■ -

■

.....

Anton Böttcher

m

'

*

r RAii

⁵

:

Mi

' ■

«SS«

SseßSSiSj

1

Tafelband

j

i

m

■■

1

A.

.

1

«SS

uMj/Vl/Vll

}

München und Berlin Druck und Verlag von R. Oldenbotirg

■

i?F:j

msmBmm

5

B'bffoteka Politechniki Krakowskiej

100000262781

ÖU/W\

M/V

KRANE

Ihr allgemeiner Aufbau nebst maschineller Ausrüstung, Eigenschaften ihrer Betriebsmittel, einschlägigeMaschinen-Elemente und Trägerkonstruktionen.

Ein Handbuch für Bureau, Betrieb und Studium

von

Anton Böttcher.

Unter Mitwirkung von G. Frasch.

Tafelband.

München und Berlin.

Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

1906.

%

J*U

g>.

s.

% n#

J,- 'bH'JooA

BIBL1QTEKA P0L1TEGHNICZHA

KRAKÖW

\

C>~*

Akc. Nr.

%

CD

T afelverzeichnis.

} > .

I. Laufkatzen-Anordnungen für

Mehrmotorenkrane, Huborgan Gallsche Kette.

II. Desgl. Huborgan Drahtseil.

III. Desgl. Huborgan Drahtseil.

TV. Allgemeine Anordnungen von Drehkranen mit Handbetrieb.

V. Giefsereidrehkran für Handbetrieb, Zusammenstellung.

VI. Desgl. Eisenkonstruktion.

VII. Desgl. Details der Windwerke.

VIII. Desgl. Kräftepläne und Stabkraftdiagramme.

IX. Hydraulischer Vollportalkran für Hafenbetrieb, Zusammenstellung.

X. Desgl. Details.

XI. Brownscher Halbportalkran mit zentraler Dampfversorgung, Zusammenstellung.

XII. Desgl. Details.

XIII.    Fahrbarer Dampfkran m. Greifereinrichtung. Zusammenstellg.

XIV.    Desgl. Details.

XV. Hydraulisch-elektrischer Hofdrehkran. Zusammenstellung, Details des Auslegers.

XVI. Desgl. Details der Aufzugsmaschine , Schwenkvorrichtung, Laufkatze, Seilführung, Grundplatte.

XVII. Desgl. Indikatordiagramme für verschiedene Belastungen.

XVIII. Schwimmkran mit Dampfbetrieb. Zusammenstellung.

XIX. Desgl. Pontons, Auslegerstützen, Seil und Seilverankerung.

XX. Desgl. Ober- und Unterblock für 150 t, Antrieb des Gegengewichtswagens.

XXL Desgl. Triebwerksteile zur 1 50 t-Winde.

XXII. Desgl. Triebwerksteile zur 1501-Winde. Windenschilde.

XXIII. Elektrisch betriebener Plattenlagerkran. Gesamtansicht, Ausleger, System- und Kräftepläne, Stabkraftdiagramme.

XXIV. Desgl. Unterwagen mit Details, Winden- und Schwenkwerks-Details.

XXV. Desgl. Laufkatze, Seilführung.

XXVI. Desgl. System- und Kräftepläne des Unterwagens, Schaltungspläne.

XXVII. Elektrisch betriebener Halbportalkran für Hafenbetrieb.

Zusammenstellung.

XXVIII. Desgl. Gesamtansichten der Anlagen am Amerika- und O’Swald-kai in Hamburg.

XXIX. Desgl. Ausleger.

XXX. Desgl. Portal.

XXXI. Desgl. Schwenkwagen, Schwenkwerksdetails.

XXXII. Desgl. Details des Hub- und-Schwenkwerkes.

XXXIII. Desgl. System- und Kräftepläne.

XXXIV. Dreimotorenkran mit Gleichstrombetrieb. Gesamtansichten.

XXXV. Desgl. Haupt- und Kopfträger, System- und Kräftepläne, Stabkraftdiagramme.

XXXVI. Desgl. Laufkatze und Laufkatzengerüst.

XXXVII. Desgl. Hubwerk-Details.

XXXVIII. Fünfmotorenlaufkran für

Gleichstrombetrieb. Zusammenstellung, Anordnung der Steuerhändel im Führerstand.

XXXIX. Desgl. Hauptträger für die 80 t-und 10 t-Katze.

XL. Desgl. System- und Kräftepläne, Stabkraft-Diagramme.

XLI. Desgl. Gerüste der beiden Laufkatzen, Fahrwerk, Details der Hubwerksbremse.

XLII. Desgl. 80 t- und iot-Katze mit Unterflaschen.

XLIII. Desgl. Schaltungspläne.

XLIV. Desgl. Details der elektrischen Anlage.

XLV. Viermotorenkran für Drehstrombetrieb. Zusammenstellung, Diagramm der Trägerbeanspruchungen.

XLVI. Desgl. Haupt- und Kopfträger, Gerüst der Laufkatze.

XLVII. Desgl. Laufkatze, Unterflasche für 40 t und 7,5 t, Details des Kranfahrwerks.

XLVIII. Hammerwippkran für 150 t.

---1760-

aas

Schnecke- 2gpnff/g Omr-Si t=29,

ff

Schneckenrad j Dmr* «S2 /    2=Sk

-m

ttaupfsfrommotor Q PS 70Ol/m/Jmtn

JjÜL.

■—f—f

Z*-fU

Lh

Ts

\k

Schnecke, 2gongig / OmA* SO

4 tus.»

I Schneckenrad l\- J 0m'r*v2O,6

i*S2

r--600—

ktognef}

-OSSI

r*J4t

4l

i™

Kiii.

pW

III

ii

Sff

Hit

fmmm

mwm

SS

SÄT

igi

-ui

Z* S2t

t* f2Jt

fi-

•J

[•

•J

•J

•)

[•

V W/ /'

' Z-ÄT

'-K

Ei

3-

Si

lyttff

---&0-'

1215

®fg!i^

ÄSi

“ A OX

fisS^

680^~—595 ^

°§S£

o° o °

°£fi. ?° o

st

><

Jp

-2950-

O,

l__cz

fSSO

750-

o

o

o_

o_

Houptsrrommoror2, sPS 900Um!jmm 220V

?s|s

ox?

°k JS.

=dS

2J

■f'

«r

13E

fll

-rfr

nur*

pg

Fig. I.

Laufkatze für 10 t.

Fig. 2.

Laufkatze für 40 t.

F3>

31

cfe

7*

•äss!

dauptsfroA

motor 8PS 700Uml/mi\

®r

(Erb.: Düsseldorfer Maschinenbau-A.-G. vorm. J. Losenhausen.)

(Z. d. V. d. I. 1903, S. 592.)

(Erbauer: Ludw. Stuckenholz, Wetter a. Ruhr.)

Z. d. V. d. I. 1903, S. 1736.)

EäiEE

tsös

gg

Li

fl

EH2

3=

Ffn-l

fN

::l:d

-2080-

vt

ijiüRäSgliSmiMll

MWiMBU

ir

.ja

!t

lfm

Hi

■tta

rir

J_JbjfRl

11131

<0

PI

tu luSÜ

Hai

Laufkatzen - Anordnungen

für Mehrmotorenkrane.

Huborgan GaH’sche Kette.

Fig. 3. Laufkran für 150 t.

(Erb.: Ludwig Stuckenholz, Wetter a. Ruhr.)

•O¹

l¹

t

i

!

I

/ .

■•<3

m

m

i.

I

#■

,<yV

#

5^

i

' r

i

i

v:

•f- V

s&

V ^

+ o.

Cr'Pt.

J -J :-J'

!

!

!

i

i

■_

i

1

v.

>'•

v v

x-

X'

st-120 t-sn

{z-21

xt-SX

-20

^vT '

^i7( w ll

rn

rßE

.1&

-10

-4

t=107t

•?

*V

Jj

\N

1

Sk

Ttirrr

sh

——730

S95

697—

960 UmUmm

10PSM^

sSOllml/rm

zs rs

i //

Jk

Ja

a;

lm?2 < t=16Jl Jmn-4152

4-2

lil

:=JZ'

mm

FSB

jfjfj

Jyz=V6 9*-t-107T 0mr- ¥60

ih^Jp 'k*»K5!

'LMMi

4-^3

jjJLA

375

v>

■d

d.

-375

—850

850

■2V50

375--j

-1600

c»

1,0

f Shf- I

Ti

fc

[r

i’h'i-tT

ädiiR

//

-ä&Ä-ODLjn

iHfL-FZT-i ■

Sperrbremse 600Dmr

ßremsw Z50kg cm

agnef von i Hubarbeit

rf-

“T"

lül-

)----1'

lg

~C$3

rjiLFft

ItlEÄ

lJz-60,

<*«7r

---------726

r-f

t/~ fOnj\ z*50}

1W1 IHJIj Inl

H h

(EffiE)

'S

900

JL

-Mi?

—2025

Ns

VT

-\\--fOOO

ü.

il

Fig. 2.

Laufkatze für 10 t.

/Vi/A

77oft». ■

V50Uml/mm

£@ä

■i A h*

(Erb.: Benrather Maschinenfabrik.)

(Z. d. V. d. I. 1902, S. 1073.)

-006

gis-^T

iüii

ui

o.

IH

Ll

FF

ra-^

i I i t-mir

h-filff»

CB

®i

j®

FT

Fig. 1.

Laufkats e für 30 t.

zb12Q t-6Jt

620 —

(Erbauer: Duisburger Maschinenbau-A.-G. vorm. Bechefli und Keetman.)

(Z. d. V. d. 1. 1902, S. 1549.)

=lTr«⁼'

--[

®®

j®0

Fig. 3.

Laufkatze für 40 t.

M.

p=H

fcH

t.

(Erb.: Ludwig Stuckenholz, Wetter a. Ruhr.)

Laufkatzen - Anordnungen für Mehrmotorenkrane.

Huborgan Drahtseil.

«FSSSE®

ifiÜÜfi

✓

*

\

-

<4

—

.

.

#

i*

4^

JS*

■

A<4

4" ^

^n'O *V V

Ä?⁷

Ä¹

V

!-.

In.

\\\

4L

-4

4XSX

Hubmotor

\\

r zu zi

[TNie

RN

~P BEbi

; ijl ~ e

fir3id2

-1370

lUM

ll

■=

\\

FahrmoA

f||f|

\\

V/

Jfi

Y,i

■m

mm

ft* fr»

i!i t

i ii uj__>

Um

LI__I

iW.

=as

iirnm

ISi?

Eöf

a:

ror

K “i

r=:

II

ilsl

m\M

ia

i !l - I

\L

'I

rt

}■

m-

DtUlÜl^

4----j—:

«JL

■Mit

j4

jJU

V'

:I

330

37S

800

93S

390

tü

7300

2270

*-133—*

7800

220.

jJ<

Mlf

Kt

fi

U/

//

//

A=rS_

-in;

r]

In

II

^44

M

m

■der Hu/fstvinai

2SPS'\ 1

r=k==*

Ljl-J

dJ&B.

3f

r.

Fig. 1.

Laufkatze für 30 t.

IT

fi

Hubtyotor der Haufrtwinde

26

PS

:j

<&

Fig. 2.

Laufkatze für 30 t.

[(Erbauer: Benrather Maschinenfabrik.)

G— —O----O- -

ii¹

(Z. d. V. d. I. 1902, S. 1099.)

IÄ3

(Erbauer: Benrather Maschinenfabrik.)

Ui

Hf

(Z. d. V. d. I. 1902, S. 1099.)

JMSgES

■#pr.

?y-

-±r

E f — -. F

te£j

4J.-0-

m.

rgCaC —q

-•

j ■ Fohrmo^r

*00

fSOO-

——\Hubmotor I

*00

ÄffiSö

Laufkatzen-Anordnungen für Mehrmotorenkrane. Huborgan Drahtsdil.

'

&

SRI

£01!

%

%

&

❖

V

V

#

S7>

N V

#v

5*V

►

1 m

\»\*v

e~C

Fig. 16 (Gr).

K±

mm

Fig. 13 (Br).

Fig. 10 (Br).

v' rxNi V

¹ jifiiKfp^Vr ■PfifU -IthvtS

cw

Hi

Fig. 4.

crq

Fig. 1 (Gr).

-it

"c5

'i

IS

WS

{•pH

Fig. 11 (Gr).

ir

Fig. 17 (St).

Fig. 14 (Gr).

m.

m

Fig. 8 (Br).

Fig. 5 (Br).

Fig. 2 (Br).

k,.

T-

i.

Fig. 12 (Gr).

Fig. 18 (St).

=8E

•fcrr-1—

Fig. 15 (Gr).

r.j

Fig. 9 (Br).

\"

Fig. 6.

Fig. 3 (Gr).

ms

Ausführungsformen von Drehkranen mit Handbetrieb.

_

'V

f

I

n;

SS

■

■

«#

- v> - ' ^

^;o

\ Hr

^<v

5^

4yV

n;

'

V

5*b

f

<S

-

:

l

s

i

li

hu

ÜL

iFTnt

ii

i!

16m mKetie

f«®ÄN----

IN 32

US-

vA-r^H

///

Cr>

♦i- :

=s

/ l160*^0*14

_qg

Hö:h^eflakenstellung ~

CO,

ZC

Wj

-2

-S

//

q->

#// 20!

J?

a:

1.160*80*14

i.

CU

75

l^/;

ö//

-3

6815

Oi;

<u

on

cxi

Sk i /K

QJ

Ka

/*

>» V

rs

■Ol c •

eooo

700-

;4

-2'

ari

tir f- i j 1

l160*80*14

0,5

lunahu

5il

1 1,6

„1—u-. ■ I .. -

-M3

2,5m

•'Oife4

5915

5000

2\

/h.

f/j

[fj

-fl

I“— 910

5760

■*j

i!

t :*

iiiiMunnniiL

(X

iS/

r,

i'i

4f;~

29Sfci!

-^£pfe-—

‘ ** * 'V tf.W.t-.M , I

y=r-[;

q-

Fit

[jj

Giesserei-Drehkran für Handbetrieb

7500kg.Tragfähigkeit, Ausladung 2,o mbis 6.am

Erbauer: Duisburger Maschinenbau-Actien-Gesell schaft, vormals Bechern u.Keetman, Duisburc.

ii

!

.

4

4

'

>

m

^ .

»*

#

*5

^ö*

X>

:,-

tri

v#

-s>

-

WM

i {

-

c.

55b

X

mii niMii ii n

100 30

g_ 1-90 *90x11 —1170—--—

60.

'Z— -sbo- -10 * sä» k $ $ $ 4? '■    ^

---'7I

ö~ 2*°

JA/ 32

•A

mm

m-ß

-J

f-JooH—250-4—250—T-200H AXiAx-!

-i**f

k3fG-

— 6000

aa rc-t X_____t/

/GO

^Xoo

L 100x100x12

—|yk--790

\100

125

[3

§ |_

12430.12p

i l'

'r—3

*-—350-

^-1050

1015

;i7

/j>usserste Hakenstellung

'S

iE h

-1790

V >Ä

.a

Afc

uj'iaazAAA

-1100

125

TW/

ft#

lAA

|375

\\

50

~-§

s

CO ]

<S

sf

J25

^469J

ai

yA>

CI

»o

Jo

[-—    0011-----ha

09

\e

120

Aß

rmm

<x>

*0

// /

/•

f2M

/ //

1100

—ose—-

■||/

~*1

mm

'A

1-1/80 I 50

i⁵

,r.

20

xA

60

MFif

150

100—

ricp

[ses

1*125.

\5.7

2}

ei

>«0

|ä

1

®:s

"r

-60-

f"t

Ti

7/

.z

185

7 fi\

#/ £

j ALt

$if/W

/ i/j

'A

f-70 «70» 9_

StS---j

öl

HO

150

KJ

fjf

7/

c.

SM

16

530 -H! A

1/ /

/#/ c,

// A/

«/ tb/

A^

/250

-91-0

00?.

grl

3.

£i

3fi

'S

:'Ü™e

>Tl

0N20

¹ fJ /£/ <$/

/;/n x/

l±±E

nr

N«

S-V

5)

275 — 130

Laufkatze

Eisenkonstruktion.

Ansicht von,. C”cuts

126] T

3loo- J

100 0

500 mm

31

K-500

300

1000

2000

3000 mm

500

---1—800

900

I,

-i

Aiö

r«

1 lh”",2M —i

U Ol

IN 32/

IE

—¹Wt 1

5*----A -~§ — 1

=3-3. r

Giesserei-Drehkran für Handbetrieb

75 OOkg.Tragfähigkeit, Ausladung 2,ombis 6.om Erbauer: Duisburger Maschinenbau-Actien-Gesellschaft vormals Bechern u.Keetman, Duisburg.

X

%

**%

%fo„

v - -- "*V

/ ,r *    ^

%

,

I

A,

#v

*

n;

?s»

5^

A⁷ *

s* v

J4.

V

"M-

Giesserei-Drehkran für Handbetrieb

7500Kg.TragfäKigkeit. Ausladung 2,ombis 6.om Erbauer: Duisburger Masehiuenbau-Actien-Gesellschaff vormals Bechern u.Keetmau, Duisburg.

r-j

Fig. 2.

's

1

i®

■fl“

^5-

wo o

500

KV

1100*100*12

stpf55'

»#

ä»

7F

TSS&

xgs

S

///

vs

c*s

8 fl

fl—00

\rz un

ot^fl

^fl00

p

f—

ii

| CO

fl

CO

»NS

20

fl®

O-

3E.^t⁻r-fZ 3E

^ , fl li §K r—+}J J7 JJ A i;i

fl

fl

fl

r\

/x>

fti

i*j

? !*i

o» V.v

Blech 2.5Tnm

fl

ii

iji

10fr 0

/(

_ - fl_ _ fl__fl—_fl__fl__<

-♦/V

fl

fll

I,

flj

fl

-—420

W> KS

---o-N>-

o o

T® .

Q io

fl

«0

lk- H55V

900-

- 022—

So

ffl

mrm

Wind werk

001

Fig. 1.

Katzenbe^vegung.

12z

ytzv

\\

NW

wmk

V\''A

.ts

,\

f-'n.

’.Y

fl

fll

CT5

OG

1320

jJJl

r-200-

MC

fll

IA

re

l k/i

UHU 0001

4-^-

-■£

ÖBhifa-

rfl

Ffll

1200

IsO

N

ujff

o m i

fl

[00

I,

!]

ro

fl

l!

rpügyüfrr»

in:

slfni

|S:|:

TV

«fVE

400

Jßi

raa

I x --

t*

48 fl

llo

OOjo,

1§

50

0l

.7

k\

120

I?

U)J 1

>fl

flii

-h-

VJ

fv

LI7

4-i

560

co

OÖ-

/H

V"

Sffi

fl

s_

'-Sa

\°

i;

!■

« ii

li

LÄ

IF

08 8

-4

\11Q

t-

fl—400

W{

L.

Mi

Pfl

12i,±

144

ölT

ÖT^

fli

mm

fr

s

Nr

5^

555

N

55

m

i

MM

;

I

I

mm

rv

5*

^v >

,>•' O

<C* V

4?v

Y

5fc

S

<£v

#

N/

-o

5^»

OL

*U0

B = *190 h

*Uo

1&0

Plr’* ftso - 4ooo

P- jtf».

JC - fco

6ooo

tZ

P'-fUoA

o><

#⁵

<v

C>b

tioo

7,*?ra

-i

v?

Fig. 3.

‘ fl-j.

Fig. I.

/System und Kriftenlan füfr i/utilait allein

f äu >1 tri fr LaifiTrll u fy J

4Mg |,,, 0

, / T.

l -mpoo

9/

ifoc

ySystrm und Kräfnjtlan für Nutilail fäunfritr Itshfelluny

A-

?föc

■Aoooe

AOlfoKf

-A

4y

fr

* -r

tH

/Stabfr äfft m Abhängig fort ron der Last Stellung ( Nutzlast + Aigengewicht.).

.3

jftstkzL

Ami

if/aU

frab Jr

3«*tSoo i

■4

Jr

fl « /fee

5S'

¹......

feto

Jr

W'

VJ

fffO

foc

T'+X'm iiOC ?«    =400 0

%r

•-p\

T=iussersh J JT‘innere laihltllunq

6Joo

fc

Fig. 2.

ySystem und Kräfte plan für /Vu/r/ast t EiQtntftmthl ff ^ innere lartrfellungJ

4*00

iltoo

4*HfSo

Si +OO Ay

f J}*Yfoc fj ■ lioo

*yr

Giesserei-Drehkran für Hand beirieb

7 5 00 kg.Tragfähigkeit,    Ausladu ng 2,o m bis 6. o m

Erbauer: Duisburger Masehinenbau-Actien-Gesell schaff, vormals Bechern u. Ke et man, Duisburg.

JS

o

.

m m

*lw*ffiii mlln.u

***K6CJf,l,*Ul

r%f T?

«*3‘

&.

■

&

v

s:

#

,<>V

\V

i

,

•|

SS

L.s

Schnitt B

■HBH

I2SC

\—S30M

700 ^

Seil 22/

75

Schnitt. C'O.

722 -A

[T

Sl

20\

— 2000 .

4-

tl'i-

Sä

Q>

H?«..

4m

7J„[_

e)

ns

65-c,

LTwPj

a230T—

r- 250

65*9

L ?5*65x.

ij

U—1001

osc/i

*n,nnenun

5 m tri

il

At.

6500

^gxpl

LoX.Aß

$>

ZT'

700

i|T

Pitchpine —Holz

i'-f

ISO.

-SCO

7 ob

-009b

6500

t-----ojw--

T~~

4,

\

I föll

Fi g- 5-

■6500

Schnitt C-H

Schnitt £~F

L 65* 65t* 9 ->

-I-4-

S900

— 3950

10-

-10100

—nol

1

_ai

hA,

sl

zt t

¹¹ '\1S5 P

. t .1

■1600

BUch 6 mm

Tür

ZU

1 15§0

177:

’.V.-.V

tüxi j

iK

iJi'

JL

OOfltr

^—1500-

ä18O1

l--I25i

-1200

ii±

^-«4.

T"

Z—4 wsHrr

mgMM

tiZ*

L 80*-80*9

008-4

-2700

-i

Fig. 3.

Schnitt E-F

Ci

r'a=5i

■5920

mhhni

■2000

2000

■2000 —

Wi

-QE6S-

HijdraulischerVollporlalkran 2 5 D0__

Ausl o«Jung:10.< m

ScKwenkbereich:370°

5020

r—

max. Hub: 16,0 m

Erbauer RudolJ DingIing«>*. Coefhcn in Anhalt.

ArbeitsplatzWestcjuai; Stettin.

'T'T

w>-

■2300

r'

----

Uferkante

Fig. 4.

Uferkonte 5:

Fig. 2.

-850fr

Fig. I.

$

3'

V

cN O

V V

y

n:

n;

%

%

%

*4

V fi#,

■v/rV>„

Hr%‘

%

‘M

fei

5^

<s>

O

<c v

T

5-i

Schnitt A-B

]Si^hmierirorrichluna

hnsichldes Schieber geh äu ses nach Abnahmedes Deckels

Ansicht des Schiebergehäuses nach Abnahmedes Deckels

Entlüft un ask'en t il

Schnitt E-F

Entlüft isinqs sentit

iW

[I Mj

r—SO-

r4

Wz

A    Leder

iJiSl

WJt—\

M»

H-4-

30—

434

r~eo~

LI

~9fi

mf

t.

4J

Gesunde Für,----

Hochdruck mono -N« meler Hl

Zf

mmm

- r

7 r*~—4>5""    —i

I

fff

*-

4L

JTw

JT

Ä*

ia

&-f+'y9

Bffflbf

pipw

‘T

-90---1

IS

r/

(7

- — IS

-Li

ft

-37,5-

'• 4

3,

r-*b—r

Pi

w,

-P

p -Ti» ^mjmflLeier

LBT

L.

4:

l4-J

Fig. 2.

[nlwässerungsrenhl

pJfBI

ff⁰'

31

-130-

E n t wasserumasrentil

»Lr

Steuerapparafjur ? Hubmolor

--O

•4-

Abwasser

Fig. 1.

ZK

üteueropporat für Drehmotor

Schnitt C-D

IH;

fl

<•

-et

uimm |

BSLi

;1;

330—!

Schnitt E~H

r— *0- f-35- *r ■ 4 5--jTLpTlf^—P m.3 4 j

<4£

=?#

\ ~4n *| Schmiervorrichtung

Tm

Ü2tj

h- g «pp

jCj

5n

Kettennuss

Stof t-fi 2-a

W[

[T i

Ui

13t

bi

' Leder

rö '

Glasbuchse

-c

-ii

—175

#T

J*

A-

fai

■Sir'

’zd'hcz

WÄ

2K

r.ll5

II

tSts

---ß_

Sit5

l-l

%-S5

r-----j^--......-HJ

c^Blt |

80*80*0

Fig. 3.

&r

♦a»

IA

L-

rn»£

-ffit“

Lta

ili

-V

Sr*⁹-

-t::

fs

Aec

Z.O

Gennnfe

Hochdruck Th

momete

(SOi'

'30^

f-

:j—LioZK|

s.

m-M

■K

—‘io'—ao-

fl

^--- ^Pruckstt^ssrenhl

aü7

?K

-ar

«i

1

——*s

-X

-75-

Motor ---

...T

(r

-4

-h

-*¹10 *■*—c

schmiederisernerälind Fl

35—-J. an sc

~fy\Zirkulati onsrenhl

EXlj

-i®—J

r_

-—ao—

-210-

10—

[Ns s

mj

TsTqtiff/ *

IS 60 EbL

vzo-A

r^r-hfO-* ‘'

-1555-

F-fl

Drehmotor: r^n/wc*³⁵':

4-—^-E|

-1075-

-750—i

i⁰P , 0 wo jop 300 *ao -mm

sr

m¥

M,

4-

im

-2 '-235^

S-OOif—Y

3'i[[

Hubmotor

wo, ?    2$o 5t)o 750 rnomm.

litl : GÜ

..........2350-

.Entwässerung

Entlüftunasirenlil/ ' \™anprneteran

--™ ffggff.p —J;

;-t:\ /

w-

Fig. 5.

JA⁴

^ 150*^125 •j

-1590-

Fig. 4.

l .60*60*$

-2255-

'3/5

■Ä?Ö—

-ALL    ^ö~~—65»—

v310 — -WO-

-/ÄH

-A4- •

■V

IIS

JET

ff

«öS

-1750-

«UL

Erttwäss

1000m

TMJ

roentil

ßpu/ig.

Hudrau]ischerVQllportall<ra.n ?500ka

'jä:

es

ja

Aujladung:10.1 m E rbauer;

Manometeranschluss.

Hub:1&0m 5cbwenlbereich.370’ RuJolj Oinjjin^ar Coetben in Anball Apb«itsplati:W«if<]uai; Stettin

b -----

a Hub im X

-t-

f-

< ä_

ff

max

ii

■Ji

\ReUeidungsble. :h

3=f

' UOreO-r

Mi

32.

's

•luth f. Schmierrok

^.

VT f

V'

5v

5^

«^IP

x •¥

^ J*

£??

n;

V

^ ► vV

#

**

^Ö

vv

55»

X

#•

I

Schnitt :A~B

if

/_ 65-05-8

600

II

il

7765

±120-180*10

\h

5300

ER

JJJtrkanb_

Ausladunq:10150

Flachelt*¹'¹⁰'""'

'S

fd

41

a:

<\j

<>D

.1

ii-M

\\

--L 80x80*9

will-

-42?

Cui

Schnitt: F-F

Prellhoclt ON 20-L 90* 90^11 i

Blech 8

nm

S'i

El

/j

■l'tniH

vK

IE

Zahnräder

J_ Zahne.

Bez.1t

zahl

17

Ourehm.

H alb por Ul kr an 2 5 00 kg.

_mii.centr.oler Dompf-Kersorqunq. Ausladung: 10,45 m m ax. Hub: 13,8 m. Schwenkbereich: 240°

Erbauer: Ei senwerk (i'orm.Nage I &.Kaemp.) A.G. Homburg.

Arbeitsplatz: Peterseng

uai, Hamburg.

5380

552>5

b_

c_

e_

10

¹A

10

10

98_

11

90_

12_

45

136

781

110

900

120

450

500

CN2cr<

-.Uftckoate

— 2200

2050

d~^

---1

000

6050-

n Bitte 6chi

ene

hi s Mitte Schiene 1315t

"L.

r:

Fig. 1.

Fig. 2.

10

I

cq *

1    «5    0

gifflF

Schnitt.C- D

gw

Fig. 3.

Pr eil Lock

v;.-/

Ulli.!¹.¹¹! BllCi

Fig. 4.

i v

j

*4

%

/0ffi

<y‘%

* G

-i

v*.

7c

Ci

V *0,

%

.

1/5,

Kausche

r

Schmiert öch er-J.

A^-~,

■5J

—OM

y\

Xi

1/

-2600-

----#--$------4—

yio-

\\

,---7+;

Drehstopfbuchse

Lno-

S5

585

■z

W-k

Ä-

.s.

€■1

nßlüÖ

ns

-1100-

-580

\\\

-9ti

r-/4ü-,

S>Tr

fl«ii

©--h-y

£a

V#fc

Y«l

______%__.__„J!&&=S=A~C=.

>/lX

i;

s»i

<0

K>

t-f-,7

zA;f

Aß

p V,

-4-i

t—

2l

.-\T

4.....

?(1

i 11

<1

L^-

W

IXHP

=£T“

Ar.

~16a~^f\ugen

hot len bock

am

''—180—!

ii

neo-‘

100    500

Fig. 1.

~t-£~

ft Hubcylinder

-ss

—6-10

-fiö-

1000

1500 mm

Asbeskrini

mitCummieinlage

32

VA

i;

\\w

'//

pl -1

FCC

Wj

-gf

V>f-X *o

'W

RÄ

’tr

■525 ■

c§

i it

Ansicht

von oben

100 200 300 WO mm

S75-

-/50J-

Schnitt A-ß'C’D

Gi?

*0

r.

Fig. 4.

Schmierung

’—k*—, | jF das rohr

Fig. 5.

S—14

P|bremscuIjnder_ ___

iku

"fp

itBlei u nterg

'21

fv'¹] £

PH

Seilhalter

§J

I,

//

jsa

\\V

'r

-r

W,

65165

r—ISO-—*

2^60-

9i

595

-----14

Kolben i mitAsbeslringen mitCummieinlage

Drehculinder

-MF

—3!

WA-

snni

■Lt

LJ

-¹---rt60-^

-- + /--ÜB 22160-

■n

S V

mt

\5

Hohrina /*

Laufrolle u Lagerhoek

U)o , q wo y jsm wo

Fig. 6.

mm

fff¹

In

V.

v.

\'

o.

...

00-^-200-^

9-

JL

Syhn.lt B-C

pig. 7.

[.

ff

---1 ~    —-sM.ZC.-

.....-!p

i.tv.

¹-"yhrd

i-150-1

2

/iS

»-i

ül_____

Ti

fl

4”~

§E|

-680-

-50.

1000-

7,

Fig. 2.

— L —m.

v ii    Schnitt A~ß

Kettenniass iqo _ Q 100 tqo 300 tQO sm m

Fig. 8.

pß;

il«

"1

%p$fl

¹—~xtr~280—1 4

<? iopi$2po 3oo 400min * 1

ö)

1700-

r MLarijZj

Haihportalkran 2500kg

411 (R-

in

4l i

[7

KJ

i-

^=H

Sri ---f

IB

\1200—

Wi

Ea ¹

mit centraler Dampf-Versorgung.

max.Hub:133m, ScHwenkbereich:240°

Fig. 3.

Ausladung:10,45m,

Erbauer: Eisenwerk(vorm.Nagel &Kaemp) A.G. Hamburg.

Arbeitsplatz: Petersen quäl, Hamburg.

iOO-y

zs/ ^zs m

Schieberkastenfür Hubey linder Fig. 9.

!M

mmm

¹ ^ *»ri--

&

-*- .. .* - « WSi

m

a

/

- -»■•- - - /! —!

I

❖

#

v

t

.'■*

n;

■

O

%

j

_

~vo

■s-

ii

!!,-

iT

•tf

MT

:f

._i

Wasser berührte Heizfläche 8.l3am Feuerberühr/e Heizfläche. J3,16 am .10,30<frrt .8 atm.

rtl

Nl6

Rost fläche Überdruck

~£0

^0°

/VV

86

ML

*03 0- -

iu

Jfc

xüP\

Wj

«t!~

S&L

\SXf*

NW

Inhalt

II

54/-Tf3<K

'■

3

Ml

/\

₅/.U

wm

f|

MISS

531

LI

r~

ft

II

ry

JZ

rH

51

yütrL-

•100-tL

5ZK —

10

NI

■Tti>

ii

7/

ÜTTm —■ n

ZH8

~8~

l|

170

Slli

to.

Jiill

ix. 75;

\§ \\

--*1

ilü

-2.1

•;

iS

1JX

|-j

•-•5

•“

tzT* fl Bm!

■=

'leaenaerricht LNj.

!§• •

wr

600-

TT--

irm‘

. L

ta—--■«»—

r-— /f-JT. 156 z -3320-

ii]

3F 3

f+X, 117/

-wro/y

•I:

\f2x.fiz

/+JT.WX

Wo.

- ff20

V-teoA

-!

LU

"TT

l ~l ~

rn i i i

i Ti

~i r

LI

,L

~i r

i ii

II I I i i i LJ

T~T

]: I i: i-LpzqiJO,

M'nrrr

LT J

TT

rT?

P_D

Fig. 1.

■Xf

,0

U5

f.-yv

s>

Xf

. e.eii

l(hi?

ÖT

Ausladung 18000-

Ji.

Schnitt A'R

--100/-

1035-

J ^ ¹ Blech 12

Fig. 3.

m/n

,^S

jfl?

«i.

r*—r-

: !

Fahrbarer DampPcfrehkrahn 350Qkg

mib GreifervorriahUng. Ausladung:l8rn. max.Hwb:l8m

E-rbaKCr: DMijbMr0erMaSchin«nPabrik,J.Jaegflr Duisburg.

mo    2 SO 500    750    n>00 mm

iT~

13000

vioxMP

Ri

B*

•r»

93t-

fii

TnT

£JE

3300

.    - vV \ j

j-y;;yr:r

_.-U-

mm

Ml

Hüll

21

tti i r

■OL

\l*x.tSZ--

-Spurweite 3000

^^PWsm m

SW!i|i81«S

nr

.i

rzn

ff

I I I II

Fig. 2.

■ k 1

m

»

^dfÜS

^ *

y

s

**» v ■

sä .

N^'O

Ä*

Y

5*5

#

m®

sc

N#

5*

??

#>

^v°

K rfiVS.

r

MM

I

:

1

'•i V

S.

~-r.

5s»

,----690-

2486-

Grundriss.

■£i

TNJ

814--

—1175,5-

-697,5-

i*

;•

Kohlenlasten

Ri$h

f200

Ji!

Wl

: *¹¹    !! ° liitxv^r

%x!:ü

600-J

Könid$ welle.

,1

'*-*000.

,v.

"IS

L-WA/2

A~

r-

? Aj

\\ffl

.//

■u

-.45

0?..

$    g/< c5i

rs

Kr-

tpm

tü

ft

:!

p]

3%

41

'Bund

«?

«x • *

•sm • •!w ..™1 \|

Creifer.

Inhalt; 2cbm.

Laslktttt22mm

\5V

«Nj

KL m. SQJL

«ST*

I^VL.Xj

$n

AJ-⁵⁰-

fß$6

ff

"-1*

■5*8

37]

4-

J£ä

:•

.3

isz

PF

mi:

«J^jg

O/

•?

o-

ar-w~Vy^rr7^

OL

T

Ä'

-ro-

-77-

El;.:

v.

ir#

{•?

r)

Gretfcrkelle 16mm

f*-T-

4*-^—

•o | ool "-

'Q.

’.iquni

<■-10

;;

!;

-—S!0-

""3s

2r-

A&-

rs:

■:

0-

K‘:>

coa 5t» <aw «rc aw»»

WVWTO

....

“=rts

I/O

rs.

*T

ff*

m-6i

SIS-¹ §

-30?-

l-f:

•4*

♦000

-JÄ?-

V(ft7

760-

-860-

W»-

«"Li

250    500    750

1000 mm

6873-

Ub-J

'~2S0~r

W, ^ 5ft7 74f7    1000 mm

/^-1550-m--

8c

V / ]2b4a

cf

IV

Blech \mm

II r

o;r|»rz.

J...J

>60-

Fig. 1.

Fig. 2.

— — /7<»t

zur

BremsbanoL ¹ En tleeran^sb

remse

fOn.SO'b

Zotr

Bremsboinal

M-obr

emse

\4

Schnitt A~B

vji

Schnitt A- B

Fig. 3.

&

*r>

5'

W2l

fi\

Entleerungshremse.

SJIIS

ßronce

■buchten 2

■V.

lT

Amietet vona aut5-

Entleerun

\s bremse.

Huhh

remse.

X;

■x

•8:

35C7

11t

ii

100 0 too 200 joct 1,00 soo eoo m m

:.x

X'

x;

:x

ll

u^/4

5-x

'90

i£

2 I

fr

fi

—^-.*^020-Querhaupt.

wo

OW0 200 IQO *00 1 - 7

m.dj

;4

c*50“i

x§t

ei

^Steigung V2*.

» Rechtsgewinde 'v~ Steigung ³jsu

•?

<o

i .5

©

CD

ioß, .q 10p zw 300 *oo mm

Fig. 4.

03

0>

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Uj

i -c

Justier-

S^C

Flache,sm m.ib

'«5* II mutter.

[NJi

fi

I CN.

m.P 500    1000    1500    2000>

Ausleger

-*6990 —

Fig. 8.

tl

F/acheisen 70-fO

69800----

.J

Fig. 0.

4J

80 70

4 >i +-j

«F

70

Wb<A&

'---1390-

fflW©

---

-1190--k--1390---ui

ll

Fahrbarer

Dampfdrehkran 350 okg

mit Greiferbetnieb. Ausladung:18m. mayHubHSm. Erbauer: Putsburg er Maschinenfabrik J.Jae ger. Duisburg.

*

syi&iv "*2318 *

'

mi

m

mm

&

V/e

^ &

■%

&

$

<*?

fft

V^v° <&♦*

■

A,

#

;

Vv

•« ■ : ^

■V v

kV -i-

Vro

4^ v

w V

^ f

4^

%m

!: ■■:$*

i v

i*-

1200

1»-!-!—1800-

-2320

-1800

•'S

ff

ft»—w

tu

r/:

-2540

142&i--->

::

! (lL

■.....-I

li

y'

WM

“■ /rtiTi'

’fi

J- -3

R-'-i

000

Fig. 2.

tü

'4

1|

i

Q>

'S

/720-

tu

I

I A.

i»

1200-

-154S-

■S

SEI

Fig. 3.

t.

■ 20*1

-■<

hsz-*—

8?

It

L80*80*13

-800

MÖA

800---J

Schnitt A-B.

71

S2

E^_

r?

-- i —

ÜSI:

mm

Fig. 5.

Gegengewicht mokgL

Racheisen. 40*5

L80*80*13

-8800-

800-->

£Ä

'Ä-U

yV ""Jir L.£hä

L80*80*10

I- »

o J-h.,11.

f¹ L90*9Q*13/

SIN.

2725-

^—2195-

«fi

fe L60*60*1Ö\1%

-1780----

! kj

ä*8-

5.

1200-

jfQt»

yUA-i VtüUAAU

-~380r—

_.1 i

fmLL

I—---------n/i

900

-J

Fig. 4.

0025

EN20

DD

wxaiBaMg weaa<GaaM>ggBg^gsg

tf!

-25/5-

-2000

3526

-T

-2550-

10

-2550-

-100O-—X

L 80*80*10

1p™2:

Ü*

2______2

'-570-

j- 'fl!

«1

.£

ii

-J

*1 ‘Sij

17

* j—t-. ti!

01*08*0211

■n

-0200—

•Hajo—

-3700

■‘1

2615-

-555

10

Essen a.d.Ruhr.

L 80 *88*10

iils,

"faMfcgTlpugK-:

ff:

O.

- •: 6oo-1 ^ §

CD

JE'

l³

ii

fr⁵

<L

ro

2.

CO

Cb

-5785--

r---

Seil $36 mm

jH=

T.: Pn

2815----

___1380^260',--

CD

Fig. 8.

g-

CD _

1100

11250

£,

m.

pSEri

Mm

o_

2.

CD

Fig. 7.

3290

fi,

ih r

L80-80*.

—131-

-8

700—I

O³

-I

12.

||

pj

Hü

L' "'i4- l_i '

rw

eh,

’-o

r\j

S

Fig. 6.

90.

EN 22

41

•I

E-f4ö-i

Tafel XV.

Feststehender Hofkran 7500kg.

mit htjdraul. Hub-u.elektr. Drehbewegung. Ausladung: 9m. tnaxHub:3.5m. Erbauer:

Ludwig Stuckenholz. Wetter a.d.Ruhn. Arbeitsplatz:

Blechwalzwerk Schulz Knaudt.ArG..

ll'i'il ll lililjll u li li ll

200

!ö«£S

rs§

n=p_u

)Z W*06*Wl

700

■ar

96

560

■0(7

021^58

-700-lJä-

3$ # # # #■!

061

^ Schnitt F-G.

TT

EIE

k-i

Si* | rg^j

[£=£

W W    T

Flacheisen 100*16

%

>/,,

% ,

*Oil>t/l

■i <K

ft

s

Vv

■

$

/

y

v^

%

&

<%,

*<%.

%

■

v

Ansic

-60-

L80*80*13/

20_

620-

300-

650-

%rr\\A

3xXA

TTvtf

ht.,A”

-O-

Ü8jt\ A

-9CO

03

jo,

Süi

HW--

Hl

Ht4i

RP==ÄRt

SSO

L120 *80*10

IH-f H-H FH FH-H it [

-OOil'

HL

L80-30- ;3

L90*Süi13

t'H I

iimiiiiiiininimi *    *^**

_4-

'T"^}

Gi_ti

Schnitt G-H.

hfrt

Huboylinder.

ioo o 10p 200 300 400 500 mm.

Schnitt b-c.

-»i 90 r*-

\4 Hr Ja,Li

\L120*120*16

Fig. I.

rjo

üiCLL'ffi

“^OOrrlOO

ii,

235—*4

3k *

rn

r'r

vo

~250~\

M_ :

ifjS9

♦- -f

MH

Luftschraube

420-

M.

r—^180-

r-23.0-

YM

fei

pnr 3

1?

i t

ik

4W\

rP

JJ

4ö

§5

L80*80*13

-H r*

1 i| i⁴⁻

_£

JJ

\-32l

-3SL

~übLs. Hajn?

ei

255-

401

C3

;5P

V.

1S

ml.

IRJ

J.75A45!

-500-

100

-3260

» / ;

L_ VA

1.90*30*13

-3220-

3/a."

-a

I irtS

§ ”11522-

l>

880

-♦.80.—

7 70

ti;

—.—220—X

y'-";

TS*

Schnitt C-D

Fig. 3.

i’i-H

610

A3

<*/

rr

'4

C_

Prellvorrichtung.

100 0 1011 200 300 400 500mm.

l::fc

Ir

Srf

CM20

fi

-fi

f | \ V-260-i-------Um f

4;.

lSP

raärM

420'n

J—f —700

~--— nZ/Z/Z'

A-AM

880

/:

520 !

j±

r120~r12

L80*00*10

h^lm

•j*

_0

—1;

<£ : I ; •- j jfrgp-—

°>1 ^ ~125~- \ ⁶'--AP! 520- -22J25 J

r'/?5-r 120-AW-T- I20~rl25~

'-275

MA~

Zm

jc

360 ~t 30    ¹

— 700--

Schnitt A-R

4L l

Lahmeren,Hauptstrommoton. T“.........    J1e-8.5PS int.n=

„ml

Schnecke 60 <f. \ eingängig

is&J

700 norm.

18 \

“öo

55

si§

12 7,m,

•53X

l~t23-y‘147.*J-415J 92#—

Fig. 2.

^!=|--

--KtOO—

fefei

■*j 120

Fig. 6.

L 120*30*13

3

I II

hiieien23mm. | 1]

_J_Lj

?> »v4>    4>

\ U90*90*13

Blech 10 mm

f¥T

V| Jj 4

#

«o_

«r

Fundamentanker i

Schnitt E-F.

JJ

-7

---2ff5- rl

JL-

Äl-

<6

CU

1400-

-300-^-

L 130*130*20

- 840-

-m*

MrM-

q » <po <?o 200mm.

-X

2fl

5/7 ‘j

r-!7hn\-A

«/ •

1?F-

//

te

bff-

■0:4:1

—880

m

■: -ä.

W;

L’l

___

Wc^m \L

Hl:

y>\

4

\ »JÄT\

Fundamentplatte.

1000    250    500    750 1000 mm.

jLLi----=ra S5

<1 U*I-j

S?( >--

400-

H9

11

/Z

il²¹

för

uSlck-M

- fltt —40-48- - 6

febftj

:fV

h-Ä

Fig. 7.

1-128-

•1

.7

-J

iSfe

>, Lm*8o*iQ

-435-

»I

al

100

6,

Fig. 5.

L65*66*11

L120*80*10\

AI

fe

H-

Laufkatze.

100 0 100 200 300 400 500 mm.

fei

Uf(, |

rm-5!

ff

ii

Sn

HL

L.

...

—4

115-4

Laufrad.

8 Jj) <88 l$fl ff» 2$OTIW.

‘—249-

’ 2

Feststehender Hofkraa 7500kg.

mit hijdraul. Hub-u.elektr. Prehbewegurxg. Ausladurig: 9m, max Hub:3.5m. Erbauer:

Ludwig Stuckenholz.Wetter g.d.Ruhr. Arbeitsplatz:

Blechwalzwerk Schulz Knaudt.ArG,. Esseri g.d.Ruhr.

u?

'

sS

■

k_t

«

V

$

V<SV •*

<^' o

X \‘r

.

iVf

n;

*->\

* :

S,j

Sf^r

N:

O

>Sf

.

i

m

m

'ZZZZZZZ

yyyyyyyy,

No. 6. Last 7505Kg. Ausladung ^m.

0f.

No. 5. Last 613f/Tg. Ausladung 4:5m

i • v^lSi~s;;

^w°i

+yyymz

o*r

vu^Eunp x>p ng    2SX>7 '7 °N

bOj

VU3

No.3. Last3110Kg. Ausladung

-or

OS

b ün s c dJi^ - j oj jcy niun%)f¥

No. 2. Last d5?0Kg. Ausladung 4;fm

Feststehender Hofkran

1500ky Tragtraft

mit hydr. Hub-u. ei. Brehbewegung

Erbauer: Ludwig ßtucXenhdlzA Wetter an der Tluhr.

Arbeitsplatz.: Blech walz werft/Schulz t KnaudtAM., Essen 7Suhr.

-Ot

UOA

~    T Mmf

mrnmmymmm.

No. 6öl Last jmKg. Ausladung Qm

Oh

No 5a Ladr 613SKq. Ausladung 9m.

Ol'

2o

. //

L    -    ..... S////////////A'₀r

////////////////////////////////////,

No. 4-cl. Last 4-600Kg. Ausladung 9m.

Oh

wMWWMmm

\\v\

huibf oyop

No.3cl. Laut31 iOKg. Ausladung ^m.

burtssaj^ -jogTo/nu/n/g^ vaiD/öy op

No. Sa. Last dS70Kcf. Ausladung 9m.

^///////////////////^

yA

iw

No.d. Leer.

bÖWfa/xjyWl/;

Abgedrosselte Arbeit für Aufgang der Last.

Abgedrosselte Arbeit für Niedergang der Last

Jndi cator -Uiotgramme

des hydraul. Huhcylinderj.

Sw^iw .-•- ^- ■ - -__

i-s ..^

f -T-r*

n;

\

4

&

*

c

■v

_

'Hi,

♦h r'¹ -3^

* r\

Z , O

N

5^

5^

A-'-A

v4°

•f »•

iÄ6a

%

H ä f unre

⁴¥?%,

V

'/

■G>

GH

YW?

L.

-o

ä=

fl

'S

M&

-3+600

Ui

^2020

187-:

"'Oi

[S

-I e

{U—

-1

734-. >-

-73+5-

-25000-

I.

-S>

i—

Fig. 2.

~r

-G-

4U

12000

<5

³ CI

-20500

i.

ih

iss

^-18000

Ohne Last

MitLast=

-5

3®

iip

3

-4M

-dioe-

!/;

L.

(PR)

Fig. 1.

)h/"

--4~~

iSoTonnen

ßTonnerf

§    ca 52 mbis Oberkante Ponton

___

1000,0    2500    5000    7500 10000 mm.

Erbauer:Vulcart,Stettin.

Bredow b. Stettin.

O-

0)

ui

a)

p+

CD

-3

f»

10

3“

CT

r*

<D

5.

CD

in

=T

Sckwimmkran löQTmax.Tragfähigkelt

für die Werft

■ -4V

<^o

<*V

^ V

>

n;

a»

V

*w-m

M:

m

, l

te?

& -

m

m

#

#4.

O

:

I

m

i

KS$

:

fv

^

«$v°

V

130*130*11

Schnitt E-F.

f—3950*780*10 , H L15Ö*

90*12

6200*520*12-1

3310*1130*175 •

CO

3-

co

?c

‘/yJ

ET

ES

<ZD-

1-150*400*12

SS«

KB,

A3

OK3-I

i¥IED4

»€=>

€E>-

GE5

L 75*75*0'

--------nr

1.160*80*9

Schnitt A-B. ko*ioo*j?

l90*90*1

1.75*76*10

SchnittC-D. ^

-4100-

pqEZ

L90*90*W

* j'e

;/pO

-3500-

USO *100* 12

1*150*11

•11)0*12 '*2850*550*11

*500*600*12-

100*75*11/

— 6200*600*1?

/    7160*700*12

§1

Fig. 1.

3 te

£■

/65* 65*9

=25000-

__iy~..je—iVL

/90*75*10

^\4630 *1340*12

Fig. 2.

L90*90*12

9000

-7,5öj75<J

Grosses Ponton. b

sil

a:

8300

7355*ijho*iS —

333iB

"ittgriW

L; 11 |i |r^fA °^³

jBff* ri

<Sc/m ±£zÜ-Sehre üben. i‘

3300* 1370* IO_

mm

IM::

■-670-

-2000-

16600*1380*101

acSt

h-

f=H

ffl

g][eines

80,?<fM37jj«/0 [|j    '!

805^«5$*/0|H i

Ponton, ä

"T

' 592$x<3/|w0 !

69^*13W*10 f

-L

1-

I’ jffe

U"

*10

\580til31

4*

__ 5600*1370*10

ZEhu

,.5;fö»ösöZö \

| 14300*1380*10

Fig. 5.

±J

10—

GMT:

■t

jlll \j 7000* 150b* 10

a_

§1

'*- 650

WoEnSEm

9;<

Ausleger köpf.

:'=vr=:

' viT,J

JM

mlpip

ittfF^

mcrm

Ul

5,

i-,

uj»—-ti

H FiS- ⁴-

5I00*138Ö*\

*;3M*io 805b, 7-1380*10 \

8050

31600-

-7315-

-ilL

L8olsQ*lk f [1

UnSffP-

gfflilj

»SS'!!

i-

>300*11

1*10.

L.

l|] i 1580^1380*10

P4>Jh~

} 692p*l3w*w\ j!

! I .    '

j Mo&ßO'iö'.

ai5o*m*i2 k

P»

Schnitt ErF“

~22l

1600*1370*10

js

11

---j

6o.Niet$i9mm

mmaihia*.

'** —3390-

,i2o.Hieth9mm

zweireihig

«4

<"fpT

&U»Ar6.

-17690

a-.Whsserdichte Schotte. Spantabstand565mm. 5000 1000200030001000 sooo wm.

-p

-mm,

Staganker

i-    Q 250 6oomm.

Spantabstand 565 mm

33J0

it

Qpj

er?

100 0 250 500 750 1000    1500 Mmmj.

sii!§|

jfcr—&

'M

Fig. 6. Schnitte

jlL

3.

-600^—

! 75*75*10

tfffp-öoj-

.

säs

Ausleger.

Schnitt E-E

250 0 500 10fi0 1500 2Q00 2500mm.

r750—I ||

\    '-5620-4^—1945-4

- 5200—x--J

-2000—14',

Fig. 7.

Querschnitt der Abstrebe seile.

Geschlossene Konstn. Querschnitt 4-54-6 qmn.

IBruchfest igkeit 580000kg. IGericht pn. tfcl.m. ca.38.6kg.

Bill

l—1260-—873

Fig. 8.

Querschnitt durch den Brückenträger und die Baüastbrücke

-7375-

-734b-

.75*75*10

Querschnitte in Abständen i/on 4-.35m.

«to—r*—(s^o-aa;    r*—«ln—a;

r— —1370- ■ *■;

JaAittAft

cz«

af'SiÄIÄIt

n L90*90*13. bL90'75-10. C L150> 100*16* (f Bl6Ch 10nVTj,

_l

rr Sk— ^

fff"“’-¹

ScdiittC-D.

.75*75*10

-113$

L90*90*12

-3390-

L90*90*12

-1130-

7L90*?5* 0

4-00

rr

* -i --fe.

Kesselträger

\L90*75* I0\

50Q Q 10Q0 2000 3000 40()0 mm

QQ

---T ÜT

*-

-5800-

¥350-

j

—GanzeLänge 55300mm^

6000

Schwimmkran 150Tmax.TragfähigMl

für die Werft der Stett iner Maschinenbau Ar G.^VulCcim Bredow b.Stettin.

Erbauer :Vulcan. Stettin.

4?

I

t$?

<JvT O

<J V

fn

II

t i*

ßLa

m

&

5**

5i>

N

<?

V

#

<S>

*> ^

V V

<v

*$V

Y

5^

V

mm

!

:

Il so

- / +60 —7SO - *g—-1

ih

-IOC-

■■

Jt

Fig. 2.

<IW o ISO 500 rso

Ober-Block.

All

Signal-Raggenstock.

200

119

ra

150

■Az.

80

16

Q=soooo kg

Radstand27ooinm.

Spurweite 2260mm.

£:

:l

I¹

■'S)

rt

.1

■ns - -/

ig

— -200--

2011.352.

-4500

»55-

815

--'üX 250 -

7».

■v.vr:

33

/53jr/5F|-/M-

Pf

S'l

S*i

fÖ*r •/

j£

510

--+00-

//

x/

\\

-g

QD

53

- 4- • *■,

.....

:r-4p‘

v

:tWz

- -/75-

j|f-

fs

„.„-■gaff

51

190-

mswr'’

L.75’75-10

IO

\\

SO

20

23 :

~~ 700

//

750

1.75-75-

r-

c>

I

lOOOmnxL

JS!

52

Jl

II

1070-

0+/?--

yy

L 90*75*10

19_

J±

17600

„    % A 4^

üt- ■•]

! LJ

862

4/5

3-

st

Vorrichtung zurBewegung des Gegengewichts.

100 0

250

500

750

1000mm

Ansicht yon „A~

r728-y/2ä—j

4 55-

{—180-

tbv

465

vii

Schnitt c-d

ögpfli

(A-wim.-lbL/ C> I - |

1315

?b0

Ls

LB1

-KOI-

70    70

fl

____:

r>

itf

fi

Iz-MJoo

Schritt a-b

-mm

,.., -4:.....1,.-^

r.v iv’

is- -fti

tu

ns- #55

-r.--4.-Eaf J^L.

TT

50    '

it

<1

■|l" T

f j|/

ripSjflV'Hi

■TtafflR

lüi

Fig. 1.

St

/;ßr*S]

1260

100

H-100

175

*L

IT—

r~

ii

!!

75*

H5(b

<7

250-

TTTTVVi'\

______

Fig. 3.

Unter-Block

für schwere Last.

Schwimmkran 150Tmax .Tragfahigke It

für die Werft der StettLnerMaschinenbau ArG. „VlilC&Tl. Bredow b.Stetttn.

Erbauer-Vulc Art. Stettin.

-■260-^-330

ü:

WB

—500--

'100 0    250    500    750mm.

mm

H50-i^r-

1200

-1330-

jsp®

4#

äfii

Ml.

W*

Stagbeschläge.

Fig. 4.

ETÜ

l~h-J

äCSlffls

fv

5*«

m

.«o . -

-c

o

:ß

I

: .

<y-

&

:>

^*r

-r4-

"*»

*$>

£r

«*»

.

m

<$?* <#ö '!- V

4^

n:

#y

4' ^

>S'

e ~mm

ll •

:sTO

~

4^

V

j

//

'/

il

r^x

\y

<Xr\ \

fc»pf ]

iS

¥6X.3¥Z

/Ä

'll

^4:-^

e==3

JpÄf

ö Schrauben 1V

3P

¥0*21

Hauptantrieb mit Hiilkupptung.

\-1300 -

Vo-21 J

HiLtkupplung.

Tropföler.

\ -r ■ 16¥0

■'X

0~~,

\\

SA~//

V*

li

!«

|J55 -j

!•—4------

r-F 2

\ \v\ _

> \\ W 4/ 730—730

teSh

275-

.J

'—¥20

¹

srn=

-4-/5

<955

IHÜ1

*—669

>55,

?5öW

50

Z.50JI r -265-26)

—tF---“fi

jj

<Z

7,

ä®„

- P45    ^ : - M- ^

jiiyrMHmf

<11 II oj! a_i=_iia_jsX_^__^ ÖLbad. / gl

rgjhgjX

370—W -*75— cvj

Ji

sä

- 4—25

j=J375

t200

-/75-

Hl 25 b-

i.9»

"apjp

I | u^^<’:

.270—

DruckbügeL.

mT3ÖX85

450

jh

«i

1002-

100 0    250    500    750    1000mm.

Schnitt a-b.

—600—

SM

-50?

Schnitte -f.

75X5.

Fig. 2.

19t

Ö?5^

'180

:.d'

PS

2[T

- ,?5Ö -

Sohn ecke rechtsgängig.

■€

€hS>

—2790

■660

im

Fig. I.

Schneckenantrieb zur Hauptmnde.

100 0    250    500    750 looomm

,23.71,56z

-180-

------ -o@

600

■ —350

■Ol

-Q

«♦-

i’llT], *#*

X -    1190

Lj.

Xhxr ,

Xf th Xfffi -----_ -tUp.:-

-2

^-+—± ±7

kr

l-83,1,¥0ii 1300 - • I- *

$5

2jS

‘*t6£

»hi

aJtei

f =Hff—TT «-    6

la-

. >>

Schnitta-b

l.

Schnittc-d Sohnitte-f,

2t-

%u

-S

~s

O'M

—550

fl

JSl

otiSm

il¹ | m/

tfil

1

Ul JMUl

WTm,/ \

-16<¥0--+-

4>

-X

-c

crj

~ö

cs

r.

-y

ll

—820

i*

zu

¥0-21

-615---

\-?0

./

iL

1380

*?

rT

ZT

L B201

' 2901

-s

f 10-

L®

:-h- •

ir

Schwimmkran 150Tmax.Tragfähigf(eit

für die Werft der StettmerMaschinenbau ArG. ^VulcaTl.

II

" * "i mm

b 555 -

3HJ-21

Bredowb.Stettla.

fc&LL«fe

Erbauer .-Vulcan. Stettin.

s l_

F§sr

wj

5^

v?

<^-v

vV^

<-v°

& V

:•

t

l

j | ■

m

4f

. y'i

^ .

&

S>

*

.❖

«N^ oVh

V v

^«r

5^ V

o

<^v

i$V

N'

N

flL.

70

Wrf/2°

is

5,

//•:

4i

«I

1

ÜB

w

Fig. 1.

_ _L

ek

aW

ll

*020-’ ^

m-

in

-0006-

Fig. 2.

lil

Zahnrad*

i/erbindung„A'

100 0 zoo +oomm

\R

W\

\w

tfft*

m

W£&

Ä#

±—hMW

W£

-I

\^y//,

^ Winkelzähne,

Zahnwinkel 120?

1-

4tP-- «idll

——-2039- ' ' 'JJ!8j>

T-

ra

.1..

g|

H

WJ

smm

345 Kette nmnäungen, rechtsgängig. Teilung. 162 mm.

Tromm ei Zahnräder und Bänke zur Haupt winde.

OOP*

100

200

-——3<$öA

11

TZj,

300

Fig. 3.

400mm

Von B.B.gesehen.

300

II

L 130*130*22

47-j

250 0    500 1000 J5M 2000 mm.

Von St.B.gesehen.

400

<5>

l<®ä

0>2BO a

i/orne i

hinten

15g

wb\\X L_ 130*130*2?

ß.ß.

ri

*800

hinten

i/orne

--

s|

Sf.ß

SS

5»t-

■»•6t -I——

>7

*-24-00

Tr

ja

Jry

«S

aa

Stß

\60<

2862

>a

3+3?-

/5&?

^~yO(h-—120(h-r?

‘*-900—*’

■f³

WO

J*

Fig. 4.

L*.

-41201

1580--

'« }r*

Fig. 5.

*[

-33«-

.J

ad

ad

VL

Schwimmkran 150Tma.Y .Tragfähigkeit

für die Werft der Stettiner Maschinenbau ArG. „VlllCanT

Bredow b.Stettin.

E rbauer •• Vul can -Stettin.

Fig. 5.

i.

*

' ■ M

I

:

s

r<\

4

c

m

b:

v - - -1

- J -J ■•:!'

!

!

V- • - ■ -*    '

!

• i

#v>

<^-0

I

t

:

i

:

I

a5>

iS-

^5

%

%

%

’

■700 0

L.yo»m-9

8 PL-

1700

Ausleger.

-wo

2000

3000 mm

-653°

Blechiomm Blech 8 mm

L150 ”50»a

.6530-

L60*60*8

20

20

Q 0*30

äSL

L.60*60*8

\CN30

ti

r*r

,ferte"

>$} *-490~ uä“

Unc

dt

260 20

3jl

:^rgTT

16

am

Löo-m

1800--

< * ‘ L 80*80*10\ it

rrr

-425^425-

\L60*60*8

enm

jf> Gegengewicht _hj ™ Jaab- l

3El:znzd.

900

20j

10

-I

_8_

CW18

AOO-

4P

-1517

Elektrisch betriebener Laufkran 3 OOP kg

mit drehbarem Ausleger.

Ausladung: 13.5m, max Hub: 42 m..

Erbauer.-Ludwig Stuokeuholz, Wetter a.cLRuhn. Arbeitsplatz: Retherstieg-Sohiffswerft u. Maschinenfabrik. Hamburg.

aNtSii

-4

900-——500—

14050-

■6500-

Ql

r* -1085-

—3050-

L60*60*8

7350-

Fig. I.

SchnittA-6

Fig. 4.

Riffelblech 6 mm

L60*60*8

J6_

L6Q*60*8

t*+501- i~5(H

LJ00*50*8%>

/\

L 60*60*8

L60*60*8

1§_

1730

-2054--

-2053-

-2053-

J.

<c

-4987

►4

uJ3

^ Lyo*ro*e

-4986

EN 20 EN 14 EN 20

-ffäf- jf^Pg

L 120*80* 1&

bSIM

GNso

35

2187

: lee.

L60*60*8

Flacheisenm*8

i

-----|b

~    zf v-

20

C5

co

11

ci

=>_ ?«r4

Jfräfteplan für Eigengewicht, ' (ohne Gegengewicht)

1350-•**-

-3350

-1800-

tSyslem plane für bewegliche Last und Eigengewicht.

* Jig* 4-S/Z

Verlauf der Stal Krähte

Beweg! Lad in a

yais*

iSoo

kräftepläne für bewegliche Laif und Gegengewicht

*t

S3..

7 }o<H>

-r

11}

’y2*b'

K'sfifyOtJoo*)

ooBS

3f9c* j.

i}To

H-

t>Joo

s*

^ I /4~/o foo 3* 4-Hl c J3-MIS -e-

ugoo

?coo

fMA

f?¥0O—>

XOfOO

^~2~. ^

Bewegliche Lad in a.

JOOO P

h>oo

Sooo

Alf

Beweg! lad in l

io

7^7

ßtabi

₇_J

' c

t__

fl

So#

Sii.Sä

ausferste lashtellg

3Too

Z__J

y*oo_

•ifoo

Beweg! Lad m c

innerste

•r

3₉.42ite+—°L

<— ISoo-

/o oo

<<-

(iloo./oo₀)

±_

ifOO    A - 5

3,

2.

4-

*e

/Stal 4:

Bewegliche Last in bi

4 lloo

“Je

Oo

7°y°

3«bo

J-

_i_

<7

t%ir

0MNI

^ EigpnqevnchL.aussdil Gf]fntjewi(hl

JtfPOJ

J5,

3,

7< o

4,..?    .    .

6

'f

A- ‘ 17oo

/Stab 6

sic:

}0'o

Jf_L

i i7 W/fW . Wo

,_, -r

ßvm

4—T

Bewegliche Last in c

/o

'4

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 5.

_____

<r

r7«00

ri4

p.3$l

m

*? s'

:V

1

£ ->

^ O

<cv

#

-r

m

•O O

<c v

V

5^

M

;•

lK v!j

iSio

r*—526-*r--333-

Union, Hauptströmmotor Nß=oPS int) n^25norm.

12x902/

SU/- T*

«mm ?

jj: &s üiD£u

-300

20

*---715-

715-1

-'"kJÖföJTT

Tf

IN

k- Jfl. ^

'-LH

o\

120

100,

r~1

f\

920—-

3115

Nf

-T

\i

ciL

fall

54JP

-1935 - 550—^--850

rgjr./2-gj

Fig. 1.

12X.90Z

Schnecke 77$. ^dreigängigT

12X,16 Z

HO

1000-

975-

1X

18^r~{

T-

r-oos

1ä E

Union, Hauptstrom motor. Ne=7PS int, n=725norm.

/' /

II

jjj

16X, 60Z

T gl iiinm iiiiilii im k-i1585^ I    W

pur

-ö

r-

5Wtp

Hub-u.Drehwerk.

100 0    250

500    750    1000 mm

Eia

«==

-545-

165

3t

.Ji

■340-

C.: g

---660—“

t.

25t

Äp

Mb

—£25— 425—n 310—

l*/

'»

<====„„

r-MO—r \ ,-ZJL

95—,

//

530-

II

il

II

l!

\\\%

1540

£ippp

v\

r-85'\>--/75n ^

^jj | |P

1075

i 4-400—'

<n

in

-050--

640

/IT-T -I t l-d-l - • T ’

IF³^

-p—380

-2250-

50

851,90 X

v\\\«

10

8JZ.18Z

Untenragen.

100 0    250 500 750 looomm

pT?54-|-27p

12 X, 18 z

a:i

li

t--—p

i—•—1—4-

Schnitt e-f-q-h. l?o\-

'—350-3

-2250

Ll3Qx100x12

to i!! 15

17

3W

12X,42Z

Laufrad

für das KranfaInnrerk

-fOO Q 400 200 300 mm

Fig. 3.

°k

2250

CN2.6 Schnitt i-k 'ö|

pp    -t4-

|l| 400 \

230

838-

-*+*■ 4 ¥ -M 44CX*

□CZ

L 60*60V8

Ansicht non oben

A,

1—90x00*11    \

llllUIIHIIlIHlJ

Flg- 2.

Schnitt a-b-c-d.

V-

CS

iJ

Ck

ZZ5 XZI*

♦ 4?«

,:. -70

$l

•/550

3k

Tf

JL

30

i5okgcm-

2610

050

130

v-

4ex.i2i\

rt-Pi

16X,60Z

iL

RI

Cu

j

:■

<a

Jl

-470;

610-

610

mmm

Eg

/X h

&~

öl

-550-

1441-

LN 12

1027-

•*-338—»i

12 X,16Z C

m 0 100 200 300 400 500 mm

a=

12x,4t'ZI

12X,4-.]Z

'l

545-

j 12X.90Z

-Q

2250

I -■* :Z-

Z U2_    / /

v/w

*r /

Co

r»—540

fr

II

CI

tl

i*

089

20

-0041-

plHfeK&fe

k'T tI

.JJji \ / i I

Tfnrhtt

* Ihr---f--t-4j|. ij ;;ji

M--

-■

70

186

si

JM

•41

/12X.72Z

—425

12X.16X

425-

>8

-338-

145

Elektrisch betriebener Laufkran3000kg

mit drehbarem. Ausleger.

Ausladung: 13.5 m. mayHubM2m.

Erbauer:Ludwig Stuckenholz,Wetter a.d.RuKr¹. Arbeitsplatz:Reiherstieg-Schlffswerft u.Maschtrvenfabrik, Hamburg.

r*2^

pMjii'

-800-

3j Dp

L80x8Ö*i0~~

U

1530

HT ^i fl K

Irl

c*

& S ** ><

■1100-

1100-

-800-

—730-

öl

LN30

^ ;

±y 9

aSS*

v;

#

%*

S*

74

<74

cjCO <J V

<7<*r

NJ* V

ü o

N

n;

^ *r

*>■

•V

>

Nf

4

mm

':iä

**

mü

7 -*7

* ,7 *

*

* ...

T

::*v

•V

10_

Sj

e-

l-s

«l

U⁷

.m-m?

fioStck.

VGasg.

ii

rü

7J

100

-zw-

ii/X=

M55

ü-J.

tHI!;

Filzmvn

!r %

-if

P|S§N

-240-

JS5

rr

t--5257

fiptstrommotor

/?>

ffl

Ts

■ Hl

-250-

ß-

Ne-«PS int, n=a» norm,

~T

f@T|

Hu

//

V-

XX

i ™

i

! fluni

UÜtii

tt"

r.;r

280

Tj—

1.

105

c/y/./y

325

ft—60------I------»3.8

:rfn

'—35 fviH

Schnecke uf. eingängig. RechfsgemndeJ

[|===S8SS8£

rs,'

~3ff-

-»*■

Lioo-si-e /

__X

Fig. 1. Laufkatze.

1WSf7

lyi_____

__—-»U    ■■■ OB*

•f-----

VJ

4

mm

■ [i I I I

lli

114/

ii V

i!r51

|l r-,

rr—h -

4^-

\\\xxxvl\vxÄu

iSs *» !& ¹

100

200

300

*00

soo

wo

1000mm

i"

if T | TI

tt"

✓*!>>

Elektrisch betriebener Laufkran 3000 kg

mit dreKbarem Ausleger.

Ausladung: 13.5m. tnax,Hub:l2m. k Erbauer. Ludwig Stuokenholz, Wetter a.d.Ruhr. Arbeitsplatz: Reiherstleg-ScKiffswerft u. Maschinenfabrik. Hamburg.

—65

1.

JäL

-325--

-240--

FF

»B

W\

---1dl-----¹

00-

«>

285-

ILÖJ

■iÜ

t«—1

s-

8-

Pt

<Ä

jf, i

jm

TT}

rw ;?gl ^

m?

/ 462

f?

Mp---*4

66

.S

-100-

Äi+

$\

6i

l-_>=

55~y

---111---

-ne

HF

t th

t?5

Jj

_____

jllF

pF Jb

i.PN

-30-'

\____

ts

h\

r^h

rrh

Seil mm

«u

Fig. 2.

.._3S

L.

•-70

'4m> 4$

ZTA/^

j,

Unterflasche

•i

«»

2(?0

j£

400

5oomm

!

A

i

!

^ *

»5

s

3

I

«£o

^ ■»

#

Nr

QO

^j

?*$r

<s>

Ä*-*

^o

V¹ V

<^>v

SJ' V

o

i

Js;

*=> V

ä*

<?

«Sa

*

i

k"

w.s

JjJy

V i\

f ¹ \

v-

>■ 7 tI. ^

/?*

Jesamtschema der

Leitungsanlaqe.

85 qmm

,'A⁴,

\\

- dics.r

+>f>,7-

-fv-

Kahfdhi

molor.

6qmm

Hub-und Schwinkmotor /

Ift !jll

-H —h-

rl

Elektrisch betriebener Laufkran3000kq

i&i

Ma. t

s*

/P

mit drehbarem Ausleger.

Ausladung: 13.5m. mayHubH2m.

Erbauer:Ludwig Sluckenkolz.Wetter a.d.Ruhn Arbeitsplatz: Reiherstieg-Schiffswerft u. Maschinenfabrik, Hamburg.

6mm $

Hauptschalter. 30flmji

"6qmm.

10fl mp— X läAmp^--

»»7

Anlasser für Kahfahrmotor. Anlasser für Fahrmotor

_ iRS

Hi

f-*;

If

Anlasser für Hub- und Schwenkmotor.

/fin

%«• U*y i I! hM

^•Ll—»■

r^ü'

20/brji

Fig. 4.

//

'/

babirioXory^H

nMA~ZH^dl

Lj

^\\\

W*yj*«^/Sr

JT

Haufthntattkituiiy 8mm /

Fig. 1

Fig. 5.

*1

Vorwärts.

P* iOOOOtg j.q

*■    i    l

1    1

■2

flusqeschaltet

Rückwärts.

hückwärts. 4 J

Ausqeuhmttet

Vorwärts, t J 4

*(

6/7

/■

*v.

3.

"i

*£

«H

Affoitf

fl-r/oo

fl^tAOO

-B-AOOOOKy

<•

i\

vS*

i An

er 25T7

egen teil

Ouerkrac\i

<HuTila’j'

ärffthpiav Cur rrrtikalp Krüftt.

Cräfrrplan für horirontalel Krafh.

y/ 2 J *

III

'»l

-ANv-m

'—%-Wr-Vrrr^

»i

iv»

IVf

BM

“ANrVWr^MN“Vr*to-

o    ■/

*■

4J

^ _>Wr^Wr~VrVrV<

n - flnKer.

F s Funtenlo scher W - Widerstände M “ Feldma onete

BFf-Brem stuft n

&r*arts

My

vi p*

^ATAurriift* du xh JJrthmontenf'

>?/

rctaimgtaümfth

i    t*1£o

J

4    i J<?<?

\\J

:U

Jlal/tr \FtdhtreJ> *d Jg 0100 0 “

A'

MA'

_,_Ajoo__

C__fXfg—

H-lwH

r l Jf»«

»—^yxj'ir

♦ 000

■u__

j

v4 /

»-i

fl.

SsiiM

T i ¹ ! I |

<1 'cytinde rj

lum

‘N

*- ■ *r p \ %-J ^ flu sjtschaltet

) IH1 DHU H Rückwärts

/"

-3ü.

^ • Widerstände F *■ FunFerrlöscher fl =• flnKer.

M = Feldmaß nete,

ws\ tvJ ec.CW,

£L

Fig. 2.

Fig. 3.

/&r aVff Hub-und fchwentviotor und dm Kahfahrmotir

Fig. 6.

j&challunas Schema für den Kran Fahrmotor

/

%

4>' />,

°> v4

^Nr

Mm

V

%

<5

o

S*

°£%

%

*

I ' p

je* -V

■■• -\.--mt

- v i

T

|e

1

1

1

1

1

IW

I

r

-----\

I

1

1

i i

«I

/

/

l

I

l

1

1

1

I

L

I

I

'—i

4—10680

.r

i

i

r

L

f.r

m

:

4

ii

f

4

I2i

\ ■

"T⁷^

—

V

_ ::

‘V

-

ü

; 1

►

J

!

I

W

Quadralseihomm

mmm

iil!!

1

■SMiÜti

I

14000

m

-~S -    -

i¹

1

11000

Irb,

!:

:

ÄL

5120

-9500

;

E

Kn

m

SimLLl TO

T

ffl

tl

^^5

:g

•j£y.

:

' i—m

J~ [vH ~t

*Q

/£

: ^

;

tvn .'«

jyjTriagTT,-ri-t fc

LSL

ift.U

5000

^3?| Sy

11

£5

#

p

%

‘KirilUnkh

■:

M.

;

h

1,1

k!

Ti ?r~j

■4

T

ili

m

mm&m

»r-

Elektr.betr. Halbportaikran für Hafenbet rieb.

Ausladung 11-m

Erbauer: Benrather Maschinenfabrik, Benrath. Arbeitsplatz; O’Swaldkai u.Amerikakal,Hamburg.

Tragfähigkeit 2 500 kg.

iS

1000

0

1000

5000

ioooo mm

¥

x

x

X

x

•*. -

'*!

✓

V

* of4

>%

'4

%

-<%

%

%

5o

V''

Ä .

N O

<£J V

T

Ä“

I

■m

:•

s

-V

Erbauer: Benrather Maschinenfabrik.

Elektrische Ausrüstung: Union-Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin.

Elektrisch betriebener HalbportalkranT für Hafenbetrieb.

- Ausladung lim. Tragfähigkeit 2 500kg. -

Fig. 2.

Krananlage am Amerikakai, Hamburg.

’S

(!•

•Urffi

Hi

in

SIS

Hl

Fig. 1.

Krananlage am O’Swaldkai, Hamburg.

-r

b.

J *4,

C . - -

*

ü

5>

o

Äs

I

%

%

<v *»

V<i-,

°Ä

⁴^ö£^

'

.

-

$1

Ansicht von „A" aus.

L76*75x12

20

cy.

X~TN20

X,

•&>

55

iS

■ Äx

CN2Q

CN20

Kl

.QUP-.

st

§1 '

L 75x75x12

TT

\0,

,0'

r./;

AusLadung;ioyoomm

s>

L>

16

,\

fr

XX

bX

■29^°'

20

..-29?°

i?V,

x\

-QN20

13,

J³³^,

V,

KP

mm

\\

, £5

-1086

3X

Auslegerkopf

-02860-

mto 100 , 300 , 500mm

!\ V

rjoii

—n x,

"pi

f-3*

iW

AV

CN20

Jfcf

<?

L 55xj 5 *1Q

J 55

WX.

'C

«C|

2405

.1

16_

675

__J

/o

///

.W^l \A" >■

/'X v-%

1882

-1672-

-1328-

___

(A/

TiA

•+

«»

f~~

m,

100

1380-

X y

>4S|fi§

*

#Ar \

S2s~—

>*¹⁰

,jv

Ansicht von „ C "aus

'X

,x

Ausleger.

200 0

>....■-..i_

500

1000

noo

2000 mm

Elektr.betr. HalbportalkranfürHafenbetrieb.

Tragfähigkeit 500 kg.

Ausladung 1 lan Erbauer: Benrather Maschinenfabrik, Benrath. Arbeitsplatz: O’Swaldkai u.Amerikakai,Hamburg.

1

1

•/

':

%y

'"V j>

^5

%

%

S°+

Hy*

fy.

^ »

:'T

. '-v    t

«<*

4*?

<r ^

*

•N,

—

.....

-11060

'!

Schnittq li.

1—500 -2/4160*80*

114.4

-|-- 6605

108

2 l 90* 90x11

r.i t . , , , .L?t

-c

RÜ^r-585

'0'

ä

C'rl

*    lief *—

♦    "VS—

*? Blech iomm / _T_ Nletessmm *•"*

oc

sa

Z-70x70x 9 /

/.75*75xio ; i.i

ir

2/. söx80x16t S: -J =jkV

100

- Ml 50-

'v

’ !*T 7 F

a®

.1*

vfcE

900

tr

-r

240

1500

006

1425 +

-* 1425

iW    ♦ * * 4 ♦ 4 JT ♦

lTöxT0x9

+ FT

bl^

•v.' ♦/ ;*

O

ca

700

rZr^xToTyfl

1-350-^-

2 4.80x 80x16

4.80x80x10 f H

2195

— 1185

1185

1185----^ — 1185

100 f

1125

1010 -*

2180x90x 11

i!

Schnitt ab.

7000

— 4600

3400

109.

—‘200¹—--- 1000

—500^——

21.70x70x11 ^

nt ;4

äK

uw mm

■n

365 — -- 235

ooe

;•

ir

3600

500 -*->--1000

4.80x80x12

IL

upptd

:■

i.j

w-i:

x iOOx50x!

1100

CN 18

Niete 20 nmi

- 3370

Schnittc-d.

117,

*>

•X

ä;

i\75» 75,10

Blechsmm

!Of

co//

360^.

R360

5 8 05

\Blechmm

7s

DSM

¥■

>-285

560

- 560

560

\ 2 L 7 01*7 0 x 9 /    L

560 ——W 285

560

Schnitt e-f.

230

|H780n

iv!

Blechnmm

Elektr.betr.HalbportatkraiifürHafenbetrieb.

Tragfähigkeit 2500 kg.

Erbauer: Benrather Maschinenfabrik, Benrath. Arbeitsplatz:O’Swaldkai u.Amerikakai,Hamburg.

Ausladung Ilm

C N 16

'S

j_120x 60*11

4.90x90x11

9/

2820

069 -*

rm.

BU^350^

'i t1«0x 100*12

Portal.

- 450 *

/ E !    *    ‘    ♦ . •    ♦«.!    4

/ 2 l 9 *0x 9 0x13*    *

Rlechwmm

TTTTTr?

..Q.;

\ Blech iomm

1500

170 [\\ *|| 170

----tsAtLpk---

1300

if

Hü 00

3400

1300

— »4

200 0

500

iooo 1500    2000 mm

tf

=*=

**-

El

Vil

■E

is ;

—k Nieteiomm

4.70x70x9

li

ix/ /?/ .

/y

IN 30

C/V30

900

CC

Schnitt i-k.

li

tt

-1500------

"-.p

360 -

/kk\

7^:

--9060

1680

vBlechismm

>4

i-rfpji *

A = 'lll o

•j -430 - ~

mrl '~1.....

• .‘4+

px?

T---

jl 120,60, 10

3400

W/

Ft ac-lteisHi 60,10

34 00 -

^TT

- k-¹¹"

>(♦*♦♦ t,

>, 4.70x70*9

Racheisen 80* 10

\ 4.80x80x10

- 1500

■li

i

*4

%

4> 'A>,

•a*

#

%

3

i

$

XÄ

>!l‘isr(u

*⁴*oif!ntii.

«

—i7ör«—

rt

r;

-• I

jj

rzzfcn ‘~J

Schnitt e-f

:7

-*i

650-n

*^-125*203---1

r?

'* IN26

s k315H

♦j

Aoo

1100

— 800

1550

1100

ro -

*:

-1-tH

4/» I

CD

<M|

4r490 —

1510

♦1

*275

zrfcHC-

1-1870

;T

ix

J , E ♦ £♦:

725

*3

|;

-----

'—73--

4r

P»;.

ij«0

riWO-

lat

l:

Üt«?

v'¹

■0h\

A315H

r-

0-J. ♦ I ♦ ;:0

iV'-p^

"g

*1

'

!♦

^000

-35-

?0——---

«T*

N30

■4

Blech 2 cm

-370-

-1a

Cft-iv -

S:

SU

1000

Töo7

Schnitt q-h

3000

800

1007

1000

-*1

,4

h-

Z. «0x80x10

1630

685

-OPÖ-

'7

XI7!

_^_XöV-

. A.

■a

Schnitt c-d

p-483—433^

s^p*-367-»7- 367

I U-W-A^P-wJ—/50-A

Lr

CN 30

Schien klagen.

«p

Säule.

Schneckem. 2 wei gängig, rechtsgängig

Steigung31k .

räs-i

?57

iS

•k

. IC

Lr

-— 75 -

-210- \

VlS*

“fl

fr

—82—

_“3

100

Laufrad zum Sclwenkn'aqen.

so 0    100    200mm

\00

--9

$

»⁴

\j

10

z:: J -|

\in zs

Niete 23 mm

'—260—¹

«,|LrVJ<väe

F§

"t

,113

r- 587,s—--

3722, s

200 0

1012,s

ST

~ .......^ •

~4-

500    1000    1500    2000 mm

-C

r462,sr

877,s-^

100

1097,5

100

1125

80

r A/20

t.'.\

Fig. 1.

\ tnri

825----3 6U ~|

j-

*\

-ESl 1 ^^

sJÄL

\\ üi Hfts >

2200

'♦‘+: ♦ 4

r- !-f%7./.

7 s

100

100

Blechiomm

si

•I'

:i

1:

°*g

CN30

~:• ?p*

s#?$ilsfSs

f

.0-1

Üi:

Blechiorml

100

g 400    400-1 X15

VT7I

•ve

35

so

«3

5 £

M SS

1830

9W-,

irr;

_i

S1

a7-ix7wrfr7-7T <

^TFT ■

lEsaiSStei

§7

4M* |

I !

1^*2

i-

a-

—uu—

&,

r?

5&

18X.125X

^-2050

-2250

+ -200

!E

'T

71

-102

r*-9pf----^

/____*

i_____

l/>

?2

! iH

«b_50_

-100

§ hi

Fig. 3.

-58 -r*r*33

1^=

»«

giß-

R-!

g9j

hX

?*:•

*A

CT),

05:

CN20

S 89

sr

;f-y

J/₃w

Schnitt g-b

180x80x10

=i

Schneckenantrieb

zum

Drehwerk.

100

c7

'7

An

\\

\\

\\

t=H.27

10

u:

10

10-25

28- —3S—¹

200

\\\^

\\

300 mir

Fig. 4.

,6

-7.

!7 f § ist____7

Fig. 2.

Elektr.betr.Halbportalkranfür Hafenbet rieb.

Tragfähigkeit 2500 kg.

Erbauer: Benrather Maschinenfabrik, Benrath. Arbeitsplatz:O’Swaldkai u.Amerikakai,Hamburg.

Ausladung 11m

A20.8

-&A

'f

,.7

-m

üi:

'—81

9P

3J

<>

//

/7

Pi!

T'-

55 J-U9-

,/0

■

mJä

%,

*+/&/»,

**&t.

%

vv

••

Co

»

O

^r

is«-

,s7^

5=s>

üfcr

100 0

rWE

jti! F-0

0^

994

Bremse.

500

>1

1000771m

.1..

l/

140

250-

um ir~

4_Jf

30-

67

_________b

ßl,

Hfl

ek

o

IO

El

i!!5e

---pj

\80

001

970

13

s ⁵⁰

HV

r~

180 -S¹— ⁵¹⁴

15

0$4F-4:

/    A

|4üki4₁--4JUi---......I

,4J

33 3^

822

800

5;

4-270 -S

Schnitt a-b-c.

14

•f

ii

Säf___r

| -^.140

-30-

---001

Y'

fej.

7

.■.fjuvnrf

r 132-1

lZ

L'ä

t. rr^ig—

S4l

16

4-

i:

700

260

Ö G>

L25-

fcf »1

mtyß

IJa,

I ff

I ®t

■

^l|5§f|

YfÄv/

-«2-

-§--M-----1-

-Td

P*

100

ifc

Bremsbandbefestigung.

)    o    loomm

-98-

n] rt]

L=

■H-Stck.

2170

J.

Fig. 2.

Fig.,3.

m vr'

mz\

<*■ *r r*~

llth i\\-

; rsö

Wg

Hub=u.Drehiverk.

p50—p-W-

jr

7/gf 20

s~\

123

Vt:y

200 0

500

1000

mm

«e

--

Fig. 1.

- ■    7<j[—

— /«

©I

^ \La«

>,

LL.J

4SI

V.

! —⁴⁷⁵—1

L— 5 25—H

t;A

qjn!

0-uerhaupt.

100-

;v,

LJ

100 so 0

2oa mm

r_

KH

V-

f/

U - ! -*3--»-

Pil

0:31 ä

JL

i§

4*

4j-

■{=EaS=

-M

li

;j3

Pf

pl ...

1-0

fe

HU

ll4

4120

r"-4

-s

580

S\

yxli

Windentrommel.

; ik

4h

—S j -j—j- 760—

100    58    0

100

2011

3011 W»ft

r*—55

■______j

Fig. 5.

170—

¹ 529

o

CO

,i

*—65-

’U’Gasg.

-MJ-* —

200---r 30 r—70—*

4P

2fl0—E

\,jj?

rTVVj:a*0.'3

4.^

u.

-3 7 23

vyV

Fig. 4.

(m)

-g-

&E

Elektr.beir.HalbpoptalkranfürHafenbetrieb..

Tragfähigkeit 2500 kg.

Erbauer: Benrather Maschinenfabrik, Benrath. Arbeitsplatz:O’Swatdkai u.Amerikakai,Hamburg.

Ausladung Um

Ü19S

ii

iM

100    50

Fig. 6.

o    so    m

i    ‘    ■

150mm

•5s»'

$V?

5%,

n;

• .

%

*4

%

*>,>,,,

ci"\

—.-

%

*4+ ff*.

*° *?**/{.

*

•n

!•

-/

^    jaJ\600/(y

G =ifco "

Hakenqer/icht- 100Kg Beuhl Kraft * 0-00 -

Ol

?o

a/

‘C

J_

* |/

Pehsfunas-Schema etges Hauntraaerj.

■fr jU

1o}oo

j,

ßtabKrifte Ko

nocch Kräfte plan

”$hJkhn<i

fr

(t

%-i

A,.p

' M-

111-00

InoO

llU-i.d

1010t

■rooo

/ 04/00

/et 11

Bela sh

‘ArftS,

ijoo

Volle. Lad

±_

srij-e

111U

des Portals dunh

Iro

»014

/SenKrechtes ßystem

SeitinKräfti

2ooo.

-----H

4*?

3»f

Tl

43400

4U0J-. O

■4*—*1

loo

t/m

äyo---

ft90

Hoo

1441, 1

So dg

fcfooty

\ 16}2 ■>

/q'^O-ooKq

‘tf i

001/

■4">

Fiy.3.

43k

-Jfoo

OO/i

1/000

'4-1550

_^ fA^noif/9 |

+--141--J |    )°⁰⁰ty

V

TU/tfoo)

±L

Figl

do

JBflailunp da fbrfals dunh GtihnträlU

WayruhtH /Systim

Fig. 6.

40(30’

do6to

Lr

4oow

S> o

£/}

110

Fig. 4.

0-

rrX

f/

rj_

43

U-

\n

io—V

do.

/oo

JL—

44(0

£>_j

-J,— J/ic -i- 44(l -i-41io —

___<40 }oo-

r CJa - 600 K(j /)'

Hakengewii ht^JOOKy Besch /. Kroü t⁰ 0

'■\K

Fig.7.

.- ly oo

4/U

rir^r

4*,o

f?*²

Ar

■ ~r

Olorschltnt'

k-

Soo

/>>

<*+/.* -

StaltrifU Ka

4(

£'

seiri

fcCee

~or

vach

Kri/tenlari

7MC\

analyl Henna

' '30970

31eo

.*‘•4

gc e *POO

A.

±_

4000

H??r

3ioo

311». t

SU,

4-06

HM* o

^ 9255

Leerer Halten

Jo OO

sloSoo

2.

StQO

JSff ?099, ¥ Ho roh, o

S-/QO, >

re

<hA. ?7i

iofio

*44900

FiOrO.

tjj m14000

Fig.Z.

3ooo

f tmoo) 7

/O m

9255

Jj

¹⁰⁰⁰ ?

Sooo

sfogoo

srooo

fo PooPy

SocJL—2oo—J /} Jiajsa

34oo Bcedit and 5000

ilj

Tafel XXXIII.

•&

~ct

Hin

ii

!k

snr-—,

pto—

-f!3 0-

fr/r

J.sto

lolto

401/0-

* "JL

4/i0 --X-44(o

Mio-J

jScharmfCruhtunc

mhlHWUl?

\¥

rc

J*w 400 *g

WSKW.tr

Jt*

Elektr.betr.HalbportaikranfürHafenbetrieb.

Ausladung lim

Tragfähigkeit 2 500 kg. Erbauer: Benrather Maschinenfabrik, Benrath. Arbeitsplatz:0’Swaldkai u.Amerikakai,Hamburg.

r /

-V

V . O

<* V

v

Ä*

■ »V 4

«s*

i

i

4^ .

5>

<£

*> <* r Ä fv

Crfc

V

?**

v \ T*

'

*

^s V

vV ^

#v*

5^*

5^

%

i

;

f

!•

t:

*.■

j

y

\

\

\

\

■

\

y,

/

/

/

i

V

\

1

\

l

r

KTT3

SJ

r^.rj

v>>

M

7«

ü-T 1B1

f/TTT

&

VA

*

f:: -----

vTTjl

• • .V,

i

ifl

L

E+

m

—b

r.y

dl

&

EU

4M

OO

•*::

kii

Tyr

» »*r» t

B

B

H100 rSSr

iS

F2111Pi

■lö>

:

£

SS

.V.

°A

h*5

Ir

N

-*—e-

+-«-

♦

i

-

9—*"

■

j

1

iL

I

V

h

Hi

Li

h

¹

*

jn

H

:

flir

-

r

E

w

flfpM

: ^

I

i

*

:

•i :

ri

j

i:

ä •

-:

j:

:

:

:

:

::

:

C

u •

:

:

4:

:

•r

O j»

Li:

I!

mn

:

¹:

i\:

i •

m

:

1

Dreimotoren- Laufkran für Cleichirombetneb.

Spannweite 21,1 m - Tragfähigkeit 26000 kg. Erbauer; Eisenwerk,vorm.Nagel itKarmp., Ad., Hamburg. Atbeihplatz: Elektricitätswerk a.d.Bille, Hamburg.

♦

iä

+

" !■

NM

-ffs—s-

i-

&

5>.:

«C’jb

ÄO

T

J5>

f

y

i

: /

'%

%

%

rs

\\

y &

G S/>.

*>%

<h

V

w

«J^'O

<J v

T

»

%

l

!•

10 r. 66 z s

-4800-

I70U-

1750-

-1750-

1750-

1750

Schuckert.Hauptstrommotor. Ne='i6.5 PS int. n= eoononm.

gl

««issrl

Oberlaschh

Gurtblech <too*8 I

■'T"

"*T"

—•5—pir-vr"*--

________________ItU-t Ati— _ «■__

TTT

CA/«

-CW» X

Jd

Gasrohr^ ]±| X.

-Q

Laufschiene es*.*o

Kran

-875-

-1750-

1*⁰I

3—1200

5x,/4,t

—*—-----4__4.______A,

raTffiiisr"

r=rf-

?F

~pr—v“

ml

-s^nt=

Ld3rj

as

li!

i!

S3r

20

fr

Fr, fr?;

Unter l

ISCT

■m5-

^>£*^22 =aBi*%v^=«

TA/«

Oh

fr

1yflx.gp*

I -eoo-i

-Spannweite 21100mm:—

1*00*8

\«v

\CNto

Knotenbleche

ßmt

IN*

Ühz.

fpt.

Ö>N

57

[—-5-00—

—> jae^^ t

y;ggggj ;jjg

■7

=>

-WffO-

fl

OSSI

ff®

äl V

SB

7|

mp.,

^-vrfvo -

1*09* OS 1

L50*50*7

Xd

575-

875-

i »I

m.

Flac

-j :__

¹—+60—^

■ -HjO—' [_5{)x50xy

-*k

fl

E

PK;

50

XI

Schnitt g-b

Kranträger.

100 0    250 500 150 1000mm

?s

[ LWNj.»d

L.*0*50*7

:~x Unterlasche *

Belastungs-/Schema für Eigengewicht und jSystemplan.

»    /<•    }f° 'Ufo ?

1 et * 11 \f Io 3. to‘ \f‘sZ \V Mt' \/ct' !'

"X/ frfrfr*

__rzm r^~T~*7T gl t-Y    M,x )/ Y

; *    fjl # ' «' I 'i' ! '*■ !-

*—A"-X-Orz    '/*h—X^--/}sb_l^</n_x!_rfsb_^ 1/T0_</r₀ J,    i/s-o

-----/Spawtmih = ?//«7 —

•/

Wlf

7p- ;i _I Cs I

7\9

s."

/r

Z.

;p>

730

c‘ v

?f°

ll

Uf'

c.

Fig. 1.

?’

3'

fl

’W.

li

-i

L 50*50*7

5Sc

-44-60-

CN10~/

tu

/>-

Fig. 3.

Kräfteplan für Eigengewicht.

GB

tsjj. .

fJJfa

1*

Oberlasche

ÜN10

8_

U'L-ii

r¥rf:TFH

Kriftepläne für eine bewegliche Einzellast von looookg.

/»

¥■

'4

---u -

1571

7-4

*1

lo

Ble<hi3mm

* Last in h.

ff

Laii

i ““

tx

Jt

■'f

"W¹

to,W /f /J'

«W

1450

Za

81DOO 0

5ooo

Jooto

moetSf

Stab/Cr a ft-Diagramme

7 / i_au *ä0

4)    /'

Ml

<n

v-

Oltrgiirt

Untergurt

liiagonohn

Vertikalen

Obergurt

Untergurt

Diagonalen

Vertikalen

Last in c.

' ¹ Last in

JMJi

jfalV*

4L

Mi

ft,

$t*U

SMl

StabCJ

jStal/r

pH

Df

'Mm

ili

So,to‘ Mf n-

,P

■1

Stali

■h*t

■n

iftulft-

AM

Aab/i

dx; = i!a =

TnWRJ

11

\2sLs'    Lhhfi

L 50*50* 7

io

Ml

AabV

/Ar«;

ftabn

filab/9-

rto

in d.

k r*

er

(j

ft,

00 n

10*

'^|s^:=:=55b

/»

ilastfma

>!kr

Drelmoloren-Laufkran für CleicKsIromtelneb. Spannweite 21,1 m - Traq fähig keil 26000 kg.

Erbauer; Eisenwerk,vorm Nagel &Ko.mvp., AH.,Hamburg. Arbeitsplatz; Elcktricitätswerk a d.B\lle, Hamburg.

Meooo

ft,

* 7n

io-

Fig. 2.

-uZ-

\'S*

4 f'Mif

>•

-ZF

‘4-

»■

¥0000 Ajp

ft.

Tn.

V:

'■/Ol I

Aa Mo.

iiooKj

Aabto

faw

li.

Aal?.

ftub«.

Aubtr.

AabiS

’V

a.

Fig. 4.

kJ

S? *

* i

*

* ~

*

.\i

c »

Pi

- o

<

'C

5^>

m

m

M

.n;

/ ' ^

<*.,

o

■

<^v

«v/* 4- v

5^

5^

k

>35-

-535-

Jfeä

—/80-

IM

Ml

Z*>oo,t*3i,ys

HE

3»-

\v

1'

sn1

ii

ns] i

ws«i

■r

"1

w '

:sz:

■P

R-

fuslsSw

»fl

HBRB

WkM

//

500

zzx:

Ei!

4-

£5

-*r~250—*~r*-250 —^.r¹⁰

r?

■:

r—3oo-

16

r? '

Är—003-*>

JOrj

e«moff7 r—osz—

TT~T

Pf

Gerüst für die Laufkatze.

10p om 30ß ,    500 mm

Fl

£>

I 70*70*>

•J

—7

3s

_ö

---2500

///

fj

/öö—

\ ■fÄw-

1,

''VS

;^==

Fig. 1.

L60x50»? CNlO

rz

Schuckert, Hauptstrommotor. Ne = r,sPS int, n= eso norm.

Laufkatze.

UJ

LJo~

"I----

75*50*8

-ose-

Hg

-j

:-3

Schuckert. Haupt strommoton Ne =12,5 PS int, n-600 norm.

■roq, q <oo 200 ooo 400 500mm.

_Z

J4

|s

L_

CN10

L50»50»/H

-500'

-*r

-500-

-4

-»2-

SH

-500

500

-375-

875-

³ FW«-

| °°1 SJL

gmreis

tAC

335-

l*r

70 It

⁷⁰-fl«

300—¹

2i

475

hlJL-Xq

-—: JrJJ

Ä

,ST±-

4“rtfjjpsi

L»«sw ll

— ~r 1

CFi

O/

A.

r*TTtl

Ute

-875-

-875-

-017

EEiid-J—t

-875-

X.

io_

L 75*50-9

EI-X-jexTFH

L 70*70*9

--‘tOO-

tT'

II

- --n«0

im

N(jg,ro

ES

Fig. 2.

'P

SS

mm

IUÜ—-220

5lßx

1-70*70*9

"m,*

:■

JL®H

-i£o-

srrrrk

T5

fl

TB

11

-555--

iS

II

cif

il

r--tt

I

ft

ii-

“1

L 70*70*9

-612

L 70*70*3

■875-

»■

_J

4

ft

E

üll

-700-

K

00

]j

^-585-

“ö

iSi

iiO^aea

!f

5 00

risii Ü

U0*1(h9

SSSkl

-500

1070-

11

2',)—H

-Ul

rr|.

il

!?

XlL—335-

F—5Vt

Fig. 3.

-20W-

-1510-

p3

H

L 70*70*9 /

\/l60*60*8

i—500

J0_

II .11 u

M.

C M5:

Unterflasche.

■y-yyy- f    sp ^

100 p

i(jo 200 300 m 500 mm.

Ws

«w-®

lg

—c’75—¹

•^/5 —

-W5-*

ZMJL

-f/0--

Dreimoloren-Laufkran filr GläcKslTombeTrieb.

Spannweite 21,1 m - Traq ruhig keil 26000 kg. Erbauer: Eisenwerk, vorm. Nagel tKaemp. ,A.ß., Hamburg. Aibcltsnlal?:ElekMcitätswerk a.d.Bille, Hamburg.

■

_:_

!•?

K*

c ,.

;■

v.

«**

W+>> u,

- o

c • ^

N#

o#

v?*

*P sO

«s&

t

XV¹

*V

£ , 'O

«$*

*=

:

m

i

i

L

■

__

,,

_

■

Wellenende des Hubmotors

■

T

-t

wTs

-40-

Tsi

FfeBii

^ -I

w

R

\\

i\

•\

\

■H

5*1

m

irr

J

*

\

%

V-

A

'//

'// *

Schnitt a-b.

115 I

5

-fei

*

dp]

(a

tr

8

,

so

H

A

-4?0

ft 1

B!

Lederring.

i

..

co

o

;* I"

■ §- *?■

m

3

- a

3

a.

H

N

*

$

------,

,

ec

C

Cr

3

R

K

N

1

.

,YCasg.

f

&

r

L

#

r

e_

J

Ä:

»

=l*‘

/ Schnecke

ztmgäagig^

Stei qunq-3H‘~82.ümm.

b

Fig. I.

i

//\

i

&

&

O

—4#--

■

i

i

d

%*r

0

^4

i

I

£

i¹ |l' i‘

1

il

rn'iii'r r|i il

ijyy

r-

Bremsvorrichtung zum Hubwerk

_0_WO_200_300_

H>omm.

Fig. 2.

Dreimotoren-Laufkran filr CleicKslTomklrieb.

Spannweite 21,1 m - Tragfähigkeit 26000kq. Erbauer; Eisenwerk,vorm.Nagel kKaemp, ,Ad.,Hamburg. Arbeitsplatz; ElektricitäUwerk ad.Bille, Hamburg.

M

m

.

Ni

<-5>

®(X>

CNä

- * <4^

*T

*

■■

i. ,;:»1'.

#

<e\ö

I

“4    +

***<Sllf»llfZlj

f

L

»

N>

*IP

K'W

It

y

Ne*iaPS int.

!=m norm.

Ne-öoPS int. a. n*38onorm.

-

Ne-aJoRS* int. n*+70 norm.

“V

Ne* & 3oPSjnt

'V

■MraÄ

■ •"

NesoPS int, n-380 norm.    t)⁻-

tbokqcm^

fall' -ei-IEfr

• Ne-*RS int.n*7Qonorm

±ä_l

r,

in

fr\

mkgcrri

ff

i =j%5oPS. Int,

=F

-Lztt.. U; v

ms

i*38o norm.

/ \T\]

»I

Pl,[p-

1: _

I mam

m

fg

SK

i/aJl

SSW**

b«°

1000

-2200

Spannweite am

Seilf 36 mm.

Seil f 18 mm.

loTonnen.

Efcl

m p m vpo im zooomm.

aalbnnen. A

L\

|l

i-5

z'

Fig. 1.

oo—

Kt .Hubmotor.

EO

38

»'K522

::

,fi

nB

ÜH

==apti

K££&

ft

¹ * + linS

TfW)

Ci ' ä'

^ >ss

^550—> ^-550-

Fig. 2.

ß Gr. Katfcmotor.

^ * Gr.HLbmotor jn

^ Kt .Katzmoton

€ -f±l- »

-eoo—-

ft-ft

! :«

«It?

tu3

«2

Grundriss.

CTS

Führerkorb.

ioo o    250    500    750    tooo mm.

I. I.    L—-    »    1    A

zu¹

0f

55t

~o9or

1610

•ar

ft

iv

'SF

-'t>

Eiektr. betr. Zwillingslaufkran

80Tu. iOT Tragfähigkeit. Spannweite Km Erbauer: Duisbunger Maschinenbau Actien-Geseüschaft vorm. Bechern u.Keetman. Duisburg.

Arbeitsptatz: Harnet u.Lueg, Düsseldorf.

r

■3lBU6!En

iiÄ«iH

v-

jk*

*st

***

£ * fe

; o

4^

*

CT •><

Ä»

Fi

I»

Blechi5mm.

■ 1+000-

träger A.u.B.

mo

rn o 250 500 750 iooomm.

Lilit—    *    * 4    *    —i

A»

75(9/9

/500

75ÖÖ

1500

'1350-

-2200

eoo-%^~-1000

-1

'mif r

©1 4#

i 3 Lsav/

; ; ;¹; ;¹1i —- - ’ Pf 1    —|jj

r    /1i xm L65«e5x5.W    •

.T/;vj\

L90*90*11

CN22

L65*65*9 OM«

60-60-8 . - p

«v

1-80*80*10

/□)

0*60*8

L 70*70*i

s?

Blech 160*12

CA///

51

ft

♦ ♦ y ♦'

'4 ♦

4;

§4:

'S

j?

' >, CA//ff

Blechm*io \

CNtö/i

^L/5i    '

i;

CAi/h

«IP

06St-

I.

Nieten 20 mm.

P&Mg

1—55*55*

7'

1-65*65*9

-• * * W'! r — ♦ V*

I'JiNk Oberkante Schiene. \t-90'9°J1 i Schnitt c-d

*4^

>    *tl .»kl

\© VAfflSS .

«*•

■**#

Blech 70*1

L160*80* IA-

Blechmim.

r*

[1*.

lßJ

\L65*65*9

©4 ©^©©©©©©©JS

Fig. 2.

fl

Fig. 1.

Sf~

Schnitta-b.

k :©r ~

1000-

-750-

-750-

-750-

-750

-750

750

-750

7JÖ-

750-

Blech 350* io.

L 130*65*9

L 150*100*12

12'

Pj7

L65*65*9

Ai”

?1:

1—60*60*8

^Nieten io mm'© ^

4,

/l—80*80*10

\L 130*65*\0

pnr Ttr

/• s\    Btech. ;yOx<Q,

• t rnp ^Tno

.    !i|.'.lt'.'.'.wo;uiiMiwifUj

?r, il    ;T^ r-Mp

,r,rhk^    { |:i-(+>«Kr

Tl I IlltC-J ^    »_    _

*»• *    ^ 'WiTiurf -

Blech/2miri.\ /l—80*80*12 \L90*90*11

Ä*

jkU5*65i9 'Hjhf

pH 7"^ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦    "[♦

. ♦ M-h    S ^ ^

♦ X f 4 4- T 4    tr * X

! iiS©«

-4‘ ♦

-75

_1 L90*90 *13_

jft*) j* mum© 1

1—80*80*11 i

#4

>4.

4.

650

-700-

w| W

prpl/^

H L/höx8öx^

1100

L90*90*11/

Al

■^'V^yVp 8 0»»«

t I »V L80*80*10'

ä* jÄ*»

L/^xflo,^T~rii li

B

7^Ä?

TT?

' L.80*80*12

Kopfträgen.

TElektr. betr. Zwilling slauf krau

BOTu. -10T Tragfähigkeit. Spannweite )4m.

Erbauet*: Duisburger Maschinenbau Act ien-GesellSchaft vorm. Bechern u.Keetman, Duisburg. Arbeitsplatz: Hani.elu.Lueg, Düsseldorf*.

V

- ^ .J.- -.

#

N,

SI5

'V

>>* ;

o

V

£ *

;■

.

Ö*%.

<

Vr

# v

%/

'*'(f4.

*4?»>

4

6 t5

■1*00

1550

p;

Belastunas-Ochema für Eiqenqewuht und Eystemnla

---- 11,000 ±---

Ed ela stungs- Schema für Eigengewicht und System plan

15oo

+-

15/00

nWo

ie~oo

15~oo

W-

Yfo

15oo

l5oo

12. ' l 1q!

1g\fo

15oo

/>'

fdE

y-no—

■iskpo

c' /Y

1000-4

a.'

5'

/¥

3'

9/

»--------- --------/Spannweite fWooo ----------------

ß'j⁻- 'JSO 4*- ?-$0 **r~75~0    ffO—P* / f<?-**-}fö -W ?E0—Jßr }fO -tA; JfO -** /fö ~+*    JfO /fO-++- JEO JJV. *Ui<

3L-L-T J f ,K f fl T f. [1 X T ±

K5-.

‘/PK*

JSj50

H 5o

■fiho

115o

Tz

To Ti z\Fo n

ZVTo

SF tWo 16' l\fb ~    1

6-0

Elektr. betr. Zwilling slauf krau

80T u. 'IQT Tragfähigkeit. Spannweite 14m. Erbauer: Duisburger Maschinenbau Actlen-Gesellschaft vorna. BecKem u.Keetmart. Duisburg. Arbeitsplatz: Hani.elu.Lueg, Düsseldorf.

»t.

EL

JL

J,

Kräftepläne für eine beweg liehe Einzellast 40000 kg.

von

-u

Kräftep/an für Eigengewicht. Maasstab wie links

*Jfjk

fOQO

*1X

/>t

~Y~

iJOOOt)

£_

■7c

■wJS»

AS

10

f. -¹ Last in b

10

Kräftepläne für eine bewegliche Einzellast 10000 Hg

Bolastuitas-/Siche

/EftalXrall -Diagramm e.

*>°V..aA

moL

von

43

4t

ft

ra

Men

mrt.

Untergurt.

Diagonalen.

Vertikalen.

-Tir

U tf

10000

>as

»ei

6/0/

,4

1,

/Elab kraft-Eia gramm e.

Etab 4

Last in c

-f jelastunijs-ßthe,

moL

JOOOa 0

7>

100000 Kj%

Anmrrkung Alle Gurtkräfte reichen bis zur Vertikalen P.

y V

Last in a\

*}

/>.

log

E-

+$*hH

I-

ÄäPH

-t

Oie.

rl.

Untergurt.

Diagonalen.

Vertikalen..

1t (w/

6/SJ

V⁵-

fkofootg

'•5’

ktaöß

A.

¥MOi

I"

Sixh

i-A

ii

Last in f.

<V5"

11

'9

*3

Y-

/o(<U

¥/(/

k~

/t/abJL

i\

|\

Etkbti

1b u /»

VsfjTl iS\.

nno, muj u '(>") wf/ri *»'('/*•/ tw

*p%L. ^iL

y> *• A.

v* K a.

Hjootj

i3

r-

1v;

Last in d.

f-f'-o

1i-l/'~c

tm'

\/l

r?

ytai

-woeo/fy

Last in h A,

um.

mn/

i/»J

"1

vr

fjm

s,

ÄSÜ

gBMMt

'dH

I Mff

'I?

Sf

I?

<bM

1*

a.

tfi

'S

ff

<r

JA

\L

t+cu/ w/m

t/6'J

r.

n'/üo'j

t'M A.

10,11.

*>;tv

.twiti/

n (io)

t/tj

<1

■ Oo/Ej

10/11/

*.1,10.11

fftab 10, fl.

k\

Last in X. ftt

,n

tl

*1/

zi

i?

fr

-ti

*v5P

(/

JO

-35600

toi/)

V3

Last in f

f=r

/\

01

2_

0.

i*M'

\|

Ji

4'

'//■= 0

1 / -

F-!-

i

. düib

l't*'/

Dg

rtxAr

'A>/

W(t«'    tt'fity

hafte plan für Eigengewicht.

'}//', Üüiö'-.

4'

to•

Hr

mmt

",

tt'/'fj

JE

Tm Az

i—1? *'

j’jlj

Wiz

f-s

/de

■^7

/"

i/ou/J

I /MMz

Mcfc

W,'*‘

■rr

iE

f¹-

y ktiih

EL

s/OÖO O Lo^LtttL

Sdpo

/0OOO

'»'■r.rri.-

»

*

>

<? O

V V

3»

%

%

« '%

< \ 's

t '

\

*

V v

O

*

*

V

x«tf

$

!

i

r ;

:*U

CA/40.

Hi*

Blech 11 mm

f/ool

660- ^

Schnitt a-b.

TT

löEr

L70*7Q*

«1*04-'S

^tii» i nr⁵?»

,    . Schnitt c-d.

D-LT CFr '^5!^ 1-70*70*11

!^h1 s "Ts3Sä2 s

«3F

4 -4

TA/40

L 90*90\l1

L-70*70*H

sTT

il

.♦ii

~T+.

SS

[£E

fe* 12X.16Z

JN|

-4—

JT"

405-—

L90*Q0*11/ V

1—70*70*9s r

-1920-

-3620-

CNii

EIlZ

-1720-

Ld5*65*9/

map

L90*90*H

r.

^ —m.430»65*12 g p

♦ VTVTVT? 4 4 4“ 4

MMMM« *    wwl*

1—70*70*9

Schnitt e-f.

11J

r¹

r*

100*12

LNn

-m -j- ooo- - fj6(j

1670

■|

'■‘ITP

L. 70*70*11

iiüfiJ* %K^9\ ■ mm i

V.I

1—6*,5 xfi^xQ

r:

2Q]

!* 1

Fig. 1.

II

LI

:a/3q

il

I 1—70*70*11/

i±

! II/! L 130*65*12

;!#Ö1 1

♦Hj__!

ENio

^—{-»-1000—■ S -c;

1.70*70*9

^4 UMMii

imtn

| I 8

l|    li S

llHk-

WflWPWfl^i wrKmjj»

L.100*65*9 !!    |

IpmpiJ i—4-Jj—kht^

*•1—70*70*91! f

I j-#2!TTT

l fexx Vicp|t

rUPiiak^

II

Gerüst zur grossen Laufkatze.

100J 2f0 5</0 750 1Q00mm.

iXU

/■WWW

|: ' ..»

,4-70* 70*11    ^

J£\± j

JJL

L. 65*65*9 ~T

"    .A* JU⁵|T

-2350-

10

TT~

2 m$-

<^80

te

HvL55x85xg ^

03!

XL 65*65*9

mu

cot

CO

-400--1

L 60*60*8

.L65*65*9

T

4*

\£Nji

Elektr. betr.Zwiilingstaufkrati

,!80Tu. ^OT Tragfähigkeit. Spannweite 14m. Erbauer: Duisburger Maschinenbau Actien-GeseUsnhaft vorm. Bechern u.Keetman, Duisburg.

Arbeitsptatz: Hanielu.Lueg, Düsseldorf.

10

m-

iS-

OQ !

-tmij

;2

1-65*65*9

Ti

„i

U65*65*9

*3

1.130*65*9,

%S

^3

>o

170

n—

K-wJ

-5/7-

C£

s—^

irr

~—2n>— r

i!T

M-SF

44 X, 72Z

J§i

Mi

nrf

r~-

ä pm

BJ5W0»^

-345-

smf

-■470-

rrp W/5—//5~    ^

470

aife

/i/Z

20

*'Kranfahrwerk.

i|raj «o

'^170^-155^

I    !! n

-375-

250

-375-

500 mm.

Fig. 3.

30

’r*f]

BÄ

Wl

280

sTM

Hi

Hfl

..^Hi I

EFZ21

hi

—069 ' - ~

.CA/44

jl

-,85 r

ms

TT?

1090

fA

05

--J9.

ff

'C*b-

jr

ft

L*

Fig. 2.

Gerüst

, zur kleinen Laufkatze.

b

fOÖ 0    250 500 *50 1000mm.

E⁻

CC

JL

ft"

iPä

FD

r*—061- —

1§

Hubn'erkbrhmse zur grossen Laufkatze

100    0    100    200    300    *00

300kgcm ^

k»*

P75«

ft «L

.L—_r

[T

70

5K

bi r » ip³ - 3

v<

§Z±J&

K\

-M.

J/f¹

25—t— 95--i

■s|

. Laasr.gy

500 mm.

wo

Li

fr-

r»l5*r+—30

tx±m

k>

S-F-h

fl'

•Hin

fl!

•Hin

t

>v ■

t: *

V* V

N»

vO

Jk

:562A~

iß

>30

918

r—235-r 130—235—

: Ji? M

A.E.G.Motor.

55

oo

ff L J5

Pli | m

Ne*18 PS int/

Serien-Typ.

\ n=800 norm.

+n

565

ha'¹

-1 - ■ --Xy i

HiPl

r-003

1QXJ2£j3fä.

jookgcm. ,

⁵/t hl tfl p?

A.E.G. Motor.

Ne=80PS int._

Serien-Typ. n=380 norm. \

500

80-Tr~m-it>f>~isa~-r80

§ Li:

Äf,,« -

fliS

ft

sä

II

li'p

•/JO

ö.

31

ß.

Rohhauttrieb.

183t. 12. Z

i    !

lL*o

310-

S5

lj

192 -

Ej:

_/«?

f.

t'.oj

•7

/70/-|

Tafel XLI1.

r !.

Rfb

Lft%SP m ©ygi

7*b

Jr\225    ?

160

5^398- -i

YvL i ///(^

Äi

•b

©IQ

PlKpSl-TJ

«1"

-290

|--------

Ü?

-t»

!:

10X.807 J6 M

M0 123O.80Z /

35*17_

- Oft?- =

"1

oi am

•«p

-J

-I9Q-

R -3A-

455

’.2t

■«adLfi

20

BÄSp

jsif

TTW'

240-

13W

•l¹

(S*.

JL

hi

\W

©J©

yf

j l[ Linksgewinde.

l±xi±8z/

!ii

^ 7/00----&-WO

jj_ 18x56 Z \

100 0

Fig. 3. ;    1

IJnterflasche.

250    500    750 mm.

eS!

W~T-

449

- 290/-

mu—.

//'

¥;

206

KT-noo

--L:

' ■' ----4/0——¹

ff.

.c-;

Fig. I

Hrnsse Laufkatze.

'■M

Steigung:33mm.

//05

31

ir$

■inksgemm

20X.72Z

20X.72Z

Tmr

^so mmm.

rtn

Qe

r-TtO

“f

T~

'S;

-700-

l_

UJt.

Ei

-f---

537—

fflirrm

ii

-W-___ ..

-Jfcji—jLpisr

^Huln

TTB

fllf

^ -yg0 - -T

feSF

1.

Fig. 2.

Kleine Laufkatze.

100 o

250    500 mm.

Elektr. betr.Zwilürigslaufkraii

80Tu. IQT Tragfähigkeit. SpaariwetteHm.

Erbauer: Duisburger Maschinenbau Actien-Gesellschaft

vorm. Bechern u.Keelmani Duisburg.

Arbeitsplatz: Hanlelu.Lueg, Düsseldorf.

SS,

70jr,6(-;

A.E.G. Motor. MzMßSJ&

Serien-Typ. n-4-70

Schnitt A-B.

»o-

Rohhauttrji

norm.

|.®

Eri=s=*a4E

JE

SF-W—-Tjf

E©s=t^*M-ir

JL

fpjt.

..i

Ts

-10-

?25-

2W-1-42

'm*

A.E.G. Motor.

160 J

:0

-F

rri

I hff

Serien-Typ.MiMA Ne-APS int..

wmJS

Kß

1\

:r

ßx.iei-nn

-tl

irTTTiiii

iS

IP

320^—l

n-roo

norm.

"TT

---1—. —

W-1S 750 kg cm.

\\

±X^252

*xLmz

IL-iü

jy

lZzMZ-

20X.7BZ

li

Fig. 4.

__*

r=

HlTLWj]

1SS. 12 z |

I 11© “in    B    • VrxA&z

iii

ar

av

1HX.56Z

BiUlTTil

nry

.oz.t r

IS

WFt

y%

131

Z2*rH -

■4il

»flll

p----1860

Linksgewinde.

sss^T^feisSfäiii ss

.i¹ bi :

qAhx\

^>07

ta

H 130 \

EB

J5

• 6t

P.2*

ÜPflH

TpT

9PS—i

ft!

isr^

yTlS-T^H—Rechtsgewinde.

¹ ^ ¹    jtflT- :

Uoo-

\5l

,80Z,

Lvt

\»iw

^ 1000 t- —J

■J

> «

je

JIU²

7/y*

Nr

7 0

<5* ^

&*

&&

'

%

%

*v

°±%

*

%

.4?

o

c„ 4qp»

-^O

iS>

.

m';',

i

\ •

« '

*r

’=>>

-o—x-i

-o

Etektr. betr.Zwiilingslaufkran

8QT u. ^OT Tragfähigkeit. Spaanweite14m.

Erbauer: Duisburger’Maschinenbau Actien-Geseilschaft vorm. Bechern u.Keetman. Duisburg. Arbeitsplatz: Hanlelu.Lueg, Düsseldorf.

Schaltungsschema für die Katzmotore.

Fig. 4.

^1/Ir

-AWV-

o-^

•h

Cy

tvo

—0^'—

is V h

tu

«a.

+-

B--0fr---

^%J%j <jg rgp-

if'

fr

JS

-awv-

^Wtr

-Ov

-'B/W'"**-1 ^3

-%%-

-a^ir

O Oj

Kl N

Schaltunasschema f.d. Hubmotor d.kleinen Katze.

Fig. 2.

©T⁷^*

■O-

Zv\a

mm

^!3

Heben.

(^--aWc;,^)—•_J1 ^^^^==-0-1-

—-o-J—

⁵⁰    -i

t^—>^lMVVW:V^ÄW-—^ —

. _ Ri

Hauptkontaktleitung.

■jiH'

ff

~Q

Atm-1

(TT

⁺ iS

Senken mit

*Q

Kurzschluss= § bremse.

o-

ei

'S

I m“?“?

I l —

'    TT

^IXi|/vvm———O^v-

^üy^/^v^wwr-—-'Q'-^i— ¹

NaÄw^ **¹

je (2><95j qmm

ooooooooooo

OOOOOOOOOOQO

M9

OOOOOO

»ffli

la

tu

Üb

t)

IS

Ml

PS"

mm

nun

>o

50

50

oo

-o

Feld

5r

CD

'S

<:

13:

Schaltungssohema für den Kranfahnmoton

Fig. 5.

|s b> !-n

fr

ca-⁷l/t^-

-°ö"J%/⁷^/nWn*-

^t-/%/%fm-Dhnt—

-o

-O—

-^F%/%fNHthHhMN-iH-O-’—

J^..

w-«

,-/%/%ftlH»-UHIh

-J%/%r»”»-

—

^U-

IS¹^-

i§ru_

Für

Mittelstellung des Handhebels Kurzschlussbremsung, iw

Schaltungsschema für den Hubmotor der grossen Katze.

Fig. 3.

<C)

i>—**f -O—ri—

Heben.

rcz^z:^-1

— -O—-x*—

u^Sss^^CJ-

->-o-^l

r^^MAMAHWV^-VA-O-J—

^-T^jüvrWr^ViVrW-

53-

vuuiIj(q6

unaoT\

cd

(N5

M9

vvvvvvvi

A Oü

7.7;

Kunzschlussbremse.

Senken mit

'ST

P---•AVA'-

1 ls

<aj

; BW _______!>

>-

DJ rij

r⁺

Fig. 1.

-mv

Gesamtschema der Leitunasanlaae.

<-o

|CD

so

s- h

s:-

mm

17)

*€►»

je (2xio) mm j

Co •

FlBld

Anker

61UW8

f,

Ni

b=tn_

iS

CO

&2 I 3

^ I

”'"*fe=3SS^Tr

^||WWW^

Ö^

je (2x8) mm j__

ff

rawrag*. -5

< 0AA&06A66666    *

—_.l*

Feld

Anker

■

Ni

ca

o

CEj

CL.

^uisuk/i

Qg

%

<5

%

**3^.

°4&

*

%

9»

'K

i

h0

=fn-i

Etektr. betr. Zwilling slauf krau

80Tu. dOT Tragfähigkeit. Spannweite 14m.

Erbauer: Duisburger Maschinenbau Actien-Gesellschaft vorm. BecKem u.Keetmann.Dutsburg. Arbeitsplatz: Hamelu.Lueg, Düsseldorf.

i«

op?-

600

-982-

IT

=±L

fl

\>

Kn

//

V-

■w

w:

•T

bj

Tc'T

-cK-TTTTt.......-cp--

w 1

\x>

wl

-ei

/V

—tt

-

I

twwOgj

J-

fUrA

r-'r

ii

X'y

VÜ.

\N

\\

PF

V-&/V///////A

Schnitt A-B-C-D.

Fig. 1.

/PO

to

-c>

o

■I

ft

JL

ei

T=

si»

-70

fr

|4M»ÄÄi

3f_A

n i'

M—h—iw«'—IM )l_____ILJ|_____ILJl— QJLJl_____IUI-----1

Ul

IUI

4j4i—h—I. ,

M Ä l| l*j tUUUIi

atrdjpu c:ai

i-J

Wk

\\

•«>

TTT

Doj

//

//

<y

11 fr

'C

Ttt -?rr.

£=£

1229—

fr

TT.

RS

--ön

--98---.

00 —

-ss—-i

Blech iS mm

■125-

PF

JsoUermasse.

Fig. 4.

- oo-

Spanni/orrichtung.

forr

r—0£—i

.*31 !8{

fig. 3.

Stromabnehmer,

z.kl.Katze.

T²fr rUrft^y-S

r-35—'

Fr

II

ol

rimdr

tt" !H

r/

pji-

-*1

Ci

a Au nr27    o

-4

h-

i:

xu

4/*U-

S>

§!

li

fl'

-Li

Ol

56

tj

?r®

-i18 —

— 20

-t=

Stromabnehmer zur grossen Katze. Fig. 2.

i. v

I

t

5>;

^\? «cv

V/J

«y *

4C^ *V

K

c.

u7ü

f% .

WI»

o

\J l

W

C

c

V

<v

*

K.

*

Cr

S>

Jk

<

55s>

•n»

5*

V,

AE.G.Drehstrommoton Ne=9PS int, n= 015 norm.

4VfR-

v.

<—&00-2 *— ^ 700

4(--m

T V L£d

HgomdL

Iffl

453

■ä

A.E.G. Drehstrommotor.

Ne=2+PS int, n= 915 norm.

150 kpcm

A.E.G.Drehstrommotor.

Ne^PSint.

■\

gm

;tt

A.E.GDrehstrommoton

Ne-ixs PS int, rx= 060 norm.

Ne°i2PS int, n= 915 norm.

-r-+

f—f- • T T - ♦ —f— ♦—♦—*

ft

Spannweite 13 m

rS*

vl-

fj

bgiS E

pr|

E^=3r[E

ss

ft

tri

4t_i

T.'a

11

ü!

—Seilf

23 mm—

fTf

Seilf

13mm

,1

a.

r\

ii' -

^•v

OS

40 Tonnen.

7,5 Tonnen.

iVc'.ximalrnö mente

a»

6—yfffOO

772 ?-

CK

für bemilufie^Lajruni Eigengewicht.

7fer77tg&77g;7?fWf

bewegliche Laif allein

Wide nt an chm

EC

7?adfmhmi ^m>ntp

ff)

V,

st:

e-

e-

Ui 3 00.

Vl

Ifß

C3

. ^ Biet mn gs -A annung t Zugseile J.

I'S:

cs

rc

MaximoamomenTe durch Eiaenawicht [allein

s:

cs

«C

ES

_..Jw

TrägheitMomente

<5

3”

Widerstandsmomente (Zugseile}. \

Ul

ir

Größte fiypannuncf. (Zug seife}.

Viermotoren-Laufkran. für Drehstrombetrieb.

Sjiannvmle ^3m. -Troqfahiqkctt:Haujitwinde 40t, Hilfswiade 7.5t.

Erbauer: Ludwiq Stuckenholz .Weller ander Ruhr. .Arbeilsjilatz: Hütte Phönix, Laar hei Ruhrort.

yo

l*

A

; -5

^ 5

!

' .

«*w««

/■'-/ jt

V

•w

•o

5-J V

WIUWM

NI

«%

:a

,l,lnuu

**/*ö*m,'h«

?

9

:

3

.

:

V ; ;    :

1

$

m

m

AE.G. Drehstrommoton r

-6r5

»-Q

Ne=17,5 PS int.

Rohhauttrieb 10 5t,14 i —110*-

]+VÖ7-*T*-

5/fl •“ | j*23&247t

■3312-

-2785

-*-J _

n=96onorm.

CD

Schnitt a-b

rj-

JC

1080-

-527-

23.

2825-

3125----

-4*

*Ue

385 ** 3

r—5t

■580

1.60*60*8

400 -*r-«50

850-

IM

/L90*90*Ü T

<§5

T

23

L60*60*8

+ 23

23/

ütrl

L 120*80*12

MJ

L 90*90*.

1050-

Gurtblec, r 300*10/ ^

;Ik*t

L90*90*11

* Blech 10 mm

4. L60*60*8

23

zrT~^rrf^w

:©]

m

*■360

1031,607,

,/i

>t

lim

M m

:-V#=5

Blech 10 mm.

ff

. MM s

L 90*90*11    /23_

p-550—p ij*-

i jnj|

! ^jjll

Mi

ll

•?

hl

JA

äü

ff

—400 ^

1560--

-1560

'-*-400—r-    ool

Blech 8 mm I

Blech 10 mm , {

L90*90*11 j L 60*60*8 /

fi

iS*

‘197

Spannweite 13m

<>1

520

/$--233oijj--^

1400

/>0£>

1400 —

-= -

ff

Fig. 1.

//

•hi

Kl

77

2890

Kranträger.

io(/ o 250 500 130 1000 mm

«4

4£\

-1220-

-830

675-

MO

IR

_L90*90*11

f—O --♦—♦— 4—+■

=f

IK

♦ I» *    ♦    4 t-

Blech 12 mm

-I

—i 260

L 60*60*8    23

90 ■

... 5J

72/0—

«20

‘-090—¹

<a-

1380—

Schnittg-h

r±i™

1130

Schnitti-k

—099

IFfWT

1490

096

-S25-»J-

II

850

1490-

500—^*360

L60*w*8 \ Laufschiene 65*45

^    / L90x90*11 s\

ffi-4—i -»L—4—4

l.L,

f&Hä

II

5^ r

-1

|o

-Ltjt-------    ^    _ ,    |_

; r01*08*08-1 J~oi ! o/ *d8*ofri I

—**-088*^-939—*-OEZ**—SOS

790—

— —0*5----->-—425—425-

EN16 EN22, r/vio

'Yt

-510—

tü

r?

EN22

\_L80*80*1^

r/voc

CV3

■p

«95

¹160

^|p=4 4-4~ 4-[g

510—*■

i L-4

ow

L90x90*11

Tf

485

L,90*90*11

CA/22

i-

i -

*T[SF3]

560

i—450 -y^KTy340^2001

r250

T^M

MLL--845-

425-*—425

695-

-920—

CÄtaT

EN 30

0062

Fig. 2.

L80*80*10

Schnitt e-f

L90*90*11

ll

s Ei Mä +

EN 22

V -4-34-4-«

Hl

^-KKlriaa

T\

«-

- 390

-1050

vL 80*W*10

**4

(L

Riffelblet

/ L 100*80*12

—280

■^iifi jfei

WT «TT

—984—i I4'Ö6*Ö61117

PI I

-p

off\ß

L80*80*10

3«.

____j;    ___ ^Lül:

L80*80*10 / /

P b-

-JO-

L±

U-

t---m

-2510

Sch/ujtfo-d

sapi

1 i^^r^alp

055

-7Ü5-

Viermotoren-Laufkran für Drehstrombetrieb.

Spannweite 43m —Troqfähiqkeib Hauplwindp 40t,Hilfswinde 7,5t.

Erbauer: Ludwiq Stuckenholz , Wetter an der Ruhr. Arbeitsjilatz: Hütte Phönix, Laar hei Rühmt.

r=tf-

ämt '

*

G&

Mil

i

f-r',

ft *

>c ÖÜ

₉ ~^C ;»jp

MZ/öFf

\

n;

5*Sr

'•S

^;o

«c* v

^<7

4c*

fü.

««»rrn

f«A«6 Lm«M«

-364

1015

—692-

m>r

.^20_

677-

ÄSn

rrygfeb

A.E.G. Drehstrommotor Ne^PSint. Jy \ n=915 norm.

rnkgcm

A.E.G. Drehstrommotor. Ne^vPSint, n= 935 norm.

Ne=2tPSint.

—n 140

yQZ,163C

Unterflasche für y.sT.

m p iqo 250mm

820

V,

64 Z, 12X

23Z.10J[\

l\3ookacm

/7

\\\

-ffm-

39X,t=31,d r

39Z.16X

*90/

m,i6x

245

-—m—-

-U-400—

S,I«'

-ozz

=*

—,9

t?

m~'

-ft.

Wim

120 H-

PU'F

137.12%

ESb

UZ

itrWr

k- Hy aL

7 \\Wt7

rSid

320

\Y

w.

r*-324\Z ^-000

-W2,*-

LZbELvc?

1100-

Fig-1.

^-220—y

rin

-^70 r-

riä

tiLi

gai--

giOB

360

cpfjg|§

Wkt-b-^

tfr±

518

r—120 —

i -70- !

■i

400--

I '-420-

mm

y-‘

1/2 “X v*

-EN22

47x,i6x

LliS^*'

“O

jkM

998-

«-

-*99-

e.

r61

-1000-

623,6

-800

-»4-<—330

Laufkatze.

i—470

y.120

1 ' J46Z.10X

12X,36X

TfJI

^«5

500 mm

-1000-

110r

-850

-850

-‘•200

Ne°i2PS int.

——•120

n= 915 norm.

Schnecke zweigängig.

50Z.9X

II

4>

—vi

■4-20

700-.

r*-14O-y80*r*- 140y

fl““

■*1

SS

Ado l~

.5

co

CL

<55

£

]Z

2:

14 ZI

IflBSSH

piisi

J. J 847,12%

W "

&__IfTr

rx^TTKT M |

650

yo

SPc

11 ,^2.r2j

16 X

mp

70Z:16X

³k\

11

ri

Fig. 3.

yzlC

r rE

Hi

5l5

A.E.G.Drehst

<tJ=

\Sch necke dreigängig.

220

'S

il

Aiplmi

20 Z 10 X jm—

660

—<= s

365

•c

£§lfefc

LJ

tm

F-:

2-X

9+

i! rf\

m§\

SV x x V

■5'

—n50

W//JI

tUj

415

’O.

20''

72 JT, 13 Z

109

•»2—ilr^

■' »Mi

TOii?

20

:L

540

3e

rl50-—

n 31,15 z

mjrJi ^-=r §Hs—

m::\ 1

24 Steh.

OJ

<M

250

067c

‘-95-

12;

•35*

.S

H-

-/e

350

l~7

=H

.<XN

:tI

785

11

s 12X.42Z

Co

__i

.---i.

Schnecke zweiqängig.

t«

lä

-J 120 U\39Z,44X

535

RI

515-

,20j

95

03

J0_

360-

ü,-T0

0*140j

SS

-iI?t ^ ” %iilpipiL_j

i il3 <a y

^ Ad

14X.56Z

■45c

430

Fig. 2.

UntenfLasche fürwT.

^)- 147.16%

ik

70 Z, 1636

wo. , .9 , ipo

250 mm

m—

2^0

, i I -3 «» L 2<?: :oo; ;,20

300, P ipO , JQO

Fig. 4.

500mm

Pg

¹ ILL^^SZIZH__yL_J

C-—326

365-

esc-—

--600-

JajeoAsfWLj

-*-L—330-

250-

■2|50--

350-

_ jr

z!:y

Dreimotoren-Laufkran für ClekhstTombetnefr.

Spannweite 21,1m — Traqfahigkeit 26000kg. Erbauer: Eisenwerk,vorm Nagel kKarmyi, A G., Hamburg. Arbeitsplatz:Elektridtätswerk a.d.Bille, Hamburg.

I

1

■

iiiUirm nifnswmii

KkAKÖW

'S

£5

4>v

<^ o.

.V.T

">U,

*'**#>*,.

I-

4,

'vjfr'

/ l\

"A

& x - ' r'4⁷'

15

20 m

I . I I 1 1 i_L.

S.

,\

%\

V\

=r1

%v

SaK-'.

-I-

pmEc

■4p/}

:;X

s<?y

MX

~Y

,-L

vj

■i'Äi"

itü

,^_t

wmm,

Werftkran (Hammer winnkran)

mit iltktristhim Betrieb

Erbauer: Dulsburair MascKinenbau-Aktlen-QeselLsehnrr vorm. Bechern und Keetman, .

c4L.-i-4^

.1

L.

—

sr~

C.:>

- . ...... "

i»

5^:

o

Cs> ^

MLIBUKs

*

*S &

^ °

«c V

55ö

-r

V

\ ■•:... ;-t-_

4

%

fr/

*<%e

°i\,

<*4

I ■

;Ä

.

■J

S. 61

s

? ,

Y

*

L°

ro

a>

=!

PT

«W&il

11-349001

k,

■■

B!bl»o*eka Pohtechniki Krako

^VSk»v|

100000262781