert, dafs fein als »Grundpfeiler« ge-ftalteter Feftpfeiler in einem gegen die wechfelbare Temperatur des Beobachtungsraumes gut abgefchloflenen Kellerraum von dauernder Temperatur-Conftanz errichtet werden, während der Fufsboden des Pendelraumes mit dem Raume felbfl in Temperatur-Ausgleich gefetzt und als »Feftboden« conftruirt werden foil.

zum

Aufser diefen beiden zu Präcifions-Arbeiten im ftrengften Sinne dienenden Gemächern find noch mehrere andere Erdgefchofs- und Kellerräume von mittlerer Temperatur-Conftanz verlangt, namentlich mehrere gröfsere Säle zum Aufheben und Prüfen von Inftrumenten etc., welche gewöhnliche Tagesbeleuchtung durch Fenfter (die jedoch der Sonnenwirkung thunlichft zu entziehen find) erhalten, während jene beiden erftbefprochenen Beobachtungsräume nur mittelbares und mäfsiges Deckenlicht (fo weit allgemeinen Zurechtfinden im Raume nöthig) empfangen und für die Beobachtungen felbfl mit Einrichtung für künflliches Licht, von den Blechhohlräumen aus, verfehen werden follen.

Für die allgemeine bauliche Geftaltung diefer Anlage ift defshalb das Folgende in Ausficht genommen. Die Mitte des Ganzen nehmen die beiden Präcifions-Räume ein. Nördlich fchliefsen fich ihnen die Räume von mittlerer Temperatur-Conftanz unmittelbar an und erhalten nur Fenfter nach Norden, alfo gegen Sonne gefchützt. An der Oft-, Süd- und Weftfeite werden die beiden Mittelräume zunächft von Gängen umfchloffen, an welchen fich nach aufsen hin die übrigen Räume des Haufes, namentlich die Gefchäftszimmer anreihen. So find jene beiden wichtigften Gemächer auf das vollftändigfte gegen Einwirkung der Aufsen-Temperatur fchon durch die bauliche Anlage gefchützt, namentlich da der grofse Raumbedarf im Uebrigen auch die Anordnung eines Ober- und eines Dachgefchoffes bedingt.

Das Obfervatorium für Winkelmeffungen foil zwei nicht unmittelbar zufammenliegende Meridian-Zimmer und ein Zimmer zu Beobachtungen im erften Vertical erhalten. In jedem diefer drei Räume find zwei Feftpfeiler zu errichten , um gleichzeitig an verfchiedenen Inftrumenten — zu allgemein-wilfen-fchaftlichen und zu Uebungszwecken — beobachten zu können. Zu diefen Beobachtungen dienen kleinere tragbare Inftrumente. Die Abmeffungen der einzelnen Zimmer find defshalb mäfsig (6,50 m Länge, 5,00 m Breite und 5,00m Höhe) angenommen. Zu diefen Räumen für Durchgangsbeobachtungen treten noch ein • erhöhter, ummantelter Feftpfeiler mit Drehdach von 5,50 m lichtem Durchmeffer für allgemeine Himmelsbeobachtungen und ein befonderer Raum zum vorübergehenden Aufftellen von Inftrumenten und ähnlichen Nebenzwecken. Diefe fünf Räume find fo zu einer Gruppe vereinigt gedacht, dafs der zuletzt genannte die Mitte einnimmt, öftlich und weftlich die beiden Meridian-Zimmer, nördlich das Zimmer im erften Vertical durch niedrige und fchmale Zwifchengänge mit ihm verbunden, fich anfchliefsen und füdlich, ebenfalls durch einen Zwifchengang angegliedert, der aftronomifche Drehdachthurm errichtet wird. Die Länge diefer Zwifchengänge foil fo bemeffen werden, dafs Hörende Strahlungswirkungen nach Möglichkeit ausgefchloflen find. Unter dem Mittelbau follen Keller angelegt und zur Aufftellung elektrifcher Batterien, einer Pendeluhr in conftanter Jahres-Temperatur, fo wie zur Errichtung eines maffigen Mauerpfeilers verwendet werden, welcher, von den Umfaffungswänden etc. losgetrennt, fich zur Aufnahme von Achfen eignet, an denen die Bewegungen der ganzen Erdfcholle jener Gegend ftudirt werden können.

Abfeits von diefer Baugruppe ift fodann noch ein frei flehender geodätifcher Beobachtungsthurm verlangt, welcher Ausficht nach fernen irdifchen Objecten , fo wie fefte Infiniment-Aufftellung gewähren und zu Uebungen im Winkelmeffen, Prüfungen der Theodolithe etc. dienen foil.

Die Zimmer zu Beobachtungen im Meridian und erften Vertical follen — abgefehen von dem möglichft niedrigen, die Grundpfeiler umfchliefsenden Unterbau, welcher in Mauerwerk gedacht ift — unter weit gehender Anwendung von doppelten Blechwänden zur Sicherung des Temperatur-Ausgleiches in Metall-Conftruction errichtet werden.

Es mag noch erwähnt werden, dafs alle Einzelheiten diefes Programmes an der Hand von Verfuch-Skizzen in gemeinfamer Berathung des Leiters der Anftalt mit dem Verfaffer entwickelt worden find. Eine Andeutung über die allgemeine Geftalt und Lage der beabfichtigten Bauten gewährt der Lageplan für das aftro-phyfikalifche Obfervatorium in Fig. 472 (S. 538).

623.

Phyfikal.-

techn.

Anftalten.

Als phyfikalifch-technifche find in Art. 526 (S. 475) folche Anwälten bezeichnet worden, welche einerfeits Gelegenheit zu grundlegenden Forfchungen auf dem Ge-fammtgebiete der Phyfik in umfaffendfter Weife bieten (wobei zugleich der Wegfall jeglicher Lehraufgabe den betreffenden Forfchern volle Mufse zur ununterbrochenen Durchführung ihrer Unterfuchungen gewährt), andererfeits aber auch Einrichtungen enthalten, welche die Ergebniffe der hochwiffenfchaftlichen Forfchungen dem prak-tifchen Leben nutzbar zu machen beffimmt find.

Charlottenburg bei Berlin, deren

Die phyfikalifch-technifche Reichsanflalt zu

Neubauten im Frühjahr 1887 begonnen worden find, kann zur Zeit wohl als einziges Beifpiel ihrer Gattung gelten.

Schon 1872 wurde die Nothwendigkeit ftaatlicher Einrichtungen zur Förderung der exacten Wiffen-fchaften und der Präcifions-Technik erkannt. Die preufsifche Staatsregierung fetzte in der Folge eine Fach-Commiffion zur Berathung der für die Verwirklichung diefer Abfichten zu ergreifenden Mafsnahmen ein. Im Laufe diefer Berathungen wefentlich erweitert, fanden die bezüglichen Vorfchläge zunächft ihren Abfchlufs in dem 1882 geflehten Antrag auf Begründung eines »Inflitutes für die experimentelle Förderung der exacten Naturforfchung und der Präcifions-Technik«.

Für die mehr praktifchen Zwecke diefer Anftalt waren in Folge jener Berathungen beim Neubau der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg geeignete Räume vorgefehen. Durch die hochherzige Entfchliefsung W. Siemens', welcher ein grofses und paffendes Grundftück zu Charlottenburg, nicht fern von der Hochfchule, für diefe Zwecke gefchenkweife anbot, wurde dann auch der wiffenfchaftlichen Abtheilung ein geeigneter Bauplatz gewährt. Die Reichsregierung nahm die weitere Förderung der Angelegenheit in die Hand und beauftragte eine Commiffion, welcher der Verfaffer als bautechnifches Mitglied angehörte, mit der Berathung des Programmes und des Bauentwurfes. Beide waren 1886 fo weit fefl geflellt, dafs dem Reichstag die nöthigen Vorlagen unterbreitet werden konnten.

Die »Phyfikalifch-technifche Reichsanftalt«, wie das neue Inftitut nach den Vorfchlägen diefer Commiffion nunmehr genannt wird, gliedert fich in zwei Abtheilungen : eine wiffenfchaftliche und eine technifche, deren Aufgaben in Folgendem beflehen.

Die wiffenfchaftliche Abtheilung foil alle wichtigen und grundlegenden Fragen der Phyfik auf dem Wege des genauen wiffenfchaftlichen Verfuches erforfchen. Hierhin gehören u. A. die genaue Beftimmung der Intenfität der Schwere, die abfolute Meffung der Gravitation, die Beftimmung der Lichtgefchwindig-keit und der Gefchwindigkeit elektrifcher Ströme (von IV. Weber als die »kritifche« bezeichnet), ferner Unterfuchungen über die elektrifchen Mafseinheiten, fo wie über Thermo-Dynamik und vieles Aehnliche.

von

Der technifchen Abtheilung fallen zu: die Prüfung und Sicherung der Eigenfchaften folcher Stoffe, aus welchen Präcifions-Apparate und Meffungsmittel jeder Art hergeftellt werden, fo wie der Gleichförmigkeit und Normalität von Conftructionstheilen etc. folcher Apparate, Prüfung und Beglaubigung von phyfi-kalifchen Mefswerkzeugen, insbefondere von Thermometern, von Elementen der optifchen Conftructionen, Meffungsmitteln für Zwecke der Telegraphie, fo wie der elektrifchen Beleuchtung und Kraftausgabe, von Polarifations-Inftrumenten zur Meffung des Zuckergehaltes, von Metall-Legirungen etc.

Die letztere Abtheilung hat in den ihr zugewiefenen Räumen der technifchen Hochfchule ihre Thätigkeit begonnen ; für die wiffenfchaftliche Abtheilung dagegen werden jetzt auf dem vormals Siemens’fchen Grundftück Neubauten ausgeführt. Unter diefen intereffirt hier wohl das Obfervatorien-Gebäude am meiften.

In der Mitte des Grundftückes angeordnet und von den übrigen zu Wohn-, Gefchäfts- und mafchinellen Betriebszwecken beftimmten Baulichkeiten möglich!! getrennt, enthält diefes Gebäude faft ausfchliefslich Räume für wiffenfchaftliche Unterfuchungen, darunter viele für Exact-Beobachtungen aller

Art. Um die für fall alle diefe Räume geforderte Erfchütterungsfreiheit und Loslöfung

zu erreichen, wird der ganze Bau auf einer 2m Harken Grundplatte Oberfläche über dem höchften Grundwaffer liegt. Ueber diefer Platte folgt zunächft ein Keller mit ftarken Wölbungen, deffen wefentlichfter Zweck die Abhaltung aller Bodeneinflüffe, namentlich auch der Boden-Er foil defshalb einer beitändigen, aber mäfsigen Durchlüftung unterliegen, welche da

von

von Bodeneinflüffen Grobmörtel errichtet, deren

feuchtigkeit, ift.

durch bewirkt werden wird, dafs die Luft aus den oberen Beobachtungsräumen durch paffend vertheilte Rohre nach ihm hinabgeleitet und durch vier an den Ecken des Gebäudes angeordnete Saugfchlote in Auf diefe Weife foil auch die gleichmäfsige Temperirung der oberen Räume

welchen die beiden unteren durch-

das Freie abgeführt wird.

gefördert werden. Ueber dem Keller erheben fich drei Gefchoffe, von

weg

gewölbte Decken, das unterfte aufserdem doppelte Wände (des thermifchen Gleichmafses wegen) erhalten. Die Mitte des ganzen Baues nimmt in beiden Gefchoffen je ein gröfserer Raum mit befonders conftanter Temperatur ein, von welchen der obere mit doppelter Glasdecke und Blechhohlwänden, der untere mit ftarken Gewölben und eingelegten Rohglasplatten in den Scheitelfchltiffen verlehen werden foil.

Der entfprechende Raum im

welchen jedoch nur fich — an

freiheit verlangen,

oberften Gefchofs dient als Lichtfchacht für die beiden Präcifions-Säle, in bei künftlichem Licht beobachtet werden wird. Rings um diefe Mittelräume legen drei Seiten durch Gänge von ihnen getrennt — die übrigen Beobachtungs- und Gefchäftsräume der Anftalt. Ihrer fehr verfchiedenartigen Zweckbeftimmung nach find fie natürlich fo auf die drei Gefchoffe vertheilt, dafs diejenigen Arbeiten, welche in höherem Grade confiante temperatur- und Erfchutterungs-auf das Untergefchofs, die anderen auf das I. Obergefchofs angewiefen werden. Im

II. Obergefchofs liegen vorzugsweife Sammlungsräume, fo wie eine mechanifche Werkflätte und eine Glasbläferei.

Eine Warmwaffer-Dampfheizung, deren Dampfbereitung im Mafchinenhaufe (aufserhalb des Ob-fervatoriums) erfolgt, gewährt dem ganzen Gebäude die nöthige Wärmeabgabe in kalter Jahreszeit. Die 4 Saugfchlote an den Gebäudeecken follen durch Gasflammen in Wirkung gefetzt werden.

Ueber die fachgemäfse Ausführung wacht eine aus Fachgelehrten, Präcifions- und Bautechnikern beftehende Bau-Commiffion.

Literatur

über »Sternwarten und andere Obfervatorien«-.

KlÜBER, J. L. Die Sternwarte zu Mannheim. Carlsruhe 1811.

Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—40.

Heft 25, Nr. 153, 154: Entwurf zu der neuen Sternwarte in Berlin.

Struve, F. G. W. Defcription de Ïobfervatoire afironomique central de Poulkova. Petersburg 1845. Gourlier , Biet, Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et confiruits en France depuis le commencement du XIXme fiele. Paris 1845—5°-Bd. 2, PI. 256—258: Obfervatoire a Paris.

Bd. 3, PI. 351, 352: Obfervatoire a Touloufe.

Hansen, Th. Die freiherrlich von Sindfche Sternwarte bei Athen. Allg. Bauz. 1846, S. 126. Bauausführungen des Preufsifchen Staates. Herausgegeben von dem Kgl. Miniflerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851.

Bd. I : Die Sternwarte zu Königsberg in Preufsen. — Kuppel auf der neuen Kgl. Sternwarte in Berlin.

Die bewegliche Kuppel des Obfervatoriums in Paris. Allg. Bauz. 1854, S. 131.

Hohenstein. Das kaiferlich ruffifche Central-Obfervatorium in Pułkowa bei Petersburg. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1856, S. 289.

Bruhns, C. Gefchichte und Befchreibung der Leipziger Sternwarte etc. Leipzig 1861.

Hansen, Ch. Die neue Univerfitäts-Sternwarte in Kopenhagen. Allg. Bauz. 1863, S. 110.

Die Kuppel der neuen Sternwarte in Zürich. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 252. ScHERZER, R. Sternwarte zu Gotha. Zeitfchr. f. Bauw. 1865, S. II.

Moritz, A. Der Bewegungs-Mechanismus am Drehthurme des Obfervatoriums zu Tiflis. Dorpat 1866. Das magnetifch-meteorologifche Obfervatorium in Tiflis. Aftronom. Nachr., Bd. 69, S. 273.

Sammlung gemeinverfländlicher wiffenfchaftlicher Vorträge. Heft 67 : Die Sternwarte zu Greenwich. Von R. O. Meibauer. Berlin 1869.

AlRY, G. B. Befchreibung des grofsen Aequatorials der Sternwarte zu Greenwich. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 7 (1871), S. 119, 161, 247, 321.

Befchreibung der Sternwarte zu Bothkamp. Aftronom. Nachr., Nr. 1843. Repertorium f. Exp.-Phyflk, Bd. 7 (1871), S. 236.

Wist, J. Studien über ausgeführte Wiener Bau-Conftructionen. Wien 1872.

Taf. 16—18: Aftronomifches Obfervatorium des k. k. polytechnifchen Inftitutes in Wien. Centralanftalt für Meteorologie in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 185.

Anderson. Confiruction of the Orwell park obfervatory. Builder, Bd. 32, S. 991.

The Royal obfervatory, Greenwich : a glance at it. Builder, Bd. 32, S. 1043.

O/fervatories in the United fiâtes. Harper’s new monthly magazine, Bd. 48, S. 526 u. Bd. 49, S. 5¹8-Andrée, Ch. & G. Rayet. L’afironomiepratique el les obfervatoires en Europe et eti Amérique. Paris 1874-78. Wild, H. Das neue meteorologifch-magnetifche Obfervatorium für St. Petersburg in Pawlowsk. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 15 (1876), S. 57-Sternwarte in Zürich: Zürichs Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Zürich 1877. S. 57.

Oxford univerfity obfervatory. Builder, Bd. 36, S. 484.

Wild, PI. Das neue meteorologifch-magnetifche Obfervatorium in Pawlowsk. St. Petersburg 1878. Spieker. Die Bauausführungen des Königlichen aftrophyfikalifchen Obfervatoriums auf dem Telegraphenberge bei Potsdam. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 33.

Sternwarte in Zürich. Deutfche Bauz. 1880, S. 145.

5 6;

Lasius, G. Die Sternwarte in Zürich: — ein Bau Gottfried Semper's. Eifenb., Bd. 12, S. 74. Fellner, M. F. The new imperial and royal obfervatory of Vienna. Engng., Bd. 29, S. 115, 200, 310, 391, 409, 467.

Bernoullianum, Anftalt für Phyfik, Chemie und Aftronomie an der Univerfität Bafel. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 16 (1880), S. 158.

Grubb , H. Defcription of the great 2'j-inch refracting telefcope and revolving dome, for the Imperial and Royal obfervatory of Vienna. London 1881.

Fellner & Helmer. Die neue Sternwarte der Wiener Univerfität. Allg. Bauz. 1881, S. 12.

Das neue Dienftgebäüde der deutfchen Seewarte in Hamburg. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 62, 70. The new obfervatory, Vienna. Builder, Bd. 40, S. 283.

Mountain weather obfervatories. Builder, Bd. 42, S. 749.

Propofcd meteorological obfervatory tower, Shire-Newton, near Chepftow. Architect, Bd. 29, S. 371. Endell & Frommann. Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. 1, VII — X: Univerfitätsbauten, wiffenfchaftliche und künftlerifche Inftitute und Sammlungen etc. Berlin 1883. S. 156 ff. Neumayer , G. Die Deutfche Seewarte. I. Befchreibung der Zentralftelle in Hamburg. Archiv der Deutfchen Seewarte, Jahrg. VII (1884), Nr. 2. — Auch als Sonderabdruck erfchienen : Hamburg 1885 -

Die Parifer Sternwarten. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 433.

Garnier, Ch. & G. Eiffel. Obfervatoire de Nice. Coupole du grand équatorial. Paris 1885.

Kuppel der Sternwarte zu Nizza. Deutfche Bauz. 1885, S. 300, 444.

Schwimmendes Kuppeldach der Sternwarte zu Nizza. Wochbl. f. Baukde. 1885, S. 323.

Die Drehkuppel für den grofsen Refractor in Nizza. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 288.

The Nice obfervatory. Engng., Bd. 39, S. 643.

Rousdon obfervatory, Devon. Building news, Bd. 48, S. 930.

The Lick obfervatory. Science, Bd. 6, S. 186.

Der achtzöllige Refractor der Kann!fchen Privatfternwarte zu Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 7, S. 1. Coupole du grand équatorial de Nice. Schweiz. Bauz., Bd. 8, S. 22.

Propofed obfervatory, Mount Hamilton, California. Engineer, Bd. 62, S. 23.

Das ZzVÆ-Obfervatorium (Californien). La nature, Nr. 660.

Meteorologifches Obfervatorium in Limoges. La ttature, Nr. 667.

Obfervatorium in Perpignan. La nature, Nr. 682.

Harvard obfervatory and the Henry Draper memorial. Scient. American, Bd. 57> S. 239, 278.

The Warner obfervatory. Engng., Bd. 45, S. 99.

The thirty-fix inch equatorial telefope of the Lick obfervatory. Engineer, Bd. 66, S. 6.

^üoTEjqs

KRAKÓW'

^•chMegP

Berichtigungen.

S. 73, Z.    18    V.    o.:    Statt    »Nebentreppe» zu lefen: »Nebentreppen«.

S. 80, Z.    15    v.    o. :    Statt    »Säulen« zu lefen: »Sälen».

S. 126, Z.    ii    v.    o. :    Statt    »Elekrifir-Mafchinen« zu lefen: »Elektrifir-Mafchinen«.

-V .u.,'⁴;

♦

;

L

S3

■

<fÓ . O O

i

■

--

>

)

ł

<&•

jL

...

ï;,j

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

mjr

DTDT inTDir« nińtiriTi

y4.

Biblioteka Politechniki K lakowskiej

JÉ

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

mmma

K, III-306834

L. i

!!!-306414

P?g|i '4

Druk. U. J. Zam. 356. 10.000.

«ÉJ

eÊh

,W

lM

Ł: $

é*.

MI

Biblioteka Politechniki Kiakowskiej

100000306968

, BWPiaKaiiMw

Biblioteka Politechniki Ki akowskiej

ft

100000300531

ri