WYDZiAlY POLITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

L. inw.

■ i\

ADER33CSE

gSBSKkKV^UKÜfv^Mm» *

KFT7"Q A whttt a r v^

u-......' ■

,lM hocebae

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000297352

iWMmsmmmmÊmÊmÈmÈmÊÊmmmmmm

S il

tm

.

as

t>ï

%

i

►vil

&

DAS HANDBUCH

DES

B A [TECHNIKERS

EINE ÜBERSICHTLICHE ZUSAMMENFASSUNG DER AN BAUGEWERKSCHULEN GEPFLEGTEN TECHNISCHEN LEHRFÄCHER

-H—

ZUM GEBRAUCHE

FÜR

STUDIERENDE UND AUSFÜHRENDE BAUTECHNIKER

UNTER MITWIRKUNG

VON

ERFAHRENEN BAUGE WERKSOHULLEHRERN

HERAUSGEGEBEN

VON

HANS ISSEL

ARCHITEKT UND KGL. B A UGEWERKSCH ULLEHR Eli

XIV. Band

DAS VERANSCHLAGEN IM HOCHBAU

‘ 1?

LEIPZIG 1904

VERLAG VON BERNH. FRIEDR, VOIGT.

DAS

VERANSCHLAGEN IM HOCHBAU

B. Grundsätze für die Entwürfe und Kosten-Anschläge.

6.

6. Dachziegel.

13. Beton.

16. Schiefer. *)

E. Berechnung der Geldkosten der

1 „ Doppeldach oder Kronendach desgl. wie vor ....

1 Niederschraubhahn, 15 mm weit, desgl 

qm Fläche des Gebäudes in Höhe der Grundmauern.

Hiervon ab:

Slilü) i kiui r üLi itSJiiiliCi i\A

DAS HANDBUCH

Aus „Prof. A. Opderbecke und H. Wittenbecher, Der Steinmetz“

M»»«

VERANSCHLAGEN IM HOCHBAU

UMFASSEND:

DIE GRUNDSÄTZE FÜR DIE ENTWÜRFE UND KOSTENANSCHLÄGE, DIE BERECHNUNG DER HAUPTSÄCHLICHSTEN BAUSTOFFE, DIE BERECHNUNG DER GELDKOSTEN DER BAUARBEITEN UND EINEN BAUENTWURF MIT ERLÄUTERUNGSBERICHT UND KOSTENANSCHLAG

FÜR DEN SCHULGEBRAUCH UND DIE BAUPRAXIS

BEARBEITET

VON

Prof. ADOLF OPDERBECKE

DIREKTOR DER ANHALT1SCHEN BAUSCHULE ZU ZE

MIT 20 TEXTABBILDUNGEN UND 2^,DOPPELTAFELN

LEIPZIG 1904

VERLAG VON BERNE. FRIEDR. VOIGT.

P O.

3C

.a .

S.

T- 'bHW'b

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

BiBLlOTEKA POLITECHNICZNA

KRAKÓW

Àkc. Nr.

-i

““

Æi'

Vorwort

Die neuesten Anweisungen für die formelle Behandlung der Entwürfe und das Veranschlagen von Hochbauten, welche der Minister für öffentliche Bauten in Preussen erlassen hat, schliessen so viele Vorzüge gegenüber den früheren Grundsätzen für das Veranschlagen in sich, indem sie namentlich dem Anschlagsverfasser, dann aber auch jedem anderen Techniker, eine schnelle und sichere Orientierung ermöglichen, dass dieselben fast ausnahmslos auch von denjenigen Technikern als Richtschnur bei der Anfertigung von Bauanschlägen benutzt werden, die in der Privatpraxis wirken.

Dieser Umstand müsste für mich massgebend sein, diese Anweisungen im Wortlaute wiederzugeben und bei der Ausarbeitung des im vorletzten Abschnitte dieses Buches behandelten Anschlag-Beispieles zu beachten.

Es ist nun wohl ausgeschlossen, auf so geringem Raume, wie ihn die vorliegende Arbeit einnimmt, allen gerechten Anforderungen zu entsprechen. So konnte namentlich nicht darauf eingegangen werden, dass beispielsweise die Ausführung der Holzfussböden und Treppen in der einen Gegend durch den Zimmermann, in einer anderen durch den Tischler, die Ausführung der Holz-feuster in Thüringen, Sachsen und Süddeutschland durch den Glaser, in Norddeutschland durch den Tischler usw. erfolgt. Es dürfte diese Beschränkung aber kaum als Mangel anzusehen sein, da jeder Techniker leicht in der Lage sein wird, an Hand der Anweisungen und des Anschlag-Beispieles für jeden besonderen vorliegenden Fall den Anschlag nach den Gebräuchen der Gegend, in der der zu veranschlagende Bau ausgeführt werden soll, umzuformen.

Nicht immer können jedoch die ministeriellen Anweisungen für das Veranschlagen streng durchgeführt werden. Namentlich wird die Ermittelung der

TI

Massen der Maurerarbeiten auf Grund der Vorberechnung nur für solche Bauten eine Erleichterung bieten gegenüber der alten Weise, die Masse jeden Mauerkörpers durch Multiplikation seiner Länge mit der Stärke und Höhe zu ermitteln, bei denen gleichartiges Material zur Verwendung gelangt. Bei Auswahl des Beispieles für Ausarbeitung eines vollständigen Kostenanschlages habe ich diesen Fall dadurch zu berücksichtigen gesucht, dass im Dachgeschoss gemischtes Mauerwerk (massive und Fachwerkwände) angenommen ist, so dass der das Buch benutzende Techniker ersehen kann, welche Abweichungen vou den Regeln der Anweisungen in solchem Falle eintreten müssen.

So darf ich denn wohl hoffen, dass ausser den Schülern unserer Fachschulen sowohl den in der Privatpraxis stehenden Technikern wie auch den Baubeamteu das Buch von Nutzen sein wird.

Zerbst, im Oktober 1903

Der Verfasser.

Inhaltsverzeichnis.

Seite

V orwort.

A. Allgemeines.

Kostenüberschlag ....

Bestandteile der speziellen Entwürfe Zeichnungen .....

Erläuterungsbericht ....

Anschlag ......

Massenberechnung der Erdarbeiten

„    „ Maurerarbeiten.

Stein metzarbeiten

Zimmerarbeiten......

Eisenarbeiten ......

Materialienberechnung zu den Maurerarbeiten ....

„    „    „ Zimmerarbeiten ....

Vorschriften für die Kostenberechnung der einzelnen Anschlagstitel

B.    Grundsätze für die Entwürfe und Kostenanschläge.

Erd- und Maurerarbeiten ........

Asphaltarbeiten ..........

Steinmetzarbeiten .........

Zimmererarbeiten .........

Staker- und Dachdecker arbeiten .......

Klempner- und Tischlerarbeiten .......

Schlosser-, Glaser-, Anstreicher-, Tapezierer- und Ofenarbeiten Bauführungskosten .........

Allgemeines ..........

C.    Bestimmungen über die Aufstellung von statischen Berechnungen zu Hoch

bauten, sowie über die hierbei anzunehmenden Belastungen bzw Beanspruchungen .........

D.    Berechnung der hauptsächlichsten Baustoffe.

Bruch- und Feldsteine ........

Werksteine ..........

Ziegelsteine ..........

Chamottesteine ..........

Fussboden- und Wandbekleidungsplatten .....

Dachziegel. ..........

Rheinische Schwemmsteine ........

Fetter Kalk ..........

Hydraulischer Kalk .........

Zement ...........

Sand .....    .....

HCJNM«l>OOffiOOT-UM®

rH T—I T-1 T“t tH

MOOOiOHlMCO^ifl

<M<M<MCOCOCOCOCOCO

CO

Seite

Mörtel ......

Beton ......

Kunststein ......

Bauholz ......

Schiefer ......

Dachpappe .....

Holzzement ......

Asphalt ......

Eisen und Stahl ....

Zink.......

Blei.......

Kupfer ......

Glas .    .    .    .    ‘    .

E.    Berechnung der Geldkosten der Bauarbeiten.

Erdarbeiten .

Maurerarbeiten .    .

Steinmetzarbeiten ....

Zimmererarbeiten ....

Stakerarbeiten ...

Schmiede- und Eisen arbeiten Dachdeckerarbeiten ....

Klempnerarbeiten ....

Tischlerarbeiten ...    .

Schlosserarbeiten .

Anstreicher- und Malerarbeiten .

Tapeziererarbeiten ....

Stückarbeiten .....

Ofensetzerarbeiten und Zentralheizungen Gas- und Wasseranlagen .

Elektrische Haustelegraphen Sprachrohre .....

Blitzableiteranlagen ....

F.    Bauentwurf nebst Kostenanschlag betr. den Neubau eines Familienhauses

Erläuterungsbericht .........

Kostenberechnung .........

Vorberechnung .    .    .    .

Massenberechnung der Erdarbeiten ......

„ Maurerarbeiten......

„ Steinmetzarbeiten .    .    .    .    .

„ Zimmererarbeiten .....

Statische Berechnung der gewalzten T-Träger ....

Gewichtsberechnung der gewalzten Träger .....

Maurermaterialienberechnung .......

76

84

87

87

98

100

101

103

104

113

117

118

118

121

123

132

137

142

143

144

146

147

153

157

159

160

161

165

170

171

171

173

178

204

211

212

222

228

244

249

Hf. I. STELLA-SAWICKI

A. Allgemeines.

Soll der Wert eines Bauwerkes nur annähernd ermittelt werden, so ist ein Kostenüberschlag auf Grund eines skizzenhaften Vorentwurfes anzufertigen. Dieser Entwurf ist nach der Dienstanweisung für die königlichen Bauinspektoren der Hochbauverwaltung in Preussen bei Bauten von besonders grossem Umfange, sowie bei Neuanlagen mit einer grösseren Zahl von Einzelgebäuden in der Regel im Mass-stabe 1:500, bei mittleren und kleineren Bauten im Massstabe 1:200 darzustellen.

Den Skizzen ist ein Erläuterungsbericbt beizufügen, in welchem folgende Angaben zu machen sind:

1.    Die dienstliche Veranlassung zu dem Entwurf unter Angabe der Verfügung,

2.    das Bauprogramm,

3.    die Beschaffenheit der Baustelle und des Baugrundes,

4.    die Beschreibung des Entwurfes,

5.    die Angabe über die Bauart usw.,

6.    der Zeitraum, in welchem der Bau herzustellen ist, die Zeit der Vollendung, der Bau Übernahme und Abrechnung,

7.    Kosten der Bauleitung unter Angabe der erforderlichen Hilfskräfte,

8.    Überschlägliche Kostenberechnung.

Letztere ist aus der zu bebauenden Grundfläche und dem Rauminhalte zu ermitteln, wobei für erstere die Abmessungen des Erdgeschosses unter Fortlassun^ der nicht hochgeführten Vorbauten (Freitreppen, Kellerhälse usw.) zu Grunde zu legen und Gebäudeteile mit gleicher Höhe zusammenzufassen sind.

Bei Berechnung des Rauminhaltes ist die berechnete Grundfläche mit der Höhe des Gebäudes von der Oberkante des Fundamentes bis zu der Oberkante des Hauptgesimses, sofern nicht besondere Umstände eine andere, dann näher zu bezeichnende Annahme rechtfertigen, zu multiplizieren, wobei gleichfalls die gleichartig ausgebildeten Bauteile, zusammenzufassen sind.

Ist der genaue Wert eines Bauwerkes zu ermitteln, so ist ein Kostenanschlag anzufertigen. Derselbe umfasst die Ermittelung und übersichtliche Aufstellung aller zur Ausführung des Bauwerkes erforderlichen Arbeiten und Baustoffe und deren Kosten. Die verschiedenen Bauarbeiten sind hierbei möglichst in der Reihenfolge.

Opderbecke, Veranschlagen im Hochbau.

wie sie beim Bau zur Ausführung gelangen, einzeln aufzuführen und nach ihrem Werte zu berechnen.

Um diese Ermittelungen mit ausreichender Genauigkeit ausführen zu können, hat der Minister für öffentliche Arbeiten in Preussen die nachstehende Anweisung erlassen :

Die speziellen Entwürfe für Hochbauten bestehen aus:

a)    Den Lage- und Höhenplänen sowie den Bauzeichnungen nebst etwa erforderlichen Darstellungen von Einzelheiten,

b)    dem Erläuterungsberichte,

c)    dem Anschläge mit Berechnung der Massen, Materialien und Kosten.

Jede Zeichnung und jedes Schriftstück ist sowohl von dem Verfasser als auch

dem Revisor unter Angabe des Ortes, Datums und Amtscharakters zu vollziehen.

a) Die Zeichnungen.

Die Lage- und Höhenpläne sollen die Oberfläche der Baustelle und deren nächste Umgebung einschliesslich der vorbeiführenden Strassen veranschaulichen, und müssen darin die Längen in der Regel nach dem Massstabe von 1:500, die Höhen dagegen in zehnfachem Massstabe der Längen aufgetragen werden. Die Höhenlage ist indessen nur bei sehr unregelmässiger Gestaltung der Oberfläche des Bauplatzes durch besondere Höhenpläne zu verdeutlichen, für gewöhnlich genügt ein Höhennetz oder auch die Eintragung der wichtigsten Höhenzahlen in den Lageplan, welcher ausserdem stets die Kordlinie enthalten muss. In den etwa beizufügenden Höhenplänen ist der bekannte niedrigste, mittlere und höchste Stand des Grundwassers sowie benachbarter Gewässer zu vermerken.

Die Entwurfszeichnungen sind bei Bauten von besonders grossem Umfange sowie bei Bauanlagen mit einer grösseren Zahl von Einzelgebäuden in der Regel nach einem Massstabe von 1:150, bei Bauten mittleren und kleinen Umfanges jedoch im Massstabe von 1:100 aufzutragen. Die Entwurfszeichnungen sollen das Bauwerk durch die Grundrisse aller Geschosse und der Fundamente, durch Ansichten, Durchschnitte, Balken- und Sparrenlagen vollständig zur Ansicht bringen. So weit die Deutlichkeit nicht darunter leidet, können Balken- und Sparrenlagen in die betreffenden Grundrisse der Geschosse mit blassen Farben eingetragen werden.

Um Gleichmässigkeit in der Benennung der einzelnen Geschosse herbeizuführen, wird festgesetzt, dass das unterste, teilweise unter der Erdoberfläche liegende Geschoss mit „Kellergeschoss“ zu bezeichnen ist; während die darauf folgenden Geschosse mit „Erdgeschoss“, „erstes, zweites, drittes usw. Stockwerk“ und schliesslich mit „Dachgeschoss“ zu benennen sind.

In die Zeichnungen sind die der Bauausführung zu Grunde zu legenden Masse nach erfolgter genauer Ausrechnung in Metern mit zwei Stellen hinter dem Komma, z. B. 3,86, die Mauerstärken jedoch in Centimetern, z. B. 38, 51 usw. einzutragen.

Die Stärke der Bauhölzer sind in Centimetern in Form eines gemeinen Bruches zu schreiben, z. B. ¹⁶/₂₄.

Die durchschnittenen Teile sind mit hellen, durchsichtigen, das Material kennzeichnenden Farben unter Vermeidung von dunkelblauen und karminroten Tönen anzulegen.

In die Grundrisse ist die Zweckbestimmung jedes einzelnen Raumes und dessen Flächeninhalt deutlich einzuschreiben, ebenso der Umfang jedes Raumes, wenn diese Grössen bei Ermittelung der Massen wiederholt einzeln gebraucht werden. Bei Feststellung des Flächeninhaltes und des Umfanges werden die in demselben Geschoss durch Gurtbogen verbundenen Vorlagen bezw. überwölbten Nischen als volle Mauerteile behandelt.

Ferner erhält jeder Raum zur Benutzung im Kostenanschläge und in der Abrechnung eine fortlaufende, mit Zinnober einzuschreibende Nummer, wobei mit dem Grundriss des untersten Fundamentabsatzes anzufangen und bis zum Dachgeschoss, in jedem Grundriss aber von links nach rechts und von oben nach unten fortzuschreiten ist. In den Grundrissen sind die Linien, nach welchen die Durchschnitte gelegt sind, an ihren Endpunkten mit Buchstaben zu bezeichnen.

Für die zur Verdeutlichung wichtiger Konstruktions- und Architekt urteile -erforderlichen Zeichnungen ist ein grösserer Massstab und zwar von 1:50, 1:20 •oder 1:10 zu wählen.

Die Grösse der Zeichnungen soll in der Regel eine Länge von 65 cm und eine Breite von 50 cm nicht überschreiten. Die Zeichnungen sind auf dauerhaftem und Radierungen gestattendem Papiere von der Beschaffenheit des sogen. .,,Whatmann‘‘ aufzutragen. Gehören zu einer grösseren Bauanlage verschiedene Gebäude, so ist jedes derselben auf gesonderten Blättern darzustellen.

Die Verpackung und Versendung der Zeichnungen soll nur in Mappen erfolgen: ein Aufrollen der Zeichnungen ist unstatthaft.

b) Der Erläuterungsbericht.

Der Erläuterungsbericht, auf dessen erster Seite die zugehörigen Zeichnungen nach ihrer Zahl anzugeben sind, hat unter Hinweis auf das Bauprogramm, die Zeichnungen und den Kostenanschlag alle Verhältnisse des Bauentwurfes eingehend zu beleuchten. Er ist auf gebrochenen Bogen mit mindestens 1 cm breitem Zwischenraum der Zeilen, kurz, aber erschöpfend abzufassen und muss in nachstehender Anordnung folgende Mitteilungen enthalten:

1. Dienstliche Veranlassung zur Aufstellung des Entwurfes.

Anführung der Verfügung, durch welche der Auftrag zu den Ausarbeitungen -erteilt ist, sowie sonstige, etwa in Betracht kommende amtliche Vorgänge.

2. Bauprogramm.

Angabe der Zweckbestimmung des Gebäudes, der Gründe, welche die Bauausführung nötig machen, sowie des Bedarfes an Räumen und sonstigen Einrichtungen unter Nachweis des Bedürfnisses in bezug auf Grösse und Anzahl.

3. Beschaffenheit der Baustelle und des Baugrundes.

Beschreibung des Bauplatzes und Darlegung der Gründe für dessen Wahl, sowie für die Stellung des Gebäudes auf demselben mit Bezug auf den beigefügten Lageplan; Mitteilungen über die Zugänglichkeit des Grundstückes, über etwaige besondere Rechte der Nachbargrundstücke, wie Trauf-, Licht-, Wegerecht usw.,

etwaige Fluöhtlinienbeschränkungen, voraussichtliche Veränderungen und Regelungen an vorbeiführenden öffentlichen Strassen, Angabe und Beschreibung der etwa erforderlichen Umgestaltung der Erdoberfläche, sowie der für die Einfriedigung, Wasserzuführung, Entwässerung und für die Beseitigung der Fäkalien nötigen Anlagen und Vorrichtungen.    r

Angabe der Beschaffenheit des Baugrundes unter Mitteilung der zur Erforschung desselben benutzten Hilfsmittel, seiner Tragfähigkeit, beziehungsweise der Vorkehrungen, welche zu seiner Befestigung erforderlich sind; ferner über die Höhe des Grundwasserstandes, über die Möglichkeit, gutes und ausreichendes Trink- und Gebrauchswasser zu beschaffen und über sonstige Wasserverhältnisse.

4. Bauentwurf.

Beschreibung der Grundrissanordnung in bezug auf die Verwendung der einzelnen Räume, Begründung der Raumverteilung in den verschiedenen Geschossen, Bezeichnung der Lage der Haupt- und Nebeneingänge sowie der Treppen; ferner Angabe der Geschosshöhen von Oberkante bis Oberkante Fussboden, sowie der Höhenlage des untersten Fussbodens gegen die Erdoberfläche und den höchsten Grundwasserstand.

5. Bauart.

Aufführung der wichtigeren Baustoffe unter Begründung der getroffenen Wahl mit Rücksicht auf Festigkeit, Wetterbeständigkeit, Preisangemessenheit und die Anführverhältnisse, Beschreibung der Konstruktionen des Rohbaues und des inneren Ausbaues unter Hinweis auf die Zeichnungen und die im Kostenanschlag enthaltenen genauen Bestimmungen.

6. Zeit der Herstellung.

Angabe des Zeitraumes, innerhalb dessen die Herstellung der wichtigeren Abschnitte der Bauausführung, sowie die Vollendung des ganzen Baues beabsichtigt wird, ferner des voraussichtlichen Zeitpunktes der Bauabnahme mit Rücksicht auf die Fertigstellung der Abrechnung.

7. Bauleitung.

Mitteilung der Bauführungs- und Aufsichtskosten und der Umstände, welche die Verwendung technischer Hilfskräfte für die Bauleitung notwendig machen.

8. Baukosten.

Angabe der Kosten des betreffenden Bauwerkes und soweit möglich des Betrages für die Einheit der zu bebauenden Fläche nach Quadratmetern, wobei diejenige des Erdgeschosses unter Fortlassung der kleinen nicht hochgeführten Vorbauten, wie Freitreppen, Kellerhälse usw. zu Grunde zu legen ist, Ausserdem sind die Kosten für die Einheit des Rauminhaltes nach Kubikmetern zu ermitteln, wobei die vorbezeichnete Fläche des Erdgeschosses einzustellen und als Höhe das Mass von der Oberkante Fundament bis zur Oberkante Hauptgesims anzunehmen ist, sofern nicht besondere Verhältnisse eine andere, dann näher zu begründende Annahme erforderlich erscheinen lassen. Endlich müssen die Kosten für eine etwa vorkommende Nutzeinheit (z. B. Sitzplatz in der Kirche usw.) angegeben werden. Die berechneten Beträge sind soweit angängig mit den Kosten ähnlicher Bauwerke in demselben Baukreise in Vergleich zu stellen.

Hier ist ferner mitzuteilen, aus welchen Fonds die Kosten des Baues bestritten, ob und welche Patronats- oder sonstigen Beiträge, bestehend in Geld- oder Naturallieferungen, Baumaterial, Bundholz usw. seitens des Fiskus, ferner, welche Beiträge, Hand- und Spanndienste von dazu verpflichteten Gemeinden, Pächtern usw. etwa zu dem Baue geleistet werden, unter Bezugnahme auf die dem Anschläge beizugebende spezielle Berechnung dieser Beiträge.

c) Der Anschlag.

Der Anschlag setzt sich zusammen:

1.    Aus der Massenberechnung,

2.    aus der Materialienberechnung,

3.    aus der Kostenberechnung.

Bei Bauten, deren Kosten den Betrag von 5000 Mk. nicht übersteigen, bleibt es dem Anschlagsaufsteller überlassen, die Massen- und Materialienberechnungen mit der Kostenberechnung zu vereinigen, d. h. dieselbe den einzelnen Vordersätzen voranzustellen.

In der Privatpraxis setzt sich der Anschlag meist aus der Massenberechnung und der Kostenberechnung zusammen, während von einer Materialienberechnung Abstand genommen wird. In der Kostenberechnung werden dann Einheitspreise für die Ausführung der Arbeiten einschliesslich Lieferung der erforderlichen Materialien eingesetzt.

Die Massenberechnung

erstreckt sich in der Kegel:

1.    Auf die Erdarbeiten,

2.    auf die Maurerarbeiten,

3.    auf die Steinmetzarbeiten,

4.    auf die Zimmerarbeiten,

5.    auf die Eisenarbeiten (statische Berechnung und Ermittelung der Massen). Der Massenberechnung ist eine Vorberechnung nach Formular A beizufügen, aus welcher zur bequemen Handhabung bei der Aufstellung und Revision des Anschlags folgendes ersichtlich sein soll:

1.    Der äussere Umfang des Gebäudes in jedem einzelnen Geschosse,

2.    die Gesamtfläche des Gebäudes in jedem einzelnen Geschosse,

3.    der Flächeninhalt der Räume sämtlicher Grundrisse des Gebäudes nach

der unter A, Abs. 8, vorgeschriebenen Reihenfolge von den Fundamenten anfangend bis zum Dachgeschoss,

4.    der Umfang sämtlicher Räume des Gebäudes in der vorstehend unter 3 erwähnten Reihenfolge vom Kellergeschoss beginnend,

5.    ein Verzeichnis aller Gurtbogen, Tür- und Fensteröffnungen, Nischen usw., deren Rauminhalt bei der Materialienabrechnung in Abzug kommt.

Zur Aufstellung der Massenabrechnungen für die Erd-, Maurer- und Steinmetzarbeiten ist das Formular B, für die Zimmerarbeiten das Formular C zu benutzen.

In der Privatpraxis ist es üblich, die zur Verwendung kommenden Werksteine sowohl in den Zeichnungen als auch in der Massenberechnung mit fortlaufenden Nummern zu versehen. Das Formular für die Massenberechnung ist

ohne Rücksicht auf den dadurch verursachten Mehrverbrauch von Papier — möglichst kurz und wenn tunlich nicht über eine Zeilenreihe untereinander aufzuführen. Wiederholungen von Rechnungsansätzen sind möglichst zu unterlassen, es genügt ein Hinweis auf diejenige Eintragsnummer, bei welcher die betreffenden Ansätze bereits Vorkommen.

demgemäss gegen das für Staatsbauten zu verwendende etwas abweichend zu gestalten und erhält meist die Form des Formulars B¹. Diese Form ist auch für die Massenberechnung der Steinmetzarbeiten für den am Schlüsse dieses Buches angefügten Anschlag für den Neubau eines Wohnhauses gewählt worden.

Die einzelnen Einträge (Positionen) der Massenberechnung sind mit je einer Nummer zu bezeichnen, welche mit der entsprechenden Nummer der ununterbrochen fortlaufende Nummern aufweisenden Kostenberechnung übereinstimmen muss, gleichviel ob dabei Lücken in der Reihenfolge der Nummern der Massenberechnung entstehen oder nicht.

Um die rechnerische Prüfung zu erleichtern, sollen lange Zahlenreihen, welche sich über mehrere Zeilen erstrecken, vermieden werden. Die einzelnen Ansätze sind vielmehr

In die Massenberechnungen sind alle diejenigen Arbeiten aufzunehmen, deren Ermittelung die Aufstellung von längeren, aus mehreren Ansätzen bestehenden Berechnungen erforderlich macht; die aus der Zeichnung unmittelbar durch einfaches Zusammenzählen zu entnehmenden Gegenstände sind dagegen von der Massenberechnung auszuschliessen und gleich in die Materialien- beziehungsweise Kostenberechnung zu übertragen, wenn sie auch der Übersichtlichkeiten wegen in den nachstehenden Erörterungen über die einzelnen Massenberechnungen teilweise mit behandelt worden sind.

Formular A und B.

Für die Vorberechnung und die Massenberechnung der Maurer- und Steinmetzarbeiten (bei Staatsbauten).

Ein

trag

Raum-

Nr.

Stück-

zahl

Gegenstand

Länge Breite

Fläche Höhe Inhalt cbm

qm

Abzug

Formular B¹.

Für die Massenberechnung der Steinmetzarbeiten (bei Privatbauten).

Ein

trag

Nr. der ! Steine

Stück-I zahl

Gegenstand

Länge

Breite

Fläche

Tiefe

qm

Inhalt

cbm

Abzug

Formular C.

Für die Massenberechnung der Zimmerarbeiten (Holzliste).

(Das Formular kann erforderlichenfalls über zwei Seiten ausgedehnt werden.)

Eintrag d. Massen-bezw. Kostenberechnung

Stückzahl

Gegenstand = ^

M

V erbandhölzer

Bohlen Bretter

qm

qm

fl 18/    16/    12/    16/    14/    12/    14/

•5    /26    /24    /24    /16    /16    /18    /14

cm

3 2,5 cm cm

cm

Diese Liniierung ist in jedem Falle der zur Verwendung gelangenden Holzstärke entsprechend einzurichten.

1. Massenberechnung der Erdarbeiten.

Sofern bei Lage des guten Baugrundes in erheblicher Tiefe unter der Erdoberfläche schwierige Fundierungen, wie künstliche Befestigungen des Baugrundes in Frage kommen, sind besondere Anschläge anzufertigen, in welche ausser den Arbeiten für die künstliche Befestigung des Baugrundes bezw. die schwierige Fundierung auch die Erdarbeiten aufzunehmen sind. Ein solcher Anschlag ist für sich abzuschliessen und dem Hauptanschlage beizufügen.

Befindet sich der gute Baugrund dagegen in einer Tiefe von etwa 1—2 m unter der Kellersohle, so sind die Erdarbeiten unter Titel I zu veranschlagen. In die zu diesem Zweck aufzustellende Massenberechnung sind die Ausschachtungen der Baugrube und der Fundamentabsätze, ferner Abtragungen oder Einebnungen des Bauplatzes und, soweit erforderlich, die abzufahrenden Massen aufzunehmen.

Der Ermittelung des Rauminhaltes der Baugrube sind die durchschnittliche Tiefe der Ausschachtung und die Aussenmasse des untersten Fundamentabsatzes unter Hinzurechnung eines je nach der Tiefe der Ausschachtung und der Standfähigkeit des auszuschachtenden Bodens in den Grenzen von 0,30 —1,0 m sich bewegenden, in Ausnahmefällen entsprechend grösser zu bemessenden Arbeits-bezw. Böschungsraumes zu Grunde zu legen.

Für festen Thon- oder Lehmboden rechnet man gewöhnlich für die Böschungen das y₄- bis y₂ fache, für lockern Boden bis 2 m Tiefe das iy₂fache der Ausschachtungstiefe. Ist in letzterer Bodenart die Baugrube oder ein Gründungsgraben tiefer als 2 m hinabzuführen, so sind die Böschungsverhältnisse entsprechend zu vergrössern oder durch Absätze zu ersetzen, welche gewöhnlich 45 cm breit herzustellen sind.

Zur Berechnung der Böschungsmassen diene folgendes Beispiel:

Ein Gebäude rechteckiger Grundform habe im Kellergeschosse die Aussenmasse 14,0 und 16,0 m, die Bankettvorsprünge betragen 0,13 m, der Arbeitsraum sei auf 0,30 m Breite, die Tiefe des Erdaushubes zu 1,80 m angenommen.

Bedenkt man, dass das Rechteck mit den Seitenlangen s/₂ und h an Inhalt

g

gleich dem Dreieck mit der Grundlinie s und der Höhe h, also ₀ . h

so berechnet sich der Inhalt der Baugrube einschliessliöh Böschungen zu:

17,76.15,76.1,8 = 502,82 cbm.

co er

ist,

i.

s* 090-

\-ą

/6.0O

-frJ,80

VA (H)

va

Y/////////////////////////;/////777/777//7/s

17.70

Für die Berechnung des Erdaushubes der Fundamente ist der Rauminhalt des bei den Maurerarbeiten zu ermittelnden bezüglichen Mauerwerks unter Zuschlag eines der Bodenart anzupassenden Bruchteiles für Arbeitsraum in Ansatz zu bringen.

2. Massenberechnung der Maurerarbeiten.

Die Berechnung der Mauermassen erfolgt in der Weise, dass von der in der „Vorberechnung“ angegebenen Gesamtfläche eines jeden Geschosses die Flächen der darin vorhandenen Räume abgezogen und der Rest mit der Geschosshöhe bezw. der Höhe des Fundamentabsatzes multipliziert wird.

In Ausnahmefällen, wie bei der Ausmauerung von Senkkasten und Brunnen, bei kleinen Vorbauten, alleinstehenden Pfeilern, Treppenwangen u. dergl. hat die Ermittelung der Massen unmittelbar durch Multiplizieren der einzelnen Längen, Breiten und Höhen zu erfolgen. Dasselbe Verfahren kann auch bei allen Bauten, deren Kostenbetrag 5000 Mk. nicht übersteigt, Anwendung finden, ebenso bei solchen, in welchen ein starker Wechsel in der Höhe und Höhenlage der Räume zueinander in den einzelnen Geschossen stattfindet oder das Material der Wände ein sehr verschiedenartiges (massive Backsteinwände, Holz- oder Eisenfach wände, Rabitzwände usw.) ist.

Die Geschosshöhen sind von Oberkante bis Oberkante Fussboden zu nehmen.

Für Bruchsteinmauerwerk, sofern solches in den Fundamenten vorkommt, sind die Stärken stets in vollen Dezimetern anzunehmen, oder auf halbe Dezimeter abzurunden; für die Stärke des Ziegelmauerwerks gelten folgende Masse:

a)    Die Massen des Zement- bezw. Klinkermauerwerks sowie des Mauerwerkes aus porösen oder Lochsteinen;

b)    die Massen der Mauersteinverblendung behufs Ermittelung der Blend- und Formsteine;

c)    die etwa in Abzug kommenden Massen der Hausteinarbeiten, unter Annahme von mittleren Abmessungen für das Einbinden der Werkstücke in das Ziegelmauerwerk.

Freistehende Schornsteine sind unter Angabe der Anzahl und Grösse der darin befindlichen Köhren nach Metern ihrer Höhe zu berechnen. Die Gewölbe kommen nach Massgabe der in den Zeichnungen eingeschriebenen Flächenmasse zum Ansatz und zwar einschliesslich der Hintermauerung. Für Pflasterungen gilt dieselbe Flächenberechnung unter Zusatz der Gurtbogenöffnungen und grösserer Nischen.

Letzteres

2x/₂ Stein starke Mauern = 64 cm,

=    77    „

= 90 „ = 103

l/₂ Stein starke Mauern = 12 cm,

_ 9K

mit einem Zuwachs von 13 cm für jede ¹/₂ Stein grössere Mauerstärke. Abweichungen hiervon sind besonders zu begründen.

Ferner sind behufs Verwendung bei der Materialienberechnung besonders zu berechnen:

iV* „

37*    „

„usw.

Bei der Ermittelung der Putz- und Fugungsarbeiten im Äussern und Innern sind die Fenster- und Türöffnungen, deren Leibungen zu putzen oder zu fugen sind, überhaupt nicht abzuziehen, während bei Gurtbogenöffnungen mit Rücksicht auf deren meist grössere Fläche eine Seite der betreffenden Öffnung sowohl für die Berechnung der Arbeit wie des Materials in Abzug kommt, geschieht auch bei Türen, deren Futterbreite nicht die ganze Stärke der betreffenden Mauer einnimmt, während Türen mit vollen Holzfuttern auf beiden Seiten beim Putz in Abzug zu bringen sind.

3. Massenberechnung der Steinmetzarbeiten.

Die Steinmetzarbeiten sind wie folgt zu berechnen:

a)    die Quader- bezw. glatte Verblendung nach Quadratmetern ihrer Fläche unter Abzug der Gesimse, Säulen, Pfeiler, Fenstergewände und Verdachungen, sowie der Öffnungen usw.,

b)    die durchlaufenden Gesimse, Gebälke u. dgl. nach ihrer in der grössten Ausladung gemessenen Länge und zwar mit Hinzurechnung der etwaigen Verkröpfungen;

c)    alle einzeln auftretenden Bauteile, wie Säulen, Pfeiler, Fenstergewände, Verdachungen, Sohlbänke u. dgl. nach der Stückzahl.

Es sind hierbei die wesentlichsten Abmessungen der Werkstücke, sowie die Tiefe ihrer Einbindung in das Mauerwerk anzugeben.

Sofern es aus besonderen Gründen erwünscht ist, soll neben der Berechnung nach Flächen, Längen und Stückzahl eine Ermittelung des kubischen Inhalts auf demselben Formular eintreten. Die so berechneten Körpermasse sind jedoch nicht als Vordersätze in die Kostenberechnung aufzunehmen, sondern nur in Klammern zur Erläuterung hinter den Vordersätzen einzuschalten, welche nach den Angaben unter a, b und c gefunden werden.

Bei Treppen sind die Podeste nach Quadratmetern der aus der Zeichnung zu entnehmenden Fläche, die Treppenstufen nach der Stückzahl unter Angabe ihrer lichten Länge zu ermitteln. Bei beiden ist ausserdem die Tiefe der Einbindung in das Mauerwerk anzugeben. In ähnlicher Weise ist bei Türschwellen, Abdeckungsplatten usw. zu verfahren.

In der Privatpraxis ist es üblich, alle Gesimse, Gebälke, Fenstergewände, Sturze und Verdachungen, Bogensteine, Sohlbänke, Säulen, Pfeiler u. dgl. nach dem kubischen Inhalt des kleinsten um die Werkstücke zu verzeichnenden Rechteckes unter Angabe der Tiefe der Einbindung in das Mauerwerk anzugeben. Diese Form der Berechnung ist auch für die Massenberechnung der Steinmetzarbeiten für den am Schlüsse dieses Buches angefügten Anschlag für den Neubau eines Wohnhauses gewählt worden.

4. Massenberechnung der Zimmerarbeiten.

Für die Massenberechnung der Zimmerarbeiten ist das Formular C anzuwenden, in welchem die Längen der Balken und Verbandhölzer ohne Rücksicht auf ihre Stärke gruppenweise zusammenzufassen, gleichzeitig aber behufs bequemer Ermittelung des Kubikinhaltes nach ihren Stärken gesondert ersichtlich zu machen sind. Die Längen der einzelnen Balken- und Verbandhölzer, bei deren Festsetzung jedoch Stösse, Zapfen, Versatzungen, Überblattungen usw. unberücksichtigt bleiben, müssen aus den Zeichnungen unmittelbar zu entnehmen sein. Es empfiehlt sich deswegen nicht nur die Stärken, sondern auch die Längen aller Hölzer in die Zeichnungen einzuschreiben, wie dies bei den am Schlüsse dieses Buches angefügten Entwurfszeichnungen zur Durchführung gelangt ist.

Alle Dielungen, Verschalungen, Verschlage — auch Lattenverschläge — sind nach ihrer Fläche, Bohlenunterlagen für Öfen und Kochherde, Kreuzholz- und Bohlenzargen nach der Stückzahl unter Angabe ihrer Grösse, Dübel und Überlagsbohlen nach der Stückzahl der Türen unter Angabe der Abmessungen der Türöffnungen und der zugehörigen Wandstärke in Ansatz zu bringen.

Für die Flächenberechnung der Deckenschalung gelten die hinsichtlich der Gewölbe, für die Dielungen die in bezug auf die Plasterung (Massenberechnung der Maurerarbeiten) getroffenen Bestimmungen. Bei Dachschalungen sind nur die mehr als 1 qm Fläche umfassenden Oberlichter, Schornsteine, Aussteigeluken usw. abzuziehen.

Hölzerne Treppen sind ebenso wie die vom Steinmetzen herzustellenden nach der Anzahl der Stufen, die dazu gehörigen Geschoss- und Zwischenpodeste nach den aus den Zeichnungen ersichtlichen Flächen und zwar einschliesslich der Podestbalken, Schalungen und Verkleidungen zu berechnen.

5. Massenberechnung der Eisenarbeiten.

Für die erforderlichen Eisenkonstruktionen, wie gewalzte und genietete Träger, Säulen, eiserne Dachwerke usw. sind auf Grund hier anzuschliessender statischer Berechnung die Abmessungen der einzelnen Konstruktionsteile festzustellen. Bei allen in diesen Berechnungen vorkommenden wichtigen Formeln sind die betreffenden Lehrbücher und Seiten anzugeben, aus denen jene entnommen wurden. Die Massen sind demnächst nach den zu beschaffenden Eisensorten bezw. nach der Art der Zusammensetzung und der Zweckbestimmung getrennt in Kilogrammen zu ermitteln. Bei grösseren Eisenkonstruktionen kann von der Aufstellung von Massenberechnungen bei der ersten Veranschlagung abgesehen werden. Es genügt dann, wenn deren Kosten zunächt überschläglich ermittelt werden. In solchen Fällen muss jedoch der spezielle Entwurf nebst Massen- und Kostenberechnung tunlichst bald nach Beginn des Baues ausgearbeitet und zur Superrevision eingereicht werden.

Materialienberechnungen

sind in der Regel aufzustellen

1.    für die Maurerarbeiten,

2.    für die Zimmerarbeiten,

3.    bei Patronatsbauten ausserdem für die Dachdeckerarbeiten.

1. Materialberechnung zu den Maurerarbeiten.

Die Maurermaterialienberechnung wird unter Verwendung des Formulars D im Anschluss an die bezügliche Massenberechnung aufgestellt.

Formular D.

Für die Maurermaterialienberechnung.

(Das Formular kann erforderlichenfalls über zwei Seiten ausgedehnt werden.)

Eintrag der Massen- bezw. Kostenberechnung

Stückzahl

Gegenstand

Bruchsteine

cbm

qq    Hinter-

S mauerungs-7?    steine

W Verblendsteine

cp

c: Formsteine

u. s. w.

Kalkmörtel

Verlängerter ^ Zementmörtel!

i— Zementmörtel

Diese Liniierung ist in jedem Falle den zur Verwendung kommenden Materialien entsprechend einzurichten.

Der Bedarf an Ziegeln, Formsteinen, Mörtel usw. zur Herstellung von Gesimsen, Fenstereinfassungen an verblendeten bezw. geputzten Wandflächen ist besonders nach Metern oder stückweise zu ermitteln.

Material zum Verputzen der Türen, Fenster, Fussleisten usw. sowie zum Nachputzen und dergleichen Arbeiten wird nicht besonders angesetzt, sondern ist in dem gewöhnlich mit 3—5 Proc. zu berechnenden Zuschläge zu den Materialien für Bruch, Verlust und zur Abrundung mit zu berücksichtigen. Nebenmaterialien wie Rohr, Rohrnägel, Draht, Gips usw. sind von der Materialienberechnung aus-zuschliessen und in den Arbeitslohn einzubegreifen.

In der Materialienberechnung ist bei jedem einzelnen Eintrag der Bedarf an Steinen und Mörtel nach Massgabe der nachstehend wiedergegebenen Bestimmungen betreffend die bei den Maurer- und Dachdeckerarbeiten zu Hochbauten hauptsächlich vorkommenden Materialien anzugeben. Am Schlüsse der Materialberechnung ist aus den ermittelten Mörtelmengen der Gesamtbedarf an Kalk, Zement und Sand unter Benutzung der in den vorstehend erwähnten Bestimmungen für diesen Zweck angegebenen Zahlen zu berechnen. Falls es nötig erscheint, von letzteren abzuweichen, ist solches entsprechend zu begründen.

2. Materialienberechnung zu den Zimmerarbeiten.

Die Berechnung der Zimmermaterialien erfolgt im Anschluss an die bezügliche Massenberechnung unter Benutzung desselben Formulars. Die Ermittelung des kubischen Inhaltes ist auf die Balken, Lagerhölzer, Fachwerk- und Dachverbandhölzer usw. zu beschränken, während alle übrigen Zimmermaterialien nach Quadratmetern oder nach Stückzahl zu veranschlagen sind. Für die nach Kubikmetern berechneten Hölzer ist ein Zuschlag von 2—3 Proc., für Bohlen, Bretter usw. von 3—5 Proc. als Verschnitt usw. beim Material in Ansatz zu bringen.

Bei Anschlägen für Bauten, zu welchen der Fiskus das Holz aus dem Forst in natura hergiebt, oder dessen Wert zu vergüten hat, ist am Schlüsse der Zimmermaterialienberechnung oder in einer besondern Zusammenstellung¹) die Masse der im ganzen erforderlichen Verbandhölzer, Bohlen, Bretter, Latten, Schwarten usw. als Rundholz nach Stämmen, Sägeblöcken und Stangen getrennt in besonderer Rundholzberechnung zu ermitteln, wobei darauf zu rücksichtigen ist, dass die angenommenen Längen der Rundhölzer zur Gewinnung der notwendig aus einem Stück herzustellenden Verbandhölzer ausreichen. Für Verschnitt ist hier ebenfalls ein Zuschlag von 2—3 Proc. bei den Verbandhölzern, von 3—5 Proc. bei Bohlen, Brettern usw. anzusetzen. Die formelle Handhabung der Umrechnung in Rundholz regelt die Königliche Regierung.

In der

Kostenberechnung

sind die einzelnen Arbeiten nach Titeln so auseinander zu halten, wie dies ihre Herstellung durch einen Handwerker bezw. Unternehmer erfordert; es ist ferner in der Kostenberechnung der Umfang der Arbeiten, sowie deren Art genau erkennbar zu machen, auch sind darin namentlich alle diejenigen Hebenleistungen aufzuführen, welche in dem Preise einbegriffen sein sollen. Demgemäss ist dem Wortlaut des betreffenden Eintrages eine solche Fassung zu geben, dass aus demselben alle auf die Bemessung des Preises Einfluss übenden Einzelheiten ersichtlich werden, z. B. bei Fussböden, ob „gespundet, mit verdeckter Nagelung, aus Brettern von höchstens 15 cm Breite usw.“ — Hierdurch soll ermöglicht werden, dass die den Verdingungen und Verträgen zugrunde Tiegenden „besonderen Bedingungen“ eine tunlichst kurze Fassung erhalten können und von Bestimmungen, die in den Text der Anschläge hineingehören, frei bleiben. Kommen Nebenleistungen allgemeiner Natur in Betracht, so sind dieselben am Kopfe des betreffenden Titels so ausführlich zu vermerken, dass Zweifel darüber nicht entstehen können, was für die angegebenen Preise im ganzen und im einzelnen geliefert werden soll.

Mit Ausnahme der Maurerarbeiten, bei welchen die Materialien vollständig gesondert, und der Zimmerarbeiten, bei welchen entweder nur das Material zu den Balken und Verbandhölzern oder sämtliches Material getrennt zur Berechnung gelangt, sind die Arbeiten einschliesslich des Materials zu veranschlagen.

Die Kosten der Anfuhr der Materialien sind in die für diese selbst anzusetzenden Preise mit einzuschHessen.

Hinsichtlich der Abkürzungen der in den Anschlägen vorkommenden Masse und Gewichte, der Übernahme der Vordersätze aus der Massenberechnung, sowie hinsichtlich der Ausfüllung der Pfennigspalten gelten die folgenden Bestimmungen:

A. Längenmasse:

km

cm

mm

a

O* Æ eö CT* o⁻¹ CT*

Ar

Quadratmeter .

Quadratcentimeter

Quadratmillimeter

C. Körpermasse:

cbm

hl

ccm

cmm

D. Gewichte:

Tonnen .

Kilogramm Gramm .

• mg

Milligramm

Die Buchstaben

Den Buchstaben werden Schlusspunkte nicht beigefügt, werden an das Ende der vollständigen Zahlenausdrücke — nicht über das Dezimalkomma derselben — gesetzt; demnach ist zu schreiben: 6,48 m — nicht 5 m und 37 cm und nicht 5 m 37 cm.

Zur Trennung der Einerstelien von den Dezimalstellen dient das Komma, nicht der Punkt. Sonst ist das Komma bei Mass- und Gewichtszahlen nicht anzuwenden; insbesondere nicht zur Abtrennung mehrstelliger Zahlenausdrücke. Solche Abteilung ist durch Anordnung der Zahlen in Gruppen zu je drei Ziffern, vom Komma aus gerechnet, mit angemessenem Zwischenraum zwischen den Gruppen zu bewirken.

Mit Rücksicht auf die den vorgängigen oder späteren Aufmessungen ohnehin anhaftenden Fehler genügt es, wenn für jede der Raumabmessungen (Länge, Breite,

Höhe) bei Berechnung von Arbeiten bezw. Materialien in Bauanschlägen und Abrechnungen durchweg das Meter mit zwei Dezimalstellen als Einheit zugrunde gelegt wird. Bei Metallarbeiten ist jedoch die Stärkenabmessung mit drei Dezimalstellen in Rechnung zu stellen. Wenn es sich um die Ermittelung von Gewichtszahlen handelt, wie solche namentlich bei Eisenkonstruktionen Vorkommen, so ist die Kilogrammzahl als Gewichtseinheit im allgemeinen mit einer Dezimalstelle einzusetzen; die Einschaltung einer zweiten Dezimalstelle ist nur bei Bezugnahme auf kleine Einheitsmasse, z. B. qcm, gerechtfertigt.

Sind drei oder mehr Faktoren zu multiplizieren, so sind der Regel nach zunächst die beiden grössten miteinander zu multiplizieren, alsdann ist der dritte Faktor heranzuziehen. Sofern die Anschlagsformulare eine bestimmte Reihenfolge der Multiplikation bereits vorschreiben, ist diese abweichend von dem vorstehend aufgestellten Grundsätze beizubehalten.

Bei Ausführung der Berechnung ist zunächst das aus der Multiplikation der beiden ersten Faktoren sich ergebende Produkt auf vier Dezimalstellen zu ermitteln. Die beiden letzten Dezimalstellen werden sodann abgestrichen und die verbleibende letzte Stelle um 1 erhöht, dass die weggestrichene dritte Dezimalstelle = 5 oder grösser als 5 ist. Demnächst wird das so ermittelte zweistellige Resultat mit dem dritten Faktor multipliziert, das Produkt auf zwei Dezimalstellen wie vor gekürzt und in dieser Form in die Massenberechnung eingestellt.

Beispiel: 17,76.15,76.0,38

17,76.15,76 = 279,8976 = 279,90 279,90.0,38 = 106,3620 = 106,36.

Ist der dritte Faktor dreistellig (bei Metallstärken), so wird das Produkt zunächst mit fünf Dezimalstellen ermittelt, dann aber ebenfalls auf zwei Dezimalstellen gekürzt.

Bei Kostenanschlägen ist das aus den Massenberechnungen zu entnehmende Resultat auf eine Dezimalstelle in der Weise, wie oben angegeben, zu kürzen und als Yordersatz in die Kostenberechnung zu übertragen.

Bei Abrechnungen sind jedoch die in den Massenberechnungen ermittelten zwei Dezimalstellen auch für die Yordersätze der Kostenberechnung beizubehalten.

Die Pfennige in den Spalten der Kosteneinzelbeträge (nicht Einheitspreise) der Anschläge sind fortzulassen, dagegen ist bei Abrechnungen von dieser Kürzung abzusehen.

Hierbei ist zu bemerken, dass in die Yerdingungsanschläge die Yordersätze aus den Massenberechnungen, abweichend von den Kostenanschlägen, mit zwei Dezimalstellen zu übernehmen sind; ebenso müssen in den Spalten für die Kosteneinzelbeträge die bei der Ausrechnung sich ergebenden Pfennige seitens der Unternehmer ausgeworfen und bei Prüfung der Angebote ebenfalls berücksichtigt werden.

Bei Abkürzung des Wortes „Mark“ ist als Zeichen ein zu gebrauchen. Die Pfennige sind in ihrer Spalte als Dezimalen der Mark aufzuführen, so dass den Zahlen 1 bis 9 eine 0 vorzusetzen ist.

Zur Aufstellung der Kostenberechnung ist das Formular E zu benutzen.

Eintrag

Stückzahl

Formular E.

Für die Kostenberechnung.

Gegenstand

Einheitspreis Mk. I Pf.

Geldbetrag

Mk.

Pf.

Am Schlüsse der Kostenberechnung ist ohne Rücksicht auf den Umfang des Baues eine nach Titeln geordnete Übersicht der Gesamtkosten nach Massgabe des Beispieles auf Formular F zu geben.

Formular F.

Titel

Zusammenstellung

Mark

Pf.

Erdarbeiten

II

Maurerarbeiten a) Arbeitslohn .    .

b) Materialien .    .

III

IV

Asphaltarbeiten.....

Steinmetzarbeiten .    .    .    .

Zimmerarbeiten und Material

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

Stakerarbeiten..............

Schmiede- und Eisenarbeiten.........

Dachdeckerarbeiten.............

Klempnerarbeiten.............

Tischlerarbeiten..............

Schlosserarbeiten.............

Glaserarbeiten..............

Anstreicher- und Tapeziererarbeiten.......

Stückarbeiten...............

Ofenarbeiten, Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen

Gas- und Wasseranlagen.....*.....

Bauführungskosten und Rendantengebühren .    .    .    .

Insgemein................

Im ganzen

Aufgestellt :

,, den

ten

' 05

Revidiert :

,, den

ten

Name:

Name:

(Amtscharakter.)

(Amtscharakter.)

Rechnerisch festgestellt:

ten 19 . .

,, den

Name:

Bei Kirchen, Pfarr- und Schulbauten, zu welchen der Fiskus als Patron bezw. Gutsherr Materialien oder bare Beiträge zu liefern hat, sind dem Anschläge am Schlüsse noch geordnete Berechnungen dieser Beiträge, sowie der von den Gemeinden zu leistenden Hand- und Spanndienste und der sonstigen letzteren zur Last fallenden Kosten beizufügen.

Bei Forstbauten sind die Kosten der Anfuhr sämtlicher Materialien ebenfalls

in einer besonderen Zusammenstellung zu ermitteln.

Ein Gleiches gilt für die Domänenbauten, bei welchen ausserdem die Dachdeckungskosten und die sonstigen dem Pächter zur Last fallenden Leistungen getrennt anzugeben sind.

Für die Kostenberechnung der einzelnen Titel gelten die folgenden Vor

schriften :

Titel I. Erdarbeiten.

Die in der Massenberechnung ermittelte Menge der auszuhebenden Erde ist einschliesslich des Transportes auf eine im Mittel anzusetzende Entfernung und des Einplanierens oder Aufsetzens des Bodens in Ansatz zu bringen. In den Anschlagspreis ist einzuschliessen die Vorhaltung sämtlicher Geräte, auch der Karrdielen usw. Überflüssige, daher abzufahrende Bodenmassen sind stets besonders zu veranschlagen.

Bei schwierigen Fundierungen und bei künstlicher Befestigung des Baugrundes tritt an die Stelle des Titel I des Hauptanschlages ein Sonderanschlag, welcher, nach Unterabteilungen gegliedert, die sämtlichen die Fundierung beziehungsweise die Befestigung des Baugrundes betreffenden Ausführungen einschliesslich der Erdarbeiten, des Wasserschöpfens usw. umfassen muss. Für die Aufstellung dieses Anschlags sind die vor- und nachstehend gegebenen Vorschriften soweit tunlich zu beachten.

Titel II. Maurerarbeiten,

a) Arbeitslohn.

Das in der Massenberechnung nach dem kubischen Inhalt ermittelte Mauerwerk sämtlicher Geschosse ist voll, ohne Abzug von Öffnungen, für jedes Geschoss gesondert zu veranschlagen.

Alle früher gebräuchlichen Zulagen für Bogen-, Gurtbogen-, Zement- und Klinkermauerwerk, Aussparen der Luftisolierschichten, Anlage und Verputz beziehungsweise Ausfugung der Schornstein-, Heiz- und Lüftungsrohren, Rohrschlitze usw.', Einsetzen der Türen, Fenster und Reinigungstüren, Vermauern der Türdübel, Kreuzholz- und Bohlenzargen, sowie der Mauer- und Balkenanker und das Anschlägen der letzteren an die Balken, endlich die Ausmauerung längs der Ortbalken, für Bekleidung der Balken in der Ausdehnung der Schornsteinkasten mit Dachsteinschichten sowie für ähnliche Nebenleistungen sind nicht besonders zu berechnen. Der Transport der Maurermaterialien von dem auf der Baustelle befindlichen Lagerplatze zum Orte der Verwendung ist ebenfalls in die Preise für die Maurerarbeiten einzubegreifen.

Schornsteinkasten kommen erst, sobald sie freistehen, nach Metern ihrer Höhe einschliesslich ihrer Ausfugung, des Verputzens und der Herstellung des Schorn-

steinkopfes zur Veranschlagung. Sind reicher ausgebildete Köpfe aufzumauern, so ist dafür eine besondere Zulage für jedes Stück in Ansatz zu bringen.

Die Verblendung mit Ziegelsteinen ist auch dann, wenn dieselbe gleichzeitig mit der Hintermauerung erfolgen soll, was möglichst anzustreben ist, besonders zu berechnen und zwar nach dem Flächeninhalt der Ansichten ohne Abzug der Öffnungen, Gesimse usw. Der Preis für die Verblendung ist so zu bemessen, dass darin das Vormauern beziehungweise Aufmauern von schlichten oder einfach gegliederten Pfeilern, Fenstereinfassungen usw. und die Reinigung und Ausfugung der Flächen, sowie die Berüstung der Fassaden einbegriffen ist. Für das Versetzen der aus Verblendsteinen, Formsteinen usw. bestehenden Gesimse einschliesslich der Friese ist eine Zulage für jedes Meter, für das Versetzen von reich gegliederten Fenstergewänden, Verdachungen, sowie von einzelnen Architekturteilen, wie Säulen, Füllungen und dergl. dagegen ein Zusatzpreis für jedes Stück anzunehmen.

Sind einzelne Teile der Mauerflächen aus anderem Material, wie Haustein, Kunststein, Mörtelputz hergestellt, so werden von dem Inhalt der Ansichtsflächen die von jedem anderen Material eingenommenen Flächen mit den von ihnen etwa umschlossenen Öffnungen in Abzug gebracht.

Bei ganz oder teilweise in Putz auszuführenden Wandflächen ist genau nach den für Einzelverblendung gegebenen Vorschriften zu verfahren.

Glatte Putzarbeiten kommen nach Massgabe der bei der Massenberechnung angegebenen Bestimmungen, also zutreffendenfalls unter Abzug von Öffnungen zur Veranschlagung und zwar einschliesslich des Verputzens der Türen, Fenster, Fuss-leisten, Ofenröhren usw., sowie des notwendigen Nachputzens, des Schiemmens und Weissens. Ebenso wird das Verputzen der Stuckverzierungen im Äusseren und Inneren nicht besonders berechnet.

Endlich ist die Bereitung des Mörtels und die Beschaffung des hierzu und zur Ausführung des Mauerwerks usw. erforderlichen Wassers in die angesetzten Preise mit einzubegreifen. Abweichungen hiervon sind besonders zu begründen.

Inwieweit der Maurer bei dem Versetzen beziehungsweise Verlegen von eisernen Trägern und Konstruktionen beteiligt ist, findet sich unter Titel VII, Schmiede- und Eisenarbeiten, des näheren angegeben.

Das Verhalten, sowie die An- und Abfuhr der Geräte und Rüstungen, auch die Gestellung der zu den Absteckungen, Höhenmessungen und Abnahmevermessungen erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte liegt nach Massgabe des § 2 der allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Hochbauten vom

17. Juli 1885 dem Unternehmer ob und ist daher im Anschläge nicht besonders in Ansatz zu bringen. (Vgl. Zentralblatt für Bauverwaltung 1895, Seite 319.)

Das Aufstellen und Abbrechen der Rüstungen ist bei den einzelnen Einträgen in den Preis ebenfalls einzuschliessen. Besonders schwierige oder abgebundene Rüstungen, wie für Türme oder für das Versetzen von Werkstücken, sind getrennt oder bei den Zimmerarbeiten zu veranschlagen.

b) Maurermaterialien.

Die Maurermaterialien sind einschliesslich der Anfuhr bis zu dem von der Bauverwaltung auf der Baustelle zu bezeichnenden Platze zu veranschlagen. Gewöhnlicher Kalk ist in eingelöschtem, Wasserkalk usw. in gebranntem Zustande zu veranschlagen. Bei Patronatsbauten sind die Kosten für das Einlöschen des Kalkes, welche Leistung zu den der Gemeinde obliegenden Handdiensten gehört, besonders in Ansatz zu bringen.

Titel III. Asphaltarbeiten.

Die Asphaltarbeiten sind einschliesslich des Materials, in geeigneten Fällen, wie bei der Asphaltierung von Höfen, Strassen usw. auch einschliesslich der Unterbettung aus Beton oder dergl., unter Angabe der betreffenden Stärken in Rechnung zu bringen.

Titel IY. Steinmetzarbeiten.

Die Steinmetzarbeiten sind einschliesslich der Lieferung des Werksteinmaterials und des Versetzens in der Kostenberechnung auf Grund der bei der Massenberechnung gegebenen Erläuterungen zu veranschlagen. In denjenigen Gegenden, wo die Bearbeitung und das Versetzen der Hausteine nicht von demselben Unternehmer bewirkt werden kann, sind bei jedem Einträge die Einheitspreise für die Lieferung des Materials, für dessen Bearbeitung und für das Versetzen getrennt aufzuführen. Hierdurch soll nicht allein eine gesonderte Vergebung des Materials und der Arbeit, sondern auch Übertragung des Versetzens an den Maurer ohne Schwierigkeit ermöglicht werden.

Die Anfertigung der Schablonen, das Nacharbeiten, das Reinigen, die Lieferung und das Einsetzen der Dübel usw. ist in die ausgeworfenen Gesamt- beziehungsweise die entsprechenden Einheitspreise mit einzubegreifen, ebenso das Heranschaffen und Auf bringen der Werkstücke und die Vorhaltung der Winden, Taue, Flaschenzüge, sowie aller sonst erforderlichen Gerätschaften, ferner das Vergiessen und Vermauern der etwa zwischen den Werkstücken und dem Ziegelmauerwerk verbleibenden Räume.

Endlich sind auch die Rüstungen in die Preise einzuschliessen, sofern solche nicht bereits bei den Maurer- und Zimmerarbeiten berücksichtigt wurden.

Alle zum Versetzen von Steinmetzarbeiten erforderlichen Maurermaterialien, als Ziegel, Dachsteine, Zement usw. sind in die Maurermaterialienberechnung aufzunehmen.

Titel V. Zimmerarbeiten und Material.

Die Hölzer zu Balkenlagen, Fussbodenlagern, Fachwerk- und Dach verbänden usw. werden gemäss den Angaben für die Massen- und Materialienberechnung nach Arbeitslohn und Material getrennt veranschlagt, und zwar bei ersterem getrennt nach Metern der Länge, bei letzterem nach Kubikmetern. Alle übrigen Zimmerarbeiten sind einschliesslich des Materials zu berechnen.

Bei Anschlägen zu Bauten, zu welchen der Fiskus das Holz in natura hergibt, oder dessen Wert auf Grund der in Frage kommenden Versteigerungs-Durch-^ chnittspreise vergütet, ist im Anschluss an die Ausführungen bei der Materialienberechnung und die Kostenberechnung ausserdem eine Berechnung des nach der

Forsttaxe sich ergebenden Rundholzwertes beizufügen. Bei der späteren Abrechnung treten indessen an die Stelle der Taxpreise die Yersteigerungs-Durchschnittspreise.

In den Preis für das Zurichten und Verlegen der Balken ist das Ausfalzen derselben für die Stakung oder, wo zu diesem Zwecke Latten zur Anwendung kommen, die Lieferung und Anbringung der letzteren mit einzubegreifen.

Ebenso ist in den Preisen für das Verbinden und Aufstellen sämtlicher Bauhölzer, auch der Hänge- und Sprengewerke, das Anbringen des erforderlichen Eisenzeuges, also der Schienen, Klammern, Hängeeisen, Muffen, Bolzen usw. einzu-schliessen. Bei gewöhnlichen Lattenverschlägen ist die Anfertigung der etwa vorkommenden Lattentüren und zwar einschliesslich der Lieferung und des Anschlagens 4er schmiedeeisernen Türbänder, Haspen und Überfälle in den Preis für die Flächeneinheit mit aufzunehmen.

Holztreppen sind nach den Bestimmungen der Massenberechnung vollständig fertig einschliesslich des Geländers und des erforderlichen Eisenzeuges zu veranschlagen.

Nägel sind niemals besonders zu berechnen, vielmehr ist die Lieferung bei den einzelnen Einträgen bei der Bemessung der Preise mit zu berücksichtigen.

Hinsichtlich der Rüstungen wird auf die bezüglichen Bestimmungen, welche bei Titel II wiedergegeben sind, hingewiesen.

Titel VI. Stakerarbeiten.

Die auszustakende Fläche setzt sich aus der Summe der in den Grundrissen eingetragenen Flächeninhalte der mit Balkendecken geschlossenen Räume zusammen, wobei ein Abzug für Balken nicht zu machen ist. Stakung, Stroh-belehmung und Ausfüllung der Balkenfache einschliesslich der Lieferung der Materialien sind hier zusammenzufassen.

Titel VII. Schmiede- und Eisenarbeiten.

Die Eisenteile für Maurer- und Zimmerarbeiten, als Anker, Bolzen, Schienen usw., ferner Fenstergitter und dergl. mehr, sind gewöhnlich nach der Stückzahl, Treppengeländer, Einfriedigungsgitter dagegen nach Metern ihrer Länge unter Angabe der wichtigeren Abmessungen und erforderlichenfalls auch der Gewichte in Ansatz zu bringen. Eiserne Treppen sind, wie hölzerne, nach der Anzahl der Stufen, die zugehörigen Treppenabsätze nach Quadratmetern zu berechnen.

Die bei der Massenberechnung der Eisenarbeiten erwähnten Arbeiten sind mit Preisen für je 100 kg zu veranschlagen. Die Reinigung der Eisenteile von Rost, sowie das sachgemässe Grundieren derselben ist bei Bemessung der Preise mit zu berücksichtigen.

Bei zusammengesetzten und genieteten Eisenkonstruktionen, wie bei eisernen Dächern, genieteten Trägersystemen usw. ist das Aufstellen einschliesslich der erforderlichen Rüstungen in die Einheitspreise für je 100 kg mit einzubegreifen.

Dagegen ist das Versetzen und Verlegen einzelner eiserner Säulen, Balken usw. Sache des Maurers und in dem betreffenden Titel für je 100 kg der gleichartigen Eisenarbeiten gesondert zu veranschlagen.

Bei umfangreichen, grössere Vorarbeiten bedingenden Eisenkonstruktionen, namentlich solchen für Decken und Dachungen, genügt es, wenn deren Kosten zunächst überschläglich ermittelt werden. In solchen Fällen muss jedoch der spezielle Entwurf nebst Massen- und Kostenberechnung tunlichst bald nach Beginn des Baues ausgearbeitet und zur Superrevision eingereicht werden.

Titel VIII. Dachdeckerarbeiten.

Die Ermittelung der einzudeckenden Flächen erfolgt nach Massgabe der bei der Massenberechnung der Zimmerarbeiten für die Berechnung der Dachschalung gegebenen Vorschriften. Die Eindeckung der Firste, Grate, Kehlen, der Schornstein-, Lucken- und Dachfenster-Einfassungen usw. ist, sofern dazu dasselbe Material wie zur Eindeckung des Daches selbst zur Verwendung gelangt, nicht besonders zu berechnen, vielmehr in den Preis für das Quadratmeter Dachfläche ein-zuschliessen ; ebenso ist darin die Lieferung und Anbringung der Leiterhaken, Nägel usw. aufzunehmen. Wird dagegen zur Eindeckung eines oder mehrerer der obengenannten Dachteile oder Anschlüsse ein anderes Material als zur Eindeckung der Dachfläche selbst verwendet, wie Zink oder Blei für die Kehlen, für Einfassung der Schornsteine usw., so sind erstere nach Metern der Länge unter Angabe der Breite, letztere stückweise gesondert zu veranschlagen. Von den Metallen, welche zu den gedachten Arbeiten zur Verwendung kommen sollen, ist stets das Gewicht für die Flächeneinheit anzugeben.

Die’ Kosten für eiserne Dachfenster und Aussteigeluken sind im Anschläge einschliesslich der Lieferung und Anbringung der Verglasung und des Anstrichs, zu berechnen, während Schneefänge, sowie Laufbretter bei den Dachdeckerarbeiten, völlig fertig hergestellt, mit einem Preise für die Längeneinheit angesetzt werden.

Titel IX. Klempnerarbeiten.

Die Fabrik-

Bei den Klempnerarbeiten sind alle Abdeckungen der Gesimse, auch die der Hauptgesimse, die Verkleidung von Stirn brettern, Rinnenverkleidungen, Rinnen, Abfallröhren usw. nach Metern der Länge unter Angabe der Breite beziehungsweise des Umfanges oder Durchmessers der betreffenden Gegenstände, Abdeckungen der Fenstersohlbänke und Verdachungen, Wasserkasten und dergl. aber stückweise unter Angabe der bezüglichen Abmessungen zu veranschlagen, nummern des zu verwendenden Bleches und das Gewicht ist für die Flächeneinheit in jedem Falle besonders anzugeben. Bei Festsetzung des Preises für die Dachrinnen sind die für letztere in den für Staatsbauten vorgeschriebenen Musterzeichnungen²) angegebenen Konstruktionen zu beachten.

Titel X, XI und XII. Tischler-, Schlosser- und Glaserarbeiten.

Tischler-, Schlosser- und Glaserarbeiten sind getrennt unter Benutzung des gewöhnlichen Kostenberechnungs-Formulars E, wie alle übrigen Arbeiten zu ver

anschlagen.

Bezüglich der Veranschlagung selbst wird festgesetzt, dass Fenster, Türen und dergl. unter Angabe der kleinsten Lichtmasse nach der Stückzahl in Ansatz

zu bringen sind, und zwar vollständig fertig, so dass also bei Fenstern die Latteibretter usw., bei Türen die Futter, Schwellbretter, die beiderseitige Verkleidung und etwaige Verdachungen mit einbegriffen werden. Zur Erleichterung der Beurteilung der angesetzten Preise sind indessen an geeigneter Stelle der Beschreibung die Flächeninhalte beziehungsweise die Längen und Breiten der betreffenden Gegenstände in Klammern anzugeben. Unter kleinsten Lichtmassen werden diejenigen Abmessungen verstanden, welche sich unter Annahme der Vollendung des Baues für die Öffnungen als die kleinsten ergeben, wobei die Höhen mit Bogen geschlossener Öffnungen im Scheitel zu messen sind. Türen und Fenster von gleicher Konstruktion und Ausstattung, sowie von gleichen beziehungsweise nur wenig voneinander abweichenden Abmessungen, bei welchen somit die Durchschnittskosten annähernd dieselben bleiben, müssen möglichst zusammengefasst werden. Auch die Glaserarbeiten bei Fenstern, Türen usw. sind stückweise zu veranschlagen.

Bei Wandtäfelungen, Parkettfussböden und ähnlichen Arbeiten ist die Berechnung nach Quadratmetern beizubehalten; ebenso ist hinsichtlich der Verglasung von Kirchenfenstern zu verfahren.

Titel XIII. Anstreicher- und Tapezierarbeiten.

Die Anstreicherarbeiten sind bei Fenstern, Türen usw. nach der Stückzahl zu berechnen, im übrigen dagegen nach der Fläche beziehungsweise Länge der in Betracht kommenden Gegenstände in Ansatz zu bringen. Auch die Tapezierarbeiten sind nach der Fläche einschliesslich der Borden, Einfassungsstreifen und Papierunterlage zu veranschlagen. Für die Massenermittelung gelten die bei den Maurer-, Zimmer- usw. Arbeiten gemachten Vorschriften, und sind für gewöhnlich die dort berechneten Vordersätze hierher zu übernehmen.

Titel XIV. Stückarbeiten.

Die Stückarbeiten sind einschliesslich des Anbringens und des Befestigens stückweise oder nach der Längeneinheit der einzelnen Gegenstände in Rechnung zu stellen.

Titel XV. Ofenarbeiten, Zentralheizungen und Lüftungsanlagen. Gewöhnliche Öfen und Kochherde sind stückweise, einschliesslich der erforderlichen Eisenteile, sowie auch des Bedarfs an Ziegeln, Dachsteinen und Lehm aufzuführen.

Zentralheizungen³) dagegen sind in den, nach Massgabe der nachfolgend wiedergegebenen „Grundsätze für die Entwürfe und Kostenanschläge“, aufzustellenden Entwürfen und Anschlägen, welche das Gebäude in seiner Gesamtheit umfassen, derart zu berücksichtigen, dass:

a) durch Zeichnung und Beschreibung zum Ausdruck gebracht wird, welche Art von Heizung einschliesslich der zugehörigen Lüftung in dem Gebäude zur Anwendung gelangen soll, wie das fragliche System im einzelnen gedacht ist, insbesondere wo dessen Heizstellen Platz finden werden, wie die frische Luft zu- und die verbrauchte abzuführen sein wird, welche und wie grosse Kanäle nach überschläglicher Berechnung etwa in den Mauern vorzusehen sind, wo die Heizkörper in den einzelnen Räumen ihre Stelle erhalten, dass überhaupt die betreffende Heizung nebst Lüftung in ihrer wesentlichen Anordnung klar gelegt, auf Einzelheiten aber noch eingegangen wird; ferner dass:

b) durch überschlägliche Berechnung die Kosten ermittelt werden. Hierbei genügt es, wenn für die Heizanlage selbst ein Preis für je 100 cbm aller zu beheizenden Räume einschliesslich der meist nur auf eine minder hohe Temperatur zu erwärmenden Korridore, Flure usw. zugrunde gelegt wird, die in Frage kommenden Maurerarbeiten, soweit es sich um Einmauerung von Kesseln oder sonstigen Heizapparaten handelt, durch einzelne Pausch-summen veranschlagt werden, während etwaige Kanal- und ähnliche Anlagen, Schlote usw. bei den Maurerarbeiten nach Arbeitslohn und Material getrennt berücksichtigt werden.

Titel XYI. Gas- und Wasseranlagen.

Der Yeranschlagung der Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen sind kurze Erläuterungen vorauszuschicken, aus denen zunächst zu ersehen ist, welchen Umfang die beabsichtigten Anlagen überhaupt erhalten und auf welche Räume sich dieselben erstrecken sollen. Es ist alsdann die Anzahl der Aus- beziehungsweise Ablässe, sowohl für die Gas- als für die Wasserzu- und -ableitung getrennt zu ermitteln, und sind hiernach die Kosten der einzelnen Leitungen, soweit sie innerhalb des Gebäudes zu liegen kommen, auf Grund eines Durchschnittspreises für jeden Aus- beziehungsweise Ablass zu veranschlagen.

Für die ausserhalb des Gebäudes in Frage kommenden Anschlussleitungen, soweit dieselben nicht besondere Anschläge erfordern, sind Pauschsummen auszuwerfen.

Die Beleuchtungskörper, die Aborteinrichtungen, Waschbecken, Ausgüsse usw. sind ausserdem stückweise in Ansatz zu bringen.

Die bei den vorerwähnten Anlagen vorkommenden Stemm-, Maurer- und Erdarbeiten sind ebenfalls nach Pauschsummen zu berechnen.

Titel XYII. Bauführungskosten und Rendantengebühren.

Es ist anzugeben, welche Hilfskräfte für die betreffende Bauausführung als notwendig erachtet werden und wie lange und zu welchen Einheitssätzen für den Monat dieselben zur Yerwendung kommen sollen. Für Schreib- und Zeichenmateriahen, für Miete, Heizung und Beleuchtung eines Baubureaus und dergl. sind besondere Pauschsummen anzusetzen und hierbei die Bestimmungen in den §§ 41 und 205 der Dienstanweisung für die- Königlichen Bauinspektoren der Hochbauverwaltung zu berücksichtigen.

In der Privatpraxis werden die Bauausführungskosten meist nach der im Jahre 1888 vom Yerbande deutscher Architekten- und Ingenieurvereine und vom Yereine deutscher Ingenieure aufgestellten Norm zur Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten und Ingenieurs ermittelt.

Titel XVIII. Insgemein.

In den Titel Insgemein sind alle Arbeiten, welche in die früheren Titel nicht eingereiht werden können, aufzuführen und ist hierbei jede für sich mit einer Pauschsumme in Ansatz zu bringen. Insbesondere sind die Kosten für Beschaffung von Bauzäunen, Materialienschuppen usw., für Baureinigung, Richtegelder, Unterstützungen an verunglückte Arbeiter und ähnliche Ausgaben in getrennten Summen anzugeben. Falls für Richtegelder ein höherer Betrag als 150 Mk. in Aussicht genommen wird, ist derselbe unter Hinweis auf den Umfang des Baues und die Zeitdauer desselben entsprechend zu begründen.

Am Schlüsse ist für nicht vorherzusehende Arbeiten und zur Abrundung ein nach Prozenten der bis dahin - ermittelten Kostensumme zu berechnender Geldbetrag auszuwerfen.

¹

Vergl. den Abschnitt „Berechnung der wichtigeren Baumaterialien“. 16. Das Bauholz.

²

Vgl. Band X des Handbuches des Bautechnikers „Der Dachdecker und Bauklempner“, Verlag von Bernh. Friedr. Voigt in Leipzig.

³

Vgl. Band VI des Handbuches des Bautechnikers „Allgemeine Baukunde“ S. 266 bis 269. Verlag von Bernh. Friedr. Voigt in Leipzig.

B. Grundsätze für die Entwürfe und Kosten-Anschläge.

(Geschäfts-Anweisung der Abteilung für das Bauwesen im Ministerium der öffentlichen Arbeiten.)

Titel I und II. Erd- und Maurerarbeiten.

a)    Für eine gleichmässige Inanspruchnahme des Baugrundes ist durch entsprechende Verbreiterung der Fundamente Sorge zu tragen. Eine höhere Beanspruchung des Baugrundes als mit 2,5 kg auf das qcm ist nur ausnahmsweise dann zuzulassen, wenn solche durch die eingehend darzulegende Beschaffenheit des Untergrundes gerechtfertigt werden kann.

Die hienach erforderliche Breite der Fundamente ist vor der Ausführung durch Rechnung zu ermitteln.

b)    Das aufgehende Mauerwerk ist durch Asphalt-Isolierschichten,¹) welche tunlichst aus Gussasphalt²) herzustellen sind, gegen das Eindringen aufsteigender Feuchtigkeit zu sichern.

Die Isolierschicht ist, sofern der Fussboden der betreffenden Räume des Kellergeschosses oder — wenn eine Unterkellerung nicht vorhanden — des Erdgeschosses massiv hergestellt werden soll, in Höhe der Oberkante dieses Fussbodens anzuordnen. Sofern der betreffende Fussboden aus Holz gefertigt wird, ist die Isolierschicht in Höhe der Unterkante der Dielung oder, wenn letztere auf Lagern verlegt wird, in Höhe der Unterkante der Lagerhölzer herzustellen.

Sind für die Fundamente Bruchsteine oder Feldsteine vorgesehen, so müssen dieselben zunächst mit zwei in verlängertem Zementmörtel verlegten Ziegelflachschichten abgeglichen werden, auf welche dann die Asphalt-Isolierschicht aufzubringen ist.

c) Die Umfassungswände des Kellergeschosses sind gegen seitliches Eindringen der Erdfeuchtigkeit durch senkrechte, von der Asphalt-Isolierschicht bis zum Terrain reichende Luftschichten zu schützen.

Diese Luftschichten erhalten eine lichte Weite von 5 bis 7 cm und sind, sofern die Umfassungsmauern aus Ziegeln hergestellt werden sollen, an der Aussen-seite derart vorzulegen, dass sie gegen das Erdreich durch eine ¹/₂ Stein starke, in verlängertem Zementmörtel aufzuführende Mauer abgeschlossen werden und ihre Innenfläche hinter die Aussenflucht des Erdgeschoss-Mauerwerkes nicht zurücktritt.

Eine Stärke von ¹/₂ Stein genügt nicht, wenn das Hervortreten sogenannten Drängwassers — etwa aus nahe dem Gebäude ansteigenden Erdschichten kommend — zu befürchten ist. In diesem Falle ist die Abschlusswand der Luftisolierschicht 1 Stein stark anzuordnen, vor derselben eine fette Tonschicht von ' mindestens 50 cm Stärke einzubringen und für Abführung des Drängwassers durch Einlegung von Drainröhren in etwa 1,0 bis 2,0 m Entfernung vom Gebäude zu sorgen.

Werden die Umfassungsmauern des Kellergeschosses aus Bruch- oder Feldsteinen hergestellt, so ist die Luftschicht an der Innenseite in entsprechender Weise vorzulegen. Ebenso ist zu verfahren, wenn Kellermauern an nachbarlichen Grenzen aus Ziegelsteinen aufgeführt werden sollen.

Die Abschlusswand der Luftschicht ist mit dem Kellermauerwerk durch Bindersteine genügend sicher zu vereinigen.

Im Äusseren ist das Kellermauerwerk, soweit es unter Terrain liegt, nur glatt zu fugen, nicht zu putzen, und sodann nach möglichster Austrocknung zweimal mit heissem Teer oder Goudron zu streichen.

Die Luftschichten selbst sind einerseits durch Öffnungen nahe über dem Fuss-boden des Kellergeschosses mit den Räumen des letzteren, sowie durch Öffnungen in den Leibungen der Kellerfenster mit der Aussenluft in Verbindung zu bringen, damit durch fortgesetztes Lüften eine schnelle Austrocknung des Kellermauerwerks befördert wird. Die Öffnungen sind mit Metallgittern zu verschliessen.

d) Die Kellersohle muss mindestens 30 cm über dem höchsten bekannten, auf das sorgfältigste zu ermittelnden Grundwasserstande angeordnet werden.

e)    -In Fensterbrüstungen und in allen nur iy₂ Stein starken Umfassungswänden von Räumen, welche mit Heizvorrichtungen versehen werden, sind — abgesehen von Pfeilern geringer Länge — senkrechte, durch Binder ausreichend verstärkte Luftisolierschichten von 5 bis 7 cm Weite anzulegen. Letztere sind in den Umfassungswänden an der Aussenseite anzuordnen, damit für die Balken ein ausreichendes Auflager verbleibt.

f)    Die Gurtbogen- und Gewölbeanfänger sind gleich bei Aufführung des Geschossmauerwerks im Verbände mit diesem, in wagerechten Schichten, und, soweit erforderlich, unter] Verwendung von verlängertem Zementmörtel auszukragen.

Diese Bestimmung gilt nicht nur fftr Tonnen- und Kreuzgewölbe, sondern auch für flache und gedrückte Kappen. Bei Aufmauerung der Schildbogen wände ist durch entsprechende Aussparungen³) für einen sicheren Eingriff und Anschluss der Gewölbekappen Sorge zu tragen.

g) Grössere Gewölbe sind, sofern nicht besondere Belastungen ein anderes Material erfordern, aus porösen oder Lochsteinen, unter Verwendung von verlängertem Zementmörtel oder schnell bindendem Wasserkalk-Mörtel, herzustellen.

h) Die für die Widerlager der Gewölbe erforderlichen Stärken sind, soweit nötig, sorgfältig durch Rechnung zu ermitteln. Lassen sich die Widerlager nicht in einer solchen Stärke anordnen, dass die stets bis- zum Erboden zu verfolgende Drucklinie ausreichend von der Aussenkante des Mauerwerks entfernt bleibt, so ist die Anbringung von Verankerungen vorzuschreiben.

Die Stärke und Anzahl der Anker ist in solchen Fällen vor der Ausführung rechnerisch festzustellen.

Weit gespannte Gurtbögen, welche zusammen mit dem aufgehenden Mauerwerke aufgeführt werden, sind, auch wenn die Drucklinie rechnungsgemäss innerhalb des Mauerwerks verbleibt, stets in verlängertem Zementmörtel oder einem schnell abbindenden Wasserkalk-Mörtel einzuwölben und mit Ankern von ausreichender Stärke auszustatten, da die Lasten, welche den Verlauf der Drucklinie bestimmen, erst nach und nach aufgebracht werden und somit behufs Verhinderung von Rissen die vorgedachten Sicherungsmassregeln geboten sind.

i) Gewölbe, welche zur unmittelbaren Aufnahme der Dachdeckung dienen, und sonstige Gewölbe, deren Ausführung nur unter freiem Himmel bewirkt werden kann, sind tunlichst zu vermeiden. Abgesehen von Ausnahmen, bei denen wegen des geringen Umfanges der Gewölbe oder aus anderen Gründen die Anwendung derartiger Konstruktionen unbedenklich erscheint, ist demgemäss stets ein besonderer Dachstuhl vorzusehen und dieser erst regelrecht einzudecken, bevor die Einwölbung der darunter befindlichen Räume in Angriff genommen wird.

k) Flache Kappen von ¹/₂ Stein Stärke sollen in der Regel nicht über 2,50 m Spannweite betragen.

Bei grösserer Spannweite sind Verstärkungsgurte vorzusehen bezw. durchgängig grössere Stärken zu wählen, ausserdem ist ein besonders gutes Wölbmaterial und ein schnell abbindender Mörtel zu verwenden.

Sind die Kappen zwischen eisernen Trägern einzuspannen, so müssen sie stets auf den unteren Flanschen der Träger aufruhen und mit einer Pfeilhöhe von nicht unter ¹/₈ der Spannweite ausgeführt werden.

Bedingt die unzureichende Stärke der Widerlager eine Verankerung, so erfolgt solche bei einer Länge der Kappen von nicht über 4,0 m in ausreichender Weise dadurch, dass ein oder mehrere Anker, welche jedoch mindestens über zwei

Kappen hinwegreichen müssen, eingelegt, auch die Ecken des Raumes, soweit nötig, mit verankert werden.

Bei grösserer Länge der Kappe ist längs der als Widerlager dienenden Aussen-mauer ein eiserner Träger anzuordnen und dieser an den Enden und auf der zwischen letzteren liegenden Strecke mit einem anderen, genügend gesichert liegenden eisernen Träger, oder mit einer festen Wand, ausreichend zu verankern.

1) Bei Gebäuden, welche nach Massgabe der bezüglichen Bestimmungen in allen Geschossen zu wölben, bezw. mit feuerfesten Decken auszustatten sind, müssen sämtliche einspringende Ecken zur völligen Sicherheit gegen das Eintreten von Rissen in der Höhe der Oberkante aller Geschosse mit genügend langen Ankern versehen werden, welche über naheliegende Öffnungen jedenfalls hinwegreichen müssen.

Für Gebäude mit Balkenlagen, bei welchen die dann ohnehin anzuordnenden Giebelanker den Ecken an sich eine grössere Festigkeit geben, sind in besonderen Fällen — wie bei nicht ganz zuverlässigem Baugrunde, bei künstlicher Fundierung des Gebäudes usw. — ebenfalls Eckanker erforderlich.

m) Sämtliche im Interesse einer sachgemässen Bauausführung nach vorstehenden Bestimmungen erforderlichen Anker sind in die Verdingungs-Zeichnungen, bezw. in besondere Pläne, vor Beginn der betreffenden Arbeiten genau einzutragen.

n) Alle gemauerten Pfeiler und Säulen, deren Querschnitt unter Berücksichtigung der aufruhenden Lasten zu klein bemessen erscheint, um in gewöhnlichem Ziegel- oder Bruchstein-Mauerwerk hergestellt werden zu können, sind bezüglich ihrer Beanspruchung unter der ungünstigsten Belastungsannahme zu prüfen.

Nach dem Ausfälle der Berechnung sind erforderlichenfalls entweder die Querschnitte der Pfeiler usw. entsprechend zu vergrössern oder es ist ein härteres Material und ein grössere Festigkeit erlangender Mörtel für deren Ausführung vorzusehen.

Hinsichtlich der für zuverlässig zu erachtenden Beanspruchung der verschiedenen Baumaterialien wird auf die bezüglichen nachstehenden Bestimmungen vom

16. Mai 1890 verwiesen.

o) Da es erwünscht ist, die Dachflächen möglichst wenig mit Schornsteinkasten zu durchbrechen, so sind die Rauch- bezw. Lüftungsrohre in tunlichst wenigen Kasten durch Ziehen in den Wänden oder Zusammenwölben auf Bögen von entsprechender Stärke innerhalb des Dachbodens zu vereinigen.

Die Schornsteinkasten bei freistehenden Gebäuden, deren Dächer in die Erscheinung treten, werden ausserdem — soweit ohne Benachteiligung der Konstruktion angängig — symmetrisch auf der Dachfläche anzuordnen sein.

Den Rauchrohren darf beim Ziehen eine geringere Steigung als von 60° gegen die Wagerechte nicht gegeben werden; auch sind an den Übergangsstellen von einer Richtung der Rohre zu einer anderen — unter entsprechender Abänderung der Übergänge — Reinigungstüren vorzusehen.

Schornsteinrohre in Aussenmauern müssen mit einer äusseren Wange von mindestens 1 Stein Stärke angelegt und ausserdem mit einer Luftschicht versehen werden.

Schornsteine, welche unter oder über der Dachfläche in erheblicher Höhe freistehen, sind mindestens von einer Längsseite mit 1 Stein starken Wangen zu versehen.

p)    Y erblendmauerwerk ist stets gleichzeitig mit der Hintermauerung im Verbände auszuführen.

Verblendsteine müssen in erster Linie wetterbeständig sein; weniger Gewicht ist auf durchweg scharfe Kanten und eine durchaus ebene Ansichtsfläche, sowie auf eine völlig gleichmässige Färbung zu legen.

Die Verblendung ist tunlichst mit ganzen Steinen auszuführen und dabei gleichzeitig die volle Ausfugung vorzunehmen.

Lager- und Stossfugen der Verblendung sollen sich nicht unter 10 mm Stärke erhalten. Zum Ausfugen ist, unter Ausschluss von Zement, nur Kalkmörtel, erforderlichenfalls unter Zusatz von gutem Ziegelmehl, zu verwenden.

q)    Bei Anlage der Fensterbrüstungen ist auf Anordnung einer ausreichenden Entwässerung zu rücksichtigen, auch muss, wenn die Fenstersohlbänke mit Zink abgedeckt werden sollen, der untere Rahmen der Fenster, ohne dass das Fensterbrett eine zu hohe Lage (möglichst nicht über 80 cm) erhält, soweit über die Hinterkante der Abwässerung hervorragen, dass das Zinkblech sicher am Rahmen befestigt und bei Regen und Wind das Wasser nicht über den Rahmen fort ins Innere getrieben werden kann.

Werden die Sohlbänke aus Haustein gefertigt, so müssen dieselben soweit hinter dem steinernen Falz des Fensters nach Innen fortreichen, dass der Fensterrahmen auf der Sohlbank aufsteht; vergleiche im übrigen auch Titel IV, Steinmetzarbeiten, unter g.

r)    In Treppenhäusern dürfen nur solche Mauerabsätze Vorkommen, welche unterhalb Podesten und Läufen endigen und von diesen überdeckt werden; ebensosind daselbst hinderliche Vorsprünge (Wandpfeiler usw.) tunlichst zu vermeiden.

sl Für Türöffnungen in Wänden von 25 cm Stärke und darunter sind stets Bohlenzargen, für solche in Wänden von 38 cm Stärke und darüber aber in der Regel Kreuzholzzargen vorzusehen.

Türdübel sollen nur dann in Wänden von 38 cm Stärke und darüber angewendet werden, wenn es sich nicht um Räume handelt, bei denen auf eine lebhafte Benutzung der Türen gerechnet werden muss.

Soweit Türdübel hiernach überhaupt zur Anwendung kommen, müssen sie schwalbenschwanzförmig geschnitten sein und sorgfältig in die zu dem Zwecke entsprechend anzuhauenden Steine eingegipst, nicht bloss mit Kalkmörtel eingemauert

werden. *)

In den Kellergeschossen sind — abgesehen von den Öffnungen, welche durch

*) Verfasser hält für zweckmässiger, die Türdübel rechteckig zu belassen und eine Verankerung derselben mit dem Mauerwerk durch starkes Bandeisen zu bewirken.

Latten- bezw. Brettertüren zu verschliessen sind und für welche ein Einmauern von Stützhaken genügt — ohne Rücksicht auf eine etwaige grössere Stärke der Wände nur 25 cm tiefe, in Nischen anzuordnende Bohlenzargen, unter Yermeidung besonderer Futter, zu verwenden.

Für Gefangenenzellen, welche im Kellergeschosse oder im nicht unterkellerten Erdgeschosse liegen, sind hölzerne Zargen auszuschliessen und statt derselben zur Bildung des Anschlages nach den bezüglichen Musterzeichnungen Pormsteine oder Hausteine zu verwenden.

Die hölzernen Zargen im Kellergeschoss dürfen mit ihrer Fussbohle die Asphaltisolierschicht nicht durchbrechen, auch ist die Fussbohle, sofern solche mit Pflaster unmittelbar in Berührung kommt, durch Eingiessen von Asphalt gegen Feuchtigkeit zu sichern.

t) Es ist besonders darauf zu achten, dass die Hauptgesimse zweckmässig und sicher konstruiert werden und dass demgemäss auf hinlängliche Verankerung und ausreichende Hinter- und Übermauerung Bedacht genommen wird.

u) In Räumen zur Aufbewahrung leicht brennbarer Stoffe oder solcher Gegenstände, welche — wie die Akten und Karten der Kataster- und Archiv Verwaltung, wie die Grundbücher und Standesamtsregister, wie wertvolle Sammlungen usw. — tunlichst gegen alle durch einen Brand veranlassten Zerstörungen gesichert werden müssen, sind eiserne Säulen und Träger — letztere, sofern mehr als der untere Flansch unterhalb der Decke hervortritt — mit einer geeigneten Feuerschutzmasse zu umhüllen.

v) Lichteinfallschächte sind nach Massgabe des Circularerlasses vom 21. August 1884, betreffend die Sicherung fiskalischer Gebäude gegen Feuersgefahr so zu ummanteln, dass die baldige Übertragung eines im Dachboden entstehenden Feuers nach unten, durch das Oberlicht, ausgeschlossen ist. Nach neuerdings gemachten Erfahrungen empfiehlt sich die Herstellung der Ummantelungen in Rabitzscher oder Monierscher Konstruktion; noch zweckmässiger ist es, wenn die zur Unterstützung nötigen Mauern im obersten Geschosse vorhanden sind, massive Wände bis zur Dachfläche behufs Ummantelung des Oberlichtes aufzuführen.

w) Die Wände der untergeordneten Räume im Keller und Dachboden werden nur glatt gefugt und mit Weisskalk geschlämmt, nicht mit Rapputz versehen.

Titel III. Asphaltarbeiten.

a)    Isolierschichten zur Abhaltung der aufsteigenden Erdfeuchtigkeit sind in der Regel in einer Stärke von 1 cm und, wenn irgend tunlich, von Gussasphalt⁴) zur Ausführung zu bringen.

b)    Fussbodenbeläge aus Asphalt sollen 1,5 bis 2 cm stark angefertigt werden. Als Unterlage für den Asphaltbelag empfiehlt sich entweder ein hochkantiges Ziegelpflaster, oder eine Betonschicht von nicht unter 10 cm Stärke.

Titel IV. Steinmetzarbeiten.

a)    Alle äusseren Gesimse aus Werkstein sind mit Abwässerungsschrägen und an vertretenden Platten mit Wassernasen zu versehen.

b)    Das Versetzen der in den Fassaden vorkommenden Werksteine, abgesehen von vortretenden Portalen, Erkern usw., ist stets gleichzeitig mit dem Aufführen der Mauern zu bewirken.

c) Eiserne Klammern und Dübel sind vor ihrer Verwendung mit einem ausreichend starken Zinküberzuge zu versehen und demnächst durch Vergiessen mit Blei oder hydraulischem Kalkmörtel (nicht Zement, Gips oder Schwefel) in den Steinen zu befestigen. Bleiverguss muss verstemmt werden.

d) Werksteine sind beim Versetzen am zweckmässigsten in ein Mörtelbett zu verlegen. Im übrigen ist zum Versetzen und Vergiessen derselben Kalk-Luftmörtel oder hydraulischer Kalkmörtel, ersterer erforderlichenfalls unter massigem Zusatz von Zement zu verwenden. Die Benutzung von reinem Zement oder Gips für diesen Zweck ist ausgeschlossen.

e) Bei Hausteinen, welche erfahrungsgemäss völlig wetterbeständig und nicht hygroskopisch sind, ist eine Abdeckung der Gesimse mit Zinkblech usw. entbehrlich, wenn dieselben eine ausreichende Neigung in ihrer Oberfläche erhalten können. Andernfalls sind auch bei Hausteingesimsen usw. stets Metallabdeckungen vorzusehen.

Bei Abdeckung von Tür- und Eensterverdachungen ist durch entsprechende seitliche Aufkantungen, welche am Mauerwerke hochgeführt und mit Deckstreifen abgeschlossen werden, zu verhüten, dass das Wasser an der Wand herunterfliesst.

f) Alle weicheren, im Äusseren der Gebäude zur Anwendung kommenden Hausteine, deren Beschaffenheit eine Übertragung von Feuchtigkeit auf die Hinter-mauerung befürchten lässt, sind an den mit der Hintermauerung in Berührung kommenden Stellen mit Goudron zu streichen.

g)    Sohlbänke aus Werksteinen sind — zur Vermeidung von Brüchen — innerhalb der Lichtweite der Öffnung — mit hohler Lagerfuge zu versetzen.

Aus gleichem Grunde ist darauf zu achten, dass wagerechte Fenstersturze, bei der Aufrichtung der Mauern nicht gleich voll belastet werden, vielmehr die Ausmauerung des darüber anzuordnenden Entlastungsbogens vorläufig fortbleibt.

h)    Pfeiler und Säulen sind darauf zu untersuchen, ob ihre Querschnitte der Belastung angemessen gewählt sind. (Vergl. auch Tit. I und II unter n).

i)    Bei Ausarbeitung der auf die Hausteinarbeiten bezüglichen Teilzeichnungen ist auf sachgemässen Steinschnitt besonderer Wert zu legen.

Die Lagerfuge der Werksteine muss, wenn irgend angängig, ohne zu springen, in einer wagerechten Ebene durchgeführt werden. Nach demselben Grundsätze ist beim Zusammenstossen von Quaderverblendung mit anderen Architekturteilen — wie Säulen, Pilastern, Pfeilern, Umrahmungen usw. — zu verfahren.

Bei Verbindung von Haustein architektur mit Ziegelverblendung muss die Höhe der Quader den Ziegelschichten angepasst werden, also ein Vielfaches derselben betragen; ausserdem ist den Quadern gegen die Ziegelverblendung hin eine senkrechte Stossfläche zu geben, d. h. es ist ebenso zu verfahren, als wenn Haustein gegen Haustein zu verlegen wäre.

Gelangen bossierte Quader zur Verwendung, so ist der Randschlag in der Regel nur an zwei Kanten anzuordnen, da hierdurch einerseits an Arbeitskosten wesentlich gespart, anderseits die wagerechte Fuge durch die Bosse des oberhalb liegenden Steines gegen die Einflüsse der Witterung besser als bei einem rings um den Quader laufenden Randschlage geschützt sind.

k)    Freitragende Hausteinstufen sind bei Treppen bis zu 1,0 m Breite mindestens 12 cm tief in das Mauerwerk einzubinden; im übrigen muss dann aber in jedem Treppenlaufe die Antrittstufe und je die vierte Stufe 25 cm tief eingtófen. Bei Treppen von mehr als 1,0 m Breite ist das Mass von 25 cm für alle Stufen in Anwendung zu bringen.

l)    Schwellen vor Haustüren müssen mindestens 50 cm breit sein und ein ausreichendes Gefälle erhalten.

m) Falls nur eine gewöhnliche Maurerrüstung zum Versetzen der Hausteine benutzt werden soll, ist an den Stellen, wo schwere Werkstücke aufgezogen und bewegt werden, für eine entsprechende Verstärkung des Gerüstes Sorge zu tragen.

Titel V. Zimmerarbeiten und Material.

a) Die Balkenköpfe sind gegen Fäulnis in der Regel durch Anordnung von Luftschichten, andernfalls durch Umhüllung mit Teerpappe oder fettem Thon zu sichern und trocken zu ummauern.

b) Balken ohne besondere Verstärkung bezw. Unterstützung sind nur bis zu einer freien Länge von höchstens 5,60 m zur Anwendung zu bringen. Wird dieses Mass überschritten, so ist behufs Erlangung von ausreichender Steifigkeit in den Balkenlagen auf Anordnung entsprechender besonderer Konstruktionen (Unterzüge, Säulen, Armierungen, Kreuzstakung usw.) Bedacht zu nehmen.

c) Falls in Kellerräumen Holzfussböden zur Verwendung kommen, sind entweder die Lagerhölzer auf drei Schichten hohe, mit Asphaltpappe belegte Ziegelpfeiler bei gleichzeitiger Einrichtung eines Luftdurchzuges unter der Dielung zu verlegen, oder es ist Riemenfussboden zu verwenden, welcher auf einer Unterpflasterung oder Betonschicht in Asphalt eingebettet wird.⁵)

Bei der ersterwähnten Art ist unter den Ziegelpfeilern ein Ziegelpflaster oder eine nicht unter 10 cm starke Betonschicht mit einem 1 cm starken Asphaltüber-zuge herzustellen, auch ist dafür zu sorgen, dass die Holzteile — abgesehen von den Fussleisten— nirgends mit dem Mauerwerk in unmittelbare Berührung kommen.

Behufs Erlangung einer ausreichenden Luftbewegung in dem Hohlraume unter der Dielung ist derselbe einerseits durch entsprechend vergitterte Kanäle mit dem Zimmer, anderseits mit dem Rauchrohre des zugehörigen Ofens, erforderlichenfalls unter Hindurchführung eines Absaugerohres durch letztere, in Verbindung zu setzen.

d) . Hinsichtlich der Zargen und Dübel wird auf Titel I und III, Erd- und Maurerarbeiten, unter s Bezug genommen.

e)    Auf Dachbalkenlagen ist zur Vermehrung der Feuersicherheit statt eines Dielenfussbodens, soweit es sich nicht um Räume, welche zum Aufenthalte von Menschen bestimmt sind, handelt oder andere Gründe für die Anordnung eines Dielenfussbodens sprechen, besser ein Gipsestrich — tunlichst unter Zusatz von Koaksasche — über einer dünnen Sandschicht herzustellen und hierbei behufs Ermöglichung ungehinderter Ausdehnung des Gipses längs der umschliessenden Wände ein entsprechend weiter Spielraum zu belassen, welcher erst später mit gleichem Materiale geschlossen wird. Damit die Balken hinlänglich austrocknen können, darf mit der Ausführung des Gipsestrichs frühestens neun Monate nach der Eindeckung des Daches vorgegangen werden.

Titel VI. Stakerarbeiten.

a) Zu den Windelböden und zur Ausfüllung der Balkenfache ist nur reiner Lehm bezw. trockener, möglichst geglühter Sand oder Koaksasche — niemals alter Bauschutt oder abgelagerte Koaksasche — zu verwenden.

b) Für die Aufnahme der Stakhölzer sind die Balken in der Regel nicht mit Falzen zu versehen, sondern mit Latten zu benageln.

Titel VIII. Dachdeckerarbeiten.

a) Die Dachneigungen sind unter Zugrundelegung der ganzen Tiefe eines Satteldaches (Fig. 2) so zu bemessen, dass als Höhe (h) die nachstehend aufgeführten Bruchteile jener Tiefe (1) angenommen werden:

Fig. 2.

1. Ziegeldächer.

Falzziegeldach .    .    . nicht unter ¹/₃

2/

11    / 5

Biberschwanzdach .    .    „

2/

n /5

Holländisches Pfannen dach „

2. Schieferdächer. Schieferdächer in deutscher

Art gedeckt.....l/₂ bis ²/₅

Schieferdächer in englischer

Art gedeckt.....¹/₃ bis ¹/i

3. Holzzementdächer.

4. Pappdächer.

5. Metalldächer.

V 36 bis V40

nicht unter Yis Vio bis Yi5

b) Schieferdächer sind stets auf einer aus schmalen Brettern bestehenden Schalung einzudecken. Es empfiehlt sich auf letztere, um dem Durchdringen von Schnee, Staub, Russ usw. von vornherein vorzubeugen, zunächst eine Dachpapplage aufzubringen.

c) Zur Befestigung der Schiefersteine sind, wenn tunlich, kupferne Nägel, mindestens aber gut verzinkte oder verkupferte Eisennägel, zu verwenden.

d) Laufbretter werden am besten aus zwei schmalen Teilen mit Zwischenfuge hergestellt und sind gegen Fäulnis auf allen Seiten durch Anstrich zu schützen.

e) Für die Anbringung einer genügenden Zahl von Leiterhaken ist Sorge zu tragen. Hinsichtlich der Anordnung von Schneefängen wird auf die Bestimmungen für die Konstruktion von Dachrinnen⁶) Bezug genommen.

Titel IX. Klempnerarbeiten.

Zur Eindeckung von Dachkehlen ist Zink Nr. 15, bezw. an schwer zugänglichen Stellen Walzblei zu verwenden. Bei Bauten mit steilen Dächern ist, wenn geübte Schieferdecker für die Ausführung gewonnen werden können, eine Aufschieferung der Dachkehlen usw., an Stelle der Metallbekleidung zu wählen.

Auf eine möglichst freie und zugängliche Lage der Abfallröhren ist besonderes Augenmerk zu richten. Kniee, über Gesimse geführt, sind zu vermeiden.

Innere Oberlichter müssen behufs Reinigung leicht zugänglich sein.

Titel X. Tischlerarbeiten.

a) An äusseren Türen und Fenstern sind angeleimte bezw. angeschraubte Sockel, Kapitale u. dergl. aus Holz oder Zink usw. möglichst zu vermeiden.

Äussere zwei- und mehrflügelige Fenster erhalten in der Regel feste Pfosten.

b) Auf richtigen Anschluss der Fensterrahmen an die Sohlbänke und sorgfältige Dichtung der Fuge zwischen Sohlbank und Fensterrahmen durch in Holzteer getränkte Werglagen, Filzstreifen, Walzblei oder dergl. ist besonders Bedacht zu nehmen. (Yergl. auch Titel I und II, Erd- und Maurerarbeiten, unter g.)

c) Bei dem Zusammentreffen der Kämpfergliederungen an Loshölzern von Türen und Fenstern mit den steinernen bezw. geputzten Umrahmungen dürfen die Gliederungen des Losholzes mit denjenigen des steinernen bezw. geputzten Kämpfers nicht auf Gehrung zusammenschneiden, sondern es müssen die Gliederungen, dem Materiale entsprechend, für sich behandelt und architektonisch getrennt abgeschlossen werden.

d) Bei Anbringung von Paneelen auf massiven Wänden ist für Anbringung einer mit dem Zimmer durch Öffnungen verbundenen Luftschicht zwischen Wand und Täfelung Sorge zu tragen.

Titel XI. Schlosserarbeiten.

a)    Eiserne Gitter zur Sicherung der Een ster usw. gegen Ein- und Ausbruch sind gleich bei Ausführung des umgebenden Mauerwerkes einzusetzen.

b)    Es ist vor Ausführung des Mauerwerkes festzustellen, in wie weit an den Fenstern usw. eiserne Läden, Jalousien u. dergl. angebracht werden sollen, auch ist über deren Konstruktion und die Art der Befestigung, sowie hinsichtlich der Breite des Fensteranschlages, der Lage des innern Fensterbogens usw. so frühzeitig Bestimmung zu treffen, dass spätere Änderungen am Mauerwerke möglichst vermieden werden.

c) Alle Beschlagteile sind stets aufzuschrauben, nicht aufzunageln.

Titel XII. Glaserarbeiten.

a)    Im Interesse der Herabminderung der Unterhaltungskosten sind die Fenster-bezw. Türflügel derart durch Sprossen werk zu teilen, dass Scheiben von mehr als 50 zu 70 cm, in grösster Abmessung, in der Regel vermieden werden.

b)    Für Scheiben bis zu einer Grösse

von 30 zu 40 cm genügt eine Stärke von 1,5 mm,

von mehr als 30 zu 40 bis 40 zu 70 cm eine Stärke von 2 mm (Rheinisches ⁴/₄ Glas) und

von mehr als 40 zu 70 cm bis 80 zu 100 cm eine Stärke von 2,5 bis 3 mm (Rheinisches ⁶/-t Glas).

Für noch grössere Scheiben, deren Verwendung zu beschränken ist, muss Doppelglas (Rheinisches ⁸/₄ Glas) von 3,5 mm Stärke, bezw. Spiegelglas, vorgesehen werden.

Die Verwendung von Spiegelscheiben zur Verglasung von Fenstern, Türen usw. bedarf in jedem Falle der besondern Genehmigung der Superrevisionsinstanz.

c) Bei Oberlichtern ist auf eine möglichst zweckmässige Art der Verglasung Bedacht zu nehmen; vornehmlich muss für eine sachgemässe Ableitung des Schwitzwassers Sorge getragen werden. Um die Bildung desselben tunlichst einzuschränken, ist durch Anordnung von entsprechenden Öffnungen, bezw. durch Erwärmung des Raumes zwischen dem äussern und innern Oberlichte dahin zu wirken, dass die Temperaturen auf der untern und obern Seite der Glasscheiben nicht zu erheblich voneinander abweichen.

Titel XIII. Anstreicher- und Tapeziererarbeiten.

Billige Tapeten (bis zum Kaufpreise von höchstens 30 Pf. für die Rolle) bedürfen keiner Unterklebung, sind vielmehr unmittelbar auf die Putzfläche zu kleben, nachdem dieselbe vorher gut geleimt ist. Bei allen teureren Tapeten ist stets eine Makulaturunterlage zu verwenden. An den Wänden oben und unten, sowie in allen Ecken und in Vorsprüngen sind Bandstreifen anzuleimen und mit Nägeln zu befestigen.

Titel XV. Ofenarbeiten.

a) Bei Bemessung der Grösse der Öfen nach Grundfläche und Höhe ist neben dem Rauminhalte der zu beheizenden Zimmer auch deren Lage (ob auf einer oder an zwei Seiten frei liegend, ob der herrschenden Windrichtung ausgesetzt usw.) zu berücksichtigen.

Bei Öfen und Kochmaschinen aus Kacheln sind letztere entweder mit Ziegeln y₄ Stein stark oder mit Dachsteinen in doppelter Lage auszufuttern; der Feuerraum ist mit Chamottesteinen in Chamottemörtel auszusetzen bezw. zu überwölben.

b)    Die Anbringung von Klappen in den Rauchrohren der Öfen ist untersagt. Auf Verwendung nur völlig erprobter luftdichter Verschlüsse der Ofentüren ist besonderes Gewicht zu legen. Am meisten hat sich bisher ein Verschluss mit übergelegtem Balken und Mittelschraube, bei welchem der Druck durch Anziehen der Schraube auf alle Seiten der Tür gleichmässig verteilt wird, bewährt.

c)    DerFuss der aus Kacheln herzustellenden Öfen, Kamine, Kochmaschinen usw. ist mit eingelegten Luftschichten derart zu versehen, dass ein Durchbrennen nach unten und ein Übergreifen des Feuers auf die Balkenlage sicher verhütet wird.

d) Gewöhnliche eiserne Öfen (sog. Kanonenöfen, bezw. Öfen ohne Ummantelung) sind nur in untergeordneten Räumen vorzusehen; für Wohn- und Geschäftsräume, in welchen sich dauernd Menschen aufzuhalten pflegen, sind stets Regulieröfen mit ausreichend weitem Mantel in Aussicht zu nehmen.

e) Unter Öfen und Kochmachinen dürfen die Dielenbeläge nicht durchgeführt werden, vielmehr sind für dieselben besondere, von der Dielung unabhängige Unterbauten zu schaffen. Sofern die bezüglichen baupolizeilichen Bestimmungen nichts anderes vorschreiben, müssen zu dem Zwecke in Räumen mit Balkenlagen, auf oder zwischen den Balken, hinlänglich starke Ausbohlungen angebracht werden, während in unterwölbten oder solchen Räumen, unter denen sich feuerfeste massive Decken anderer Art oder unmittelbar der Erdboden vorfinden, besondere Fundamente aufzumauern sind.

Kachelöfen oder Kochmaschinen aus gleichem Materiale werden auf den so geschaffenen Unterbauten — und zwar in gedielten Räumen unter Anwendung eines hölzernen Rahmens, gegen welchen der später zu verlegende Fussboden an-stösst — unmittelbar aufgebaut; für eiserne Öfen und Kochmaschinen sind dagegen auf den Aushöhlungen usw. zunächst grosse Steinplatten oder Fliesen — in Räumen mit Balkenlagen unter Einbringung eines entsprechend starken Lehmschlages über den Balken usw. — zu verlegen und auf diesen dann die Öfen usw. aufzustellen. Eine Bekleidung der unter den Öfen befindlichen Holzteile mit Blech genügt in keinem Falle.

Titel XVII. Bauführungskosten.

Falls nicht besondere Verhältnisse anderes bedingen führungskosten

1.    bei Bauten mit einer Anschlagssumme von mehr als 300 000 Mk.

den Betrag von.................

2.    bei Bauten mit einer Anschlagssumme von mehr als 100000 Mk.

und weniger als 300000 Mk. den Betrag von......

dürfen die Bau-

5 Froc.

7 Proc.

3. bei Bauten mit einer Anschlagssumme bis zu 100000 Mk. den

10 Proc.

Betrag von..................

«licht überschreiten.

Hierbei ist diejenige Summe als massgebend zu erachten, welche die Kosten der ganzen Bauanlage einschliesslich der zugehörigen Nebenbaulichkeiten, Einrichtungsstücke usw. umfasst, während Grunderwerbskosten nicht mit zu berückrichtigen sind.

Allgemeines.

a) Bei Treppen ist das Yerhäitnis zwischen Auftritt und Steigung der Stufen so zu bemessen, dass die doppelte Steigung unter Hinzurechnung des Auftrittes Kas Mass von 63 cm nicht übersteigt. Für wenig benutzte untergeordnete Treppen ist eine Steigung von höchstens 19 cm, bei einem Auftritt von 25 cm, zulässig; für Treppen mit starkem Verkehr und für Haupttreppen empfiehlt sich eine Steigung von 16,5 cm bei rund 30 cm Auftritt. Steigungen von geringerer Höhe, bezw. Auftritte von grösserer Breite, sind nur für Treppen von mehr als 3 m Breite ■und sofern mehr als 15 Steigungen in einem Laufe ohne Podest angeordnet werden müssen, erforderlich. In solchen Fällen wird die Steigungshöhe etwa bis auf 15 cm zu ermässigen, die Auftrittbreite etwa bis auf 33 cm zu erhöhen sein. Bei Freitreppen empfiehlt es sich ebenfalls, die letzterwähnten Masse einzuhalten.

b) Stossen zwei gerade Treppenläufe an ein Eckpodest, so ist die oberste Stufe des untern Laufes vorzuschieben, damit die Handleiste des Geländers ohne Knick in möglichst gleichmässigem Verlaufe fortgeführt werden kann.

Bei Treppen mit eingelegten Wendelstufen ist besondrer Wert darauf zu legen, •dass der gekrümmte Lauf allmählich in den geraden übergeht und es so möglich wird, das zugehörige Geländer in einer tunlichst gleichmässig verlaufenden und somit für die auf der Treppe verkehrenden Personen bequemen Krümmung .anzuordnen.

c) Zwischen je zwei Treppenabsätzen sollen in der Kegel nicht weniger als 3 und nicht mehr als 18 Steigungen angeordnet werden. Ausnahmen sind nur bei Boden-, Turm- und ähnlichen Treppen zulässig.

Das einmal gewählte Steigungsverhältnis ist bei derselben Treppe möglichst für alle Geschosse beizubehalten.

d) Die Treppenhäuser sind gegen den Keller durch Türen, Glas- oder Brettwände abzuschliessen.

e)    Auf zweckmässige Anordnung der Kellerhälse und der zugehörigen Treppen ist zu achten. Insbesondere muss hinter der in den Keller führenden Tür ein in Höhe der äussern Schwelle befindlicher Auftritt von wenigstens 25 cm Breite vorgesehen werden.

f)    Die Notwendigkeit von Blitzableitungsanlagen ist vor der Ausführung in jedem einzelnen Falle noch besonders zu begründen. Neben Angaben über die Häufigkeit von Blitzschlägen an dem betreffenden Orte überhaupt, über den tatsächlich durch Blitzschlag, daselbst etwa verursachten Schaden, über die Höhe der nächstliegenden Gebäude und deren etwaige Ausstattung mit Blitzableitern ist besonders anzuzeigen, in welcher Tiefe unter dem Terrain sich das Grundwasser vorfindet, sowie aus welchen Erdarten bis zu dieser Tiefe der Untergrund besteht.

g)    Damit den Umfassungsmauern des Kellergeschosses von aussen her möglichst wenig Feuchtigkeit durch Kegen innerhalb der Bauzeit zugeführt wird, sind dieselben, nachdem der Mörtel des unter der Erdoberfläche befindlichen Mauerwerkes in den Aussenschichten hinlänglich abgebunden ist, sogleich bis zum Terrain Test zu verfüllen, auch ist letzterem von dem Gebäude ab eine entsprechende Neigung zu geben und für vorläufige Entwässerung der Umgebung der Gebäude so zu sorgen, dass das Kegenwasser möglichst abfliesst und nicht in der Nähe der Gebäude in den Boden einsickert.

Gleich nach Fertigstellung der Dacheindeckung und der Abfallrohre sind letztere an ihren Enden mit vorläufigen Rinnen zu versehen, welche das Regenwasser hinreichend weit vom Gebäude ableiten. Im übrigen ist möglichst bald auch die Terrainregulierung herbeizuführen und die Ausführung des mit Zement zu verschlammenden Traufpflasters, welches tunlichst bei allen Gebäuden vorzusehen ist, in Angriff zu nehmen. Sollte eine baldige Herstellung des endgültigen Traufpflasters nicht zweckmässig sein, so ist auf Ausführung einer vorläufigen Pflasterung besonders dann Bedacht zu nehmen, wenn bei undurchlässigem Untergründe oder infolge sonstiger besonderer Verhältnisse eine nachteilige Durchnässuug des Kellermauerwerks zu befürchten steht. (Vergl. auch Titel I und II, Erd- und Maurerarbeiten, unter c.)

h)    Feuerhähne sind im Innern eines Gebäudes nur ausnahmsweise anzubringen, dafür aber auf den Höfen Hydranten mit besonderer ausreichend weiter Wasser-zuleitung in auskömmlicher Zahl vorzusehen.

Sofern Feuerhähne überhaupt zur Ausführung gelangen, werden sie am besten in der Nähe der Treppen angebracht, da es sich dann ermöglichen lässt, mit dem an einen Feuerhahn angeschlossenen Schlauche erforderlichenfalls auch in einem höher liegenden Geschosse mit Erfolg tätig zu sein.

Ebenso ist die Anlage von Feuerhähnen an den oberen Endigungen der nach dem Dachboden führenden Treppen zweckmässig, sofern in der Wasserleitung daselbst noch ein so hoher Druck vorhanden ist, dass wirksam gespritzt werden kann.

Die Feuerhähne müssen immer innerhalb der für die Treppenendigungen vorgeschriebenen feuerfesten Ummantelungen und keinenfalls auf dem Dachboden selbst angebracht werden.

i)    Die Türen der nach Massgabe der bezüglichen Bestimmungen anzuordnenden Brandmauern, sowie die zum Abschlüsse der feuerfesten Ummantelungen der Treppen im Dachboden dienenden Türen sind entweder aus Holz zu fertigen und auf beiden Seiten mit Eisenblech von etwa 1 mm Stärke zu beschlagen, oder aus eisernem Rahmen mit einer Bekleidung von Drahtputz nach Monierscher oder Rabitzscher Art herzustellen. Die Türen in den Brandmauern erhalten nur einen selbsttätigen Verschluss, keine Schlösser.

k) Die für die Zuführung von Gas, Wasser, Dampf, bezw. für die Abführung von Verbrauchswasser und Fäkalien dienenden Kohrleitungen sind nicht fest ein-zumauern, sondern tunlichst auf der ganzen Länge für Ausbesserungen zugänglich zu machen. In der Regel sind dieselben frei an den Wänden und Decken entlang zu führen. In besseren Räumen und da, wo Beschädigungen zu befürchten sind, empfiehlt es sich, für die Rohrleitungen Schlitze im Mauerwerk herzustellen und diese mit geeigneten, leicht abnehmbaren Verkleidungen zu versehen.

Berlin, den 16. Mai 1890.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten, gez. von Maybach.

C. Bestimmungen über die Aufstellung von statischen Berechnungen zu Hochbaukonstruktionen, sowie über die hierbei anzunehmenden Belastungen bezw.

Beanspruchungen.

(Ministerielle Bestimmungen in Preussen vom 16. Mai 1890.) § 1.

Allgemeines.

Die statischen Berechnungen — einschliesslich der nötigen Begründungen und der sonstigen Erläuterungen — sind auf gebrochenem Bogen derart abzufassen, dass die rechte Hälfte zur Abfassung des Textes benutzt wird, während auf der linken Hälfte die etwa erforderlichen Skizzen Platz finden. Für die eigentlichen statischen Berechnungen ist eine Zusammenfassung in tabellarischer Form dann zu wählen, wenn dadurch — ohne Beeinträchtigung der Deutlichkeit — Abkürzungen veranlasst werden und die Übersichtlichkeit erhöht wird. Dagegen sind bei den auf die Ermittelung des Gewichtes der erforderlichen Materialmengen bezüglichen Berechnungen stets entsprechend geordnete Tabellen zur Anwendung zu bringen.

Bei allen vorkommenden Formeln, deren Entstehung und Zusammensetzung nicht unmittelbar aus dem Gange der Rechnung sich ergiebt, sind die Stellen der Lehrbücher, in denen die Formeln sich entwickelt finden, anzugeben; andernfalls ist deren Ableitung in ganzem Umfange beizufügen.

Die für ein schnelles Verständnis erforderlichen Zwischenrechnungen sind mit in die Ausarbeitungen aufzunehmen.

Ob besondere statische Berechnungen schon dem Kostenanschläge beizugeben oder erst nach Einleitung des Baues anzufertigen sind, wird bei Prüfung des Vorentwurfes oder bei Erteilung des Auftrages zur Aufstellung des speziellen Bauentwurfes seitens der Zentralinstanz bestimmt werden; in Zweifelsfällen sind entsprechende Weisungen hierüber zu erbitten. Im allgemeinen ist gelegentlich der

Anfertigung der speziellen Entwürfe von einer eingehenden Bearbeitung und Berechnung grosser Eisenkonstruktionen abzusehen und statt dessen nur eine überschlägliche Berechnung der Kosten mit Angabe der zu wählenden Systeme beizugeben.

§ 2.

Ausdehnung der statischen Berechnungen.

Statische Berechnungen sind vor Vergebung bezw. vor Beginn der bezüglichen Arbeiten und Leistungen auszuarbeiten und nach Massgabe der bestehenden Bestimmungen in den §§ 186 und 188 der Dienstanweisung für die Königlichen Bauinspektoren der Hochbauverwaltung zur Vorrevision bezw. Superrevision einzureichen :

a)    Für alle in Eisen herzustellenden Konstruktionen;

b)    für die in Holz auszuführenden Konstruktionen von grösserer Spannweite-öder ungewöhnlicher Anordnung, wenn sich die Stärken der betreffenden Hölzer nicht auf Grund von Erfahrungssätzen mit hinreichender Sicherheit feststellen lassen;

c)    für alle Gurtbögen und Gewölbe nebst zugehörigen Widerlagern und den erforderlichen Verankerungen in denselben Fällen wie unter b;

d)    für alle Säulen, Pfeiler, Wände, freistehende Schornsteine usw. welche so-geringe Abmessungen aufweisen, dass unter Berücksichtigung der in Frage kommenden Verhältnisse eine statische Untersuchung auf eine be-sond-rs hohe Beanspruchung durch aufruhende Lasten oder Winddruck und auf den Verlauf der daraus resultierenden Spannungen nicht ohne weiteres für entbehrlich erachtet werden kann;

e)    für die Breiten der Fundamentsohlen behufs Herbeiführung einer tunlichst gleichmässigen Beanspruchung des Baugrundes, besonders wenn letzterer nicht sehr widerstandsfähig ist oder wenn künstliche Fundamentierungen nötig werden.

§ 3.

Anordnung der statischen Berechnungen.

Für jeden Bauteil bezw. dessen Konstruktion werden in der statischen Berechnung zu behandeln sein:

a)    die Belastungen, welche aus dem Eigengewicht der Materialien und au& der Benutzung der betreffenden Räume, sowie aus äusseren Eintlüssen (Wind und Schnee) sich ergeben. Hierbei ist insbesondere zu begründen,, inwieweit etwa Abweichungen von den in den nachstehenden §§ 4 und 5 angegebenen Zahlen nötig erscheinen;

b)    das System der gewählten Konstruktion, die Form der Gewölbe, Gurtbögen, Pfeiler und Stützen;

c)    die Ermittelung der inneren Kräfte in den einzelnen Konstruktionsteilen bzw. der Verlauf der Drucklinie und der Nachweis des Gleichgewichtes;

d)    die Stärke der einzelnen Konstruktionsteile bezw. der Gewölbe, Mauerpfeiler, Anker usw.

e)    die Art der Verbindung der einzelnen Teile und die Stärke und Anordnung der Nietungen bzw. Verschraubungen;

f) die Berechnung der von Schmiedeeisen, Gusseisen usw. erforderlichen Massen in Kilogrammen, unter entsprechender Trennung nach Arten, wie: gewöhnliche gewalzte Träger, zusammengesetzte, genietete Träger, genietete oder verschraubte Dachkonstruktionen usw.

CCT>

CO

Eigengewichte.

Bei Festsetzung der für die einzelnen Konstruktionsteile anzunehmenden Eigengewichte sind die nachstehend für die einzelnen Baumaterialien angegebenen Einzelgewichte zur Anwendung zu bringen.

Setzt sich eine Konstruktion bzw. ein Bauteil aus verschiedenen Materialien zusammen, so werden dieselben nach ihrer Masse und ihrem Einzelgewicht getrennt zu berücksichtigen sein.

Da viele Anordnungen fast in derselben Form oder doch nur mit geringfügigen Änderungen häufig wiederkehren, so sind im Interesse der Yereinfachung der Berechnung für jene Fälle Durchschnittswerte festgesetzt worden, welche — auf das Quadratmeter der Fläche bezogen — vielfach sich ohne weiteres benutzen lassen werden.

Es kommen in Frage:

Lau

fende

No.

Benennung

Eigengewicht für das qm

im

Einz. Ganz, kg kg

A) Zwischendecken.

1 Balkenlage nur mit gestrecktem Windelboden darüber unter Annahme einer Entfernung der Balken von 1,00 m von Mitte zu Mitte und einer Stärke derselben von 24/26 cm

Balken 24/26 cm stark .    .

Streckhölzer 7 cmDurchmesser Lehm nach Abzug der Stangen 10 cm stark .    .    .    .

zusammen

oder

co

ot I—*

160

226

rund 230

2 Balkenlage nur mit Fussboden von 3,5 cm Stärke darüber, sonst wie vor

Balken 24/26 cm stark .    .

Dielen 3,5 cm stark .    .    .

zusammen

oder

41

23

64

rund 70

3 Balkenlage mit Stülpdecke und Lehmschlag

zusammen

oder

41

20

148

209

rund 210

Lau

fende

No.

Benennung

Eigengewicht für das qm

Einz.

im

kg

Ganz.

kg

Balkenlage mit halbem Windelboden, bestehend ausStakung mit Lehmstroh umwickelt, oder aus Füllbrettern auf angenagelten Latten und aus Lehmschlag oder Sandschüttung, sowie einem 3,5 cm starken Fussboden darüber

zusammen

oder

41

15

23

134

216

rund

220

5 Balkenlage wie vor, jedoch an der untern Seite mit 2 cm starker Schalung und gerohrt und geputzt

Balken 24/26 cm stark usw.

wie zu No. 4.....

Schalung, 2 cm stark .    .    .

Bohrung und Putz .    .    .    .

zusammen

oder

216

13

20

249

rund 250

6 j Balkenlage wie unter No. 4 beschrieben, jedoch oberhalb statt des Fussbodens mit einem 5—7 cm starken Gips- oder Lehmestrich versehen

Balken usw. wie zu No. 4 . Ab die Dielen mit .    .    .    .

bleiben

Dazu Estriche 7 cm stark .

zusammen

oder

Ol

CO t—* cc Ci

193

112

305

rund 310

7 Balkenlage wie unter No. 5 beschrieben, jedoch oberhalb statt des Fussbodens mit einem Latten 5—7 cm starken Gips- oder Lehmestrich versehen

*—-t io co

^ rH

134

13

112

20

zusammen

oder

338

rund 340

8 Balkenlage mit ganzem Windelboden, unterhalb mit Lehm verstrichen,oberhalb mit 3,5 cm starken Fussboden.

zusammen

oder

h m æ ro

^ <M i—I

274

357

rand 360

Lau

fende

No.

Benenn ung

Eigengewicht für das qm

im

Einz. Ganz. _kg__kg_

Gewrölbte Decke aus preussi-schen Kappen zwischen eisernen Trägern für eine Spannweite bis zu 2,0 m, ¹/₂ Stein stark, einschl. Hintermauerung, Verfüllung mit Sand oder Koaksasche, Lagerhölzer und Eussboden, jedoch ausschl. des Gewichtes der Träger.

Mauerwerk und die Hinterfüllung bis Unterkante Lagerhölzer ........

Lagerhölzer bei einer Entfernung von 80 cm von Mitte zu Mitte bei 10/10 cm Stärke Dielen 3,5 cm stark .    .    .

zusammen

oder

341

tc

00 CO loa 03

rund 380

Wird auch der Raum zwischen den Lagerhölzern verfüllt, so erhöht sich das Gewicht noch um 144 kg oder .    .    .    .

dann zusammen

rund 140

520

10

Gewölbte Decke wie vor für 2,0—3,0 m Spannweite.

Mauerwerk usw. wie unter 9, Hinterfüllung bis Unterkante

Lagerhölzer......

Lagerhölzer wie unter 9 .    .

Dielen wie unter 9 .    .    .    .

410

23

zusammen

oder

441

rund

440

Wird auch der Raum zwischen den Lagerhölzern verfüllt, so erhöht sich das Gewicht um

144 kg oder. .    .

rund 140

dann zusammen

580

11

Gewölbte Decke wie unter jedoch aus porösen oder Loch-Steinen.

9,

Mauerwerk und Hinterfüllung Lagerhölzer wie unter 9 .    .

Dielen wie unter 9.    .    .    .

281

23

zusammen

oder

312

rund

310

Bei Verfüllung des Raumes zwischen den Lagerhölzern treten hinzu 144 kg oder .

dann zusammen

rund

140

Lau

fende

No.

Benennung

Eigengewicht für das qm

Einz.

im

Ganz.

kg

12

Gewölbte Decke wie unter No. 10, jedoch aus porösen oder Lochsteinen.

13

Gewölbte Decke wie unter No. 9, jedoch aus Schwemmsteinen.

14

Gewölbte Decke wie unter No. 10, jedoch aus Schwemmsteinen.

Mauerwerk und Hinterfüllung bis Unterkante Lagerhölzer Lagerhölzer wie unter No. 9 Dielen wie unter No. 9 .    .

zusammen

oder rund

Bei Verfüllung des Raumes zwischen den Lagerhölzern treten hinzu 144 kg oder . rund dann zusammen Mauerwerk und Hinterfüllung bis Unterkante Lagerhölzer. Lagerhölzer wie unter No. 9 Dielen wie unter No. 9 .    .

zusammen oder

Bei Verfüllung des Raumes zwischen den Lagerhölzern treten hinzu 144 kg oder . rund dann zusammen Mauerwerk und Hinterfüllung bis Unterkante Lagerhölzer. 294 Lagerhölzer wie unter No. 9 Dielen wie unter No. 9 .    . j 23

zusammen

350

23

381

227

23

258

rund

325 oder rund

Bei Verfüllung des Raumes zwischen den Lagerhölzern treten hinzu 144 kg oder .

dann zusammen

rund

380

140

520

260

140

400

330

140

470

15

Decke aus Zement-Kiesel-Beton zwischen eisernen Trägern für eine Spannweite bis zu 1,50 m einschl. Verfüllung.

Kieselbeton......

Hinterfüllung bis Unterkante

Lagerhölzer......

Lagerhölzer wie unter No. 9 Dielen wie unter No. 9 .    .

zusammen oder

Bei Verfüllung des Raumes zwischen den Lagerhölzern treten hinzu 144 kg oder . rund dann zusammen

220

120

23

371

rnnd

370

140

Lau

fende

No.

Benennung

Eigengewicht für das qm

im

Einz. Ganz, kg

B) Dächer.

(Für das Quadratmeter geneigter Dachfläche.)

1    Einfaches Ziegeldach aus Bieber

schwänzen einschl.der Lattung und der Sparren bei einer Entfernung der letzteren von etwa 1,0 m.

2    Doppeldach Avie vor.

Sparren 13/16 cm stark . Latten 4/6 cm stark .    .

Dachsteine......

Mörtel.......

to

zusammen Sparren 13/16 cm stark .    .

Latten 4/6 cm stark .    .    .

Dachsteine.......

Mörtel........

90

14

CO CO

90

Kronendach wie vor.

zusammen

oder

Sparren 13/16 cm stark .    .

Latten 4/6 cm stark .    .    .

Dachsteine.......

Mörtel........

121

rund

120

^ t— L— O CO

4 Pfannendach auf Lattung einschliesslich der Lattung, der Sparren usw. Avie unter No. 1

zusammen

oder

Sparren 13/16 cm stark .    .

Latten 4/6 cm stark .    .    .

Pfannen........

Mörtel........

128

rund

130

5    Pfannen dach auf 2,5 cm starker

Schalung nebst darüber gestreckter Lattung, sonst wie unter No. 1.

6    Falzziegeldach einschl. der

Lattung usw. wie unter No. 1.

zusammen

oder

Wie vorstehend unter No. 4 Dazu Schalung 2,5 cm stark zusammen oder

Sparren 13/16 cm stark .    .

Latten 4/6 cm stark .    .    .

Falzziegel.......

Mörtel........

rund

91

16

107

rund

14

60

32

90

110

7 Deutsches Schieferdach auf 2,0 cm starker Schalung, einschl. derselben, der Sparren usav. wie unter No. 1.

zusammen

oder

Sparren 13/16 cm stark .    .

Schalung 2,0 cm stark .    .

Schiefer........

Nägel........

111

rund

110

^ CO io CM

r—I r-H lO

zusammen

oder

84

rund

85

Lau

fende

No.

Benennung

Eigengewicht für das qm

im

Einz. j Ganz, kg i kg

8 Zinkdach einschl. 2,5 cm starker Schalung und der Sparren.

Sparren 13/16 cm stark .    .

Schalung 2,5 cm stark .    .

1,35 qm Zinkblech No. 13 .

zusammen

oder

CO

^ CO I— I-

rand 40

9 Wellblechdach auf Winkeleisen.

10

Teerpappdach einschl. 2,5 cm starker Schalung, der Sparren usw.

1,05 qm Pappe.....

Asphalt, Teer, Leisten und Nägel........

CO

I—¹ to

oo oc o> i co *<i

IC.

ic

11

Holzzementdach einschl. 3,5 cm starker Schalung, der Sparren usw.

zusammen Sparren 13/18 cm stark .    .

Schalung 3,5 cm stark .    .

Kies 7 cm stark.....

Papier ........

85    35.

16

21

126

zusammen oder !

176

rund ! 180

12

Glasdach

auf Sprosseneisen | Glas.........

einschl. des letzteren und zwar: | Sprossen von 5 kg Gewicht für

das Meter und rund 0,45 m Abstand.......

bei 4 mm starkem Glase.

zusammen

oder

10

11

21

rund 20

bei 5 mm starkem Glase.

Glas.........

Sprossen von 6 kg Gewicht für das Meter und rund 0,55 m Abstand.......

rH

I—‘

zusammen

CO

IO

bei 6 mm starkem Glase.

Glas.........

Sprossen von 7 kg Gewicht für das Meter und rund 0,55 m Abstand.......

h-*

oo

zusammen

cc

00

Im übrigen wird das Eigengewicht für das Quadratmeter Fläche in jedem Falle unter Benutzung der nachstehend aufgeführten Einheitsgewichte besonders festgestellt werden müssen.

Die Einheitsgewichte der Baumaterialien sind wie folgt für das cbm anzunehmen:

Lau

fende

No.

Benennung der Baumaterialien

Gewicht f. d. cbm

kg

Erde und Lehm.................

Kies.....................

Ziegelmauerwerk aus vollen Steinen..........

Desgl. aus porigen Steinen, je nach dem verfügbaren Materiale

1600

1800

loOO

1000

bis

1200

lO Ï t- OO 03 O H r—I rH

Desgl. aus Lochsteinen........

Desgl. aus porigen Lochsteinen.....

Mauerwerk aus Schwemmsteinen.....

„ Kalksteinen......

„ Sandsteinen......

„ Granit oder Marmor .    .    .

Beton, je nach dem verfügbaren Steinmateriale

1300

900

850

2600

2400

2700

1800

bis

2200

(Mm^iotûNooœoHiMnTtiiosNooœ

HHHHHHHHNCMNlMIMlMOlNlMW

Basalt.........

Asphalt.........

Gips, gegossen......

Schiefer........

Glas..........

Tannenholz. .......

Kiefernholz.......

Eichenholz.......

Buchenholz.......

Gusseisen........

Schweisseisen......

Flusseisen........

Gewalzter Stahl und Flussstahl

Blei..........

Bronze .........

Kupfer.........

Zink, gegossen......

„ gewalzt.......

3200

1500

970

2700

2600

600

650

800

750

7250

7800

7850

7860

11370

8600

8900

6860

7200

5.

von

Belastungen.

A) Zwischendecken.

Die Belastungen von Decken sind mit nachstehenden Zahlen für das Quadratmeter Grundfläche in die Rechnung einzuführen:

Auf das qm

Art der Nutzlast

kg

CD

Nutzlast für Wohngebäude und kleinere Dienstgebäude durch Möbel, Menschen usw., abgesehen von der in einzelnen Räumen vorkommenden besonderen Belastung durch Akten usw. Nutzlast in grösseren Geschäftsgebäuden von mehr als 300000 Mk. Kosten, da hier leicht eine veränderte Benutzung grössere Beanspruchungen der Decken bedingen kann, für alle Räume

Nutzlast in Yersammlungssälen...........

Nutzlast für Decken unter Durchfahrten und befahrbaren Höfen, sofern nicht besondere Umstände die Berücksichtigung von grösseren Einzellasten (Raddruck) angezeigt erscheinen lassen Treppen-Nutzlast................

250

400

400

o o o o

OO

Im übrigen sind bei Feststellung der Nutzlasten für das Kubikmeter folgende Gewichte in Ansatz zu bringen:

Bezeichnung der zu lagernden Materialien usw.

Nutzlast f. d. cbm

kg

100

Heu

Weizen. .    .

Roggen .    .    .

Gerste, grosse kleine

760

680

640

510

Hafer

Erbsen

430

850

n | Torf .    .    .

o    Braunkohlen

p    Steinkohlen

q    Koaks .    .

600

650

900

450

Eis

910

Aktengerüste und Schränke in Registraturen, Büchereien,

500

Archiven usw., einschl. der Hohlräume.......

Hierbei ist die Nutzlast für die Gänge, sofern dieselben nur geschäftlichen Zwecken dienen, nicht aber zur Benutzung durch das Publikum bestimmt sind, nur mit 150 kg für das Quadratmeter in Rechnung zu stellen.

B) Dächer.

Bei den Dächern ist die Schneelast zu 75 kg für das Quadratmeter Dach, grundfläche einzuführen und dabei die Möglichkeit einer vollen oder einer einseitigen Schneebelastung zu berücksichtigen. Bei steilen Dächern kann die Schneebelastung geringer angenommen werden, sofern einzelne Dachteile nicht etwa Schneesäcke bilden; bei ganz steilen Turmdächern, an welchen nur geringfügige Schneemengen haften können, ist eine Schneelast nicht weiter in Betracht zu ziehen.

Der Winddruck ist für das Quadratmeter einer zur Windrichtung senkrechten Ebene nicht unter 125 kg in Anrechnung zu bringen; diese Annahme ist jedoch bei allen freistehenden Gebäuden — unter entsprechender Begründung — nötigenfalls bis auf 250 kg zu erhöhen.

Bezeichnet a den Neigungswinkel eines Teiles f der Dachfläche gegen die wagerecht anzunehmende Windrichtung, so ist der auf die Fläche f entfallende und rechtwinklig zu derselben wirkende Winddruck

W = W₀ . f . sin a,

wobei W₀ mindestens = 125 kg zu setzen ist.

Wird die Projektion des betrachteten Flächenstückes f auf eine zur Windrichtung rechtwinklige (also lotrechte) Ebene mit f¹ bezeichnet, so ist f¹ = f. sin a, also auch W = W₀. fl.

Welche Werte hiernach insbesondere bei ebenen Dächern für die verschiedenen hauptsächlich vorkommenden Dachneigungen als rechtwinklige Drucke in Kilogrammen auf 1 qm der Dachfläche einzuführen sind, ergibt die nachstehende Tabelle:

Dachneigung

h

-r-Tx = sin a

1/2

Vi

Vl>5 i V2

V 2/5

V3

Vi

75

45° 33° 41'|26° 34'

21° 48'

18° 26'

15° 57'

14° 2'

12° 32'

11° 18'

88 ! 69    56 ! 47

40    34    30

27    ! 24

Bei Dächern über offenen Hallen ist auch ein von innen nach aussen wirkender Winddruck in Betracht zu ziehen. Die Grösse derselben steht noch nicht erfahrungsmässig fest, kann aber mit Rücksicht auf den Umstand, dass meist Öffnungen zum Entweichen der Luft vorhanden sein werden und der Maximaldruck bei der Übertragung durch die im Inneren der Hallen eingeschlossene Luft eine Abschwächung erfährt, zu 60 kg auf das Quadratmeter angenommen werden.

Endlich ist noch in der Mitte der einzelnen Konstruktionsteile (Sprosseneisen, Pietten usw.) eine Nutzlast von 100 kg (für einzelne das Dach behufs Wiederherstellungsarbeiten, Reinigen usw. betretende Arbeiter) anzunehmen.

¹

Vgl. Band II des Handbuches des Bautechnikers „Der Maurer“, Verlag von Bernh. Friedr. Voigt in Leipzig.

²

Verfasser vertritt die Ansicht, dass Gussasphalt infolge nicht ganz gleichmiissigen Setzens des Mauerwerks leicht brüchig wird und hält gute Asphalt-Isolierplatten (Biisscher & Hoffmann, Hoppe & Rahmig in Halle a./Saale) oder gute Asphalt-Isolierplatten mit Blcieinlagen (A. Siebeis in Düsseldorf) für geeigneter.

³

Mit Rücksicht auf das spätere Setzen der Gewölbe ist ein Spielraum in der Stärke der Wölbschalung zu belassen, so dass die Unterkante derselben mit der Unterkante der Aussparung abschneidet.

⁴

Yergl. die Anmerkung auf .S. 23.

⁵

Vergl. Band I und II des Handbuches des Bautechnikers. Verlag von Bernh. Friedr. Voigt in Leipzig.

⁶

Vergl.BandX des Handbuches des Bautechnikers. Verlag von Bernh.Friedr.Voigtin Leipzig.

cer

6.

Zulässige Beanspruchung der Baumaterialien.

Die rechnungsmässig nachzuweisenden bzw. zulässigen Beanspruchungen dürfen in der Regel die nachstehend angeführten Werte nicht übersteigen:

IO

Gusseisen

c) Abscheerung

600

bis

750

CO

Bombiertes Eisenwellblech .    .

iO

Eisendraht.....

Eichen- und Buchenholz

CO

Kiefernholz

l> OO 05

Granit .    .........

Niedermendiger Basaltlava .    ,    .

Sandstein je nach der Härte .    .

Druck .... Druck .... Druck ....

250

500

200

500

500

1200

100

80

100

60

45

40

10

bis

30

Oi—f IM CO

r-t r—ł r—H r—! r—I

Bestes Klinkermau er werk in Zementmörtel

Druck . Druck . Druck . Druck . Druck .

25

12

14

bis

20

Cn

Mauerwerk aus porigen Steinen, je nach der Festigkeit derselben.....

Druck

bis

r—I

CO

Guter Baugrund, je nach der Beschaffenheit

Druck

2,5

bis

Lau

fende

No.

!\i

Benennung der Baumaterialien

Zulässige Beanspruchung für das qcm

auf

kg

Schmiedeeisen

a) Zug

750

bis

1000

b) Druck .    .

750

bis 1000

Von denjenigen Beanspruchungen, für welche vorstehend sich mehrere Zahlenwerte angegeben finden, sind in der Regel die kleineren Werte zu wählen. Die höheren Werte dürfen nur dann zur Anwendung gelangen, wenn Erschütterungen oder starker Wechsel in den Belastungen der betreffenden Bauteile nicht Vorkommen und wenn die Baumaterialien vor der Verwendung auf gute und gleichmässige Beschaffenheit geprüft werden. Das Gleiche gilt hinsichtlich des Baugrundes, dessen Belastung — bei sonst gleicher Beschaffenheit — auch mit zunehmender Tiefe der Bausohle unter der Oberfläche des umgebenden Erdbodens erhöht werden darf.

Die Gründe, welche für die Wahl der höheren Werte oder für die etwaige Überschreitung der in der Tabelle angeführten oberen Grenzen sprechen, sind in jedem Falle eingehend zu erörtern.

Eigengewichte und zulässige Beanspruchung von Baumaterialien, welche hei der Baupolizei in Berlin den statischen Berechnungen zugrunde

gelegt werden.

a) Eigengewicht der Baumaterialien.

Lau

fende

No.

Benennung der Baumaterialien

für das cbm

kg

OCOCO^IOO^ÜJMH

Erde und Lehm.......

Eisen.....

Beton.....

1600

1600

1300

51

Lochsteinen

1100

2400

2700

650

800

7500

2000

b) Eigengewichte und Belastung von Bauteilen.

Lau

fende

No.

Benennung der Bauteile

für das

qm

kg

H (M CO i LC

Balkenlage in Wohngebäuden............

Desgl. einschl. der Belastung............

Balkenlage in Fabrik- und Lagergebäuden........

Desgl. einschl. der Belastung............

Balkenlage in Getreidespeichern einschl. der Belastung, zum Nachweis..................

250

500

250

750

850

bis

1000

CO OO ^ O)

10

350

600

1000

1250

500

bis

1000

11

12

Gewölbte Treppen .... Desgl. einschl. der Belastung

500

Lau

fende

No.

Benennung der Bauteile

für das

qm

kg

13

Dachflächen in der Horizontalprojektion gemessen, einsch! Schnee-undWinddruck bei Metall-oder Glasdeckung gemäss derSteigung

125

bis

150

14

Desg! bei Schieferdeckung

200

bis

240

15

Desgl. bei Ziegeldeckung

250

bis

300

16

17

Desg! bei Holzzementdeckung Steile Mansardendächer .    .

350

400

c) Zulässige Beanspruchung der Baumaterialien.

Lau

fende

No.

Benennung der Baumaterialien

Zulässige Beanspruchung für das qcm

auf

kg

Schmiedeeisen

CO

Gusseisen

CO

Bombiertes Eisenwellblech .    .

Ol

Eisendraht.....

Eichen- und Buchenholz

CO

Kiefernholz

•Sl

Sandstein, je nach der Härte .    .

750

750

600

250

500

200

500

500

1200

100

80

100

60

15

bis

30

Granit............

Bestes Klinkermauerwerk in Zementmörtel

Druck

Druck

Druck

Druck

Druck

Druck

45

25

rr

11

12

bis

14

T—!

Mauerwerk aus porösen Steinen .    .

Druck

bis

Cn

Guter Baugrund

Druck

2,5

D. Berechnung der hauptsächlichsten

Baustoffe.

1. Bruch- und Feldsteine.

Die zum Baue verwendeten Bruchsteine dürfen keine Tagsteine, d. h. nicht Teile einer zu Tage liegenden Felsmasse sein, welche durch Verwitterung bereits gelitten hat. Sie müssen auch die Bergfeuchtigkeit durch längeres Lagern an der Luft verloren haben, da andernfalls die aus ihnen hergestellten Mauern erst nach Jahren zur völligen Austrocknung gelangen.

In Deutschland geschieht der Verkauf der Bruch- und Feldsteine nach Kubikmetern.

Das Aufsetzen der gelieferten Steine auf der Baustelle sollte stets von zuverlässigen Arbeitern des Bauherrn geschehen, da von der Sorgfältigkeit dieser Arbeit •die Masse der zu bezahlenden Steine abhängt. In der Regel geschieht das Aufsetzen in Haufen von 1,0 m und es erfolgt die Bezahlung nach dem kubischen Inhalte dieser Haufen. Durchschnittlich nimmt man an, dass 1 cbm Feldmasse 1,5 cm Steine in Haufen gemessen ergibt.

in Haufen aufgesetzte Steine,

Je nachdem lagerhafte, weniger lagerhafte Bruchsteine oder unregelmässige Feldsteine zur Verwendung gelangen, rechnet man für 1 cbm Mauerwerk 1,25 cbm lagerhafte

1,30 cbm weniger lagerhafte „    „    „    „

1,40 cbm unregelmässige    ,,    „    „    „

Sollten Steine aus alten ausgebrochenen Fundamenten Verwendung finden, so rechnet man 1,50 cbm solcher Steine auf 1 cbm Mauerwerk, da die durch Abbruch gewonnenen Steine meist eine sehr unregelmässige G-estalt haben und vor ihrer Verarbeitung einer Zurichtung bedürfen, wodurch Verlust entsteht.

Der Preis der Bruchsteine ist sehr unbestimmt, da derselbe von der Länge «des Transportweges, der Beschaffenheit des Steinbruches, dem Brecherlohne und dem Pachtzinse für den Bruch abhängig ist. Für das Kubikmeter Steine im Bruche (also ohne Fuhrlohn vom Bruch bis zur Baustelle) sind durchschnittlich 3,50 bis 5,00 Mk. zu rechnen.

In Berlin wird 1 cbm Rüdersdorfer Kalkbruchsteine, frei Baustelle geliefert, mit 8,50 bis 11,00 Mk. (je nach Grösse der Steine) berechnet.

Der Preis der Feldsteine ist ebenfalls hauptsächlich von der Höhe der Anfuhrkosten abhängig. In Berlin rechnet man für 1 cbm mittelgrosse Feldsteine 15 bis 18 Mk., in Mecklenburg 8 bis 9 Mk.

Für das Aufsetzen der Bruch- und Feldsteine in messbaren Haufen .auf der Baustelle sind für das Kubikmeter 0,18 bis 0,20 Mk. anzunehmen.

2. Werksteine.

Die Berechnung der Werkstücke (Quader, Gesimsstücke, Gewände, Säulen usw.) erfolgt nach Kubikmetern unter Zugrundelegung ihrer grössten Abmessungen, falls nicht, wie jetzt für das Veranschlagen von Staatsbauten vorgeschrieben ist, die Quader nach Quadratmetern der vollendeten Fläche, die Gesimse nach Metern und «die Gewändestücke, Säulen, Pilaster usw. nach Stückzahl in Ansatz gebracht werden

Der Steinmetzmeister setzt den aus den Zeichnungen zu entnehmenden Längen-, Tiefen- und Höhenmassen das sogen. „Arbeitsmass“ (früher „Werkzoll“) zu, indem er für jede an einen Stein zu arbeitende Fläche 2,5 cm Zuschlag rechnet. Ein von allen Seiten bearbeiteter Stein von 1,0 m Länge, 0,6 m Breite und 1,5 m Höhe wird hiernach =-- 1,05 m lang, 0,85 m breit und 1,55 m hoch zu nehmen sein. Für diese Berechnungen bedient man sich der nachstehenden Tabelle:

Gegenstände

Anzahl der Steine

Reines Mass der Steine

Rohes Mass der Steine

Länge

Tiefe

Höhe Kubikinhalt Länge

Tiefe Höhe Kubikinhalt

einzeln zus. cbm cbm

einzeln zus. cbm i cbm

1. Sockelver-blendung. .

CO •'T

o oo o r—r cf cf

JZ> © p> ~OC cn ~C5 M M 1^

1.00

0,42

0.48

© © J-»

to I—¹ ’co

Ol CO 05

—I © © r*H GO Iß r-T O O

05 N N

© iß CO

cf cf cf

] ,05

0,47

0.53

<M CO

cq_ <n oo

i-T cT ö"

05

2,19

2. Brüstung üb. dem Torbau Eckpfeiler .    .

Schwellenstück Brüstungspfeil.

CO 03

0.66

0,73

0.71

0,42 0,35 0,20 0,22 0,11 0,11

N tD H 03^ ©_ Ol

© o ©

0,71

0,78

0.76

C— IO co

-p ’-p. cf cf cf

O l>- CO ^ (M H

<—T cT cf

© O jP

Io I—*

-d h—¹ O

0.54

0.78

3. Säulen und Pfeiler

In der V orhalle 4 0,90 2 0,64

Im Treppenhause 8 1,02 4 0,55

Im Saale .    . 3 0,80

40 0,20

0,95

0,69

1.07

0,60

0,85

0,25

0.95

0.69

0.60

0,60

0,85

0.25

to O O O O lO

cor_ co_ cp op i-csT ob co co co cf

10.65

2.73

L6.96

4,75

8,25

1.88

38.62

45,22

usw.

Die Preise der Werksteine sind äusserst verschieden; sie richten sich sowohl nach der Gesteinsart, als auch nach der Länge und Art des Transportes von den Steinbrüchen nach der Baustelle.

In Berlin kostet etwa I cbm Seeberger-, Oberkirchner-, Hannoverscher-, Bernburger-, Alvenslebener-, Cottaer-, Postei witzer-, Hebräer- oder Warthauer Sandstein frei Baustelle, wenn die Länge der Werkstücke 2,5 m und ihr Inhalt 1,5 cbm nicht überschreiten, 80 bis 90 Mk.; bei grösseren Längen und bis zu 3,0 cbm Inhalt der einzelnen Werkstücke erhöht sich der Preis für das Kubikmeter auf 90 bis 115 Mk., je nach der Güte des Materiales (ob gewöhnliche oder ausgesuchte Stärke).

Die Kosten für unbearbeitete Werksteine im Bruche setzen sich zusammen aus dem Bruchzinse, dem Brecherlohne, den Unterhaltungskosten für Werkzeuge und dem Unternehmergewinne. Sie betragen für das Kubikmeter etwa:

Für weichen Stein .    .    .    20,— Mk.,

„ mittelharten Stein „ harten Stein .    .

,, Granit und Syenit .    90,— bis 100,— Mk.,

„ Marmor .    .

.    30,-    „

. 60,— ,,

.    .    80,— bis 120,—    „

Platten für Verblendungen oder Beläge werden nach Quadratmetern bezahlt. Sie sind um so teurer im Verhältnis zu ihrem kubischen Inhalte, je dünner sie anzuliefern sind. Die ungefähren Preise ergeben sich aus nachstehender Tabelle (nach Schwatlo):

Gesteinsart

Preise für das Quadratmeter in Mark bei einer Plattenstärke von:

10 cm | 12 cm

15 cm

18 cm

20 cm

25 cm

4,20 6,50 12,60

Für 1 cbm unbearbeitete Granitquader in den gebräuchlichen Grössen zahlt man in Berlin frei Baustelle 100 bis 115 Mk.; bei aussergewöhnlichen Grössen erhöht sich dieser Preis auf 115 bis 125 Mk.

Häufig geschieht die Bearbeitung der Werkstücke im Bruche selbst, um Kosten zu sparen, da einesteils der Stein sich in bruchfeuchtem Zustande leichter bearbeiten lässt und auch die Arbeitslöhne im Bruche meist niedrigere sind als auf den Baustellen oder den Werkplätzen grösserer Städte, anderenteils aber auch die Transportkosten infolge der geringeren Massen sich nicht unwesentlich ermässigen.

Für sehr feine Gliederungen und beste Arbeit wird jedoch ein Bearbeiten der Werkstücke auf der Baustelle immer vorzuziehen sein, da Steine, welche frisch gebrochen wurden, eine wirklich sorgfältige Bearbeitung nicht zulassen. Sehr weiche Steine, welche erst grössere Festigkeit erlangen, nachdem sie längere Zeit der Luft ausgesetzt wurden, werden meist roh vermauert und erhalten erst nachträglich eine Bearbeitung, namentlich solche Stücke, welche einen ornamentalen oder figürlichen Schmuck erhalten sollen.

3,00

3,50

4,65

9,00

4,50

4,85

7,55

5,20

6,00

10,44

14,58

8,05

9,30

15,60

18,00

3. Ziegelsteine (Mauersteine, Mauerziegel, Backsteine).

Je nachdem die Ziegelsteine in Feldziegelöfen oder in besonders erbauten, ständigen Ziegelöfen gebrannt werden, unterscheidet man Feldbrand- und Ofen-brandsteine. Werden die Steine in Formkästen mit der Hand gestrichen, so nennt man sie Handsteine; werden sie dagegen mittels Maschinen gepresst, so heissen sie Maschinensteine.

Steine, welche in Feldöfen gebrannt wurden, geben nur ein teilweise brauchbares Material, da die den Feuerzügen zunächst befindlichen Steine meist geschmolzen, zusammengesintert, die den Aussenwandungen des Ofens zunächst befindlichen dagegen ungar und rissig sind. Auch werden die Steine dadurch, dass sie mit dem Brennstoffe in unmittelbare Berührung kommen, und die Spalten zwischen den Steinen teilweise durch Kohlengrus verstopft sind, durch anbackende Asche und Schlacken stark verunreinigt, auch entsteht durch Bruch der Steine viel Verlust, so dass ein Feldofen meist nicht mehr als ²/₃ brauchbare Steine liefert Die Anfertigung von Feldbrandsteinen kann deshalb nur dann in Frage kommen, wenn brauchbare Ziegelerde sich auf dem Bauplatze vorfindet, gute und preiswerte Ofenbrandsteine aber in der Nahe der Baustelle nicht zu haben sind.

Die Frage, ob Hand- oder Maschinensteine den Vorzug verdienen, bedarf in jedem einzelnen Falle der Prüfung; die Antwort wird sich nach der Art des auszuführenden Baues (ob Putz- oder Blendbau), nach der Herstellungsweise der Handsteine und nach der Beschaffenheit der Maschinensteine richten müssen. Im allgemeinen lassen sich die Handsteine besser zuhauen und gehen auch eine innigere Verbindung mit dem Mörtel ein als die Maschinensteine. Da ihre Herstellung aber nur noch in kleinen Betrieben ausgeübt wird, so kommen sie für grössere Bauausführungen kaum noch in Frage.

Je nachdem die Steine mehr oder weniger scharf gebrannt sind, unterscheidet man dieselben in Klinker, Hartbrandsteine und gewöhnliche Mauersteine. Die letzteren müssen für Staatsbauten das sogen. Normalformat: 25 cm Länge, 12 cm Breite und 6,5 cm Stärke besitzen. Abweichungen von diesen Massen sind nur dann gestattet, wenn in der Gegend der beabsichtigten Bauausführung keine Steine dieses Formates zu haben sind.

Hartgebrannte Klinker sind meist etwas kleiner, gewöhnlich 22 cm lang, 11 cm breit und 5 cm stark.

Sollen Steine mit möglichst geringem Gewicht hergestellt werden, so mischt man der Tonmasse solche Gegenstände (Sägespäne, Braunkohle) bei, die beim Brennen vernichtet werden. Im Handel bezeichnet man solche Steine als „poröse Mauersteine“; man verwendet sie für unbelastete Deckengewölbe, freitragende Scheidemauern, Erker usw. Gleichen Zwecken dienen auch die „Loch st eine“, welche mit senkrechten oder wagerechten, viereckigen oder runden Öffnungen versehen sind.

Verblendsteine werden aus besonders gut vorbereitetem und durch-gearbeitetem Ton, welcher frei von fremden schädlichen Beimengungen (Natron, Kali, Magnesia, organische Stoffe oder Schwefel) sein muss, hergestellt. Die Grösse der Verblendsteine ist für Staatsbauten auf 252 X 122 X 69 mm festgesetzt worden, ln Verbindung mit Hintermauerungssteinen müssen somit die Stoss- und Lagerfugen für die Verblendung um ein geringes schwächer genommen werden als die der Hintermauerung.

Da man auf 1 m Höhe gewöhnlich 13 Schichten rechnet, so bemisst sich eine Schichtenhöhe auf rund 77 mm und die Stärke der Lagerfugen bei Verwendung gewöhnlicher Ziegelsteine auf 12 mm. Da ferner die Stossfugenbreite zu 1 cm angenommen wird, so berechnet sich der kubische Inhalt eines gewöhnlichen Ziegelsteines zu:

26 X 13 X 7,7 = rund 2600 cbcm.

400) ist, so rechnet man für Hochbauten, bei denen Mauerstärken bis zu 3 Stein Stärke Vorkommen, durchschnittlich 400 Steine für jedes Kubikmeter Mauerwerk. Bei grösseren Mauerstärken ist in jedem Falle der Bedarf namentlich dann besonders zu ermitteln, wenn es sich um bedeutende Massen handelt (bei Ufermauern, Brückenpfeilern, Widerlagsmauern weitgespannter Gewölbe grosser Länge usw.).

einer Mauerstärke von 1,0 m. Da bei schwächeren Mauern der Bedarf an Steinen ein grösserer (z. B. bei einer ¹/₂ Stein starken Mauer = 417, bei einer 1 Stein starken Mauer

1 cbm volles Mauerwerk erfordert hiernach:

1000000

2600

= 385 Stück bei

Die Öffnungen im Mauerwerk (Gurtbögen, Türen, Fenster, Torwege usw.) sind bei Berechnung des Materialbedarfes unter Zugrundelegung der kleinsten Lichtmasse in Abzug zu bringen. Bei geradlinig überdeckten Öffnungen, welche mit Anschlag gemauert sind, werden die kleinsten Lichtmasse zwischen den äusseren Wandungen gemessen. Bei flachbogiger Überdeckung rechnet man die Höhe bis zum Kämpfer, bei halbkreis- oder spitzbogenförmigem Abschluss bis ²/₃ der Bogenhöhe. Sind die Öffnungen mit Werksteinen oder Formsteinen eingefasst, so werden der Berechnung die Masse zwischen den Aussenkanten dieser Umrahmungen zugrundegelegt. Kanäle (Schornsteine, Heizkanäle, Lüftungskanäle), deren Querschnitt 0,20 qm nicht übersteigt, werden wegen des meist erforderlichen Verhaues der Steine bei der Materialberechnung nicht abgezogen.

Bei Ziegelrohbauten ist es üblich, die Höhe der einzelnen Bauteile sowohl nach dem Metermasse als auch nach Schichten anzugeben. Zu diesem Zwecke werden an den Ecken der aufzuführenden Mauern Masslatten befestigt, auf denen die Schichten eingeteilt sind.

Bei überschläglichen Berechnungen wird der Bedarf an Steinen auch nach der Fläche des Mauerwerks ermittelt, man rechnet dann:

Für 1 qm Mauer von ¹/₂ Stein Stärke (12 cm) =    50    Steine,

■>> 1 ;> 1 ’1 i> 1 ii ii 1 ii ii ^ ii

IC h-¹

„ usw.

Ist der Bedarf an Steinen für einzelne Mauerkörper zu ermitteln, so empfiehlt sich die Einsetzung genauer Zahlen statt der Durchschnittszahl von 400 für 1 cbm. Diese sind dann:

Für 1 cbm Mauer von l/₂ Stein Stärke (12 cm) = 417 Steine,

ii 1 ii

ii    1    ii

ii    1

. ii

,, usw.

Die Ermittelung des Bedarfes von Steinen für Hohlmauern geschieht in der Weise, dass man die Massen der einzelnen Mauerschalen ermittelt und mit Rück-

ii

sicht auf die Bindesteine und die vollen Beilungen der Maueröffnungen auf das Kubikmeter 420 Steine rechnet.

Für Fachwände rechnet man:

1 qm Fachwand ¹/₄ Stein stark auszumauern 1 „

1 „

26 Steine

verblenden

V2    55

V2    55

40

und l/₂ Stein stark zu

95

Bei Pflasterarbeiten werden die Fugen möglichst eng (etwa ¹/₂ cm breit) ausgeführt. Es sind dann erforderlich:

zu 1 qm Pflaster auf der hohen Kante (¹/₂ Stein stark)

55    1    55

56 Steine,

(74    „    „ )    32    „

Bei preussischen Kappengewölben, deren Pfeilhöhe nicht mehr als l/8 der Spannweite beträgt, wird die Fläche gewöhnlich in der Ebene gemessen. Man rechnet dann :

„    „ flachen „

für 1 qm Kappengewölbe ¹j₂ Stein stark einschl. Hintermauerung 75 Steine

„ mit Yerstärkungsgurten in

2 m Abständen, desgl. .    82    „

V2 55

55    1    55

55    1    55

140

„ mit Yerstärkungsgurten . 150    „

Haben diese Gewölbe eine grössere Pfeilhöhe, so ist zunächst die Länge des Bogens in der gekrümmten Linie zu bestimmen. Häufig begnügt man sich damit, dass man den Bogen in möglichst grossem Massstabe aufträgt und die Länge mit dem Zirkel in der Weise bestimmt, dass man ein bestimmtes kleines Mass in den Zirkel nimmt und damit der Biegung entlang misst. Die so bestimmte Bogenlänge multipliziert mit der Gewölbelänge ergiebt dann die abgewickelte Gewölbefläche. Für jede 26 m der Gewölbelänge rechnet man 100 Steine und auf jede 3 m der Bogenlänge 40 Steine und für Bruch und Hintermauerung 10 Proc. der so ermittelten Bedarfes. Ist z. B. die Länge eines Kappengewölbes 4,00 m und seine

4,00

Breite im Bogen gemessen 3,20 m, so sind zur Länge 3 90

Breite X 40 = 42 Steine, für das Gewölbe mithin 15 X 42 = 630 Steine

ö

-j- 10 Proc. = 693 Steine erforderlich.

Zur genauen Bestimmung der Bogenlänge ist die Formel:

1 = 1.7t. ₁₈₀₀,

worin 1 die gesuchte Bogenlänge, r den Halbmesser in Metern und a den Zentriwinkel in Graden bedeutet.

Diese Formel gilt natürlich auch für die Bestimmung der Bogenlänge der

T onnengewölbe

und es kann somit für diese die Berechnung des Bedarfes an Steinen in gleicher Weise erfolgen.

Nachdem die Fläche des Gewölbes durch Multiplikation der Bogenlänge mit der Gewölbelänge ermittelt ist, setzt man für die Flächeneinheit die folgenden Erfahrungssätze ein:

X 100 = 15 und zur

u O

Für 1 qm Gewölbe, ¹/₂ Stein stark, einschl. Hintermauerung bis auf

²/₃ der Bogenhöhe................

Für 1 qm desgl. wie vor. mit 1 Stein starken, gegen den Gewölberücken vortretenden Verstärkungsgurten in 1,0—1,5m Abständen 90 Für 1 qm desgl. wie vor., 1 Stein stark Für 1 qm desgl. Avie vor., 1 Stein stark mit Verstärkungsgurten .160    „

Häufig berechnet man aber auch den Materialbedarf für Tonnengewölbe unter Zugrundelegung des Flächeninhaltes des überdeckten Raumes und setzt dann die folgenden Erfahrungssätze ein:

Für 1 qm ¹/₂ Stein starkes halbkreisförmiges Tonnengewölbe bis zu

4 m Spannweite, einschl. Hintermauerung........

Für 1 qm 1 Stein starkes Tonnengewölbe desgl........

Für 1 qm y₂ Stein starkes gedrücktes Tonnengewölbe (elliptischen

Querschnittes)..................

Für 1 qm 1 Stein starkes gedrücktes Tonnengewölbe desgl. ...    180    „

Kreuzgewölbe sind ebenso wie Tonnengewölbe zu berechnen, da dieselben als Durchdringung mehrerer Tonnengewölbe anzusehen sind.

Ist z. B. ein Raum von 3 m im Quadrat mit einem rundbogigen Kreuzgewölbe von y₂ Stärke überdeckt, so berechnet sich die Länge einer Randlinie

r ’ ⁷¹ — ^    = 4,71 m. Nimmt man ebenso wie für

u

nach der Formel U =

72 Steine

145

95 Steine

190

90

Kappengewölbe auf je 3 m der im Bogen gemessenen Seite 40 Steine und auf

4 71

so erhält man ~

O

hierzu 10 Proc. für Bruch und Hintermauerung

26 m Länge 100 Steine an

3,0

• ⁴⁰ X . 100 = 729 Steine,

Ui O

73

Mithin zusammen: 802 Steine. Sind in der Richtung des Zusammenschnittes der Kappen Verstärkungsgurte von 1 Stein Breite und 1 Stein Höhe angeordnet und beträgt die im Bogen gemessene Länge des Grates 6,30 m, so berechnet sich der kubische Inhalt beider Grate zu 2.6, 3.0, 25.0,25 = 0,79 cbm. Beide Grate erfordern somit 0,97.400 = 316 Steine und zur Ausführung des Gewölbes sind 802 -|- 316 = 1118 Steine nötig Soll ein spitzbogiges Gewölbe über einem Raum von 5 m im Quadrat ausgeführt werden und beträgt die Länge jeder Seite des Spitzbogens 7 m, die Summe

14

5,0

. 100 = 3950 Steine zur Herstellung

beider Seiten also 14 m, so sind —-. 40 X

ó    uÖ

erforderlich. Hierzu 10 Proc. für Bruch und Hintermauerung, ergiebt 4345 Steine. Man rechnet wohl auch durchschnittlich:

Für 1 qm Kreuzgewölbe, ¹/₂ Stein stark, mit 1 Stein starken Graten 85 Steine

„ w. *

Legt man der Berechnung den Flächeninhalt des überdeckten Raumes zu Grunde, so wählt man die folgenden Erfahruugssätze:

Für 1 qm halb kreisförmiges Kreuzgewölbe, ¹/₂ Stein stark, mit 1 Stein hohen und ll/₂ Stein breiten Graten ....

Für 1 qm flachbogiges Kreuzgewölbe desgl. wie vor.

5?    *-

160

125 Steine

95

„ ohne Verstärkungsgrate 75

Bei Klostergewölben, die sich aus vier Gewölbewangen zusammensetzen, entspricht der Materialbedarf dem der Tonnengewölbe.

Bei Klostergewölben über regelmässig achtseitigen Räumen kann man sich zwei gegenüberliegende, mit der Spitze zusammenstossende Walme, zu einem Tonnengewölbe zusammengesetzt denken, welches die Spannweite des Raumes zur Breite und die halbe Seitenlange des Achtecks zur Länge hat. Bezeichnet man die Spannweite des Gewölbes mit 2r, die Länge der Achteckseite mit 1, so ist der Um-

= 3,14 r, die Fläche von zwei gegeniiberliegen-

fang des Halbkreisbogens

2 r . 3,14

den Wangen also — .3,14.r. Dieses Resultat ist beim achteckigen Klostergewölbe

Li

mit 4, beim zehneckigen mit 5, beim zwölfeckigen mit 6 usf. zu multiplizieren, um den Flächeninhalt des ganzen Gewölbes zu erhalten.

Bei Kuppelgewölben über kreisrunden Räumen rechnet man die Oberfläche als diejenige einer Halbkugel oder eines Kugelabschnittes, je nachdem der Kuppelquerschnitt ein Halbkreis oder ein Segmentbogen ist, und multipliziert die erhaltene Fläche mit der Gewölbestärke.

Bei Kuppelgewölben über quadratischem Raum (Hängekuppeln) berechnet man den oberen, über den Zwickeln liegenden Teil wie vorhin und die Zwickel als dreiseitige Pyramiden, deren Grundfläche durch die Ansicht des Zwickels gebildet wird.

Für die meisten anderen Bauteile gelten Erfahrungssätze, die in der nachstehenden tabellarischen Zusammenstellung wiedergegeben sind.

Lau

fende

No.

erq

rJl

SS

Bedarf an Steinen Stück

a) Besteigbare (befahrbare) Schornsteine. Einfache Röhren, i. L. 42 X 45 cm weit. Auf allen Seiten frei, für das Meter......

120

55

55

55

55

51

78

55

55

’5

55

55

5>

52

lO <X>

Zweifache Röhren desgl. wie vor. Auf allen Seiten frei, für das Meter .    .    .

190

55

55

55

55

130

55

55

55

'5

55

55

104

t— OO 05

Dreifache Röhren desgl. Auf allen Seiten frei, für das Meter .    .

286

51

55

55

55

55

55

182

V)

156

OHM

rH r—I t-H

"Vierfache Röhren desgl. Auf allen Seiten frei, für das Meter .    .

351

55

55

55

55    '55

55

234

208

Lau

fende

No.

Gegenstand

Bedarf an Steinen Stück

b) Russische Schornsteine. Einfache Röhren i. L. 14 X 14 cm weit. Auf allen Seiten frei, für das Meter.....

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

co ce 05 o co io

0 t- 00 rH rH rH

Zweifache Röhren desgl. wie vor. Auf allen Seiten frei, für das Meter .    .    .

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

O (M O 00 iO CO

to co I—*

h—* O CD

Dreifache Röhren desgl. Auf allen Seiten frei, für das Meter .    .

55

55

55

15

55

51

55

15

55

51

55

05 CD CD CO —1

to co co ^ œ co

Vierfache Röhren desgl. Auf allen Seiten frei, für das Meter .    .

150

55

55

LO CO

55

55

55

55

55

91

55

55

51

55

5’

72

to co co •o a cn

Einfache Röhren i. L. 14 X 20 cm weit. Auf allen Seiten frei, für das Meter.....

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

io CD vJ CD r* CO

co co co

O CD 00

Zweifache Röhren desgl. wie vor. Auf allen Seiten frei, für das Meter .    .    .

104

55

55

55

55

>5

’5

78

51

51

55

55

55

51

58

r-l Ol CO

co co co

Dreifache Röhren desgl. Auf allen Seiten frei, für das Meter .    .

143

15

15

55

55

55

1«

104

11

11

11

V»

11

78

1# io CD co co co

Vierfache Röhren desgl. Auf allen Seiten frei, für das Meter .    ,

208

55

55

io co

55

55

55

55

55

55

130

55

55

55

5»

117

co co co

CD CO

Einfache Röhren i. L. 25 X 25 cm weit. Auf allen Seiten frei, für das Meter.....

55

55

55

55

55

51

11

11

11

11

11

11

OO (M CO N IO CO

Zweifache Röhren desgl. wie vor. Auf allen Seiten frei, für das Meter .    .    .

130

55

55

15

55

11

55

85

11

11

11

11

11

11

65

Lau

fende

No.

Gegenstand

Bedarf an Steinen Stück

c) Yerblendmauerwerk.

43    Zu 1 qm Verblendung aus Ziegeln gewöhnlicher Grösse

(V ollverblendern).............

44    Zu 1 qm Verblendung, die Läuferschichten aus Voll Ver

blendern, die nur ¹/i Stein tiefen Kopfschichten aus Viertelsteinen

an Vollverblendern

an Viertelsteinen

(Hierzu für Bruch 3 bis 5 Proc.) 45 Zu 1 qm Verblendung aus Halben- und Viertelsteinen (sog. Schornsteinverband).    .    .

an Halbverblendern

an Viertelverblendern Für die Gebäudeecken und die Ecken der Maueröffnungen sind die erforderlichen Dreiviertelsteine besonders zu berechnen.

Vielfach werden die Maueröffnungen bei der Berechnung wegen des Mehrbedarfes für die Leibungen nicht in j Abzug gebracht. Richtiger ist es, wenn die Öffnungen abgezogen und die Leibungsflächen besonders berechnet werden. Bei der Ermittelung der Massen ist das Verblendmauerwerk von den einschl. der Verblendung veranschlagten ! Mauermassen in Abzug zu bringen.

d) Gesimse.

Der Bedarf ist in jedem einzelnen Falle unter Zugrundelegung von 400 Steinen für jedes Kubikmeter in der Weise zu bestimmen, dass man das Gesimse als einen vollen Körper von der Höhe des Gesimses, seiner grössten Ausladung aus Breite und der jedesmaligen Länge betrachtet.

e)    Rollschichten.

Zu 1 m bei 1 Stein Breite und xj₂ Stein Höhe . . . . Zu 1 m bei l¹/₂ Stein Breite und ¹/₂ Stein Höhe . . .

f)    Treppenstufen.

48 ; Zu 1 m, aus Roll- und Flachschicht bestehend.....

g) Waschkessel-Einmauerungen.

Grundfläche 1,0 X 1,0 m, Höhe 0,80 m.......

Grundfläche 1,0 X 1,5 m, Höhe 0,80 m.......

h. Backöfen.

4^

■O 05

51

3,5 m Länge, 2,8 m Breite

bis

IO

m co

CO 05

52—55

52—55

CM «-H CM

CO

300

450

6500

6800

52

3,0 m Länge, 2,5 m Breite

4500

bis

4800

53

2,5 m Länge, 2,0 m Breite

3800

bis

4000

Die Preise der Ziegelsteine sind sehr verschieden und hängen von Angebot und Nachfrage, sowie von der Länge des Transportweges ab.

Zur Zeit kosten 1000 Stück:

In

In

In

In

In

Berlin

Mk.

Breslau

Mk.

Köln

Mk.

Hannover Leipzig Mk.

In

In

In

Stettin

Mk.

Mk.

Königsberg

Mk.

Magdeburg

Mk.

Hintermauerungssteine Klinker II. Sorte Klinker I. Sorte Vollverblender Desgl., Lochsteine ³/₄-Verblendsteine ¹/₂ -V erblen dsteine V₄-Verblendsteine

30

40

45-60

60-65

70—120

70—90

40-60

30-50

27—30

38-40

42—45

70—90

60—80

90-100

60—65

35—50

24—25

25-27

50

25

38

22—24

30

45

30

60

55

50

55

110

110

80

60

40

42-46

44—50

39-45

32-38

24-30

127

127

105

80

57

60

54

90

72

36

110—140

100—120

65—75

33—38

26

30

35

38-90 42-100 75—90 40—65 30—48

Glasierte Verblendsteine sind um das Doppelte bis Dreifache teurer wie un

glasierte.

Die Berechnung der Formsteine geschieht auf Grund genauer Einzelzeichnungen, in denen die Stein- und Verbandschichten genau einzutragen sind, nach Stückzahl. Die Preise derselben sind wesentlich davon abhängig, ob sie von den Ziegeleien auf Lager gehalten werden, oder nach besonderen Zeichnungen angefertigt werden müssen, im letztem Falle auch davon, ob eine grössere oder kleinere Anzahl gleich gestalteter Steine benötigt werden. Aus diesen Gründen lassen sich feststehende Preise nicht aufstellen und es muss deswegen auf die Preislisten und Bezugsbedingungen der in Frage kommenden Ziegeleien vor Aufstellung der Kostenberechnungen Bezug genommen werden.

4. Chamottesteine.

Dieselben werden aus feuerfestem Ton, dem zwei Teile Chamottemehl zugesetzt wird, geformt und gebrannt. Das Chamottemehl wird aus den Scherben gebrauchter Porzellankapseln durch Zerkleinern und Mahlen gewonnen.

Die in Deutschland gefertigten Chamottesteine sind gewöhnlich 25 cm lang, 12 cm breit und 6,5 cm stark; sie entsprechen also hinsichtlich ihrer Grösse dem Normalformat gewöhnlicher Ziegelsteine. Die in England gefertigten Steine sind 23 cm lang, 11 cm breit und 6 cm stark. Chamotteplatten sind gewöhnlich 40 cm lang und 16 cm breit bei einer Stärke von 3 bis 4 cm. Steine wie Platten finden ausschliesslich bei Feuerungsanlagen Verwendung. Sie werden entweder mit Lehm oder, wo es sich um Feuerungsanlagen handelt, in denen sehr hohe Temperaturen erzielt werden sollen, mit Chamottemörtel vermauert.

In Berlin kosten je nach der Güte:

1000 Chamottesteine (Normalformat) . 1000 desgleichen (englisches Format) 1000 Chamotteplatten (3 cm stark) . 1000 desgleichen (4 cm stark) .    .    .

100 kg Chamottemörtel.....

O io Ol o

Mk.

ri

6—8

5. Fussboden- und Wandbekleidungsplatten aus gebranntem Ton.

Gewöhnliche Tonfliesen werden aus geschlemmtem, gut sinterndem Ton in weisser, roter oder schwarzer Farbe als Nebenprodukte der Ziegeleien hergestellt. Dieselben finden heute nur selten mehr Anwendung, da sie durch die Saarbrückener, Sinziger und Mettlacher Fabrikate, welche an Güte, Färbung und Musterung ganz vorzüglich sind, verdrängt worden sind. Die Oberfläche der Platten ist glatt, gerieft oder gerippt. Geriefte und gerippte Platten werden namentlich für Fuss-wege, Durchfahrten und Pferdeställe verwendet. Die Grösse der Platten ist meist 16 cm im Quadrat, ihre Stärke 2 bis 5 cm, je nachdem sie im Innern der Gebäude zu Flur- oder Küchenbelägen usw. oder im Freien zu Fusssteigen oder zu Pflasterungen in Durchfahrten oder Stallungen Verwendung finden sollen. 1 qm Platten von 2 cm Stärke wiegt annähernd 45 kg, 1 qm Platten von 3 cm Stärke annähernd 60 kg und 1 qm von 5 cm Stärke annähernd 80 kg.

Preise :

a) Saarbrückener Platten, ab Fabrik.

Gelbe oder weisse Platten, 16 cm im Quadrat........

Gelbe oder weisse Platten, 20 cm im Quadrat........

Schwarze, rote oder braune Platten, 16 cm im Quadrat.....

Gelbe oder weisse Platten, abwechselnd mit schwarzen, braunen oder

roten Platten, 16 cm im Quadrat............

Desgleichen wie vor., 20 cm im Quadrat..........

Gelbe oder weisse Achtecke, 16 cm im Quadrat, mit schwarzen,

braunen oder roten Einlagen.............

Desgleichen wie vor., 20 cm im Quadrat..........

Extrafeine Tonplatten in den Farben weiss, grau, schwarz oder rot,

3 cm stark...................

Dieselben, 3,5 cm stark................

Dieselben, 4,0 cm stark................

Dieselben, 4,5 cm stark................

b) Sinziger oder Mettlacher Platten, frei Baustelle.

Platten in 2 — 4 Farben, 2 cm stark, in einfachen geometrischen Mustern ...................

für das qm

4,75 Mk.

5,—

5,25

Ol Ol

Ol Ol

•O CJ1

© ic

icT io

für das qm

8—12 Mk.

Desgleichen wie vor., in reicheren Mustern mit Friesen ....

Desgleichen in sehr reichen Mustern..........

Trottoirplatten, diagonal gerippt, grau-weisse Naturfarbe, 3 cm stark

Desgleichen wie vor., halb grau, halb Naturfarbe......

Desgleichen wie vor., jedoch nur 2 cm stark........

Desgleichen wie vor., 3 cm stark, in durchweg grauer Farbe . . Desgleichen wie vor., 2 cm stark, in durchweg grauer Farbe . . Platten in grau-weisser Naturfarbe mit grünen Ecken, glatt, 2 cm stark

Desgleichen wie vor., römische Imitation.........

Achteckplatten in grau-weisser Naturfarbe, mit roten Einlagen,

2 cm stark..................

Desgleichen wie vor. mit schwarzen Einlagen........

12—15

15—18

11 iss .. ,

œ oo n !-• ® to w

7.50

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

An Arbeitslohn ist für das Legen der Platten, welches stets von eingeübten Arbeitern, den sogenannten „Flurlegern“, geschehen sollte, 1,20 bis 1,50 Mk. zu veranschlagen.

Als Unterlage in gedeckten und unterwölbten Räumen genügt festgestampfter Sand, dem man zweckmässig einen geringen Zusatz Kalk gibt. Besser ist eine 5 bis 6 cm starke Betonunterlage über der Sandbettung oder eine Ziegelflachschicht. Im Freien muss man Sorge tragen, dass der Frost den Belag nicht heben kann; man hebt deswegen den Erdboden so tief aus, dass eine wenigstens 20 cm starke Lage grober Kies und darüber eine 6 bis 8 cm starke Betonlage eingebracht werden kann.

Die feste geebnete Unterlage (also Sand, Ziegellage oder Beton) muss 2 bis 3 cm unter Unterkante Plattenbelag bleiben, damit ein Bett von Trass- oder Zementmörtel aufgebracht werden kann, in welches die Platten verlegt werden.

für das qm

8,— ii

c) Sinziger oder Mettlacher Wandbekleidungsplatten, frei Baustelle.

Glasierte Platten, ganz weiss...........

8,50 „

8-

„    „ weiss und blau..........

„ Achteckplatten, meist mit farbigen Einlagen .    .

10—12,— 18-25,-    „

1—2,50 Mk. für das in

„ einfach gemusterte Platten.........

„ reicher    „    „.........

Glasiertes Abschlussgesimse, weiss

„    „    in dunkleren Farben .    .    2—3,50    „    „    „    ,,

An Arbeitslohn (ausschl. Mörtel material) für das Ansetzen der Wandplatten rechnet man 5 —7 Mk. für das Quadratmeter.

6. Dachziegel.

a) Biberschwänze (Flachziegel, Zungenziegel, Ochsenzungen,

Dachsteine).

Grösse: 35 bis 40 cm lang, 15 bis 16 cm breit, 1,2 bis 1,5 cm stark mit 2 cm weit vorstehender Nase zum Aufhängen auf die Latten.

Für Staatsbauten ist durch Erlass des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom

4. Dezember 1888 ein „Normalformat“ vorgeschrieben, wonach die Länge der Ziegel 365 mm, ihre Breite 155 mm und ihre Stärke 12 mm betragen soll. Als zulässige Abweichung von der Länge und Breite sind 5 mm i. max. und von der Stärke 3 mm i. max. angenommen.

Gewicht: Durchschnittlich 1,75 kg.

Je nach der Deckungsart unterscheidet man das Spliessdach, das Doppeldach und das Kronendach.

1. Das Spliessdach. Lattungsweite 18 bis 20 cm. Materialbedarf für 1 qm Dachfläche: 35 bis 40 Dachziegel, 35 bis 40 Spliesse (von Holz, Teerpappe oder Zink), 5,1 m Dachlatten, 6 Stück Lattnägel, 0,024 cbm Mörtel. Hierzu für Bruch 5 Proc. der Ziegel. Gewicht einschl. Lattung 64 kg für das Quadratmeter.

Bei Yerwendung der Normalziegel sind bei 20 cm weiter Lattung 35 Ziegel auf 1 qm zu rechnen.

2.    Das Doppeldach. Lattungsweite 14 bis 15 cm. Materialbedarf für 1 qm Dachfläche: 50 bis 52 Dachziegel, 7 bis 7,5 m Dachlatten, 8 Stück Latt-nägel, 0,034 cbm Mörtel. Hierzu 5 Proc. für Bruch der Ziegel. Gewicht einschliessl. 85 kg für das Quadratmeter.

Bei Verwendung der Normalziegel sind bei 14 cm weiter Lattung 50 Ziegel auf 1 qm zu rechnen.

3.    Das Kronendach. Lattungsweite 24 bis 26 cm. Materialbedarf für 1 qm Dachfläche: 54 bis 56 Dachziegel, 3,3 bis 3,8 m Dachlatten, 4 Stück Lattnägel, 0,04 cbm Mörtel. Hierzu für Bruch 5 Proc. der Ziegel. Gewicht einschliessl. Lattung 85 kg für das Quadratmeter.

Bei Verwendung der Normalziegel sind bei 25 cm weiter Lattung 55 Ziegel auf 1 qm zu rechnen.

Zur Eindeckung von kleineren Dachflächen (über Veranden, Hallen, stehenden Dachfenstern, Türmchen usw., verwendet man Bieberschwänze kleineren Formates, deren Abmessungen sehr verschieden sind. Die Ermittelung des Bedarfes ist in jedem einzelnen Palle an Hand der von den einschlägigen Firmen zu beziehenden Broschüren zu bewirken.

b) Dachpfannen.

1.    Die kleine holländische Pfanne. Grösse: 34 cm lang, 24 bis 26 cm breit, 2 cm stark. Gewicht der Pfanne: 3,0 bis 3,5 kg. Lattungsweite 24 bis 25 cm. Materialbedarf für 1 qm Dachfläche: 17 bis 20 Pfannen, 4 m Dachlatten, 5 Stück Lattnägel, 12 1 Mörtel.

2.    Die grosse Pfanne. Grösse: 39 cm lang, 26 cm breit, 1,5 cm stark. Gewicht der Pfanne: 3,5 bis 4,5 kg. Lattungsweite 30 bis 34 cm. Materialbedarf für 1 qm Dachfläche: 14 Pfannen, 3,5 m Dachlatten, 4 Stück Lattnägel, 12 1 Mörtel.

c) Falzziegel.

Falzziegel finden in neuerer Zeit aus dem Grunde eine grosse Verwendung, weil sie mit bedeutend geringerer Neigung (x/₄ bis ¹/₆ der Gebäudetiefe) verlegt werden können als die Bieberschwänze und Dachpfannen und demgemäss die Falzziegeldächer nicht unwesentlich billiger im Preise sind als die gewöhnlichen Ziegeldächer. Da fast jede Ziegelei den Falzziegeln eine besondere Form gibt, und diese im Laufe der Jahre sogar ändert, so ist ein Ausbessern der Dächern nach einem grossem Zeiträume oft mit Schwierigkeiten verknüpft und man sollte diesen Umstand jedesmal in Rechnung ziehen, ehe man sich zu Eindeckungen mit Falzziegeln entschliesst. Im allgemeinen dürfte der Grundsatz anzunehmen sein, dass ein Ziegel um so zweckmässiger erscheint, je einfacher seine Form ist.

Grösse: 38 bis 40 cm lang, 23 bis 24 cm breit, im Spiegel 1,2 bis 1,5 cm stark. Gewicht per Stück 2,50 bis 2,70 kg, Gewicht einschl. Lattung 42 bis 46 kg. Lattungsweite 31 bis 34 cm. Materialbedarf für 1 qm Dachfläche: 16 Falzziegel, 3,3 m Dachlatten, 5 Stück Lattnägel, 12 1 Mörtel.

d) Hohlziegel (First- oder Gratziegel).

Dieselben haben die Form eines halben abgestumpften hohlen Kegels. Grosse; 40 bis 42 cm lang, 17 cm breit, 1,5 bis 2 cm stark. Gewicht der Steine 2.5 bis 3,0 kg. Materialbedarf für das Meter der zu belegenden Firste oder Grate S¹/₂ Stück und 5 Proc. für Bruch.

Zur Eindeckung der Firste und Grate kleinerer Dächer sowie zur Abdeckung von Giebel- oder Gartenmauern usw. werden Hohlziegel kleineren Formates verwendet. Der Bedarf ist auch hier an Hand der von den einschlägigen Lieferanten zu beziehenden Broschüren zu ermitteln.

Preise der Dachziegel.

Biberschwänze Desgleichen, glasiert oder gedämpft .    1000

Dachpfannen.........

Falzziegel..........

Firstziegel für Falzziegeldächer .    .    .

Hohlziegel..........

Firstpfannen.........

1000 Stück 28

1000

1000

100

100

100

ii

JJ

r)

44

60

100

30

15

25

Ü5 W W H CO 05 o O Cu co O ÜT Ol

7. Rheinische Schwemmsteine (Tuffsteine).

Die Herstellung geschieht aus Bimssteinsand, der sich namentlich bei Neuwied am Rhein in grossen Massen vorfindet, und aus Kalk; sie eignen sich wegen ihres geringen Gewichtes besonders zur Ausmauerung nicht unterstützter Fachwerkwände. Grösse: 25 cm lang, 12 cm breit und 10 oder 8 cm stark.

Materialbedarf:

1 cbm Mauerwerk aus Steinen grossen Formates .

1 qm ¹/₂ Stein sarke Mauer, desgleichen .    .    .

1 v 1

i „ iv. „ i „ v. „

Der Preis auf der Baustelle richtet sich nach der Länge des Transportweges. An der Erzeugungsstelle kosten 100 Steine grossen Formates 20 bis 24 Mk. In einem Eisenbahnwaggon von 10000 kg Tragfähigkeit können 4500 Steine verladen werden.

„ Fachwerkwand, desgleichen

270 Steine

35

70

105

26

8. Fetter Kalk (Weisskalk).

Der zum Bauen brauchbare Kalk wird aus den in der Natur vorkommenden kohlensauren Kalksteinen (dichter Kalkstein, körniger Kalkstein oder Marmor, Kalkspat, Kalktuff, Muschelkalk, Kreide, Wiesenkalk) durch Brennen in Öfen gewonnen und führt dann die Bezeichnung „Ätzkalk“.

Beim Brennen ist darauf zu achten, dass den Steinen zwar die Kohlensäure vollkommen entzogen, die Hitze aber nicht so weit getrieben wird, dass die den Steinen beigemengten Bestandteile an Kiesel- oder Tonerde schmelzen oder sich mit dem Kalk chemisch verbinden. Im andern Falle ist der Kalk für die Mörtelbereitung mehr oder weniger unbrauchbar, man sagt: „er ist totgebrannt“.

Sind im Ätzkalk keine oder' höchstens 10 Proz. fremde Beimengungen enthalten, besteht er also aus reinem oder nahezu reinem Calciumoxyd, so heisst er fetter Kalk oder Weisskalk; sind dagegen solche Beimengungen in grösserer Masse vorhanden, so heisst er magerer Kalk. Bestehen die Beimengungen aus

Opdcrbecke, Veranschlagen im Hochbau.

10 bis 30 Proz. kieselsaurer Tonerde, so bezeichnet man den Kalk als hydraulischen oder Wasserkalk und als Zement, wenn der Gehalt an kieselsaurer Tonerde bis 50 Proz. steigt. Jeder Wasserkalk und jeder Zement ist mithin stets ein magerer Kalk, es besitzt aber nicht jeder magere Kalk hydraulische Eigenschaften.

Fetter Kalk und nicht - hydraulischer Kalk erhärten nur an der Luft und brauchen zu dieser Erhärtung grössere Zeiträume, da sie die Kohlensäure nur langsam aus der Luft entnehmen und sich mit dieser wieder zu festem kohlensaurem Calciumoxyd verbinden.

Hydraulischer Kalb (Wasserkalk und Zement) erhärten sowohl an der Luft wüe unter Wasser, indem sie in eine Kalk-Kiesel-Ton-Verbindung übergehen.

Um Ätzkalk zum Mörtel verwenden zu können, muss er mit Wasser gelöscht, also in Calciumhydrat umgewandelt werden. Fetter Kalk erhitzt sich beim Löschen sehr stark, magerer Kalk um so weniger, je grösser die Menge der nicht kalkigen Bestandteile ist. Übersteigen diese Beimengungen 50 Proz. (wie beim Zement), so ist eine Temperaturerhöhung überhaupt nicht mehr zu beobachten.

Je geringer die Erhitzung des mageren Kalkes beim Löschen ist, um so weniger Wasser darf ihm zugesetzt werden und es muss die W^assermenge so bemessen werden, dass der Kalk zu trockenem Pulver zerfällt. Ist der Wasserzusatz ein grösserer, so versumpft der Kalk und ist zur Mörtelbereitung unbrauchbar geworden, da er zu schnell erhärtet und zwar um so schneller, je hydraulischer er ist. Zement darf deswegen überhaupt nicht gelöscht werden, er muss vielmehr als trockenes, gemahlenes Pulver unmittelbar vor dem Gebrauche mit Wasser und Sand vermischt werden, da schon die geringste Wassermenge ihn in kürzester Zeit zur Erhärtung (zum Abbinden) bringt.

Ungelöschter wie gelöschter Kalk wird nach cbm = 10 hl = 1000 1 berechnet.

Weisskalk wird entweder in gebranntem Zustande angeliefert und von Arbeitern des Bauherrn oder Unternehmers auf der Baustelle gelöscht und in Gruben eingesumpft, oder er wird gelöscht verdungen. Das letztere Verfahren ist das vorteilhaftere, da der Lieferant das Einlöschen und Einsumpfen, die Herstellung der Gruben, die Erhaltung der Geräte und die Beschaffung des nötigen Wassers auf seine Kosten zu beschaffen hat. Die Abnahme der Lieferungen geschieht, wenn der Weisskalk lufttrocken geworden ist, nachdem also das Wasser auf der Oberfläche verschwunden ist und sich etwa 3 mm breite Trockenrisse zeigen.

Zu gewöhnlichen Maurerarbeiten kann Weisskalk verwendet werden, sobald er in den Gruben den lufttrockenen Zustand angenommen hat; zu Putzarbeiten erscheint er erst dann verwendbar, wenn er so lange in den Gruben gelagert hat (2 bis 3 Wochen), bis alle ungelöschten Kalkteilchen sich aufgelöst haben, da sich sonst im Putz Blasen bilden.

In Berlin ist es heute fast allgemein üblich, den fertigen Mörtel von den „Mörtelwerken“ nach der Baustelle zu beziehen. Es hat dies den Vorzug, dass die Mörtelmaschinen die Materialien (Kalk und Sand) besser miteinander verbinden, als dies bei Handarbeit zu erreichen ist und dass die Arbeit des Maurers nicht unwesentlich erleichtert wird.

In den Kostenanschlägen nimmt man für die Mörtelbereitung das Verhältnis von Kalk zu Sand für Ziegelmauerwerk wie 1:2 an. Diese 300 1 Kalk und Sand geben aber nur 200 bis 240 1 Mörtel, da der Kalk die Hohlräume zwischen den Sandkörnern ausfüllt. Durchschnittlich rechnet man, dass 1 hl Mörtel 1,25 hl Mörtelmaterialien erfordert. Für Bruchsteinmauerwerk wählt man gewöhnlich eine Mischung von 1 Teil Kalk zu 3 Teilen Sand.

Das Mischungsverhältnis von Kalk zu Sand ist jedoch nicht allein von der Art der auszuführenden Arbeit, sondern auch von der Art des Kalkes abhängig, da dieser um so grossem Sandzusatz verträgt, je fetter er ist. Zement braucht überhaupt keinen Sandzusatz, ja er erreicht den grössten Festigkeitsgrad, wenn ihm gar kein Saiid beigemengt wird.

1 Teil Kalkteig und 2 Teile Sand ergeben 2,4 Teile Mörtel.

„ u 5,    5,    5,

Für Berlin gelten die folgenden Preise:

1 hl gebrannter Ätzkalk, frei Baustelle .    .

1 hl gelöschter Kalk einschl. Herstellung der Gruben usw.

1 cbm fertiger Mauermörtel, frei Baustelle......

1 cbm fertiger Putzmörtel, frei Baustelle......

Über die Preise in einigen anderen Städten gibt nachstehende Tabelle Aufschluss :

3,2 „

1,65—1,75 Mk.

1,20 „

6,50—7,80 „ 7,00—8,00 „

Ungelöschter

Kalk

Gelöschter

Kalk

Mauer

mörtel

1 hl

1 hl

1 cbm

Putzmörtel 1 cbm

In Bremen .

„ Breslau .

„ Dresden .

„ Düsseldorf „ Frankfurt „ Hamburg „ Hannover „ Köln .    .

„ Königsberg „ Leipzig .

„ Magdeburg „ Stettin

© ©

Co" cP Op I> CO OO l> CO o

0,85—0,95

0,50—0,70

1,40

0,85

1,40

0,75

1,60

1,55

1-

0,80

1-

1-

0,70—0,95

1,15

1,70

1,60

1,60

0,90

3-

0,85

0,85

1,20

7.—

6,50—7,—

6,—

7,50

6,50—8,50 ü—

7,50

13,-

8-

8-

10,-

9,-

8,50

7,50

9. Hydraulischer Kalk (Wasserkalk, Trass).

a) Wasserkalk.

Er verträgt bis 3 Teile Sandzusatz. Zur Mörtelbereitung gehört ohne Sandzusatz an Wasser ³/₄ des ^Gewichtes des Kalkes. Da nun 1 hl 80 kg wiegt, so erhält man aus 1 Fass hydraulischen Kalkes:

.    .    100    1    Mörtel

.    .    175    1

.    .    275    1

In Berlin kostet: 1 hl ungelöschter Wasserkalk frei Baustelle 2,00—2,50 Mk. 1 „ gelöschter

ohne Sandzusatz .    .

>,

mit 100 1 Sandzusatz mit 200 1

,,

,,

00,8—1,20 „

b) Tras s.

Trass ist ein aus Trachit und Bimsstein bestehendes Trümmergestein vulkanischen Ursprunges und wird, zu feinem Pulver gemahlen, dem Kalk zugesetzt. Da dasselbe kieselsaure Tonerde im aufgeschlossenen Zustande enthält, so verleiht es dem Kalkmörtel hydraulische Eigenschaften.

Die gebräuchlichsten Mischungsverhältnisse sind:

1 Teil Kalk, 1 Teil Trass, iy₂ Teile Sand für gewöhnliches Mauerwerk, 1 »

,,    2 Teile „ für Fundament- und Kellermauerwerk sowie zum

Verputzen feuchter Wände.

1 hl Kalk und 1 hl Trass geben 1,6 hl Mörtel,

1    9    9 KA

Am Fundorte (im Brohltale am Rhein) kostet 1 hl Trass 1,0—1,10 Mk., in Berlin 3,0—3,5 Mk.

Ähnliche Eigenschaften besitzen die Puzzolanerde, welche in der Umgegend von Neapel und Rom gewonnen wird und die Santorinerde, die auf der Insel Santorin gefunden wird. Letztere unterscheidet sich vom Trass und von der Puzzolanerde dadurch, dass sie mit Kalk vermischt unter Wasser erhärtet, an der Luft aber ihre Festigkeit wieder verliert.

10. Zement.

Man unterscheidet natürliche (Romanzemente) und künstliche Zemente (Portlandzement). Romanzement wird in England aus den im Themsebett angeschwemmten Kalksteinen, in Deutschland bei Bielefeld und in Süddeutschland bei Blaubeuren in der Rauhen Alp gewonnen. Die hier gefundenen Kalksteine werden schwach gebrannt und dann fein pulverisiert.

Der Preis für 1 Tonne Bielefelder Romanzement, enthaltend 100 1, im Gewicht von 135 kg, beträgt ab Fabrik 4,0—5,0 Mk., der Preis einer Tonne Romanzement aus der Fabrik von Gebrüder Spohn in Blaubeuren 3,0—4,0 Mk.

Portlandzement ist ein Produkt, entstanden durch Brennen einer innigen Mischung von kalk- und tonhaltigen Materialien bis zur Sinterung und darauffolgender Zerkleinerung bis zur Mehlfeinheit. Der Ton muss namentlich genügend (30—50 Proz.) und leicht aufschliessbare Mengen von Kieselsäure enthalten.

Bei der Fabrikation unterscheidet man drei Verfahren, das nasse, halbnasse und trockene.

Bei dem nassen Verfahren werden die Grundstoffe (Kalk und Ton) zusammengeschlemmt, nachdem sie aufs Feinste zerteilt worden sind. Die weitere Mischung geschieht in Tonschneidern. Die so zubereitete Masse wird mit Maschine oder durch Handarbeit zu Steinen geformt, getrocknet, gebrannt und dann fein

gemahlen.

Bei dem halbnassen Verfahren wird nur der Kalk in feinen Schlamm

umgewandelt, dem der Ton als trockenes Pulver beigemengt wird, um sofort eine zum Formen der Steine genügend feste Masse zu erhalten. Wird Kreide zur Fabrikation verwendet, so wird diese gemahlen und dem durch Schlemmen erhaltenen Tonschlick zugesetzt.

Bei dem trockenen Verfahren werden beide Grundstoffe gemahlen und nach richtigem Gewichtsverhältnisse zusammengemengt. Hierauf folgt das Einsumpfen, Mischen im Tonschneider, Formen in der Ziegelpresse, Brennen im Ofen und Mahlen in Mühlgängen wie bei dem zuerst genannten Verfahren.

Für die Staatsbauverwaltungen hat der Minister der öffentlichen Arbeiten durch Erlass vom 27. Juli 1887

Normen für einheitliche Lieferung und Prüfung von Portlantzement vorgeschrieben, welche folgenden Wortlaut haben:

1. Verpackung und Gewicht.

In der Regel soll Portlandzement in Normalfässern von 180 kg brutto und 170 kg netto oder in halben Normalfässern von 90 kg brutto und 83 kg netto verpackt werden. Das Bruttogewicht soll auf den Fässern verzeichnet sein.

Wird der Zement in Fässern von anderem Gewicht oder in Säcken verlangt, so muss das Bruttogewicht auf diesen Verpackungen ebenfalls durch deutliche Aufschrift kenntlich gemacht werden.

Streuverlust sowie etwaige Schwankungen im Einzelgewicht können bis zu 2 Proz. nicht beanstandet werden.

Die Fässer und Säcke sollen ausser der Gewichtsangabe auch die Firma oder die Fabrikmarke der betreffenden Fabrik mit deutlicher Schrift tragen.

Begründung zu 1. — Im Interesse _der Käufer und des sicheren Geschäfts ist die Durchführung eines einheitlichen Gewichtes dringend geboten. Hierzu ist das weitaus gebräuchlichste und im Weltverkehr fast ausschliesslich geltende Gewicht von 180 brutto = 400 Pf. englisch gewählt worden.

2. Bindezeit.

Je nach Art der Verwendung kann Portlandzement langsam oder rasch bindend verlangt werden.

Als langsam bindend sind solche Zemente zu bezeichnen, welche erst in zwei Stunden oder in längerer Zeit abbinden.

Erläuterungen zu 2. — Um die Bindezeit eines Zementes zu ermitteln, rühre man den reinen langsam bindenden Zement 3 Minuten, den rasch bindenden Zement 1 Minute lang mit Wasser zu einem steifen Brei an und bilde auf einer Glasplatte durch nur einmaliges Aufgeben einen etwa 15 mm dicken, nach den Rändern hin dünn auslaufenden Kuchen. Die zur Herstellung dieses Kuchens erforderliche Dickflüssigkeit des Zementbreies soll so beschaffen sein, dass der mit einem Spachtel auf die Glasplatte gebrachte Brei erst durch mehrmaliges Aufstossen der Glasplatte nach den Rändern hin ausläuft, wozu in den meisten Fällen 27 bis 30 Proz. Anmachwasser genügen. Sobald der Kuchen soweit erstarrt ist, dass derselbe einem leichten Druck mit dem Fingernagel widersteht, ist der Zement als abgebunden zu betrachten.

Für genaue Ermittelung der Bindezeit und zur Feststellung des Beginnes des Abbindens, welche (da der Zement vor dem Beginn des Abbindens verarbeitet sein muss) bei raschbindenden Zementen von Wichtigkeit ist, bedient man sich einer Normalnadel von 300 g Gewicht, welche einen zylindrischen Querschnitt von 1 qmm Fläche hat und senkrecht zur Achse abgeschnitten ist. Man füllt einen auf eine Glasplatte gesetzten Metallring von 4 cm Höhe und 8 cm lichtem Durchmesser mit dem Zementbrei von der oben angegebenen Dickflüssigkeit und bringt denselben unter die Nadel. Der Zeitpunkt, in welchem die Normalnadel den Zementkuchen nicht mehr gänzlich zu durchbohren vermag, gilt als der „Beginn des Abbindens“. Die Zeit, welche verfliesst, bis die Normalnadel auf dem erstarrten Kuchen keinen merklichen Eindruck mehr hinterlässt, ist die „Bindezeit“.

Da das Abbinden von Zement durch die Temperatur der Luft und des zur Verwendung gelangenden Wassers beeinflusst wird, insofern hohe Temperatur dasselbe beschleunigt, niedrige Temperatur es dagegen verzögert, so empfiehlt es sich, die Versuche, um zu übereinstimmenden Ergebnissen zu gelangen, bei einer mittleren Temperatur des Wassers und der Luft von 15 bis 18° C. vorzunehmen.

Während des Abbindens darf langsam bindender Zement sich nicht wesentlich erwärmen, wohingegen rasch bindende Zemente eine merkliche Wärmeerhöhung aufweisen können.

Portlandzement wird durch längeres Lagern langsamer bindend und gewinnt bei trockener zugfreier Aufbewahrung an Bindekraft. Die noch vielfach herrschende Meinung, dass Portlandzement bei längerem Lagern an Güte verliere, ist daher eine irrige und es sollten Vertragsbestimmungen, welche nur frische Ware vorschreiben, in Wegfall kommen.

3. Volumbeständigkeit.

Portlandzement soll volumbeständig sein. Ais entscheidende Probe soll geltenT dass ein auf einer Glasplatte hergestellter und vor Austrocknung geschützter Kuchen aus reinem Zement, nach 24 Stunden unter Wasser gelegt, auch nach längerer Beobachtungszeit durchaus keine Verkrümmungen oder Kantenrisse zeigen darf.

Erläuterungen zu 3. — Zur Ausführung der Probe wird der zur Bestimmung der Bindezeit angefertigte Kuchen bei langsam bindendem Zement nach 24 Stunden, jedenfalls aber erst nach erfolgtem Abbinden unter Wasser gelegt. Bei rasch bindendem Zement kann dies schon nach kürzerer Frist geschehen. Die Kuchen, namentlich von langsam bindendem Zement, müssen bis nach erfolgtem Abbinden vor Zugluft und Sonnenschein geschützt werden, am besten durch Aufbewahren in einem bedeckten Kasten oder auch unter nassen Tüchern. Es wird hierdurch die Entstehung von Schwindrissen vermieden, welche in der Regel in der Mitte des Kuchens entstehen und von Unkundigen für Treibrisse gehalten werden können.

Zeigen sich bei der Erhärtung unter Wasser Verkrümmungen oder Kantenrisse, so deutet dies unzweifelhaft „Treiben“ des Zements an, d. h. es findet infolge einer Volumvermehrung ein Zerklüften des Zements unter allmählicher Lockerung des zuerst gewonnenen Zusammenhanges statt, welches bis zum gänzlichen Zerfall des Zements führen kann.

Die Erscheinungen des Treibens zeigen sich an den Kuchen in der Regel bereits nach 3 Tagen; jedenfalls genügt eine Beobachtung bis zu 28 Tagen.

4. Feinheit der Mahlung.

Portlandzement soll so fein gemahlen sein, dass eine Probe desselben auf einem Sieb von 900 Maschen pro Quadratcentimeter höchstens 10 Proz. Rückstand hinterlässt. Die Drahtstärke des Siebes soll die Hälfte der Maschenweite

betragen.

Begründungen und Erläuterungen zu 4. — Zu jeder einzelnen Siebprobe sind 100 g Zement zu verwenden.

Da Zement fast nur mit Sand, in vielen Fällen sogar mit hohem Sandzusatz verarbeitet wird, die Festigkeit eines Mörtels aber um so grösser ist, je feiner der dazu verwendete Zement gemahlen war (weil dann mehr Teile des Zements zur Wirkung kommen), so ist die feine Mahlung des Zements von nicht zu unterschätzendem Werte. Es erscheint daher angezeigt, die Feinheit des Korns durch ein feines Sieb von obiger Maschenweite einheitlich zu prüfen.

Es wäre indessen irrig, wollte man aus der feinen Mahlung allein auf die Güte eines Zements schliessen, da geringe weiche Zemente weit eher sehr fein gemahlen Vorkommen, als gute scharf gebrannte. Letztere aber werden selbst bei gröberer Mahlung doch in der Kegel eine höhere Bindekraft aufweisen als die ersteren. Soll der Zement mit Kalk gemischt verarbeitet werden, so empfiehlt es sich, hart gebrannte Zemente von einer sehr feinen Mahlung zu verwenden, deren höhere Herstellungskosten durch wesentliche Verbesserung des Mörtels ausgeglichen werden.

5. Festigkeitsproben.

Die Bindekraft von Portlandzement soll durch Prüfung einer Mischung von Zement und Sand ermittelt werden. Die Prüfung soll auf Zug- und Druckfestigkeit nach einheitlicher Methode geschehen, und zwar mittels Probekörper von gleicher Gestalt und gleichem Querschnitt und mit gleichen Apparaten. Daneben empfiehlt es sich, auch die Festigkeit des reinen Zements festzustellen. Die Zer-reissungsproben sind an Probekörpern von 5 qcm Querschnitt der Bruchfläche, die Druckprobe an Würfeln von 50 qcm Fläche vorzunehmen.

Begründung zu 5. — Da man erfahrungsgemäss aus den mit Zement ohne Sandzusatz gewonnenen F’estigkeitsergebnissen nicht einheitlich auf die Bindefähigkeit zu Sand schliessen kann, namentlich, wenn es sich um Vergleichung von Portlandzementen aus verschiedenen F'abriken handelt, so ist es geboten, die Prüfung von Portlandzement auf Bindekraft mittels Sandzusatz vorzunehmen.

Die Prüfung des Zementes ohne Sandzusatz empfiehlt sich namentlich dann, wenn es sich um den Vergleich von Portlandzementen mit gemischten Zementen und anderen hydraulischen Bindemitteln handelt, weil durch die Selbstfestigkeit die höhere Güte bzw. die besonderen Eigenschaften des Portlandzements, welche den übrigen hydraulischen Bindemitteln abgehen, besser zum Ausdruck gelangen, als durch die Probe mit Sand.

Obgleich das Verhältnis der Druckfestigkeit zur Zugfestigkeit bei den hydraulischen Bindemitteln ein verschiedenes ist, so wird doch vielfach nur die Zugfestigkeit als Wertmesser für verschiedene hydraulische Bindemittel benutzt. Dies führt jedoch zu einer unrichtigen Beurteilung der letzteren. Da ferner die Mörtel in der I^raxis in erster Linie auf Druckfestigkeit in Anspruch genommen werden, so kann die massgebende Festigkeitsprobe nur die Druckprobe sein.

Um die erforderliche Einheitlichkeit bei den Prüfungen zu wahren, wird empfohlen, derartige Apparate und Geräte zu benutzen, wie sie bei der Königlichen Prüfungsstation in Charlottenburg in Gebrauch sind.

6. Zug- und Druckfestigkeit.

Langsam bindender Portlandzement soll bei der Probe mit 3 Gewichtsteilen Normalsand auf 1 Gewichtsteil Zement nach 28 Tagen Erhärtung — 1 Tag an der Luft und 27 Tage unter Wasser — eine Minimalzugfestigkeit von 16 kg pro qcm haben. Die Druckfestigkeit soll mindesens 160 kg pro qcm betragen.

Bei schnell bindenden Portlandzementen ist die Festigkeit nach 28 Tagen im allgemeinen eine geringere als die oben angegebene. Es soll deshalb bei Nennung von Eestigkeitszahlen stets auch die Bindezeit aufgeführt werden.

Begründung und Erläuterungen zu 6. — Da verschiedene Zemente hinsichtlich ihrer Bindekraft zu Sand, worauf es bei ihrer Verwendung vorzugsweise ankommt, sich sehr verschieden verhalten können, so ist insbesondere beim Vergleich mehrerer Zemente eine Prüfung mit hohem Sandzusatz unbedingt erforderlich. Als geeignetes Verhältnis wird angenommen: 3 Gewichtsteile Sand auf 1 Gewichtsteil Zement, da mit 3 Teilen Sand der Grad der Bindefähigkeit bei verschiedenen Zementen in hinreichendem Masse zum Ausdruck gelangt.

Zement, welcher eine höhere Zugfestigkeit bzw. Druckfestigkeit zeigt, gestattet in vielen Fällen einen grösseren Sandzusatz und hat, aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, sowie oft schon wegen seiner grösseren Festigkeit bei gleichem Sandzusatz, Anrecht auf einen entsprechend höheren Preis.

Die massgebende Festigkeitsprobe ist die Druckprobe nach 28 Tagen, weil in kürzerer Zeit, beim Vergleich verschiedener Zemente, die Bindekraft nicht genügend zu erkennen ist. So können z. B. die Festigkeitsergebnisse verschiedener Zemente bei der 28-Tageprobe einander gleich sein, während sich bei einer Prüfung nach 7 Tagen noch wesentliche Unterschiede zeigen.

Als Prüfungsprobe für die abgelieferte VVare dient die Zugprobe nach 28 Tagen. Will man jedoch die Prüfung schon nach 7 Tagen vornehmen, so kann dies durch eine Vorprobe geschehen, wenn man das Verhältnis der Zugfestigkeit nach 7 Tagen zur 28-Tagefestigkeit an dem betreffenden Zement ermittelt hat. Auch kann eine Vorprobe mit reinem Zement ausgeführt werden, wenn man das Verhältnis der Festigkeit des reinen Zements zur 28-Tagefestigkeit bei 3 Teilen Sandzusatz festgestellt hat.

Es empfiehlt sich überall da, wo dies zu ermöglichen ist, die Festigkeitsproben an zu diesem Zweck vorrätig angefertigten Probekörpern auf längere Zeit auszudehnen, um das Verhalten verschiedener Zemente auch bei längerer Erhärtungsdauer kennen zu lernen.

Um zu übereinstimmenden Ergebnissen zu gelangen, muss überall Sand von gleicher Korngrösse und gleicher Beschaffenheit benutzt werden. Dieser Normalsand wird dadurch gewonnen, dass man möglichst reinen Quarzsand wäscht, trocknet, durch ein Sieb von 60 Maschen pro qcm siebt, dadurch die gröbsten Teile ausscheidet und aus dem so erhaltenen Sand mittels eines Siebes von 120 Maschen pro qcm noch die feinsten Teile entfernt. Die Drahtstärke der Siebe soll 0,38 mm bzw. 0,32 mm betragen.

Da nicht alle Quarzsande bei der gleichen Behandlnngsweise die gleiche Festigkeit ergeben, so hat man sich zu überzeugen, ob der zur Verfügung stehende Normalsand mit dem unter der Prüfung des Vorstandes des deutschen Zementfabrikantenvereins gelieferten Normalsand, welcher auch von der Königlichen Prüfungsstation in Charlottenburg benutzt wird, übereinstimmende Festigkeitsergebnisse gibt.

Beschreibung der Proben zur Ermittelung der Zug- und Druckfestigkeit. — Da es darauf ankommt, dass bei Prüfung desselben Zements an verschiedenen Orten übereinstimmende Ergebnisse erzielt werden, so ist auf die genaue Einhaltung der im nachstehenden gegebenen Kegeln ganz besonders zu achten.

Zur Erzielung richtiger Durchschnittszahlen sind für jede Prüfung mindestens 10 Probekörper anzufertigen.

Anfertigung der Zementsandproben.

Zugproben. — Die Zugprobekörper können entweder durch Handarbeit oder durch maschinelle Vorrichtungen hergestellt werden.

a) Handarbeit.

Man legt auf eine zur Anfertigung der Proben dienende Metall- oder starke Glasplatte 5 mit Wasser getränkte Blättchen Fliesspapier und setzt auf diese 5 mit Wasser angenetzte Formen. Man wägt 250 g Zement und 750 g trockenen Normalsand ab und mischt beides in einer Schüssel gut durcheinander. Hierauf bringt man 100 ccm = 100 g reines süsses Wasser hinzu und arbeitet die ganze Masse 5 Minuten lang tüchtig durch. Mit dem so erhaltenen Mörtel werden die Formen unter Eindrücken auf einmal so hoch angefüllt, dass sie stark gewölbt voll werden. Man schlägt nun mittels eines eisernen Spachtels von 5 auf 8 cm Fläche, 35 cm Länge und im Gewicht von ca. 250 g den überstehenden Mörtel anfangs schwach und von der Seite her, dann immer stärker so lange in die Formen ein, bis derselbe elastisch wird und an seiner Oberfläche sich Wasser zeigt. Ein bis zu diesem Zeitpunkte fortgesetztes Einschlagen von etwa 1 Minute pro Form ist unbedingt erforderlich. Ein nachträgliches Aufbringen und Einschlagen von Mörtel ist nicht statthaft, weil die Probekörper aus demselben Zement an verschiedenen Versuchsstellen gleiche Dichten erhalten würden.

Man streicht nun das die Form Überragende mit dem Messer ab und glättet mit demselben die Oberfläche. Man löst die Form vorsichtig ab und setzt die Probekörper in einen mit Zink ausgeschlagenen Kasten, der mit einem Deckel zu bedecken ist, um ungleichmässiges Austrocknen der Proben bei verschiedenen Wärmegraden zu verhindern. 24 Stunden nach der Anfertigung werden die Probekörper unter Wasser gebracht und man hat nur darauf zu achten, dass dieselben während der ganzen Erhärtungsdauer vom Wasser bedeckt bleiben.

b) Maschinenmässige Anfertigung.

Nachdem die mit dem Füllkasten versehene Form auf der Unterlagsplatte durch die beiden Stellschrauben festgeschraubt ist, werden für jede Probe 180 g des wie in a) hergestellten Mörtels in die Form gebracht und der eiserne Formkern eingesetzt. Man gibt nun mittels des Schlagapparates von Dr. Böhme mit dem Hammer von 2 kg Gewicht 150 Schläge auf den Kern.

Nach Entfernung des Eüllkastens und des Kerns wird der Probekörper abgestrichen und geglättet, samt der Form von der Unterlagsplatte abgezogen und im übrigen behandelt wie unter a) beschrieben.

Bei genauer Einhaltung der angegebenen Vorschriften geben Handarbeit und maschinenmässige Anfertigung gut übereinstimmende Ergebnisse. In streitigen Fällen ist jedoch die maschinenmässige Anfertigung die massgebende.

Druckproben.

Um bei Druckproben an verschiedenen Versuchsstellen zu übereinstimmenden Ergebnissen zu gelangen, ist maschinenmässige Anfertigung erforderlich.

Man wiegt 400 g Zement und 1200 g trockenen Normalsand ab, mischt beides in einer Schüssel gut durcheinander, bringt 160 ccm = 160 g "Wasser hinzu und arbeitet den Mörtel 5 Minuten lang tüchtig durch. Von diesem Mörtel füllt man 860 g in die mit Füllkasten versehene und auf die Unterlagsplatte aufgeschraubte Würfelform. Man setzt den eisernen Kern in die Form ein und gibt auf denselben mittels des Schlagapparates 150 Schläge.

Nach Entfernung des Füllkastens und des Kerns wird der Probekörper abgestrichen und geglättet, mit der Form von der Unterlagsplatte abgezogen und im übrigen behandelt wie unter a) beschrieben.

Anfertigung der Proben aus reinem Zement.

Man ölt die Formen auf der Innenseite etwas ein und setzt dieselben auf oine Metall- oder Glasplatte (ohne Fliesspapier unterzulegen). Man wiegt nun 1000 g Zement ab, bringt 200 g = 200 ccm Wasser hinzu und arbeitet die Masse (am besten mit einem Pistill) 5 Minuten lang durch, füllt die Formen stark gewölbt voll und verfährt wie unter a). Die Formen kann man jedoch erst dann ablösen, wenn der Zement genügend erhärtet ist.

Da beim Einschlagen des reinen Zements Probekörper von gleicher Festigkeit erzielt werden sollen, so ist bei sehr feinem oder bei rasch bindendem Zement der Wasserzusatz entsprechend zu erhöhen.

Der angewandte Wasserzusatz ist bei Nennung der Festigkeitszahlen stets anzugeben.

Behandlung der Proben bei der Prüfung.

Alle Proben werden sofort bei der Entnahme aus dem Wasser geprüft. Da die Zerreissungsdauer von Einfluss auf das Resultat ist, so soll bei der Prüfung auf Zug die Zunahme der Belastung während des Zerreissens 100 g pro Sekunde betragen. Das Mittel aus den 10 Zugproben soll als die massgebende Zugfestigkeit gelten.

Bei der Prüfung der Druckproben soll, um einheitliche Ergebnisse zu wahren, der Druck stets auf zwei Seitenflächen der Würfel ausgeübt werden, nicht aber auf die Bodenfläche und die bearbeitete obere Fläche. Das Mittel aus den 10 Proben soll als die massgebende Druckfestigkeit gelten.

Der Bedarf an Zement richtet sich nach dem Mischungsverhältnisse von Zement zu Sand (vgl. die Tabelle unter 12, Mörtel). Die Verwendung reinen Zementmörtels ohne Sandzusatz empfiehlt sich nicht, da sich durch das starke Schwinden infolge Temperaturwechsels Risse bilden, in welche Wasser eindringen kann, wodurch namentlich im Freien die Zerstörung hervorgerufen wird.

1 Normalfass (Tonne) Zement wiegt 180 kg brutto und enthält 120 1 lose Masse.

Der Preis für 1 Tonne Zement stellt sich annähernd auf:

in Berlin | in Bremen Mk.

Mk.

in Breslau J in Dresden Mk.

in Köln

Mk.

Mk.

in Hannover j in Stettin Mk.

Mk.

6,00—8,00    8,00    6,50—8,00    6,50

6,50

6,50

580—6,00

In neuerer Zeit wird unter den Namen Puzzolanzement, Schlackenoder Permzement ein Zement aus Hochofenschlacken unter Beimischung anderer Materialien hergestellt. Derselbe soll die gleiche chemische Zusammensetzung wie Portlandzement haben, jedoch nicht so volumenbeständig wie dieser sein.

Eine andere Art künstlichen Zementes ist der Magnesiazement, welcher aus dolomitischen Gesteinen hergestellt wird. Da derselbe mit der Zeit aus der Luft Feuchtigkeit aufsaugt, sein Volumen vergrössert und die Fugen im Mauerwerk auseinandertreibt, so ist seine Verwendung nicht zu empfehlen.

11. Sand.

Bei den Bauarbeiten findet der Sand hauptsächlich Verwendung als Zusatz zum Kalk (Weisskalk, Wasserkalk, Zement usw.), als Füllmaterial in den Decken, zu Pflasterungen und zum Kalksandbau.

Dem Kalk wird Sand zugesetzt, um die Mörtelmasse für den Eintritt der Luft aufzuscbliessen und durch Aufnahme von Kohlensäure aus derselben die Bildung von kohlensaurem Kalk zu ermöglichen. Um diesen Zweck zu erfüllen, muss der Sand scharfkörnig und mittelfein sein und darf keine erdigen Beimengungen enthalten. Im allgemeinen ist der gegrabene Sand brauchbarer als Flusssand, weil der letztere meist Körner mit abgerundeten Kanten aufweist.

Die Menge des Sandzusatzes richtet sich nach der Art und Beschaffenheit des Kalkes. Bei Luftmörtel darf nur so viel Sand zugesetzt werden, dass der Kalkbrei die Hohlräume zwischen den Sandkörnern ausfüllt. Wird weniger Sand zugesetzt, so schwindet die Masse und reisst, wird dagegen mehr Sand zugesetzt, so findet keine ausreichende Verbindung zwischen Kalk und Sand statt, der Mörtel verliert an Festigkeit.

Die Berechnung erfolgt nach Fuhren oder Kubikmetern. Die Staatsbauverwaltungen schreiben stets vor, dass der Sand auf der Baustelle in „Sandkästen“ von 1 m Länge, 1 m Breite und 0,5 m oder 1,0 m Höhe gefüllt und gemessen wird.

Der Preis für 1 cbm Sand schwankt zwischen 1,50 und 4,0 Mk. und richtet sich danach, ob brauchbares Material in genügender Menge in der Nähe der Baustelle oder erst in grösserer Entfernung von derselben zu haben ist.

Der annähernde Preis für 1 cbm ist in:

Berlin

Bremen

Breslau

Dresden

Köln

Hannover

Stettin

Mk.

Mk.

Mk.

Mk.

Mk.

Mk.

Mk.

3,00—4,00 2,50—3,50

2.00—2.50

2.25

3,00

2,80

3,00

12. Mörtel.

Fetter Kalk muss stets einen Zusatz von Sand erhalten, da dieser den Kalk für den Eintritt der Luft aufschliesst, d. h. ihn mit der erforderlichen Kohlensäure, welche in der in seinen Zwischenräumen befindlichen Luft enthalten ist, in Berührung bringt. Kalkbrei ohne Sandzusatz würde nur an der der Luft zugekehrten Oberfläche erhärten.

Magerer Kalk kann um so mehr des Sandzusatzes entbehren, je grösser seine hydraulischen Eigenschaften sind.

a) Kalkmörtel.

100 1 Mörtel

Mischungsverhältnis

erfordern an Materialien in Liter

kosten in Mark

Gelöscht. Kalk

Sand

Ätzkalk gel. Kalk Sand gel. Kalk

Sand

Mörtel

h-‘ t—¹

W M DO

K)

io GO CO 00 CO lO

OG Cn OG O O

133

133

133

1.00

0.80

0.67

r— r —

CM CM

© o" co

L\0

]

h-* I—¹

o 4o •<1 <1

Dabei ist angenommen, dass 100 1 gelöschter Kalk 2 Mk., 100 1 Sand 0,20 Mk. und 100 1 Mörtel zu bereiten 0,20 Mk. kosten.

b) Reiner Zementmörtel.

1 Tonne Portlandzement gibt bei einem Mischungsverhältnis von Zement : Sand =1:0 1 : 1 „    =2:3

= 1:2 „    =2:5

„    = 1 : 3

„    =2:7

1 : 4

11

11

11

11

11

Mischungsverhältnis

Zement

Sand

11

11

11

erfordern an Materialien in Liter

Zement

Sand

90 1 Mörtel, 160 1

11

100 1 Mörtel

Zement

11

11

11

11

11

kosten in Mark

Sand

Mörtel

H IC H to

O r—< CO Ol IO CO

133

9.31

75

62

52

45

40

75

93

104

113

120

5,25

4.34

3.64

3.15

2.80

CO ^ t—g o | cy o i

o o' cT o ©~

CO Ci

r-H    t-H    CO    lO    CO    ,,;T

05    IO    ^    Tji    CO    CO-

Hierbei ist angenommen, dass 100 1 Zement 7 Mk. kosten, für Kalk und Sand sowie die Mörtelbereitung aber die gleichen Preise gelten, welche beim Kalkmörtel angegeben wurden.

Die Mischungen von 1 Teil Zement und 2 Teilen Sand oder 1 Teil Zement und 3 Teilen Sand sind die bei Hochbauten gebräuchlichsten.

Da der Zementmörtel wegen des schnellen Abbindens stets frisch zu verarbeiten ist, so stehen seiner Verwendung im Hochbau über Wasser, also als Luft mörtel, nicht geringe Schwierigkeiten entgegen. Für Ausführungen, die eines durchaus wasserdichten Mauerwerkes nicht bedürfen, gibt man deswegen dem Zementmörtel meist einen Zusatz von gelöschtem Kalk, vmdurch das Abbinden

wesentlich verlangsamt wird. Solchen Mörtel bezeichnet man als „verlängerten Zementmörtel“.

Für gewöhnliches Mauerwerk verwendet man meist eine Mischung von 1 Teil Zement, 2 Teilen Kalk und 6 Teilen Sand. Dieselbe ergibt 1,26 Teile Mörtel.

c) Verlängerter Zementmörtel.

Mischungs

verhältnis

100 1 Mörtel

erfordern an Materialien in Liter

kosten in Mark

Ze-

ment

Kalk Sand

Ze-

Ätz-

gel.

ment

kalk Kalk

Sand

Zement gel. Kalk

Sand

Mörtel

CO Ol rH CO t-H t-H H CO 04 rH rH rH rH rH CO rH rH rH CO 04 rH H r-i rH rH

rH r—(rHrHrHCO»OHrHrH04CO^iOrHr-iOOO(MHHCdCO^lO

I—¹    |-L    l

OOOiCO®®®COCn®Cn®CO®OC®tf^®00®® CO®COCO^

rH

I—¹ I—* I—»

‘ h-¹ CO to    I—‘ CO CO-    h-‘HCOCOCOHI-‘CO^CO^O>

OSMOCSOOWffl'JOOHOOCDCOÜlCCHÜlO^COW^OlH

CO CC IO I—¹ CO CO I—¹

O'OiO^Ü'OOOIOfflOi^COOCnOQOCOOOOOOOi

H H CM <M CM CM

r—I rH Ol

I—¹¹ I—I■ I—¹¹ I—•■ t—¹

iOCOOC-'-tfomcOC-incOt>-0<M®®®COGOrHt'~!MlOr'-GO

84

90

100

93

107

120

124

102

106

112

119

123

125

126

108

116

125

127

112

115

119

123

125

127

128

3,57

3,15

2,38

3,01

2.03

0,98

0,70

2.45

2,17

A "A "ci Ko io "bi Ko "A ""-a    Ö—* Kn ® Ko o ®

4,44

4,19

3.78

3.74

3,12

2,42

2,25

3.11

2.92

2,53

2,15

2,03

1.88

1.83

2,79

2.23

1.75

1.60

2,40

2.26

2.04

1,73

1,58

1.48

1.44

Z usammenstellung

des

Bedarfes an Mörtel für Maurerarbeiten.

Gegenstand

Mörtel

Liter

1. Für Bruch- und Feldsteinmauerwerk.

Zu 1 cbm Bruchsteinmauerwerk von lagerhaften Kalksteinen .    .

„ desgl. von grossen Kalksteinen........

„    „ kleinen unregelmässigen Steinen .    .    .    .

FMldsteinmauerwerk............

330

390

420

400

2. Für Ziegelmauerwerk. Zu 1 cbm Mauer werk von 3 Stein Stärke .    .

77

77

77

77

77

» 27

2    77

77

77

77

77

77

TM !—I r-1

77

77

300

285

270

2    77

77

2    77

7’

77

77

265

250

230

700

1000

77

in Schornsteinen zu vermauern einschl. Abfilzen und

„ 2 ,7 iy „ i

935

310

77

77

77

77

77

77

55

77

2    77

75

2 11

77

2    77

77

2    77

77

77

77

77

77

77

77

3. Für Fachwerkwände.

Zu 1 qm Ausmauerung auf 1 Stein Stärke, das Holz 14 cm stark,

nach Abzug der Öffnungen...........

„ Ausmauerung auf ¹/₂ Stärke, desgl.........

7) V 4    77    77    ........

4. Für Verblendung.

Zu 1 qm Verblendung mit ganzen Steinen.........

„    „    ¹/₂ und ¹/i Steinen ........

5. Für Pflasterungen mit Ziegelsteinen.

Zu 1 qm flachseitigem Pflaster auf Sandbettung mit ausgegossenen

Fugen..................

„ flachseitigem Pflaster mit 12 mm starker Mörtelbettung .

„    auf Sandbettung in Mörtel gesetzt .

„ 1 77    1    77

77    1    77

„    1

57    1    77

270

230

188

149

110

68

28

<M IO OO

œ cm h

CO <M io ^

CO 05 00

Gegenstand

Zu 1 qm hochkantigem Pflaster in Sand gelegt mit ausgegossenen

Fugen . ,............ .    .    .    .

„ hochkantigem Pflaster mit 10 mm starken Stossfugen und

Mörtelbettung ...............

„ 1    „ hochkantigem Pflaster auf Sandbettung in Mörtel gesetzt

„ 1

T—I

„ flachseitigem Pflaster mit Zement auszufugen .    .    .

r-i O CO CO 03

6. Für Fussbodenbeläge mit Fliessen.

Zu 1 qm mit Fliessen grosser    Form    in Kalk    gelegt......

,,    „    nur die    Fugen    vergossen    .    .    .

kleiner    „    in Kalk    gelegt......

„    „    nur die    Fugen    vergossen.    .    .

03 CO IO ®

rH r-H

7. Für Gewölbe.

a) In der Ebene gemessen, ausschl. Hintermauerung.

Zu 1 qm halbkreisförmigem Tonnengewölbe x/₂ Stein stark, durchschnittlich .................

„ halbkreisförmigem Tonnengewölbe 1 Stein stark, desgl. . „ gedrücktem Tonnengewölbe ¹/₂ Stein stark, desgl. .    .    .

39

100

34

84

„ flachem Kappengewölbe ¹/₂ Stein stark 11    11    il    V2    11    11

auf Schwalben

schwanz gewölbt..............

„ flachem Kappengewölbe ¹/₂ Stein stark mit Verstärkungsrippen von 1 Stein Höhe und l¹/₂ Stein Breite in 2 m Abständen................

„ flachem böhmischen Kappengewölbe, ¹/₂ Stein stark .    .

„    „    ,,    „ auf Schwalbenschwanz

gewölbt.................

„ halbkreisförmigem Kreuzgewölbe x/₂ Stein stark mit 1 Stein

hohen und l¹/₂ Stein breiten Graten.......

„ flachem Kreuzgewölbe x{₂ Stein stark.......

Da die Gewölbe in Grösse, Stärke und Form sehr verschieden sind, so gelangt man zu genaueren Ergebnissen, wenn man den Bedarf an Ziegeln nicht nach der Fläche der überdeckten Räume, sondern nach der Anzahl der zur Ausführung erforderlichen Steine oder nach dem Kubikinhalte der Gewölke bestimmt.

b) Nach der Anzahl der erforderlichen Steine oder nach Kubikmeter.

Zu 1000    Steinen    bei    Gewölben    aller Art bei x/₂    Stein    Wölbstärke

11    11    11    11    11    11    11    11 Vs 11    11

mit 1 Stein starken Gurten

26

28

CO CO

ro co

cc

cc

CO lO CO

1000

1100

Gegenstand

Zu 1000 Steinen bei Gewölben aller Art bei 1 Stein Wölbstärke

mit iy₂ Stein starken Gurten

1500

„ 1 cbm Gewölbe von Ziegelsteinen

55    1    55

380

„ Bruchsteinen

330

8. Für Putz- und Fugearbeiten, a) Massive Wände.

Zu 1 qm Putz von 2¹/₂ cm Stärke

„ äussern    Putz    mit schwachen Fugen

„    „ tiefen Fugen

11    ¹    5,    Fugung

55

55

55

55

75

55

CD H iO O M iO CO (M N H (M CO

b) Fachwerkwände.

Zu 1 qm Putz von 2 cm Stärke......

„ desgl. wie vor. von l¹/₂ cm Stärke „ von 1 cm Stärke......

55    1    55

55    1    55

55    1    55    fugung

H M 03 W Ol Oi W

c) Gewölbe.

Zu 1 qm Putz von 2¹/₂ cm Stärke .    .

57    1    55    55    5’    1V2 55

„ 1

55    1    57

55

55

55

55

O CO 0M iß CO 0M

d) Gerohrte Decken.

Zu    1    qm    Putz    von    2¹/₂    cm Stärke, ohne Gipszusatz

55

desgl

55

55

55

h-¹ I—¹ LNJ

55

55

75

/ 2    55

2    55

55

„ mit Gipszusatz (3 1 Gips) .    .

desgl..........

55

55

55

O r* n ^ im

CO CM I—I CO CM H

e) Wände und Decken zu schlemmen.

Zu 100 qm zu schlemmen und zweimal zu weissen .

Gel. Kalk 1

90

*5

55

75

55

55

55

5?

55

55

55

000

55

55

55

55

55

55

C< ^ CG

O» GO 01

55

55

55

55

55

„ 1 qm Gesimsputz (der Umfang genau gemessen, an der Aussenfront)

5)    1    55

55

im Innern mit 15 1 Gipszusatz, desgl. .    .

25

Mortel 1 1000 1500 2000 2475

45

30

CD

er;

a>

GO

g) Zum Verstreichen der Dächer.

1000 Stück Dachsteine, böhmisch in Kalk zu legen, erfordern

nur mit Kalk zu verstreichen

720

55

55

480

11

Dachpfannen in Kalkmörtel zu legen Hohlziegel

11

11

11

11

11

11

mit Kalkmörtel zu verstreichen Firstziegel in Kalk zu legen, erfordern .    ,

mit Kalk zu verstreichen, erfordern .    .    .

1 m Kalkleisten an Giebeln, Brandmauern und Schornsteinen herzustellen .................

55

55

55

5 55

100

55

11

11

11

1200

720

350

575

425

Zusammenstellung des Bedarfes an Steinen und Mörtel für die

Maurerarbeiten.

Ziegelsteine Mörtel Stück

Es sind erforderlich:

Zu 1 cbm vollem Mauer werk aus lagerhaften Bruchsteinen

1,25 cbm Bruchsteine

330

>>

J)

„ weniger lagerhaften Bruchsteinen, 1,30 cbm Steine „ Feldsteinen, 1,40 cbm Steine „ Ziegelsteinen in verschiede-

390

400

nen Stärken, durchschnittlich........

Zum Yermauern von 1000 Ziegelsteinen in vollem Mauerwerk

„ Schornsteinen, einschliesslich Abfilzen und Rapputz der Aussenseiten Zu 1 qm Ziegelmauerwerk, ¹/s Stein stark    .    .

„ 1 „ 1 „ 1 „ 1 „ 1 „ 1 » 1 „ 1 „ 1 „ 1

400

1000

1000

50

O O O O

CO l>-

935

28

}1

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

H H N N fO

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Fach werkwand, ¹/i Stein stark auszumauern

55

55

A >»

55

55

55

55

Verblendung mit ganzen Steinen (Vollverblendern) Verblendung, die Läuferschichten aus Vollverblen-

100

150

200

250

300

350

400

26

40

95

75

68

110

149

188

230

270

310

18

25

62

53

Ziegelsteine | Mörtel Stück

dern, die nur ¹/₄ Stein tiefen Kopfschichten aus Viertel-

an Vollverblendern an Viertelsteinen Zu 1 qm Verblendung aus Halben- und Viertelsteinen

an Halbverblendern an Viertelsteinen

steinen

CO (M (04 IO

u_

„ flachseitigem Pflaster auf Sandbettung mit ausgegossenen Fugen ...............

52—55 | 52—55 (

IO

Zu 1 qm desgl. in Mörtel gesetzt » 1 »

32

„ mit 12 mm starker Mörtelbettung.....

„ 1    „ hochkantigem Pflaster auf Sandbettung, mit ausgegossenen Fugen ...............

Zu 1 qm desgl. in Mörtel gesetzt..........

„ mit Mörtelbettung, in Mörtel gesetzt .    .    .

„ 1 m freistehendem Schornsteinkasten mit 1 Rohr, ¹⁴/₂₀ cm weit................

56

65

r—!

CO CO 00

11

20

31

60

„    1    „ desgl. wie vor. mit 2    Rohren

104

160

200

245

120

180

240

300

120

190

286

95

190

140

220

340

70

140

90

65

180

130

T—I

„ Kappengewölbe einschl. Hintermauerung „    „ desgl. mit Verstärkungs

rippen von 1 Stein Höhe und iy₂ Stein Breite „    1 Stein starkes Kappengewölbe desgl......

55 V2    55

75

55

^ 00 o to

o o

CO r—1

„ Kreuzgewölbe, flachbogig, die Grate

1 Stein hoch, l¹/₂ Stein breit........

„ y₂ Stein starkes Kreuzgewölbe, halbkreisförmig, sonst wie vor...............

ui

125

„ glattem Wandputz, 1,5 cm stark

2,0 „ „ .......

auf Fachwerkwänden, 2 cm stark

Qi

CO

o h co im m o

05 04 <04 CO <03 5-h

■ QO

00

Ziegelsteine Mörtel Stück

Zu 1 qm Ausfugung bei Bruchsteinmauerwerk .    .    .

„ Ziegelmauer werk . . . . „ Fachwerkmauerwerk . . .

„ Rapputz auf massiven Wänden .

„ 1

„ 1    „ Putz auf preussischen oder böhmischen Kappen

W M Ol Ol

gewölben ...............

„ Putz auf halbkreisförmigen Tonnen- oder Kreuzgewölben ...............

„ auf gedrückten Tonnen- oder Kreuzgewölben .    .    .

20

26

„ 1

„ 1    „ Deckenputz auf einfach gerohrter Schalung .    .

23

20

„ doppelt

V) 1    )>

„ 1 cbm Werksteine zu versetzen und zu vergiessen .    .

30

100

Gips

Ziegel

steine

Stück

Mörtel

1.5— 3,0 3,0—5,0

1.5— 2,0 1,5—2,0 2,0—3,0 3,0—4,0 5,0—7,0 3,0—3,5 3,0—5,0

18,0—30,0

Wird dem Kalkmörtel Gips zugesetzt, so erfordert 1 qm Deckenputz bei einfacher Rohrung . . .

1 JJ    >>    • • •

1    „ berührte Fachwerkwand......

1    „ glatter Fassadenputz........

1    „ desgl. mit einfachen Fugen .    .    .    . ’ .

„ schwach vortretenden Quadern

1 „

„ stark

1 m Deckenvoute, 10—15 cm hoch, 8 cm ausladend

1 „ architravierte Fenstereinfassung......

1 „ Fries mit Fensterverdachung......

Für Bruch und Verlust sind je nach der Güte der zur Verwendung kommenden Materialien Zuschläge von 2 bis 5 Proz. (in der Regel 3 Proz.) zu machen. Dabei pflegt man die Ziegelsteine auf volle Tausend, Bruch- und Werksteine auf volle Kubikmeter und die Mörtelmassen auf volle Hektoliter abzurunden.

Aus den berechneten Mörtelmengen ist der Bedarf an Kalk und Zement unter Zugrundelegung der gewählten Mischungsverhältnisse zu ermitteln.

Meist wählt man für Ziegelmauerwerk in Kalkmörtel zu mauern ein Mischungsverhältnis von 1 Teil gelöschter Kalk auf 2 Teile Sand und für Bruchsteinmauerwerk ein solches von 1 Teil gelöschter Kalk und 3 Teile Sand.

„ ergeben, so ist

die berechnete Kalkmörtelmenge durch 2,4 bzw. 3,2 zu dividieren, um die erforderliche Menge an gelöschtem Kalk zu erhalten.

3,2

Da nun 1 Teil Kalkteig und 2 Teile Sand 2,4 Teile Mörtel, und 1 »

Gebräuchliche Mischungen von Zementmörtel bei Hochbauten sind: 1 Teil Zement und 2 Teile Sand und 1 Teil Zement und 3 Teile Sand. Diese ergeben 2,10 bzw. 2,90 Teile Mörtel.

Zur Ermittelung des Bedarfes an Zement ist mithin die berechnete Zementmörtelmenge durch 2,10 bzw. 2,90 zu dividieren.

Beträgt also z. B. die berechnete Kalkmörtelmenge für Bruchsteinmauerwerk

12501= 12,5 hlKalk

4000 1, so ist bei einem Mischungsverhältnis von 1:3. 12 5 3

und —= 3,75 cbm Sand erforderlich.

4000 ' 3,2

Beträgt die berechnete Kalkmörtelmenge für Ziegelmauerwerk 100 000 1, so

100000

ist bei einem Mischungsverhältnis von 1:2.. 416,67.2

2,4

- = 416671 = 416.67 hl Kalk

und

—- = 83,33 cbm Sand erforderlich.

Beträgt die berechnete Zementmörtelmenge 800 1, so ist bei einem Mischungsverhältnis von 1:2.

800

' 2,10

= 381 1 Zement und

381.2

1000

= 0,76 cbm Sand er-

forderlich.

Wählt man das Mischungsverhältnis 1:3, so ist erforderlich

800

2,9

= 276 1 Zement und

276.3

= 0,83 cbm Sand.

1000

Zu 1000 1 verlängertem Zementmörtel sind bei einem Mischungsverhältnis von 1 Teil Zement, 2 Teilen gelöschter Kalk und 6 Teilen Sand erforderlich: 140 1 Zement, 2,8 hl Kalk und 0,84 cbm Sand. Beträgt also z. B. die ermittelte Menge verlängerter Zementmörtel 6000 1, so sind erforderlich: 6.140 = 840 1 Zement, 6.2,8 = 16,8 hl Kalk und 6.0,84 = 3,44 cbm Sand.

13. Beton.

Beton ist ein Gemisch von Trass- oder Zementmörtel mit Kies oder Steinschlag und wird im Hochbau entweder für sich allein als Stampfbeton verwendet zu Fundamenten, Fussböden, Kappengewölben, Deckenplatten usw. oder in Verbindung mit einer Einlage von eisernen Stäben, Schienen oder Drahtgeflecht zu feuersicheren Decken, Wänden und zur Ummantelung von Eisenteilen als Schutz gegen Feuersgefahr.

Die Festigkeit des Betons hängt vorzugsweise von der Güte des verwendeten Mörtels, sowie von der Festigkeit und Beschaffenheit des Steinmaterials ab. Der Sand muss scharfkörnig und durchaus frei von erdigen Beimengungen sein. Als Steinmaterial empfiehlt sich besonders Flusskies in Korngrössen von 15 bis 20 mm.

Bei der Bereitung des Betons beginnt man damit, dass man zuerst Zement und Sand in richtigem Verhältnis trocken mischt; hierauf wird mittels der Brause so viel Wasser zugesetzt, dass eine erdfeuchte Masse entsteht, in die der vorher ebenfalls angefeuchtete Kies oder Steinschlag durch öfteres Urnschaufeln eingemischt wird. Die Mischung ist mit grösster Sorgfalt auszuführen, da von ihr die spätere Festigkeit des Betons wesentlich abhängt.

In einem vorteilhaft zusammengesetzten Beton sollten alle Hohlräume des Kieses bzw. des Steinschlags vollständig mit Mörtel ausgefüllt und die einzelnen

Steinstücke mit Mörtel umhüllt sein. Bei Ausführungen in Stampfbeton werden etwa 20 cm hohe Schichten eingebracht und so lange gestampft, bis sich auf der Oberfläche Wasser zeigt, bis diese „schwitzt“.

Fetter Zementbeton erhält das Mischungsverhältnis von 1 Teil Zement, 2 Teilen Sand und 4 Teilen Kies, oder 1 Teil Zement, 3 Teilen Sand und 4 Teilen Kies, und wird dann gewählt, wenn es sich um wasserdichte Ausführungen handelt.

Magerer Zementbeton für Fundamente, Wände, Decken usw., die nicht wasserdicht zu sein brauchen, erhält eine Mischung von 1 Teil Zement, 3 Teilen Sand und 6 Teilen Kies bis zu 1 Teil Zement, 4 Teilen Sand und 8 Teilen Kies.

1. Materialbedarf für verschiedene Mischungen von Zementbeton.

Mischungsverhältnisse

Zement

Sand

Kies

Verbrauch für 1 cbm Beton Sand cbm

Zement

Kies

cbm

I—‘j—‘I—‘i—‘I—‘I—‘

cococorotocococo

coooGc-aoi©^^

205.

0,38

0.77

185

152

u

144

130

118

108

100

0,51

0.68

0,44.

0,83

0,29

0,26

0,24

0,32

0.30

0,86

0,91

0,94

0,86

0,90

2. Materialbedarf für verschiedene Mischungen von Kalk-Zementbeton.

Zement

3.

Mischungsverhältnisse

Gelöscht.

Kalk

Sand

Kies

O OO OO O (M IO CM r-H

H-‘ h-*

für

1 cbm Beton

Zement

Gel. Kalk

hl

Sand

cbm

Kies

cbm

96

136

108

92

78

64

Materialbedarf für verschiedene

0.44

0,42

1,00

0,85

0,60

0,59

© oj © ^ © m ^ ^ ^ oo co^ co_ cT o” © ©'' cT ©^

© © _© _© _© ©

© oo 'qo K] Vi ~oo

© © Ol    -Cl C5

EH

-t

CD

Mischungsverhältnisse

Verbrauch für 1 cbm Beton

Trass

Kalk

Sand

Kies

Trass

Kalk

hl

Sand

cbm

Kies

cbm

CO tO s—

io o O l

t—H r-H

170

1,70

80

1,54

70

1,32

^ TjH O CO. CO^ TłJ

o' cT ©'

_© © cz>

~CD "OO O CD I—¹¹

Fussböden, Fussteige und Decken zwischen eisernen Trägern aus Beton werden nach Quadratmeter berechnet. Der Materialbedarf bezogen auf 1 qm ergibt sich aus folgender Tabelle:

Mischungsverhältnis

Zement Sand u. Kies

Stärke des Fussbodens

Überzug

cm

Zement

Sand

Stärke des Überzugs

cm

Verbrauch für 1 qm

Zement Sand u. Kies cbm

a) Für Fussböden in Keller-, Lagerräumen usw.

co CO CO

rH rH rH

CM CJ T—i

11

13

25

0,063

0,091

0.170

b) Für Fusssteige.

rH rH

CO <Tj

h»1 O Ol

"o "o

r—I rH

CO CO

co rfn co o

0,175

0.121

io

c) Für Decken zwischen I-Trägern. 12,0 15,0 15.0

CO CO CO ^ ÛO H

O JD JO

t-» 4-* 7-»

-M -M CO I—* i—¹ rf-

Da die Preise für die zur Herstellung von Beton erforderlichen Materialien in einzelnen Orten sehr verschiedene sind, so lassen sich auch feststehende Preise für Betonierungen nicht angeben. Nimmt man an, dass auf der Baustelle 1 Tonne Zement 8 Mk., 1 hl gel. Kalk 2 Mk., 100 1 Trass 3 Mk., 1 cbm Sand 2 Mk., 1 cbm Kies 10 Mk., 1 cbm Mörtel zu bereiten 2 Mk., 1 cbm Beton zu bereiten 3 Mk. und 1 cbm Beton einzustampfen 1 Mk. kostet, so stellen sich die Preise für 1 cbm Beton nach den Mischungsverhältnissen der Tabellen 1 bis 3 der Reihe nach auf rund:

28,— Mk., 26,— Mk., 25,40 Mk., 24,80 Mk., 24,30 Mk., 23,75 Mk., 22,50 Mk.,

22,30 Mk. (Tabelle 1),

24,70 Mk., 24,50 Mk., 23,70 Mk., 23,— Mk., 21,60 Mk., 21,— Mk. (Tabelle 2),

23,30 Mk., 20,— Mk., 19,50 Mk. (Tabelle 3).

Für Betonarbeiten mit Einlagen von Drahtgeweben, Drahtziegelgeweben oder Eisenstäben lassen sich aus gleichen Gründen nur Durchschnittspreise angeben. In Berlin kostet annähernd:

6,— bis 7,— Mk.,

1 qm Deckenplatten über I-Träger, 5 cm stark ....

1    „ Deckenverkleidung auf dem unteren Trägerflansch

„    5,50    „

55    ^5    5?

11- „    13,- „

ruhend, 1,5 cm stark .... mit Flanschumhüllung, l,5cmstark 1 „ Decke und Fussboden, je 3 cm stark mit Zwischenfüllung von Koksasche.........

1 „ Kappengewölbe zwischen I-Trägern, 2 bis 6 m Spannweite, für Belastung bis 10000 km/qm . . . 10,— „ 12,—

1 „ Kreuz- oder Sterngewölbe, in der Ebene gemessen 16,— „ 24,—

1 qm Rabitzwände, 4—5 cm stark........

1 „ Ummantelung eiserner Stützen, 5 cm stark .    .    .

1 „ Wände mit doppelter Einlage von Eisenstäben, 10 cm

stark, für Kassenanlagen.........

1 „ Doppelgewölbe desgl., 20 cm stark......

1 m Treppenstufe (System Monier)........

9,-

55    1^5    55

co tiT t -

i—i Ol

05

14. Kunststein.

Die Herstellung von Kunststein geschieht meist durch Mischen von scharfem Sand, Kies oder Granitstücken mit Portlandzement, seltener mit Kalk. Diese Mischungen werden unter starkem Druck zu regelmässigen Quadern oder profilierten bzw. ornamentierten Bauteilen geformt und dann längere Zeit der Luft ausgesetzt bis sie vollständig ausgetrocknet sind.

Die Aktiengesellschaft „Ischyrotaa in Berlin fertigt nach patentiertem Verfahren Kunststeine, die den natürlichen Sandsteinen in Färbung und Körnung sehr nahe kommen und den Vorzug gegenüber anderen Kunststeinen besitzen, dass sie sich ebenso wie jeder natürliche Stein durch den Steinmetzen bearbeiten lassen.

Annähernde Preise sind:

1 cbm Bord- und Sockelstein mit einfachster Profilierung (Abkantung, Viertelstab, Hohlkehle).......

1    „ Quader, Gesimse mit einfachen geraden Gliederungen, Tiir-

und Fenstereinfassungen..........

1    „ desgleichen wie vor in reicherer Ausführung ....

1 m freitragende Treppenstufe............

1 qm Fliesen in verschiedenen Farben.........

1    „ Trottoirplatten, glatt oder gerieft.........

60— 70 Mk.,

70— 95 „ 90—140 „

5—6

4—7

5—8

15. Bauholz.

Verbandholz zu tragenden Hochbaukonstruktionen (zu Balkenlagen, Dachstühlen, Fachwerkwänden usw.j muss lang und mit geraden Längsfasern gewachsen sein. Diese Eigenschaft besitzen namentlich die Nadelhölzer, welche, da sie in Deutschland in grösseren Beständen Vorkommen und ein verhältnismässig schnelles Wachsen zeigen, zugleich die billigsten Bauhölzer liefern. Gerade gewachsenes Eichenholz in grösseren Längen ist zwar ebenfalls für alle Konstruktionen sehr geeignet und von grosser Dauer, meist aber wegen seines seltenen Vorkommens zu teuer.

Zu Tischlerarbeiten, namentlich zu den am Äusseren der Gebäude (Fenster, Haustüren, Tore), wird Eichenholz wegen seines guten Aussehens und seiner grossen Haltbarkeit mit Vorliebe verwendet; ebenso auch zu besseren Arbeiten des inneren Ausbaues, zu Wand- und Decken Vertäfelungen, Treppen, Türen, Fussböden usw. Auch ausländische Hölzer, namentlich amerikanisches Kiefernholz (pich-pine, yellow-pine) finden zu Tischlerarbeiten Verwendung.

Balken und andere starke Verbandhölzer werden aus Rundholzstämmen entweder auf hohen Gerüsten durch Menschenhände mit der Säge oder in den Sagemühlen mittels Sägegattern, die durch Wasser-, Dampf- oder elektrische Kraft in

Bewegung gesetzt werden, geschnitten. Das „Beschlagen" oder „Behauen“ der Stämme mit der Axt und dem Breitbeil, welches früher allgemein üblich war, geschieht heute nur noch selten auf dem Lande oder in kleinen Städten, wo der Transport aus dem Walde zum Zimmerplatz ein bequemer, dagegen nach einer Sägemühle ein langer und kostspieliger ist. Bohlen, Bretter und Latten werden stets mittels Sägegattern getrennt.

Soll Bauholz aus Rundholz gewonnen werden, so kann dies als Ganzholz, Halbholz oder Kreuzholz geschehen.

Bei Ganzholz kommen nur Abschnitte in Wegfall, die auf der einen Seite gerade, auf der anderen segmentbogenförmig begrenzt sind. Aus ihnen werden sogen. Schalbretter oder bei grösserer Stärke des Stammes Splintbohlen gewonnen.

Werden Ganzhölzer durch einen Schnitt in zwei Hölzer getrennt, so erhält man Halb holz, wird dasselbe durch zwei Schnitte in vier Hölzer getrennt, so erhält man Kreuzholz.

Bei der Berechnung des Bauholzes unterscheidet man:

1. Besonders starkes Bauholz. Hierzu werden solche Stämme gerechnet, welche 12 bis 16 m lang, 32 bis 36 cm am Zopfende und mindestens 48 cm am Stammende stark sind.

Aus solchen Stämmen erhält man:

Halbholz

„ „ 22/28 „

„    (2 Hölzer),

2. Starkes Bauholz. Hierzu werden Stämme gerechnet, welche 12 bis 14 m lang, 26 bis 32 cm am Zopfende und mindestens 42 cm am Stammende stark sind.

Kreuzholz

Aus solchen Stämmen erhält man:

Ganzholz    vom Stammende    bis    zur Hälfte in 26/27 cm Stärke,

3. Mittelbauholz. Hierzu werden Stämme gerechnet, welche 10 bis 12 m lang, 20 bis 24 cm am Zopfende und durchschnittlich 36 cm am Stammende stark sind.

Halbholz

,,    ,,    21/24 „

55    5,    15/23 „

,,    5,    12/22 „

,,    ,,    13/13,5,,

i,    ,5    11₇5/12 ₇₇

(2 Hölzer),

(2

5,    )•

(4    ,, ),

(4    5, ),

Aus solchen Stämmen erhält man:

Ganzholz vom Stammende bis zur Hälfte in 21/21 cm Stärke,

,,    ,, 13,5/20,,

,,    ,,    12/18    „

,,    ,,    9/17    „

„    „    10/10,5 „

Halbholz

„    (2    Hölzer),

er

4.    Kleines oder schwaches Bauholz. Hierzu werden alle Stämme gerechnet, welche 9—11 m lang und 16 bis 18 cm am Zopfende stark sind. Aus denselben wird nur Ganzholz gewonnen.

5.    Bohlstämme. Diese sind 9 bis 9,5 m lang und 14 cm am Zopfende stark. Sie werden einmal aufgetennt und dienen hauptsächlich zum Belegen kleiner Wegebrücken sowie für den Schutzbelag von Bürgersteigen, über welche Baumaterial zur Baustelle transportiert werden soll.

6.    Lattstämme. Hierzu werden Stämme gerechnet, welche 7,5 bis 9,5 m lang und am Zapfende 8 bis 10 cm stark sind. Jeder Stamm gibt 4 Latten von durchschnittlich 6,25 m Länge und 5/5 cm Stärke; diese dienen hanptsächlich zum Eindecken der Stroh- und Rohrdächer.

7.    Sägeblöcke. Hierzu werden kurze Stämme von 5 bis 7,5 m Länge, die am Zopf ende eine Stärke von 30 bis 60 cm haben, verwendet. Aus denselben werden Bohlen, Bretter und Latten geschnitten.

Bohlen haben eine Stärke von 6 bis 10 cm.

Bretter werden 1,5 bis 5 cm stark geschnitten. Die äusseren, dem Stamm-umfange zunächst befindlichen halbrunden Abfälle, welche im Mittel 3—4 cm stark sind, nennt man Schalen oder Schwarten; Bretter von 1,5 cm heissen Kistenbretter, solche von 2,0 cm Stärke Schalbretter, solche von 3 cm Stärke Tischlerbretter, die von 4 cm Stärke halbe Spundbretter und die von 5 cm ganze Spundbretter.

Latten werden 4/7 oder 3/6 bis 4/6 cm stark geschnitten; sie dienen hauptsächlich als Dachlatten.

Die Zahl der Bohlen, Bretter und Latten, welche aus einem Sägeblock geschnitten werden kann, ist, abgesehen von dessen Stärke, immer abhängig von seinem Wachstum. Ist der Block annähernd gerade geschnitten, so rechnet man für jede Schwarte 3 cm, für jeden Schnitt etwa ¹/₂ cm Verlust. Es können dann geschnitten werden:

a) Bretter von 1,5 bis 3 cm Stärke.

Stärke des Durchschnttl. Sägeblockes Breite jedes am Zopfende Brettes

cm

cm

Tischlerbretter 3 cm Stück

Schalbretter 2 cm Stück

Kistenbretter

1,5 cm Stück

Fläche jeden Brettes bei einer Länge des Sägeblockes von

6 in

30

26

32

28

5—6

34

30

36

31

38

33

D- GO OO Ci O

40

35

7—8

10—11

42

37

44

38

46

40

48

41,5

00 oo oi a:

rH OJ C\ 1 CO

œoHHjjao^^ioœ

rH rH rH r-H rH r-I rH rH rH

JC JO JN2 JO JO JO JO JO J-i j-k

~ćo ~bo "cs 'bi Tfn w 4-* 1—* "ćc 'bo

oaicooiH-'-Joaito

1.56

1.68

1.80

1,86

1.98

2.10

2,22

2,28

2,40

2,49

OOOiniOlDiOOOOO

M^iQÜCOt-OOOOO

H H H

rH rH r-H y—H 'T'l C-l

i CO

Stärke des Durchschnttl. Sägeblockes Breite jedes am Zopfende Brettes

cm

cm

Tischlcr-bretter 3 cm Stück

Schalbretter 2 cm Stück

Kistenbretter

1,5 cm Stück

Fläche jeden Brettes bei einer Länge des Sägeblockes von

o w r o co o

io io io lO lO CO

42.5

10

13—14    16

2.98

•>

44

46

47

48

50

10

14

17

3,08

10—11

11

11

12

15

18

3,22

15

19

3,29

16

16

19

20

3.36

3.50

CO JO JO JO JO JO © Ao Ao Al 05 An O 00 co 05 ^ Cn

CO J O J O JO JO JO

An a Ao Ao I o 1—*

o o cn o o co

Sollen die Bretter gespundet werden, so muss von jeder Brettbreite 2 cm in Abzug gebracht werden.

b) Latten, Spundbretter und Bohlen.

Stärke des Sägeblockes am Zopfende

Latten

Latten

Bohlen

Bohlen

Bohlen

cm

7s cm Stück

⁴/₇ cm Stück

10 cm

8 cm

6 cm

Stück

Stück

Stück

Ganze

Spundbretter 5 cm Stück

Halbe

Spundbretter 4 cm Stück

30

20

11

32

22

14

34

26

18

36

30

22

38

35

26

40

39

30

42

43

34

44

48

38

46

52

40

48

56

42

50

60

44

52

64

48

54

69

52

56

74

55

58

79

59

3—4

60

85

63

62

90

68

64

96

72

M^ffiCffiOlCTCTCTCT^^^^WWCOW

3—4

5—6

OCDCOCOOOOOOO-C^I^OffiffiCTCTCT^W

Bei Anschläge] in natura hergiebt genden Formulars:

bd

PO

3-

CD

t»

<3

3 CD^ < er

CD

-I-

P-

CD

CD

•/.

er

g. O.

CD O!

B 2. g N

Ifl

-r

o

• rH

er p-.

CD

X

>—h    ©

a a

I c-t-

I. Berechnung der erforderlichen Bauhölzer zu dem Heubau eines

Gebäudes in.......

Gegenstand

Besonders starkes Bauholz. 15-16 m lang, 82 cm am Zopfende stark

Starkes Bauholz.

12-14 m lang, 26-28 cm am Zopfende stark

Mittelbau

holz.

11-12 m lang, 24 cm am Zopfende stark

Schwaches

Bauholz.

9,5-11 m lang, 16-18 cm am Zopfende stark

Ganzholz

30/30 cm

Ganzholz 26/26 cm

Halb

holz

cm

Kreuzholz 12/12 cm

! Halb-

Ganzholz j holz 22/22 cm 10/18 cm

Ganzholz

1. Balkenlage über dem Erdgeschoss.

Für 1 Stück Mauerlatte, 10,60 m lang ,, 2 Balken, je 5,40 m lang . . . „ 4 „ 1

„ 1 Balkenwechsel, 0,78 m lang „ 2 Schornsteinwechsel, je 1,65 m

lang.............

„ 1 Trepp en Wechsel, 3,00 m lang „ 4 Halbholzbalken, je 5,25 m lang

9 43

„ ,, „ „

„    5,05 m lang . . . .

2. Dachverband.

Für Pfetten..............

„    9 Sparren, je 6,85 m lang . .

» 6 » 14

„    8 Stuhlsäulen, je 2,50 m lang

„    8 Zangen, je 5,90 m lang . .

„    2 Gratsparren, je 5,20 m lang

„22 Drengelstiele, je 1,2 m lang

3. Fach werk wände.

„ 2,30 „ „ „ 5,70 „ „

2 Schnellen, je 4,10 m lang . . . 2 Rahme,

16 Säulen,

5 Streben,

„ 4,10 „ „ „ 2,80 „ „ 3 20

„    0,4 V „    „

Zusammen Das Halbholz durch 2 das Kreuzholz durch 4 dividiert

Mithin zusammen Ganzholz

10,80

37,72

5.05

0,78

OO OO

© "bo

o o

21.00

20.00

16.00

10.60

72.00

10.40

61,65

13*80

79.80

47.20

26.40

8.20

8.20

10,80

49,85 57,00 24,93| — 51,10 —

102,02 82,40 47,20 156,25 —    23,60 —

⁷ I

10,80

125,88

106.00

156,25

Demnach Bedarf: Besonders starkes Bauholz = 10,80 : 15 = rund 1 Stamm, Starkes Bauholz Mittelbauholz Schwaches Bauholz

= 125,88 : 13 = „ 10 Stämme, = 106,00 : 11 = „ 10 = 156,25 : 10 =    „ 16

» 13 „

n 11 a

ii io „

eines

Bei dieser Umrechnung wird die Durchschnittslänge der Stämme angenommen: Für besonders starkes Bauholz zu 15 m,

„ starkes Bauholz „ Mittelbauholz „ schwaches Bauholz

II. Berechnung der erforderlichen Bohlen, Bretter und Latten für den Neubau

Gebäudes in.......

Gegenstand

Bohlen 7,5 m lang

7 cm ! 6 cm stark I stark

Spundbretter, Tischlerbretter, Schalbretter 6—7,5 m lang

2 cm •stark

5 cm 4 cm 3 cm stark ! stark stark

Dacblatten,

6 m lang,

4/6 cm stark

Für 42 m doppelte Zangenhölzer zur Befestigung der Deckenschalung im Treppenhause . . . „ 33,6 m doppelte Zangenhölzer zur Befestigung

des hölzernen Hauptgesimses........

Zu den Fussböden:

Im Erdgeschoss lt. Massenberechnung, Eintrag 76 „    „ zum Blindboden laut Massenberechnung, Eintrag 75...............

„ I. Stockwerk lt. Massenberechnung, Eintrag 77 „ Dachgeschoss „

84,00

67,20

78

Zur Deckenschalung:

Im Erdgeschoss lt. Massenberechnung, Eintrag 70 „ I. Stockwerk „

„ Dachgeschoss „

71

72

qm

qm

qm

qm

qm

Stück

144,90

157,10

164,00

28.40

112,60

106,00

82.00

Zur Dachschalung:

184,00

840

Zu den Pultdächern der Seitenflügel, lt. Massenberechnung, Eintrag 73...........

Zur Dachlattung:

Zum Dach über dem Vorderhause, 14 cm weit gelattet, 5 Latten auf eine Länge, mithin bei 84 Lattenreihen auf jeder Dachseite 84 X 2 X 5 =................

Zu den Treppen:

46 Stufen der Haupttreppe durch 2 Geschosse,

je 0,44 qm...................

42 Satzstufen desgl. durch 2 Geschosse, je 0,23 qm

Die Innenwangen der Haupttreppe........

Die Wandwangen „    „    ........

Der Treppenverschlag laut Massenberechnung, Eintrag 74 ..................

20,24

zo

er.

OS

4,50

4.50

12,34

Zusammen

151,20

4,50

20,24 4,50j 672,00 329,00

850

Durchschnittlich rechnet man: eine Bohle

ein Brett 5 cm stark 4

51    ^    51

15

55

15

15

V»

Es sind mithin erforderlich: 151,20 : 7,5

55

ro cc

11

11

55

15

zu 2,25 qm * 2,20 „ „ 2,10 „ „ 2,00 „

15    „

Bei einer Breite von 26—28 cm

21,6 Stück 7 cm starke Bohlen von 7,5 m Länge

672,00 : 2,0 = 336,0 „ 329,00 : 1,75 = 188,88 „

11

to W ^ Ol 05

11

11

11

11

11

11

„ Bretter „

11

ii

11

11

ii

ii

o. to CO CO

11

11

11

11

ii

„ 6,0 „

,, 6,0 „

Zu provisorischen Bauten (Festhallen) sowie zu Schuppen, Rüstungen usw. werden meist unbeschlagene Hölzer, wie sie gewachsen sind, verwendet.

Der Kubikinhalt solcher Hölzer wird meist unter Zugrundelegung des mittleren Durchmessers bzw. des mittleren Umfanges, bestimmt.

11

11

11

840,00 ,, Dachlatten

>»

Tabelle zur Berechnung des Inhaltes runder unbehauener Stämme.

Mittlerer § Durchmesser i des Stammes

Mittlerer | Umfang des Stammes

10 m

Kubikinhalt bei einer Länge von

11 m 12 m

13 m 14 m 15 m 16 m 18 m 20 m

22 m

24 m

25.1

28.3

10

31.4

12

37.7

14

44.0

15

47.1

0,18 0,18 0,21

0.07

0,08

0.10

0.15

0.20

0,23

16

50.3

0.20

0.22

0.24

0,26

18

56.5

20

62,8

0,25

0,31

0.28

0.35

0,31

0.38

0,33

0,41

22

69.1

0.38

0,42

0.46

0.49

24

75.4

0.45

0.50

0.54

0.59

25

78,5

0,49

0,54

0,59

0.63

26

81.7

0.53

28

88.0

0.62

0,58' 0,64 0,68 0,75

0,69

0,80

30

94,2

0.71

0.78

0,85

0.92

32

35

37

40

42

45

47

50

100,5

110,0

116,2

125.7 131,9 141,4

147.7 157,1

0,80

0,96

1,08

1,26

1,39

1.59

1.73

1,96

0,88 0,97 1.06    1.15

1.05

1.25

1.18

1.29

1,40

1,38

1,51

1,63

1.52

1.75

1.91

1.66

1.80

1.91

2.07

2.08

2,26

2,16 2,36

2.56

0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,17 0,18 0,22 0,23 0,25 0,25 0,27 0,28 0,28 0,30 0,32 0,36 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 0,53 0,57 0,61 0,63 0,68 0,72 0,69 0,74 0*79 0,74 0,80 0,85 0,86 0,92 0,98 0,99 1,06 1,13 1,13    1,21    1,29

1,94 2,08 2,22 2,23 2,39 2,54 2,43 2,60 2,78 2.75 2.95 3.14

0.09

0.11

0,14

0.20

0.28

0.32

0,36

0,46

0,57

0.68

0.81

0.88

0.96

1,11

1,27

1.45

1.73

0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17    0,19

0.23

0.25

0,27

0.31

0.35

0.40

0,51

0.63

0.76

0,34

0,39

0.44

0,56

0.69

0,84

0,90 1.00

0,98

1,08

1,06

1,17

1,23 1,35 1,41 1.56

1.61

1,92

1,94 2,15

2,26 2,51 2,49 2,77

2.86

3.18

3,12

3,53

0.37

0.42

0.48

0.61

0,75

0.91

1,09

1.18

1,27

1.48

1,70

1,77    1,93

2,12 2,31

2.37

2.76

3.05

3,50

2.58

3.02

3.33

3,82

3,47

3.82

4,16

3.93

4.32

4.71

Tabelle zur Berechnung des Kubikinhaltes viereckig behauener oder

geschnittener Hölzer.

Abmessungen der Hölzer in cm

Kubikinhalt bei einer Länge von

2 Hl

10 m

8/10

0,006

0,008

0,011

0,012

0,014

0,014

0’017

0,020

0,022

0,026

0,025

0,029

0,032

0,028

0,032

0,036

0,040

0,035

0,040

0,044

0,043

0,048

0,058

0,052

0,062

0,065

0,062

0,072

0,078

0,072

0,084

8/8

10/10

10/12

12/12

10/14

12/14

14/14

14/16

16/16

14/18

16/18

18/18

14/20

16/20

18/20

20/20

16/22

18/22

20/22

18/24

20/24

24/24

20/26

24/26

26/26

22/28

26/28

28/28

24/30

28/30 0,013

0,016

0,022

0,024

0,029

0,028

0,034

0,039

0,045

0,051

0,050

0,058

0,065

0,056

0,064

0,072

0,080

0,070

0,079

0,088

0,086

0,096

0,115

0,104

0,125

0,130

0,125

0,144

0,156

0,144

0.168 0,019

0,024

0,033

0,036

0,043

0,042

0,051

0,059

0,067

0,077

0,075

0,086

0,097

0,084

0,096

0,108

0,120

0,105

0,119

0,132

0,129

0,144

0,173

0,156

0,187

0,195

0,187

0,216

0,234

0,216

0.252 0.026

0,032

0,044

0,048

0,058

0,056

0,068

0,078

0,090

0,102

0,100

0,115

0,130

0,112

0,128

0,144

0,160

0,140

0,158

0,176

0,173

0,192

0,230

0,208

0,250

0,260

0,250

0,288

0,312

0,288

0,336 0.032

0,040

0,055

0,060

0,072

0,070

0,085

0,098

0,112

0,128

0,125

0,144

0,162

0,140

0,160

0,180

0,200

0,175

0,198

0,220

0,216

0,240

0,288

0,260

0,312

0,325

0,312

0,360

0,390

0,360

0.420 0,038

0,048

0,066

0,072

0,087

0,084

0,102

0,117

0,134

0,154

0,150

0,173

0,194

0,168

0,192

0,216

0,240

0,210

0,238

0,264

0,258

0,288

0,346

0,312

0,374

0,390

0,374

0,432

0,468

0,432

0.504 0,045

0,056

0,077

0,084

0,101

0,094

0,119

0,137

0,157

0,179

0,175

0,202

0,227

0,196

0,224

0,252

0,280

0,245

0,277

0,308

0,302

0,336

0,403

0,364

0,437

0,455

0,437

0,504

0,546

0,504

0.588

0,051 0,064 0,088 0,096 0,116 0,112 0,136 0,156 0,180 0,205 0,200 0,230 0,259 0,224 0,256 0,288 0,320 0,280 0,316 0,352 : 0,346 0,384 0,461 0,416 0,499 0,520 0,499 0,576 0,624 0,576 0,672

0,058

0,072

0,099

0,108

0,130

0,126

0,153

0,176

0,202

0,230

0,225

0,259

0,292

0,252

0,288

0,324

0,360

0,315

0,356

0,396

0,389

0,432

0,518

0,468

0,562

0,585

0,562

0,648

0,702

0,648

0.756 0,064

0,080

0,110

0,120

0,144

0,140

0,170

0,196

0,224

0,256

0,250

0,288

0,324

0,280

0’320

0,360

0,400

0,350

0,396

0,440

0,432

0,480

0,576

0,520

0,624

0,650

0,624

0,720

0,780

0,720

0.840

Ebenso wie für eiserne gewalzte Balken sind auch für Holzbalken seit dem Jahre 1898 „Normalprofile“ aufgestellt worden, deren Trägheits- und Widerstandsmomente aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen sind. Es ist hierbei der Grundsatz befolgt worden, die bislang im Handel üblichen ungeraden Zahlen für die Holzstärken zu beseitigen und durchweg durch gerade Zahlen zu ersetzen.

Normal-

Stärke der Balken

b h⁸

profil

in

No.

cm

Trägheitsmoment J =

Das grössere Moment entspricht dem hochkantig verlegten Balken.

12

Widerstandsmoment

J . 2 bh²

8/8

341

85

10

8/10

427 .. . 667

107 .. . 133

10/10

883

167

12

10/12

12/12

1000 . . . 1440

200 .. . 240

1728

288

14

16

18

10/14

12/14

14/14

12/16

14/16

16/16

14/18

16/18

18/18

I- co

CO I—I

T—I O

1—1 CM

co co

-M CO ^ 00 ^ -M

co co co co

CM CO

co co co co

CO -M

co co

05 CO

Ol o CO

I—¹

co

3201

5461

8748

CO 05 05 C~ O C~

-cH CO OO CM co IO

05 OC'

00 00 OO co

IO c-

457

o< Ol CO

co

683

co ^ IO co

oc

972

20

14/20

16/20

18/20

20/20

4573 . . . 9333 6827 . . . 10667 9720 . . . 12000

13333

O 00 05 00 Ol Ol

o co oc

1333

I—¹ t—¹ CO

co o co

O 05 CO

O -M

22

16/22

18/22

20/22

7509 . 10692 . 14667 .

. 14197 . 15972 . 17747

939 . 1188 . 1467 .

. 1291 . 1452 . 1613

24

18/24

20/24

24/24

11664 . . . 20736 16010 . . . 23040 27648

1296 . . . 1728 1600 . . . 1920

2304

26

20/26

24/26

26/26

17333 . . . 29293 29952 . . . 35152 38081

1733 . . . 2253 2496 . . . 2704

2929

28

22/28

26/28

28/28

24845 . . . 40245 41011 . . . 47563 51221

2259 . . . 2875 3155 . . . 3397

3659

30

24/30

28/30

34560 . . . 54000 54880 . . . 63000

o o

GO CM 00 05 CM CO

^ CO CO 05

o o o o

Die Preise des Bauholzes richten sich nach Angebot und Nachfrage sowie nach der Entfernung und Art der Anfuhr (ob durch Wagen, auf der Eisenbahn oder auf dem Wasserwege). Durchschnittspreise sind aus den nachstehenden Tabellen zu entnehmen.

a) Rundholz.

Mittlerer

Durchmess.

1 cbm kostet

Nadelholz

Eichen

holz

Mk.

Mk.

₀ Mittlerer ³ Durchmess.

1 cbm kostet

¹ Eichen-Nadelholz holz

Mk.

Mk.

₀ Mittlerer ³ Durchmess

1 cbm kostet

Nadelholz

; Eichenholz

Mk.

Mk.

₀ Mittlerer ³ Durchmess.

1 cbm kostet

Nadelholz

Eichen

holz

Mk.

Mk.

i—¹    I—¹ i—I (—1

O CO Ci 4- IO O

l_l 1—1    1—1    1—1

CO CO «1 © Ol (fl

CO O (M 43 CO 30 (M co co co co cc

co co co co co co CO O 00 Ci 4^ co

CO CO CO CO CO CO 00 Ci Ol CO CO o

Ol 4^- 4*- 4*- 4^*- 4* O CO -3 Ol 03 O

4^ 4^ 4^ CO CO CO 4^ CO O 00 Ci 4^

© h cc 10 co 00 Ol CO CO CO CO CO

03 43 CD 00 O CC O IO lO IO CO CO

01 OI Oi Ol 4^ 4* Ci 4^ CO O 00 Ci

Ol Ol Ol 4^ 4* 4^

O 01 s-¹ ^1 4^ 1—¹

oo co -4 13 u œ

C3 CO CO CJI H -3

b) Kantholz.

Gegenstand

Rottanne (Fichte) n.Weisstanne Mit der Scharf- Baum- Mit der kantig ge- kantig ge- Axt be- kantig ge- kantig ge- Axt beschnitten schnitten schlagen schnitten schnitten schlagen

Kiefernholz Scharf- Baum-

„ 10-12 „

,5 12-14 „

„ 14-16 „

Hölzer von 30—33 cm Höhe

„ 10-12 „ „ 12-14 „

„ 10-12 „

„ 12-14 „ 5, 14-16 „

bis 8 m Länge für 1 cbm von 8—10 m Länge für 1 cbm „ 10—12 „

„ 12-14 „

55    1    55

55    1    55

Mk.

Mk.

Mk.

Mk.

Mk.

Mk.

42

44

48

51

N 00 CO O 41 IO CO

10 t

Ci Oi cn 4- 4^ Ol en O

00 1—I o o 10 co c-

34

32

38

32

28

36

33

40

33

29

38

35

44

34

31

41

38

47

38

34

O O 03 i# o CO t)I 41 lO

IO N O 03 CO CO CO ^

CP 4^ 4^ CO CC CO —U CO 00 Ci

03 CO lû C3 ^ CO CO CO CO ^

CC Ci O -H GO

w w m co co

4^ 4-

I co o

41-

Ol 00 10 10

4* 4^ 4^ 4^ CC 00 4^ CO O 00

Oi 4^ 4^ 4^ CO OI CO H CO

^ 05 03 CO “J M 00 Ol 14

4^- CO CO CO CO O Ci CO (—' ZO

Ci CI 4^ 4^ 4^ CO O' CO

Ci t—! CO i—l CO ^ -*4 lO

r- CO c— CU -^3 ^ lO

H 05 C (M CO 05 CO Tÿ

Geschnittenes Eichenholz in Längen bis 8 m für 1 cbm 80—95 Mk.

von 8—10 m für 1 cbm 95—110 Mk. „ 10—12 „ „ 1 „ 110—140 „

5’

55

55

55

55

55

55

55

c) Geschnittene Bohlen und Bretter.

1 qm kostet

Bezeichnung der Schnittware

astfrei

mit wenigen Ästen

mit vielen, aber gesunden Ästen

Mk.

Mk.

Mk.

1. Deutsches Nadelholz.

10 cm starke Bohlen .    .

7.00

55

55

55

5,50

55

55

55

4,80

55

55

55

3.90

55

55

Spundbretter

3,40

55

55

55

3.00

»o' ^ co co cu cu

4,00

3.20

2.80

2.50

2.00

1.80

55

55

Tischlerbretter

2,20

1,80

1,40

5’

55

2,00

55

55

Schalbretter .

55

55

r-T o o

1.10

2. Amerikanisches Kiefernholz 10 cm starke Bohlen .    .    .

e)

10.50

lO JO

X N CD IO TP cl H

55 •

55

55

8,50

55

55

55

55

55

55

55

55

7.00

55

15

5.50

55

55

5,00

55

55

55

Bretter

4,00

55

55

3. Eichenholz

10 cm starke Bohlen

V)

2.50

1,50

15,00

12,00

12,00

10.00

9.50

7.50

9,50

7,50

6,00

8.00

6.00

5.00

55

Bretter

6,50

5.20

4,20

p.

51

55

4.50

3.60

3,00

JO

55

55

3.60

3,00

2.40

55

55

3.00

2,20

1,80

Ul

55

55

1,80

1.40

1,10

4. Rotbuche.

10 cm starke Bohlen

10,00

8,00

6.00

55

55

8.00

6,20

4.50

6,5 „

55

55

6.50

5.00

3.60

55

55

55

5,00

4.00

3.00

55

55

Bretter

4.00

3,00

2,20

55

55

55

3,00

2,20

1.50

Stollenholz

Doppellatten, 5/8 „    „

Dachlatten

8/8 cm stark geschnitten, kostet pro m etwa .    .    0,30 Mk.,

kosten „    „

. . 0,20 „ . . 0,10 „ .    .    0,04    „

4/6 „    „

Spalierlatten, 3/3 „    „

Latten, welche zu Einfriedigungen Verwendung finden, werden stets aus Bohlen und Brettern scharfkantig geschnitten.

yy

yy

16. Schiefer. *)

Kleinere und schwächere Platten werden zur Dachdeckung, grössere und stärkere Tafeln zu Fussboden- und Treppenstufenbelägen, zu Trennungswänden in Pissoirs usw. benutzt.

Der sogen, „englische Schiefer“ kommt aus Brüchen im schottischen Hochgebirge, der „deutsche Schiefer“ aus Brüchen in Schlesien, in Sachsen-Meiningen, im Rheinlande, in Westfalen usw.

a) Verwendung zur Dachdeckung.

Dachschiefer darf nicht blättern und nicht rissig sein, keinen Schwefel und kein Kupfer, keinen kohlensauren Kalk und keine Kohle enthalten. Guter Dachschiefer ist bläulich-schwarz oder violett gefärbt und klingt, wenn er angeschlagen wird, hell.

Die Art der Eindeckung und somit auch der Bedarf an Schiefer richtet sich nach der Grösse und Form der Schieferplatten. Man unterscheidet:

1. Die englische Deckung. Dachhöhe mindestens ¹/₅ der ganzen Tiefe eines Satteldaches. Eindeckung auf 4/6 cm starken Latten oder auf 2,5 cm starker Schalung. Die Plattengrösse schwankt zwischen 14/28 cm und 41/66 cm.

Für 1 qm Dachfläche sind erforderlich:

Bei einer Plattengrösse von

Bei einer Lattungsweite von

Bedarf an Platten

Bedarf an Latten

cm

cm

Stück

31/56 31/61 36/61 38/66 41/66

Auf 1 qm Schieferdach rechnet man 1 Leiterhaken, damit der Schieferdecker bei vorzunehmenden Reparaturen ohne Gefahr nach den verschiedenen Teilen des Daches gelangen kann.

Englischer Schiefer kostet in Berlin für 1 qm Dachfläche 2,50—3 Mk.

2. Die deutsche Deckung. Dachhöhe mindestens ²/₅ der ganzen Tiefe eines Satteldaches. Eindeckung in schrägen Reihen stets auf Schalung, wobei man von unten (der Traufe) mit den grössten Platten beginnt und allmählich zu den

*) Yergl. Band X des Handbuches des Bautechnikers. Verlag von Beruh. Friedr. Voigt,

CO CO CO 05 CO 05 ZD CO t— CO

S.s

10

11.5

3,2

3,2

3,5

3,5

lO

12,5

3,8

Leipzig.

kleinsten übergeht. Überdeckung von oben nach unten halbe Plattenlänge verringert um 2Va cm, nach der Seite 8—10 cm.

Im Handel unterscheidet man unbearbeiteten und bearbeiteten deutschen Dachschiefer.

Der unbearbeitete Schiefer wird nach Gewicht (Zentnern) oder nach Ries gehandelt. 1 Ries ist gleich einer 2,5 m langen Reihe von Schieferplatten annähernd gleicher Grösse.

1 qm Dachfläche erfordert:

1 Zentner Dachschiefer,

25 Stück Bordnägel,

85    „    verzinkte schmiedeeiserne, verzinkte oder verkupferte Nägel

oder Kupfernägel,

18    „    Brettnägel,

1 qm Dachschalung.

Der bearbeitete Schiefer wird nach Stück gehandelt und hat quadratische, rechteckige, sechseckige oder Schuppen-Form.

Quadratisch bearbeiteter Schiefer erfordert für das Quadratmeter

Dachfläche :

a) bei einer Plattengrösse von 25/25 cm:

40 Stück Dachschiefer,

i—‘ OO LO

'    2    „ Bordnägel,

0    „    Schiefernägel,

8    „    Brettnägel,

1 qm Dachschalung, b) bei einer Plattengrösse von 30/30 cm:

25    Stück    Dachschiefer,

18    „    Bordnägel,

55    „    Scbiefernägel.

18    „    Brettnägel,

1 qm Dachschalung.

Rechteckig bearbeiteter Schiefer erfordert für das Quadratmeter

Dachfläche :

a)    bei einer Plattengrösse von 20/30 cm:

50 Stück Dachschiefer, 110    „    Schiefernägel,

18    „    Brettnägel,

1 qm Dachschalung.

b)    bei einer Plattengrösse von 25/40 cm:

32 Stück Dachschiefer, 70    „    Schiefernägel,

18    „    Brettnägel,

1 qm Dachschalung.

c)    bei einer Plattengrösse von 30/47 cm:

22 Stück Dachschiefer, 48    „    Schiefernägel,

18 Stück Brettnägel,

1 qm Dachschalung.

Deutscher Schiefer kostet in den Brüchen für 1 qm Dachfläche 1,80 bis 2,40 Mk.

17. Dachpappe.

Dachpappe ist ein billiges und dabei leichtes und feuersicheres Dachdeckungsmaterial. Als Dachhöhe ist y₈ bis ¹/n der ganzen Tiefe eines Satteldaches zu wählen. Bei flacherer Neigung wird infolge Werfens der Schalbretter leicht der Wasserabfluss verhindert, bei stärkerer Neigung als ¹/₈ kann ein Abfliessen des Teers infolge Einwirkung der Sonnenstrahlen stattfinden. Dachschalung 2—3 cm stark, gespundet oder gefügt. Alle 2 bis 3 Jahre sind die Pappdächer neu zu teeren und zu sanden.

Rollenbreite 1 m, Rollenlänge 10 m, Gewicht einer Rolle 40 kg, Dicke der Dachpappe 2,5 mm. — Man unterscheidet 3 Eindeckungsarten:

a)    Deckung ohne Leisten mit offener Nagelung, nur für untergeordnete Dächer anzuwenden. Pappbahnen parallel zur Traufe liegend, 2 cm von der Bahnkante mit Rohrnägeln in 5 cm Abstand genagelt. Überdeckung von oben nach unten 10 cm.

Materialbedarf für 1 qm Dachfläche:

1,10 qm = 3,5 kg Dachpappe,

50 Stück Rohrnägel,

1 kg Steinkohlenteer,

0,20 kg Asphalt,

5 1 Sand.

b)    Deckung auf Leisten mit verdeckter Nagelung (Leistendach). Pappbahnen von der Traufe zum Eirst liegend. Deckleisten in 0,95 m Entfernung, trapezförmig mit 5—6 cm Grundfläche und 3 — 4 cm Höhe, mit Lattnägeln von 5—6 cm Länge in 50 cm-Abständen befestigt. Deckstreifen (Deckkappen) über die Deckleisten und die seitlichen Aufkantungen der Bahnen greifend mit Asphaltklebestoff aufgeklebt und mit Rohrnägeln in 50—60 cm Abständen befestigt.

Materialbedarf für 1 qm Dachfläche:

1,10 qm = 3,5 kg Dachpappe,

1,05 m Deckleisten,

3 Lattnägel,

60 Rohrnägel,

1 kg Steinkohlenteer,

0,3 „ Asphalt,

5 1 Sand.

c)    Doppeldeckung. Pappbahnen parallel zur Traufe liegend. Die obere Lage wird mit heisser Asphaltklebemasse so aufgeklebt, dass die Stösse der unteren Lage überdeckt werden. Nagelung jeder Bahn an der oberen Kante, überdeckt durch die darüberliegende Bahn.

Materialbedarf für 1 qm Dachfläche:

2,20 qm = 7,0 kg Dachpappe,

50 Stück Rohrnägel,

1 kg Asphaltklebemasse,

1 „ Steinkohlenteer,

5 1 Sand.

Die Dachpappe wird in 3 Qualitäten gehandelt; es kostet 1 Rolle I. Qualität 5,50 Mk., 1 Rolle II. Qualität 5,— Mk. und 1 Rolle III. Qualität 4,50 Mk.

18. Holzzement.

Holzzement, auch Vulkanzement genannt, wird als Dichtungsmaterial für Dächer mit sehr flacher Neigung (1 : 18—1 : 24) verwendet. Holzzementdächer werden in 2 Arten ausgeführt, deren ältere unter dem Namen „Holzzementdach“ bekannt wurde, während die andere als „Kies-Pappdach“ bezeichnet wird und sich von ersterer dadurch unterscheidet, dass nicht Papier-, sondern Teerpapplagen zu seiner Herstellung verwendet werden. Man hat deswegen den Dächern auch wohl die Bezeichnungen „Holzzement-Papierdach“ und „Holzzement-Papp-dach“ gegeben.

Das Holzzement-Papierdach besteht aus einer Schicht wenig geleimten Papieres von der Stärke dünneren Packpapiers mit dazwischen gestrichenem Holzzement. Auf die durchaus ebene, von trockenen 3—3,5 cm starken, möglichst schmalen gespundeten Brettern hergestellte Schalung wird zunächst, um sie von der darauf zu bringenden Bedachung zu isolieren, so dass ein Ankleben nicht stattfinden kann, eine Schicht feinen, trockenen Sandes in 2—3 mm Stärke gesiebt. Hierauf wird, an einer Giebelseite beginnend, die erste Bahn des 1,0—1,5 m breiten Rollen-

Fig. 3.

C7

-Zż affte I.

z?.

S9)'

y *5

«V

teł

C5

<§)'

Xat/e'M

//

papiers von der Traufkante nach dem Firste zu aufgerollt und zur Verhinderung des Hebens und Abfliegens mit Steinen und Brettern beschwert. Diese Bahn der ersten Lage wird dann auf halbe Breite mittels einer langhaarigen Bürste mit möglichst heissem Holzzement überstrichen, die erste, in halber Rollenbreite aufgetrennte Bahn der zweiten Lage darüber gerollt und mit der flachen Hand fest angedrückt, so dass die Klebemasse beide Papierlagen fest miteinander verbindet.

Nun wird eine zweite Rolle als Fortsetzung der ersten Lage so aufgebracht, dass sich die Ränder um 10—15 cm überdecken. Hier, wie überhaupt bei sämt-liehen die unterste Lage bildenden Rollen, unterbleibt an den sich überdeckenden Rändern das Bestreichen mit Holzzement, da derselbe leicht hervorquellen und ein Anbacken der Dachhaut an die Schalbretter verursachen könnte. Es wird nun in der aus Fig. 3 leicht ersichtlichen Weise und Reihenfolge mit dem Auf bringen der verschiedenen Papierlagen fortgefahren, wobei stets darauf Bedacht zu nehmen ist, das Papier glatt auszubreiten und Falten und Blasen durch Glätten mit der Hand oder einer weichen Bürste von der Mitte der Rollen nach den Rändern hin zu verstreichen, so lange die Holzzementmasse noch weich und nachgiebig ist.

Nachdem die oberste Papierlage, also die Oberfläche der ganzen Bedachung ebenfalls mit Holzzementmasse überzogen worden ist, wird dieselbe mit feinem Sande übersiebt und hierauf die Beschüttung, bestehend aus einer etwa 3 cm starken Lage lehmigen Sandes und einer 3—5 cm starken Schicht Kies von Haseibis Walnussgrösse, aufgebracht.

Da indes bei dem Auf bringen der Papierlagen plötzlich ein tretende schlechte Witterung die Güte der Deckung ungünstig beeinflussen kann, so sind in neuerer Zeit manche Dachdecker dazu übergegangen, das dünne, bei der Arbeit leicht beschädigte Papier durch Dachpappe zu ersetzen, also an die Stelle des Holzzement-Papierdaches

— das Holzzement-Pappdach —

treten zu lassen.

Die Herstellung der Dachhaut erfolgt so wie bei dem doppellagigen Pappdach, indem die Papplagen parallel der Trauf kante mit gehöriger Überdeckung verlegt, mit Klebemasse verklebt und überstrichen werden.

Fig. 4.

.....

Y/4

W/////////À

Nachdem die ganze Dachfläche schliesslich mit einem Überzug von Holzzement versehen ist, wird sie in gleicher Weise wie beim Holzzement-Papierdach mit feinem Sande besieht und mit der Beschüttung überdeckt (Fig. 4).

Zu 10 qm Dachdeckung sind annähernd 35—40 kg Holzzement, 11 qm — 7—10 kg Papier, 6 hl feiner Sand und 4—5 hl Kies erforderlich. 1 qm Holzzementdach, einschliesslich aller Materialien, jedoch ausschliesslich Schalung, kostet 2,20—2,80 Mk.

19. Asphalt.

Der für bauliche Zwecke verwendete Asphalt wird vorzugsweise aus bituminösem (von Bergteer durchdrungenem) Kalkstein gewonnen und in den Handel gebracht als:

1.    Stampf-Asphalt. Derselbe wird als Pulver in Passern verpackt geliefert und hauptsächlich zum Strassenbau verwendet. Das Pulver wird auf eine Betonunterlage aufgebracht, mit heissen eisernen Stampfern festgestampft und mit schweren heissen Walzen zusammengedrückt (Asphalt comprimée) ;

2.    Guss-Asphalt in Broden von 25 bis 30 kg (Asphalt-Mastix);

3.    Goudron (gereinigter Bergteer) in Fässern von 230 kg Gewicht;

4.    Asplialt-Isolierpiatten aus langfaseriger Zwischenlage in Verbindung mit 2 Asphaltschichten bestehend. Dieselben besitzen grosse Widerstandsfähigkeit gegen Zerreissen. Sie werden in Stärken von 7 bis 13 mm und in allen den üblichen Mauerstärken entsprechenden Breiten hergestellt.

Im Hochbau findet der Asphalt hauptsächlich Verwendung zu Isolierschichten und. Fussböden, welche der Feuchtigkeit oder dem Wechsel der Witterung ausgesetzt sind, wie in Kellern, für Terrassen, Balkons, in Durchfahrten, HöfeD, Arbeitsräumen, in denen viel mit Wasser hantiert wird usw. Haupftfundorte für Stampf-Asphalt sind: Val des Travers und Seyssel an der Rhone, für Gussasphalt: Limmer bei Hannover, Vorwohle bei Braunschweig, Zur Hölle bei Haide in Dit-marschen und Leifeld in Tirol.

a) Isolierschichten.

Bei Verwendung von Guss-Asphalt werden die Brode unter Zusatz von Goudron und etwa ¹/₃ des Gesamtvolumens an Asphaltkies, welcher höchstens 4 mm Korngrösse haben darf, in Kesseln unter stetem Umrühren geschmolzen, auf die Verwendungsstelle in einer Stärke von 10—15 mm aufgebracht und eingeebnet.

Asphalt-Isolierplatten (zu beziehen von Büsscher & Hoffmann in Eberswalde, Hoppe & Röhmig in Halle, C. F. Weber in Leipzig-Plagwitz u. a.) werden mit 5—10 cm Überdeckung verlegt.

b) Fussböden.

Dieselben müssen eine feste Unterlage erhalten. In gewöhnlichen Fällen genügt eine Ziegelflachschicht; in Durchfahrten, Höfen, welche befahren werden sollen und. in Lager- oder Arbeitsräumen, in denen der Fussböden schwere Lasten tragen soll, ist eine Rollschicht oder eine festgestampfte Betonschicht von 10—15 cm Stärke zu wählen.

Der Guss-Asphalt wird in gut durchgekochtem und zu einer einheitlichen Masse durchgerührtem Zustande zwischen eisernen Lehrlatten eingegossen und glatt gestrichen. Die Ansatzstellen werden durch nachträgliches Erwärmen geglättet Eine besondere Verwertung findet der Asphalt in dem Verlegen von eichenem Stabfussboden und von Parkettfussboden in Asphalt in Kellerräumen oder in nicht unterkellerten Räumen zu ebener Erde.

20. Eisen und Stahl.

Die Tatsache, dass seitens der Techniker den verschiedenen Eisensorten unter Zugrundelegung mannigfaltiger Gesichtspunkte oft abweichende Bezeichnungen beigelegt werden, hat den Minister der öffentlichen Arbeiten in Preussen bestimmt, unterm 29. Januar 1889 den nachfolgenden Erlass zu veröffentlichen:

Einheitliche Benennung von Eisen und Stahl, a) Bezeichnung nach der Herstellungsweise des Materials.

Es sind zu unterscheiden als Hauptgattungen von Eisen und Stahl:

1. Roheisen; 2. Gusseisen; 3. Schweisseisen; 4. Schweissstahl; 5. Flusseisen; 6. Flussstahl.

100 kg Stampf-Asphalt kosten ab Fabrik 100 „ Guss-Asphalt 100 „ Goudron

1 qm Isolierschicht in fertiger Arbeit, 10—15 mm stark,

kostet...............

„ Goudronanstrich kostet...........

12,— bis 15— Mk., 9- „ 10— „ 18— „ 22— „

t-H

CO

r:

o iO co r-

r-T cT

„ Fussboden von Asphalt, 15 mm stark, kostet ohne

Unterlage...........

1    „ Fussboden von Asphalt, 20 mm desgl. .    .

1 „

2- „

3,    „

25 „    „    .....

1    „ alten Fussboden aufzubrechen und wieder herzustellen,

einschliesslich Zuschuss von neuem Asphalt, 15 mm stark, kostet.............

3,50 „

2.50    „

3.50    „

4,— „

1    „ desgl., 20 mm stark.........

1    „ Asphaltisolierplatten, 7 bis 13 mm stark .    .

1,50 „ 2, „ 1,20 „

2, „ 2,50 „ 1,80 „

Es ist zu bezeichnen:

1.    Mit Roheisen das Erzeugnis des Hochofens. Dasselbe ist leicht schmelzbar, aber nicht schmiedbar. Es kann nach seiner Herstellungsart als Koks-Roheisen oder Holzkohlen-Roheisen, nach seiner Farbe und seinem Gefüge als weis ses (Spiegeleisen, Weissstrahl, Weisskorn), graues oder halbiertes Roheisen bezeichnet werden;

2.    Mit Gusseisen das in besonderen Formen gegossene, in der Regel vorher in einem Kupol- oder Flammofen umgeschmolzene Roheisen. Werden dem Roheisen beim Umschmelzen Stahlabfälle zugesetzt, so nennt man das Erzeugnis „Stahlguss“.

Sind Gusswaren nachträglich schmiedbar gemacht worden, so tritt die Bezeichnung „schmiedbares Gusseisen“ oder „Temperguss“ ein.

Wird Gusseisen durch Giessen in eisernen Formen an seinen Aussenflächen besonders hart gemacht, so heisst es „Hartguss“.

Sind Gussstücke in offenen Formen oder in Sand, Masse oder Lehm geformt, und sollen sie nach dieser Art der Herstellung besonders gekennzeichnet werden, so sind dieselben mit Herdguss-, Sand-, Masse- oder Lehmguss zu bezeichnen.

3.    Mit Schweisseisen das im teigigen Zustande gewonnene, in der Regel im Puddelprozess hergestellte, schmied- und schweissbare, aber nicht merklich härtbare, gegenwärtig meist Schmiedeeisen genannte Material.

Wird Schweisseisen zu Blechen oder Stäben ausgewalzt, ausgeschmiedet oder zu Draht gezogen, so kann es Blech (Wellblech, Weissblech usw.), Walz- oder Stabeisen, auch Quadrat-, Rund-, Flach-, Profil-, Bandeisen usw., Walzdraht oder Zugdraht genannt, und diese Bezeichnung der Bezeichnung „Schweisseisen“ hinzugefügt oder dahinter in Klammern eingeschaltet werden (z. B. Schweisseisen-blech, Schweisseisendraht usw.).

Die Bezeichnung „Schmiedeeisen“ ist hinfort zu vermeiden.

4. Mit Sch weissstahl das im gleichen Zustande wie zu 3 gewonnene, aber merklich härtere Material. Soll dabei das Herstellungsverfahren noch besonders hervorgehoben werden, so ist diese Bezeichnung hinter der Bezeichnung „Schweissstahl“ in Klammern einzuschalten (z. B. Puddelstahl, Raffinierstahl, Zementstahl usw). Soll die Form als Blech, Stab, Draht gekennzeichnet werden, so ist unter Anwendung der Bezeichnung „Schweissstahl“ wie unter 3 zu verfahren (z. B. Schweissstahl-blech usw.).

5. Mit Flusseisen das im flüssigen Zustande gewonnene, im Bessemer-, Thomas- oder Martin-Verfahren hergestellte schmiedbare, aber nicht merklich härtbare Material.

Soll dabei das Herstellungsverfahren besonders hervorgehoben werden, so ist statt der einfachen Bezeichnung „Flusseisen“ die Bezeichnung „Bessemer-, Thomasoder Martin-Flusseisen“ zu wählen oder eine dieser letzteren Bezeichnungen hinter der Bezeichnung „Flusseisen“ in Klammern einzuschalten.

Soll die Form als Blech, Stabeisen, Draht gekennzeichnet werden, so ist unter Anwendung der Bezeichnung „Flusseisen“ wie unter 3 zu verfahren.

6. Mit Flussstahl das in gleichem Zustande gewonnene, aber merklich härtere Material.

Soll dabei zugleich das Herstellungsverfahren noch besonders hervorgehoben werden, so ist statt der einfachen Bezeichnung „Flussstahl“ die Bezeichnung „Tiegel-, Bessemer-, Thomas- oder Martin-Flussstahl zu wählen oder eine dieser letzteren Bezeichnungen hinter der Bezeichnung „Flussstahl“ in Klammern einzuschalten.

Soll die Form als Blech, Stab, Draht gekennzeichnet werden, so ist unter Anwendung der Bezeichnung „Flussstahl“ wie unter 3 zu verfahren.

Die Bezeichnung „Gussstahl“ fällt aus. —

Schweiss- und Flusseisen bzw. Stahl können, ausser nach Herstellung und Form, auch nach der Beschaffenheit — z. B. als sehniges Schweisseisen, Feinkorneisen — oder nach der Bearbeitung — z. B. als gehämmertes Eisen, Raffinierstahl usw. — bezeichnet werden. Da die Grenze zwischen härtbarem und nicht härtbarem Material schwer festzustellen ist, so ist in der Regel ein Material mit einer Zerreiss-Festigkeit von 50 kg für 1 qmm und darüber mit „Stahl“, ein Material mit geringerer Festigkeit mit „Eisen“ zu bezeichnen.

b) Bezeichnung nach den Verwendungs-Zwecken.

Soll das unter a) bezeichnete Material nach seiner verschiedenen Verwendbarkeit besonders gekennzeichnet werden, so sind dafür die folgenden Nebenbezeichnungen zu wählen und diese in der Regel in Klammer hinter die unter a) angegebenen Hauptgattungsnamen einzuschalten.

1.    Roheisen ist, je nachdem es zum Giesserei-, Puddel-, Bessemer-, Thomas-Betrieb usw. als besonders geeignet gekennzeichnet werden soll, mit Giesserei-, Puddel-, Bessemer-, Thomas-Roheisen usw. zu bezeichnen.

2.    Gussstücke im allgemeinen, welche aus Gusseisen bestehen, heissen „Gusswaren“. Sollen Gusswaren einer weiteren Bearbeitung auf Werkzeugmaschinen unterliegen, so heissen sie „Maschinenguss“. Zum Umschmelzen bestimmte Gusswaren oder Bruchstücke derselben heissen „Gussschrott“.

3.    Dem Schweisseisen können die seiner verschiedenen Verwendung entsprechenden Bezeichnungen, z. B. Niet-, Mutter-, Ketten-, Brücken - Eisen, Kesselblech usw. gegeben werden. Alte abgängige Sch weisseisenteile werden „Sch weisseisenschrott“ bzw. „Blecbschrott“ genannt.

4.    Dem Sch weissstahl kann die besondere Bezeichnung „Stählstahl“ gegeben werden.

5.    Flusseisen wird im Eisenbahnbetriebe vorzugsweise zur Anfertigung von Schwellen, Laschen, Achsen, Wagenradreifen, Trägern, Maschinenteilen, Blechen usw. verwendet und ist hiernach in ähnlicher Weise wie das Schmiedeeisen unter 3 zu bezeichnen. Das zu diesen Gegenständen bestimmte Flusseisen wird als Schwellen-Flusseisen usw. bezeichnet. Die rohen Stücke heissen „Blöcke“. Das Wort „Ingot“ fällt aus. In fertiger Form gegossene Stücke aus Flusseisen (besonders Maschinenteile) heissen „Flusswaren“.

6. Flussstahl wird im Eisenbahnbetriebe vorzugsweise zu Trag- und Spiralfedern, Schienen, Lokomotiv-Radreifen, sowie zur Anfertigung von schneidenden Werkzeugen verwendet.

Das zu diesen Gegenständen bestimmte Material ist dementsprechend mit „Federflussstahl usw. zu bezeichnen; auch kann der Bezeichnung Federstahl, Werkzeugstahl, Drehstahl, Meisseistahl, Gewindebohrstahl, Döpperstahl, Lochstempelstahl usw. das Wort „Flussstahl“ in Klammern nachgesetzt werden. Die zur Herstellung dieser Gegenstände bestimmten rohen Stücke heissen „Flussstahlblöcke“, die daraus durch Guss in fertige Form hergestellten Gegenstände „Flussstahl waren“.

c) Schlussbemerkung.

Soll der Verwendungszweck eines Materials mehr betont werden als die Herstellungsweise, so kann die unter b) angegebene besondere Bezeichnung vorangestellt werden, während die unter a) angegebene in Klammer dahinter gesetzt wird, z. B. Nieteisen (Schweisseisen), Werkzeugstahl (Tiegelflussstahl), Federstahl (Flussstahl), Lascheneisen (Flusseisen), Achseneisen (Martin-Flusseisen), Kesselblech (Schweisseisen) usw., oder es kann die Silbe Schweiss oder Fluss vorangesetzt werden, z. B. Schweissnieteisen, Flussfederstahl usw.

Die Aufnahme von weiteren, namentlich im Eisenhüttenbetriebe gebräuchlichen, die Herstellung oder die Verwendung kennzeichnenden Benennungen, welche indes für den Eisenbahnbetrieb entweder von keiner oder von nur untergeordneter Bedeutung sind, wird nicht beabsichtigt; erforderlichenfalls sind die in den benachbarten Industriebezirken gebräuchlichen Bezeichnungen anzuwenden.

Eisen ist durch Feuer gefährdet wegen seiner grossen Längenausdehnung, die unter Einwirkung von Hitze stattfindet, und weil es ferner, wenn die Hitze über 300° Cels. hinausgeht, an seiner Festigkeit stark einbüsst, wobei es sich biegt, wenn die Hitze einseitig wirkt, auch in der Stichflamme verbrennen und schmelzen kann und weil es — was für Gusseisen im besonderen zutrifft — beim Wechsel von grosser Hitze und plötzlicher starker Abkühlung zerspringt.

Aus diesen Gründen müssen Eisenkonstruktionen so eingerichtet sein, dass wohl ein gewisser fester Zusammenhang stattfindet, doch auch den Hauptteilen Raum zu möglichst zwangfreier Ausdehnung gelassen ist. Dieselben sind ferner vor der unmittelbaren Berührung der Flammen zu sichern und zu diesem Zweck mit Umhüllungen aus schlecht wärmeleitenden Stoffen, die entweder dicht anliegen, oder Spielraum zwischen sich und dem Eisen lassen, zu versehen.

Die einzelnen Teile der Eisenkonstruktionen sind gegen Rosten durch Anstrich oder Verzinkung zu schützen. Vor ihrer Zusammensetzung sind die Teile mit der Drahtbürste oder auf chemischem Wege zu reinigen und dann mit heissem Leinöl zu streichen. Bis zur vorläufigen Abnahme dürfen die zusammengesetzten Konstruktionsteile mit keinerlei weiterem Anstriche versehen werden; nach der Abnahme sind sie zunächst mit einem Grundanstrich zu versehen. Am meisten gebräuchlich und empfohlen ist Grundierung mit Bleimennige, nachdem zuvor sämtliche Fugen mit Mennigekitt verstrichen sind. Erst wenn der Grundanstrich völlig trocken ist, ist mit dem ersten Deckanstrich zu beginnen.

Ist Verzinkung vorgeschrieben, so ist dieselbe als ein das Eisen vollständig bedeckender, gleichmässiger und gut haftender Überzug herzustellen.

Sind Eisenteile sauren Dämpfen ausgesetzt, so müssen sie verbleit werden. Im Hochbau gelangen vornehmlich zur Verwendung:

a) Gusseisen.

Für Auflagerplatten, Grundplatten, Säulen und Stützen, Belegplatten (voll und durchbrochen) bei Lichtschachten von Kellerfenstern, Luftkanälen um Gebäude und bei Treppenbelägen, für Ankerplatten, Radabweiser, Fahrgleise in Durchfahrten, Wendeltreppen, zu Dach- und Stallfenstern, zu Stalleinrichtungen (wie Kuhtröge, Raufen, Jauchenrinnen usw.), sowie zu Röhren, Geruchverschlüssen, Fettfängen, Ausgussbecken und sonstigen Gegenständen für Entwässerungsanlagen.

Annähernde Preise für diese Gegenstände sind:

100 kg Auflagerplatten............

100 „ Säulen, glatt, nach vorhandenem Modell ....

„    „ anzufertigendem Modell .    .    .

kanneliert, nach vorhandenem Modell .    .

„    • „ anzufertigendem Modell .

12,— bis 15,— Mk.,

100 „

100 „

100 „

100 „ Ladenwände.............

100 „ volle oder durchbrochene Belegplatten für Kanäle

17- „ 19,- » 21- „ 22- „ 20- „

18- „

21- „

22- „ 24,- „ 21- „

und Treppen.............

100 „ Ankerplatten.............

100 „ Fahrgeleise für Durchfahrten aus geraden Stücken und solchen mit erweiterter Spur (1 m 30 bis 45 kg schwer)............

18- „

22,-    „

18-    „

1 Stück Radabweiser, 30—50 kg schwer......

1    „ Prellpfah], 20—30 kg schwer.......

1 Stufe einer Wendeltreppe ohne Setzstufen mit gusseisernen Trittstufen, einfachen Geländerstäben von Rundeisen, Handläufer von Flacheisen anzuliefern und aufzustellen bei 1,20 m Durchmesser der Treppe . „ 1,50 „

„ 1,80 „

1 Stufe einer Wendeltreppe mit gusseisernen vollen oder durchbrochenen Tritt- und Setzstufen, durchbrochenen Traillen, schmiedeeiserner Spindel und Handleisten aus Holz anzuliefern und aufzustellen bei 1,40 m Durchmesser der Treppe . „    1,50 „

„    1,75 „

v) 2,    „

2,15 „

1 Stück Dachfenster, 24/30 cm gross......

* 55/70 „    „.......

1    ,, Stallfenster, 85/95    „ mit Stellvorrichtung .

40/70 „    „

1 Krippenschlüssel oder Wassertrog, roh

1 desgl., emailliert........

1 Korbraufe..........

1 Krippentisch mit Hafertrog und Heukasten, schwarz lackiert

1 desgl., emailliert..............

1 m Jaucherinne ohne Deckel, roh........

1 m 1 m 1 m

11

6,— „

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

emailliert

mit

11

roh

emailliert

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1 Stück Jauchesammeltopf, roh oder emailliert .... 100 kg Flanschenröhren in Weiten von 40—1000 mm 100 „ Mutterröhren 100 ,, Formstücke 100 „

11

crT oo o

CO O O l

c:

11

11

11

11

11

11

„    120-1177 „

40—100

11

„ über 100

11

(Weitere Preise siehe unter Gas- und Wasseranlagen.)

11

11

3,50

5-

4.—

32.—

35,

7,50

14-13 —

11

11

11

11

11

11

11

11

15-

19-

24-

28-

32,—

2.50

4,50

11

11

11

11

11

11

10- „

6.— „

5j v

7- „

5- „

35- „ 40,—

11

CO io

11

5- „ 7,50    „

10- „ 17- » 16- „ 24- „ 22,- „

b) Schweiss- und Flusseisen.

Man unterscheidet: Rohes Schweiss- oder Stabeisen, Band- und Flacheisen, Quadrat- und Rundeisen, Winkeleisen, T-Eisen, Z-Eisen, E-Eisen, I-Eisen, Quadranteisen, Zoreseisen, Handleisteneisen und Bleche.

Das rohe Schweiss- oder Stabeisen wird hauptsächlich zur Herstellung von Balken- und Mauerankern, Schraubenbolzen, Klammern, Pfahlschuhen, die besseren Qualitäten auch zur Anfertigung von Tür- und Fensterverschlüssen verwendet.

In den Handlungen kostet annähernd:

100 kg rohes Sch weisseisen...........

100 „ Karreneisen in Stangen von ungefähr 5,50 m Länge 100 „ bestgeschmiedetes Stabeisen für Schlüssel usw. . 22,— „ 23,—- „ 100 „ bestes Jakobswalder Eisen zu Schlossfedern, Zuhaltungen, Baskul- oder Espagnolettestangen usw.

In den Kostenanschlägen werden durchschnittlich folgende Gewichte eingesetzt : Eür einen gewöhnlichen Balken- oder Maueranker .    .

Giebelanker.......

15,— bis 17,— Mk.,

20,- „

25- „

,5

55

,5

iO CO

7,5 kg,

55

?!

??

„ Zuganker, 3,0 m lang, 40 mm breit, 10 mm stark . 3,0 „    „    52 „    „    13 „

12

?!

?!

??

??

20

«?

„ Pfahlschuhe

Die Bezahlung dieser Arbeiten und Materialien erfolgt nach dem Gewicht. Annähernd kostet:

3 „    3,5

55

1 kg Balken-, Mauer- oder Giebelanker einschl. Arbeitslohn 1 „ Zuganker oder Schraubenbolzen mit Unterlagsscheiben,

Muttern usw. desgl. wie vor.......

1 Stück Pfahlschuh..............

—,25 bis —,30 Mk.,

,50    „

1,75    „

-40 „

1,50 „

Band-, Elach-, Quadrat- und Rundeisen wird hauptsächlich von dem gewöhnlichen Schlosser und dem Kunstschlosser zur Herstellung von Gittern aller Art, von durchbrochenen Gitterplatten, zur Anfertigung von Baubeschlägen aller Art usw., sowie vom Maurer als Einlage in Massivdecken verwendet.

Bandeisen wird in Stärken von 1 bis 6 mm und in Breiten von 13 bis

178 mm in den Eisenwerken auf Lager gehalten. Als Grundpreis sind für 1000 kg 120 Mk. anzunehmen. Bandeisen von geringerer Breite als 13 mm wird nur auf besondere Bestellung angefertigt; für jedes Millimeter geringerer Breite als 13 mm wird ein Überpreis von 10 Mk. für 1000 kg berechnet. In den Handlungen kosten 1000 kg Bandeisen in den gangbaren Breiten (13 bis 178 mm) 150—170 Mk. für 1000 kg.

Elach eisen wird in den Eisenwerken in Stärken von 4 bis 50 mm und in

Breiten von 8 bis 178 mm hergestellt. Der Grundpreis ist derselbe wie für Bandeisen; ein Überpreis (dessen Höhe in jedem Palle zu vereinbaren ist) tritt ein bei Längen über 6 m nnd bei einem Gewicht von mehr als 200 kg für 1 Stange.

Quadrat- und Rundeisen wird in den Eisenwerken in Stärken bzw. Durchmessern von 5 bis 120 mm angefertigt. Als Grundpreis ist anzunehmen: im Eisenwerk 115—120 Mk., in den Handlungen 150—180 Mk. für 1000 kg. Überpreise werden berechnet:

Bei Stärken bzw. Durchmessern von 4 bis unter 5 mm 80 Mk. für 1000 kg,

5 „

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

??

??

?!

??

??

??

?7

??

?!

??

5’

55

55

55

55

55

55

55

55

55

"5

55

55

55

55

⁰⁵ ^ CC o OO 05

55

55

6 „    '50 „    „

8 „

55

55

??

??

55

55

55

?!

10 „

„ 12 „

55

55

»5

14 „ 16 „ 60 „

lO IO io o lO o

55

??

?!

55

55

55

55

??

??

55

55

55

55

55

?7

?7

?!

??

55

55

55

55

55

,5

Bei Stärken bzw. Durchmessern von 60 bis unter 90 mm

wenn die Länge der Stäbe 6 m überschreitet 10 Mk. für 1000 kg „    „    bzw. Durchmessern von 90 bis unter 110 mm,

wenn die Länge der Stäbe 5 m überschreitet 20    „    „    „    „

„    „    bzw. Durchmessern von 110 bis 120 mm, wenn

die Länge der Stäbe 4,75 m überschreitet .

Winkeleisen, T-Eisen, E-Eisen, I-Eisen, Quadrant- und Zoreseisen werden hauptsächlich zu Decken- und Dachkonstruktionen, L-Eisen und Quadranteisen auch zu Stützen, welche eine Umwandlung als Schutz gegen die Angriffe des Feuers erhalten, verwendet.

Der Grundpreis bewegt sich zwischen 110 und 120 Mk. für 1000 kg in den Eisenwerken. Die Abmessungen dieser Profileisen sind sehr verschieden. Tabellarische Zusammenstellungen finden sich u. a. in dem Werke „Schöler, die Eisenkonstruktionen des Hochbaues, Verlag von Bernh. Friedr. Voigt in Leipzig“.

Handleisteneisen werden zur Abdeckung von Treppengeländern und als Deckleisten bei Pissoirständen und bei Pferdeständen verwendet. Der Grundpreis in den Eisenwerken beträgt:

190 Mk. für 1000 kg, 1 90

xou V    11    •»

1 75

Das Eisenwalzwerk Mannstaedt & Co. in Kalk bei Cöln a/Rh. fertigt neben dpn hier genannten Profileisen noch eine Reihe andere für besondere im Hochbau vorkommende Zwecke dienende glatte, gewundene und ornamentierte „Spezial-

Für Breiten von 40 bis unter 60 mm

80 „

„ 100 „

eisen“, die ebenfalls in dem genannten Werke von „Schüler“ Aufnahme gefunden haben.

Eisenbleche werden im Hochbau vornehmlich zu Dacheindeckungen, in geringem Masse auch zur Herstellung von Rauchrohren, Ofenblechen, zum Belegen von feuersicheren Türen usw. verwendet. Man unterscheidet, je nachdem das Blech keinen oder einen Überzug mit anderem Metall erhalten hat: gewöhnliches Schwarzblech, verbleites, verzinktes und verzinntes Eisenblech oder Weissblech. Der Form nach unterscheidet man glatte und gewellte Bleche, bei letzteren auch flache und gebogene (bombierte) Wellbleche.

Das Schwarzblech wird in Tafeln von verschiedener Form und Stärke gehandelt. Es eignet sich nur zu Ausführungen im Inneren der Gebäude, da es sonst leicht vom Rost zerstört wird. Früher wurde es auch zu Dacheindeckungen verwendet; es hat sich aber gezeigt, dass es bald zerstört wurde, wenn der Anstrich nicht mit peinlichster Sorgfalt ausgeführt und häufig erneuert wurde. Schwarzbleche werden je nach der Stärke mit den Nummern 2 bis 60 bezeichnet und meist im Formate 47/63 cm angefertigt. In den Eisenwerken gelten folgende Preise:

No.    2—10    ( 2    bis 5 Tafeln) für 100 kg = 17—18 Mk.,

„ • )    v    »    »    =    18—19 „

CO LO 1-0 I—¹ I—¹

„ = 19—20    „

„ = 21—22 „ „ = 23-24 „ „ = 25—26 „

Schwarzbleche im Format 24/31 cm, 3—6 mm stark, kosten 23 Mk. für 100 kg.

Für Dachdeckungen wird das Zinkblech entweder verbleit oder verzinkt.

Big. 5.

Tafelbleche

V erbleite werden von der Dillinger Hütte in einer Länge von 1,60 m und einer Breite von 1 m hergestellt, so dass bei einer Breite von 9 cm für die Längenfalze und 3 cm für die Seitenfalze eine Decklänge von 1,51 m und eine Deckbreite

1,60m

iurr T

von 0,92 m verbleibt (Fig. 5). Die Deckung mit diesen Blechen geschieht nach den Angaben von Hein, Lehmann & Ko. in Berlin, welche Firma die Ausführung dieser Deckweise als einen Sonderzweig ihres Geschäftes betreibt, in folgender Weise: Die Sparren sind so einzuteilen, dass die Seitenfalze der

1,0m

*jv

Bleche auf die Mitte der Sparren treffen.

LI

\f7 nun

SS

HT

Die Unterstützung der Querstösse geschieht durch Dachlatten, welche nach Fig. 6 in die Sparren eingelassen werden. Die Befestigung der Bleche an den Langseiten erfolgt mittels Haften aus verbleitem Eisenblech, welche

Fig. 6 u. 7.

b (IBiegungt

0, Otm

SO, 80 ti. ZOO cm.

ZOrOóuMcm,

nach Fig. 7 auf die Sparren genagelt und mit — den Deckblechen in der bei a, b und c veranschaulichten Weise verfalzt werden. Über den First wird eine ganze Tafel nach Fig. 6 gelegt und ebenso wie die übrigen Deckbleche mit diesen durch Falzung verbunden.

Verbleite Bleche kosten ab Fabrik 40 bis 47 Mk. für 100 kg.

Verzinkte glatte Eisenbleche werden zur Herstellung von Dunstschloten, Dachrinnen, Abfallröhren usw. verwendet, werden nach Nummern gehandelt; der Grundpreis für 100 kg richtet sich nach der Blechstärke bzw. nach dem Gewicht von 1 qm-Blechen und schwankt zwischen 25 und 43 Mk. Die Nummern 1 bis 16 für Blechstärken von 5,50 bis 1,375 mm werden 1,25 m breit und 2,5 m lang, die Nummern 17 bis 2iy2 für Blechstärken von 1,250 bis 0,68 mm 1,0 m und 2,0 m lang und die Nummern 22 bis 24 für Blechstärken von 0,625 bis 0,5 mm 0,8 m breit und 1,6 m lang geliefert. Für iRsJ die erste Gruppe wird ein Grundpreis von 25

Sie

Fig. 9.

bis 28 Mk., für die zweite Gruppe ein Grundpreis von 28 bis 35 Mk. und für die dritte Gruppe ein Grundpreis von 38 bis 43 Mk. berechnet. Werden Bleche nach

Massen bestellt, die von den angegebenen gangbaren Massen abweichen, oder welche grösser als diese sind, so sind Überpreise zu zahlen.

Zu Dacheindeckungen werden Formbleche der verschiedensten Art verwendet Die Siegener Verzinkerei-Aktiengesellschaft Geisweid, Hermann Kl ehe & Söhne in Baden-Baden und Jakob Hilgers in Rheinbrohl stellen Platten von 0,50 bis 2 m Länge und 0,24 — 0,45 m Breite her. In der Längsrichtung sind zwei oder drei grosse und zwei oder vier kleine Längswulste angeordnet, welche teils zur Versteifung der Bleche, teils zur Erhöhung der Tragfähigkeit und schliesslich zur Herstellung des Längenverbandes durch gegenseitige Überdeckung (Fig. 8) dienen. Die Eindecbung erfolgt im Verbände (Fig. 9) auf Schalung oder Lattung.

Der Preis für 100 kg schwankt zwischen 27 und 34 Mk.

Verzinntes Eisenblech (Weissblech) wird nach Kisten, nicht nach dem Gewichte, berechnet. Die Tafeln werden in Kisten verpackt, welche je nach der Blechstärke und Tafelgrösse 50 bis 225 Tafeln enthalten. Das Gewicht dieser Kisten schwankt zwischen 37 und 132 kg, ihr Preis zwischen 18 und 58 Mk., so dass der Preis, auf 100 kg Gewicht umgerechnet, sich zwischen 44 und 50 Mk. bewegt

Wellblech kommt als gewöhnliches flaches Wellblech, als Trägerwellblech und als bombiertes (gewölbartig gebogenes) Trägerwellblech zur Verwendung und zwar zu Dachdeckungen, Wänden und Decken. Dasselbe wird entweder roh geliefert oder, was meist der Fall ist, es hat bereits im Eisenwerk einen Zinküberzug erhalten. Wellbleche werden in sehr verschiedener Stärke und in sehr abweichenden Abmessungen hergestellt. Die flachen Wellbleche werden nach Quadratmetern, die Trägerwellbleche nach dem Gewicht gehandelt. Tabellen, welche Aufschluss über die Stärke, Abmessungen, das Gewicht und die Preise Aufschluss geben, finden sich in Band X des mehrfach erwähnten Handbuches des Bautechnikers, Seite 141 und folgende und in dem Werke von Schwatlo - Osthoff „Kosten-Berechnungen für Hochbau“, auf welche hiermit verwiesen sei.

c) Stahl.

Stahl findet im Hochbau kaum Verwendung; er dient hier nur zur Herstellung von Werkzeugen (namentlich Schlosser- und Steinmetz Werkzeugen), mit denen andere Baustoffe bearbeitet werden sollen.

21. Zink.

Dasselbe wird als glatt oder gewellt gewalztes Blech zu Dacheindeckungen, zur Herstellung von Dachrinnen und Abfallröhren sowie zur Abdeckung der Gesimse verwendet; Zinkguss wurde früher in ausgedehntem Masse für Balkonbrüstungen, Dach- und Turmbekrönungen, Konsolen und Verzierungen aller Art verwendet, wird aber in neuerer Zeit immer mehr durch Steinmaterial verdrängt. Zinkerze sind: Galmei (kohlensaures Zinkoxyd), Zinkblende (Zink in Verbindung mit Schwefel) und Zinkglas oder Kieselgalmei (Zinkoxyd und Kieselerde). Hauptbezugsquelle für gewalztes Zink ist in Norddeutschland die Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb in Lippine in Oberschlesien, in West- und Süddeutschland die Gesellschaft „Vieille Montagne“ mit zahlreichen Hüttenwerken im Rheinlande.

Opderbecke, Veranschlagen im Hochbau.

Tafelbleche werden meist in den Abmessungen von 65/200, 80/200 und 100/200 cm, ausnahmsweise auch in der Grösse 100/250 cm hergestellt. Sie werden je nach ihrer Stärke und ihrem Gewicht mit Nummern bezeichnet, von denen die Nummern 1 bis 17 stets vorrätig sind, während die Nummern 18 bis 26 nur auf besondere Bestellung angefertigt werden. Für Bedachungszwecke kommen vornehmlich die Nummern 12 bis 16 in Betracht, während die schwächeren zur Herstellung der verschiedenartigsten Hausgeräte und Spielwaren, die stärkeren zur Anfertigung von Badewannen, Fallrohren für Entwässerungsanlagen usw. benutzt werden.

Das annähernde Gewicht und die Stärke der Zinkbleche nach deren verschiedenen Nummern ist aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

Nummern

der

Tafeln

Annähernde Stärke der Tafeln

Annäherndes

Gewicht

für

Annäherndes Gewicht der Tafeln von

mm

1 qm

05X200 cm

80X200 cm j 100X200 cm

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

0,100

0,143

0,186

0,228

0,250

0,300

0,350

0/100

0,450

0,500

0,580

0,660

0,740

0,820

0,950

1,080

1,210

1,340

1,470

1,600

1,780

1,960

2,140

2,320

2,500

2,680

0,70

1.00

1,30

1,60

1,75

2,10

2.45

2,80

3.15

3.50

4.06

4,62

5,18

5.74

6.65

7,56

8,47

9,38

10,29

11,20

12,46

13,72

14,98

16,24

17,50

18,76

0,910

1,300

1,690

2,080

2,470

2,730

3,185

3,640

4,095

4,550

5,278

6,006

6,734

7,462

8,645

9,828

11,011

12,194

13,377

14,560

16,198

17,836

19,474

21,112

22,750

24.388

1,120

1,601

2,080

2,560

2,800

3,360

3,920

4,480

5,040

5,600

6,496

7,392

8,288

9,164

10,640

12,096

13,552

15,008

16,464

17,920

19,936

21,952

23,968

25,984

28,000

30.016

1,400

2,000

2,600

3.200 3,500

4.200 4,900 5,600 6,300 7,000 8,120 9,240

10,360

11.480 13,300 15,120 16,940 18,760 20,5S0 22,400 24,920 27,440 29,960

32.480 35,000 37,520

Der Preis der Tafelbleche ist ein schwankender und ist bei jeder Bestellung mit den Hüttenwerken zu vereinbaren. Als Grundpreis gilt für die Nummern 8

bis 26 meist 45 Mk. für 100 kg, während für die Nummern 1 bis 7, die übrigens für Bauzwecke nicht in Frage kommen, höhere Preise berechnet werden. Für Bleche in grösseren Abmessungen als die in obiger Tabelle angegebenen ist ein Überpreis zu zahlen, der zwischen 1 bis 5 Mk. schwankt.

Die genannten Hüttenwerke fertigen auch gepresste Zinkplatten, sog. „Formbleche“ in der Gestalt von „Rauten“ für Bedachungszwecke an. Dieselben werden in verschiedener Grösse und dementsprechend auch aus verschieden starkem Zinkblech hergestellt. Die näheren Angaben hierüber sind aus den nachstehenden Tabellen zu entnehmen:

a) Quadratische Rauten der Gesellschaft „Yieille-Montagne“.

Abmessungen der Rauten

cm

Anzahl der Rauten für 1 qm

Dachfläche

Stück

Gewicht der Rauten einschl. der Haften für 1 qm Dachfläche in kg

zur Berechn, der erforderl.

No. 9 No.

11

No. 12

No. 13

cm

Bauten für steile Dächer mit 2 cm breiten Falzen:

28X28

Bauten für flachere Dächer mit 2,5 cm breiten Falzen : 27X27 34X34 43X43 59X59

14.65

16,13

10.01

6,09

3,08

5,50 6,06

6,00 6,60

6.38

6.00

6,95

jp\ oc —a j<i GO GO To An CO CO —J 05

7.83

8,53

8.16

9.05

4-

7,64

8.46

6,56

7.31

00 05 ^ CO CO 1-1 00 CD

b) Quadratische 35X35 40X40 45X45 50X50 55X55 60X60 75X75

io io O lO r—I 05 CO 2 00_ CO C- IO t- © 05 of cA io' -A co~ rA

CD

der Gesellschaft ,,Lipine“. —    6,82 7,72 8,62    —

6,23

7,08

7,94

49

56

5,78

6.60

7,41

63

5.47

6.26

7,04

71

5,21

5,97

6,74

7,51

78

5,78

6,52

7.26

85

5.36

6,02

6,75

106

20X38

22X43

25X50

29X58

c) Spitzenrauten der Gesellschaft „Lipine“.

7,50 8,70 9,80 7,10 8,20 9,30

32

25

18,20

13.50

6,60

7.70

8.70

6,20 7,20

8,20

Die Bauten werden ebenso wie die Tafelbleche nach dem Gewicht gehandelt. Meist werden ausser dem Grundpreise von 45 Mk. für 100 kg berechnet:

Für das Zuschneiden und Biegen der quadratischen Rauten 4 Mk. für 100 kg.

„ Spitzrauten

Biegen und Löten der Haften

Ti

T)

3,50 „

6,00 „

„ 100 „ 100

Wellbleche werden von den erwähnten Hüttenwerken in fünf verschiedenen Formen geliefert, deren Abmessungen aus nachstehender Tabelle zu entnehmen sind.

Bezeichnung

des

Hüttenwerkes

Profil

bezeichnung

Wellen

breite

Wellen

höhe

Breite der gewellten Tafel

Länge der gewellten Tafel

Vieille

Montagne

gross gewellt 0,100 klein

Lipine . . .

1.93

0.89

1.08

lO

CD

o c~

p GO^ CO^ CO^

®~ of of

t—¹ CO co ~® "dt O CO -M

o    o    o    ®    o    o    o

CO_    CC    Or    CO^

CU    t-H    CO    CO    CO    rH    t-H

Die gross gewellten Bleche der Gesellschaft Vieille Montagne sowie die Profile A, B, C und D der Gesellschaft Lipine werden in den Stärken Nr. 12 bis 16, die klein gewellten Bleche der ersteren Gesellschaft in Stärken Nr. 10 bis 14 angefertigt, während das Profil E der Gesellschaft Lipine, welches durch eine Brettschalung zu unterstützen ist, aus Blechstärken Nr. 10 bis 12 hergestellt wird.

Je nach der Blechstärke kann der Pfettenabstand, in der Dachschräge gemessen, betragen:

Bezeichnung des Hüttenwerkes

Profil

bezeichnung

<M

1—1 o '

fl

iO

CO

Vieille

Montagne j

gross gewellt klein

ii

B und C

io o o- o >o GO    CO^

CD CD ' cT cd ' cT

T-l O ^ CO CM

'A <-b    ^

cT cdT i—T d'o

0.96

1,03

0,60

1,09

1,17

0.90

0,97

O CO co

0,50

Für das Wellen der Bleche nach allen Profilen wird ein Zuschlag von 2 Mk. für 100 kg berechnet.

Bei der Deckung mit Tafelblechen lassen sich die folgenden Deckweisen unterscheiden :

a)    Falzdeckung,

b)    Wulstendeckung,

c)    Leistendeckung,

d)    Binnendeckung.

Die beiden ersteren Systeme haben sich wenig gut bewährt und sind durch das Leistensystem zumeist verdrängt worden.

Bei letzterem unterscheidet man zwei Arten, die rheinische oder belgische Leistendeckung und die französische Leistendeckung.

Kinnendeckung findet nur auf annähernd horizontalen Flächen (Plattformen, Baikonen, Terrassen usw.) Anwendung.

Hinsichtlich der Ausführung dieser Deckweisen sowie auch der Deckung mit Wellblechen und Rauten sei auf Band X des Handbuches des Bautechnikers, Seite 107 bis 134, hingewiesen.

22. Blei.

Blei wird im Hochbau hauptsächlich zur Eindeckung monumentaler Gebäude, zu Wasserleitungsröhren im Innern der Gebäude, zur Verglasung, zu Isolierungen, zum Vergiessen und Befestigen von Metall in Stein sowie zum Löten verwendet, ln der Natur kommt es nur sehr selten gediegen vor; meist wird es aus Bleiglanz oder Weissbleierz durch Rösten oder Niederschlagen gewonnen.

Zu Bedachungszwecken verwendet man heute fast durchweg gewalztes Blei, welches im Handel die Bezeichnung „Rollenblei“ führt, während früher ausschliesslich Platten verwendet wurden, die auf Sand gegossen waren.

Rollenblei wird je nach seiner Stärke, ebenso wie Zink, nach verschiedenen Nummern gekauft, von denen namentlich die Nummern 10 bis 15 für Dacheindeckungen Verwendung finden. Die Breite, Länge, Dicke und das Gewicht der in Deutschland eingeführten Handelsware ist aus der folgenden Tabelle zu entnehmen :

Nr.

Breite

Länge

Dicke

Annäherndes Gewicht für das qm

mm

kg

i—¹ I—* h-* h-* h-* i—i h-*

ÛOHOiOl^COtOHOCOÛO'SiaOi^CCtOH

2,35 — 2,45

10.00

10

115

33

33

33

33

33

33

2,30 — 2,40

33

33

2,00 — 2,25

33

1,50 — 2.00

33

1,00 — 1,30

5,

GC -

4,5

3,5

2.5

2.25

1.75

1,5

1,375

1,25

103,5

92

80.5

69

57,5

52

46

40

34,5

29

26

23

20

17

15.5

14

11.5

Zu 1 qm starker Eindeckung sind bei Verwendung von 2 mm starkem Rollenblei 33 kg Rollenblei und 36 Bleinägel erforderlich. 100 kg Rollenblei kosten 38 bis 40 Mk.

Zum Vergiessen und Befestigen von Metall in Stein wird das Giess- oder

Muldenblei verwendet, welches in Mulden von annähernd 75 kg Gewicht gehandelt wird. Aus ihm wird das Rollenblei durch Walzen gewonnen.

. . 0,5—1,0 kg Blei, . . 1,0-1,5 „    „

Zu einem Steinloch für eine quadratische Eisenstange von 2y₂ cm Stärke rechnet man .    .

4

55    ^    55    55    55    55

0,75 „    „

Zum Vergiessen einer Steinklammer rechnet man 100 kg Giessblei kosten 30 bis 32 Mk.

Fensterblei wird durch Ziehen aus dem Rollenblei gewonnen. 100 kg Walzblei geben 500 bis 600 m Fensterblei von 1,5 cm Breite oder 750 m Fensterblei von 1 cm Breite. Fensterblei wird nicht besonders veranschlagt, sondern bei der Glaserarbeit mit berechnet.

23. Kupfer.

Die Verwendung des Kupfers zu Bauzwecken ist ebenso wie die des Bleies eine beschränkte. Zur Eindeckung grösserer Dachflächen wird es, der hohen Kosten wegen, nur selten verwendet, dagegen häufiger zur Deckung kleiner Turmhelme und Kuppeln sowie zur Herstellung von Turm- und Dachspitzen, zur Abdeckung der Staffeln bei Giebeln usw. Ausserdem werden die Wasserpfannen in Kochherden sowie die Kessel in Waschherden aus Kupfer gefertigt. Allgemeine Anwendung findet Kupfer bei Blitzableiter-, Haustelegraphen- und elektrischen Lichtanlagen.

Die Stärke der Kupferbleche, welche zu Dachdeckungen Verwendung finden, schwankt zwischen 0,5 und 1,0 mm, ihre Grösse ist eine sehr verschiedene, meist beträgt dieselbe 1,0 X 2,0 m. Beim Eindecken rechnet man auf jeder Seite 4 cm für Falze und für Heftbleche und Verschnitt für das Quadratmeter Dachfläche 0,06 bis 0,07 qm Mehrbedarf.

Das Gewicht für 1 qm Kupferdeckung einschl. Schalung beträgt je nach der Stärke des Bleches 21 bis 25 kg. Zu 1 qm Eindeckung sind 36 Kupfernägel erforderlich.

Die Marktpreise sind annähernd:

150—160 Mk. 200—210 „ 220—240    „

190—200    „

100 kg Kupfer in Blöcken......

100 „ Kupferblech........

100 „ Kupferdraht........

100 „ Band-, Nagel- und Bolzenkupfer

24. Glas.

Man unterscheidet geblasenes und gegossenes Glas. Das erstere wird für Bauzwecke vorzugsweise zu Fensterscheiben verwendet und heisst dann kurzweg „Fensterglas“. Gegossenes Glas heisst im rohen, nicht geschliffenen Zustande „Rohglas“ und wird dort verwendet, wo es weniger auf grosse Lichtdurchlässigkeit als auf Haltbarkeit ankommt, also zur Eindeckung von Oberlichtern, Glasdächern über Hallen usw. In neuerer Zeit erhält dasselbe, um seine Widerstandsfähigkeit gegen Zertrümmern und gegen die Angriffe des Feuers zu erhöhen, oft eine Einlage von Drahtgewebe; es trägt dann die Bezeichnung „Drahtglas“. Ist Rohglas geschliffen worden, so heisst es „Spiegelglas“; es wird zu guten

Spiegeln, zu Verglasung von Fenstern in besseren Wohnungen und von Schaufenstern verwendet.

Das Veranschlagen des Bedarfes an Glas geschieht meist in der Weise, dass man die Fensterflächen im lichten Mauermass nach Quadratmetern voll berechnet und davon ein Viertel für das Holzwerk abzieht. Bei Oberlichtern, Glastüren usw., bei denen nur ein Teil der Gesamtfläche zu verglasen ist, müssen die zu verglasenden Flächen im Kittfalz gemessen werden.

Da der Glaser das Glas liefert und die Scheiben einsetzt, so sind die Preise in den Kostenberechnungen stets für die Lieferung des Glases einschliesslich Verschnitt, Einsetzen und Lieferung des Kittes und der Nägel zu bemessen.

Die für Bauzwecke in Betracht kommenden Glassorten sind:

a)    Gewöhnliches grünes Glas. Dasselbe wird zu untergeordneten Bauten und zu provisorischen Verglasungen verwendet. Der Durchschnittspreis für 1 qm ist 1,50 Mk.

b)    Gewöhnliches halbweisses und weisses Fensterglas. Man unterscheidet: einfaches weisses Glas, einfaches halbweisses Glas, weisses Doppelglas und halbweisses Doppelglas. Dasselbe wird hauptsächlich in Schlesien, Sachsen und Pommern hergestellt und findet ebenso wie das grüne Glas zu Verglasungen in untergeordneten Bauten Verwendung.

Die Preise sind annähernd:

1 qm einfaches halbweisses Glas 2,00—2,10 Mk.

weisses Glas

1 „

halbweisses Doppelglas .    .

weisses Doppelglas .    .    .    .

1 „

1 „

c)    Rheinisches Glas. Diese Bezeichnung rührt von der ursprünglich einzigen Hütte in Stolberg im Rheinl. her; heute wird es auch in vielen Glashütten in Westfalen, Sachsen und Schlesien fabriziert.

Man unterscheidet ⁴/₄-, ⁶/₄- und ⁸/₄- oder Doppelglas. ⁴/₄-Glas wird zu kleineren Scheiben (bis etwa 50 cm im Quadrat), ⁶/₄-Glas zu grösseren Scheiben und ⁸/₄-Glas bei besonders grossen Scheiben benutzt.

Durchschnittlich ist:

⁴/₄-Glas = iy₂ mm stark,

V*’ „ - 2²/₄ „    „

⁸A" r>

Zur Bestimmung des Preises, welcher sich nach der Grösse der Tafeln richtet, addiert man die Länge und Breite der Tafeln nach „addierten Zentimetern“ So kostet z. B. eine Tafel von 30 und 70 cm Seitenlange ebenso viel wie eine Tafel von 24 und 76 cm Seitenlange, da beide 100 addierte Zentimeter ergeben. Hierbei ist zu beachten, dass bei Tafeln, deren Seitenlangen ungerade Zahlen ergeben, die nächst höhere gerade Zahl eingesetzt wird. Es ist also eine Tafel von 23 und 35 cm Seitenlangen ebenso wie eine Tafel von 24 und 36 cm Seitenlangen = 60 addierte Zentimeter zu rechnen. In den Tarifen sind die Preise stets auf ⁴/₄-Glas bezogen. Sollen dieselben für ⁶/₄-Glas umgerechnet werden, so sind 50 Proz., für ⁸/₄-Glas 100 Proz. hinzuzurechnen.

Rheinisches Glas wird in vier Qualitäten (Wahlen) hergestellt, von denen für

Bauzwecke nur die 2., 3. und 4. Sorte in Betracht kommt, während die 1. Sorte hauptsächlich für die Verglasung besonders wertvoller Bilder Verwendung findet.

Länge und Breite der Tafel addiert in Zentimeter

Preise des ⁴/₄-Glases für 1 qm I. Wahl II. Wahl III. Wahl IV. Wahl

Mk.

Mk.

Mk.

Mk.

bis 67 68—108 109—135 136—162 163—189 190—216 217—230 231—243 244-256 257—270

3.50

3.20

2.50

3.60

4.10

4 25

5,20

5.50

6,00

7,30

8,50

9.50

2,90

2,75

3,00

2,90

3,20

3,30

3,50

4.20

5,00

6,20

7,80

d) Buntfarbiges Glas. Dasselbe ist entweder „massiv“, d. h. durch und durch gefärbt, oder „üb er fangen“, d. h. nur auf einer Seite gefärbt, so dass sich auf ihm durch Schleifen weisse Linien und Muster hervorrufen lassen. Die Preise sind sehr verschieden und richten sich einesteils nach der Farbe, andernteils nach der Schwierigkeit der Herstellung.

Annähernde Preise sind:

1 qm massives Glas in den Farben rot oder grün

1 *

9—12 Mk.

blau, gelb oder violet .    .    .

1    „ Überfangglas mit eingeschliffenen Mustern, rot oder grün .

1 »

11

11

11 11

7—8

11

ii

18—20 „ „ blau, gelb od. violett 15—16    „

e) Rohglas. Man unterscheidet je nach der Stärke:

Dünnes Kohglas. Dasselbe ist 4 — 6 mm stark und wird hauptsächlich gerippt, selten glatt oder gerautet verwendet. 1 qm kostet 4—5 Mk. Gewöhnliches Rohglas, 10—13 mm stark. Es kosten:

Tafeln bis 1 qm Fläche 9—10 Mk. für das qm,

„ von 1—3 „

Glattes Rohglas zu Fussbodenpatten, 20 oder 25 mm stark. Es kosten:

« 10-12 „ „

Platten von    20 mm    Stärke    20—25    Mk.    für das qm,

f) Spiegelglas. Für die gewöhnlichen Bauzwecke werden Spiegelscheiben von 5—8 mm Stärke verwendet. Glasplatten zu Aquarien, Schiffsfenstern usw., die einen starken Druck auszuhalten haben, erhalten eine Stärke von 9—22 mm. Tafeln von mehr als 16 qm Grösse werden nur auf besondere Bestellung angefertigt.

ii •

ii

ii

ii

co co

ii

’5

ii

ii •

In runden Mauern (bei Eckläden, in Türmen, Erkern usw.) macht sich zuweilen die Verwendung von „gebogenem Glas“ nötig. Dasselbe wird nur auf besondere Bestellung in den Glashütten sowohl aus rheinischem als aus Spiegelglas angefertigt. Der Preis ist annähernd der 2—3fache des glatten Glases.

Kirchen- und Treppenhausfenster, Windfänge usw. werden häufig unter Verwendung von Eensterblei verglast. Zu diesen „Bleiverglasungen“ wird sowohl das gewöhnliche weisse oder farbige Glas als auch undurchsichtiges farbiges Glas, das sogen. „Kathedralglas“ verwendet. Sehr beliebt ist die Verwendung runder Butzenscheiben, aus denen entweder die ganzen Fensterflächen oder nur deren Umrahmungen hergestellt werden.

Einfache Muster kosten 30—40 Mk., reichere Muster 40—80 Mb. für das Quadratmeter einschl. Einsetzen.

Bemusterte Scheiben werden entweder durch „Ätzen“ oder durch „Sandblasen“ hergestellt. Es kosten:

Einfach bemusterte Scheiben, durch Ätzen hergestellt 25—40 Mk. für das qm, ,,    „    „ in der Sandblas-Glas

schleiferei hergestellt Beich ornamentierte oder figürliche Scheiben, durch Ätzen

•    5-12 „    „

hergestellt .    35—80 „    „

in der San d-

blas-Glasschleiferei hergestellt

12 30 „    „    „    „

Glasmalereien werden stets nur auf Grund besonderer Zeichnungen hergestellt. Die Preise sind sehr verschieden und lassen sich nur durch vorherige Verhandlungen mit den in Aussicht genommenen Lieferanten bestimmen.

Zur Erleuchtung sehr tiefliegender oder ungenügend beleuchteter Räume dienen Einfalllichter mit prismatischen Linsen. Es sind hier zu nennen die „Luxfer-Prismen, Schwinnings Patent-Prismen und die halbprismatischen Linsen von Gebr. Bredehorst in Bremen“. Dieselben erhöhen den Lichteffekt um ein bedeutendes, sind aber auch im Preise annähernd 15 Mal so teuer als gewöhnliches Glas.

E. Berechnung der Geldkosten der

Bauarbeiten.

1. Erdarbeiten.

Die Preise für Ausschachtungsarbeiten richten sich ebenso wie die Dauer der Arbeit nach der Beschaffenheit des Bodens. Am leichtesten ist Sand und Dammerde zu lösen. Diesen folgen: Leichter Lehm und Kies, schwerer Lehm, Ton und grober Kies, Gerolle und loses Gestein, leicht schiessbares Gestein, schwer schiessbares Gestein (Granit, Porphyr).

Bei der Berechnung der Erdarbeiten ist sowohl die Standfähigkeit als die bleibende Auflockerung der verschiedenen Bodenarten zu berücksichtigen.

Im allgemeinen kann man annehmen, dass die Standfähigkeit der Böschungen gesichert ist:

In Humusboden, Torfboden oder losem Sand .... bei 2 fâcher Ausladung,

„ Lehm oder kompaktem Sandboden „ Ton, Kies und Gerolle .... „ weichem Gestein (Mergel u. dergl.) „ festem    „    „

Die bleibende Auflockerung beträgt annähernd:

Bei Sand und Kies........

„ Lehm und leichteren Bodenarten .    .

„ Knuper- und Mergelboden ....

,, festem Ton und Steinmergel .    .    .

„ Felsen...........

Beträgt die Tiefe der Baugrube nicht mehr als 2 m, so rechnet man für 1 cbm Erde auszugraben, dieselbe in die Karren zu werfen und bis auf 50 m Entfernung zu verkarren einschliesslich Yorhaltung der erforderlichen Geräte

im leichten Boden......

„ festen „......

„ kiesigen .......

„ tonigen oder lehmigen Boden .

„ Torfboden.......

„ aufgeschütteten Boden . . .

„ morastigen Boden . . . . ,

Bei einer Tiefe der Baugrube bis 4 m erhöhen sich diese Preise um etwa 20 Proz. und bei einer Tiefe der Baugrube bis 6 m um etwa 60 Proz.

Hach Aufführung der Fundamente und Kellermauern sind dieselben wieder mit Erde zu hinterfüllen. Diese Arbeit wird in den Kostenanschlägen gewöhnlich mit den Ausschachtungsarbeiten zusammengefasst und mit 15—20 Proz. des Preises für das Ausschachten berechnet.

Hierauf würde also kosten:

1 cbm Erde der Baugrube und der Fundamente bis auf 2 m Tiefe auszuheben, die Fundamente und Kellermauern mit Erde zu hinterfüllen, diese festzustampfen und die überflüssige Erde bis auf 50 m Entfernung zu verkarren, einschl. Yerhaltung der Karren, Spaten und Karrdielen

bis 0,72 Mk.

im leichten Boden.......

„ festen „.......

„ kiesigen „.......

„ tonigen oder lehmigen Boden .    .

„ Torfboden......

„ aufgeschütteten Boden .    .

„ morastigen Boden ....

Die Kosten für das Wegschaffen der ausgegrabenen Erde richten sich einerseits nach der Bodenart, anderseits nach der Beschaffenheit des Transportweges. Eine zweispännige Fuhre ladet bei guten Wegen 2 cbm leichteren Boden, bei schlechten Landwegen dagegen nur 1—1,5 cbm. Der Preis für das Wegschaffen von 1 cbm Erde schwankt demnach zwischen 1 und 2 Mk.

1 cbm in Haufen geschüttete Erde auseinanderzuwerfen und

einzuebnen kostet...........

1 qm Bodenfläche mit 15 — 20 cm Höhenunterschieden einzuebnen kostet............

0,20 bis 0,25 Mk.,

0,10 „ 0,20 „

2. Maurer-Arbeiten.

a) Arbeitslohn (ohne Materialien). 1 cbm Eundamentmauerwerk mit Ziegelsteinen in Kalkmörtel

auszuführen ...............

1    „ desgl. mit Bruchsteinen...........

1    „ desgl. wie vor. mit Feldsteinen

Bei Ausführungen im Wasser, also einschl. Wasserschöpfens und Vorhaltens der dazu nötigen Maschinen und Geräte erhöhen sich diese Preise um etwa 100 Proz.

1 cbm Mauerwerk des Kellergeschosses von Ziegelsteinen mit Kalkmörtel auszuführen, die Gurtbögen, Tür- und Fensteröffnungen anzulegen und zu überwölben, die Schornstein-und Lüftungsrohren im Mauerwerk auszusparen, die Dübel, Tür- und Fensterzargen einzusetzen und zu vermauern, die Widerlager der Gewölbe auszusparen bzw. vorzukragen, einschl. Mörtelbereitung, Heranschaffens der Steine und des Mörtels bis zu den Verbrauchsstellen sowie Vor- und Unterhaltung der erforderlichen Geräte und Gerüste...............

3,00—3,50 Mk. 3,25—3,75    „

3,50—4,50    ,,

1 cbm Mauerwerk des Erdgeschosses desgl. wie vor . 1 „

1 „

1 „

„    „    1. Stockwerkes „    „    „    .    .

2

11 “* 11 11 )) )) •

11    11 11    11    11    •

usw., für jedes weitere Stockwerk 0,50 Mk. mehr. Überschreitet die Höhe der Mauern über der Erde 25 m

3,00—3,50 „ 3,00-3,50 „

3.50— 4,00    „

4,00—4,50 „

4.50— 5,00    „

(wie bei Türmen), so rechnet man:

1 cbm Mauerwerk von 25 bis zu 30 m Höhe 1 »

1 „

„    30—40 m Höhe........

„ Feldsteinen bei 2,5—4,0 m Höhe der

Mauern mit Kalkmörtel auszuführen.......

1    „ desgl. bei 4,0—5,0 m Höhe der Mauern.....

1    „ Mauerwerk von lagerhaften Bruchsteinen bei 2,5—4,0 m

Höhe der Mauern desgl............

1    „ Mauerwerk von Hartbrandsteinen in Zementmörtel aus

zuführen, als Zulage zu dem Preise für Mauerwerk in

Kalkmörtel................

1 qm Mauerwerk gleichzeitig mit der Hintermauerung mit besseren Steinen zu verblenden, als Zulage......

1    „ Mauerwerk mit Verzahnung aufzumauern (behufs späterer Verblendung) .    .    .    .    .........

6,00—8,00    „

10,00—12,00    „

3,00—4,00 „ 3,50—4,50    ,,

2,75—3,25    „

1,00—1,50    „

0,50—1,00    „

0,50—0,60    ,,

1 qm Mauerwerk nachträglich mit Y erblendsteinen zu verkleiden, die Widerlager für die Überwölbungen genau nach den Mittelpunkten anzuhauen, die Wölbsteine keilförmig zu hauen und zu schleifen........

1 „ Mauerwerk durch vorgelegte ¹/₂ Stein starke Wände zu

isolieren.................

1 cbm Mauerwerk von Lehmsteinen mit Lehmmörtel, sonst

wie oben herzustellen............

1    „ desgl. einschl. Einfassens der Tür- und Fensteröffnungen

mit Ziegelsteinen..............

1    „ Pisemauerwerk auszuführen..........

1    „ desgl. einschl. Einfassens der Tür- und Fensteröffnungen

mit Ziegelsteinen..............

1 m Schornsteinröhren, 42/45 cm i. L. weit, von Ziegelsteinen in Kalkmörtel aufzuführen und innerhalb zu putzen. . 1 „ Schornsteinrohr, 42/45 cm i. L. weit, von Ziegelsteinen mit Kalkmörtel frei durch den Dachraum bis 50 cm über den Dachfirst aufzumauern, innerhalb zu putzen, die sichtbaren Flächen über Dach abzuwaschen und aus-

2,50—3,00 Mk.

0,80—1,00 „

2,50—3,00    „

3,50—4,00    „

3,00—3,50    „

4,00—4,50    „

1,00—1,20 „

zufugen, einschl. Vorhaltung der Geräte und Gerüste .

1 „ Schornsteinrohr, 13/20 cm i. L. weit, desgl. wie vor . 1 „

3,00-4,00    „

2,00—2,50 „

Schornsteinkasten mit 2 Röhren, je 13/20 cm i. L. weit,

desgl. wie vor...............

1 „ Schornsteinkasten mit 3 Röhren, je 13/20 cm i. L. weit,

desgl. wie vor...............

Schornsteinrohr, 26/26 cm i. L. weit, desgl. wie vor . v    13/13 ,, „ „    „    „    ,,    „

3,25—3,75 „

1 „

1 „

1 „ Schornsteinkasten mit 2 Röhren, je 13/13 cm i. L. weit,

desgl. wie vor...............

Schornsteinkasten mit 3 Röhren, je 13/13 cm i. L. weit,

desgl. wie vor...............

1 Ofenfundament, 1,5 m lang, 1,0 m breit, 0,5 m hoch im Erdboden oder auf Gewölben von Ziegelsteinen mit Kalkmörtel aufzumauern............ .

2,75—3,00    „

3,75—4,25    „

1,00—1,50    „

1 qm Kappengewölbe (in der Ebene gemessen), ¹/i Stein stark von Ziegelsteinen in verlängertem Zementmörtel anzufertigen und zu hintermauern, einschl. Aufstellen und

Beseitigen des Gerüstes............

1    „ desgl., ¹/₂ Stein stark............

mit. 1 Stein starken Gra-

4.50— 5,00 „

3,00—3,50    „

3.50— 4,00    „

1 qm Klostergewölbe, 1 Stein stark, sonst wie vor .    .    .

1    „ Kuppelgewölbe, l/₂    „

1 *

1 „

„ mit 1 Stein starken Gurten

„ „ IV

Gewölbe aller Art mit Yerblendsteinen zu wölben, als

Zulage zu den angegebenen Grundpreisen.....

1 m Gurte, nach unten vortretend, wTenn dieselben geputzt werden sollen...............

1 „ Gurte, nach unten vortretend, wenn dieselben gefugt

werden sollen...............

1 qm Fachwerkwand, ¹/₂ Stein stark, mit Ziegelsteinen oder Schwemmsteinen auszumauern, die Stiele auszufalzen oder die Steine nach den an den Stielen befestigten dreikantigen Leisten zu verhauen, einschl. Vor- und Unterhaltung der Geräte und Gerüste, Heranschaffung der

Materialien usw. .    .............

1    „ Fachwerkwand, 1 Stein stark (Y₂ Stein Ausmauerung,

Y₂ Stein Verblendung), desgl. wie vor......

1    „    flachseitiges Pflaster (6,5 cm stark) von Klinkern mit

dem nötigen Gefälle im Kalkmörtel mit vollen Fugen auszuführen und zu vergiessen, einschl. Herstellung der Unterbettung, Vor- und Unterhaltung der Geräte und

Heranschaffung der Materialien.........

1    „    hochkantiges Pflaster (12 cm stark), desgl. wie vor.    .

1    „    flachseitiges

zu vergiessen

1    „ hochkantiges Pflaster auf Sandbettung herzustellen und

zu vergiessen...............

1    „ Sandsteinplatten (etwa 8 cm stark, 50 cm im Quadrat

gross) zu verlegen und zu vergiessen, sonst wie vor . 1    „    Mettlacher Fliesen zu verlegen, einschl. Nacharbeiten

der Fliesen, sonst wie vor...........

Mettlacher Fliesen im Sand zu verlegen und die Fugen

zu vergiessen, sonst wie vor..........

1    „    Zementfussboden 10 cm stark herzustellen, mit einer

15 mm starken Zementdecke zu versehen und diese mit

Zementwalze zu riefeln............

1 m runde Pfeiler aus gewöhnlichen Ziegelsteinen oder Klinkern aufzumauern und zu verputzen, einschl. Kiistung, sonst wie vor, bei einem Durchmesser von 6 cm .    .

Of)

V    11    11    11    11    •    •

5?    v    v    v 100 r>

100 kg Eisenträger    nach    dem    Keller-    und    Erdgeschoss zu

schaffen, wagrecht zu verlegen und zu vermauern . . 100 kg desgl. für jedes höhere Geschoss eine Zulage von . .

5,00—6,00 ML

3.50- 4,00    „

4.50— 5,00    „

2,00—2,50 „

1,00—1,50    „

3,50—4,50    „

0,50—0,75    „

1,00—1,50    „

0,40—0,60    „

1,00-1,50    ,,

„ auf Sandbettung herzustellen und

0,30—1,40 „

0,60—0,75    „

1,00—1,20 „

1,00—1,50 „

0,60—0,75    „

1,00—1,20 „

18,00—20,00 „ 24,00—26,00 „ 32,00-34,00 „

2,50—3,50 „ 0,75—1,00    „

„    „ schwach vertretenden glatten Quadern

„    „ stark

„ profilierten „

„    „ schwach vertretenden glatten Quadern

„    „ stark

„ profilierten

„    „ einschl. Filzen der

doppelt zu berohren, sonst wie vor. .    .

1    „ desgl. wie vor, einschl. Filzen der Flächen. .    .

„    „ doppelt zu rohren......

„ einschl. Filzen der Flächen

100 kg eiserne Stützen nach dem Keller- und Erdgeschoss zu schaffen und lotrecht aufzustellen, einschl. Vorhaltens der

erforderlichen Gerüste und Hebezeuge......

100 kg desgl. für jedes höhere Geschoss eine Zulage von .    .

1 qm glatten äusseren Putz auf massiven Wänden in Kalkmörtel auszuführen, einschl. Bereitung und Heranschaffung des Mörtels, unter Benutzung der für Ausführung des

Mauerwerks benötigten Rüstung.........

1    „ desgl. wie vor mit einfachen wagrechten Nuten .    .    .

1 „

1 „

1    „ glatten Putz zwischen dem Holzwerk von Fachwerkwänden auszuführen.............

1    „ desgl. einschl. Verputzung des Holz Werkes und einschl.

Lieferung von Rohr, Draht und Nägeln......

1    „ Rapputz auf massiven oder Fachwerkwänden herzustellen

1    „ Besenstipputz desgl. wie vor.........

1    „ glatten äusseren Putz auf massiven Wänden in Trass-

oder Zementmörtel auszuführen, sonst wie vor. .    .    .

1    „ desgl. wie vor mit einfachen wagrechten Nuten .    .    .

1 „

1 „

1    ,. Rapputz auf inneren Wänden herzustellen, sonst wie vor

1    ,, glatten Wandputz desgl. wie vor

1 „

Putzflächen................

1    „ Fachwerkwand glatt zu putzen, einschl. Lieferung von

Rohr, Draht, Nägel und Gips.........

1    „ Brettwand zu berohren und glatt zu putzen, sonst wie vor

1 „

1    „ geschalte Decke zu berohren und glatt zu putzen, sonst

wie vor.................

1 „

1 „

1    „ Kappengewölbe (in der Ebene gemessen) glatt zu putzen

1    „ Tonnen-, Kloster-,Kreuz-und Kuppelgewölbe desgl. wie vor

1    „ Decke von Spalierlatten (Pliesterlatten) herzustellen und

glatt zu putzen, einschl. Lieferung der Latten und Nägel 1 m Deckenvoute, 15—20 cm hoch, zu ziehen und zu putzen,

einschl. Anfertigung der Schablone und Lieferung von

Draht, Rohr, Nägel und Gips..........

Deckengesims, 15—20 cm hoch, einschl. einer 15 cm hohen Voute vorzumauern, zu ziehen und zu putzen, sonst wie vor...............

3,00—4,00 Mk. 1,00—1,50    „

0,60—0,65    „

0,80—0,90    „

0,25—0,30 „ 0,35-0,75    „

0,45—0,60 „

0,80—1,00 „

2,25—2,50 „

0,50—1,00    „

3,00—3,50 „

1 m Hauptgesims von 45—50 cm Ausladung und Höhe vorzumauern, die Eisenanker einzulegen, das Gesimse zu

ziehen und zu putzen, sonst wie vor.......

1 ,, desgl. wie vor von 28—30 cm Ausladung und Höhe .

1 „

6,00—10,00 Mk. 3,50—4,50 „

in reicherer

,,    ,, 45    50 „

Ausführung mit Zahnschnitten 1 „ Gurtgesimse von 20—25 cm Ausladung und Höhe desgl. 1 „ Brustgesimse „

1 „ Sohlbank

den Enden verkröpft desgl...........

1 Stück Fenster mit einfach gegliederter Umrahmung zu ziehen

und zu putzen...............

1 Stück Fenster mit einfach geliederter Umrahmung, Fries und

Verdachung, desgl. wie vor..........

1 Stück desgl. mit Giebelverdachung.........

1 qm Verblendmauerwerk, die Rüstlöcher zu vermauern, die Steine mit Salzsäure abzuwaschen, mit Wasser nachzu-

14-16 „ „    14-16 „

8,00—12,00 „

2.50— 3,00    „

1.50— 1,80 „

„    „ an bei-

2,00—2,50    „

10,00—15,00 „

20,00—25,00 „ 25,00—30,00 „

die Fugen auszukratzen und mit Kalkmörtel

spülen

sauber und glatt zu verstreichen, einschl. Lieferung der

erforderlichen Salzsäure und der Bürsten .    .

1    „ desgl. wie vor mit Zement zu fugen

1 „

„    „    „ die Fugen mit dem Fugeeisen sauber in

Kalkmörtel zu schneiden...........

1 m Bandgesimse, aus Flachschichten bestehend, vorzumauern

und auszufugen, für jede Schicht........

1 „ Bandgesimse, aus einer Rollschicht bestehend, desgl.

wie vor.................

Gurtgesimse, aus 2 Flachschichten und 2 flachseitigen

Stromschichten bestehend, desgl. wie vor.....

1 „ Gurtgesimse, aus 2 Flachschichten und 1 hochkantigen

Stromschicht bestehend, desgl. wie vor.......

Gurtgesimse, 4 Schichten hoch, aus Formsteinen vorzumauern, als Zulage.............

desgl,, 6 Schichten hoch...........

Hauptgesimse, 8 Schichten hoch, desgl. wie vor .    .

O CM

„1    „    „ mit Konsolsteinen,

Überdeckung der Auskragung mit Dreipasssteinen, Putzen der Nischen zwischen den Konsolen, sonst wie vor .    .

1 „ Treppenstufen von Ziegelsteinen in Kalkmörtel herzustellen, einschl. Einsetzens der Holzdübel.....

1 m desgl. einschl. Unterwölbung, sonst wie vor .    .    .

1 „

„ mit Längsbohlen in Richtung der Treppensteigung, einschl. Einmauerns der Bohlen........

1 „ Treppenstufen desgl. in verlängertem Zementmörtel .    .

0,40—0,50 „ 0,50—0,60 „

0,60—0,75    „

0,25—0,30    „

0,40-0,50 „

1,30—1,50    „

1,20—1,40 „

1,50—1,80    „

2,20—2,50    „

3,00—3,30 ,, 3,60—4,00 „

4,50—5,00    „

1,20—1,40 „ 1,50—1,60    „

1,60—1.80 „ 1,40—1,60    „

1 qm Treppenstufen mit Zement zu fugen 1 »

1 „ Werksteinstufen mit Hilfe des Steinmetzen zu versetzen und einzumauern, im Keller- und Erdgeschoss .    .    .

„ putzen

0,65-0,75 Mk. 0,80—1,00 „

1 „ desgl. für jedes höhere Geschoss eine Zulage von .    .    .

1 qm Podestplatten desgl. wie vor, im Keller- und Erdgeschoss 1 „

„    „ für jedes höhere Geschoss,

eine Zulage von..............

1 cbm Werkstücke mit Hilfe des Steinmetzen zu versetzen

und zu vermauern, einschl. Vorhaltung des Hebezeuges Anmerkung: Bei Neubauausführungen der Staatsbauverwaltung ist es stets üblich, das Vorhalten der Küstungen und Gerätschaften beim Arbeitslohn mit einzubegreifen, ebenso das Einsetzen und Vermauern der Dübel zur Befestigung von Türen und Wandvertäfelungen, das Einsetzen und Vermauern der Türzargen, das Befestigen der Bankeisen für die Futterrahmen der Türen und Fenster usw. Bei Umbauarbeiten sowie bei kleineren Neubauausführungen in der Privatpraxis ist man oft gezwungen, für die genannten und weitere Arbeiten besondere Vergütungen zu zahlen. Es erscheint deshalb nicht überflüssig, auch hierfür annähernde Preise anzugeben.

1 m Baugerüst (in der Horizontalen gemessen) für die Gebäudefronten durch zwei Geschosse (Erdgeschoss und erstes Stockwerk) aufzustellen, nach Bedarf für die Benutzung für die einzelnen Handwerker zu verändern und nach Vollendung aller Arbeiten wieder zu beseitigen, für die Vorhaltung der Gerüsthölzer, Bohlen usw. und

für Arbeitslohn..............

1 m desgl, wie vor durch 3 Geschosse........

1 „

1 Holzdübel in 12 cm starke Wand einzusetzen und zu ver-

mauern.................

1 desgl. in 25 cm starke Wand...........

1    55    55    ^    55    55    55    ..........

1 Zarge von Halbholz für eine Öffnung von 1,0 X 2,10 m

desgl...................

1 desgl. für eine Öffnung von 1,50 X 2,50 m.....

1 Fenster (ca. 1,0 X 2,0 m gross) nebst Latteibrett einzusetzen, die erforderlichen Bankeisen für den Futterrahmen einzustemmen und einzugipsen..........

1 Doppelfenster desgl., wie vor., einschl. Nachputzarbeiten

1 Kellerfenster    „    „    „...........

1 Balkontür    „    ,,    „...........

1,20—1,50 „ 0,80—1,00 „ 3,00—4,00    „

0,80—1,00 „

12,00—15,00 „

>0 0 50

O r-H

d ® cT

1,00—1,20 „

1,50—1,80    „

1,50—1,80 „

1 doppelte Balkontür mit Oberlicht und Futter zwischen den

Türen..................

1 Windfang (ca. 2,00X3,50 m gross) desgl........

1 Haustür desgl. wie vor......    .    ......

1 äussere Kellertür desgl. wie vor..........

1 innere Kellertür, die Stütz- und Schliesshaken in Ziegelmauerwerk einzustemmen und einzugipsen.....

1 desgl., die Stütz- und Schliesshaken in Werkstein einzustemmen und einzugipsen...........

1 eisernes Fenstergitter vor einem Fenster von 2—2,5 qm Fläche, die Löcher für die Eisenstangen einzustemmen und letztere mit Zement zu vergiessen und zu verputzen 1 desgl. wie vor, die Löcher in Werkstein einzustemmen und

mit Blei zu vergiessen...........

1 m Fussbodenlager in Entfernungen von 1 zu 1 m mit einen Stein im Quadrat starken und 50 cm hohen Pfeilern mit Ziegelsteinen in Kalkmörtel zu untermauern und dieselbe mit einer doppelten Lage Dachsteine in Zementmörtel abzudecken, an Arbeitslohn.......

1 cbm Ätzkalk zu löschen..........₍    .

1 cbm Sand zu sieben, einschl. Vorhaltung des Siebes und

der Schaufeln...............

1    „ lehmigen Sand zu waschen..........

1 m Fundamente von Bruchsteinen 0,30 m tief (bei einer Breite von 0,75—1,00 m) mit lagerfesten Bruchsteinen oder Klinkern in Zementmörtel stückweise in Längen von 1,50—2,0 zu unterfahren, einschl. Erdarbeiten, an

Arbeitslohn................

1 m desgl. wie vor, auf 0,60 m Tiefe........

1 Zimmertür (1,0 X 2,10 m gross) durch eine 1 Stein starke Wand durchzubrechen, die Leibungen genau lotrecht aufzumauern, die Holzdübel einzusetzen, die Öffnung mit einer Überlagsbohle zu überdecken, zu überwölben

und zu verputzen, an Arbeitslohn........

1 desgl. in eine iy₂ Stein starke Wand.......

2 Steine „    „........

1 Flügeltür (1,5 X 2,5 m gross) in einer 1 Stein starken

Wand desgl................

1 Flügeltür (1,5 X 2,5 m gross) in einer iy₂ Steine starken

Wand desgl................

1 Flügeltür (1,5 X 2,5 m gross) in einer 2 Steine starken

Wand desgl................

1 Gfurtbogenöffnung in einer iy₂ Steine starken Wand behutsam herauszustemmen, stückweise in hartgebrannten Steinen und Zementmörtel l¹/₂ Steine hoch zu überwölben,

Opderbecke, Veranschlagen im Hochbau.

2,50—3,00 Mk. 3,00—3,50 „

2.50— 3,00    „

1.50— 2,00 „

0,80—1,00 „

1,00—1,50 „

2,00—2,50    „

3,00—3,50 „

0,50—0,65    „

1,20—1,50    „

0,30—0,40    ,,

0,80—1,00 „

3,50—4,00    „

6,00—7,00    „

3,00—4,00    „

5,50—6,50 „ 9,00—10,00 „

4,50—6,00    „

7,00—8,50    „

11,00—13,00 „

darauf das Mauerwerk unterhalb des Bogens auszubrechen, die Leibungen genau lotrecht aufzumauern und zu verputzen, einschl. Vorhaltung der Geräte und Rüstungen und Beseitigen des Schuttes, für jedes Meter Öffnungsbreite 1 desgl. wie vor in einer 2 Steine starken Wand ....

„ jedoch mit eisernen Trägern zu überdecken, einschl. Aufbringens und Verlegens der eisernen Autlagerplatten und Auflagersteine von Granit............

1 cbm alter Ziegelmauerwerk auszubrechen, die Steine abzuputzen, zum Wiedergebrauche im Hofe zu lagern und

den Schutt zu beseitigen...........

1 qm Putz auf alten massiven Wänden abzuschlagen und neu

zu putzen................

1 qm Putz auf Deckenschalung abzuschlagen, neu zu rohren und zu putzen, einschl. Lieferung von Rohr, Draht und

Nägel..................

1 qm glatten Fassadenputz abzuschlagen, die Fugen auszukratzen und neu zu putzen..........

1 m Schornsteinrohr, 13/13 cm i. L. weit, in altem Mauerwerk auszustemmen, die fehlende Wange aufzuführen, das Rohr von Innen zu putzen und den Schutt zu beseitigen .................

1 m desgl. 13/20 cm i. L. weit..........

1 qm Mauerwerk 12 cm tief auszustemmen, in Abständen von je 50 cm Löcher für Bindersteine einzustemmen und mit Yerblendsteinen in Zementmörtel zu verblenden .    .    .

1 cbm Schutt aus dem Bau zu beseitigen und abzufahren

5,00—7,50 Mk.

8,00—10,00 „

6,00—8,00 „

2,00-3,00    „

0,35—0,45    „

0,80—1,00 „

0,75—0,90    „

1,80—2,00 „ 2,00—2,50    „

4,50—5,00    „

2,00—2,50    „

b) Arbeitslohn einschl. Materiallieferung.

1 cbm Trockenmauerwerk für Stützmauern aus lagerhaften Bruchsteinen in gutem Verbände herzustellen und gut zu verzwicken, einschl. Lieferung der Steine und des erforderlichen Mooses.............

1 cbm Fundamentmauerwerk aus lagerhaften Steinen in Kalkmörtel herzustellen und die Fundamente mit Erde zu

hinterfüllen, sonst wie vor..........

1    „ desgl. in verlängerten Zementmörtel (1 Teil Zement,

5 Teile Kalk, 9 Teile Sand)..........

1    „ desgl. in reinem Zementmörtel (1 Teil Zement, 2 Teile

Sand)..................

1    „ aufgehendes Mauerwerk aus lagerhaften Bruchsteinen in

Kalkmörtel desgl. wie vor .    .    ........

1    „ desgl. wie vor in verlängertem Zementmörtel (1 Teil

Zement, 2 Teile Kalk, 9 Teile Sand).......

9,00—10,00 „

13,00—15,00 „

16,00—18,00 „

22,00—24,00 „

16,00—17,00 „

1 cbm desgl. wie vor in reinem Zementmörtel (1 Teil Zement,

2 Teile Sand)...............

1    „ Fundamentmauerwerk aus Ziegelsteinen in Kalkmörtel

herzustellen und die Fundamente mit Erde zu hinterfüllen 1 „ desgl. in verlängertem Zementmörtel (1 Teil Zement,

5 Teile Kalk, 9 Teile Sand)..........

1 „ desgl. in reinem Zementmörtel (1 Teil Zement, 2 Teile

Sand)................ .    :

1 „ Ziegelmauerwerk des Keller- und Erdgeschosses in Kalkmörtel herzustellen.............

o

55    » u'    55    .......

usw. für jedes höhere Geschoss 0,50 Mk. mehr.

1    „ Ziegelmauerwerk des Keller- und Erdgeschosses in ver

längertem Zementmörtel (1 Teil Zement, 5 Teile Kalk,

9 Teile Sand)...............

„ desgl. wie vor im 1. Stockwerk........

9

55    55    5’    55    55    55    ........

usw. für jedes höhere Geschoss 0,50 Mk. mehr.

1 „ Ziegelmauerwerk des Keller- und Erdgeschosses in

reinem Zementmörtel desgl. wie vor.......

1 „ desgl. wie vor des 1. Stockwerks........

1 „

„    „    1 Stein stark, in Kalkmörtel .    .

55    55    1    55

mörtel

1 „ böhmisches Kappengewölbe, ¹f₂ Stein stark, in Kalkmörtel .................

1 „ böhmisches Kappengewölbe, ¹/₂ Stein stark, in verlängertem Zementmörtel.....

1 „ halbkreisförmiges Tonnengewölbe,

Kalkmörtel........

„ desgl., 1 Stein stark, wie vor.........

„ Fachwerkwand (das Holz mitgemessen, die Öffnungen abgezogen) mit Ziegelsteinen in Kalkmörtel auszumauern „ desgl. wie vor, jedoch mit Schwemmsteinen . . . . „ flachseitiges Ziegelpflaster in Sand zu verlegen . . .

„ desgl. in Kalkmörtel zu verlegen........

„ hochkantiges Ziegelpflaster in Kalkmörtel zu verlegen

16,00—18,00 „

24,00—26,00 „

19,00—21,00 „

1 „ desgl. wie vor des 1. Stockwerks

1 „

18,00—20,00 „ 18,50—20,50 „ 19,00—21,00 „

rH rH

21,00—22,00 „ 21,50—22,50 „ 22,00—23,00 „

9

55    55 l~J'    55    .......

usw. für jedes höhere Geschoss 0,50 Mk. mehr.

1 qm Kappengewölbe, ¹/₂ Stein stark, von hartgebrannten Ziegelsteinen in Kalkmörtel herzustellen, einschl. Ein-und Ausrüsten des Gewölbes, das Gewölbe mit dünnem Kalkmörtel auszugiessen und zu hintermauern    . . .

1 ,, desgl. wie vor in verlängertem Zementmörtel    . . .

1 „

1    5-

25,00—27,00 „ 25,50—27,50 „ 26,00—28,00 „

4.50— 5,00 „

5.50— 6,00 „

7,00—8,00    „

„    „ verlängertem Zement

9,00—10,00 ,,

6,00—6,50 „

7,00—7,50 „

Stein stark, in

1/

/2

tH r-t

r-ł rH rH rH

7,00—8,00 „ 12,00—13,00 „

2.50— 3,50 „ 3,00—4,00 „

1.50— 2.00 „ 1,80—2,50 „

2.50— 3,50 „

1 m Schornsteinkasten mit 1 Rohr, 13/20 cm i. L. weit, aufzuführen, innerlich zu putzen und über Dach von aussen

mit Zementmörtel zu fugen..........

1 „ desgl. mit 2 Rohren ....    *........

55    3    55.............

4.50—5.50 Mk.

1 „

1 qm Ziegelsteinmauerwerk mit verdünnter Salzsäure abzuwaschen, die Fugen auszukratzen und mit Zementmörtel

auszufugen................

1    „ Bruchsteinmauerwerk desgl. wie vor.......

1 „ Rappust auf massiven Wänden herzustellen . . . .

1    „ glatten Wandputz desgl............

1 „

1    „ glatten Fassadenputz in verlängertem Zementmörtel desgl

1 „

1 „ Fassadenputz mit stärker vortretender Quaderung . .

1    „ Besenbewurf (Stipp-Putz) desgl.........

1    „ Deckenputz auf Schalung einschl. Draht, Rohr und Nägel

1    „ Zementbeton für Kellerfussböden 10 cm stark herzu

stellen und mit einer 1,5 cm starken Zementdecke zu versehen sowie diese mit der Zementwalze zu riefeln .

auf Fach werk wänden

mit einfachen geraden Nuten .

3. Steininetzarheiten.

a) Arbeitslohn ohne Materiallieferung.

1 qm Sandstein mittlerer Festigkeit zu spitzen (flächen) .    .

1    „ gespitzten Sandstein desgl. zu krönen......

1    „ Lager- und Stossfugenflächen schräg zu scharrieren

1    „ Flächen (bei Stufen, Podestplatten, Wasserschlägen usw.)

gerade zu scharrieren............

1    „ Fläche fein zu scharrieren (aufzuschlagen) .    .    .    .

1    5,

zu schleifen

Die angegebenen Preise gelten nur für ebene Flächen, und wenn das zu verarbeitende Werkstück den vorgeschriebenen Massen entspricht. Bei gebrochenen Flächen, Wiederlagssteinen, Bogensteinen usw. werden dieselben iy₂fach, bei gekrümmten Flächen 2 fach gerechnet. Ist das Werkstück so gross, dass es zertrennt (geschrotet) werden muss, so ist eine Zulage von 0,40 bis 0,50 Mk. für das Meter Schroten zu rechnen.

1 m Sockelgesimse von Sandstein mittlerer Festigkeit in einfachen Gliederungen zu bearbeiten, 13 cm ausladend,

20 cm hoch...............

1 „ desgl. 14 cm ausladend, 25 cm hoch.......

1 „

1    5,

1 „ Gurtgesimse desgl., 18 cm ausladend, 18 cm hoch .    .

55 15 „ . „ 18 „ .

30 „    „

40 „    „

6,00—8,00

8,00—10,00

0,75—1,10

0,80—1,20

0,40—0,60

0,60—0,80

0,70—1,00

1,80—2,20

2,30—2,70

4,00—5,00

2,00—2,50

1,20—1,40

2,80—3,30    „

1,20—1,25    „

1,60—2,00 „ 2,50—3,00    „

O IC o o o

O lq <D_ O IC N Oi IO

iC o o o o cq >c o j-r ic tF ic cc th zó

1 m Gurtgesimse desgl., 20 cm 1 ,,

11

8,00—10,00 Mk. 11,00—13,00 „ 14,00—17,00 „

6.50— 8,50    „

8,00—10,00 „

9.50— 11,50 „

¹ 11,00—13,00 „

12.50— 14,50 „

15.50— 17,50 „ 18,00—20,00 „

ausladend, 20 cm hoch 25 „

30 „

20 „

25 „

30 „

35 „

40 „

50 „

60 „

Im allgemeinen kann man auf das Meter Gesimse und das Zentimeter Höhe desselben zu bearbeiten, wenn es sich um glatte Gliederungen handelt, 0,20—0,30 Mk. rechnen.

Sind verzierte Gliederungen (Blattwellen, Eierstäbe. Perlstäbe usw.) zu arbeiten, so rechnet man durchschn. für das Meter Gesimse und das Meter Höhe desselben 1,0 —1,50 Mk.

Die Bearbeitung der Gesimse wird auch wohl nach „Gliedern“ berechnet, wobei 4 cm des abgewickelten Gesimses gleich 1 Glied gerechnet wird. Flächen des Gesimses (Hängeplatten usw.) von nicht mehr als 7 cm Breite werden als 1 Glied berechnet. Ist die Fläche breiter, so wird dieselbe nach dem Quadratinhalt ermittelt. 1 m Glied zu bearbeiten kostet......

11

11

11

11

„ Hauptgesimse „

1 ,,

1 ,,

1 ,,

1 ,,

1 ,, 1 ,,

11

11

25 „ 35 „ 20 „ 25 „

11

11

11

11

11

11

11

11

55

55

11

11

11

55

4^- CO CO

05 Ol

11

11

11

11

11

11

11

11

r>

55

11

11

11

55

55

11

55

55

1 m Fenster- od. Türgewände, 16 cm im Quadrat, zu bearbeiten

55

55

55

55    55

55

55

55

55

11

55

55

55    55

55

55

55

55    55

Die Preise für das Bearbeiten von Säulenfüssen, Säulenschäften und Kapitale sind in jedem besondern Falle zu vereinbaren.

Annähernd kosten:

1 Stück dorisches Kapital, 15 cm hoch, bei einem Säulendurchmesser von 30 cm...........

1 desgl. 30 cm hoch bei einem Säulendurchmesser von 60 cm

1    ,, 50 „

1 Stück jonisches Kapital, 20 cm bei einem Säulendurchmesser von 30 cm.............

1 desgl. 40 cm hoch, bei einem Säulendurchmesser von 60 cm

1    55 6 0 5 5    55

1 Stück korinthisches Kapital, 35 cm hoch bei einem Säulendurchmesser von 30 cm..........

11

11

11

11

11

11

12,00—15,00 „

11

11

11

11

„ loo „

,, 100 „

1 desgl. 70 cm hoch, bei einem Säulendurchmesser von 60 cm 1 „ 100 „ „

55

55

55

,, 100 „

20,00-25,00 „ 45,00—50,00 „ 80,00—90,00 „

25,00—30,00 „ 60,00—70,00 „ 100,0—120,0 „

100,0—120,0 „ 220,0—250,0 „ 350,0—450,0 „

1 qm Säulenschaft ohne Kanneluren, bis 30 cm Durchmesser zu bearbeiten...............

1    „ desgl. von 30—50 cm Durchmesser

1 „

1 „

1 „

„ mit Kanneluren, bis 30 cm Durchmesser ,,    ,,    ,,    30    50    ,,    ,,    •

„    „    „    liber 50    „    „

12,00—15,00 Mk, 10,00-12,00 „ 18,00-22,00 „ 15,00—18,00 ,, 11,00—15,00 „

b) Arbeitslohn einschl. Materiallieferung.

1 qm Fassadenverblendung von Quadern mit gekrönelter Ansichtsfläche und aufgeschlagenen Rändern (Banden), die Steine durchschnittlich 15 cm einbindend, zu liefern und

zu versetzen...............

1    „ desgl. wie vor, jedoch in der Ansichtsfläche scharriert

oder geschliffen..............

1    „ desgl. wie vor, mit vortretendem, gekrönelten Spiegel,

die einzelnen Stücke durchschnittlich 20 cm stark .    .

1    „ desgl. wie vor, mit vortretendem scharrierten oder geschliffenem Spiegel.............

1 m Profil an vortretenden Quadern anzuarbeiten als Zulage zu vorstehenden Preisen, je nach der mehr oder weniger

reichen Form...............

1 „ Sockelgesimse mit einfacher Schräge, 0,20 m hoch, 10 cm einbindend, zu liefern und zu versetzen......

12,00—15,00 ,T

14,00—20,00 ,T

18,00—25,00 ,T

20,00—27,00 „

1,00—8,00 ,T

1 „ desgl. mit einfacher Hohlkehle, 0,25 m hoch, 0,14 cm tief 1 »

4,00—5,00

5,00—7,00

Karniesgliederung, 0,30 m hoch,

0,16 cm tief...............

1 „ desgl. wie vor, 0,35 m hoch, 0,20 m tief.....

1 „ Gurtgesimse, aus Platte mit Wasserschlag und Wassernase bestehend, 0,16 m hoch, 0,16 m tief.....

6,50—8,00    ,₇

8,00—10,00 ,y

5,00—6,00    „

1 „ desgl. aus Platte mit Wasserschlag und Hohlkehle als

Unterglied, 0,18 m hoch, 0,18 m tief.......

1 „ desgl. mit Oberglied, Platte und Unterglied, 1,21 m

hoch, 0,21 m tief.............

1 „ desgl. wie vor, 0,24 m hoch, 0,24 m tief.....

1 »

6,00—8,00 „

„    „    0,31 „    „    0,37 „ „.....

1 „ Tür- und Fenstergewände mit einfacher Abfasung, 0,13 m breit, 0,13 m tief...........

9,00—12,00 „ 14,00—16,00 „ 16,00—18,00 „

1 „ desgl., 0,16 m breit, 0,16 m tief........

„    0,20 „ „ 0,20 „ „........

„    0,25 „    „    0,20 „ „.......•

„    mit architravierter Profilierung, 18 cm breit,

18 cm tief................

1 ,, desgl. 0,25 cm breit, 0,20 m tief........

1 „ gerade Yerdachung mit Unterglied, 0,20 m hoch, 0,16 m tief

0,25 „    „    0,30

4,00—6,00    „

6,00—8,00 „ 8,00—10,00 „ 10,00—11,00 „

55    55

9,00—12,00 ,T 14,00—16,00 „ 11,00—12,00 „ 18,00—20,00 ,y

1 m gerade Verdachung in reicherer Ausstattung

für den Sturz, 0,25 m hoch, 0,20 m tief .    .    .

„    „ Fries mit einfachen Ornamenten, 0,25 m

hoch, 0,15 m tief........

„ die Unterglieder, 0,15 m hoch, 0,13 m tief . „ „ Hängeplatte und Sima, 0,20 m hoch,

0,50 m tief...........

Hauptgesimse bestehend aus Unterglied, Hängeplatte u.Sima für das Unterglied 0,20 m hoch, 0,20 m tief .    .

„ die Hängeplatte 0,16 m hoch, 0,80 m tief „    „ Sima 0,20 m hoch, 0,30 m tief .    .    .    .

zusammen

1 „ Hauptgesimse, bestehend aus Zahnschnitt mit Unterglied, Hängeplatte und Sima

für den Zahnschnitt mit Unterglied 0,25 m hoch,

0,60 m tief...........

„ die Hängeplatte 0,18 m hoch, 0,80 m tief . . „ „ Sima 0,20 m hoch, 0,30 m tief . . . .

zusammen

1 „ Hauptgesimse bestehend aus Unterglied, glatten Konsolen mit Zwischenplatten, Hängeplatte und Sima

für das Unterglied 0,15 m hoch, 0,20 m tief . . „ 2 Konsolen, je 0,20 „    „    0,25 „ breit und

0,90 m tief...........

„    1 Zwischenplatte, 0,20 m hoch, 0,50 m breit,

0,15 m tief...........

,, die Hängeplatte 0,20 m hoch, 1,00 m tief „    „ Sima 0,20 m hoch, 0,30 m tief . . . .

zusammen 1 m Sockelsteine für Brüstungen einseitig bearbeitet, 0,16 m

hoch, 0,20 m tief.............

1 „ desgl. 0,22 m hoch, 0,20 m tief.........

0,25 „    „.........

1 Stück Brüstungspfeiler,    0,12 m im Quadrat stark, 0,40 m hoch

0,16 „ „

0,20 „ „

1 m Deckgesimse für Brüstungen 0,12 m hoch, 0,20 m breit 1 „

25,00—30,00 „ 6,00—7,50    „

20,00—25,00 „

7,00—9,00    „

20,00—25,00 „ 10,00—12,00 „

37,00-46,00 „

25,00—30,00 „ 20,00—22,00 „ 10,00—12,00 „

55,00—64,00 „

6,00—8,00 „

36,00—42,00 „

7,00—8,00    „

30,00—35,00 „ 10,00—12,00

89,00—105,00,,

„ 0,50 „ „ 55 0,60 „ „

0,16 „ „ 0,24 „ „ 0,22 „ „ 0,28 „ „

1 „ abgeschrägte Treppenstufe aus Sandstein, Auftritt und Vorderhaupt scharriert oder geschliffen, die schräge Fläche gekrönelt..............

12,00—14,00 „ 9,00—10,00 „ 14,00—16,00 „ 20,00—22,00 „

1 m desgl., ringsum geschliffen oder scharriert.....

1 „ Bohlenfalz anzuarbeiten, als Zulage.......

1 „    Auflagerfalz    desgl.    für    freitragende    Treppen.....

1 „    Setzfalz    „    „    ,,    „    .....

1 „ Profilierung, bestehend aus Platte und Hohlkehle, desgl.

„ Kundstab, Platte u. Hohlkehle 1 „ Treppenstufe 0,20 m hoch, 0,32 m breit, von zwei Seiten

scharriert oder geschliffen...........

1 „ desgl. wie vor, jedoch von vierSeiten scharriert oder geschliffen 1 qm Podestplatte 0,18 m stark, das Oberlager gekrönelt, das

Unterlager gespitzt.............

1    „ desgl., das Oberlager scharriert oder geschliffen, das

Unterlager gekrönelt............

1    „ desgl. das Ober- und Unterlager scharriert od. geschliffen

1 m Schweinekrippe, 0,26 m breit, 0,18 m tief.....

1 „ Pferde- oder Kuhkrippe, 0,32 m breit, 0,20 m tief .    .

1 qm Spülstein aus dichtem Sandstein, in den Sichtflächen

geschliffen und geölt.............

1 „ desgl. aus Granit.............

1 m Treppenstufe aus Granit, 28—30 cm breit, 16—18 cm hoch, der Auftritt und die Vorderfläche gestockt, die anderen Seiten roh bearbeitet.........

„ mit Falz zum Ineinandergreifen......

„    „ abgeschrägter, fein gespitzter Unterseite .    .

1 „

1 „

1 m Antrittstufe von weissem karrarischen Marmor, bestehend aus einer 5 cm starken profilierten Deckplatte, einer 2 cm starken Stirnplatte und einem vollen Kopfstück, alles

fein poliert................

1 qm Treppenbelagsplatten desgl., 3 cm stark, fein poliert. .

1    „ deslg., 4 cm stark.............

1 „

1 „

1 „

1 „

1 „

1 „

1 „

1    „ Fliesen von schlesischem Marmor, die Platte 25—30 cm

im Quadrat gross............. •

9,00—10,00 Mk.

6,00—8,00 „ 9,00—10,00 „

16,00—18,00 „

20,00—22,00 „ 24,00 -26,00 „ 6,00—7,00    „

7,00—8,00    „

20,00—25,00 „ 40,00—45,00 „

1 „ desgl. wie vor, auf allen Seiten gestockt

1 „

1 „

1 qm Podestplatte aus Granit, 0,20 m stark, das Oberlager

gestockt, das Unterlager gespitzt.........

1    „ desgl., das Oberlager und Unterlager gestockt....

geschliffen, das Unterlager gespitzt und Unterlager geschliffen .    .    .

9,00—10,00 „ 12,00—15,00 „ 15,00—18,00 „ 15,00—18,00 „

38,00—40,00 „ 48,00—52,00 „ 75,00—80,00 „ 95,00—120,00,,

von grauem schlesischen Marmor, 3 cm stark

4

55    5)    55    55    ^55    55    *

q

80,00—85,00 „ 30,00—35,00 „ 40,00—45,00 „ 25,00—30,00 „ 30,00—35,00 „ 35,00—40,00 „ 18,00—20,00 „ 25,00—30,00 „ 35,00—40,00 „ 45,00—48,00 „

1 qm Fliesen desgl. sechseckig in verschiedenen Farben .    .

1    „ Fenstersohlbank von poliertem schlesischen oder nassaui-

schen Marmor oder von belgischem Granit.....

1 m Fenstersohlbank von farbigem Yillmarer Marmor, 2 cm

dick, 20 cm breit..............

desgl. wie vor, 25 cm breit..........

30

55    55    55    55    55    ..........

„    „    „    von    weissem    Villmarer    Marmor,    20    cm    breit

1 „

1    55

1 „

1    55

1 „

1 „

1 „

1 „

1 „

1    5,

1 „

1 qm Wandbekleidung von schlesischem Marmor oder bei-

„ „ grauem schlesischen „

„ „ St. Annen-Marmor (weiss od. schwarz) „ „ Port d’or (schwarz mit Goldadern) . „ „ Yert de mer (grün mit weissen Adern) „ „ Rouge royal (rot „

„ „ Levanto (violett und grünlich) .    .    .

gischem Granit, poliert, 2—2,5 cm stark zu liefern und

zu befestigen...............

1    „ desgl. von Bleu beige............

1    5,

„ Port d’or

4. Zimmererarbeiten.

a) Arbeitslohn ohne Materiallieferung.

1 m Balken zuzurichten, auf die Mauerlatten zu verkämmen, für den Windelboden zu falzen oder mit Latten zur Auflagerung des Windelbodens zu benageln, aufzubringen

und zu verlegen..............

1 „ Mauerlatten desgl........... .    .    .

1 „ Fachwerkshölzer desgl. .    .    ..........

1 „ Hölzer des Dachverbandes zuzurichten, abzubinden und aufzustellen, sowie mit dem erforderlichen Eisenzeug zu verbinden ....    ...........

1 „ Hölzer der Hänge- und Sprengwerke desgl. wie vor . 1 „ Holz an zwei Seiten mit Abfasung zu versehen . . . 1 qm Holzfläche zu hobeln (bei sichtbaren Dachkonstruktionen,

Freigebinden, Balken- und Sparrenköpfe)......

1 Sparren- oder Pfettenkopf einfach zu profilieren.....

und abzufasen

20,00—25,00 Mk.

20,00—25,00 „

3,00-3,50    „

3.50- 4,00    „

4,00—4,50 „ 5,00—5,50 „

6.50— 7,00 „ 8,00—8,50 „ 4,00—4,50 „ 6,00—6,50 „

10,00—11,00 „ 12,00—14,00 „ 6,00—6,50    „

8,00—8,50 „

22,00—25,00 „ 21,00—24,00 „ 40,00—45,00 „

0,30—0,40    „

0,18—0,20 „ 0,30—0,40    „

reicher „

und abzufasen

1 Balkenkopf einfach zu profilieren

und abzufasen .    .

reicher „

und abzufasen .    .

1 Kopf band einfach zu profilieren

und abzufasen .    .

reicher „

und abzufasen.....

1 m sichtbares Holz an den Aussenseiten von allen Seiten zu

0,80—1,00 Mk. 1,00—1,20 „ 1,20—1,50 „ 1,50—1,75    „

hobeln und zu fasen

1 qm Fläche des Dachüberstandes glatt zu hobeln .    .

1 „

0,20—0,30 „ 0,30—0,40    „

und an den

Fugen zu staben und zu spunden........

Bei Ausführung der vorgenannten Arbeiten in Eichenholz sind die Preise um etwa ein Drittel zu erhöhen.

0,60—0,80 „

b) Materialien.

Die Preise für Rund- und Kantholz sowie für Bohlen

und Bretter sind bereits unter D (Berechnung der wichtigeren Baumaterialien) Abschnitt 16 „das Bauholz“ mitgeteilt.

1 qm Deckenschalung, 2 cm stark, aus besäumten kiefernen oder tannenen Brettern zu liefern und zu befestigen einschliesslich Vor- und Unterhaltung der Rüstungen und Lieferung der erforderlichen Nägel........

1    „ desgl. wie vor, 2,5 cm stark

1 „

0,90—1,00    „

1,50—1,60    „

„ gehobelt und an den Fugen

n n 2,5    „

gestabt und gespundet 1    „ Dachschalung von ungehobelten, roh besäumten Bret

tern, 2 cm stark anzufertigen, aufzubringen und zu befestigen .................

2,80—3,00    „

1    „ desgl. wie vor, 2,5 cm stark

1 „

1 „

a    a    a

o

u    n u a

hobelt und gefugt 1    „    desgl.    wie    vor,    2,5    cm    stark,    in    der    Unterfläche    gehobelt und gefugt..............

1    desgl.    wie    vor,    3,0    cm    stark,    in    der    Unterfläche    gehobelt und gefugt..............

1    „    desgl.    wie    vor,    2,5    cm    stark,    in    der    Unterfläche    gehobelt und an den Fugen gestabt und gespundet. .    .

1 „ desgl. wie vor, 3,0 cm stark.........

1    „ Zwischendecke von Schwarten zu liefern und zu verlegen

1    „    Blindboden, 2,5—3,0 cm stark    zuzurichten und    zu

verlegen.................

1    „ rauhen kiefernen Fussboden von 25 mm starken be

säumten Brettern anzufertigen, anzuliefern und zu verlegen ..................

1 „ desgl., 30 mm stark............

1 a a    25 „

„ in der Unterfläche ge-

„ gefugt, sonst wie vor .    .    .

1,80—2,00 „

2,50—2,70    „

3,00—3,50    „

1,80—2,00 „

1,50—1,70    „

2,00—2,30    „

2,00—2,20 „

1 qm desgl., 30 mm stark, gefugt, sonst wie vor.....

1    „ gehobelten und gespundeten kiefernen Fussboden von

ausgesuchten, fast astreinen Dielen, 25 mm stark. .    .

1    „ desgl. wie vor, 30 mm stark.........

1    „ Riemen-Fussboden von 10—16 cm breiten und 25 mm

starken gespundeten und gehobelten Pitch-pine- oder Yellow-pine-Brettern anzufertigen, anzuliefern und zu

verlegen.................

1 „ desgl. wie vor, 30 mm stark.........

1 „ Stabfussboden von 8—10 cm breiten eichenen Stäben, 25 mm stark, desgl. wie vor..........

„ in Asphalt verlegt, einschl. Lieferung aller erforderlichen Materialien.....

1    „ desgl. wie vor, 30 mm stark

1 „

1 m Fussleiste.

1 „

1 „

1 „

1 „

1 qm Bohlenbelag in Pferdeställen von 5 cm starken Bohlen

zuzurichten und zu verlegen.....•    .    .    .    .

1    „ desgl., 6 cm stark.............

1    5,

1    „ Bohlenwand von 6 cm starken besäumten Bohlen zuzurichten und aufzustellen...........

„ gedübelten und gefederten Bohlen .... 1    „ doppelte Bretterwände von gesäumten und gespaltenen

Brettern zum Rohrputz anzufertigen, die Bretter 2 cm stark

1 „ desgl., die Bretter 25 mm stark .    .    ......

1    „ Bretterwände von gleich breiten gespundeten Brettern,

25 mm stark, auf einer Seite gehobelt anzufertigen und aufzustellen................

1 „ desgl. auf beiden Seiten gehobelt und gestabt. . . . 1 „ Lattenverschlag von rauhen Dachlatten anzufertigen und

aufzustellen................

1 Lattentür mit Quer-    und    Strebeleisten,    als    Zulage    .    .    .

1 Brettertür „    „    „    „    „    „

1 einflügelige Tür in einer 25 cm starken Wand, die Überlagsbohle und 6 Türdübel anzufertigeu......

1 desgl. in einer 38 cm starken Wand........

ąi

)1 üi ))    V    V    ........

1 Stufe einer geraden 1,0 m breiten Treppe aus rauhen 5 cm

3,00—3,30    „

3,50—3,70    „

4.50— 5,00    „

5.50— 5,80    „

1 „ desgl. wie vor, 30 mm stark 1 »

7,00—8,00    „

9,00—10,00 „

⁸    5 5    55

1    „ desgl. von gefügten Bohlen

1 „

2,50—2,60    „

2,80—3,00    „

3,00—3,50    „

4,00—4,50    „

1,80—2,00 „ 1,00—1,50    „

1,50—2,00    „

starken und 25 cm breiten Kiefern-Bohlen auf auf genagelten Leisten, die Wangen aus 5 cm starken und 30 cm breiten Bohlen anzufertigen und aufzustellen 1 Stufe einer geraden 1,0 m breiten, gehobelten, eingestemmten Treppe, die Stufen 5 cm stark und 25 cm breit, die Wangen 5 cm stark und 30 cm breit, desgl. wie vor . 1 Stufe einer geraden 1,0 m breiten, gehobelten Podesttreppe mit Tritt- und Futterstufen, die Treppe aufzustellen und

von unten zu verschalen, sonst wie vor......

1 Stufe desgl. wie vor einer 1,2 m breiten Treppe . . . . 1    „ einer aufgesattelten Treppe, 1,25 m breit, mit geraden

Läufen mit Sockelleisten an der Wandseite, gekehlten Wangen, einschl. der Podestbalken aus 10/40 cm starkem Holz, sonst wie vor...........

1 Stufe einer halbkreisförmigen Treppe, sonst wie vor .    .    .

Bei Ausführung der vorbenannten Treppen in Eichenholz sind die Preise um etwa ein Drittel zu erhöhen.

1 m Geländer für untergeordnete Treppen, in je 1,5 m Entfernung eine 4/8 cm starke gefaste Stütze, die Handgriffe in gleicher Stärke, gehobelt und oben abgerundet,

anzuliefern und aufzustellen..........

Geländer für einfache gerade Treppen, in je 20 cm Entfernung eine viereckig gehobelte 2,5 cm starke Stütze, die Handgriffe 5/8 cm stark, gehobelt und oben abgerundet, die Pfosten 8/8 cm stark, viereckig gehobelt,

desgl. wie vor...............

desgl. wie vor, jedoch die Stäbe 3/3 cm, die Handgriffe

6/8 cm, die Pfosten 10/10 cm stark.......

desgl. wie vor aus 3 cm starken einfach gedrehten Stäben, 6/8 cm starken, gehobelten und einfach gekehlten Handgriffen und 12 cm starken einfach gedrehten Pfosten desgl. wie vor aus 4 cm starken gedrehten Stäben, 8/8 cm starken gekehlten und polierten Handgriffen und 14/14 cm starken gedrehten und einfach gestochenen

Pfosten aus Eichenholz............

1 Geländerstab (Traille), 4 cm stark in Eichenholz anzufertigen,

zu polieren und anzubringen..........

1 desgl., 5 cm stark...............

6 „ „ • -,.............

8 »    w...............

1 V 10 ,,    „...............

1 Antrittsspindel, 12 cm stark in Kiefernholz anzufertigen, zu polieren und aufzustellen, einschl. Befestigungseisen

1 desgl. aus Eichenholz.............

14 cm stark aus Kiefernholz.........

4,00—4,50    „

5,50—6,00 „ 6,00—7,00    „

12,00—14,00 „ 20,00—22,00 „

0,60—0,75    „

1,80—2,00 „

2,50-2,75    „

5,00—5,50    „

18,00—20,00 „

7,50—8,00    „

12,00—13,00 „ 9,00—11,00 „

1 desgl. 14 cm stark aus Eichenholz

1    14

x v    » r>

geschnitzt.....

1 m gerader Handgriff aus Kiefernholz, 5/6,5 cm stark, poliert, einschl. Befestigung...........

desgL    aus    Eichenholz............

„    „    Mahagoniholz...........

„    „ Kiefernholz, 7,5/8 cm stark......

„    „    Eichenholz............

„    „    Mahagoniholz...........

„    „ Kiefernholz, 8/10 cm stark.......

„    „    Eichenholz............

„    „    Mahagoniholz...........

1 „

1 qm einer Tür oder eines Torweges aus gehobelten, ge

zupassen.................

1    „ einer glatten verleimten Keller- oder Bodentür aus

30 mm starken gespundeten kiefernen Brettern mit aufgenagelten Quer- und Strebeleisten, einschl. Futterrahmen

herzustellen und anzuliefern..........

1 m Bauzaun mit Schutzdach, 2,0 m hoch, die Stiele 3 bis 3,5 m lang, dieselben in 2,5—3 m Entfernung einzugraben, dazwischen die Bretterschalung von rauhen besäumten 2 cm starken Brettern auf Leisten zu befestigen, das Schutzdach mit 25 mm starken Brettern mit gegenseitiger Überdeckung einzuschalen und an der Vorderkante ein Stirnbrett anzubringen, einschl. der erforderlichen Streben, Kopfbänder, Knaggen usw. und Herstellung' der Ein- und Ausfahrttore.......

Grundstückeinfriedigung, 1,0—1,2 m hoch, von runden, ungeschälten, fichtenen Stangen, die Stiele in 3—4 m Entfernung, die Riegel von aufgetrenntem Rundholz anzuliefern und aufzustellen..........

1 „ desgl. wie vor, jedoch 1,5 m hoch........

1 „ Drahtzaun, die Stiele aus runden ungeschälten fichtenen Stangen in 3 m Entfernung einzugraben und an denselben 2 horizontale Drähte mit Ösen zu befestigen .    .

1 „ desgl. wie vor, bei einer Entfernung der Stiele von 4 m

1 „

desgl. wie vor, bei einer Entfernung der Stiele von 4 m und 3 Drähten...............

14,00—15,00 Mk. 20,00—24,00 „

1 »

1 „

1 »

1 „

1 „

1 „

1 „

1 „

1 „ geschwungener Handgriff aus Kiefernholz, 8/10 cm stark 1 „

„ Eichenholz .    .    .

,, Mahagoniholz .    .

12,00—14,00 „ 15,00—16,00 „ 18,00—20,00 „

spundeten und gestabten Brettern mit eingeschobenen Leisten, Streben und Schlagleisten anzufertigen und ein-

5,00—6,00 „

4,50—5,00    „

10,00—12,00 „

0,80—1,00 „ 1,10—1,30    „

0,30—0,35    „

0,25—0,30    „

desgl. wie vor, bei einer Entfernung der Stiele von 3 m und 3 Drähten...............

0,35—0,40    „

0,30—0,35    „

1 m Latten, 1,0 m hoch, aus behobelten Latten, die Stiele in 2,0 m Entfernungen, dieselben zu behobeln, abzudachen und mit einer Simsplatte abzudecken, 2 Riegel in die Stiele einzuzapfen, zu behobeln und abzufasen.... 1 „ abgebundene Rüstung für das Versetzen schwerer Werkstücke, 18—20 m hoch, 4,0—5,0 m tief, für die Fronten eines Gebäudes zuzurichten, abzubinden, aufzu-stellen und nach Gebrauch wieder zu beseitigen, einschl.

Material.................

1 Stück Lehrbogen für Gewölbe von 6—10 m Spannweite aus einer doppelten Lage Bohlen von 4 cm Stärke anzufertigen, einschl. der für das Lehrgerüst erforderlichen Rahme, Schwellen, Pfosten, Spannriegel und Streben sowie der Schalbretter oder Schallatten, aufzustellen und

zu beseitigen, einschl. Material.........

1 Stück desgl. für Gewölbe von 10—15 m Spannweite aus Kanthölzern...............

4,50—5,50 Mk.

300,0—400,0 „

80,00—150,0 „

150,0—200,0 „

1 m Hauptgesimse aus 30 — 35 mm starken gehobelten und gekehlten Brettern, 0,50 m hoch, 0,60 m ausladend anzufertigen und zu befestigen, einschl. der erforderlichen

Knaggen.................

desgl. wie vor, jedoch nur 0,30 m ausladend und 0,30 m hoch

1 ,,

1 qm Dach- oder Deckenschalung loszunehmen, die Hagel aus

6,00—7,00    „

3,50—4,00    „

den Brettern zu entfernen und die Bretter im Hofe für

den Wiedergebrauch zu lagern.........

1    „ Fussboden desgl. wie vor..........

1 Gebinde Sparren eines Satteldaches loszunehmen und nebst den Kehlbalken, Zangen, Rahmen, Streben usw. am Tau herunterzulassen und nach den Verbandstücken geordnet

aufzustapeln................

1 qm alten Fussboden loszunehmen, die Balken nach Bedarf auizufüttern und den alten Fussboden wieder zu verlegen, einschl. Lieferung neuer Dielen an Stelle von

schadhaften Dielen.............

1    „ alte versackte Balkenlagen, auf welche neue Fussboden

verlegt werden sollen, wagrecht aufzufüttern, einschl. Material.................

0,10—0,15    „

0,15—0,20    „

2,50—3,00    „

1,30—1,50    „

0,30—0,40    „

5. Stakerarbeiten.

1 qm Balkenfache zum ganzen Windelboden auszustaken, die Staken verher mit Strohlehm zu umwickeln, die fertigen Felder oberhalb mit Strohlehm zu betragen, unterhalb mit Lehmbrei glatt zu putzen, einschl. Materialien und Rüstung 1 „ desgl. zum halben Windelboden, einschl. Ausfüllung der Balkenfache mit trockenem Lehm oder reinem Sand. .

1,20—1,50    „

1 qm desgl. mit Schwarten auszustaken und mit Koksasche

zu betragen................

1 „ Kreuzstakung von starkem gespaltenem kiefernem Kloben-holz herzustellen, mit Strohlehm zu dichten und die Balkenfache mit trockenem Lehm, Sand oder Koksasche

bis Oberkante-Balken auszufüllen........

1 „ Eachwand auszustaken, die Staken mit Strohlehm zu umwickeln, die Fläche ausserhalb mit dem Streichbrett glatt zu reiben und innerhalb für die spätere Ausführung

des Putzes rauh mit Lehm zu bewerfen......

1    „ Lehm-Estrich 15 cm stark herzustellen, die Risse zuzu

streichen, einmal mit Ochsenblut und einmal mit Teergalle zu tränken, zu schlagen und zu glätten, einschl. Materialien................

1,00—1,10 „

1,20—1,40 „

1,50—1,60    „

6. Schmiede- und Eisenarbeiten.

(Ygl. auch D, Abschnitt 21.)

1 kg Balken- oder Zuganker, einschl. Splinte, Klammern und

Nägel anzuliefern..............

1 Balkenanker, 0,8 m lang, mit 0,6 m langem Splint, von 10/40 mm starkem Eisen, einschl. Krampen und Nägel

(5,25 kg Gewicht).............

1 desgl. wie vor von 13/32 mm starkem Eisen (8,75 kg Gewicht) 1 Zuganker, 3,0 m lang mit 0,6 m langem Splint von 10/40 mm starkem Eisen desgl. wie vor (12,0 kg Gewicht) .    .    .

1 desgl. wie vor von 13/52 mm starkem Eisen (20,0 kg Gewicht) ..................

1 Ankerschiene, 1,0 m lang, 2 kg Gewicht desgl.....

1 Stichanker, 0,26 m lang desgl...........

0,28 „ „ „ ..........

0,32 „    „    „    ..........

1 Spitzklammer, 0,26 m lang, 7 mm stark desgl......

0,26    „    „    10    „    „    „ .....

0,26    „    „    25    „    „    „    .....

0,26    „    „    30    „    „    „.....

1 Schraubenbolzen, 1,16 m zwischen Mutter und Kopf lang, 18 mm stark anzuliefern, einschl. Mutter und Unterlagsscheibe (Gewicht 0,55 kg)..........

1 desgl.    0,21    m    lang (0,64    kg    Gewicht) ........

0,25—0,28 „

1,30—1,50    „

2,20—2,50 „

3,20—3,40    „

0,55—0,60 „ 0,65—0,70 „

100 kg gewalzte I-Träger von Flusseisen anzuliefern .    .    .

1 Bohrloch in Träger oder Säulen herzustellen bei 10 mm Bohrdurchmesser

; 16,00—18,00 Mk.

in der Werkstatt auf der Baustelle

0,20—0,25 „ 0,40—0,45 „

1 desgl. wie vor bei 20 mm Bohrdurchmesser

in der Werkstatt auf der Baustelle

0,30—0,35    „

0,60—0,65 „

55 55 30 „

in der Werkstatt auf der Baustelle

100 kg gusseiserne Grundplatten mit gehobelten Auflagerflächen anzuliefern.............

0,55—0,60 „ 0,90—1,00 „

100 kg gusseiserne Unterlagsplatten für Träger anzuliefern 100 „ glatte gusseiserne Säulen mit angegossener Fuss- und

Kopfplatte anzuliefern............

100 kg kannelierte Säulen desgl. wie vor.......

100 „ gusseiserne Schaufensterwände desgl. wie vor anzuliefern

100 „ durchbrochene Deckplatten anzuliefern......

1 gusseisernen Radabweiser 40 kg    schwer    anzulietern    .    .    .

60 „ „ „    .    .    .

1 Stufe einer einfachen gusseisernen Wendeltreppe ohne Setzstufen mit einfachem Geländer aus Rundeisen mit Flachschienen, 0,60 m Laufbreite, anzuliefern und aufzustellen 1 desgl.    wie    vor    bei einer    Lauf breite    von    0,70    m    .    .    .    .

16,00—18,00 „ 14,00—16,00 „

18,00—20,00 „ 19,00—21,00 „ 20,00—24,00 „ 19,00—22,00 „ 8,00—9,00 „ | 12,00—13,00 „

8,00—9,00 „ 11,00—12,00 „ 13,00—14,00 „ 16,00—18,00 „

30,00—32,00 „ 40,00—42,00 „

auszubessern, zu teeren und zu sanden, desgl.

7. Dachdeckerarbeiten.

1 qm Pappdach auf Leisten einzudecken, zu teeren und zu sanden, ausschl. Lieferung und Anbringung der Schalung

1 „ doppellagiges Pappdach desgl. wie vor......

1 „ Pappdach zu teeren und zu sanden, einschl. Materialien 1 „

1 „ Holzzement-Papierdach in fertiger Arbeit herzustellen, einschl. Lieferung von Papier, Holzzementmasse, Sand

und Kies................

1 „ Holzzement-Pappdach desgl. wie vor.......

1 „ Spliessdach, 20 cm weit gelattet auszuführen, einschl. Lieferung aller Materialien, als: Dachsteine, Spliesse, Latten, Lattnägel, Mörtel und Grat- und Firstziegel .

1,00—1,20 „ 1,40—1,75 „ 0,20—0,30 „ 0,40—0,50    „

2,20—2,80 „ 2,60-3,00 „

3,00—3,25    „

1 qm Doppeldach, 14 cm weit gelattet, desgl. wie vor .    .    .

1 Kronendach, 25 „    „    „    „    „    „    .    .    .

1 „ Spliessdach, die Steine eines alten Daches teilweise abzunehmen, von Moos und Schmutz zu reinigen, die schadhafte Lattung zu entfernen und durch neue zu ersetzen und das Dach wieder regelrecht einzudecken .    .

1 „ Doppeldach oder Kronendach desgl. wie vor .... 1 „ Spliessdach, die sämtlichen Steine abzudecken, zu reinigen, die alten Latten zu entfernen, die Sparren, so weit sie sich gesenkt haben, aufzufüttern, das Dach neu zu

latten und wieder regelrecht einzudecken.....

1 „ Doppel- oder Kronendach desgl. wie vor......

1 „ Pfannendach einzudecken einschl. Lattung und Mörtel .

1 „ Palzziegeldach desgl..............

1 „ Dachfläche mit englischem Schiefer in Doppeldeckung auf Lattung einzudecken, Überdeckung der 1. durch die 3. Schicht 10 cm, einschl. Eindecken der Zinkkehlen, Grate, Firste, Schornsteine, Dachfenster, Lieferung des Schiefers, der Schiefernägel, Latten und Lattnägel, Dachhaken usw.................

1 „ desgl. auf Schalung mit Pappunterlage, einschl. Lieferung aller Nebenmaterialien, aber ohne die Schalung .    .    .

1 „ desgl. wie vor mit deutschem fünf- oder sechsseitigem

Schablonenschiefer auf Lattung.........

1 „ desgl. wie vor auf Schalung..........

1 „ Dachfläche mit deutschem Schuppenschiefer auf Schalung einfach zu decken, alle Kehlen und Anschlüsse an Dachfenster mit Schiefer ohne Verwendung von Metall

auf deutsche Art einzudecken.........

1 „ desgl. auf Türmen oder Kuppeln........

1 „ altes, schadhaftes Schieferdach loszunehmen, die Nägel sorgfältig herauszuziehen, die Platten zu sortieren und

die noch brauchbaren aufzustapeln........

1 „ Oberlicht mit 6 mm starkem gerippten Rohglase mit 6 cm Überdeckung zu verglasen und zu verkitten .    .

1 „ desgl. mit 10 mm starkem Rohglase.......

1 „ inneres Oberlicht mit mattiertem Glase zu verglasen 1 „ Leisten dach mit Zink Nr. 12 einzudecken, einschl. Lieferung von Zink, Leisten, Hafter usw.......

1 „ desgl. wie vor von Zink Nr. 13.........

Opderbecke, Veranschlagen im Hochbau.

3,25—3,65 Mk. 3,50—4,00    „

0,60—0,70    „

0,80—1,00 „

4,00—4,50 „

3,60—4,00    „

5,50—6,00 „ 5,00—5,50    „

3,80—4,00    „

4,50—5,00 „

0,50—0,60    „

6,00—6,50    „

9,00—10,00 „ 7,00—8,00    „

1 „ bombiertes Trägerwellblech einschl. Lieferung und Aufstellung der eisernen Dachkonstruktion, je nach der

Spannweite und Binderkonstruktion.......

1 „ Dachfläche mit Rollenblei, das Quadratmeter Blei 21,6 kg wiegend, einzudecken, einschl. Lieferung aller Materialien,

jedoch ausschl. Schalung...........

1 „ desgl. wie vor, das Quadratmeter Blei 30 kg wiegend . 1 „ Dachfläche mit Kupferblech, das Quadratmeter 3,1 kg

wiegend, desgl. wie vor...........

1    „    desgl. wie vor das Kupferblech 4,5 kg pro qm wiegend

4,50—5,00    „

,,    45 „

9,00—16,00 „

10,00—10,50 „ 12,00—14,00 „

55

11,00—12,00 „ 12,00—13,00 „ 14,00—16,00 „ 17,00—19,00 „ 22,00—25,00 „

8. Klempnerarbeiten.

1 qm Abdeckung massiv gemauerter Gesimse oder Fenstersohlbänke mit Zink Nr. 12 anzufertigen, einschl. Lieferung und Anbringung der erforderlichen Dübel .    .

1 „ desgl. wie vor von Zink Nr. 13.........

1 «

4,00—4,50    „

4,50—5,00    „

„ auf Werksteingesimsen, mit Zink Nr. 12, die Dübel

mit, Blei zu vergiessen und zu verstemmen.....

1 „ desgl. wie vor. mit Zink Nr. 13........

1 „ Abdeckung auf Holzgesimsen mit Zink Nr. 12 dgl. wie vor 1 ,,

1 m Hängerinnen von Zink Nr. 12, 50 cm abgewickelt breit anzufertigen und anzubringen, einschl. Rinneisen .    .    .

1 „ Kastenrinne von Zink Nr. 12, 50 cm abgewickelt breit anzufertigen und anzubringen, einschl. Rinueisen und

Ausflusszapfen...............

1 ,, desgl. wie vor von Zink No. 13, 60 cm abgewickelt breit 1 „ Abfallrohr, 10 cm weit aus Zink Nr. 12 anzufertigen und anzubringen, einschl. Lieferung der erforderlichen Kniestücke und Schelleisen..........

1 3

55    55    55    55

2,20—2,60 „

3,00—3,50    „

3,50—4,00    „

1 „ desgl. wie vor von Zink Nr. 13 1 ,,

1 ,,

1 „ Rinnenverkleidung (Attika) aus Zink Nr. 13 mit Wulst, 30 cm abgewickelt breit desgl. wie vor......

„    „12 cm weit von Zink Nr.

12

55 v    V) n »    •)•) n

to

CO

2,50—3,00 „

1 m desgl. aus Zinkwellblech, 30 cm abgewickelt breit .    .

1 »

1 „ Kiesleiste für Holzzementdächer, 20 cm abgewickelt breit aus Zink Nr. 13 mit Nasen und Abflussöffnungen, einschliesslich des 33 cm breiten Yorstossbleches anzufertigen und anzubringen............

1 „ desgl. wie vor nach dem Patent der Firma Büsscher & Hoffmann in Eberswalde einschl. der verzinkten Träger aus verzinktem Bandeisen und des Yorstossbleches aus

Zink Nr. 14...............

1 Stück Luftsauger für Holzzementdächer, 12 cm i. L. weit, 40 cm hoch mit Haube und angelöteter Dichtungsscheibe

aus Zink Nr. 13 desgl.............

1 m Lüftungsrohr für Aborte, 20 cm i. L. weit aus Zink Nr. 12 1 qm Bekleidung des Holzfussbodens in Badezimmern von

Zink Nr. 12 herzustellen...........

1 m Sprachrohr einschl. des Mundstückes von Messing und

und der erforderlichen Rohrhaken........

1 einfaches stehendes Dachfenster, 0,5 m breit, 0,7 m hoch, mit Zink Nr. 12 zu verkleiden und abzudecken, einschliesslich der Kehlen............

1 m Anschluss- und Dichtungsstreifen mit Kappe für Dachanschlüsse an Dachfenster, Giebelmauern und Schornsteine, von Zink Nr. 12, abgewickelt 40 cm breit .    .

1 qm in Werkstein ausgehauene Dachrinne mit Blei auszuschlagen .................

1 m Dachrinne von Kupfer, das Kupferblech 6,0 kg pro qm

wiegend, 50 cm abgewickelt breit........

1 „ Rinnleiste als Abschluss eines Holzgesimses aus Zink Nr. 14 anzufertigen und zu verlegen, 25 cm in der Abwicklung breit, einschl. Befestigungseisen.....

50 „

3.50— 4,00 Mk.

4.50— 5,00    „

2,20—2,50    „

2,80—3,20    „

1,80—2,00 „ 4,00—4,25    „

4,00—4,50    „

1,20-1,40 „

12,00—15,00 „

1,80—2,00 „

14,00—16,00 „

7,50—8,50 „

3,50—4,00 „

9. Tischlerarbeiten.

1 Brettertür, 1,8—2,0 qm gross, aus 25 mm starken, gehobelten, tannenen Brettern auf Nut und Feder mit eingeschobenen Querleisten und aufgenagelten Strebeleisten

anzuliefern und einzupassen..........

1 desgl. wie vor aus 30 mm starken Brettern......

1 einflügelige äussere Tür, 1,0 m i. L. weit, 2,7 m i. L. hoch, mit Kämpfer und Oberlicht, aus 35 mm starken, kiefernen Rahmhölzern und jalousieartig eingelegten Füllungen auf 15 mm starkem Blindboden einschl. des Futterrahmens anzufertigen, den Futterrahmen zu befestigen und die Türe und das Oberlicht einzupassen .    .    .    .

1 desgl. wie vor in Eichenholz.......... .

6,00—7,00 „ 8,00—9,00 „

19,00—20,00 „ 27,00—29,00 „

1 einflügelige Haustür, 1,0 m breit, 2,2 m hoch, aus 40 mm starken, kiefernen Kahmhölzern mit 4 Füllungen, einfach abgefastem Rahmen und überschobenen Kehlstössen einschl. Futterrahmen anzufertigen, sonst wie vor .    .    .

1 desgl. wie vor in Eichenholz...........

„    „ die Kahmhölzer aus 50 mm starkem Kiefernholz

üO

55    55    55    55    55    55

„    „ 1,10 m breit, 2,6 m hoch, mit Kämpfer und

Oberlicht, an Stelle der oberen Türfüllungen Fensterflügel zum Öffnen, die Rahmhölzer 40 mm stark, bei Kiefernholz................

Eichenholz

18,00—20,00 Mk. 26,00—28,00 „ 22,00-23,00 „ 30,00—32,00 „

1 desgl. wie vor, die Rahmhölzer 40 mm stark, bei Eichenholz

„ Kiefernholz „ Eichenholz

1 zweiflügelige gestemmte Haustür, 1,3 m breit, 2,7 m hoch, mit. Kämpfer und Oberlicht, aus 50 mm starken Rahmhölzern und 6 Füllungen aus 30 mm starken Kiefernholz mit überschobenen Kehlstössen desgl. wie vor .    .

1 desgl. wie vor in Eichenholz...........

,    „    „    1,5    X 2,8    m i. L. gross in Kiefernholz . .

5    55    55    X 2,8

I    55    55    I5Ö    X 3,2

reicherer Ausführung

1 qm Torweg oder Haupteingangstür von 50 mm starkem Eichenholz mit Kämpfer, Oberlicht, Futterrahmen und reichen Kehlstössen desgl. wie vor........

1 „ desgl. wie vor von 60 mm starkem Eichenholz .    .    .

1    5,

55    50 „ „

55    50 „ „

26,00—28,00 „ 32,00—34,00 „ 30,00—32,00 „ 36,00—38,00 „

55 55

55 55

„    „ Eichenholz .    .

32,00—34,00 „ 50,00—52,00 „ 44,00—46,00 „ 66,00—70,00 „

bei

90,00—120,00,,

Kiefernholz .    .

55    '55    ⁶⁰    55

1 „ zweiflügeliges Hoftor, jeder Flügel aus 12/12 cm starken Rahmhölzern, Schlagsäulen, Quer- und Diagonalhölzern bestehend, die Aussenseite mit 30 mm starken, gehobelten, kiefernen Brettern, auf Nut und Feder verbunden,

zu verschalen, desgl. wie vor.........

1 ,, äussere einflügelige Ladentür, die Brüstung mit Holzfüllung, darüber bis zum Kämpfer zur Verglasung eingerichtet, einschl. Kämpfer, festem Oberlichtrahmen, Futterrahmen mit Nut für die Rolljalousie, die Rahm-hölzer 60 mm, die Füllungen 30 mm stark mit überschobenen Kehlleisten, desgl. wie vor.......

1 „ äussere zweiflügelige Eingangstür, die Rahmhölzer von 50 mm starkem, die Füllungen von 30 mm starkem Eichenholz mit reichen überschobenen Kehlstössen und

24,00—28,00 „ 28,00—35,00 „ 18,00—22,00 „

8,00—10,00 „

28,00—35,00 „

reich gekehltem Architravgesimse einschl. Oberlichtrahmen und Futterrahmen desgl. wie vor........

40,00—55,00 ,r

1 einflügelige gestemmte Zimmertür, 0,8 m breit, 1,9 m hoch, mit 2 Füllungen, die Rahmen 35 mm, die Füllungen 25 mm stark, ganz aus Kiefernholz mit 15 cm tiefem Futter, einfach gekehlten Bekleidungen und eichenem Schwellbrett, das Futter, die Bekleidungen und das ^ Schwellbrett zu befestigen und die Tür einzupassen .    .

1 desgl. wie    vor,    0,9    m breit,    2,2 m hoch, mit    3 Füllungen    .

„    „    die    Rahmen    40 mm stark......

„    „    mit    30 mm    tiefem Futter.......

„    ,,    1,0    m breit,    2,2 m hoch,    mit    4 Füllungen,

55

55

10,00—11,00 Mk. 14,00—15,00 „ 15,00—16,00 „ 17,00—18,00 „

55

die Rahmen 40 mm stark, das Futter 15 cm tief .    .

1 desgl. wie vor, das Futter 30 cm tief.......

,5    40 „

„ und gestemmt .    .    .

1 einflügelige gestemmte Zimmertür, 1,0 m breit, 2,2 m hoch, mit 6 Füllungen, die Rahmen 40 mm stark, das Futter 15 cm tief mit 13 cm breiten gekehlten Bekleidungen, sonst wie vor...............

5’

5)

55

55

18,00—19,00 „ 19,00—20,00 „ 22,00—23,00 „

55

55

55

55

55

5’

55

55    30 „    „

55    40 „ „

1 zweiflügelige gestemmte Zimmertür, 1,3 m breit, 2,5 m hoch, mit 6 Füllungen, die Rahmen 40 mm, die Füllungen 25 mm stark mit doppelten Schlagleisten, sonst wie vor, bei 15 cm tiefem Futter...........

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

22,00—23,00 „ 23,00—24,00 „ 25,00—26,00 „ 24,00—25,00 „ 25,00—26,00 „ 28,00—29,00 „

1 desgl. wie vor bei 30 cm tiefem Futter 40

51    55    ^    55

55

55

36,00—38,00 „ 42,00—44,00 „ 47,00—50,00 „ 44,00—45,00 „ 48,00—50,00 „ 53,00—55,00 „

„ gestemmtem Futter .    .    .

„    „ die Rahmen 50 mm stark, das Futter 15 cm tief

55    30 „ „

55    40 „ „

55

55

55

55

55

55

55

55

'5    55

55    55

55

55

55

55

55

55

55    „    „

55    50 „    „

1 zweiflügelige Glastür, 1,3 m breit, 2,2 m hoch, die Rahmen 40 mm stark, das Futter 15 cm tief, sonst wie vor

1 desgl. wie vor, bei 30 cm tiefem Futter.......

40

55    55    ^    55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

13,00—14,00 „ 15,00—16,00 „ 18,00—20,00 „ 18,00—19,00 „ 20,00—21,00 „ 23,00—24,00 „

55

55

55

„    ,, die Rahmen 50 mm stark, das Futter 15 cm tief

50 „

55

55    55

55

55

55

55 30 „    „

26,00—27,00 „ 28,00—29,00 „ 32,00—34,00 „ 30,00—32,00 „ 33,00—35,00 „

1 desgl. wie vor, die Rahmen 50 mm stark, das Futter 40 cm tief 1 Schiebetür, 1,8 m breit, 2,6 m hoch, die Brüstung mit Holzfüllung, den obern Teil mit Sprossenfüllung für Verglasung eingerichtet, die Rahmen 50 mm, die Füllungen 25 mm stark, bei 32 cm tiefem Futter, sonst wie vor . 1 einflügelige Zimmertür aus Pitch-pine-Holz mit 4 Füllungen,

bei 15 cm tiefem Futter, für das qm.......

40

1 qm Wandvertäfelungen von 25 mm starken, gespundeten und gestabten, kiefernen Brettern mit schlichtem Sockel und oberer Abschlussleiste..........

52,00—54,00 „

55

55

55

55

55

55

55

55

55

33

33

„ 30 „ 55 40 „

33

33

33

8,00—9,00 „ 9,00—10,00 n 10,00—11,50 „ 10,00—11,00 „ 11,00—12,00 „ 13,00—14,00 „

33

55

55

55

33

55

55

55

55    55

55    51

55

55

33

33

33

33

33

50 „ 50 „

55

55

1 „ desgl.- wie vor von Eichenholz .    .

1    ,5

55

55

12,00-13,00 „ 13,00—14,00 „

14.50— 15,00 „ 14,00—15,00 ,T 15,00—16,00 „

16.50— 17,00 ,r

5,50—6,00 „ 8,00—9,00 „

„ mit gestemmten 30 cm starken Rahmstücken und Füllungen aus 20 mm starken, gespundeten und gestabten Kiefern-Brettern ; mit Sockel, Fries und Deckgesimse 1 „ desgl. wie vor von Eichenholz.........

1 „

7,50—8,50 ,T

10,00—11,00 „

„ mit gestemmten 30 mm starken Rahmstücken und abgegründeten 20 mm starken Füllungen, sonst wie vor, in Kiefernholz...............

1 „ desgl. wie vor in Eichenholz..........

1 Stück Türverdachung für eine einflügelige Zimmertür mit Hängeplatte, gekehlten Unter- oder Obergliedern und 14 cm hohem, glatten Fries anzufertigen und anzuschlagen, einschl. Lieferung der Befestigungseisen

bei 8 cm Ausladung in der Hängeplatte

„ 10 „

„ 14 „

1 Stück Türverdachung desgl. wie vor für eine zweiflügelige bei 10 cm Ausladung in der Hängeplatte

Tür

33

CM CO

55

33

33

o o © oT co

o o o_ ©

i—t lO 1—I 1—i

33

33

33

33

33

33    33

33    3?

53    33

33    33

33    33

33

33

33

33

33

4,00—4,50 ,T 5,00—5,50 ,y 7,00—8,00 ,T

6,00—7,00 ,T 8,00—9,00    „

9,00—10,00 „ 10,00—10,50 ,y

1 Stück desgl. wie vor, jedoch mit 30 cm hohem, gestemmten Fries mit glatter Füllung, für einflügelige Türen

bei 8 cm Ausladung in der Hängeplatte „ 10 „

„ 12 „

„ 14 „

„ 18 „

1 Stück desgl, wie vor für zweiflügelige Zimmertüren

bei 10 cm Ausladung in der Hängeplatte

55

55

55

55

6,00—7,00 Mk. 7,00—8,00    „

8,00—9,00    „

9,00—10,00 „

10,00—10,50 „

55

55

CM ''T*

55

55

55

55

55    1 6    55

1 qm ein- und zweiflügelige Fenster (für Keller, Bodenraum, Stallungen usw.) von 40 mm starkem Kiefernholze einschliesslich Blindrahmen und Latteibrett anzufertigen

und einzupassen..............

1 „ desgl. wie vor von Eichenholz.........

1 „ vierflügeliges Fenster mit feststehendem Mittelpfosten,

sonst wie vor von Kiefernholz.........

1 „ desgl. wie vor von Eichenholz.........

1 „ vierflügeliges Fenster mit beweglichen Schlagleisten aus 45 mm starkem Kiefernholze, sonst wie vor .    .    .    .

1 „ desgl. wie vor aus Eichenholz.........

1 „ Fenster mit enger Sprossenteilung in den Oberflügeln,

sonst wie vor, aus Kiefernholz.........

1 „ desgl. wie vor aus Eichenholz.........

1 „ vierflügelige Doppelfenster mit aufgehenden Schlagleisten, das äussere Fenster von 50 mm starkem Eichenholz, das innere nebst Zwischenfutter und Latteibrett von Kiefernholz, desgl. wie vor.............

1 „ desgl. wie vor, beide Fenster von Kiefernholz .    .    .    .

1 „ Oberlichtfenster, in der Balkenlage liegend, von 40 mm starkem Kiefernholz, mit einfacher Kreuzsprossenteilung ohne Futterrahmen und nicht zum Öffnen eingerichtet,

anzuliefern und einzusetzen..........

1 „ wie vor mit Futterrahmen und zum Öffnen eingerichtet 1 „ Fenster mit oberem, halbkreisförmigem Abschluss kosten etwa 25 Proz. mehr wie die vorstehend für Fenster mit oberem, geradem Abschluss angegebenen Preise.

1 „ vierflügeliges Fenster von 40 mm starkem Pitch-pine-

7,50—9,00    „

9,00-9,50    „

10,00—10,50 „

11,00—12,00 „

5,00—6.00    „

8,00—9,00    „

6,00—7,00    „

8,00—9,50    „

7,00—8,00    „

10,00—11,00 „

9,00-10,00 „ 12,00—14,00 „

15,00—18,00 „ 12,00—14,00 „

6,50—7,00    „

7,00—7,50    „

1 „ desgl. von 50 mm starkem Pitch-pine-Holz.....

1 „ Doppelfenster von 40 mm starkem Pitch-pine-Holz .    .

1 „

55

55 50    „

55

55

8,00—9,00 „ 9,00—10,00 „ 16,00—18,00 „ 18,00—20,00 „

1 qm einflügeliger äusserer Fensterladen aus 25 mm starkem Kiefernholz auf Quer- und Strebeleisten anzuliefern und

einzupassen................

1 „ zweiflügeliger äusserer Fensterladen aus 30 mm starkem

Kiefernholz, sonst wie vor..........

1 „ desgl. wie vor mit 30 mm starken Rahmhölzern und

20 mm starken Füllungen desgl.........

1 „ desgl. wie vor mit 30 mm starken und 12 cm breiten Rahmhölzern aus Kiefernholz und 10 cm breiten Jalousie-

6,00—6,50    „

brettern aus Eichenholz desgl.

7,50—8,00 „

1 „ desgl. wie vor mit beweglichen Jalousiebrettern, einschl. Beschlag und Stellvorrichtung für die Jalousiebretter, jedoch ausschl. der Stützhaken und Schliesshaken .    .

10,00—12,00 „

1 „ zweiflügeliger innerer Fensterladen aus Kiefernholz, die Rahmhölzer 30 mm, die Füllungen 20 mm stark, jeden Flügel zum Zusammenklappen eingerichtet, anzufertigen,

anzuschlagen und den Laden einzupassen.....

1 „ Futter in den Fensterlaibungen zur Aufnahme der Fensterläden anzuliefern und zu befestigen, die Rahmstücke 30 mm, die Füllungen 20 mm stark, von Kiefernholz . 1 „ Rollladen von profilierten Holzstäben auf Leinwand anzuliefern und einzupassen, aus Kiefernholz.....

1 „ desgl. wie vor aus Eichenholz.........

1 „ Rollkasten mit Klappe zum Öffnen, aus Rahmstücken und

Füllungen zusammengesetzt..........

1 m Futterrahmen zu Rollladen mit Nut, in Kiefernholz .    .

9,00—10,00 „

8,00—9,00    „

8,00—9,00    „

12,00—14,00 „

1 „ desgl. in Eichenholz.............

1 Rolle zum Aufwickeln der Rollläden bei Fensterbreiten von

1,0—1,2 m Breite.............

1 desgl. wie vor bei Fensterbreiten von 1,2—1,8 m Breite 1 Gleitrolle für Rollläden.............

7,00—8,00    „

1,20—1,40 „ 1,80—2,00 „

1 qm Rollläden mit durchgehenden Stahlbändern anzuliefern

und einzupassen..............

1 „ desgl. mit durchgehenden Leinengurten......

1 *

9,00-9,50 „ 9,50—10,00 „

„ mit verschiebbaren Stahlplättchen zum Verstellen der Läden................

10,00-11,00 „

1 „ Zugjalousie (Stabzug-Laden) von Holzstäbchen einschl. Gurte, Zieh- und Rollschnur anzuliefern und zu befestigen, je nachdem 2, 3 oder 4 Gurte angebracht sind 1 „ desgl. wie vor mit Holzleistenführung und Ausstellvorrichtung .................

1 „ Parkettfussboden von Eichen- oder Ahornholz, 25 mm

stark zu liefern und zu verlegen........

1 „ desgl. 30 mm stark.............

1 »

7,50—9,50    „

10,00—12,00 „

„ wie vor mit dunkeln Ecken

8.50— 9,00    „

9.50— 10,00 „ 12,00—14,00 „

10. Sehl össerarbeiten.

1 Beschlag einer Latten- oder Brettertür mit 2 Scharnier-Bändern und 1 Überwurf mit Krampe zu liefern und

anzuschlagen...............

1 desgl. wie vor mit 2 langen Scharnier-Bändern u. 1 Kasten-

Riegel-Schloss ............. . .

1 desgl. wie vor mit 2 langen Bändern, 2 Stückhaken und

1 Kasten-Biegel-Schloss...... ..... .

1 desgl. wie vor mit langen Bändern, {2 Stützhaken und 1 Kastenschloss mit eisernen Drückern und Schliesshaken 1 desgl. Zimmertür mit 2 Fischbändern, Einsteckschloss ohne

Nachtriegel mit eisernem Drucker desgl.......

1 desgl. mit 2 Aufsatzbändern, sonst wie vor......

1    „ einer einflügeligen Zimmertür mit messingenem

Drucker, sonst wie vor ............

1 desgl. wie vor mit 2 Fischbändern, 1 Einsteckschloss mit Nachtriegel, Broncedrückern und Schlüsselschild .    .    .

1 desgl. wie vor mit verziertem, geschmiedeten Schlüsselschild

und Bronze-Druckern............

1 desgl. wie vor einer zweiflügeligen Zimmertür mit 4 Fischoder Aufsatzbändern, 1 Einsteckschloss mit Messing-

Druckern und 2 Kantenriegeln.........

1 desgl. wie vor mit 6 Fisch- oder Aufsatzbändern, sonst ebenso ,    „    „ ,, 6 bronzenen Aufsatzbändern, 2 bronzenen

Kanten riegeln, 1 Einsteckschloss mit bronzenen Schlüsselschildern uud Bronzedruckern.........

1 desgl. wie vor mit 6 verzierten eisernen Bändern, 2 Kantenriegeln, 1 Einsteckschloss mit geschmiedetem Schlüsselschild und Bronzedruckern..........

1 Beschlag einer zweiflügeligen Schiebetür mit oberer Laufund unterer Führungsschiene, Gleitrollen, Einsteckschloss

und 4 Bronzegriffen.............

1 Beschlag einer einflügeligen Haustür mit 2 starken Fischbändern oder Kreuzbändern, 1 Einsteckschloss mit

Bronzedruckern ..............

1 desgl. einer zweiflügeligen Haustüre mit 6 starken Fischoder Kreuzbändern, 2 Kantenriegeln, 1 Einsteckschloss mit Nachtriegel mit Botgussdruckern und Schlüsselschildern .................

1 desgl. wie vor einer zweiflügeligen Hoftür mit 6 Aufsatzbändern, 2 Kantenriegeln, 1 Einsteckschloss mit Eisendruckern .................

1 desgl. wie vor eines Torweges mit 4 geschmiedeten starken Winkelbändern, 2 Aufsatzriegeln, überbautem Kastenschloss mit Eisendruckern...........

2,30—2,50 Mk.

4,80—5,00 „

6,50—7,00 „

7,50—8,00 „

7,50—8,00 „ 7,00—7,25 „

9,00—9,50 „

12,00—12,50 „

18,00—20,00 „

18,00—20,00 „ 19,50—21,50 „

80,00—90,00 „

40,00—50,00 „

80,00—100,00,,

16,00—18,00 „

40,00—75,00 „

30,00—40,00 „

1 desgl. wie vor, jedoch mit Bronzedruckern, Griffen, Schlüsselschildern, selbsttätigem, geräuschlosen Türschliesser und

Portieraufzug, in elegantester Ausführung.....

1 Beschlag eines Rollladens, bestehend aus. Rollwalze mit Gurtenscheibe, 2 Lagern, Anschlagwinkel und Gurtenhalter von Messing.............

1 qm Rollladen von Eisenblech anzufertigen und anzubringen,

einschl. Beschlag..............

1 qm eines einteiligen Fensterladens von starkem Eisenblech anzufertigen, mit Flachschienen zu verstreben, anzuliefern und zu befestigen, einschl. Beschlag.....

1 kg desgl. wie vor, ohne Beschlag.........

1 qm Rollladen aus leichterem Bleche für kleinere Fenster

zu liefern, ab Fabrik, ohne Beschlag.......

1    „ desgl. aus stärkerem Bleche für grössere Fenster oder

Ladentüren................

1    „ desgl. aus schwächerem Bleche fertig angebracht, in

Eisennuten laufend.............

1    „ desgl. aus stärkerem Bleche fertig angebracht, in Eisen

nuten laufend

1 Beschlag eines einflügeligen Fensters mit 2 Aufsatzbändern, 4 Einlass- (Schein-)Ecken, 2 halben eisernen Vorreibern und 1 eisernen Aufziehknopf zu liefern und anzubringen 1 desgl. wie vor mit 1 Einreiber und Messingolive ....

,    „    „ eines zweiflügeligen Fensters mit 4 Aufsatz

bändern, 8 Einlassecken, 2 ganzen eisernen Vorreibern

und 2 eisernen Aufziehknöpfen.........

1 desgl. wie vor mit 2 eisernen Rudern und 2 Aufziehknöpfen

„ mit Messingknöpfen und

Q

r> u vi    v

und 4 messingenen Aufziehknöpfen 1 desgl. mit 1 Baskülbeschlag für die unteren Flügel mit Messingolive und 1 Doppeleinreiber mit Messingolive für

die oberen Flügel..............

1 desgl. mit feststehenden Pfosten mit 2 Kantenbaskülen, 2 Einreibern mit Messingoliven, sonst wie vor......

1 Beschlag eines vierflügeligen Fensters mit 2 Baskülbeschlägen mit Messingoliven, sonst wie vor........

8,00—9,00    „

12,00—15,00 „

35,00—40,00 „ 0,80—1,20 „

7,00—8,00 „

;    8,00—9,00 „

9,00—10,00 „

10,00—11,00 „

1,30—1,50 „ 2,50—3,00    „

2,80—3,00 „ 4,50—4,75    „

V 57    2

2 messingenen Aufziehknöpfen........

1 desgl. wie vor mit Baskülbeschlag und Messingolive .    .

5,00—5,25    „

5,50—6,00    ,,

1    „ eines vierflügeligen Fensters mit 8 Aufsatzbändern,

16 Einlassecken, 3 ganzen eisernen Vorreibern und

4 eisernen Aufziehknöpfen.    .    .    ,.......

1 desgl. mit 3 eisernen Ruderverschlüssen, sonst wie vor .    .

mit Messingknöpfen

5,00—5,25    „

7,00—7,50    „

8,50—9,00    „

9,00—10,00 „

20,00—22,00 „

11,00—12,00 „

1 desgl. mit 8 verzierten schmiedeeisernen Aufsatzbändern, 16 Einlassecken 2 Baskülbeschlägen mit Bronzeoliven . 1 desgl. eines secbsflügeligen Fensters mit 12 Aufsatzbändern, 24 Einlassecken, 1 Baskülbescblag mit Messingoliven, 1 Kantenbaskül, 1 Doppeleinreiber mit Messingolive und

1 Scblüsseleinreiber.............

1 desgl. wie vor jedoch mit 2 Baskülbeschlägen und 4 Einreibern .................

15,00—16,00 „

16,00—17,00 „

Sollen statt der Messingoliven Rotgussoliven verwendet werden, so ist für das Stück 0,40—0,60 Mk. mehr zu rechnen. 1 Beschlag eines Schiebefensters (in lotrechter Richtung zu bewegen) mit 4 Einlassecken, der obere Flügel mit 2 Ösen für die Schnüre, 2 Gewichten, 2 Rollen und 1 messingenem Ziehknopf, der untere Flügel mit 4 Schlüsseleinreibern, einschl. der erforderlichen Schnüre zu liefern

und zu befestigen..............

1 qm einfaches Gitter für Haustüren, Torwege, Fenster, Einfriedigungen aus senkrechten Stäben mit wagrechten

Schienen, je nach den Eisenstärken.......

1    „ desgl. mit einfachen Rankenverzierungen, Kreuz- oder

Ringverzierungen, sonst wie vor.........

15,00—20,00 „

8,00—12,00 „

1    „ desgl. in reicherer Ausführung

1 „

„    „ sehr reicher „    .........

Berechnet man die schmiedeeisernen Gitter nach ihrem

12,00—16,00 „ 18,00—25,00 „ 40,00—60,00 „

Gewicht, so kostet:

1 kg einfaches schmiedeeisernes Gitter 1 „ desgl. in reicherer Ausführung .

1 V V

1 „ Treppengeländer mit gekreuzten Eisenstäben, Flacheisenschienen und Rosetten............

„ sehr reicher „

0,50—0,70 „ 1,00—1,30    „

1,50—2,20 „

1 „ desgl. mit einfachen Rankenverzierungen......

1 Turmspitze, 2,0—3,0 m hoch mit Wetterfahne in einfacher

Ausführung................

1 desgl. wie vor in reicherer Ausführung.......

1 schmiedeeiserne Treppenstufe einer geraden 1,0 m breiten Treppe aus 2 mm starken Eisenblechen, mit Winkeleisen besäumte, zu liefern und aufzustellen.....

1 desgl. wie vor einer 1,2—1,3 m breiten geraden Treppe .

Treppe mit gezo-

0,60—1,00    „

1,00—1,20    „

30,00—45,00 „ 45,00—80,00 „

7,00—9,00 „ 9,00—11,00 „

„    1,0-1,2 „

genen Stufen und gekrümmten Wangen......

1 qm schmiedeeiserne Tür mit Winkeleisenzarge, aufgenieteten Kreuz-, Quer- und Randbändern anzuliefern und zu befestigen, einschl. Befestigungseisen und Beschlagteile .    .

11,00—14,00 „

11. Glaserarbeiten.

Die Preise der verschiedenen Glassorten sind bereits in dem Abschnitte D (Berechnung der gebräuchlichsten Baumaterialien) unter 25 mitgeteilt worden. Es erübrigt also nur noch die Angabe der Preise für die Lieferung des Glases einschl. des Einsetzens und Verkittens bzw. Verbleiens der Scheiben.

Bei der Kittverglasung werden die Scheiben mit geringem Spielraum in die Falze der Fenster oder Türen eingesetzt und, wenn die Bahmen aus Holz bestehen, mit kleinen Stiften oder Blechfedern befestigt und hierauf mit Glaserkitt, einer Mischung von Schlemmkreide mit Ölfirnis, verstrichen. Ehe Holzwerk verglast wird, ist dasselbe zu grundieren. Eisen ist mit Mennige zu streichen', da sonst der Kitt nicht haftet.

Spiegelscheiben für grössere Öffnungen (Schaufenster) werden durch angeschraubte Holzleisten an den Kahmhölzern befestigt.

Annähernd kostet:

1    ,, rheinisches einfaches 4/4 Glas, die einzelnen Scheiben

bis 108 addierte Centimeter gross, zu lietern, verstiften und zu verkitten..............

2,00—2,25 Mk.

2,30—3,50    „

2.50— 2,80    „

4.50— 5,50    „

1 qm desgl. wie vor, die Scheiben 110—162 addierte cm gross

1 55 55 1 55 55

55

55

55

75

164—230

55

55

55

„    232—270

1 „ Rohglas, 4—6

zu verstiften und zu verkitten .

5)

55

55

55

55

55

110—162

55

75

55

55

75

55

55

55

55

55

mm

164—230 232—270 bis 120 „ 120—160 160—200 200—240 240—260

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

’5

55

55

55

55

55

55

55

55

4,00—4,50

4.50— 5,50

5.50— 7,00 7,00—10,00 6,00—6,50

6.50— 7,50 8,00—10,50

11,00—14,00

7,00-9,00

9,00—11,00

11,00-13,00

14,00—17,00

18,00-22,00

ïî

stark, glatt oder gerippt, anzuliefern,

1 qm desgl. wie vor, 10—13 mm stark, die Scheib, bis 1 qm gross 1 „

1 „

»    »    10-13 „    „

„    „ 20-26 „

gehen),    die    Scheiben bis 1    qm    gross

,,    ,, über 1 „    „

1    „ Spiegelglas, 5—8 mm stark zu liefern, einzusetzen und

mit Holzleisten zu befestigen, ausschl. Lieferung der Leisten, die Scheiben 0,6—1,2 qm gross......

i_Q

55    1 ü 5)    55

„ (Belegplatten zum Be-

11,00—12,00 Mk. 12,00—14,00 „

25,00—80,00

35,00—40,00

1 „ desgl. wie vor, die Scheiben 1,2— 3,0 qm gross . 1 „

1 „

1    „ desgl. blau, violett oder gelb.........

1 „

1 „

1    „ Treppenhaus- oder Kirchenfenster in Blei zu verglasen,

die einzelnen Scheiben nicht über 0,02 qm gross, zu liefern und in T-förmige Eisenschienen einzusetzen, einschl. Lieferung der Eisenrahmen und Sturmeisen, in fertiger Arbeit, von einfach weissem oder grünem, ge-blassenem Glas..............

V) ■

22,00-24,00

28,00—34,00

36,00—39,00

41,00—44,00

44,00—50,00

52,00—56,00

56,00—62,00

„ rotes und grünes massives Glas ohne Muster „ blaues, violettes oder gelbes Glas „    „

22,00—24,00 „ 20,00—22,00 „ 12,00—13,00 „ 8,50—9,00 „

5,50—6,00 „

1    „ desgl. von grünem, gegossenem und gewalztem Kathe-

dralglas.................

1    „ desgl. wie vor mit buntfarbigem Band .    .

1 „

„    „ in sehr reicher, vielfarbiger Ausstattung

9,50—10,00 „ 40,00—50,00 „ 60,00—100,00,,

12. Anstreicher- untl Malerarbeiten.

1 qm äussere Wandflächen einmal mit Kalkfarbe zu streichen,

ausschl. Rüstung..............

1    „ desgl. mit Ochsenblut oder Seifenlauge zu grundieren,

und einmal mit Kalkfarbe zu streichen......

1    „ desgl. wie vor, jedoch zweimal mit Kalkfarbe zu streichen

1    „ Wand- oder Deckenflächen zu seifen und mit Leim

farbe zu streichen, an den Wandflächen unter der Decke

zwei Linien zu ziehen............

1    „ desgl. wie vor, die Decken und Wandflächen mit gezogenen Linien abzusetzen...........

1    „ Deckenflächen zu seifen und mit Leimfarbe weiss zu

streichen, eine Gesimsschlussleiste und einige farbige

Linien zu ziehen..............

1    „ desgl. wie vor mit Rosette..........

0,10—0,12 „

0,15—0,18    „

0,20—0,22 „

0,15—0,18    „

0,20—0,25    „

1 qm desgl. wie vor mit Rosette Gesimsschlussleiste, farbigem

Fries und Linien..............

1    „ desgl. wie vor mit ornamentalen Eck- und Mittel Verzierungen ................

1 ,, desgl. wie vor mit Stuckgesimse und Stuckrosette mit feinem Zinkweiss zu streichen, die Stuckverzierungen abzutönen .................

1    „ desgl. wie vor, die Stuckverzierungen mit Gold aufzulichten .................

1    „ Deckenfläche in Holzmalerei mit farbigen Friesen und

Linien auszuführen.............

1    „ Holzfläche zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe zu

streichen.................

1    „ desgl. zu grundieren, zweimal mit Ölfarbe zu streichen

und eigenholzartig in Öl zu lasieren.......

1    „ desgl. zu grundieren, einmal mit Ölfarbe zu streichen,

eichenholzartig mit Essigfarbe zu kämmen, zu adern und zu lackieren................

1,00—1,40    „

1,10—1,20 „

1,50—1,75    „

2,00—3,50    „

0,60—0,70    „

0,90—1,00    „

1    „ desgl. wie vor, jedoch zweimal mit Ölfarbe zu streichen

1 ,,

0,80—0,85    „

0,90—1,00    „

„ zweimal zu grundieren, einmal mit Ölfarbe zu

streichen, auszukitten, zu lackieren, dann zu spachteln und nochmals zu lackieren, sowie eichenholzartig, nuss-baum- oder ahornartig in Essigfarbe zu maserieren .    .

1    „ Holzflächen, die Äste mit Schellack zu überziehen, zu

grundieren, zweimal in den Farbentönen der Tapete zu streichen, zu schleifen und einmal mit Wachsfarbe zu

1,50—1,60 „

überziehen................

1    „ desgl. wie vor mit farbigen Ornamenten und Linien

zu verzieren................

1,20—1,25    ,,

1    „ desgl. wie vor mit Bronzeornamenten und Linien .    .

1    „ abgefaste Holzflächen zu grundieren, zweimal mit Öl

farbe zu streichen, die Fasen farbig (grün, blau, rot oder gelb) abzusetzen und dann zu lackieren .    .    .    .

1    „ Holzfläche zu grundieren, einmal mit Bleiweiss, einmal

mit gebleichtem Öl undSchneeweiss zu streichen, nach jedem Anstrich abzuschleifen, dann mit Lackfarbe zu streichen

und mit bestem Kopallack zu überziehen.....

1    „ Fussboden, die Nägel und Astlöcher zu verkitten, mit

Schellack zu überziehen und dann dreimal zu ölen .    .

1    „ desgl. wie vor einschl. lackieren........

1 „

1,30—1,40    „

1,40—1,50    „

1,30—1,50    „

1,50—1,60    „

0,55—0,60    „

0,65—0,75    „

„    „ dreimal mit Ölfarbe deckend zu streichen

und zu lackieren..............

1 m Sockelleiste, 10—14 cm hoch, dreimal deckend zu streichen und zu lackieren...........

0,80—0,90    „

1 qm Holzfläche mit Carbolineum zu streichen .    .

1 qm schlichte Gebäudefront zu ölen und zweimal mil Ölfarbe zn streichen, einschl. Vorhaltung des Leitergerüstes 1    „ desgl. wie vor zu ölen und dreimal mit Ölfarbe zu streichen

1    „ Gebäudefront mit vielen Gesimsen, Pfeilern und Ver

dachungen zu ölen und zweimal mit Ölfarbe zu streichen 1    „ desgl. wie vor zu ölen und dreimal mit Ölfarbe zu streichen

1    „ Wand- und Deckenflächen in untergeordneten Räumen

(Küchen, Aborten, Speisekammern, Badezimmern usw.) zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe zu streichen . 1    „ desgl. wie vor, zu grundieren und dreimal mit Ölfarbe

zu streichen, sowie mit Linien abzusetzen.....

1    „ Putzflächen in Windfängen, Treppenhäusern usw. zu ölen,

zu spachteln und zu schleifen, in Felder zu teilen und verschiedenfarbig mit Friesumrahmung zu malen .    .    .

1    „ Eisenflächen von Rost zu reinigen, mit Mennige zu

grundieren und zweimal mit Ölfarbe zu streichen .    .

1    „ ornamentierte Eisenflächen desgl. wie vor und mit Goldbronze aufzulichten.............

1    „ Eisengitter (von einer Seite gerechnet) desgl. wie vor .

1 Kachelofen mit Fries und Gesimse mit Ölwachsfarbe einfarbig zu streichen.............

0,60—0,70 Mk. 0,75—0,90    „

0,80—1,00    „

1,00—1,20    „

0,70—0,80 „

0,90—1,00    „

2,00—3,00    „

0,70—0,80 „

1,00—1,30 „ 1,20—1,50    „

2,00—3,00    „

3,50—5,00    „

7,50—10,00 „ 14,00—20,00 „

0,50—0,60 „ 0,80—1,40 „ 0,10—0,12 „

13. Tapezierer-Arbeiten.

1 Rolle (Stück) Tapete ist meist 7,75 m lang und 0,47 m breit, deckt also 3,50 qm. Wegen des Verschnittes rechnet man beim Voranschlägen für je 3 qm Wandfläche (wobei die Öffnungen nicht in Abzug gebracht .werden) 1 Rolle Tapete.

Die Preise der Tapeten sind sehr verschieden. Gewöhnlich rechnet man beim Voranschlägen mit folgenden Durchschnittspreisen :

1 Rolle Tapeten für untergeordnete Räume (Dachkammern) .

„ Wohnräume in Arbeiter- und kleinen Be-

0,15—0,20 „

amtenhäusern...............

1 desgl. für bessere Zimmer............

1 qm Wandfläche zu leimen, unter der Decke und in den Ecken Bandstreifen zu befestigen und Makulatur auf-zukleben.....■............

0,30—0,60 „ 0.80—2,00 „

1 Bolle Tapete auf Makulaturunterlage zu kleben, einschl: Ankleben der Ober- und Unterborde........

1 desgl. auf die rohe Wand zu kleben, diese vorher zu leimen und oben und in den Ecken Bandstreifen zu befestigen,

sonst wie vor...............

1 Zimmer von 16 bis 25 qm Grundfläche, oben und in sämtlichen Ecken mit Friesen von Yelourtapete zu bekleben,

als Zulage................

1 qm Bretterwand oder Brettertüre mit Leinwand zu bespannen und zu tapezieren, einschl. Lieferung der Leinwand,

jedoch ausschl. Tapete............

1    „ Seiden- oder Jutestoff auf Wände zu spannen .    .    .

1    „ Parkettfussboden mit Pappe (zum Schutz gegen Be

schädigungen während der Bauausführung) zu belegen und mit Papierstreifen zu befestigen, einschliesslich Lieferung der Pappe ..............

1    „ Linoleum zu liefern und zu verlegen, je nach der Güte

und Stärke................

0,50—0,55    „

2,00—2,50 „

0,60—0,70

1,00—1,20

Î:

0,50—0,50 n

3,50—7,00 ,y

14. Stückarbeiten.

1 Pilasterkapitel], 25 cm breit und hoch, 7 cm tief, aus Gips nach Zeichnung anzufertigen und zu befestigen

1 desgl. wie vor, 14 cm tief.........

55    55    30

55

55

55

55

55

11

55

55

55

55

55

55

55

55

’5

55

05

55

55

r—i r—(

11

11

11 *

55

55

55

55

55

55

11

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

1 m Zahnschnitt,

1 „

1 „

8 cm hoch...........

10 „ „ ...........

12 „ „ .............

1 „ Eier- oder Blätterstab mit Perlschnur (Astragalglied), 8 cm hoch................

55

55

10,00—12,00 „ 12,00—14,00 „ 14,00—16,00 „ 16,00—20,00 „

desgl., 12 cm hoch...........

Decken voûte, 15 cm hoch, 20 cm ausladend .    .

0,80—1,00 „ 1,40—1,60    „

1,60—1,80 „

1 m Decken voûte, 20 cm hoch 20 cm ausladend .

25

1    „ desgl. mit einfachem Fries..........

1 „

77

’7

57

77

77

57

co r o

77

77

77

77

77

20,00—25,00 „

77

„ gemusterten Friesen

6,00—7,00    „

7,50—8,00    „

10,00—12,00 „

15. Ofcnsetzerarbeiten und Zentralheizungen.

1. Eiserne Öfen und Kochmaschinen.

1 Regulier-Füllofen, ausreichend für einen Raum von 60 bis 80 cbm zu liefern, aufzustellen, den Feuerraum mit feuerfesten Steinen auszukleiden, die Fugen mit Lehm zu verstreichen und den Ofen zu schwärzen .    .    .    .

1 desgl. wie vor, ausreichend für einen Raum von 100 cbm

„ 420 „

„ 160 „

„ 200 „

„ 250 „

1 Regulier-Füllofen für Lüftungsheizung mit Einführung frischer Luft von aussen, ausreichend für einen Raum von 60 bis 80 cbm..............

1 desgl. wie vor, ausreichend für einen Raum von 100 cbm

„ 120 „

„ 160 „

„ 200 „

„ 250 „

Für Öfen, schwarz emailliert und bronziert, erhöhen sich die Preise für das Stück um...........

1 Zimmerschachtofen mit flachem Blechmantel von Käuffer & Co. in Mainz, ohne Lüftungsheizung, ausreichend für einen Wohnraum von 120 cbm, oder mit Lüftung für Schulen und Krankenhäuser, ausreichend für einen Raum von 76 cbm, oder für Kirchen- und Korridorräume ohne Lüftung, ausreichend für einen Raum von 300 cbm .    .

Opderbecke, Veranschlagen im Hochbau.

77

57

77

77

75

77

55

77

57

77

57

77

77

77

55

57

55

75

77

77

77

57

77

77

77

77

55

77

7?

77

7?

77

57

55

7?

77

77

7?

77

77

77

77

77

77

55

77

75

77

35,00—45,00 „ 45,00—50,00 „ 50,00—55,00 „ 55,00—60,00 „ 60,00—75,00 „ 70,00—80,00 „

57

77

57

77

77

57

45,00—55,00 „ 55,00—60,00 „ 60,00-62,00 „ 62,00—65,00 „ 65,00—70,00 „ 80,00—85,00 „

10,00—15,00 „

175,00 „

11

1 desgl. wie vor ohne Lüftungsheizung, ausreichend für einen Wohnraum von 200 cbm, oder mit Lüftung für Schulen und Krankenhäuser, ausreichend für einen Raum von 130 cbm, oder ohne Lüftung für Kirchen und Korridorräume, ausreichend für einen Raum von 500 cbm .    .

1 desgl. wie vor ohne Lüftungsheizung, ausreichend für einen Wohnraum von 300 cbm, oder mit Lüftung von Schulen und Krankenhäuser, ausreichend für einen Raum von 225 cbm, oder ohne Lüftung für Kirchen- und Korridorräume, ausreichend für einen Raum von 800 cbm .    .

1 Zimmerschachtofen mit rundem Mantel kostet 10 Mk. weniger als die mit flachem Blechmantel.

1 Regulier-Füll-Mantelofen, ausreichend für einen Raum von

110 cbm, mit Lüftungseinrichtung........

1 desgl. wie vor, ansreichend für einen Raum von 200 cm .

Sehr in Aufnahme gekommen sind in neuerer Zeit die Öfen von Keidel in Berlin, von Franz Lönholt in Frankfurt a/M., Junker & Ruh in Karlsruhe, Grimme, Natalis & Co. in Braunschweig und die Germania-Öfen (verbesserte irische Öfen) von Oskar Winter in Hannover. Es würde hier zu weit führen, die einzelnen Ofenarten und die Preise derselben im Besonderen anzugeben. Beim Veranschlagen wird es₍ sich empfehlen, mit einer der genannten Firmen in Beziehung zu treten und ausführliche Listen einzufordern.

1 Kochmaschine, 0,75 m lang, 0,50 m breit, mit Bratofen 1 dergl. wie vor, mit Stellvorrichtung, Wärmschrank und

Wasserblase................

1 dergl. wie vor, 0,80 m lang, 0,60 m breit, mit Bratofen, Wasserblase und Wärmschrank .    .    .    .

215,00 Mk.

250,00 „

135,00 „ 170,00 „

30,00—40,00 „

40,00—55,00 „

„    „    1,0 m lang, 0,70 m breit......

„    V    1,10 „    „    0,80 „    „    ......

1 Sparherd, 0,95 m lang, 0,70 m breit, m. Bratofen u. Wärmschrank 1,25 „ „ 0,70 „ „

1,60 „ „ 0,90 „ „

80,00—90,00 „ 110,0—130,0 „ 130,0—150,0 „ 100,0—110,0 „ 120,0—140,0 „

„ 2 Bratröhren, 1 Wärmschrank u. 1 Wasserblase . „    3,20 „    „    1,00 „    „ für grössere Speisehäuser,

Krankenhäuser usw. mit 3 Bratöfen, 2 Wärmschränke, 1 Wasserblase, 1 Kaffeeherd..........

250,0—300,0 „

700,0—900,0 „

2. Kachelöfen und Kochmaschinen.

1 viereckiger Kachelofen aus weissen Kacheln I. Klasse, 2 X 2Y₂ Kacheln gross, 9 Kacheln hoch zu liefern und

zu setzen................

1 desgl. wie vor aus weissen Kacheln II. Klasse .    .    .    .

III.

90,00—95,00 „ 85,00—90,00 „ 78,00—80,00 „

1 desgl. wie vor 2X3 Kacheln gross, 9 Kacheln hoch aus

weissen Kacheln I. Klasse...........

1 desgl. wie vor aus weissen Kacheln II. Klasse .    .    .    .

33

33

33

33

33

33

III.

33

100,0—105,0 Mk. 92,00—96,00 „ 85,00—87,00 „

„    „    27₂X3 oder 2X3y₂ Kacheln gross, 9 Kacheln hoch, aus weissen Kacheln I. Klasse.....

1 desgl. wie vor aus weissen Kacheln II. Klasse .....

33

y)

33

33

33

33

>3

III.

I. „10 Kacheln hoch II.    „ 10

III.    „ 10

„    „    2y₂X3V₂ oder 2X4Kacheln gross, 9Kacheln

hoch, aus weissen Kacheln I. Klasse.......

1 desgl. wie vor aus weissen Kacheln II. Klasse......

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

3)

112,0—115,0 „ 105,0—108,0 „ 92,00—95,00 „ 125,0—128,0 „ 115,0—117,0 „ 98,00—100,0 „

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

10 Kacheln hoch

33

33

33

33

33

33

33

10

33

33

33

33

33

33

III.

33

10

33

33

120,0—125,0 „ 112,0—115,0 „ 95,00—100,0 „ 132,0—135,0 „ 122,0—125,0 „ 106,0—108,0 „

„    „    2¹/, Xd Kacheln gross, 9 Kacheln hoch, aus

weissen Kacheln I. Klasse...........

1 desgl. wie vor aus weissen Kacheln II. Klasse......

III. „    ......

33

11

11 11

11

11

11

11

11 11

11

I.

11

10 Kacheln hoch

II.    „    10

„ ui-    „    io

1 Fünfeckofen, 3y₂ Kacheln Frontbreite, 9 Kacheln hoch, aus

weissen Kacheln I. Klasse...........

1 desgl. wie vor, 4 Kacheln Frontbreite, 9 Kacheln hoch .

11

11

33

11 11

11 11

33

33

11

11

11

11

11

11

11

11

11

130,0—135,0 „ i 120,0—125,0 „ 105,0—110,0 „ 145,0—148,0 „ 135,0—138,0 „ 115,0—120,0 „

33

33

10

33

33

135,0—140,0 „ 145,0—150,0 „ 165,0—170,0 „ 180,0—185,0 „ 155,0—160,0 „ 180,0—185,0 „ 195,0—200,0 „

11

1 altdeutscher Kachelofen, grün oder braun, 2y₂ X3y₂ Kacheln gross, 9 Kacheln hoch, mit Fries und Sims zu liefern und

zu setzen.................

1 desgl. wie vor, jedoch 10 Kacheln hoch.......

33

33

33

33

33

33

ii

ii

11

11

33

33

33

ii

11

11

ii

ii

11

11

ii

ii

ii

ii

11

ii

ii

120,0—150,0 „ 135,0—165,0 „ 150,0—180,0 „

Für reichere Ausführung ist erforderlich vor dem Veranschlagen die einschlägigen Preislisten von bewährten Firmen einzufordern.

1 Kochmaschine, 2¹/₂ X d Kacheln gross, an 2 Seiten freistehend, mit Zweilochplatte zu liefern und zu setzen, aus

weissen Kacheln I. Klasse...........

1 desgl. wie vor, auf 3 Seiten freistehend,........

50,00—52,00 „ 60,00—65,00 „

11*

1 desgl. wie vor 2¹/₂ X 4% Kacheln gross, auf 2 Seiten freistehend 1 ,,

1 ,,

,, ,, 2V.X4V.

„    „3X6 Kacheln gross mit Dreilochplatte, Brat

ofen und Wasserpfanne, auf 2 Seiten freistehend, aus weissen Kacheln I. Klasse...........

55,00—60,00 Mk. 65,00—70,00 „

1 desgl. wie vor, auf 3 Seiten freistehend 1 „

1 ,,

1 ,,

1 ,,

„    „    3y₂ X 7 Va Kacheln gross, auf 2 Seiten freistehend

9

Dieselben Maschinen aus Kacheln II. Klasse etwa 20 Proz., solche aus Kacheln III. Klasse etwa 10 Proz. billiger.

1 Kaminofen abzureissen, die Kacheln za reinigen, den Schutt zu beseitigen und den Ofen wieder zu setzen, einschl. Lieferung der erforderlichen Dachsteine und des Lehms.

1 Fünfeckofen desgl. wie vor...........

1 viereckigen Kachelofen desgl. wie vor........

1 Kochmaschine ohne Bratofen und ohne Wandbekleidung

desgl. wie vor...............

1 desgl. wie vor mit Bratofen...........

90,00—95,00 „ 105,0—110,0 „ 130,0—135,0 „ 150,0—155,0 „ 165,0—170,0 „ 185,0—190,0 „

35,00—40,00 „ 20,00—25,00 „ 15,00—20,00 „

und Wandbekleidung .    .    .    .

1    „ mit Bratofen, Wärmschrank, Wasserkasten und Wandbekleidung ................

1 Grude, 3—4 Kacheln lang, 3— 3y₂ Kacheln breit mit Kost und Eisenblechdeckel zu liefern und zu setzen .    .    .

5,00—7,00    „

10,00—12,00 „

12,00—15,00 „

20,00—25,00 „

30,00—40,00 „

3. Zentral-Heizungen.

a)    Luftheizung erfordert für je 100 cbm geheizten Raum

ausschl. Maurerarbeiten :

für Wohnhäuser bei 700—1000 cbm geheiztem Raum „ „ „ 1000—2000 „

„ Krankenhäuser und Schulen........

„ Kirchen bei 5000—15000 cbm geheiztem Raum .

b)    Warmwasserheizung erfordert für je 100 cbm geheiz

ten Raum:

für Wohnhäuser durch alle Stockwerke......

„ Etagenheizung in Verbindung mit dem Küchenherd „ Schulen in Verbindung mit Luftheizung .    .    .    .

b) Niederdruckdampfheizung mit selbsttätiger Verbrennung und feinster Wärmeregelung in jedem Raume desgl. :

für Wohngebäude und kleine Verwaltungsgebäude .    .

„ grosse öffentliche Gebäude.........

„ Kirchen, bei unterbrochenem Betriebe.....

160,0—170,0 „ 125,0—130,0 „ 170,0—180,0 „ 55,00—100,00,,

400,0—500,0 „ 350,0—450,0 „ 400,0—450,0 „

170,0—250,0 „ 220,0—300,0 „ 100,0—140,0 „

für Schulen und Krankenhäuser, einschl. Lüftungsanlage mit Lufterwärmung in den Räumen oder in besonderen Heizkammern............

d) Dampfheizung mit Abdampf oder reduziertem Hochdruckdampf:

200,0—300,0 „ 180,0—220,0 „

für Wohnhäuser, ohne Kesselanlage........

„ Fabrikräume, desgl.............

16. Gas- und Wasseranlagen.

In den Kostenanschlägen werden die Kosten dieser Arbeiten meist nur überschläglich in Ansatz gebracht. Yor der Bauausführung müssen jedoch ausführliche Rohrleitungspläne mit allen Nebenanlagen angefertigt werden, so dass hiernach ein spezieller Anschlag ausgearbeitet werden und die Verdingung der Arbeiten erfolgen kann.

a) Gasanlagen.

Die gusseisernen Muffenröhren, in denen das Gas in ein Gebäude eingeführt wird, müssen folgende Lichtweiten haben: wenn Ibis 24 Flammen angeschlossen werden sollen 3,5 cm

„ 10,5 „

Für die Gasfortleitung im Innern der Gebäude werden schmiedeeiserne Röhren verwendet, deren Licht weiten sich nach der Rohrlänge und der Anzahl der an dieselben angeschlossenen Flammen richten muss. Die nachstehende Tabelle gibt hierzu weiteren Aufschluss.

Flammenzahl bei einer Rohrlänge von

1U0

Rohr

weite

5 m 10 m 15 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m SO m m

mm

20

40

80

120

1 oa 10 o o H (M 10 00

10

13

CO OO N OO o H CO CO

co r- co 10 o

H (M C-

<M iO O O H IM CO

H CO (M OO O rH i—H IO

19

25.5

32

38

51

Die Gaswerke der Stadt Berlin berechnen laut Preisverzeichnis vom 1. August 1900 die folgenden Preise:

1 m gerades gusseisernes Rohr, 40 mm weit, zu liefern und zu

verleben

„ desgl. .    .

5,40    „

5,80 „

1 m gerades gusseisernes Rohr, 65 mm weit,

80 „

„ 105 „

„ 130 „

50 „

65 „

80 „

„ 105 „

„ 130 „

1    „ gusseisernes Spundrohr, 40 „

50 „

65 „

80 „

105 „

130 „

i „ grosses Flanchetrohe, 40 „

1 „

1 „

1 „

1 Stück krummes „

77

77

77

77

7,00    „

55

77

55

77

55

55

55

55

55

55

77

77

77

77

9,00 „

77

77

77

77

55

55

55

77

55

77

55

55

55

55

55

55

77

55

77

55

55

55

'55

77

55

55

77

55

55

77

55

55

77

55

55

55

55

55

77

77

77

77

11,00 „ 6,80 „ 7,70 ,T 10,30 14,00

77

77

77

77

77

77

77

77

55

55

OS o<

55

5’

77

55

55

77

80 „ 105 „

„ Wassertopf mit Klotz, 40 ,,

50 „ 65 „ 80 „ 105 „ 130 ,, 50 „ 80 „ 105 „ 130 „

1 m gerad. schmiedeeisern. Rohr, 6 „

77

77

77

77

77

55

77

7*»

55

77

77

77

77

77

55

55

77

55

77

77

55

77

77

77

77

77

Y erschlusstopf,

77

77

55

77

77

77

77

77

55

77

77

77

77

77

77

77

55

55

77

77

77

77

55

77

77

77

77

77

77

*7

55

55

55

55

55

55

55

» 13 „

55

55

>7

» 16 „

55

55

55

» 19 „

55

55

55

„ 25 „

'5

55

55

55

55

55

55

55

55

55

„ 31 „ » 38 „ „ 50 „ » 63 „ >> 15 „

55

55

55

55

)>

55

55

55

55

55

1 Stück gerade Muffe,

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

OÎ CO rx>

55

55

55

55

55

55

55

55

17.50    „ 10,75 ,r

7.50    „ 9,00 n

10.50    „ 13,00 „

54.30    „ 1,35 ,T

1.45    ,T 1,60 „

1 Stück gerade Muffe,

19 mm weit, desgl. 25 „

31 „

38 „

50 „

63 „

75 „

1    „ Kniestück, 6 mm weit, zu liefern und zu

55

55

55

55

55

55

55

5*

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

13 „ 16 „

55

55

55

55

55

5»

55

verlegen

„ desgl.

55

55

55

55

19 „

25 „

31 »

38 „

„ T-Stück, 6 mm weit, desgl.

55

55

55

55

5»

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

5?

55

5?

55

55

55

55

55

J5

55

55

55

I—¹    t—‘    I—¹    1—¹    I—¹    1—¹    I—¹    I—¹    h—^    K—¹    I—¹    I—>■    )—¹    I—¹    I—*•    I—¹    I—¹    I—¹    I—¹    I—‘    '    t—¹    I—¹    )—¹

'S

iS

c:

IS

Ci

Ci

CS

cs

ao

33

c:

Ci

CÎ

Ci

Ci

p-l

r~t~

Ci

Ci

cî

M O) io 09 O CO IO i—I H (N 93 1Û CD O

c:

ÎS

Pi

Jr

"4 a Ol WLO H ^    -vl Q Ol CO ^ H h-¹

OTCOOOOaiOOO^orcoOGOCncOCOCOc^

CD

W

r-5

kJ

c:

cs

Ci

ci

cs

cs

cs

CS

CD

Ul

CS

r-

72,60 „

Die angegebenen Preise für schmiedeeiserne Rohre gelten nur, wenn die Rohrlänge mehr als 30 m beträgt. Bei geringerer Rohrlänge ist das Verlegen nach Tagelohnsätzen (1 Schlosser 7,50 ML, 1 Arbeitsmann 4,50 Mark) zu bezahlen.

b) Wasserleitungsanlagen.

1 m gusseiserne Zuflussrohre, 40 mm weit, zu liefern, zu verlegen und zu dichten » desgl......

11

55

3.80    ML

4,00    „

6.50    „ 8,00 „

2.50    „ 3,00 „ 4,20 „ 5,00 „ 6,00 „ 2,00 „

4.50    „ 4,00 „

11

11

11

55

55

55

1 „

1 „

1 „

1 „

1 „

1 m glasierte Tonrohre für den Abfluss, 100 mm weit, desgl

1 „

1 „

1 „

1 Krümmer, 45°, 100 mm weit, desgl.

ii

ii

51

11

55

55

ii

ii

ii

ii

ii

55

55

55

5?

55

55

55

55

55

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

55

55

55

55

55

55

55

ii

ii

ii

ii

ii

ii

55

55

ii

ii

ii

125    „

150    „

200 „

ii

ii

ii

ii

ii

11

11

55

55

ii

ii

ii

ii

ii

11

11

55

55

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

1 „

1 Niederschraubhahn, 10 mm weit, desgl.

ii

ii

ii

*5

55

55

55

ii

ii

55

55

55

55

55

55

ii

1 Niederschraubhahn, 15 mm weit, desgl........

20    55    15    11    .......

25    „ ii    ii .......

40    „    55    55    .......

1 Aborthahn, 13 mm weit, desgl...........

20    „    „    ,5    ..........

25    55    55    55    ..........

1 Schwimmkugelhahn, 13 mm weit, desgl........

20 „ „ „ .......

25

ii    ii    ii    .......

1 Aborteinrichtung mit eisernem, emailliertem Becken, Geruch-verschluss, Patent-Wasserzulaufventil, Bruckstange mit Druckknopf und Abortsitz aus Kiefernholz zu liefern und

aufzustellen................

1 desgl. wie vor mit doppeltem Geruchverschluss, sog. „Wasser-kloset II. Klasse⁻‘, zu liefern und aufzustellen .    .    .    .

1 desgl. wie vor I. Klasse............

1 Badeeinrichtung, bestehend aus grosser Badewanne aus starkem Zink, mit Ueberlauf, Einflussöffnungen und Abtluss-ventil, 1 grossem Badeofen für Kohlenfeuerung und 1 Brausevorrichtung mit Mischhahnbatterie, einschl. der Zu- und Abflussleitungen zu liefern und aufzustellen

1 desgl. wie vor mit Gasofen............

Beim Veranschlagen weiterer Gegenstände, wie Badeeinrichtungen, Spültische, Waschtoiletten usw. sind Preisverzeichnisse von Spezialfirmen einzufordern.

Die überschlägliche Berechnung der Gas- und Wasseranlagen erfolgt unter Zugrundelegung der folgenden Durchschnittssätze:

Für jeden Auslass (Brenner) bei Gasleitungen, einschliesslich sämtlicher Leitungen, jedoch ausschl. der Beleuchtungskörper ..............

Für jeden Auslass der Wasserleitung, einschl. der Ableitung, jedoch ausschl. der Abort-und Badeeinrichtungen

9,00—10,00 „ 20,00—30,00 „

28,00—32,00 „

38,00—42,00 „ 90,00—100,00,,

200,0—250,0 „ 220,0—300,0 „

12,00 — 14,00 „

60,00—90,00 „

17- Elektrische Haustelegrapheu.

Die elektrischen Haustelegraphen dienen dazu, an einem von der Rufstelle entfernten Punkte eines Hauses oder eines Gebäudekomplexes auf elektrischem Wege ein Signal zu geben. Diese Signalgebung kann entweder durch Drücken eines Knopfes, Ziehen eines Griffes oder durch Öffnen oder Schliessen einer Türe oder eines Fensters bewirkt werden. Die Signalapparate bestehen in Glocken mit anhaltendem Läuten (Rasselglocken, Rasselwecker), in Glocken mit einfachem Schlag oder mit sichtbarem Signal und Tableaus.

Jeder Haustelegraph besteht aus den Kontaktvorrichtungen zum Schliessen und Öffnen des Stromkreises, den Signalapparaten, der Leitung (isolierter Kupferdraht von 0,8 bis 1,2 mm Stärke) und einer galvanischen Batterie.

Kontaktbirne aus Mahagoni oder Ebenholz mit Schnuren

Tischkontakt, je nach Ausstattung.......

Tretkontakt, in den Fussboden eingelegt.....

Tür- oder Fensterkontakt (Schutz gegen Einbruch) .

Ausschalter, am Tage abzustellen.......

Umschalter, je nach der Anzahl der Leitungen .    .

Tableau mit 3 bis 4 Nummern oder Bezeichnungen, wie z. B. „Direktor, Lehrer“ oder „Speisesaal, Frühstückszimmer usw............. .    .    .

Tableau mit 5 Nummern..........

» ⁶

,, 7

usw., für jede weitere Nummer 4 bis 5 Mk. mehr 1 m Leitungsdraht zu liefern und zu verlegen ....

1 Stück Klingel zum Aufhängen, je nach Grösse ....

„ in poliertem Mahagonikasten, bei einem Durchmesser der Glocke von 8 cm........

1 desgl., bei einem Durchmesser der Glocke von 10 cm .

,,    13 „    .

1 Weckerglocke, die so lange läutet, bis der Gerufene sie abstellt 1 Schlagglocke, welche auf jeden Druck auf den Knopf nur

einen Schlag gibt..............

1 Meidinger Kohlenelement oder 1 Braunsteinelement .    .    .

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

••

4,00—6,00 Mk.

5.50— 10,00 „ 10,00—25,00 „

0,75—1,25    „

5,00—6,00    „

1.50— 1,75 „ 1,00—3,00 „ 6,00—15,00 „ 6,00—8,00 „ 3,00—5,00 „ 2,00—3,00 „

2.50— 5,50    „

55

55

55

15,00—25,00 ,, 20,00—25,00 „ 24,00—30,00 „ 28,00—35,00 „

0,20-0,30 „ 5,00—10,00 ,,

55

55

55

55

55

55

5,00-8,00    „

10,00—11,00 „ 12,00—14,00 „ 12,00—16,00 „

10,00—14,00 „ 4,00—6,00    „

18. Sprachrohre.

Die Sprachrohre bestehen aus einem 20 bis 25 mm weiten Zinkrohre mit Messing- oder Holzmundstücken oder Pfeifen an beiden Seiten. Sie können nur auf kürzere Entfernungen (höchstens 50 m) zur Anwendung kommen und sind möglichst in gerader Richtung zu verlegen.

1 m Sprachrohr von Zink, 20 mm weit, zu liefern und zu

0,80—1,20 Mk. 2,00—2,50 „ 2,50—3,00    „

8,00—10,00 „

verlegen.................

1 Mundstück von Holz oder Messing.........

„    mit Pfeifsingnal von Holz........

„    „    „    „ Elfenbein......

19. Blitzableiteranlagen.

Jeder Blitzableiter besteht aus einem aufnehmenden Teile, der Auffangstange, einem fortleitenden Teile, der Luft- oder Ableitung, und einem abgebenden Teile, der Erdleitung.

Die Aufstellung der Auffangstangen erfolgt entweder nach dem Gay - Lussacschen- oder nach dem Melsenschen Systeme. Nach ersterem sind nur wenige, aber sehr hohe (3 bis 5 m) Fangstangen so anzubringen, dass sie einen Kegelraum beschützen, dessen Grundkreis einen Halbmesser hat, welcher das Doppelte der Höhe der Eangstange beträgt. Meisen ordnet auf allen irgendwie gefährdeten, also erhöhten Punkten des Gebäudes Fangstangen von etwa 0,5 m Höhe mit 5 bis 6 seitlichen Auffangspitzen an.

Die Fangstangen werden aus Eisen hergestellt und erhalten Ölfarbenanstrich oder einen Überzug von Zink. Die Auffangspitzen werden vergoldet oder sie bestehen aus Platina, Kupfer oder reinem Silber. Das letztere Metall ist das bessere, da es die grössere Leitungsfähigkeit besitzt.

Die Ableitungen bestehen meist aus Kupferseilen, seltener aus verzinkten Eisenstäben. Kupferseile sind vorzuziehen, da sie wegen der bessern Leitungsfähigkeit etwa sechsmal schwächer als Eisenstangen sein können, mithin leichter zu biegen und zu verlegen sind.

Die Erdleitung soll einen möglichst widerstandslosen Übergang des Blitzes ins Erdreich herbeiführen. An der Stelle, wo die Ableitung in das Erdreich eingeführt wird, führt man dieselbe durch ein eisernes, etwa 2 m langes Schutzrohr, welches mittels Mauerhaken an dem Grundmauerwerk des Gebäudes zu befestigen ist.

Mit der Erdleitung wird eine etwa 1 qm grosse Grundplatte aus Kupfer oder verzinktem Eisen durch Vernieten oder Verlöten verbunden. Beim Montieren einer Blitzableiteranlage ist mit dem Verlegen der Erdplatten zu beginnen. Dieselben sind senkrecht stehend an feuchten Stellen im Erdreich, am besten unter dem tiefsten Grundwasserstande und in 2 m Entfernung vom Gebäude zu verlegen.

1 Auffangstange aus 25 mm starkem verzinkten Eisen, oben mit Gewinden für die Spitze, unten mit Schraubenlöchern für das Seil zu liefern und aufzustellen, 1,0 m hoch

1 desgl. wie vor, 1,5 m hoch............

55

5’

55

'5

55

55

55

Ol O

55

8,00—10,00 Mk. 12,00—12,00 „ 14,00—16,00 „

„    „ aus 30 mm starkem, verzinkten

Eisen

„    „    2,0 „ für Fabrikschornsteine zu liefern und

aufzustellen................

1 Blitz ableiterspitze, massiv von Kupfer mit stark vergoldeten

Spitzen.................

1 Blitzableiterspitze, mit massivem Aufsatz von chemisch

reinem Silber, je nach der Grösse........

1 Blitzableiterspitze von Platina, desgl.........

1 m Kupferseil, zwölffach geflochten, 1 cm stark, zu liefern und zu verlegen, einschl. Lieferung der Befestigungseisen

1 m desgl., neunfach geflochten, 0,8 cm stark......

1 Kupfernes Verbindungsstück zur Verbindung von 2 Seilen,

55

55

*•5

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

18,00—20,00 „ 20,00—22,00 „ 24,00—28,00 „ 32,00—36,00 „ 50,00—55,00 „

30,00—40,00 „

8,00—15,00 „

15,00—30,00 „ 10,00—30,00 „

2,50—3,00    „

1,80—2,40 „

0,60—0,75    „

1 qm Erdplatte, 7—8 kg schwer, zu liefern und mit der Erdleitung zu verbinden............

Ueberschläglich kann man die Kosten der Blitzableiteranlage für 2—3 stockige Gebäude mit 1,00—1,50 Mark für das Quadratmeter bebauter Grundfläche annehmen.

15,00—18,00 „

F. Bauentwurf nebst Kostenanschlag

betreffend

den Neubau eines Familienhauses.

Erläuterungsbericht.

Zerbst, den 1. Oktober 1903.

Gesamtbaukostensumme nach besonderer Kostenzusammenstellung

26000,00 Mark.

Hierzu :

22 Blatt Zeichnungen ;

1 Kostenberechnung;

1 Vorberechnung;

1 Massenberechnung nebst Materialien- und statistischer Berechnung.

1. Veranlassung zur Aufstellung des Entwurfes.

Der Fabrikbesitzer, Herr Georg Niemann, Besitzer des Grundstückes Flur-karten-Nummer 134/137 in der Friedrichstrasse zu Zerbst, hatte den Unterzeichneten mit der Anfertigung eines allgemeinen Bauplanes zur Errichtung eines Familienhauses auf dem vorbenannten Bauplatze beauftragt. Nach Genehmigung des allgemeinen Entwurfes erfolgte die ausführliche Entwurfsbearbeitung, welche auf den in den Anlagen beigegebenen 22 Blatt Zeichnungen dargestellt und in den ebenfalls beigefügten Kosten-, Vor-, Massen- und Materialien berechn ungen veranschlagt und näher erläutert worden ist.

Bei staatlichen Bauten würde der Wortlaut etwa folgendermassen lauten:

1. Dienstliche Veranlassung zur Aufstellung des Entwurfes.

vom

Der allgemeine Entwurf zum Neubau eines Familienhauses ist auf Grund der Verfügung der Königlichen Regierung zu

No,

No.

vom

angefertigt. Nach Genehmigung des allgemeinen Entwurfes durch Verfügung Königlicher Regierung zu ist der ausführliche Entwurf unter Beachtung der Prüfungsbemerkungen auf

.....Blatt Zeichnungen dargestellt, und in den vorerwähnten Kostenanschlägen

berechnet und näher erläutert worden.

2. Bauprogramm.

Massgebend für die Bearbeitung des Entwurfes waren die nachstehenden Forderungen des Bauherrn:

Das Gebäude soll unmittelbar an die westliche Nachbargrenze herantreten, von der Ostgrenze aber einen Abstand von mindestens 4,0 m haben.

An Räumen wurden verlangt:

Im Erdgeschoss: 1 Empfangszimmer von etwa 28 qm Grundfläche, einschl. eines vorgebauten Erkeranbaues,

1 Wohnzimmer von etwa 18 qm Grundfläche,

1 Esszimmer

»    ±0 v    v

1 Küche von etwa 11 qm Grundfläche mit vorgelegter kleiner Loggia für Verrichtungen, wie Kleiderreinigen, Gemüseputzen usw., im Freien,

1 Speisenkammer und 1 Abort;

Im 1. Stockwerk: 2 Schlafzimmer, 1 Arbeitszimmer des Herrn, 1 Kinderzimmer und 1 Abort;

Im Dachgeschoss: 1 Mägdekammer, 1 Rumpelkammer und geräumiger Bodenraum.

Unter Einhaltung dieses Bauprogrammes und Beachtung der örtlichen baupolizeilichen Vorschriften ergab sich die aus den Zeichnungen näher ersichtliche Anordnung mit Kellergeschoss, Erdgeschoss, 1 Stockwerk und Dachgeschoss.

1. Bescliaffenheit der Baustelle und des Baugrundes.

Das für die geplante Bauausführung zur Verfügung stehende Grundstück hat einen Flächeninhalt von 589 qm, ist unbebaut und wird von der Südseite von der Friedrichstrasse, an den übrigen Seiten von Nachbargrundstücken begrenzt. Die Höhenunterschiede des Gebäudes sind ganz unbedeutende. Besondere Rechte der Nachbargrundstücke liegen nicht vor.

Die vorgenommenen Untersuchungen des Baugrundes ergaben folgenden

Befund:

Die oberste Schicht des Erdreiches besteht in einer durchschnittlichen Höhe von 0,5 m aus Gartenerde, dann folgt eine durchschnittlich 1,0 m hohe Schicht Lehm mit Kies vermischt und darunter eine tragfähige Sandschicht. Der Baugrund ist demnach als ein guter zu bezeichnen und brauchen künstliche Fundierungen nicht ausgeführt zu werden. Der höchste Grundwasserstand ist in der Tiefe von 2,4 m unter Erdbodengleiche ermittelt worden, so dass der Kellerfussboden rund 0,8 m über demselben zu liegen kommt.

Das zur Bauausführung und für die Bewohner erforderliche Nutz- und Trinkwasser kann aus der städtischen Hochdruckwasserleitung entnommen werden.

Die Abwässer sollen in Schlammfänge geleitet werden, aus denen sie durch Rohrleitungen in die Kanäle der städtischen Entwässerungsanlage übergeführt werden.

4. Bauentwurf.

Die durch das bereits erwähnte Bauprogramm vorgeschriebenen Räume sind in den einzelnen Geschossen in folgender Weise verteilt worden:

a)    Im Kellergeschoss befindet sich eine Waschküche und 3 Vorratsräume.

b)    Im Erdgeschoss ist 1 Empfangszimmer, 1 Esszimmer, 1 Wohnzimmer, 1 Küche, 1 Speisenkammer und 1 Abort untergebracht. Der Hauseingang befindet sich an der Ostseite und führt in den Windfang, welcher gegen den Treppenraum und die Diele durch einen Glasverschluss abgetrennt ist Diele, wie Treppenraum dürften somit völlig zugfrei sein. Damit das Küchenpersonal die Kellerräume erreichen können, ohne den Glasabschluss zwischen Treppenraum und Windfang passieren zu müssen, ist unmittelbar vor letzterem in dem Brettverschlage unter dem ersten Treppenlaufe die Kellereingangstür angeordnet worden.

Alle Räume, mit alleiniger Ausnahme der Speisenkammer, haben direkte Eingänge von der Diele aus erhalten, auch sind die Räume, welche Wohnzwecken dienen, unter sich durch Türen verbunden.

c) Im Dachgeschoss befindet sich 1 Mägdekammer, 1 Rumpelkammer und 1 Trockenboden. Der letztere ist gegen den Treppenraum, den örtlichen Baupolizeivorschriften entsprechend, feuersicher durch massive Wände und verputzte Balkendecken abgeschlossen.

Die Geschosshöhen betragen von Oberkante bis Oberkante Eussboden:

5. Bauart.

a) Architektur.

Dem Wunsche des Bauherrn entsprechend, sind die Fassaden in einfachen Früh-Renaissance-Formen entworfen.

b) Mauerwerk und Mauerstärken.

Alles Mauerwerk, einschliesslich das für die Grundmauern, soll in hartgebrannten Ziegelsteinen hergestellt werden. Der Gebäudesockel erhält Sandstein, die übrigen Gebäudeflächen Ziegelverblendung, welche gleichzeitig mit der Hintermauerung auszuführen ist. An der Süd- und Ostseite sollen alle Fenster- und Türumrahmungen, sowie das Gurtgesimse und die Brüstung über dem erkerartigen Vorbau, das Traufgesimse über dem Windfang und die Brüstung und Umrahmung der Loggiaöffnung, an der Nordseite dagegen nur die Brüstung und Umrahmung der Loggiaöffnung und die Sohlbänke und Stürze der dreiteiligen Fenstergruppe im 1. Stockwerk aus Sandsteinen hergestellt werden. Das Holzfachwerk des Treppenhauses an der Ostseite und der Mägdekammer an der Nordseite im Dachgeschoss ist aus ausgesuchtem, kernigem Kreuzholze zu bearbeiten und zu hobeln. Die Mauerstärken sind sowohl in die Grundrisse, wie in die Schnittzeichnungen eingeschrieben.

c) Schutz gegen Erdfeuchtigkeit.

Da der Untergrund ein durchaus trockener und durchlässiger ist, so ist nur ein Schutz gegen das Aufsteigen des Spritzwassers durch Einlegen einer wagrechten Isolierschicht von Asphaltplatten in die Sockelmauern in Höhe der Unterkante der Fussbodenlagerhölzer vorgesehen.

d) Decken.

Die Decken über dem Kellergeschoss sollen massiv mit Förstersteinen zwischen I-Trägern, alle übrigen Decken als Balkendecken ausgeführt werden.

e) Fussböden.

Die Räume im Kellergeschoss erhalten Zementbetonfussboden, der Windfang, der Treppenraum, die Diele, der Abort, die Speisenkammer und die Loggia im Erdgeschoss Fliesenbelag, die übrigen Räume im Erdgeschoss, 1. Stockwerk und Dachgeschoss Holzfussböden, deren Art und Beschaffenheit in der Kostenberechnung näher erläutert sind.

f) Treppen.

Die Haustürschwelle und die Stufen, welche den Höhenunterschied zwischen dem Fussboden des Windfanges und dem Fussboden der Diele im Erdgeschoss vermitteln, sollen aus Granit, die Stufen der Kellertreppe und der Freitreppe vor der Waschküche aus Sandstein hergestellt werden. Die Treppe zwischen Erdgeschoss und 1. Stockwerk soll in allen Teilen aus Eichenholz, diezwischen 1. Stockwerk und Dachgeschoss aus Kiefernholz angefertigt werden.

g) Dächer.

Das Dach über dem Windfange soll mit braunen glasierten Biberschwänzen in Doppeldeckung eingedeckt werden, während zur Eindeckung des Hauptdaches bester blauer Lehestener Schiefer auf Schalung mit einer Unterlage von Dachpappe Verwendung finden soll.

h) Fenster und Türen.

Für die Kellerräume und die Räume im Dachgeschoss sind einfache Fenster aus 40 mm starkem Kiefernholz mit Ruderverschluss, für die Räume im Erdgeschoss und 1. Stockwerk Fenster aus 45 mm starkem Kiefernholz mit Baskul-verschluss und Bronzeoliven vorgesehen. Die Kellerfenster sind mit halbweissem Glase, alle übrigen Fenster, sowie die Balkontür, die Haustür, der Abschluss im Windfang und die Kellereingangstür mit reinweissem rheinischen 6/4 Glase zu verglasen.

Die Balkontür soll, entsprechend den Fenstern, aus Kiefernholz, die Haustür aus Eichenholz, alle Türen im Erdgeschoss und 1. Stockwerk sollen aus Pitchpine-holz und die Türen im Keller- und Dachgeschoss aus Kiefernholz angefertigt werden. Die Holzstärken und die Art der Türbeschläge sind im Kostenanschlag© näher angegeben.

i) Innere Ausstattung.

Dieselbe soll gediegen, aber einfach gehalten sein. Die Wohnräume im Erdgeschoss und die Schlafräume im 1. Stockwerk erhalten einfache Deckengesimse und Vouten und eine reichere Bemalung der Decken in Leimfarbe, alle übrigen Deckenflächen werden schlicht mit Leimfarbe gestrichen und mit 2 Strichen abgesetzt. Die Wandflächen im Treppenhause und in der Diele sind sauber abzuschleifen, zu grundieren, zweimal mit Ölfarbe zu streichen und reicher zu bemalen, die Wandflächen in der Küche, in der Speisenkammer und in den Aborten zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe in einem Tone zu streichen. Die Wände der übrigen Räume sind zu leimen und mit Tapeten auf Makulaturunterlage zu bekleben. Di© Holzfussböden, mit Ausnahme des eichenen Stabfussbodens im Empfangszimmer, sollen mit heissem Leinöl getränkt, lasiert und lackiert werden. Für die Beleuchtung des Windfanges, der Dielen, des Treppenraumes und der Räume im Erdgeschoss und 1. Stockwerk sind Gasleitungen mit den erforderlichen Auslässen vorgesehen, während die Beleuchtungskörper von dem Bauherrn selbst zu beschaffen sind. Die Versorgung der Bewohner mit Nutz- und Trinkwasser soll durch Anschluss an die städtische Hochdruckwasserleitung, die Fortleitung der Verbrauchswässer durch Anschluss an die städtische Kanalisation geschehen.

k) Heizung.

Die Wohn- und Schlafräume erhalten Kachelöfen, je nach der Zweckbestimmung des Raumes in besserer oder geringerer Ausführung. Der Kochherd soll ebenfalls aus Kacheln hergestellt, die angrenzenden Wände mit Fliesen verkleidet werden. Der Waschküchenherd ist von Ziegelsteinen zu mauern und erhält einen kupfernen Kessel.

1) Lüftung.

Die Waschküche erhält ein über Dach gehendes Wasserrohr; für die übrigen Räume sind besondere Vorkehrungen für Lüftung nicht als erforderlich erachtet worden.

6. Zeit der Herstellung.

Vorausgesetzt, dass die baupolizeiliche Genehmigung rechtzeitig erteilt wird, soll die Bauausführung mit Eintritt milder Witterung im Frühjahr 1904 in Angriff genommen werden. Der Rohbau soll bis zum 1. Juni und der innere Ausbau bis zum 1. September vollendet sein, so dass am 1. Oktober 1904 das Gebäude bezogen werden kann.

7. Bauleitung.

Die Aufsicht über den Bau, die Herstellung der Ausführungs- und Werkzeichnungen sowie der Bauabrechnung soll dem Entwurfsverfasser übertragen werden. Die Kosten ergeben sich aus Titel XVI des Anschlages.

9. Baukosten.

Die Gesamtfläche des Gebäudes beträgt laut A. II. c der Vorberechnung zum Kostenanschläge 126,75 qm. Da nun nach der Kosten Zusammenstellung am Schlüsse des Anschlages für die Bauausführung 26000 Mk. aufzuwenden sind, so ergibt sich ein Einzelpreis von

26000 : 126,75 === rund 205 Mk. für das Quadratmeter überbaute Grundfläche. Der umbaute Raum des Gebäudes ergibt sich aus folgender Berechnung:

1.    Fläche des Erkervorbaues laut A. II. c = 7,95 qm,

Höhe „

platte = 4,35 m, mithin Rauminhalt des Erkeranbaues: 7,95 X 4,35 =...........

2.    Fläche des Windfanganbaues; 3,24 . 0,91 == 2,95 qm,

von Oberkante Gelände bis

Oberkante Traufgesimse 2,45 m, mithin Rauminhalt des Windfangvorbaues: 2,95 . 2,45 =......

3.    Fläche des übrigen Gebäudeteiles laut A. II. d =

115,92 qm,

Höhe des übrigen Gebäudeteiles von Oberkante Gelände bis Oberkante Kniestockwand = 9,15 m, mithin Rauminhalt dieses Gebäudeteiles: 115,92 . 9,15 =    .    .    .

von Oberkante Gelände bis Oberkante Balkon-

34,85 cbm

Höhe

7.23 „

1060,67    „

1102,75 cbm rund

zusammen

Das Kubikmeter umbauter Raum kostet also: 26000 : 1103

23,60 Mk.

Ein

trag

Stück

zahl

319.5

357.8

16.6

97.8

Kostenberechnung

betr. den Neubau eines Familienhauses.

Gegenstand

Ei nheits-preis Mk. Pf.

Geldbetrag Mk. | Pf.

Titel I. Erdarbeiten.

cbm Erde zur Anlage der Baugrube und der Fundamentgräben auszuschachten, teils damit, die Fundamente und Kellermauern zu hinterfüllen und

festzustampfen, teils bis auf 25 m Entfernung zur Abfuhr zu verharren, einschliesslich Vorhalten der Karren, Karrdielen und Gerätschaften .    .    .

cbm Erde in Wagen zu verladen und bis auf eine Entfernung von 3 km abzufahren......

Summa Titel I Erdarbeiten

Titel II. Maurerarbeiten.

a) Arbeitslohn.

Vorbemerkung. Alle Zulagen für das Aussparen, Verputzen oder Ausfugen der Schornsteine, das Ausmauern längs der Wandbalken und das Bekleiden der Balken an den Schornsteinen mit Dachsteinschichten, das Einsetzen und Vermauern der Türdübel und Türzargen, das Anlegen und Aufmauern der Tür- und Fensterecken, das Überwölben aller Maueröffnungen, für die Beförderung der Maurermaterialien von den auf dem Bauplatze befindlichen Lagerplätzen zu den Verwendungsstellen, die Bereitung des Mörtels, das Annässen der Mauersteine vor dem Vermauern, die Beschaffung des zur Ausführung aller Maurerarbeiten erforderlichen Wassers, das Vermauern und Anschlägen aller Mauer-und Balkenanker, das Vorhalten, Aufstellen, Abbrechen und die An- und Abfuhr aller Geräte und Gerüste sind in den Arbeitspreisen eingeschlossen, cbm Mauerwerk der Grundmauern von gutgebrannten Mauersteinen mit Kalkmörtel in gutem Kreuz-verbande herzusteilen einschl. der vorbenannten

Nebenleistungen............

cbm Mauerwerk des Kellergeschosses desgl. wie vor cbm Stampfbeton der Abortgrube, der Schlammfänge und der Treppenwangen vor der Wasch-

Seitenbetrag

CO

co co

Ol CO O Ol

191Î80

357 80

549 60

CO

14^ Ol IO 03

03 CO O Ol

396,25

Ein

trag

Stiick-

zahl

Gegenstand

Einheitspreis Mk. I Pf.

Geld

betrag

Mk.

| Pf.

92,9

74,7

27,7

39,2

rH

1,50

rH

1,50

CO

84,7

ro

5,4

rH

0-

90,2

rH

Ui

21,8

CO

17,9

Übertrag

küche herzustellen einschl. Vor- und Unterhaltung der erforderlichen Formkasten aus gespundeten 8 cm starken Bohlen, sowie der Mörtelpritsche zur Bereitung des Betons, sonst wie vor .    .    .

cbm Matierwerk des Erdgeschosses wie Eintrag 4

herzustellen.............

cbm Mauerwerk des 1. Stockwerkes desgl. wie vor cbm Mauerwerk des Dachgeschosses desgl. wie vor qm Fach wände mit gutgebrannten Mauersteinen in Kalkmörtel l/₂ Stein stark auszumauern und gut

zu verzwicken, desgl. wie vor.......

m freistehenden Schornsteinkasten mit 3 Röhren, je 13/20 cm i. L. weit auszuführen, innerhalb glatt und dicht schliessend zu putzen, über Dach die Fugen auszukratzen, die Flächen zu reinigen und mit verlängertem Zementmörtel auszufugen m freistehenden Schornsteinkasten mit 2 Röhren, je

13/20 cm i. L. weit, desgl. wie vor.....

qm Förstersche Massivdecke x/₂ Stein stark mit verlängertem Zementmörtel herzustellen und mit Zementmörtel zu vergiessen einschl. Aufstellen

und Beseitigen der Gerüste........

qm Balkonplatte aus Zementbeton, 18 cm stark, ebenso wie Eintrag 5 herzustellen, einschl. Lieferung aller Materialien..........

qm Fussboden im Kellergeschoss aus Zementbeton, 10 cm stark herzustellen, mit einer 15 mm starken Zementdecke zu versehen und diese mit der

Zementwalze zu riefeln.........

qm Fussbodenbelag mit Mettlacher Platten auf einer 5 cm starken Betonunterlage in verlängertem Zementmörtel zu verlegen, die Platten nach dem Verlegen sauber zu reinigen, einschl. Lieferung aller für das Verlegen und Reinigen erforderlichen Materialien, jedoch ausschl. Lieferung der Platten m Fussleisten von Mettlacher Platten mit verlängertem Zementmörtel am Mauerwerk zu befestigen und sauber zu reinigen, ausschl. Lieferung der Materialien..............

396 25

co

rH

CO

>o

Ul

tO

I.c

CO

73

80

371

336

60

15

138

29

50

40

88

25

154 06

32

40

90 20

65 40

37

Seitenbetrag

1696 46

CO

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheitspreis Mk. I Pf.

Geldbetrag Mk. j Pf.

17

84,7

18

208,5

19

264,9

20

12,9

21

682,4

22

37,6

23 124,3

24 264,8

25 1185

Übertrag

qm Förstersche Massivdecken zu berappen, einschl. Vor- und Unterhaltung der Rüstungen und Geräte, Bereiten des Mörtels und Beförderung der Materialien ...............

geschalte Decken mit einer einfachen Lage R'ohr-gewebe gut und dicht zu benageln, sauber zu putzen und zu filzen, einschl. Lieferung des Rohrgewebes, der Nägel und Gips für den Zusatz der

oberen Putzlage, sonst wie vor......

qm Rapputz auf massiven Wänden sauber zu fertigen ebenso wie Eintrag 17, die Mauer- und Fensterecken scharfkantig und genau lotrecht herzustellen, einschl. aller Nach- und Anputzarbeiten nach Vollendung der Tischler- und Rohrlegerarbeiten ...............

qm Rapputz auf Fachwerkwänden desgl. wie vor herzustellen einschl. Lieferung des Rohres, des Drahtes und der Nägel, sonst wie vor .    .    .    .

qm glatten Putz auf massiven Wänden herzustellen,

sonst wie Eintrag 19..........

qm glatten Putz auf Fachwerkwänden sauber zu

fertigen, sonst wie Eintrag 20.......

m Deckengesimse, 25 cm hoch, sauber zu ziehen und zu putzen, einschl. Lieferung des Rohres, Drahtes,

Gipses und der Nägel..........

qm Aussenflächen des Gebäudes mit Yerblendsteinen zu verblenden, die Fugen 1 cm tief auszukratzen, das Mauerwerk mit verdünnter Salzsäure abzuwaschen, die Fugen mit verlängertem Zementmörtel auszufugen, einschl. Lieferung der für die Reinigung erforderlichen Salzsäure, Bürsten usw.

als Zulage zu Eintrag 6, 7 und 8.....

kg gewalzte Träger von Flusseisen nach den verschiedenen Geschossen zu schaffen, wagerecht zu verlegen und sorgfältig zu vermauern, einschl. Vorlegen der Unterlagssteine, für 100 kg .    .    .

Stück Herd- und Ofenfundamente im Erdgeschoss von Mauersteinen in Kalkmörtel herzustellen .    .

Summa Titel II a Maurerarbeiten

1696 46

©-

co

CO

::

00

Ol

CO

io

25

41

177

23

92 72

238

24

87

397

45

35

94

44

01

20

55

00

2789

41

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstan d

Einheits

preis

Mk. Pf.

Geldbetrag Mk. Pf.

CO

«<1

85,5

IC

21

C5 O rH CM CM CO CO CO

400

0,6

460,0

c-

co

87,5

r:

18,0

IO CO CO CO

21,0

49,0

b. Materialien.

Tausend hartgebrannte Hintermauerungssteine frei Baustelle anzuliefern und in zählbaren Haufen

aufzusetzen.............

Tausend gute ausgesuchte rote Yoll-Yerblendsteine

desgl. wie vor............

Tausend Förstersteine desgl. wie vor.....

Dachsteine desgl. wie vor, das Tausend .    .    .    .

cbm Lehm desgl. wie vor.........

hl gelöschten Kalk frei Baustelle anzuliefern einschliesslich Herstellung von zwei Kalkgruben .    .

cbm gewöhnlichen scharfen Mauersand frei Baustelle anzuliefern und in messbaren Haufen aufzuschütten cbm ganz reinen scharfen Sand zu Zementarbeiten

desgl. wie vor............

cbm reinen Kies desgl. wie vor.......

Tonnen Portlandzement (Marke Dykerhoff) frei Baustelle anzuliefern...........

IO

co co

CO CO CH o

o o o ö o o o o

co

IO

io

CO CO CH Ol

o o

2394 00

840 00 245 00 12-80

180

552 00

216 75

o o

O LQ CO CO

co

441 00

Summa Titel II b, Maurermaterialien

4839 85

::

47,22

00

36,30

-r

5,4

Titel III. Asphaltarbeiten.

qm Isolierschicht der Grundmauern von Asphaltplatten (vgl. Massenberechnung zu Eintrag 3) anzufertigen, einschl. Vorhalten der Geräte .    .

qm desgl. wie vor der Kellermauern (vgl. Massenberechnung zu Eintrag 4)........

qm Fussboden von Asphalt, 2,5 cm stark, zur Abdeckung des Balkons (vgl. Eintrag 13) desgl. wie vor...............

rH

r—I

CO

r.

85 00

65 34

16 20

Summa Titel III, Asphaltarbeiten

Titel IV. Steinmetzarbeiten.

Yorbemerkung. In den Preisen ist die Anfertigung der Schablonen, das Heranschaffen und Auf bringen der Werkstücke, die Vorhaltung der Taue, Flaschenzüge, Winden sowie aller sonst erforderlichen Gerätschaften, das Vermauern und das Yergiessen der etwa zwischen den Werkstücken und dem Ziegelmauerwerk verbleibenden Hohlräume, die Lieferung ,und das Einsetzen der erforderlichen Dübel und Klammern, die Vor- und Unterhaltung

166 54

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

Einlieits- Geldpreis betrag Mk. | Pf. Mk. | Pf.

40

der Rüstung und das Reinigen der Sichtflächen der Werkstücke einbegriffen.

Schwelle in der Haustüre, 1,94 m lang, 0,40 m breit, 0,17 m hoch, aus Granit, von 2 Seiten sichtbar, fein gestockt, für Material und Arbeitslohn für Yersetzen.....

Cd Cd

IO

CO CO

41

Stufen im Treppenhause zu 1,40 m lang, 0,30 m breit, 0,17 m hoch, von 2 Seiten sichtbar, fein gestockt, desgl. wie vor

für Material und Arbeitslohn

42

für Y ersetzen.....

Stufen der Kellertreppe je 1,15 m lang, 0,24 m breit, 0,19 m hoch, aus Sandstein, von 2 Seiten glatt bearbeitet und sauber scharriert

Cd

•g

oo oo

43

44

45

46 4.60

47 13.75

48    38

für Material und Arbeitslohn

für Yersetzen.....

Podestplatte 1,15 m lang, 1,15 m breit, 0,19 m hoch, für Material und Arbeitslohn

für Y ersetzen.....

Stufen der Freitreppe vor der Waschküche je 1,15-m lang, 0,24 m breit, 0,19 m hoch, desgl. wie vor für Material und Arbeitslohn

für Yersetzen.....

Schwelle in der Eingangstüre zur Waschküche 1,15 m lang, 0,25 m breit, 0,16 m hoch, desgl. wie vor für Material und Arbeitslohn

für Yersetzen.....

m Abdeckplatten der Futtermauern vor der Waschküche 0,28 m breit, 0,16 m hoch, desgl. wie vor für Material und Arbeitslohn

für Yersetzen.....

m Abdeckplatten der Abortgrube und Schlammfänge 0,25 m breit, 0,15 m hoch, desgl. wie vor

für Material und Arbeitslohn

für Yersetzen.....

Auflagersteine für die schmiedeeisernen I-Träger je 0,38 m lang, 0,25 m breit, 0,22 m hoch, Granit, in der Sichtfläche und im Oberlager fein für Material und Arbeitslohn für Y ersetzen.....

desgl. wie vor

gestockt

CO 00

CO

o o o o

00 Cd

o o

ID O

600

1 50

IO T—I

io io

h-‘    -1

00 to

<M 00 t>- H

o o io o

27 60

6 90

eo co

CO CD

>o o

I:— Cd

aus

CO o

O io

h-¹ CO CO GO

© O o o

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheits

preis

Mk. | Pf.

Geld

betrag

Mk.

Pf.

49

33,9

50

10.00

Übertrag

qm Quaderverblendung des Gebäudesockels von festem Sandstein, durchschnittlich 0,22 m einbindend, glatt bearbeitet und sauber scharriert einschl. Ecksteine, Fenstersohlbänke und Sturze

für Material und Arbeitslohn

für Versetzen.....

cbm Sandstein für die in der Massenberechnung einzeln bezeichneten Arbeiten des Erdgeschosses, 1. Stockwerkes und Dachgeschosses frei Baustelle zu liefern, sauber nach Massgabe der Zeichnungen zu bearbeiten und zu scharrieren, die Profilierungen anzuarbeiten für Material und Arbeitslohn

für Y ersetzen.....

Summa Titel IY, Steinmetzarbeiten

2000

200

160 00 20 00

696

26

678

00

67 40

1600 00 22000

3261166

Titel Y. Zimmerarbeiten.

51

52

53

54

55

Türen im Kellergeschoss 1,0 m breit, 1,90 m hoch, in 38 cm starken Wänden, je 3 Holzdübel mit

Bandeisenanker zu liefern........

Türe im Erdgeschoss 1,55 m breit, 2,50 m hoch, in 25 cm starker Wand,.8 Holzdübel mit Bandeisenanker und 1 Überlagsbohle zu liefern .    .

Türen im Erdgeschoss 1,05 m breit, 2,10 m hoch, in 25 cm starker Wand, je 6 Dübel und 1 Überlagsbohle desgl. wie vor.........

Türe im Erdgeschoss, 0,90 m breit, 2,0 m hoch, in 25 cm starker Wand, desgl. wie vor .    .    .    .

Türen im Erdgeschoss, 1,05 m breit, 2,10 m hoch, in 38 cm starken Wänden, je 1 Zarge von 10/10 cm starkem Holz zu liefern und genau lotrecht aufzustellen ..............

20

60

50

50

15

80

60

50

50

00    45

00

56

57

Türen im Erdgeschoss, 0,80 m breit, 2,00 m hoch, in 13 cm starken Wänden, je 1 Zarge von 12/12 mm

starkem Holz, desgl. wie vor.......

Türe im 1. Stockwerk, 1,05 m breit, 2,10 m hoch,

10

00 20

00

58

desgl. wie Eintrag 55..........

Türe im 1. Stockwerk, 1,05 m breit, 2,20 m hoch, desgl. wie Eintrag 56..........

15 00    15

00

Ein- Stück-trag zahl

Gegenstand

Einheitspreis Mk. Pf.

Geldbetrag Mk. [ Pf.

59    4

60 1

61    3

62 332.1

63 509,3

64 98.0

65 124.6

i-H

co"

C- 00 © ©

©^ o-cc co

-1

co

co

© 1—I C— C—

I—¹

c- ©

Übertrag

Türen im 1. Stockwerk, 1,05 m breit, 2,10 m hoch, in 25 cm starken Wänden, desgl. wie Eintrag 53 Türe im 1. Stockwerk, 0,90 m breit, 2,00 m hoch, in 25 cm starker Wand, desgl. wie Eintrag 54 Türen im Dachgeschoss, 1,00 m breit, 1,90 m hoch, in 25 cm starken Wänden, desgl. wie vor .    .

m Ganz- und Halbholz zu den Balkenlagen zuzurichten, mit den Mauerlatten zu verkämmen, die nötigen Auswechselungen anzubringen, die Latten zur Auflagerung der Zwischendecken anzunageln, die Balkenanker anzuschlagen, das Holz an- und aufzufahren und wagerecht zu verlegen .    .    .    .

m Hölzer zum Dach verbände abzubinden, an- und aufzufahren und aufzustellen, mit dem erforderlichen Eisenzeuge (welches von dem Bauherrn geliefert wird) zu verbinden einschl. Lieferung der

Holznägel und Sparrennägel.......

m Holz zu den Fachwerkswänden zuzurichten, an-und aufzufahren, aufzustellen und zu verbinden,

desgl. wie vor............

m Lagerhölzer zu den Fussböden im Erdgeschoss an- und aufzufahren, die Mauern tmr den Hirnenden auf 25.30 cm Fläche mit Siebelschen Blei-Isolierplatten zu verkleiden, die Hölzer genau wagerecht zu verlegen und mit Eichenholzkeilen fest gegen die Mauern zu verspannen, einschl. Lieferung der Isolierplatten und der Holzkeile . cbm vollkantig geschnittenes Kiefernholz in Stärken von 14/14 cm und in grösseren Stärken frei Baustelle anzuliefern...........

cbm desgl. wie vor in geringeren Stärken .    .    .

m Holz der Fachwände (vgl. Holzliste der Giebelwände der Mädchenkammer und des Treppenhauses) in den Sichtflächen zu behobeln, die Fenstersäulen zu fasen, als Zuschlag zu Eintrag 64 Sparrenköpfe nach Fig. 1, Blatt 8, auszuschweifen und zu behobeln, als Zuschlag zu Eintrag 63    .

Sparrenköpfe nach Fig. 2, Blatt 8, desgl. wie vor . Balkenköpfe nach Fig. 2 u. 2 a, Blatt 9, desgl. wie vor

Seitenbetrag

2 80

2 50

2 50

0 30

0 40

0 40

c*

CO

oo co

o o o o

o o o

O IQ >Q

o © o

138

11

99

203

39

CO

-Jl

CO -4

co co

© CO

13

19

1605

CM

IO

i£5

co

O-I

c:

OO

o o

co

CO Ot Oc OO

^1 o o o

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheitspreis Mk. I Pf.

Geld

betrag

Mk.

Pf.

72

21,9

73

136.6

74

208,5

75

28.4

76

28.4

77

144,9

78

97.3

79

17.7

80

107.2

81

72,8

Übertrag

qm gehobelte und gestabte Dachschalung von 25 mm starken gespundeten kiefernen Brettern in Breiten von 12 bis 15 cm anzufertigen und zu befestigen,

einschl. Materialien ...........

qm rauhe Dachschalung von 25 mm starken besäumten kiefernen Brettern, desgl. wie vor .    .

qm Deckenschalung zum Bohrputz von 20 mm starken, schmal aufgetrennten Brettern zu liefern und in Abständen von rund 1 cm gut zu befestigen . qm Stabfussboden von gesundem, durchaus splintfreiem, 30 mm starkem Eichenholz in Breiten von 8 bis 10 cm mit Eedereinlage anzufertigen und auf Blindboden in Pischgratverband mit verdeckter Nagelung zu befestigen, einschl. Materialien . qm Blindboden für den eichenen Stabfussboden von 25 mm starken rauhen Brettern zuzurichten und auf den Lagerhölzern zu befestigen, desgl. wie vor qm gehobelten und gespundeten Pussboden von 30 mm starken, höchstens 15 cm breiten astfreien Brettern anzufertigen, zu verlegen und mit verdeckter Nagelung gut zu befestigen, einschl. Auffütterung der etwa nicht genau wagerecht liegenden Lagerhölzer und Balken sowie Lieferung aller

erforderlichen Materialien........

qm gehobelten und gespundeten Pussboden von 25 mm starken, nicht völlig astfreien Brettern anfertigen und im Dachgeschoss zu verlegen, sonst

wie vor..............

m 14 cm hohe, 3 cm starke, gehobelte und gekehlte eichene Pussleisten für den eichenen Stabfussboden anzufertigen und an eichenen Holzdübeln zu befestigen, einschl. Lieferung der Holzdübel

und aller sonstigen Materialien......

m 14 cm hohe, 3 cm starke, gehobelte und gekehlte Pussleisten von Kiefernholz im Erdgeschoss und

1. Stockwerk desgl. wie vor.......

m 6 cm hohe, 3 cm starke Pussleisten desgl. wie

vor im Dachgeschoss..........

Aushöhlungen unter den Öfen im 1. Stockwerk von

Seitenbetrag

1605

24

00

65

70

80    245

00

00

80

00

30

00

60

35

88

208

198

51

50

80

12

434 70

223

49

17

70

64

25

2850

32

48

93

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheits

preis

Mk. j Pf.

Geldbetrag Mk. I Pf.

83

23

84

21

85

1.30

Übertrag

40 mm starken kiefernen Bohlen, durchschnittlich 0,8 qm gross anzufertigen, einschl. Materialien . Stufen der 1,20 m breiten aufgesattelten Treppe zwischen Erdgeschoss und 1. Stockwerk durchweg aus Eichenholz mit 8 cm starken Innenwangen, 6 cm starken Wandwangen, 5 cm starken Tritt-nnd 2,5 cm starken Eutterstufen einschl. Podest (welches zu 3 Stufen gerechnet ist), der eichenen Eussleisten daselbst sowie des Handgeländers, bestehend aus gestochenen Spindeln, Traillen und Handläufer genau nach den Teilzeichnungen auf Blatt 19 anzufertigen, aufzustellen, den Handläufer zu polieren und die Stufen behufs Schutz gegen Beschädigungen bis zur vollständigen Vollendung des Baues mit Dachpappe zu belegen und mit Brettern abzudecken, einschl. aller Materialien Stufen der 1,10 m breiten eingestemmten Treppe mit Schwungstufen zwischen 1. Stockwerk und Dachgeschoss aus Kiefernholz genau nach den Teilzeichnungen auf Blatt 19 (Podest zu 2 Stufen gerechnet) anzufertigen und aufzustellen, ebenso

wie Eintrag 83............

m Abschlussgeländer am Austritt im Dachgeschoss ebenso wi e das der Treppe an z ulief ern un d aufzustellen Summa Titel V, Zimmerarbeiten

2850

93

50

30

10

00

00    690

00

1000 21000

500

650

3767

43

86

208,5

87

11.04

Titel VI. Stakerarheiten.

qm Einschubdecken laut Eintrag 74 aus splintfreien entrindeten, mindestens 35 cm starken rauhen Brettern herzustellen, nach passenden Längen zuzuschneiden, in die Balkenfache einzulegen, mit Strohlehm gutschliessend abzudecken und bis zur Oberkante der Balken mit trockenem, humusfreiem Lehm zu betragen, einschl. aller Materialien .    .

= 92.0,12 (vgl. A. III. b) cbm trockenen, durchaus reinen Sand zu liefern und auf die Förster-schen Massivdecken im Erdgeschoss nach Verlegung der Lagerhölzer aufzubringen, die Decken vorher sauber von allen Fremdkörpern zu reinigen Summa Titel VI, Stakerarbeiten

50

312

75

3 50

38164

351139

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheits

preis

Mk.

Pf.

Geld, betrag Mk. | Pf.

88

16

89

33

90

1185

91

Titel VII. Schmiede- und Eisenarbeiten.

Balkenanker aus Flusseisen je 6 kg schwer mit den erforderlichen Splinten und Nägeln anzufertigen

und anzuliefern............

Schraubenbolzen zum Dachverband desgl., je 1,25 kg schwer, mit den erforderlichen Muttern und Unterlagsscheiben anzufertigen und frei Baustelle zu liefern kg gewalzte Träger von Flusseisen nach den in der statischen Berechnung angegebenen Querschnitten und Längen frei Baustelle anzuliefern, für 100 kg Stehbolzen zur Verklammerung der Träger über dem Erker und dem Windfange im Erdgeschoss, je 1,50 kg schwer, mit den erforderlichen Gasrohren und Muttern anzufertigen und frei Baustelle zu liefern Summa Titel VII, Schmiede- und Eisenarbeiten

00

32

00

50

49

50

16

00

00

189

60

14

00

285

10

92

185.5

Titel VIII. Dachdeckerarbeiten.

= 21,9 -f- 136,6 qm Dachfläche (vgl. Eintrag 72 und 73) mit bestem reinblauem Schiefer in englischer Doppeldeckung mit 10 cm Überdeckung auf Schalung einzudecken, vorher die Fläche mit Dachpappe zu benageln, einschl. Lieferung sämtlicher hierzu erforderlichen Materialien, sowie Liefe-

93

rung, Anbringung und Eindeckung der Leiterhaken eiserne Dachfenster, 60 cm hoch, 40 cm breit, mit starkem Doppelglase zu liefern, mit Mennige zu grundieren, 3 Mal mit Ölfarbe zu streichen und

einzudecken, einschl. Zinkanschlüsse.....

Dach über dem Windfang:

00    634

9 00    36

00

00

Vordere Fläche:

3,50 X 1,20

. 1,50 = 3,53 qm

94    5,3

ViV.1,50    = 1,73 „

5,26 qm

qm Dachfläche mit Biberschwänzen kleinen Formates in Doppeldeckung auf Dachlatten bei 14 cm weiter Lattung, die Grate mit Hohlsteinen zu behängen und in Kalkmörtel wasserdicht einzudecken einschliesslich Lieferung aller Materialien als: Dachsteine, Gratziegel, Mörtel, Latten und Lattnägel .

Summa Titel VIII, Dachdeckerarbeiten

2 Seitenflächen:

50    23 85

693 85

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheits

preis

Mk.

Pf.

Geldbetrag Mk. I Pf.

95 29.25

96

37,20

Titel IX. Klempnerarheiten.

m Hängerinne, 50 cm breit geschnitten, aus Zinkblech Nr. 14 herzustellen, mit Hängeeisen aus verzinktem 5/35 mm starkem Flacheisen an jedem Sparrenkopfe zu befestigen, in den vordem Wulst einen 3 mm starken Eisendraht einzulegen, einschl.

aller Materialien...........

= 4.9,30 m Abfallröhren 12 cm i. L. weit von Zinkblech Nr. 14 anzufertigen, einschl. der erforderlichen Kniestücke und Schelleisen von verzinktem Eisen............

00    87 75

20    81 84

97

4.0

m Gusseisenrohre 12 cm i. L. weit zu liefern, mit der Grundleitung und den Abfallrohren zu verbinden, die Muffen mit Zinkscheiben abzudecken und die Rohre am Mauerwerk mit kräftigem

Schelleisen zu befestigen........•

Anschlussbleche :

50    14 00

Schornstein m. 3 Röhren: 2 (1,50—f-0,40) 0,5 = l,90qm „ 2    „    2 (1,20-1-0,40) 0,5 = 1,60 „

Brand iebel: .    . .    2.6,85.0,60

Giebel der Ostseite: .    2.2,0.0,5

„    „ Nordseite: 2.2,7.0,5

00 -

Kehlen :    .

= 8,22 „ =2,00 „ = 2,70 „ . . (5,00 4- 2.3,3 + 2,7 = 7,15 „

98

23.6

23,57 qm

qm Zinkblech Nr. 14 zu liefern, zu Anschlussblechen zuzurichten, zu verlegen und zu befestigen, einschliesslich Lieferung der erforderlichen Maurerhaken und Haftstreifen.........

50

106 20

99

6.0

m Lüftungsrohr aus Zinkblech Nr. 12 auf die Fallrohre im Aborte, 12 cm i. L. weit anzufertigen, mit Eisenhaken zu befestigen und mit einer Haube abzudecken..............

2 80

16 80

Summa Titel IX, Klempnerarbeiten

306

59

Titel X. Tischlerarbeiten.

100

Stück zweiflügeliges Kellerfenster an der Südseite, 0,80 m breit, 0,45 mm hoch, von 40 mm starkem Kiefernholz anzufertigen und einzupassen .    .    .

Stück desgl. wie vor, je 0,64 m breit, 0,45 m hoch, sonst wie Eintrag 100.........

600

00

15

00

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheits

preis

Mk. Pf.

Geld

betrag

Mk.

Pf.

102

103

104

105

Übertrag

Stück desgl. wie vor an der Nordseite, 0,46 m breit, 1,00 m hoch, sonst wie Eintrag 100    ....

Stück desgl. wie vor, 0,46 m breit, 0,40 m hoch,

sonst wie Eintrag 100.........

Stück desgl. wie vor, 0,90 m breit, 0,25 m hoch,"

sonst wie Eintrag 100.........

Stück vierflügeliges Fenster im Erdgeschoss an der Südseite, 1,57 m breit, 2,10 m hoch, aus 40 mm starkem Kiefernholz anzufertigen und einzupassen, einschl. Latteibrett...........

21

00

CO

to

•c

50

00

Ol

450

32 00

106

107

108

109

110

111

112

Stück vierflügeliges Fenster im 1. Stockwerk an der Südseite, 1,57 m breit, 1,90 m hoch, sonst wie

Eintrag 105............•

Stück vierflügelige Fenster im Erdgeschoss an der Südseite, 1,10 m breit, 2,10 m hoch, sonst wie

Eintrag 105.............

Stück zweiflügelige Fenster im 1. Stockwerk an der Südseite, 0,70 m breit, 1,90 m hoch, aus 45 mm starkem Kiefernholz genau nach Zeichnung auf Blatt 16, einschl. Latteibretter, Blindrahmen (welcher an den mittleren Gewändepfosten auch der Balkontüre als Anschlag dient) und Yerkleidungskasten vor den mittleren Gewändeptosten und dem Sturze Stück einflügelige Fenster im Windfang, 0,53 m breit, 0,80 m hoch, aus 40 mm starkem Kiefernholz, einschl. Latteibretter und Blindrahmen, sonst

wie Eintrag 100............

Stück einflügelige Fenster in den Aborten und in den Speisekammern, 0,53 m breit, 0,75 m hoch,

desgl. wie vor ...........

Stück vierflügeliges Treppenhausfenster an der Ostseite, 1,57 m breit, 3,00 m hoch, aus 50 mm starkem Kiefernholz, sonst wie Eintrag 105    .    .

Stück einflügelige Treppenhausfenster an der Ostseite im Dachgeschoss, 0,35 m breit, 0,85 m hoch,

desgl. wie Eintrag 109.........

Stück vierflügeliges Fenster im Erdgeschoss an der Nordseite, 1,18 m breit, 2,00 m hoch, desgl. wie Eintrag 105.............

CO

co

4-

20 00

6 00

45

30

72

40

12

70

00

00

24

00

17

00

00

OO

00

10

45 00

10

24

00

00

Ein

trag

Stück

zahl

Gegenstand

Geld

betrag

Einheitspreis

Mk. Pf. Mk. I Pf.

114

115

116

to H-¹

117

rH

118

T—I

119

120

* 121

122

I—I

Übertrag

Stück sechsflügeliges Fenster im Erdgeschoss an der Nordseite, 1,57 m breit, 2 m hoch, desgl. wie Eintrag 105..............

Stück desgl. wie der im 1. Stockwerk.....

Stück zweiflügelige Fenster im 1. Stockwerk an der Nordseite, 0,79 m breit, 1,90 m hoch, ebenso wie

Eintrag 108.............

Stück vierflügeliges Fenster im 1. Stockwerk an der Nordseite, 105 m breit, 2,10 m hoch, ebenso wie

Eintrag 107.............

Stück einflügeliges Fenster im Dachgeschoss (Mägdekammer) an der Nordseite, 0,60 m breit, 1,10 m

hoch, desgl. wie Eintrag 112.......

Stück einflügelige Balkontür an der Südseite, 1,10 m breit, 2,90 m hoch, mit Kämpfer und Oberlicht aus 50 mm starkem Kiefernholz genau nach Zeichnung auf Blatt 16 anzufertigen und einzupassen Stück zweiflügelige Haustüre an der Ostseite, 1,31 m breit, 2,10 m hoch, von Eichenholz genau nach Zeichnung auf Blatt 27 anzufertigen und einzupassen Stück einflügelige Eingangstüre zur Waschküche an der Nordseite, 1 m breit, 2,10 m hoch, aus 45 mm starkem Kiefernholz anzufertigen und einzupassen Abschlusswand im Windfang, 2,48 m breit, 2,30 m hoch, aus 40 mm starkem Pitch-pine-Holz einschl. der als Futterrahmen dienenden Stollenhölzer

3L7 60

co co to EO o o o o

o o o o

CO CO

CO¹

IO

Ol

Ol

•<1

::

co

cc

CO

CO

co

CO

co

CO

Ol

123

co

genau nach Zeichnung auf Blatt 21 anzufertigen

und einzupassen............

Stück Verbretterung unter dem Treppenlauf mit der Eingangstür zum Keller genau nach Zeichnung auf Blatt 20 aus Pitch-pine-Holz anzufertigen und

einzupassen.............

Stück einflügelige Zimmertüren im Erdgeschoss, 1,05 m breit, 2,10 m hoch, aus Pitch.pine-Holz in 38 cm starken Wänden genau nach Zeichnung auf Blatt 22 mit gestemmten Futtern und beiderseitigen Bekleidungen anzufertigen, das Futter und die Bekleidungen zu befestigen und die Türe einzupassen.............

co

GO

CO

00

::

co

Ein

trag

Stück

zahl

Gegenstand

Einheitspreis Mk. I Pf.

Geldbetrag Mk. J Pf.

125

126

127

CM rH CM

128

Übertrag

Stück desgl. wie vor in 25 mm starken Wänden . Stück desgl. wie vor, jedoch 0,90 m breit, 2 m hoch Stück desgl. wie vor, 0,80 m breit, 2 m hoch, in

12 cm starken Wänden.........

Stück zweiflügelige Zimmertür im Erdgeschoss, 1,50 m breit, 2,50 m hoch, aus Pitch-pine-Holz genau nach Zeichnung auf Blatt 22, sonst wie Eintrag 124 anzufertigen und einzupassen, in 25 cm starker Wand...............

OO

CM CM

759 60 56 00 27 00

LO

IO

50 00

Ol

lO

129

r-H

130

131

rH

Stück einflügelige Zimmertüre im 1. Stockwerk ebenso wie Eintrag 124, in 38 cm starker Wand Stück desgl. wie vor in 25 cm starker Wand .

55    55    51    15    55    55    55    55    55 eben-

CO CO CO ©

© © © © © CM CO r—I

132

CO

133

OO

134

CM

so wie Eintrag 126..........

Stück einflügelige Zimmertüren im Dachgeschoss in 25 cm starken Wänden, 1 m breit, 1,90 m hoch, mit 4 Füllungen aus 40 mm starkem Kiefernholz mit glatten Futtern und glatten beiderseitigen Bekleidungen anzufertigen, die Futter und Bekleidungen zu befestigen, die Türen einzupassen .    .

Stück Türen im Kellergeschoss, 1 m breit, 1,90 m hoch, aus gehobelten und gespundeten, 30 mm starken Brettern mit Quer- und Strebeleisten anzufertigen und einzupassen ........

Stück Abortsitze aus 30 mm starkem Eichenholz

CO

H]

CM

•<1

CO

•<1

brettern mit Nutung und Federung einschl. Klappdeckel anzufertigen und zu polieren, aufzustellen, zu befestigen, an den Wandseiten 6 cm hohe Deckleisten anzubringen und den Deckel mit 2 Scharnierbändern und Aufziehknopf zu beschlagen Summa Titel X, Tischlerarbeiten

1243 60

c->

Titel XI. Schlosserarbeiten.

Stück zweiflügeliges Kellerfenster an der Südseite mit eingelassenen Scheinecken, 4 Aufsatzbändern, 2 einfachen Vorreibern und 1 eisernen Ruder zu beschlagen, einschl. Lieferung und Anbringung der zur Befestigung des Futterrahmens erforderlichen Bankeisen...........

CO

y.

2 80

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheitspreis Mk. Pf.

Geldbetrag Mk. I Pf.

Übertrag

136

' 137

Stück desgl. wie vor zu beschlagen......

„ an der ISTordseite mit 8 eingelassenen Ecken, 4 Aufsatzbändern, 2 einfachen Vorreibern und 2 eisernen Rudern, sonst wie

2 80

OO IO OO

o o

55

55

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

Eintrag 135 zu beschlagen........

Stück desgl. wie Eintrag 135 zu beschlagen .    .

135 „

Stück vierflügeliges Fenster im Erdgeschoss an der Südseite mit 16 eingelassenen Scheinecken, 8 Fischbändern, Baskülverschlüssen mit Bronzegarnituren für alle Flügel zu beschlagen, einschl. Lieferung und Anbringung der zur Befestigung der Futterrahmen erforderlichen Bankeisen un d Steinschrauben Stück vierflügeliges Fenster im 1. Stockwerk an der Südseite desgl. wie vor zu beschlagen . . . . Stück vierflügelige Fenster im Erdgeschoss an der Südseite desgl. wie vor zu beschlagen . . . . Stück zweiflügelige Fenster im 1. Stockwerk an der Südseite mit 8 eingelassenen Scheinecken, 4 Fischbändern, 2 Baskülverschlüssen mit Bronzegarnituren vollständig zu beschlagen, einschl. Lieferung und Anbringung der zur Befestigung der Futterrahmen erforderlichen Bankeisen und Steinschrauben Stück einflügeliger Fenster im Windfang mit 4 Scheinecken, 2 Fischbändern, 2 einfachen Vorreibern und 1 Aufziehknopf zu beschlagen, einschl. Lieferung und Anbringung der zur Befestigung der Futterrahmen erforderlichen Bankeisen . . . . Stück einflügelige Fenster in den Aborten und in

der Speisekammer desgl. wie vor......

Stück einflügeliges Treppenhausfenster an der Ostseite ebenso wie Eintrag 140 zu beschlagen .    .    .    .

Stück einflügelige Treppenhausfenster an der Ostseite ebenso wie Eintrag 144 zu beschlagen . . . . 1 Stück vierflügeliges Fenster im Erdgeschoss an der Nordseite ebenso wie Eintrag 140 zu beschlagen ...............

Stück sechsflügeliges Fenster im Erdgeschoss an der Nordseite mit 24 eingelassenen Scheinecken, 12

Seitenbetrag

r>

o o o

IQ GO OO CO <M <M

3 50

2 80

2 80

\o

rH

Ol

Ol

LO

IO

co

Ol

co

io

15 00

15 00

45

00

24

15

15

00

00

00

00

00

00

163 30

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

preis Mk. Pf.

Geld

betrag

Mk.

Pf.

150

151

152

153

154

155

156

157

158

Übertrag

Fischbändern, 2 Baskulverschlüssen mit Bronzegarnituren, 8 einfachen und 2 doppelten Vorreibern zu beschlagen, einschl. Lieferung und Anbringung der zur Befestigung des Futterrahmens

erforderlichen Bankeisen.........

Stück desgl. wie vor im 1. Stockwerk.....

Stück zweiflügelige Fenster im 1. Stockwerk an der Nordseite ebenso wie Eintrag 143 zu beschlagen Stück einflügeliges Fenster im 1. Stockwerk an der Nordseite ebenso wie Eintrag 142 zu beschlagen Stück einflügeliges Fenster im Dachgeschoss (Mägdekammer) an der Nordseite ebenso wie Eintrag

144 zu beschlagen...........

Stück einflügelige Balkontüre im 1 Stockwerk an der Südseite mit 8 eingelassenen Ecken, 4 starken Fischbändern, Einsteckschloss mit Nachtriegel, Schlüssel und Bronzegarnitur zu beschlagen .    .

Stück zweiflügelige Haustüre an der Ostseite mit 4 starken Aufsatzbändern, 2 Kantenriegeln, eingestecktem Schloss mit Nachtriegel, 3 Schlüsseln und Broncedruckern, die Fensterflügel mit 12 einfachen Vorreibern zu beschlagen, einschl. Lieferung und Anbringung der zur Befestigung des Futterrahmens erforderlichen Bankeisen und Steinschrauben ..............

Stück verzierte Einsatzgitter von Schweisseisen genau nach Zeichnung auf Blatt 20 anzufertigen

und zu befestigen...........

Stück einflügelige Eingangstüre zur Waschküche an der Nordseite mit 2 Aufsatzbändern, Kastenschloss, Schlüssel und Eisendruckern zu beschlagen, einschliesslich Lieferung und Anbringung der zur Befestigung des Futterrahmens erforderlichen

Bankeisen..............

Abschlusswaud im Windfang, die Türe mit 2 starken Fischbändern, Einsteckschloss mit Dracker-dorn und 2 Bronzerosetten zu beschlagen, einschl. Lieferung und Anbringung der zur Befestigung der Stollenhölzer erforderlichen Bankeisen .    .

o o © © 00 00~

r-l i—i

CO

ÜT

CO

IC

::

r—I

CO

163

18

30

00

18 00

24

15

00

00

00

20 00

30

20

00

00

9 00

12 00

Seitenbetrag

331130

Opderbecke, Veranschlagen im Hochbau.

CO

Ein

trag

Stück

zahl

Gegenstand

Einheitspreis Mk. I Pf.

Geld

betrag

Mk.

| Pf.

159

160

161

162

163

164

165 4,60

166

10

167

168

Übertrag

Eingangstüre zum Keller in der Verbretterung unter dem untersten Treppenlaufe mit 2 Aufsatzbändern, Kastenschloss, Schlüssel, 1 Bronzedrucker und

1    Eisendrucker zu beschlagen, einschl. Lieferung

und Anbringung der zur Befestigung des Stollengerüstes erforderlichen Bankeisen......

Stück einflügelige Zimmertüren im Erdgeschoss mit

2    Fischbändern, Einsteckschloss mit Schlüssel und Bronzedrucker mit Schlüsselschildern zu beschlagen

Stück zweiflügelige Zimmertüre im Erdgeschoss mit 6 starken Eischbändern, 2 Kantenriegeln, Einsteckschloss mit Schlüssel, Bronzedrucker und Schlüsselschildern zu beschlagen.........

Stück einflügelige Zimmertüren im 1. Stockwerk

ebenso wie Eintrag zu beschlagen......

Stück einflügelige Zimmertüren im Dachgeschoss mit Eischbändern, Kastenschloss mit Schlüssel

lind Eisendruckern zu beschlagen......

Stück Brettertüren im Kellergeschoss mit 2 langen Bändern, 2 Stutzhaken und 1 Kastenschloss mit eisernen Druckern und Schliesshaken zu beschlagen m Einfriedigungsgeländer von Schweisseisen für die Wangenmauer vor der Waschküche nach Zeichnung anzufertigen, aufzustellen und zu befestigen Stück Reinigungstüren von Elusseisen zu den Schornsteinrohren mit Rahmen anzufertigen, mit Mennige zu grundieren und zweimal mitÖlfarbeanzustreichen Stück Eusskratzeisen aus 6/40 mm Bandeisen halbkreisförmig gebogen anzufertigen und neben dem Haupteingange und dem Eingänge zur Waschküche im Mauerwerk zu befestigen.....

Eür Anfertigung und Befestigung der erforderlichen Gardinenhaken, Zum besondern Nachweise .    .    .

Summa Titel XI, Schlosserarbeiten

331 30

12

00

12

12

00

00    96

00

16

00

16 00

12 00

00

00

8 00

72

00

21

00

21

00

36 70

00 20 00

50

3 00

3000

659

10

Titel XII. Glaserarfoeiten.

1 Stück Kellerfenster an der Südseite, 0,80 m breit, 0,45 m hoch, mit gutem halbweissem Glase zu verglasen und zu verkitten........

80

1 80

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheitspreis Mk. I Pf.

Geldbetrag Mk. | Pf.

170

171

CO rH

Übertrag

Stück desgl. wie vor, 0,64 m breit, 0,45 m hoch . „    „    „    „ an der Nordseite, 0,46 m breit,

»o

o o

GO IQ 1—1 Tf

172

173

174

1 m hoch ..............

Stück desgl. wie vor, 0,46 m breit, 0,40 m hoch .

55    55    15    55 0,90 „    „    0,25 „    „

Stück Fenster im Erdgeschoss an der Südseite, 1,57 m breit, 2,10 m hoch, mit rein-weissem, blasenfreiem, rheinischem 6/4 Glase zu verglasen, zu verstiften und zu verkitten.......

I—¹ I—¹ to CO

o o o

o o o

1—I CO Tfl Ol i—(

175

176

177

178

179

DJ CO

180

181

182

183

I—¹ t—'1 OO 00 Ol rf*-

H Ol

desgl. wie vor im 1. Stockwerk, 1,57 m breit, 1,90 m hoch Stück Fenster im Erdgeschoss an der Südseite, 1,10 m breit, 2,10 m hoch desgl. wie vor .    .    .

Stück desgl. wie vor im 1. Stockwerk, 0,70 m breit,

1,90 m hoch.............

Stück desgl. im Windfang, 0,53 m breit, 0,80 m hoch Stück desgl. in den Aborten und in der Speisekammer, 0,53 m breit, 0,75 m hoch.....

Stück Treppenhausfenster an der Ostseite, 1,57 m

breit, 3 m hoch desgl. wie vor......

Stück Treppenhausfenster im Dachgeschoss desgl.

wie vor, 0,35 m breit, 0,85 m hoch.....

Stück Fenster im Erdgeschoss an der Nordseite, 1,18 m breit, 2 m hoch desgl. wie vor.    .    .    .

Stück sechsflügeliges Fenster im Erdgeschoss an der Nordseite, 1,57 m breit, 2 m hoch desgl. wie vor Stück desgl. wie vor im 1. Stockwerk.....

55    55    55    55    55    1‘

0,79 m breit.

o o

O iQ O 05

CD O

Ol o o o

Ol

co

IO

tO Qi O Ol

o o

1100

4 00

1 90    5 70

17 50    17 50

r-H

CO

00

OO

o o o o 1-1 1-1

1—1 1—1

o o o o 1—1 1—1 r—I r-H

CO C— 00 00 i-H t—H

188

189

190

191

1,90 m hoch............

1 Stück desgl. wie vor, 1,05 m breit, 2,10 m hoch .

Fenster im Dachgeschoss (Mägdekammer) m breit, 1,10 m hoch desgl. wie vor .    .    .

1 Balkontüre, die Teile über der Brüstung und das Oberlicht desgL wie vor zu verglasen, zu verstiften und zu verkitten .........

1 Haustüre, die Teile über der Brüstung desgl. wie vor 1 Abschlusswand im Windfand, desgl. wie vor .    .    .

1 Kellereingangstüre, desgl. wie vor......

Für Bruch während der Bauzeit sowie zur Abände-

o o o o

CD C-

r-H

2 70    2 70

o o o o

O IQ O IQ N O (M

tO -3 CO 00 Ol O Ol o o o o o

rung, zum besondern Nachweis

23 60

Summa Titel XII, Glaserarbeiten

140100

Ein

trag

Stück

zahl

Gegenstand

Einheits- Geldpreis betrag Mk. Pf. Mk. jpf.

1 93

rH

H iO 05 05 r-H t—I

CO iH

196

197

198

rH

199

rH

200

00

201

CO

202

co

203

co

204

rH

205

co

206

rH

207

208

209

tH rH tH

r—I H rH CM CM

CM rH

rH

Titel XIII. Anstreicher- und Tapeziererarbeiten.

Stück Kellerfenster an der Südseite, 0,80 m breit, 0,45 m hoch, zn grundieren und zweimal mit

Ölfarbe anzustreichen..........

Sütck desgl. wie vor, je 0,64 m breit, 0,45 m hoch Stück desgl. wie vor an der Nordseite, 0,46 m breit,

1 m hoch............. .

Stück desgl. wie vor an der Nordseite, 0,46 m breit,

0,40 m hoch.............

Stück desgl. wie vor an der Nordseite, 0,90 m breit,

0,25 m hoch.............

Stück Fenster im Erdgeschoss an der Südseite, 1,57 m breit, 2,10 m hoch, zu grundieren, zweimal mit Ölfarbe anzustreichen, eichenholzartig zu

maserieren und zu lackieren.......

Stück dergl. wie vor im 1. Stockwerk, 1,57 m breit,

1,90 m hoch.....*.......

Stück desgl. wie vor im Erdgeschoss, je 1,10 m

breit, 2,10 m hoch...........

Stück desgl. wie vor im 1. Stockwerk, je 0,70 m

breit, 1,90 m hoch...........

Stück desgl. wie vor im Windfang, je 0,53 m breit,

0,80 m hoch.............

Stück desgl. wie vor in den Aborten ;und in der Speisekammer, je 0,53 m breit, 0,75 m hoch. . Stück Treppenhausfenster an der OstseiteT 1,57 m

breit, 3 m hoch, desgl. wie vor......

Stück Treppenhausfenster im Dachgeschoss, je 0,35 m

breit, 0,85 m hoch, desgl. wie vor.....

Stück Eenster im Erdgeschoss an der Nordseite, 1,18 m breit, 2 m hoch, desgl. wie vor . . . Stück desgl. wie vor, 1,57 m breit, 2 m hoch . .

Stück desgl. wie vor im 1. Stockwerk.....

Stück Eenster im 1. Stockwerk an der Nordseite, je 9,79 m breit, 1,90 m hoch, desgl. wie vor Stück desgl. wie vor, 1,05 m breit, 2,10 m hoch . „    „    „    „ im Dachgeschoss (Mägdekam

mer) an der Nordseite, 0,60 m breit, 1,10 m

hoch................

Stück Balkontüre im 1. Stockwerk an der Südseite,

Seitenbetrag

o o 00 c— o o

o o

00 r-H © Ol

rH

h-L

-o

3 00

2 70

2 30

1 90

1 00

0 95

io

JC

Ol

o o o

O io IO 00 -rJH

co co o co o o

r-H

CO

iO

0 70

300

2170

6 90

380

200

285

500

1170

300

450

4 50

4 40

3 00

35

54JOO

Ein

trag

Stück

zahl

Gegenstand

Einheitspreis Mk, I Pf.

Geld

betrag

Mk.

Pf.

215

i-»

216

i—i

217

CO

Übertrag

1.10    m breit, 2,90 m hoch, desgl. wie vor anzustreichen .............

Stück Haustüre an der Ostseite, 1,31m breit, 2,10 m hoch, dreimal mit heissem Leinölfirniss anzustreichen Stück Eingangstüre zur Waschküche an der Nordseite, 1 m breit, 2,10 m hoch, zu grundieren und

zweimal mit Ölfarbe zu streichen .....

Abschlusswand im Windfang, 2,48 m breit, 2,30 m hoch, zweimal mit heissem Leinölfirniss anzustreichen und zu grundieren.......

Stück Yerbretterung unter dem Treppenlaufe, einschliesslich Eingangstüre zum Keller desgl. wie vor Stück Zimmertüren im Erdgeschoss, je 1,05 m breit,

2.10    m hoch, in 38 cm starken Wänden, einschl. Eutter und Bekleidungen zweimal mit heissem Leinöl anzustreichen und zu lackieren ....

54

00

4 50    4

5 50    5

00    4

00    9

7 00

00

50

50

00

00

7 00

218

219

220

CM rH CM

Stück desgl. wie vor in 25 cm starken Wänden „    „    „    „ jedoch 0,90 m breit, 2 m hoch

„    ,.    „    „ 0,80 m breit, 2 m hoch, in

50

5 00

o o o

OOP

CO H IO

r—I T—I

12 cm starken Wänden

00

221

i—»

222

i—*

Stück zweiflügelige Zimmertüre, 1,50 m breit, 2,50 m hoch, in 25 cm starker Wand, desgl. wie vor . Stück Zimmertüre im 1. Stockwerk ebenso wie Ein

rH

223

trag 217......

Stück desgl. wie Eintrag 218

224

219

Qi Ol P P Ol P P P P

<N

225

226

CO

227

IO

Stück desgl. im Dachgeschoss, 1 m breit, 1,90 m hoch, in 25 cm starken Wänden zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe zu streichen .    .    .    .

Stück Türen im Kellergeschoss ohne Futter und Bekleidungen, je 1 m breit, 1,90 m hoch, desgl.

wie vor..............

m Einfriedigungsgitter, 1 m hoch, für die Wangenmauern vor der Waschküche mit Mennige zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe anzustreichen m I-Träger (vgl. Anlage C, statische Berechnung), den Rost mit der Drahtbürste zu beseitigen, einmal mit heissem Leinöl, einmal mit Bleimennige und einmal mit Ölfarbe anzustreichen ....

Seitenbetrag

CO

IO

CO N io

OOP P P p

»o

CO

I—¹

Ol

GO

49 64

Ein

trag

Stück

zahl

Gegenstand

Einheits

preis

Geld

betrag

Mk.

Pf.

Mk.

\IL

229

33

230

17

231

232

21,9

233

28,4

234

144,9

235

97,3

236

17,7

237

107,2

238

72,8

239

23

240

21

t—I GM O] Ol

1,30

208,50

243

Übertrag

Sparrenköpfe (vgl. Eintrag 69) zu grundieren und

zweimal mit Ölfarbe zu streichen......

Sparrenköpfe (vgl. Eintrag 70) desgl. wie vor .    .

Balkenköpfe (vgl. Eintrag 71) desgl. wie vor .    .

qm Dachschalung (vgl. Eintrag 72) der Dachüberstande desgl. wie vor..........

qm eichenen Stabfussboden (vgl. Eintrag 75) zu

wachsen und zu bohnen.........

qm Fussboden (vgl. Eintrag 78) zweimal mit heissem Leinöl zu tränken, zu lasieren und zu lackieren qm Fussboden (vgl. Eintrag 79) einmal mit heissem Leinöl zu tränken, dann mit Leinöl und geringem

Farbezusatz zu streichen.........

m eichene Fussleisten, 14 cm hoch (vgl. Eintrag 80)

zu wachsen und zu bohnen........

m Fussleisten, 14 cm hoch (vgl. Eintrag 81) zu grundieren, zweimal mit Ölfarbe zu streichen und

zu lackieren.............

m Fussleisten, 6 cm hoch (vgl. Eintrag 82) zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe zu streichen .    .

Stufen der Treppe zwischen Erdgeschoss und 1. Stockwerk einschl. Wangen, Podest, Fussleisten und Handgeländer (vgl. Eintrag 84) dreimal mit heissem Leinöl zu tränken.........

Stufen der Treppe zwischen 1. Stockwerk und Dachgeschoss (vgl. Eintrag 85) zu grundieren, zweimal mit Ölfarbe zuj streichen und zu lackieren, sonst

wie Eintrag 120...........

m Abschlussgeländer desgl. wie vor......

qm Deckenflächen (vgl. Eintrag 18) zu seifen, in getönter Leimfarbe zu streichen und einfach zu

malen, durchschnittlich.........

Stück Decken im Erdgeschoss reicher zu malen, als Zulage zu Eintrag 242, durchnittlich .    .    .    .

243 14

0 30

0 20

015

0 80

100

0 50

0 40

0 20

015

0 08

140

o o to 00

T—I *0>

CO

Ol

I—¹ CO CO CC CO Oi o ©

h-⁴

IC

CO

CO

CD

Öl

co

•<1

ec

<M T—I

co

+-

-t-

iO

co

f.

09

IO

CO

LO

er.

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheits- Geldpreis betrag Mk. J Pf. Mk. | Pf.

Übertrag

613 77

Wandflächen mit Ölfarbe zu malen:

Im Windfang: (2,48 -f- 2.2,05) 2,30    = 15,13 qm

Im Treppenhause und in der Diele:

(3,75 -f 2.2,75 -f 1,10 -f- 2.2,85 -j-4~ 2,48) 6,40 -f- (3,55 + 2,15) 0,30 —

— (2 . 1,20 + 2,48). 1,30 -f (2,20 +

-f 2,48). 1,80 + ²’48    0,90.0,40 4-

u

-4 2 . -²’²    . 0,60 4- (2.0,254-

u

4-1,274-2.2,754-3,75)2,20

Ab an Türflächen:

= 152,42 qm 167,55 qm

Haustüre: 1,31.2,10 =

2,7 5 qm

8 Zimmertüren: 8.1,30.2,20= 22,80 „ 2 Aborttüren: 2.1,02.2,10 =

4,28 „

1 Türen im Dachgeschoss:

3.1,25.2,00= 7,50 „

37,33 qm

130,22 qm

244 130,3

qm Wandflächen im Windfange und im Treppenhause sauber abzuschleifen, zu grundieren, zweimal mit Ölfarbe zu streichen und nach Angabe zu bemalen.............

40    182 42

Wandflächen mit Ölfarbe einfarbig zu streichen.

In den Aborten: 2 (2.1,95 -j- 2.1,02) 3,2 = 38,01 qm In der Küche: 2 (3,58 -|- 2.90) 3,2 In der Speisekammer: 2 (1,55 -J- 1,25) 3,2 = 11,52 „

91,00 qm

41,47 „

Ab an Türflächen.

2 Aborttüren: 2.1,02.2,10 =

1    Türe in der Küche: 1,30.2,20 = 2,86 „

2    Türen „    „

1 Türe i.d. Speisekammer 1,0.2,10 = 2,10 „

4,28 qm

„    2.1,0.2,10 = 4,20 „

13,44 qm

77,56 qm

245 77,60

qm Wandflächen in den Aborten, in der Küche und Speisekammer zu grundieren, in einem Tone

Seitenbetrag

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

preis

Mk.

Geldbetrag Mk. | Pf.

246

474,50

247

rund

63

248

29,25

CO CO Ol

o ©

37,20

4,0

Übertrag

zweimal mit Ölfarbe zu streichen und mit einem

Strich unter der Decke abzusetzen.....

= 682,40 — (130,30 -j- 77,60) qm Wandflächen (laut Eintrag 21, 244 und 245) zu leimen, mit Makulatur zu bekleben und dieselbe abzubimsen, unter den Decken und in den Ecken Bandstreifen zu befestigen, mit Tapeten und Borden zu bekleben, einschl. aller Materialien, durchschnittlich ..............

m Holzwerk der Fachwerkgiebel an der Ost- und Nordseite zu grundieren und zweimal mit Ölfarbe

anzustreichen.............

m Dachrinnen (vgl. Eintrag 95) dreimal mit Ölfarbe

zu streichen.............

m Abfallrohre (vgl. Eintrag 96) desgl. wie vor .    .

m Gusseisenrohre mit Mennige zu grundieren und

zweimal mit Ölfarbe zu streichen......

Summa Titel XIII, Anstreicher- u. Tapeziererarbeiten

796 19

62 08

IO

237 25

cc

i—‘ l—l OO I—Ł 05 -<l

o o

ro

1147 12

Titel XIV. Ofensetzerarfoeiten.

251

252

253

Waschküchenherd, 1,0 m breit, 1,0 m lang, von Ziegelsteinen in Lehmmörtel zu mauern, einschl. eines kupfernen Kessels, des Rostes, der Feuer-und Aschentüre, der Reinigungsschieber in fix

und fertiger Arbeit...........

Kochherd für die Küche im Erdgeschoss von rein-weissen Kacheln mit Kochmaschine, Bratofen, Wasserpfanne und Wärmeschrank, mit 5 Schichten hoher Wandbekleidung herzustellen, einschl.

Lieferung aller Materialien........

Stück Öfen im Erdgeschoss, 2 Kacheln breit, 2x/2 Kacheln lang, 10 Kacheln hoch, von olivgrünen Kacheln mit Sockelgesims, Fries, Aufsatz, Wärmeröhre mit bronzierter Türe, herzustellen, einschl.

aller Materialien............

Stück Öfen im 1. Stockwerk desgl. wie vor von reinweissen Kacheln..........

60 00

60 00

210

140

110

00

00

00

210 00

420 00

440

00

Summa Titel XIV, Ofensetzerarbeiten

1130

00

Ein- Stücktrag zahl

Gegenstand

Einheits- Geldpreis betrag Mk. Pf. Mk. Pf.

255

256

257

258

259

260

IO DO © DO M‘

DO

er.

00

Titel XV. Gras- und Wasseranlagen.

Die Gasleitung erstreckt sich auf den Windfang, die Diele im Erdgeschoss und 1. Stockwerk, die Küche und die 3 Wohnräume im Erdgeschoss, die Aborte und auf das Zimmer des Herrn im 1. Stockwerk.

Wasserentnahmestellen sollen angeordnet werden an der Kordseite des Gebäudes für die Gartenbewässerung, in der Waschküche, in der Küche, in den Aborten und in der Diele des ersten Stockwerks.

Die Entwässerung bezieht sich auf die Waschküche, Küche, Aborte und die Abfallrohre.

Für die Gaszuleitung vom Strassenrohr bis zum Gasmesser, einschl. Lieferung und Aufstellen des Gasmessers, zum besondern Nachweis .    .    .    .

10 Stück Auslässe, die erforderlichen Gaszuleitungsröhren mit allen Verbindungsstücken zu liefern

und anzubringen, durchschnittlich......

Für die Wasserzuleitung bis zum Wassermesser, einschl. Lieferung und Aufstellen desselben, zum

besondern Nachweis..........

6 Stück Auslässe, die erforderlichen Leitungsröhren für die Zu- und Ableitung zu liefern und anzubringen, einschl. Zapfhähne, Wasserverschlüsse, Wasserkasten und Spülhähne für die! Aborte,

durchschnittlich............

3 Stück gusseiserne, innen emaillierte Ausgussbecken für die Waschküche, Küche und Diele im ersten Stockwerk zu liefern und anzubringen . . . .

1    gusseisernen Einlauf mit Wasserverschluss für die

Waschküche zu liefern und einzubauen .    .    .    .

2    Stück Klosetts aus Fayence zu liefern und aufzustellen Für Herstellung der Grundleitung der Entwässerungsanlage einschl. Lieferung der Tonrohre und Dichtungsmaterialien, zum besondern Nachweis .

Für Ausführung der erforderlichen Stemm- und Erdarbeiten, zum besondern Nachweis . . . .

Summa Titel XV, Gas- und Wasseranlagen

140

IO

00 DO

o o

00 200

180

00    240

CO

1—¹

400 00

150 00

Ein

trag

Stück-

zahl

Gegenstand

Einheitspreis Mk. I Pf.

Geldbetrag Mk. j Pf.

264

Titel XVI. Bauführungskosten.

Für Anfertigung der Skizze, des Entwurfs, der Arbeitsund Werkzeichnungen, des Kostenanschlages für die Bauleitung und Anfertigung der Abrechnung laut Norm zur Berechnung des Honorars für Arbeiten des Architekten und Ingenieurs vom Jahre 1888, Bauklasse II

anschlagssumme, mithin 5,5.260 ......

Summa Titel XVI, Bauführungskosten

5,3 Proz. der Kosten-

1378 00

1378

00

265

266

267

268

Titel XVII. Insgemein.

Für Ausführung der elektrischen Klingelanlage mit 5 Druckknöpfen, 3 Klingeln und 2 Batterien, zum

besondern Nachweis.........

Für Herstellung und Unterhaltung eines Bauzaunes, eines Materialienschuppens, eines Arbeiterschuppens, der Kalkgruben, für die ortsüblichen Richtegelder und Reinigung des Baues, zum besondern

Nachweis..............

Für die Einfriedigung des Grundstücks an der östlichen und nördlichen Nachbargrenze mit rohen

getrennten Latten und Pfosten.......

Für die Einfriedigung des Grundstücks an der Strassen -seite durch ein schmiedeeisernes Gitter auf Werksteinsockel zwischen Werksteinpfeilern einschl.

Fundamentierungs- und Erdarbeiten.....

Für die. Herstellung der Blitzableiteranlage sowie für etwa nicht vorgesehene Arbeiten .    .    .    .

Summa Titel XVII, Insgemein

80

00

300

114

850

416

00

01

00

75

1760176

Titel

Zusammenstellung

Mk. Pf.

Erdarbeiten

II

Maurerarbeiten a) Arbeitslohn b) Materialien

III

O <1

Asphaltarbeiten . Steinmetzarbeiten Zimmerarbeiten .

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

XIII

XIV

Stakerarbeiten.......

Schmiede- und Eisenarbeiten .    .

Dachdeckerarbeiten......

Klempnerarbeiten......

Tischlerarbeiten.......

Schlosserarbeiten.......

Glaserarbeiten.......

Anstreicher- und Tapeziererarbeiten Ofensetzerarbeiten......

659

140

10

00

XV

XVI

XVII

Gas- und Wasseranlagen Bauführungskosten .    .

Insgemein.....

1147 1130 1 520 1378 1 760

12

00

00

00

76

Gesamtsumme des Kostenanschlags

26 000

00

Zerbst, den 1. Oktober 1903.

Opderbecke,

Architekt.

Baum-

Stück

Nr.

zahl

39.16

39.23

34.79

27.05

Anlage A Vorberechnung.

Gegenstand

Länge Breite

Fläche

Höhe

qm

Inhalt Ab-cbm zug

I. Umfang des Gebäudes.

a) Kellergeschoss.

Vorderfront 3,97 +1,30+2(0,65+0,85)+

+3.1,88...........

Seitenfront 4,55+4,42 + 3,36+2.1,56 .    .

Hinterfront...........

Summa

m Umfang des Kellergeschosses (ohne den Brandgiebel).

,b) Erdgeschoss.

Vorderfront 4,03 + 0,13 + 1,30+2(0,65 +

—j— 0,89)-+ 3.1,83 .........

Seitenfront 4,55+4,42+3,24+2.1,56 .    .

Hinterfront 9,74+0,13.......

Summa

m Umfang des Erdgeschosses desgl. .    .    .

c) 1. Stockwerk.

Vorderfront 4,03+0,25 + 1,30 + 5,71 .    .

Seitenfront 4,55 + 4,42 + 3,24 + 2.0,65 .    .

Hinterfront 9,74+0,25 .......

Summa

m Umfang des 1. Stockwerkes desgl. .    .

d) Dachgeschoss (mit Ausschluss der Fach wände).

Vorderfront .    .    .    .

Seitenfront 4,55+4,42 Hinterfront 4,06+2,73

Summe

m Umfang des Dachgeschosses desgl. .    .

II. Gesamtfläche des Gebäudes.

a) Grundmauern (Fundemente).

Risalit an der Vorderfront 4,65 + 2.0,65    .

Erkervorbau an der Vorderfront

4,65.2,18 —

O 1,36.1,36

Lm ~~2~

1—1 1-1

COi CO Ol co

co

H OO If. CO O Qi h

H-> I—‘

CO Ol

OO CO o CO CO

77

co

<M

CO

1—1 h-l

rfH co co i—1 co oi co

CO © M CD

71

Ol 1—1

co

Ol —a CO L\0 Ql I CO —3 CO

IO IO

T—I O

I—¹ CO

CO o oo co

109 94

74

28

>4—

I—1¹

CO

43

Raum- Stück-Nr. zahl

Gegenstand

Länge Breite Fläche

qm

Höhe

Inhalt Ab-cbm zug

131,40

qm Fläche des Gebäudes in Höhe der Grundmauern.

b) Kellergeschoss.

rH

Risalit an der Vorderfront 4,53-j-2.0.65 . Erkervorbau an der Vorderfront

4,53.2,18 —

Treppenhausvorbau an der Seitenfront .    .

rH lO

00 o

03 03

co oo

o o

Ql O 00 CO

1,33.1,33 Ł 2

CO

03

rH

OT

co

Qi 00

co i—1 ^ o

129 01

129.01

qm Fläche des Gebäudes im Kellergeschoss c) Erdgeschoss.

T—

Risalit an der Vorderfront .    .

Erkervorbau an der Vorderfront

o lo

rH

-1 Qi CO

co ei

1,29.1,29 2

Treppenhausvorbau in der Seitenfront .    .

Vorsprünge am Brandgiebel 2,0,13 .    .    .

4,41.2,18-

CO o

Tfl CO CU 03

CO LO io CU

O    Qi    -u

O    O    CO

-1    Ol    Ql

126 75

126,75

qm Fläche des Gebäudes im Erdgeschoss .

d) 1. Stockwerk.

rH

Risalit an der Vorderfront......

Treppenhausvorbau in der Seitenfront .    .

Vorsprünge am Brandgiebel 2.0,25 .    .    .

O iO CO o

CO

Ql CO —3 O    H-‘

Ci 1—I o o

O io »o IH CO CD CU

106

CO H to 05

115 92

115.92

qm Fläche des Gebäudes im 1. Stockwerk Anmerkung: Die Berechnung der Fläche des Gebäudes im Dachgeschoss unterbleibt, weil hier verschiedenartiges Mauerwerk vorkommt.

III. Flächeninhalt der einzelnen Räume.

a) Zwischen den Grundmauern.

H (M CO H

4,64.2,64—0,64.0,51    .    .

1,10—|— 0,87

4—

CO

3 33

iO

I O CO

00 lO O N lO CO ‘CO Cl Ci N

3 33

1 62

82

45

82

00 N 00 lO IQ Ci io N lO rH IO lO ® ’ Th

T—( łH —H

00

qi

Ol

co

Raum -

Stück-

Nr.

zahl

Gegenstand

Länge Breite Fläche Höhe Inhalt m cbm

Ab

qm

zug

Übertrag

55 91

20

74

4 67

3 37

<M CO O i—I

C— CO CO r-5 H N H rl

78

12

61

07

74

3,37.1,07 —

₀ 1,07.1,07 Ł 2

47

84 58

84,58 qm Flächeninhalt der Räume zwischen den Grundmauern.

b) Kellergeschoss.

481 3 52

4,88.2,77 — 0,51.0,38

10

11

0,99.1.88

1,0+1,23

12

13

4 82 3 52 3,68 176 2 87 0 95 2 23 2 45

2    34 1 85 4 88 2 80 4 81 130

3    51 114

16 93 13 33 16 97

6 48

2 73

5 46

13

33

66

25

4 00

3,51.1,04—

O 1,04.1,04 Ł 2

57

92 71

92,71 qm Flächeninhalt der Räume im Kellergeschoss.

c. Erdgeschoss.

T# IO CO CO z—I tH r—I r—t T“i

4 95

3 58

125

1 55

CO CM i—I i—I

io o co io

CO 05 CM 03

3,75.2,75—0,25.013

3 76

05 O t—i CM

1 95

4 95

4 95

3 65

CM i—! CO H

I—¹ CO 05 o ^ ‘ O CCI ŁO GO

INS I—¹

‘COOl—'I—‘OOC

07

38

54

94

28

32

99

07

29

05

3,65.1,07—2^+^

Li

to

77

99 79

99,79 qm Flächeninhalt der Räume im Erdgeschoss

Kaum- Stück-Nr. zahl

Gegenstand

Länge Breite

Fläche Höhe

qm

Inhalt

cbm

Ab

zug

d) 1. Stockwerk.

co co co

CO CO

5,01.3,78 — 2,40.0,13

18

63

4^

-e

OT

co

te

14

36

3,75.2,75—0,13.0,25

10

28

ce oo

Or Qt

h-T CO

O 4^ CO 00

08

99

26

5,02.3,78 —1,0,0,13

18

85

27

4^

•e

Oi

4^

CO

2129

92 48

92,48 qm Flächeninhalt der Räume im 1. Stockwerk e) Dachgeschoss.

28

::

CO

cocococccoüTceoT m eu co co

GO^lOOCOCOCOO-dCO-^I-CI

OiQiOOOJQDH^OSQOHQOOî

CO CO h-» CO CO CO O O CO M■ CO

4^hiCOÜtOïCOH1CO-hiH100

ûooi<iœ®o*j®œA050:

h-»

I—¹

r—i

cc

CO|-OOCOH]aocC)OTH-iC004^H+

^lOWOJ^COMOiOOOü^OW

99,75 qm Flächeninhalt der Räume im Dachgeschoss

IV. Umfang der einzelnen Räume.

a) Kellergeschoss.

y—T (—¹

y—* o ce oo

i-1

CO

2(4,81+3,52)..........

2(4,88+2,77+0,51+0,38).....

2(4,82+3,52)..........

2(3,68+1,76 + 0,99+0,25 + 1,88)+

+ 4(0,13 + 2,45).........

4,88+0,07+2(4,10+0,65+1,14)+3.1,45

i_i i—i i—i

Oj hï O-

ce oo oo ce o ce

CO CO CO

00 >— -I

'cc O 4n 4^ GO 4^

98,94 m Umfang der Räume im Kellergeschoss, b) Erdgeschoss.

Tf lO CC rH rH

2(4,95+3,65)

2(3,58+2,90)

2(1,25+1,23)

CO

U- <M :»0

t—¹ ce ce CO

ro ® ® o

Raum- Stück-Nr. zahl

Gegenstand

Länge Breite Fläche Höhe Inhalt Ab-m cbm zug

qm

Übertrag

Crt

17

18

19

20

21

2(1,55 + 1,25)........

2(3,75 + 2,75+3,76 + 0,13)    .    .    .

2(1,95 + 1,02).........

2(4,95+3,65)........

4,95+2(4,30 + 1,ll)+3.1,50 .    . .

CO    I—¹

O    —a    Ot    o    Qi    cn

CO    CO    CO    -^1    CD    I—*

-3    O    ^    00    o    co

IC

104 91

104,91 m Umfang der Räume im Erdgeschoss.

c) 1. Stockwerk.

co co co co co co

M 05 Ol ^ W M

OO    O    CO    Tfi    CO    o

IQ    l>    05    Ol    05    IC

c-    io    oo    io    t-    œ

7—1    7—1    7—1

co

4—

I*.

94,54 m Umfang der Räume im 1. Stockwerk.

co

Oi O H

CM co co

d) Dachgeschoss.

10,41 + 3,73+3,03+0,05+1,08+2.0,13+ + 2,74+0,76 + 0,38+0,36 + 5,08+

+4,43+9,24+1,30 .......

2(3,28+2,69)..........

2(3,03 + 1,27 + 2,56)........

2(3,75 + 2,75+2,85)........

I—7 I—*    h-¹ rfx

00 CO 4-¹ co

io ^ CM O 00 Qi C- C^-

CO

I>"

IC

87,11 m Umfang der Räume im Dachgeschoss .

Hiervon gehen für die Berechnung des massiven Wandputzes ab

Die Fachwerkwände:

co co co

O 00 CO

3,03 + 0,05

H CO CO

O O CD 00 00 rfs*

Summa

r—I

•<]

er

ic

•<1

co

07

17,95 m Umfang der Fachwerkwände im Dachgeschoss.

bleiben

69,26 m Umfang der massiven Wände im Dachgeschoss.

CK

co

IC

co

Raum-

Stück-

Nr.

zahl

Gegen stand

Länge

er

Fh

2.

Fläche Höhe Inhalt Ab-qm m cbm zug

V. Abzug der Öffnungen vom Mauerwerk.

a) Kellergeschoss.

1. Türen.

8,9,10

3 Türen 3.1,00 1 Eingangstüre

CO rH

co

i—I cß t-H O

TH

1 90

2 10

c- t>-

1-1 o

03 1—1

2. Fenster.

1 Fenster an der Vorderfront .    .

3 desgl. 3.0,64.......

1 desgl. an der Hinterfront

1 desgl.......

1 desgl.......

o    o    O    CO    (—* o

in-    co    -4    CO~ÖO

o    o    o    col    co o

Ol Ol Ol Ol I—11 h-1 H- I—*

1—IOOO

co co ^ w

W CC 05 ©

iß iß P P •rjH CM "H o

CO 03 03 CO CO 1—I O 03

co

4.31

cbm Öffnungen im Mauerwerk des Kellergeschosses.

b) Erdgeschoss. 1. Türen.

14.20

15.21

14,18

20.21

1    Türe .    .    .

2    Türen 2.1,05

3    Türen 3.1.05

CO CO T—r 1—1 ’ I—¹ Ol Ol O Ql

OOP

co co co

GO Ol OT

O O rH

P CO o CO Tß Cd

2 50

ÎC

/.

19

15

1    Türe .    .    .

2    Türen 2.0,80

I—‘ o

05 CO

o o

TO OJ 03 H

1—10 0

I—¹ co CO OO CO

2 10

co

•ß

:o

1 Eingangstüre

1 31

00

X.

Or tH 05 to

CO CO

I—¹ o o o

^ Iß

GO O

O rH

2. Fenster.

1 Fenster an der Vorderfront .    .

3 desgl. 3.1,10.......

57

30

4 87

2 Fenster an der Seitenfront 2.0,53 .    .

1 desgl............

1 desgl. in der Loggia......

1 desgl. an der Hinterfront.....

1 desgl............

1 06

053

0:53

148

1 57

2 75

POOP

GO GO 00 Tß CO CO CO 03

H85

0 40

0 20

0 13

00 -J 00 I—I'

o o< o o

o o o co

t—¹ I—¹ CO —3

O Ol co ©

co

G0

1 05

co

co

3. Gurtbögen.

2 Gurtbögen an der Loggia 1,23—j—1,25    .

2 48

0 94

co

0-

co

co

co

rr

15,35 cbm Öffnungen im Mauerwerk des Erdgeschosses.

Opdeibecke, Veranschlagen im Hochbau.

Raum-

Stück-

Nr.

zahl

Gegenstand

Länge Breite Fläche Höhe Inhalt Ab-qm m cbm zug

c) 1. Stockwerk. 1. Türen.

22,26

22.24

23.24    \ 26,27 )

24.25

1 Türe .    .    .

1 desgl. .    .

3 desgl. 3.1,05

rH H CO

lO io lO

O O T-l

ppp

Ol 00 io

1—I CO Ol

ppp

27

1 desgl.

1 Balkontüre

P T—I

CO CO 00 Ql «

1—1 p p

CO O Ci |Ci CO CM

rH "H tH i *H (M

CO

Ol Ol Ol

CO

CO

CD

CD O i—1 PPP

Ol O I—I

CO    Cn

CO 05 O

2. Fenster.

1    Fenster an der Vorderfront .    .    .    .

2    desgl. 2.0,70.........

2 Fenster an der Hinterfront 2.0,79

O OO

io IO

455

1 desgl..........

1 desgl...........

1 Fenster an der Seitenfront .    .

1 desgl..........

:57

05

57

0 53

p ppp p

00 GO CO 00 00 CO CO CO CO CO

rH P P P P

CO P P -d P P P P CO

P CO CO CO I—I

O O O Ol cO 05 o T—I CO I-

CO rH O tH o h

Ol H Ol 00 M CO IO' Ol - I    O CD

T—I

IC

IO

cbm Öffnungen im Mauerwerk des 1. Stockwerks.

GO O Ol CO

DC rH

O l CO

d) Dachgeschoss. 1. Türen.

3 Türen 3.1,0

00

IO

1.0

I—I

::

2. Fenster.

1 Fenster an der Seitenfront .    .

00

IO

Ol

io

>o

O j rH

05 co —-ci I ^

h-*

er.:

cbm Öffnungen im Mauerwerk des Dachgeschosses.

Anlage B. Massenbereehnung.

Eintrag j

Raum- Stück-Nr. zahl

Gegenstand

Länge Breite Fläche Höhe Inhalt

cbm

Ab

qm

zug

I. Erdarbeiten (vgl. Blatt 1. u. 2). a) Baugrube.

Es ist angenommen, dass die Abortgrube und die Schlammfänge in Beton zwischen Bohlenwänden gestampft werden. Eine Abböschung dieser Baugruben ist deshalb nicht vorgesehen, sondern nur ein Arbeitsraum von 20 cm ringsum.

co

05

CT.

J-

11,78.4,18—(2,16+2.0,8)0,63 . .

T—I

CO

5,91.2,18 —

O 1,72.1,72

^ ~~~2~

CO CO 05    05

GO

CO CB Ol H CO -J —3 CO

150

1,65.0,5 + 2,03.1,91 + 0,5.0,63 . . Schlammfang an der Nordseite .    .

Schlammfang an der Ostseite.    .    .

Abortgrube

OO CO lO 15— T—I ł—f H IM CO

lO ® lO CO IO CO

QO O Ol N IM

CU CO K) H M

^ CC -3 05 —1 O O O O CO

259

53

02

94

45

17 68 300 62

b) Fundamentgräben.

Der Inhalt derselben beträgt nach Eintrag 3 der nachstehenden Grundmauern . Hierzu ¹/₃ für den Arbeitsraum.    .    .    .

05

col ^

Or ' —J I—1 CO

T—i

319,5

cbm Erde auszuschachten.

Hiervon ab die Hinterfüllung 12,41 + (6,94 — 0,43) + 2,03 + (1,91 — — 0,43)+0,07 + 2,96 +1,20+2.0,80+ +0,94+(6,45—0,43)+2(0,65+0,70)+

+ 3.2,60 + 1,30+3,60 ......

Abortgrube: 2.1,50........

Schlammfänge neben der Abortgrube:

2,16—2.0,2 2.1,65 + 8,15 — 2.0,2

50 62

3 00

1 76

6 05

2 16

OO ® CM

CO O IC— CO

T—I O

CO I—¹

M ® C— CO

CO

T—I

CO 00 CO

CO CO LO O O ®

lO rH CO CO (M -cft O tH O

00 ® ® IO Ttl r-j

0^0

Schlammfang an der Hinterfront:

2.1,78+1,65—2.0,2

1,65—2.02

Für den Arbeitsraum der Fundamentgräben

T—I IO

OO (M

^ r—I

O O

OM CM

co >o

05 CM

O O

I—¹ CO

O o

t- r—I

05 00 (M tO CM C—

CM O ^

91 9

LJ ± LJ

Eintrag

Raum- Stück Nr. zahl

Gegenstand

qm

Inhalt

cbm

zug

Mithin fester Boden: 319,51 — 51,18 .    .

Hierzu ¹/₃ für Auflockerung beim Verladen

io

00 Cd CD 00 -, 4- CO

•Ol 4-- CO

357

357.8

1-7

cbm Erde zur Abfuhr.

lia. Maurerarbeiten.

Grün dmauern.

Gesamtfläche laut A. II. a......

Hiervon ab Flächeninhalt der einzelnen Bäume laut A. III. a.......

13140

84 18

47

IC

30

I—¹

4-

•o

Hierzu die um 0,70 m höheren Grundmauern am Treppenhausvorsprung

3,48 + 2.0,92

5 32

3 40

70

Ol |co

qijoo

16,6

8-13

cbm Ziegelmauer werk der Grundmauern. Mauerwerk des Kellergeschosses.

Gesamtfläche nach A. II. b......

Hiervon ab Flächeninhalt der einzelnen

Räume laut A. III. b.......

Hiervon ab :

Treppenwange: 1,05.0,70.0,25=0,19 cbm Die Mauern des nicht unterkeller-

129 01

92 71 36 30

2 57

CD

CO

CD

Treppenhausyorsprunges (2,34 + 2.1,56) 0,51.1,87 = 5,20 cbm

ten

5,39 cbm

87,9

cbm Ziegelmauerwerk des Kellergeschosses.

CO C—

Stampfbeton der Abortgrube und Schlammfänge.

Abortgrube: 1,76+2.1,25    ....

Sohle

Schlammfänge neben der Abortgrube 2.2,75

3.0,75

Ol O Ol OS

O 1—1

00 o CO o

CM iß CO CM r—I r—I

O CO CO CO

o o

co o

CD cO CO <M

7|75

Schlammfang an der Hinterfront

Sohle

2.1,25

2.0,75

00

lO cß C9 I-

o o

i—l H

Ol CO O

co o

CO CO

CD O

r+i t—1

LO O

o o

co co

io

Sohle

Seitenbetrag

o-

T—I O 'T—I O

Oi cM O Qi 001 00 O

o CO

CO cn

CO o

C— 1—1

Eintrug

Raum-

Stück-

Nr.

zahl

G-egenstand

Länge Breite

Fläche

Höhe

qm

Inhalt

cbm

Ab

zug

Übertrag

Treppenwangen vor der Waschküche .    .

0 75 0 25

CD

120

o ^

CO CO CO ©

1 63

0 90

2 53 0 38

CD

CD

1 15

I—¹

1 ! 50

090

O¹

16,4

14-21

Sohle

cbm Stampfbeton der Abortgrube, der Schlammfänge und der Treppen wangen vor der Waschküche.

Mauerwerk des Erdgeschosses.

Gesamtfläche nach A. II. c.......

Hiervon ab Fläche der einzelnen Räume laut A. III. c..........

1—1 CO CO +> Ol ©

i—¹ ©

© co

Ql Ol

O i—I CD CO O t—!

lO © © CM © ©

© ©_© CO to CO 1 © ©

126 75

99 79

26 96

Hierzu Auskragung im Treppenhause .    .

0188

CM

Ol

22

© ©

to 00 CO i—i

© ^ +- CO © ©

93 96

Davon ab am Treppenhausvorsprunge 2.0,91

82

CO

69

r—I

110

92 86

92,9

22-27

cbm Ziegelmauerwerk des Erdgeschosses. Mauerwerk des 1. Stockwerkes.

Gesamtfläche laut A. II. d.......

Hiervon ab Fläche der einzelnen Räume laut A. III. d..........

115

92

92 48

23

34

CO

IO

74 69

—-1

74,7

cbm Ziegelmauerwerk des 1. Stockwerkes. Ziegelmauerwerk des Dachgeschosses.

Brandgiebel

10,10 + 0,76

O LO

₀ 0,70+0,30

Rollschicht daselbst 2.6,10 .    .

O (M ^ H IO

CO O CD O CO O 1—I +< O I - IM O CO N

©    ©    LO    CO    CO

00    LO    l~    CM

18

13

18

58

75

O 17

1 59

i-

+-

Eintrag i

Raum- Stück Nr. zahl

Gegenstand

qm

Inhalt

cbm

zug

Übertrag

co co lg ^ o

xh lO 03 H CO to IO ^ CO Id

CO

—3

IO

Ol

CO

CO

CO

IC

Treppenhauswände:

Giebelwand

co

2,98

Seitenwände 2.2,00 2.0,60.

2,10+2,50

2.3,00

Abschlusswand gegen die Rumpelkammer . Abschlusswand gegen den Trockenboden .

Schornsteinvorlagen

o    ^    co

O    CO    00

•co o CO

o    o    o

1—I    C—    r—I

CO    t—I    00 CI

-d    o co

05 O    05

CD rH ^ I tH rH O

-3 O Ox ! CO CO O 05 CO M¹ CT -■! O

03

•<1

Cu

CO

r—1

CO

CO

0 25 26

91

rH O

co oo

05 ^

CO lC 1—I Ol

o o

O O

o co

CO ^

0 33

75

80

27

71

00

27,7

cbm Ziegelmauerwerk des Dachgeschosses. * Fach werkwände:

Giebelwand des Treppenhauses .    .    .    .

2,98

Seitenwände des Treppenhauses

2.1,15

2.0,55

Giebelwand der Mädchenkammer .

2,95

Seitenwände daselbst 2.3,42    .    .

Ol 1—1    03 O 03    1—1 CO

00 H    co    Ox    CO    CO

GO    Qi    Ol    O    CO GO

cci o oa o oa o oj

o o o    o    o    o    o

i—l    IO    CO    05    CO

6 26

104

4 83

0 28

7 68

1 33

OC rH

—

C-- |o5 r-l CO

CO

39,2

qm Fachwerkwände.

Freistehende Schornsteinröhren.

1 Schornsteinkasten mit 3 Röhren, je 13/20 cm i. L. weit.......

OX

Eintrag

Raum-

Nr.

Stück

zahl

Gegenstand

Länge

Breite

Fläche

qm

Höhe Inhalt m cbm

Ab

zug

10

1,5

11

1.5

m    Schornsteinkasten    mit    3    Röhren    je

13/20 cm i. L. weit.

1    Schornsteinkasten    mit    2    Röhren,    je

13/20 cm i. L. weit.......

m    Schornsteinkasten    mit    2    Röhren,    je

13/20 cm i. L. weit.

Förstersche Massivdecken.

50

vgl. A. III. b.

desgl,

10

desgl

11

0,99+1,88

oo i>» »o o

O 00 IM (M CO (M O T—I

T—I O

ZO io

t— 05

I—¹ I—>■ 1— CO 05    05 M 05

CO CO C— 00 CO 05 CO 05j^O-

r—I

1.0

r-H

IC

CO

13

vgl. A. III. b.

o co ex

O Ol 05 GO

12

84.7

qm Förstersche Massivdecken ¹/₂ Stein stark in verlängertem Zementmörtel. Balkonplatte in Zementbeton mit Run deiseneinlage.

CO

CO

3,65.1,07 —

1,07.1+7 2

co co

•<1    05

~:i    05

io

.4-

CO

13

Ol

qm Balkonplatte in Zementbeton.

Fussboden im Kellergeschoss.

Die Räume im Kellergeschoss enthalten laut A. III. b.

l-i I—I

I—* O CO GO

CO

I—¹ I—¹ h-> CDOłCTMffiOlMai tOOJ^^I^CDCO©

rH

00

Eintrag

Raum-

Stück-

Nr.

zahl

Gegenstand

Länge Breite

Fläche

Höhe

qm

Inhalt

cbm

Ab-

zug

Übertrag

8, 10,

11.13

11

Hierzu: 1 Eingangstüre 3 Türen .    .

1 Gnrtbogen .

.    3.1,0 =

1100 0 45

3 00 0 38

0 82 0 25

O M ^ H ►+ Ol O 00 ca o h-1

114

0 21

9018

1-1

4-

90,2

qm Fussboden im Kellergeschoss ans Zementbeton.

Plattenbelag.

I—l

oc

Im 'YVindfang

oo oo

Yor den Aufgangsstufen In der Diele ....

2 Türen daselbst 2.1,05 2.1,05

2 desgl. 1 desgl.

OC> t>» CO 1—1 1—1 1—1

Im Abort .... In der Speisekammer In der Loggia .    .

GO-^OiOOOOOOlOlOiOiO 03 T—I r—I CO i—I t—I 03 03 O I CO i—l r—I i—I

O    I—i    O    I—i    I—‘    O    CO

M    H    05    -1    ^    H    O

00    O    ca    O    O    O    ca

t—i l—i O CO CO ®~ CO

co ca co ca

508

0 19

1 96

6 38

50

21

80

75

48

94

1 54

21

83

I—l

>o

21,8

r.

05 l> CO

T—I r—I i—l

CO

qm Fussbodenbelag mit Mettlacher Platten.

H+__Ol

00 O

O 1-1

-3    l—i    CO    CO    CO

00    CO    CO    +*

CO    CO    O    O    ca

17,9

m Fussleisten, 12 cm hoch von Mettlacher Platten.

Putz der Försterschen Decken. qmFörstersche Massivdecken (vgl. Eintrag 12) zu putzen.

Eintrag

Raum- Stück Nr. zahl

Gegenstand

qm

Inhalt

cbm

zug

Deckenputz auf Schalung, a) Erdgeschoss

I—¹ I—¹ h-i I—¹ h-* 00 -3 05 Ol 4^

laut A. III. c

desgl.

laut A. III. c.

desgl.

I—» I—‘

I—¹ I—^ I—¹ 00

O Ol !—¹ ö 4*- 4^ -3 -M

CO OM

CO 1—I

lO 00 CO CM r- ^ CM o

o co

© O Ol

12 77

O 71

05 O >—I

H CM CM

laut A. III. c.

desgl.

desgl.

199

18 07 21 29

4 05 2 77

IM DO tM 4^ OO CO

b) 1. Stockwerk.

laut A. III. d

desgl.

3,75.2,75 — 0,13.0,25

OM

4-

0 70

IO O N CM CM CM

laut A. III. d.

desgl.

desgl.

io I—¹

H QD H H O    QO

M 00 CD IM W 05

cd üi co ^ oo œ co

I—¹ I—¹ I—*

05 i—I CM CO

laut A. III. e

c) Dachgeschoss.

(vgl. Blatt 12)

2.2,0 0^86 ' 2

IO 00 o    o

!>• ^4 O    t>-

IO io 1- CM CM O

CM IO SM 00 CO CO

00 o o

CO Ol

IO o 00 OS

o o

CO 4^ OO 00 Ol

208 49

oo

CO

IO

qm Deckenputz auf Schalung.

Rapputz auf massiven Wänden, a) Kellergeschoss.

oo o h co

rH 7—H r-H

laut A. IY. a.

desgl.

desgl.

desgl.

00 I CO IO I—1 l-i | h-'¹ - I 05 05

cc

IM,

180

05

Eintrag

Raum-

Stück

Nr.

zahl

Gegen stand

Länge

1 '»reite

Fläche

Höhe

qm

Inhalt

cbm

Ab

zug

Hiervon ab im Treppenhause .    .

Übertrag

1 23

1 00

180

05

2.1,25

2.1,00

2 50

1 00

5 73

70

Ferner an Öffnungen laut A. Y. a. .

3 Türen 3.1,0........

1 Türe im Kellerverschlag .    .    .    .

O lO

o o

CO r-t

1:90

070

o Ol

b) Dachgeschoss.

Brand giebel

10,10 -f 0,20

Oi o

Ü1 o

40

14

14

60 13

39

0,30.0,20 L' 2

06

Drempel wände

I c.

OI CO K) 4». ^ Qi H ^ Ol-OOOrf^OlCOGOO awMMoiHOw

20

30

66

Abschlusswände zwischen Treppenhaus und Trockenboden ..........

2.0.13

00 _03_ o_ O O O CO Oi OCOCOCO-a-qO coloœooooî^oo

75

23

60

2,50 -}-2,10

°’⁶⁰ 2

38

4-

10

11

Eintrag

Raum- Stöck-Nr. zahl

Gegenstand

qm

Inhalt

cbm

zug

Übertrag

Abschlusswände zwischen Treppenhaus und Rumpelkammer.........

266

39

-r

4-

O rH

rj | CO 4^

Oll rj QO

75

81

2,08

1,20.2,75

4 11

CO

ab

t—¹

O Qi 4>- CO Ol t—'

rH

Ol

bleiben

264 86

co

264,9

qm Rapputz auf massiven Wänden.

Rapputz auf Fachwerkwänden. Abschlusswand zwischen Trockenboden und 1,20—|—2,25

Mädchenkammer 2,45

Abschluss zwischen Mädchenkammer und Rumpelkammer.........

2    (vgl.Bl.10)

co

—Hl

kO

58

rH

M M    ^    l-i    4^

ocl CD    OO    OS    OO

oo o    4^-    o    4^

IO

er

12,9

qm Rapputz auf Fachwerkwänden. Glatter Putz auf massiven Wänden, a) Kellergeschoss.

laut A. IV. a,

T—

1.0

Wangenmauer im Treppenhaus ——    .

O Hl

Ol o

O 00

20

::

1.0

i+¹’²⁵

Hl

Ol

Im Windfang

CC ^ H CCI GO O

0 70

CO

GO

14-21

b) Erdgeschoss.

laut A. IV. b.....

Hierzu im Treppenhause Hiervon ab an Öffnungen: 5 Türen 5.1,05 .    .    .

1 Türe......

Ol CO

oo o

o o Ol oo

CO

CC

IO rH

i—I C'en- O

3 Türen 0,90 + 2.0,80    ......

2 Gurtbögen an der Loggia 1,25 + 1,23 c) 1. Stockwerk.

co co h-‘ oi

iO lO O GO (M iO O H

CO CO CO CO

Hl O Ol l—¹

o o o o

rH OO IO CO

00 00 o o o oo o m-

22-27

laut A. IV. c. .    .    .

Hierzu im Treppenhause

co

co

rfl lO VO rH

o co

CC CO

o o

302 53

0 65

Eintrag

Raum-

Stück-

Nr.

zahl

Gegenstand

Länge

Breite Fläche

Höhe

qm

Inhalt

cbm

Ab

zug

Hiervon ab an Öffnungen: 6 Türen 6.1,05 .    .    .

1 desgl.......

Übertrag

383

IO

26 61

30

0 90

o o

i—l ©

CU CU

I—¹

CO t-H

00 co o co

d) Dachgeschoss.

co co

H-¹ CD

Mädchenkammer

Im Treppenhause

2(2,75+0,25)

O 2,20 + 1,80 “• 2 2.2.00

2,48

Hiervon ab 1 Türe

h-*    COrf^    4^-    CO    Ol    00    co

O    CO    4^ ©    ©    +    ©    -M    Ol

O    4^    OOO    O    Ox|    ©    O»    CD

2 30

2 20

o    o o

CD    00 00

t-H t-H

0 40

90

CD

Ol

IO

I—I    Cvl O-    O

O Ol O O Ol

ab

Ol

00| 4^ CO co I co ox

CM "hH 100

oi io |co

4-

IM

T-l CO

co

682,4

qm glatter Putz auf massiven Wänden. Glatter Putz auf Fach werkwänden.

Dachgeschoss.

co

Ol

2.3,28

Giebelseite der Mädchenkammer von aussen

2,95

Giebelseite des Treppenhauses von aussen

3,25

Hiervon ab: 2 Fenster 2.0,35 .    .

1 desgl......

O O    M■    CO    H-x    CO__CD    CO    Ol

Ol-M    OX    ^    CD CO S    Ol    OX

© ©    Ol    CO    00    OX Oi I    CD    Ol

•—>    o    >-x    >—x    o    co    i o

i—*    GO    o    cd’    CD    Ol    CO

O    OX    O    Ol    o    o    o

<N

i—I t>- r-H CD

r—i

CO

00 l> CO CD CM CD CO 00

CD

ab

:CO

+ t-* 00 Ol CO CD; Ol ©

O CD ICD CD CD CM

Ol

to

37.6

qm glatter Putz auf Fachwerk wänden.

Deckengesimse (Youten). Vgl. Berechnung A. IY. b, c.

4-*

I—¹1 f—¹

•o I

co co

ol o

[ Eintrag

Raum-

Nr.

Stück

zahl

Gegenstand

Länge

Breite

Fläche

qm

Höhe Inhalt Ab-m cbm zug

Übertrag

Ol

co

co co co co co co

^3 05 CO CO t—¹ O

fO| I—'¹    I—l1    I—'‘    I—'‘    W    H‘    I—i‘

GO    Ol    *<!    O    —4    -4

cc'ü, X    (O 1\J CO

>-—‘005000-400

124,3

m gezogene Deckengesimse.

Ausfugung des Ziegelmauerwerks.

4,03+0,13

2.0,65

Auf ganze Gebäudehöhe

2.0,65

9,74+0,13

OOOlOO^HCVIC-H CO CO IO CQ IM 00 ^ r—i r-H Tt, i“i CO ^ 05

30 14

co

::

253 16

Erker an der Yorderfront

2.0,89

3.1,83

1 78

5S49

7 27

Mauerwerk oberhalb des Erkers .    .    .    .

. . 2.(0,50 + 0,25) 0,76 + 0,20

Brandgiebel .    .

Schornstein d .    .

0,76+2.0,25

O 1,10 + 0,60 • 2

O 1,30+0,90 2

Wände in der Loggia 1,25 + 1,23    .    .

Hiervon ab:

5 71

1 50

0 48

1 26

o    O    05    ^    co

o    CO    ^    t—‘    00    co

00    OS    Ca    O    O    O

r—I

co co

ZC «Q 03 I—¹    CO

Ol M 05

0 22

29

84

0 0,0 rH CO C-r-H O *“1

CO

-4 co

05    00

65

67

co co o h-1 co co co 00 o o o

o co

00 o

co oj

84

94

Eintrag

Raum- Stück-Nr. zahl

Gegenstand

Länge Breite

Fläche

Höhe

qm

Inhalt

cbm

Ab

zug

Übertrag

Fachwerkwände am Treppenhause.    .    .

2.0,65

Fachwerkwand an der Mädchenkammer .

326

43

-1 CO I—¹ CO A CO CO CO CO Ca O

rH

CO

Ferner die Öffnungen mit Werksteineinfassung :

Vorderfront:

1 Fenster.....

1 desgl.......

3 desgl.......

1 Fenstergruppe .    .    .

Seitenfront :

1 Haustüre ....

1 Fenster.....

1 Gurtbogenöffnung

Dach über der Haustüre

Hinterfront :

1 Gurtbogenöffnung

3.1.41 =

3,24-fl,2

ab

1 90

1190

23

22

CO CO CO CO

^ œ co h CO CO CO

00 H ^ ^ CO 03 00 O Ü> •<! «

2 08

2 00

80

23

H W CO 1-H

CO CO 03 Ca O Ol O

Ca ^ 03 -U co ~CC O O I⁻¹

3 01

1 80

CO

Ol

76

326

43

61

63

61

63

264

80

co co ca ^

264,8

1187

qm Ausfugung des Ziegelmauerwerks.

kg gewalzte Träger (vgl. Berechnung der Eisenarbeiten).

Eintrag

Nr- Istück-

der

Steine

zahl

Gegenstand

Länge

Höhe

Fläche

qm

Tiefe Inhalt m cbm

Ab

zug

►f-

IO

III. Steinmetzarbeiten.

(vgl. Blatt 11, 15, 16, 17, 18.)

A. Granitarbeiten.

Schwelle in der Haustüre, 1,94 m lang, 0,40 m breit, 0,17 m hoch.

Stufen im Treppenhause je 1,40 m lang, 0,30 m breit, 0,17 m hoch.

B. Sandsteinarbeiten, a) Kellergeschoss.

Stufen der Kellertreppe je 1,15 m lang, 0,24 m breit, 0,19 m hoch.

Eintrag

Nr.

der

Stück-

Steine

zahl

Gegenstand

Höhe

Fläche

qm

Tiefe Inhalt m cbm

Ab-

zug

4^

co

io

CO

4,60

4^

•<1

13,75

00

38

Podestplatte daselbst 1,15 m lang, 1,15 m breit, 0,19 m hoch.

Stufen der Freitreppe an der Waschküche je 1,15 m lang, 0,24 m breit, 0,19 m hoch.

Schwelle in der Eingangstüre zur Waschküche 1,15 m lang, 0,25 m breit, 0,16 m hoch.

= 3,60 -|- 1,00 m Abdeckplatten der Futtermauern vor der Waschküche 0,28 m breit, 0,16 m hoch.

= 2 . (1,50—[— 0,75—j—2.1,25 —{— 0,75 —(—1,0)—}— -{- 0,75 m Abdeckplatten der Abortgrube u. Schlammfänge 0,25m breit, 0,15 m hoch.

Unterlagsteine für die Träger 0,30 m lang, 0,25 m breit, 0,22 m hoch.

Quaderverblendung :

V orderfront............

2.0,65

2.0,85

3.1,88

Seitenfront

2.1,56

Hinterfront

rc

Vor der Freitreppe an der Waschküche

1,90

C—OOO^lOOJCOCMOCCiO ffiCOWt-tgOHCO^CQ 1-H CM COHHHlO-^COCO^CÖffiH

33 29

■co

Stürze über den Fenstern der Vorderfront

3.1,18

CO h— CO

Ol rfn toi col 4^ Ot Ol

I—¹

CO

4-

63

30

Hiervon ab an Öffnungen:

1 Fenster.....

3 desgl. 3.0,64 .    . .

1 Haustüre..........

1 Eingangstüre zur Waschküche .    .    .

Seitenbetrag

O    W    !M    H    O

00    Oł    t>»    CO    o

G    i—(    CV1    i-H    r—I

to o o

IO »o o

OO i—<

22

11

10

39122

43

Eintrag

Nr- Stück-Steine za-hl

der

Gegenstand

Länge Höhe

Fläche

Tiefe

qm

Inhalt

cbm

Ab

zug

Übertrag

39

22

1 Fenster 1 desgl. . 1 desgl. .

ppp

p ^ ppp

P P co

p ^ cm

CO P 00 CO T)l H (M -'t' P P P

ab

30

5 30

33

92

33.9

7,5

qm Quaderverblendung, einbindend durchschnittlich 0,22, mithin 33,92.0,22 =

cbm Abzug für Einbindung im Kellergeschoss.

46

b) Erdgeschoss. Südseite.

3 Fenster im Erker.

(M CO ^ O P I>

3 Sohlbänke 3.1,41........

einbindend 0,19 m, mithin 1,07.0,19 = .

6 Gewändesteine 6.0,24.......

6 desgl. 6.1,00..........

3 Kämpfersteine 3.1,55.......

6 Gewändesteine 6.0,46.......

6 desgl. 6.0,24..........

3 Sturze 3.1,41 ..........

IO

CO

0 23

1 07

co

0 20

Tłi    P    IO    CO    ^1    CO

rfl    P    P    t—    03

P    ^    CM    t—T    ^

22

18

22

18

22

31

32

08

02

50

32

1 31

O} <M Ci CM Ci

rH r-H tH

p    co    p    p    p    m

P    T—I    T-<    p    p    cm

P    P    P    O    P    P

06

13

19

06

006

025

1 gekuppeltes Fenster.

GO

I—¹ I—¹ I—¹ h-¹ I—¹ I—‘ I—¹

poiiê'-cocoi—ipp

1    Sohlbank...........

einbindend 0,19 m, mithin 0,44.0,19 = .

2    Gewändesteine 2.0,25.......

2 desgl. 2.1,00..........

1 Mittelpfosten..........

1    Kämpferstein..........

2    Gewändesteine 2.0,46.......

2 desgl. 2.0,25..........

1 Mittel pfosten..........

1 Sturz.............

0 23

44

CM

CO

I—¹■ P P P CO I—¹ CO P

P P ca P P CO P Ol h^QOPCOÜCCOPP

PPPPPPPP

CDOitOOOMüiOOM

0 11

36

18

45

17

11

10

0 45

PPPPPPPP

I—¹ I—» I—‘ h—

pcopcopcocop

P P P P P p o_o PPPPPPPP PI—‘ IO CO P CO ^ CO

O O OOQ O OOP P P ® ~P P PO

Ostseite.

h-¹

CO    h-¹

O CO 00

3 Sohlbänke im Windfang und Abort 3.0,77 einbindend 0,19 m, mithin 0,53.0,19 m . Haustüre oberhalb des Sockels.

2 Gewändesteine 2.0,44.......

2 desgl. 2.0,47..........

2 desgl. 2.0,46..........

CM

ppp

CO

IO

c:

0 53

023

CO

0 10

P P 00 CO ^ 00

ppp

CO CO CO OO Ol CO

ppp co co i—*

C (X

Eintrag |

Nr.

Stück-Steine zahl

der

Gegenstand

Länge -Höhe Fläche Tiefe Inhalt qm m cbm

Ab

zug

Übertrag

i—I

CO

44

CO CO COM

2 desgl. 2.0,31 1 Sturz .    .    .

l-H o

CO

I -

CO

o o

CO CO 00 ut

® ® rH

CO CO h-¹

^1 oo œ

IC

CO

CO

33

IO CO Ol CO

Gesimse über dem Windfang.

2 Stücke 2.1.25......

2 desgl. 2.1,24.......

CO CO

CU

oo o

4j98

0 15

c—

lO

:c

IO

::

IC

CO

CO

t- 00 CM Ol

einbindend 0,17, mithin 0,75.0,17 = .    .

2 Stücke 2.0,50.........

einbindend 0,37 m, mithin 0,15.0,37 m =

Loggia vor der Küche.

2 Schwellenstücke 1,5 7-(-1,59 .....

einbindend auf 2.0,34 = 0,68 m Länge,

mithin 0,68.0,23.0,23 =.....

2 Gewändesteine 2.0,39.......

1 Eckstein unter dem Pfeiler.....

100

0 15

IC

>0

13

0 06

3 16

00 CM t>» CO

o o

CO

•<1

CO

CO

CO

::

CM oo CM CO

CO IO OP

►ucococococococococo

OCOGO^lC5CurfnCOCO>—¹

12 Brüstungspfeilerchen 12.0,45 .    .    .    .

2 Abdecksteine der Brüstung 1,73 -j- 2,04 einbindend auf 2.0,35 = 0,70 m Länge und 0,23 m Tiefe, mithin 0,70.0,15.0,23 = 2 Gewändesteiue 2.0,22 2    desgl.    2.0,4    ...

2 desgl. 2.0,74 .........

2 desgl. 0,734-0,54 =......

rH 05 CM rH cm

Da die Öffnungen bis zur Kämpferhöhe bereits in der Vorberechnung unter V. b. in Abzug gebracht sind, so ist vom Mauerwerk für die Bogensteine Nr. 37 bis 40 in Abzug zu bringen :

Seitenbetrag

CO Qu -M O

0 44

82

58

44

082

44

98

72

48

27

rH LO rH i—|

O ® OOP o o o o o

OlOllbCOCOMWWCOCO

tb»œætacocoo®to

C—    r—i    c—

i—I    CM    T)l    O    IQ

O    ®    ®    o    ®

00 H CTS CO r—I CM

I—¹' O I—¹

•H] —I O

05

0 10 0 38 0 32 0 25 0 17 0 38 0 14 0 25 0 18 0 38 0 14 0 25

38

30

87

69

24 0 38

I“

3 99

CM

C<

CO

CU

I-Ï

itn Hochbau.

15

Eintritt

Nr.

der

Stück-

Steine

zahl

Gegenstand

Länge Höhe

Fläche

Tiefe

qm

I nhalt chm

Ab

zug

Übertrag

99

CO

::

Fig. 10.

'—0,74

0,74

K?.v

- /y//

■4W

1,61-f 1,25 2.0,32 .    .

2.0,74 .    .

86

0 64

1148

co co m

CO © rfH

rH © ©

1 Eckpfeiler

1 77

f.

© CO

05 ü CO tO Cu ■O OJ ^ Qi ^

CO CO OO 00

25

© © co 00 Ca i—¹

CO CO

Kragsteine im Treppenhaus.

4-

© OO |00 © OO CO 1^ HO

© © jin“©

rfn Ol

oo -i

00 CM

rH

IC

S-

31

031

3 90

•r

3,9

rf*- (£»• rf*-•o © ca

cbm Abzug für Einbindung im Erdgeschoss.

c) 1. Stockwerk.

Südseite.

Gurtgesimse über dem Erker.

2 Stücke 2.0,89    .........

4 desgl. 4.0,945    .........

2 desgl. 2.0,80..........

oo co ©

t— c— © r—! CO r—I

7 16

CO

::

CI

CO

lO

58

4-

OI Ol ^ I—¹ ©CO

einbindend 0,23 m, mithin 1,65.0,23 = .

2    Wasserspeier 2.0,29.......

einbindend 0,38 m, mithin 0,13.0,38 = .

Brüstung über dem Erker.

3    Eckpfeiler 3.0,66........

2    Schwellenstücke 2.0,73......

3    desgl. 3.1,34..........

0138

0 58

1 98

1 46

4 02

CO

*r—

::

CO

CO

009

0 05

CO

rc

0 29

Ol CO hT Iß io IO io io

24 Brüstungspfeilerchen 24.0,71 .    .

2 Abdecksteine 2.0,89.....

2 desgl. 2.2,04........

1 desgl...........

00    OO    00    ©    i©

hH    Q    C~    ©    ©

iO    t—    i—l    njt    l—l    C-»

© i-i

Ol i—i

© ©

1—1 1—1

© c—

t—i GO

1—1 co

CM

0 24

0 21

I—*

ca

1—1

T—I

CO

33

Die Einbindungen betragen: Schwellenstücke: 2.0,22.0,20.0,10    .    .

Abdecksteine: 2.0,29.0,15.0,10    .    .    .

t-H rH © © © ©

Eintrag

Nr.

der

Steine

CO C'- CO OC O I—I

io io lO o co co

Ol

co

CO

co

Stück'

zahl

Gegenstand

Höbe Fläche

Tiefe

qm

Inhalt Ab-cbm z u g

Übertrag

Fenster und Türe über dem Balkon.

1    Schwelle...........

2    Gewändestücke 2.0,54.......

2 Sohlbänke 2.1,06.........

2 Gewändestücke 2.0,21.......

2 desgl. 2.1,70..........

2 desgl. 2.1,92..........

6 29 0 45

1 54

1 08

2 12

042

3 40

3 84

CO I—¹ CO CO CO I—1 M ^ CO 03 M Ol

2 Sturze 2.1,13..........

einbindend 0,19 m, mithin 0,70.0,19 = .

1 Sturz ............

einbindend 0,25 m, mithin 0,48.0,25 = . 1 gekuppeltes Fenster.

26

54

CO

CO

ocojoooooo

ooïi^œooo^oj

025

0 06

4-

19

31

38

o o

CO 4^ CO CJi

CO

rH

co

4-

iO CO

co co co

1    Sohlbank..........

einbindend 0,19 m, mithin 0,44.0,19 = .

2    Gewändesteine 2.0,25 . ’......

2 desgl. 2.1,70..........

1 Mittelpfosten..........

1 91

0 50

3 40

1 92

IO

oc

. M 00 io

Cd t-H t—i

0 44

29

O 13

11

61

0 29

19

0 02

o o o o

CO 00

co

1 Sturz

2 05

co

O'J CO

4^ o

0 12

0 31

Oll

0!20

einbindend 0,19 m, mithin 0,64.0,19 = . Ostseite:

1 Treppenhausfenster.

rH O <M

T—I O] 1—I

o o o

co

co

Oi—I Ol co ^ o c— t>- c~* c— c— c—

1    Sohlbank............

einbindend 0,19 m, mithin 0,43.0,19 = .

2    Gewändesteine 2.0,32.......

2 desgl. 2.0,25..........

2 desgl. 2.0,32..........

2 Bogensteine 2.0,50........

2 desgl. 2.0,64..........

1 desgl..............

Da die Öffnung bis zur Kämpferböhe bereits in der Yorberechnung unter Y. c. in Abzug gebracht ist, so ist vom Mauerwerk für die Bogensteine Nr. 73 bis 75 in Abzug zu bringen:

io

—‘    I—‘    I—‘    o    o    o

O    to    Ö    03    Ol    03

4^    00    ®    4^    O    4^

0 22

0 46

39

77

0 56

0 54

0 48

4-

co

o    o    o    o    o    o

C3I    03    Ol    ^    CO    M

o    co    o:    co    o    co

r—i

-'I

0 36

0 19

025

0 19

025

15

006

0 05

09

44

00 O IO C3

o o o o o o o o

Seitenbetrag

8141

co

CO

Ql

*

• -Ij

Nr.

der

Stück-

Steine

zahl

Gegenstand

Länge

Höhe

Fläche

Tiefe

qm

Inhalt

cbm

Ab-

zug

I] Eiiuiag

Nr.

der

Stück-

Steine

zahl

Gegenstand

Länge Höhe Fläche Tiefe jlnhalt Ab-cbm

cbm

zug

Übertrag

8 41

96

10

2,7

!-> CO CO

© O ' co co

0 38

0 22

0 15

Iß CO CO

OS    7—I

o o o

Übertrag

cbm Abzug für Einbindung im 1. Stockwerk.

8 80

25

39

•Kl

1 Sohlbank im Abortfenster ebenso wie im

Erdgeschoss....... .    .    .

einbindend 0,19 m, mithin 0,18.0,19 = . Nordseite.

Kl

23

00

23

04

03

©> CO t—H CM C* 00 00 00

d) Dachgeschoss. Auskragungen am Brandgiebel. 2 Kragsteine 2(0,97 + 0,40)    .    .

2 Anfängersteine 2.0,41.....

2 Abdeckplatten 2.0,50.....

1 Abdeckplatte der Giebelspitze .    .

o i—¹ o co

T—I

oo o oo -a ^ o co ^

O I—¹

co co

cn

o co

CO A O CO

J-

l>- 00 C-* t—

1 Sohlbank.........

einbindend 0,19 m, mithin 0,78.0,19

1    Sturz.........

2    Sturze 2.1,23.......

CO

rc

23

Kl

00

23 0

18

0 75

00 GO 4^ CO

16    0 29

“892 0

25

98

iß CO ! 7—1 iß ^_:0 7—! CM j

1 Schornsteindeckplatte 1 desgl......

co co co! co o

52    1 10 016

18

23

CD

19 017 0

17

10,00

96

70

Seitenbetrag

8|80

cbm Sandsteine im Erdgeschoss, 1. Stockwerk und Dachgeschoss.

Eintrag

Stück-

zahl

Gegenstand

Länge im ganzen

Yerbandhölzer

16/24 12/24 14/18 14/16 14/14 12/16 12/14 10/20 8/16 12/12 10/12 10/10

IY. Zimmerarbeiten (Holzliste). Balkenlage über dem Erdgeschoss.

3 Balken 2 desgl.

1 desgl.

1 desgl.

1 Schornsteinwechsel 1 desgl.

5 Balken 1 Treppenwechsel 1 Balken

je 5,40 m lang je 9,43 „

3,73 „

5,05 „

1,60 „

1,10 „

je 6,05 „

4,20 „

2,62 „

1,80 „

3,23 „

2 Schornsteinwechsel je 1,55 „

1 Halbholzbalken

1 desgl. 1 desgl.

4 Balken 1 Halbholzbalken 1 Podestbalken

5,05 „ je 9,43 ,, 1,60 „ 3,00 „

16,20

28.29

I CM

11

ii

ii

ii

ii

ii

ii

11

ii

ii

ii

7.46

•>

5.05

1.60

1.10

30.25

4.20

2.62

1.80

3.23

■<

3.10

5.05

37,72

1.60

3.00

CM (M o,®

1,10

30,25

4,20

2,62

1,80

3,23

3,10

37,72

3,00

iß

co

CO

CO

iß

Eintrag

Stück

zahl

Gegenstand

Länge im ganzen

Verbandhölzer

>■» -,

16/24

12/24

14/18

14/16 14/14 12/16 12/14 10/20 8/16 12/12

10/12

10/10

Übertrag

152.27

145,62

6.65

10.60

co

je 1,22 m lang.........

' 10,60 „ „ .........

Balkenlage über dem 1. Stockwerk (Dachbalkenlage).

2 Balken 4 desgl.

1 desgl.

1    Balkenwechsel

2    Schornstein Wechsel je 1,65 „

3,73 „

0,60 „

3,10 „ je 7,35 „

7,05 „

3,00 „

0,80 „

0,62 „

2,35 „    „

3,73 „

5,05 „

1J0 „

1,30 „

5,55 „ je 9,43    „

je 0,50    „

10,60 „

4 Gratstichbalken am Treppenhause je 0,80 m lang.....

je 0,55 „    „    .....

332,1 m Ganz- und Halbholz zu den Balkenlagen.

Dach verband, a) Dach über dem Windfang.

Seitenbetrag

3 desgl.

1 Mauerlatte

1 Balken

1 desgl.

1    desgl.

2    desgl.

1 desgl.

1 Treppen Wechsel 1 Balkenwechsel 1 Balken 1 Balken 1 desgl.

1 desgl.

1 Schornsteinwechsel 1 desgl.

1 Balken 4 desgl.

4 Stichbalken 1 Mauerlatte

je 5,40 m lang . je 9,43 „

5,05 „

0,78 „

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

51

15

55

55

55

55

55

15

2 Stichbalken daselbst

1    Firstfpette

2    Stiele

2 Gratsparren 1 Leersparren 4 Schiftsparren

vergl. Blatt 6 u. 9

3.66

3,66

10.60

10,80

37.72

10,80

37.72

10.60

5.05

5,05

0,78

0,78

3.30

3,30

3,73

0.60

3.10

14,70

7,05

3.00

0.80

0.62

2,35

3.73

5.05

1.70

1.30

5.55

37.72

2.00

10.60

3.20

1,10

332.08

3.00

3.00

1,50

0,90

4,40

1.75

6,00

20,55

3.73

0,60

3.10

14,70

7,05

3.00

0.80

0.62

2.35

3,73

5.05

1.70

1.30

5,55

37,72

2,00

3,20

1.10

3.00

307,23 | 6,65

3.00

0.90

io o o.

T—i CO

8,90    7,75

0.90

10.60

21.20

Eintrag

Stück-

zahl

Gegenstand

Länge im ganzen

Y erbandhölzer

16/24 12/24 14/18

14/16 14/14 12/16 12/1410/20 8/16 12/12

10/12

10/10

Übertrag

20.55

307.23

6,65

8.90

7.75

0,90

21,20

b) Hauptdach.

2 Gratschwellen 1 Kehlschwelle 1 Gratschwelle

vergl. Blatt 7

4 Hauptbinderschwellen 1 Fusspfette (vergl. Blatt 8)

1 desgl.

1 desgl.

1    desgl.

2    desgl.

1 desgl.

1 desgl.

I    desgl.

II    Drempelstiele

16 Kopfbänder der Drempelwände 4 Stuhlsäulen der Hauptbinder desgl. desgl. desgl.

2 desgl. 4 Streben

6 Drempelzangen 3 Zangen über den Mittelpfetten 6 Kopfländer der Hauptbinder 1 Stuhlsäule der Gratbinder I

2 Streben

desgl. desgl.

2 Streben des Kehlbinders III 2 Zangen

1 Strebe des Gratbinders II

4 Zangen

desgl.

je 2,30 m lang 1,75 „

1,60 „ je 2,85 „

4,12 „

M4 „

5,10 „

4.45    „ je 2,10 „

4.35    „

2,60 „

3,80 „

je 1,00 „ je 1,10 „ je 2,30 „ je 3,85 „ je 3,10 „ je 2,85 „ je 5,90 „ je 1,10 „

2.45    „ je 2,35 „ je 1,82 „ je 2,35 „ je 1,82 „

2.35    „ je 1,82 „

4,60

1,75

5,

55

,,

,5

,5

5,

,5

55

>5

55

55

4.60

1.75

1.60

1,60

11.40

11.40

4.12

4.12

1.44

1.44

5.10

4.45

4.20

4.35

2.60

3,80

11,00

17,60

9.20

9.20

5,10

4.45

4.20

4.35

2.60

3.80

17,60

11,00

7.70

7.70

12,40

17,10;

17.70

17.70

17,10

6.60

2.45

2.45

6,60

4.70

7.28

4,70

3.64

2.35

4,70

4.70

2.35

7.28

3.64

2 Zangen    desgl.

2 Streben in den Seitenwänden des Treppenhauses je 1,90 „

je 1,90 „ je 1,55 „ 6,55 „ 9,50 „ 3,90 „ 3,40 „ 3,80 „ 4,00 „ je 6,85 „ 6,30 „

2 Stuhlsäulen daselbst

2 Zangen daselbst 1 Pfette (vergl. Blatt 8)

1 desgl.

1 desgl. (Firstpfette im Treppenhause) 1 desgl.

1 desgl.

1 desgl. (Firstpfette des Hauptdaches) 9 Sparren 1 Schiftsparren

5,

5,

55

55

55

55

55

5,

55

,5

55

55

Seitenbetrag

3.64

3.80

3.80

3,64

3.80

3.10

6.55

6.55

3.80

3,10

9.50

9.50

3.90

3.40

3.80

4.00

61.65

6,30 •

307.82

326,58

6,65

3,90

3.40

3,80

4.00

61,65

6,30

49,00

[23,15 |    76,85 |62,01

17.70

34,76

11,90

21.20

Eintrag

Stück

zahl

Gegenstand

Länge im ganzen

Verbandhölzer

16/24

12/24

14/18 14/16 14/14

12/16 12/14 10/20

8/16 12/12

10/12

10/10

Übertrag 4,70 m lang. . 2,80 „

0,95 „

1,60 „ je 0,85 „

1,30 „

1,40 „

2 Schiftsparren

1    desgl.

2    desgl.

1 desgl.

1 desgl.

1 desgl.

1    desgl.

6 Sparren über dem Treppenhause

2    Schiftsparren daselbst 2 desgl.

1 Gratsparren II 1 Kehlsparren VI 1 Schiftsparren 1 desgl.

1 Schiftsparren 1 desgl.

1 desgl.

1 desgl.

1 desgl.

1    desgl.

2    Schornsteinwechsel

1 Streichsparren am Schornstein 1 desgl.

1    Kehlsparren III

2    Gratsparren I

1    Schiftsparren

2    desgl.

1 desgl.

1    desgl.

2    desgl.

2 desgl.

2 desgl.

1 desgl.

1 desgl.

1    desgl.

2    Sparren

1    Gratsparren V

2    Kehlsparren

je 1,98 ,, 1,95 „ je 3,30 „ 4,40 „ 3,30 „ 2,20 „ 1,15 „ je 2,30 „ je 1,65 „ je 0,72 „ 9,00 „ 2,85 „ 1,15 „ 1,80 „ 2,80 „ 3,55 „

,5

55

11

55

55

55

55

55

Seitenbetrag

307,82

326.58

6.65

59,10

23.15

76.85

4,70

2,80

0,95

1,60

1,70

1,30

1,40

5,20

5.20

61,01 17,70

34.76 11,90

21,20

4.70

2.80

0.95

1.60

1.70

1.30

1,40

10,40

10.40

1,20

2,76

1,50

0,55

2.40

4,40

6,40

1,20

2,05

2,95

7,70

4,00

6,40

4,40

3,96

1,95

6,60

4,40

3,30

2,20

1,15

13,80

3,30

1.44

9,00

2,85

1,15

1,80

2,80

3,55

448,08

1.20

2.76

1.50

0.55

2,40

4.40

6.40

1.20

2.05

2.95

7.70

4,00

6.40

o m

O 00

ctT of

326,58    6,651    96,95

23,15

4.40

3,96

1.95

6.60

4.40

3.30

2,20

1,15

13.80

3.30

1.44

1.15

1.80

2.80

3,55

180.31

|61,01 17,70 34,76

11,90

21,20

Eintrag

Stück-

zahl

Gegenstand

Länge im ganzen

Y erbandhölzer

18/24

12/24

14/18 J14/16 14/141

12/16 12/14 10/20 8/16 12/12

2 desgl. über dem nördl. Giebeldach 8 Sparren daselbst.

5 Kehlbalken über der Mädchenkammer „ dem Treppenhause

er.

I 5.

509,3

4 desgl.

3 Zangenhölzer „ m Dachverbandhölzer.

55

55

Übertrag ie 1,35 m lane:.    .

je 2,10 „ je 3,90 „ je 4,25 „ je 1,40 „

448,08

326.58

6.65

96,95

23,15

15

55

55

2.70

16,80

19,50

17.00

o o lO_ o

oT

t—ł r-H

4.20

509,28

180,31 62,01 17,70 34,76

11.90

10/12 jl0/10 2 1.20

2.70

16,80

4.20

Fach werk wände.

2 Seiten wände der Mädchenkammer, dazu: 2 Schwellen 5 Säulen

1    Säule

2    Hängesäulen 4 Streben 1 Riegelzug 1 desgl.

1 Spannriegel 1 Giebelwand der Mädchen kam mer, dazu: 1 Schwelle

1    Räkm

2    Säulen

4    gebogene Streben, in der Abwicklung

1    Brustriegel

2    Kreuzstreben in der Fensterbrüstung 2 Streben im Giebeldreieck

2 desgl.

2 Seitenwände des Treppenhauses, dazu:

2 Schwellen 2 Säulen

1 Giebel wand des Treppenhauses, dazu: • 1 Schwelle 1 Rähm

5    Säulen

3,67 + 3,35 „ je 2,25 „ 2,10 „ je 2,25 „ je 2,45 „ 3,30 „ 3,50 „ 0,90 „

2,95 „ 2,80 „ je 2,30 „ je 1,80 „ 0,80 „ je 1,05 „ je 0,75 „ je 0,50 „

je 0,90 „ je 1,65 „

55

55

55

55

55

55

55

55

55

15

55

55

55

55

55

7.02

11,25

2,10

4.50

9.80

3.30

3.50

0.90

2.95

2.80

4,60

7.20

7.20

2.95

2.80

4.60

7,02

9.80

0.90

11.25

2.10

4,50

05 05

bn bo

o o

0,80

2.10

1.50

1.00

1.80

3,30

0.80

2.10

1.50

1,00

oo

CO

co

05

cc

96.1

3,52 „ 3,38 „ je 1,65 „ je 0,50 „ je 2,00 „ je 0,80 „ je 0,85 „

8 Dreiecke Füllhölzer in den Fensterbrüstungen je 0,40 „ m Holz zu Fachwerkwänden.

2 Fensterriegel

2 gebogene Streben, in der Abwickelung 2 desgl.

5    15    55

1 Säule im Giebeldreieck

51

55

55

55

55

55

55

55

55

Seitenbetrag

3.52

3.38

8.25

1.00

4.00

1.60

0.85

3.20

96,14

326,58

6.65

CM 00

in co_ co co

o o

O. CO_

T“i

co

4o

io o

O

ocT >-4

0,85

141,65 123,25 |45,55

206,83 72,71117,70 |38,96 |36,55

21.20

Eintrag : Raum-No

Stück

zahl

Gegenstand

Länge im ganzen

V erbandhölzer

16/24 12/24

14/18

14/16

14/14

12/16

12/14 10/20

8/16 112/12

10/12 110/10

Fussbodenlager.

14

15

20

21

1 desgl.

1 desgl.

2,50 „ „ 1,70 „ „

25,55

17,40

25,55

44,55

7,30

2,50

1,70

124,55

124.55

64    124.6

m Fussbodenlager

326,58

12,54

O Ol

y—i

CO Ol

141,65 23,25 2,12    0,52

45.55

0,91

16,28

cbm

65

16.8

Hierzu für Verschnitt 3°/₀ = cbm Holz in Stärken von u/₁₄ cm und in grösseren Stärken.

0,49

16.77

cbm

206.83

72.71

3,97

1,25

O DO t>- co

:c

X l—l

oi io cd ©

::

DO CO lO_ DO

cd' Ö

124.55

21.20

1.49

0.21

66

8.6

cbm Holz in geringeren Stärken.

Hierzu für Verschnitt 3°/o =

O 00 DO CO

Ü1 h-i

8.56

cbm

cbm

Eintrag

jjRaum-No.

Stück-

zahl

Gegenstand

Länge

Breite

Fläche

qm

Fläche I:

Dachschalung (vergl. Blatt 14).

6,85

3,23

22.13

+ 6,85 + 5,85

6,35

0,76

4,73

+ 5,85

2.92

2.54

7,42

Fläche II:

Fläche III:

6,81

5,00

1,00

5.00

3,40

3.75

12.75

Fläche IV:

3.75

13,31 + 6,55

— 3,52

2,05 + 1,95'

45.32

4,40 + 2.55

3.48

2.05

7.13

Fläche V und VI:

2.

3,80 + 1,70

5.50

2,35

12.93

Fläche VII:

3.70

1.85

3,30

6.11

Fläche VIII:

4,45 + 2,55

3.50

2,05

7.18

Fläche IX:

6.85

3.70

25.34

3,10 + 2,80

2,95

0,20

0,59

2.80

1.40

1.30

1,82

158,45

Gehobelte Schalung der Dachüberstande:

11,34+ 10,74 _

Fläche I, II und III:

11,04

Fläche IV:

4,96 + 4.36

4,66

4,83 + 4,23

4.53

2,95 + 2,55

20,23 ' 2.75

0,65

13.15

0.35

0,96

1,70

0.20

0,34

Fläche V und VI:

2,10 + 1,70

3,80

0,35

1.33

2.00

0,20

0,40

Seitenbetrag

15.18

Eintrag

Stück-

zahl

Gegenstand

Länge

Breite

Fläche

Fläche VII:

Übertrag

3,30-j-2,70

15.18

3.00

0.65

1.95

Fläche VIII:

2,95 + 2,55

2,75

0,35

1.70

0.20

Fläche IX:

3.70

0,65

21.84

21.9

136.6

qm gehobelte und gestabte Dachschalung. = 158,45—21,84 qm rauhe Dachschalung.

•Sl

CO

208.5

Deckenschalung.

vergl. Berechnung zu Eintrag 17 .    .    .

qm Deckenschalung.

208,50

21

Eichener Stabfussboden :

21,29 -J- 4,05 —j— 2,7 7 =

28,4

vergl. A. III. c.

1 Türöffnung. qm eichener Stabfussboden

28.11

1,05

0,25

0,26

28.37

21 28.4

qm Blindboden

Gehobelter astreiner Kiefern-Fussboden : Erdgeschoss:

^ O O rH t—J GM

vergl. A. III. c

55

55

55

55

18,07

11,17

18.07

3 Türöffnungen 1 desgl. . . 1 desgl. . .

3.1,05    . .

3.15

1,55

1,05

2.60

0,38

1,20

0.25

0.65

1. Stockwerk:

M W K/ CO LO

vergl. A. III. d

55

2.75

1.02

o o ©_

of <=T

18,63

14,36

5.64

0,71

ro co co -i cr. oi

vergl. A. III. d

1,99

55

55

18,85

21,19

Seitenbetrag

130,63

p.

er

<u

, Veranschlagen im Hochbau.

02

Eintrag

Raum-No.

Stück-

zahl

Gegenstand

Länge

Breite

Fläche

qm

Übertrag

130,63

1 Türöffnung 4 desgl.

1 desgl.

4.1,05 . .

1.05

0.38

0.40

4,20

0,90

5.10

1 desgl.

1,05

o ©

‘r— TO

to Ol

1.28

0.12

—i

132.4

qm gehobelter astreiner Kiefern -Fussboden

132,43

Gehobelter Kiefern-Fussboden II. Qualität. Dachgeschoss.

/.

vergl. A. III. d

11.30

4,08

10.71

2.87

1.83

25.59

6.77

8.82

co co ro h-L o CO

7,76

2.64

10.51

3 Türöffnungen

+ 2,48.0,65 3.1,05 . .

3.15

0,25

4,61

0,79

97.28

!>•

97,3

qm gehobelter Kiefern-Fussboden II. Qualität.

Eichenholz-Fussleisten.

cu

vergl. A. IV. b.........

Hiervon ab 2 Türöffnungen; 2.1,30

20,27

2,60

17,67

00

17,7

m Fussleisten von Eichenholz Fussleisten von Kiefernholz, 14 cm hoch.

Erdgeschoss :

io o

rH H CVl

vergl. A. IV. C

11

11

17,20

12,96

17,20

Seitenbetrag

47.36

Eintrag

Raum-No.

Stück-

zahl

Gegenstand

Länge

Breite

Fläche

qm

Übertrag

47,86

1. Stockwerk:

to to co ^ q- co

vergl. A. IV. c

55

17,58

15.70

io O h CU CCI Cd

3,75 -f 2 . (2,05 -j- 0,70) -f 1,02 (vergl. Blatt 6) .    .    .    .

vergl. A. IV. c.....

10.27

5,94

55

17.86

ii

18,50

133,21

1,80

55

•o

CD

107.2

Hiervon ab:

4 Türöffnungen im Erdgeschoss: 4.1,30=5,20 1 desgl.

6 Türöffnungen im 1. Stockwerk:

12.1,30 = 15,60

1 desgl. (Balkontüre) 1 desgl. (Aborttiire)

1,25

2.1,10 = 2,20

26.05

26,05

107,16

m Fussleisten von Kiefernholz, 14 cm hoch

co co co co

H O O 00

Fussleisten von Kiefernholz, 6 cm hoch. Dachgeschoss:

vergl. A. IV. d

55

55

55

55

3,75 -j- 2 . (2,75 -j- 0,05) -j- 1,27 .    .    .

42,85

11,94

13,72

11,82

Hiervon ab: 3 Türöffnungen ==6.1,25

co o co IO

©" G

72.83

’r-

72,8

m Fussleisten von Kiefernholz, 6 cm hoch.

Anlage C. Statische Berechnung der gewalzten I-Träger.

Träger I.

Spannweite 2,48 m.

1. Gleichmässige Be-

Fig. 12.

2,40

240

A/S

U>34

lastung:

B Mauer werk einschliesslich

t,80 2,48

2. Streckenlasten:

Trägergewicht 1,0.0,38 . .2,48.1600 = 1510 kg.

Mauerwerk :

6,8—{— 6,0

1,24

0,9.2,8— 0,4.1,0 0,38.1600 = 3060 kg =

3060 kg

1,20

Treppenlast 1,24 —^

u

600 =

450 „

M. =

1510.248

3510 kg

-f 3510.17 = 106480 cmkg.

106480

750

= 141 cm³.

Gewählt 2 Träger N.P. 14 mit W = 172,8 cm³. Auflagerdruck A = B = 4270 kg.

Träger la.

Spannweite 0,65 m.

Einzellast von Träger I = 2140 kg.

Fig. 13. 2040k(f

Auflagerdruck :

2140.45    ₁.

65    = ¹⁴⁸⁰ **

JUS

*—0,20

0,03

0,40

M = 1480.20 = 29600 cmkg. ²⁹⁶⁰⁰ = 39.4 cm³.

750

Gewählt 1 Träger N.P. 12 mit W — 54,5 cm³.

Auflagersteine für Träger I und Ia: Belastung von Träger I =

•*    Ta =

11 11 11

Auflagerstein 25.22 cm = 550 qcm:

3620

2140 kg 1480 „ 3620 kg

Druck im Mauerwerk: k

550

= 6,6 kg/qcm.

Träger II.

Spannweite 3,65 ra.

1. Gleichmässige Belastung:

i on

Balkonplatte 3,65 .    -

u

.1000 =

3290 kg

3,65.0,38.0,25.2200 =

Trägergewicht

CO

o o

•-i

4300 kg

1920kg

150 kg    690 kg

JT

0,80

ii 73

Fig. 14.

Ą300.Jc.<r,..

1,55

<?»

0.00 kg 150 kg 1920kg

0,80

1,175

0,30+

2. Zwei Streckenlasten: Erstes Mauerwerk:

0,30.3,20.0,38 -f 1,825.

0,86 -f 1,35

. 0,25

1,80

Dachlast: 1,825.

u

.250 =

1600 -j- 0,50.0,45.0,25.2000 = = 1500 kg 420 „

3.    Zwei Streckenlasten:

Zweites Mauerwerk: 0,80.0,90.0,13.1600 =

4.    Zwei Einzellasten:

Mauerwerk :

1920 kg

150 kg

0,25.0,20.2,70 -j- 0,60.0,30.0,25—(—1,10. 4300.365

0,80-[-0,40

.0,25 2000 =

690 kg

1920.15 —|—150.70 —690.117,5 = 316500 cmkg.

316500

750

= 422 cm³.

Gewählt 2 Träger N.P. 20 mit W = 428 cm³. Reaktion A = B = 4910 kg.

Auflagerstein 30.25 cm = 750 qcm.

Druck im Mauerwerk: k =

4910

750

= 6,6 kg/qcm.

Träger III.

Spannweite 1,35 m.

830 kg 490 „

1.    Gleichmässige Deckenlast (Försterdecke): 1,35.1,22.500 =

2.    Streckenlast von der Wand: (0,90.3,50 — 0,4.2,0)0,13.1600 =

Fig. 15.

Z20

830kç

0,30

830

1,10

Auflagerdruck: A = ——|-490

u

B = 490 -j- 830 — 815 =

' 1,35

815 „

505 „

830

135 ' X M =

= 505, mithin x = 82. 505.82

= 20705 cmkg.

= 27,7 cm³.

Gewählt 1 Träger N.P. 10 mit W = 34,1 cm³.

Träger IV.

Spannweite 1,25 m.

1 23

der Decke 1,25 . —^—

20705

750

Gleichmässige Belastung

von

.500 =

382 kg

1.23

Vom Loggiaboden 1,25.    .750 =

573 „

955 kg

Fig. 16

6,623

290kg

290kg

953kg

-0,223

0,80

-0,225

2,23

Zwei Streckenlasten von der Wand: Auflagerdruck A = B = 770 kg. 9,55.125

(0,625.3,50—0,4.2,0)0,13.1600 = 290 kg

f 290.11,25 = 18180 cmkg.

18180

— = 24.2 cm³.

750

Gewählt 1 Träger N.P. 10 mit W. = 34,1 cm³.

Träger V.

Spannweite 1,05 m.

Fig. 17.

Einzellast von Träger IV = 770 kg 770.87

776kg

Reaktion A =

105

= 640 kg

640.18

0,58

5,05

0,87

= 15,4 cm³.

Gewählt 1 Träger N.P. 8 mit W. == 19,4 cm³.

750

Gleichmässige Belastung vom 1230.100

Träger VI.

Spannweite 1,0 m.

Mauerwerk (1,0.3,5 — 0,53.0,80)0,25.1600 = 1230 kg

8,750

Gewählt 2 Träger N.P. 8 mit W = 38,8 cm³. Belastung des Pfeilers von Träger III =

IY =

55

55

55

55

55

55

55

505 kg 770 „ 615 „

VI =

„ der Wand (0,90.3,50 — 0,4.2,0)0,13.1600 = 490 „

2380 kg

55

Pfeilerquerschnitt: 38 X 51 — 1938 qcm Pfeilergewicht: 0,38.0,51.2,57.1600 = 800 kg Gesamtbelastung: 2380 -j- 800 = 3180 kg

Bruck am Mauerwerk : k =

3180

1938

Dieser Querschnitt genügt auch noch für das Fundament.

1,64 kg/qcm

Träger VII.

Spannweite 2,77 m.

Deckenlast: 2,77.1,22.500 =

1690.277 8,750 “

Gewählt 1 Träger N.P. 14 mit W = 81,7 cm³.

1690 kg

= 78 cm³.

Träger VIII.

Spannweite 1,30 m.

Gleichmässige Belastung von der Wand: 1,30.0,38.1,0.1600 = Einzellast von Träger VII =

790 kg 845 „

Fig. 18. 8^5 kg

yiA

et 75

4,'00

790.130

845.55.75

130

= 39600 cmkg

39600

W =

Gewählt 1 Träger N.P. 12 mit W. = 54,5 cm³.

750

= 52.8 cm³.

Träger IX.

Spannweite 3,52 m.

Deckenlast:

2112 352

3,52.1,20.500 = = 123,9 cm³.

2112 kg

8.750

Gewählt 1 Träger N.P. 17 mit W = 137 cm³.

Fig. 19.

JÛâO Jcy

Träger X.

Spannweite 1,00 m.

Einzellast von Träger IX = 1000 kg 1060.35.65

100

= 24100 kg

0,05

4,00

Gewählt 1 Träger N.P. 10 mit W = 34,1 cm³.

24100

750

== 32,1 cm³.

Träger XI.

Spannweite 2,00 m.

Deckenlast: 2,0.1,23.600 =

1480.200 87750

Gewählt 1 Träger N.P. 12 mit W = 54,5 cm³.

= 47,3 cm³.

Träger XII.

1480 kg

Fig. 20.

0,50

0,50

4,00

Spannweite 1,00 m. Einzellast von Träger XI = 740 kg 740.100 ” 4.750

Gewählt 1 Träger N.P. 10 mit W = 34,1 cm³.

= 24,7 cm³.

Träger XIII.

Spannweite 4,88 m.

Deckenlast: 4,88.1,40.500 = 3415.488

3415 kg

8.750

= 278 cm³.

Gewählt 1 Träger N.P. 22 mit W = 281 cm³. Auflagersteine: 20.15 cm = 300 qcm.

2640

Druck im Mauerwerk: k =

2.300

== 4,4 kg/qcm.

Träger XIV.

Spannweite 3,51 cm.

Deckenlast: 3,51

1,08 -f 0.98

. 500 = 1810 kg.

1810.351

= 106 cm³.

8.750

Gewählt 1 Träger N.P. 16 mit W = 117 cm³.

Grewichtsftereclmung der gewalzten Träger.

Bezeichnung der Träger

Stück-

zahl

Gegenstand

Länge

Ge

wicht

per

Meter

Gesamt

gewicht

kg

kg

Ia

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

XIII

XIV

55

55

r.>

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

5i

55

15

55

55

15

55

55

55

15

55

LC-

0000000000000000

ocp os. cp co iq co iq_ cp ccp o cq ccp aq 00 ocp xfi

lO r—I GO rH r—l r-H C3 CO i—I "“i r—( 0> t>- C5

14,3    72,64

11.1    21,09

26.2    214,84

8,3

8,3

5,9

25,73

17.9    139,62 1184.08

Eintrag 89:1185 kg gewalzte I-Träger

Eintrag der Massen-berechnung

Stück-

zahl

Gegenstand

Hinter

mauerungs

steine

Stück

Verblend

steine

Stück

Förster

steine

Stück

Dach

steine

Stück

Kalk

mörtel

Verlängerter

Zementmörtel

Zement

mörtel

Lehm

16,6

87.9

II b. Maurermaterialien-Berechnung.

cbm Ziegelmauerwerk der Grundmauern zu 400 Steine und 300 1

Mörtel.............

cbm Ziegelmauerwerk des Kellergeschosses.

Hiervon gehen ab:

Die Öffnungen laut A. V. a........

Für die Quaderverblendung des Gebäudesockels laut Massenberechnung Eintrag 49 a .    .    .

4.31 cbm

7,50    „

6 640

4 980

11.81

76.1

11,81 cbm

cbm Ziegelmauer werk des Kellergeschosses zu 400 Steine und 300 1 Mörtel................

30 440

22 830

16.4

92.9

cbm Stampfbeton der Abortgrube, der Schlammfänge und der Treppenwangen vor der Waschküche (die Berechnung des Bedarfs an Zement, Sand und Kies erfolgt am Schlüsse dieser Aufstellung).

cbm Ziegelmauerwerk des Erdgeschosses.

Hiervon gehen ab:

Die Öffnungen laut A. V. b........

Für die Werksteineinbindung laut Eintrag 49 b der Massenberechnung........

15.35 cbm

3,90    „

l,

19.25

19.25 cbm

73.7

74.7

cbm Ziegelmauer werk des Erdgeschosses zu 400 Steine und

300 1 Mörtel...........

cbm Ziegelmauer werk des 1. Stockwerkes.

Hiervon gehen ab:

Die Öffnungen laut A. V. c........

Für die Werksteineinbindung laut Eintrag 49 c der Massenberechnung........

11.52 cbm

2,70    „

29 480

22 110

14.22

60.5

14,22 cbm

cbm Ziegelmauerwerk des 1. Stockwerkes zu 400 Steine und 300 1 Mörtel...............

24 200

18150

27.7

cbm Ziegelmauerwerk des Dachgeschosses.

Hiervon gehen ab: Die Öffnungen laut A. V. d.

1.67 cbm

1,67

26,0

cbm Ziegelmauerwerk des Dachgeschosses zu 400 Steine und 300 1 Mörtel...............

10 400

7 800

39.2

qm Fachwerkwände.

Hiervon ab 2 Fenster 1.0,35.0,85 = 0,60 qm

0,66 „

1 desgl. 0,60.1,10 =

Seitenbetrag

91160

75 870

Eintrag der Massen-berechnung

Stück

zahl

Gegenstand

Hinter

mauerungs

steine

Stück

Verblend

steine

Stück

Förster

steine

Stück

Dach

steine

Stück

Kalk

mörtel

V erlängerter Zementmörtel

Zement

mörtel

Lehm

1.26

38.0

1,5

I—‘

r—-i

1.5

ca

84,7

r—I

CO

5.4

90.2

Ol

21.8

MMMtOCOHMHH O <30 OO ~d 05

CO CO

17.9

84.7

208,5

264,9

12.9

682,4

37.6

124,3

264,8

LC

Ol

1187

£*- ^ ^

03 CO H

05

Übertrag

qm Fachwerkwände l/₂ Stein stark auszumauern zu 35 Steine

25 1 Mörtel.................

m freistehender Schornsteinkasten mit 3 Röhren je ¹³/₂₀ cm b L.

. weit zu 143 Steine und 180 1 Mörtel.......

m freistehender Schornsteinkasten mit 2 Röhren je ¹³/₂₀ cm i. L.

weit zu 104 Steine und 120 1 Mörtel.......

qm Förstersche Massivdecke zu 80 Steine und 50 1 verlängerter

Zementmörtel................

qm Balkenplatte in Zementbeton (die Berechnung des Bedarfs an Zement, Sand und Kies erfolgt am Schlüsse dieser Aufstellung), qm Fussboden im Kellergeschoss aus Zementbeton (die Berechnung des Bedarfs an Zement, Sand und Kies erfolgt am Schlüsse dieser Aufstellung).

qm Fussbodenbelag mit Mettlacher Platten (Betonunterlage und Mörtel zum Verlegen wird bei dem Preise eingerechnet).

m Fussleisten, dazu 5 1 verlängerter Zementmörtel.....

qm Förstersche Massivdecken zu putzen zu 20 1 Mörtel .    .    .

qm Deckenputz auf Schalung zu 17 1 Mörtel.......

qm Rapputz auf massiven Wänden zu 17 1 Mörtel.....

qm Rapputz auf Fach werkwänden zu 17 1 Mörtel.....

qm glatter Putz auf massiven Wänden zu 17 1 Mörtel . . . qm glatter Putz auf Fachwerkwänden zu 17 1 Mörtel . . . .

m gezogene Deckengesimse zu 10 1 Mörtel.......

qm Ziegelmauerwerk auszufugen zu 5 1 verlängerter Zementmörtel und 75 Vollverblendsteine (die Steine sind von den

Hintermauerungssteinen in Abzug zu bringen).....

kg gewalzte Träger zu vermauern, für 100 kg 25 Steine und

25 1 Zementmörtel..............

Schwelle in der Haustüre zu vermauern zu 4 Steine und

12 1 Zementmörtel..............

Stufen im Treppenhause desgl. zu 3 Steine und 9 1 Zementmörtel Stufen der Kellertreppe desgl. zu 2 Steine und 6 1 Zementmörtel Podestplatte daselbst zu 6 Steine und 18 1 Zementmörtel .    .    .

Stufen der Freitreppe vor der Waschküche zu 2 Steine und 6 1

Zementmörtel.............. .    .

Schwelle in der Eingangstüre der Waschküche zu 2 Steine und 6 1 Zementmörtel...............

91160

75 870

1330

215

156

297

>—¹¹ h-¹

03 OO K) ^

GO

CO

19 860

6 776

950

270

180

1 694

3545

503

247

11 602!

639

1243

4 235

90

1324

297

Cd CO ^ CO i—I CO lO i—I

Ol

G5

SO

eo

m Abdeckplatten der Futtermauern vor der Waschküche zu versetzen und zu vergiessen zu 8 1 Zementmörtel .    .    .    .

CO

Eintrag der Massenberechnung

Stück

zahl

Gegenstand

Hinter

mauerungs

steine

Stück

Verblend

steine

Stück

Förster

steine

Stück

Dach

steine

Stück

Kalk

mörtel

V erlängerter Zementmörtel

Zement

mörtel

Lehm

47

13.75

50

10.00

Übertrag

m Abdeckplatten der Abortgrube und Schlammfänge desgl.

8 1 Zementmörtel............

cbm Sandsteine zu versetzen und zu vergiessen zu 100 1 verlängerter Zementmörtel.............

Stück Herd- und Ofenfundamente zu 100 Steine und 701 Kalkmörtel Für Bekleiden des Holzwerkes an den Schornsteinen, in Dachsteinen und Lehm rund..........

103 218

19 850

6 776

100 763

5 649

504

zu

110

1 000

400

280

400

600

Hiervon ab laut Eintrag 24 ,

103 618 19 860

bleiben

Hinzu für Bruch, Verlust und zur Abrundung, etwa 3 Proz. .

83 758 1742

1140

.224

3 957

351

26

85 500

21000

7 000

400

105 000

7 000

640

600

t- OO Ci O tH (M CU (M CO OO

85,5

21

400

0.6

Tausend Hintermauerungssteine, ganze Verblendsteine. Förstersteine.

Stück Dachsteine, cbm Lehm.

Eintrag der Massen- bzw. Kostenberechnung

Stück

zahl

Kalk

hl

gewöhnl.’

Mauer-

sand

cbm

scharfer p Mauersand ³³

- a ,

cbm

crq

von

Kies

cbm

Ze

ment

J Eintrag der Massen- bzw. j Kostenberechnung

Stück-

zahl

Kalk

hi

sand

cbm

₀ scharfer p g Mauer.

B sand p

Kies

ment

cbm

Bei einem Mischungsverhältnis von 1 Teil gelöschter Kalk und 2 Teilen Sand erhält man 2,4 Teile Kalkmörtel.

Es sind also erforderlich

Übertrag 437,50

7,0.140 = 9801 =

980

125

87,50

7.84

und

105000_ 2,43 00 -437,50.2

437.50

10

87.50

Bei einem Mischungsverhältnis von 1 Teil Zement, 2 Teile gelöschter Kalk und 6 Teile Sand erfordern 1000 1 verlängerter Zementmörtel 1401 Zement, 2,8 hl Kalk, 0,84 cbm Sand.

Es sind also erforderlich:

7,0.2,8 = 7,0.0,84 =

Bei einem Mischungsverhältnis von 1 Teil Zement, 2 Teile Sand, erhält 2,10 Teile Zementmörtel.

Es sind also erforderlich:

314

= 3141 = Tw? =

19,60

lO

man

640

2.51

2.10

125

, 314.2

und voor

0.63

Laut Eintrag 5 der Massenberechnungsind 16,4 cbm Beton auszuführen.

Seitenbetrag

Eintrag der Massen- bzw.

Kosten

berechnung

Stück -

zahl

Kalk

hl

Mauer

sand

cbm

scharfer y Mauer-sand ^

g von

Kies

Ze-

ment

cbm

cbm

Übertrag

Bei einem Mischungsverhältnis von 1 Teil Zement, 2 Teile Sand, 5 Teile Kies sind per cbm erforderlich:

162 1 Zement, 0,325 cbm Sand 0,812 cbm Kies.

Es sind mithin zu liefern:

457,10

87.50

6.51

10,35

162.16,4

125

21.25

0,325.16,4 = 0,812.16,4 =

Laut Eintrag 14 der Massenberechnung sind 90,2 qm Betonfussboden auszuführen, bei 10 cm Stärke mithin rund 9 cbm.

Diese erfordern bei einem Mischungsverhältnis von :

1 Teil Zement, 3 Teile Sand 1,17 t „    0,44 cbm

6 Teile Kies 0,83 cbm „

Es sind mithin zu liefern: 1,17.9 =

0,44.9 = 0,83.9 =

90,2 qm Zementdecke erfordern 90,2.20 = 1804 1 Zementmörtel.

Bei einem Mischungsverhältnis von 1 Teil Zement und 2 Teile Sand sind also zu liefern:

5.33

3.96

13.32

40,53

7,47

1804

859

2.10

125

6,87

und

859.2

1000

1.72

rund

W CO ^ CO CO CO

460,0

87.5

18.0

in co CO CO

21.0

49.0

hl gelöschter Kalk, cbm gewöhnlicher scharfer Mauersand, cbm ganz reiner scharfer Sand zu Zementarbeiten.

cbm reiner Kies zu Zementbeton. Tonnen Zement.

457,10

87,50

17,52

20,2949,00

Tafel 1.

:w

1,72—»

ÿ/AAAAZAA

230

Y///AYYY///////Y7/YY/////AAA///AYA//AA////////////////////////////////Y

Schnitt JL \B

|_J

Y////////////

3AO

AAAYAAAAAAAAAAAAAA//

ZÂ    > r    Y,

aAAAAAaaaaAAay.

<—1,60

2.7»-

1,73

-jt-

«?

'S'

0,50

M'

S.

0.

■H

3,18

2,00

Lapeplan.

-*ćs -t

t 4. .j

38,on

.4

«t

wz

>•

12,01

Bctuifrwbe

Schnitt C D

11, 73

s///.

m\

<j-6,00

G, O3

7,00

Vorgrarten.

A,

ÿ,

A,

rjf-

A,

A,

3,00

7,21

i,

Büiyersteip.

V-

'.7% p

•r^ o

3 Jt r--

<r-1,72

238

7,80

Fithrslrafâ#

-g,*?*?

.■ r_

40/

t

Tafel 2.

ç&'e

jO'¹

*k;

^    3Ś5 î C

rfŁfp

— dtii'e -4—> <V\ ÎZH

9fr'€

7 / UiJOÇt JJfftUUOT

$5

Wîi

"SS

borlarube

©i

oz'z

MI

V,92

w'o

J#

Mé

ÇÇ'U

9f‘Z

i.L.

s:

w.

K--

v zf ajqojuog ^ y ^

—    —’ûjiiÆ

9£‘ï

XWk

jOO

terundrlß der Fundamente

and

£nln/ässerangs Anlage iocFÄ^r^

1.20

ygn

0,73

9S‘&

(le0U '

}id

’J'o

9 OO

V'

•*

i?

«e

Â//.%

ête

f*0Ź5

<s

333

■>

TT

■s

/ fi2

W2

oc-'è

Sfih

•«

01 > -»

.«*•£)

ko

<1

ISS

çç'z

Schnitt durch Schlamm fang A.

eec

lliiv

*----------- ~rff -Tnrns;

‘ ë^^IWffyWit^

y ^ b

- oz'z

357

9ff‘e 99'Z

g§

SS

!l

as

1 i 11 ri 5

1

<-- oe't

3,9/

SS

^Schnitt

und Schlamm rang B.

IL

0 63

rm

9f'g-

99 0

«?>

îü

Einlauf in der Waschküche

N*

sy

JOO

tmrs/fW

7 y 4/jûo/ M i/oj uoi

Opderbecke, Veranschlagen im Hochbau.

K R AKOW

Tafel 3.

"H-

■;J

- J__•

Î-.J,

'HjfW

ry7/

t------

V---

_/

*5

\i

il

; -h-V4-

7///si/sZxy/^///7As7//7.y.^X^^//^Ws0m

«~

<-

*£è

Ci

1,85

9V%

i*

».

S*£*4

8t'z

»»Ml”"'

ssto-

TT

1J?S

100.210

!4

• «:

H*- é

■

!i

<?/>

tt

II

a:

50^

; $■

3,60

r - -r’

§g

7 -r

JIÄ

ts

i.

II

«5

S

iÈSX

I

lÀ6'2

l!

VCx

ç*r'. |

■v

JZT

08 0

170

Il © «j;

100.190

vörralsraimt.

!i

!l

i¹

I¹

MX.

i®

il

il

8,88

MX

il

0,81

3,3/

Ç6 Ï -ssfr £Ç'0

~jm>.

W*.4<5

ÆX

XZF

il

89‘G 4

Âfâ

-_iZL

X OSA O01

oer-ooi^

4x ~

mm

«« w

*|— oel

mïÀÂMm

■ZWZŻ.

'4

'8

lj

II

iî

iS

II

H

/5É

--

2\

**

-■*

II

IX

Ml

I!

© ij

SG]

li

i !

!    .5

vorraesraum

3,32

£1

/.

80.05

s,97

*, v

ii

lr

tâ*

m.

il

(r

ZSf*

Kellergeschoß.

OÇ

‘C;

<4

-X

b'

100

0 pderbeckc, Voran schlagen un Hochbau.

BIBLIOTLh« u.

KRAKÓW

ers

r*~ i

sre*.

Tafel 4.

ą/doyęz

ÏZ'€ -

orz '/g/

M.

4/doyw,

-    Z9'2 -

Fi

li $

/.50

‘ *2Kopfe.

701

$$

Ml

Ml

Eli

tra

cił

TPI T*

^""©1 I    ii I© 1 lu:

^--£0'/—T^

Üé^

\SN A

Ie

oez

66

ùr'f

.-.s..

JT

2,05

Ov

*jdo-yi<x.

' ÇÇ‘9 ~

<*

T5

⁴" i|

—J

t.

*S

J,2.9

ni

19/7

■t

1(P 1 fi)T

2/0

Empf/ingrszimmer

lii!

tu

9f'i/

9,05

II

•3*Â?

;<■ €2

‘O ~K

-ZO'f

//<? • g/<9    ^

- /83    —

_ *,4/    -

~ô,r/ ooKopfe

9,79

= ?5Kopfe

/>,

/, 70

>1

PHi

*çor

'£W

• üf)f

— OÇf--*

3,

<\

!r

3>T>

Eßzimmer.

X70j

5M

Wo/mzimmer.

3,05

757^2/0

_ *03

- 3/Kopfe.

£

«i

Frdffeschoß.

4*    0,

niirmil

JjdOJf'fS-- AOOf- ~ ‘ *<?'//

/00

Opderbecke, Veranschlagen im Hochbau.

-

Tafel 5.

V

4Z‘G

00€ * ^ y/

'*-28 -H

(D

(D

(D

Z 4%

Â

Vs;

s

&r'Z

TSF

çç*

Vorrleransich l

7O

M.

9

\

--1

8

i

g

i

1

4,95

®

$

%

E

ï

9,74

3

Arbeitszimmer des Herren,

1

sa

I

5>

1

i

i

1

OOZ -û&\

2,73

©

i

2-

7

I

!

i

i

I

W5 2JO

©

Schlafzimmer.

4,90

00z- o//

O

m

«

«

T

O/ZÇO/

O 4 Z

**' Mele.

i

i

i

>s

0/Z ■ ÇO?

«w^sssg

007

Ł

- OÇ/f

g

J. Stockwerk.

5

4

€

¥

S

S

§

s

m

K- g-%

Z9

ZÇ

t;

§

S

5s

2

*

3,78

®

•5$

«5

5

h

®

4

:5

§

s

s

5

i

s

s:

s

s

Schlafzimmer.

3,78

V

*

*

'S

*>

$

4,03

H— 4€ —¹

!

s

s

7

fû'Ç

eo'ç

f

T

\

©

3G

©

£

i

^6

/O'O/

TCnaesleme

cm

Treppen hanse.

jo o

oor

Opderbecke, Veranschlagen im Hochbau.

Tafel 6.

4-

'/a

-t-

'■

"■

sss>

Schnitt durch Platte 80.

-f-

"•

~ódZ

Srhfütt dicrchPlatteÜ'à.

Oï

X'

S^NNSNS?

S.

UL

«Ą

«$■

li

41

li

«ft

v"

■"

«i

S'

<$>

''

OZ O

'i

->

«r

S"

«ï

2,05

ęz%

g»

TTT 1

ml

Balkenlage über dem Erdgeschoß.

<s

Hf

vy

<$

—Û9 /~

Ć\

'I

X-

9*

'4

\V

[\

tsł

(D

i22

Schornstein -Deckplatten.

K.

i,v

i©

50

9* xs

4L_

Opderbecke, Veranschlagen im Hochbau,

Tafel 7.

U_ 0, 90

2,00

3, OS

+-

2,05

2,84

ss

¹⁵³ 0 03

Tl

i

lC

3, 73

2,00

O. 5 3

iT

W////////////////////////M.

ï=^^é.

Si

2, 30

f-⁻!

ev

U 2 ‘ ‘“A

Schn iM (7-H.

Ir

«Q

303

gr

sl

-3,28

292

9,

«b—

O 03

M ädehenktwitner

kumpelkammer.

9.92

«6--

0.5 3

O;

2, 75

31

1Ï7JÏ

ippEi

555

98 >

jpgll

*>—

I'

- 3, 78

■/ 08

V-

ki

«-S

:i

2S

2,20

-i

705

aVxVV

<a—

2,99

/y,^y

3,0/

ÉeS

m.

-3,75 -

5/

*/£5

h”*

b-

Trocken bode?i.

- 2, 79

06/

733

Tre/?/?e/?ha/<s.

*--

S:

^ /> v\yO. s^'-

va

% ^ <1

725

*T

LIP

3. 73

-■i."

i 70

v\

s>

lei

3.00

5.05

OSA

4 08

W//

*Y

9,770

Ic

9.9?,

V)

V

ę-t

•\

«i

mi

/ 55 2

Schnitt E-F.

/\

079

953

is

9.53

7/ 'ockenboden

/V

9,55

dl

J>,25

9,03

l:t©r

// 0 3 —    5,27

\\

->

S,/5

/,30

N-

DacMtalkenf/uje.

>»--

$Er

3_

?/////////////^^^^^

)<xy^

5,7/

Opderbeeke, Veranschlagen im Hochbau.

\

■

T •

üIBLlüi.

- -J ,

KRAKÓW

Tafel 8.

rrnenkopf in den fJiebcdn edr Ost imd Nordseite.

[<—30cm —^ çryeJfvhelte ;

g,y> ° \

Grafbinderlł-

^5:

hi»r

■n

JJcm -

Spar/vnkopfa/n Har/pldach. a^jpeÂohelteFläche

■J

^7KeMbinde/ JE

~/S2

C.75

j'(efâV

S/wrrr// h/f/r

;____O_□_n_^    _□_□-i

i__'___________g*    ri/i/>    1

D_ Tl

ri s.i

1SÇHZL

...

■j

as

*r

T;

Oï g C=t=ł

ITT⁴}—I

ri/ïî

'fi

ÎT

_Ns

Ç8ÏÏ

c&b

'■

ST;

of <■:    -3^

"^y’7    £$3

ri

\///

y

DÇ,

j*

f)y.

BZl

/ULA

P# F

~sg~

UStSL

06*Ç,

fet

Xf) '/

ÎC

e"

«c

7A

./I

SEÏL

kj

hźZZ._7/

«s

O Ś' /

ox g

5!

'S

}T

•r

--

2 Z!<L

~SSts.

vkp;

Mi'

V.--

S'

*>--

**-

}>

î>

XZl'T.T'j

-zryrc 1

Opderbecke, Veranschlagen im Hochbau.

Tafel 9.

Va

oc//—^

P

i

f

09#

T

^.gehobelte J'Y a ch en

■xr

■fp

/V

’///##

^ 125

'.i.

L.

f-J-

: Q

^ iE

■ J. :

• n • : Qo • »f• : vr

I

1 : d

■4«

«VT

r '

i

V?

J

w

►ô-

A

oq '/-*~r?Zo - *

M t ■■■/■:

Ä

7

v

!

?!

Z

VE

»

z

J

K-

x

/

r

/ll—x

E

P"

FfriSI

HHRtsü

■ ^

54

I

§

s

/ J&

2S

fe*s-

A

PP

or if

•[

i

É

h

h

P

Jd->

m

b-

P-

"d

-d

%

"M

;

*o

O

n ^ \yfo ■•"'—-

J

J&

1,00

—■

r-"T"J

X7

ad'/

;1

f oitF*

f-V J

-V,

S

§

c

TT

n

S

M

j

y

*”m

V

I

§

W i

/y<r

1

§

S

•7/?77T/7///sSSs/SSls////w////i//////‘'/////////////////////£42&Żffl/jlś,

Ü.

JZcZf n i ttjl -B.

y////W///////////M

0

F

f

BSH R!

I

I

1

m

rn

n

S

ii

2.

S

S

$

o oç 00/

M

p

h-j

b-

P”J

S

s

s

§

s

§

&

§

5

m

S

§

§

§

§

s

K

Z

U

U

s

§

OZ'Z

içlz

g

■E22V

¹²²Tt

-C3-

oz'c

OC'C

ti'f

Z9Z-

we

°Ą

znzr

«

Sprenqivand B. (vrjLBlatt Z)

I

Opderbecke, Veranschlagen im Hochbau.

BIBLig

CL

2*

St’'*

KRAKÓW

0)

83

UE

iW

3s

<c

0/P/f-*

JSL

ogy

ii

ii

il

ix

Jl

■ï

S[

15g~

7gT

”p

X^WWXN^i

VÆ^-

<$ : 1-^

03'Z

Ot'/

QÇ'Z

08'A

hf

0/ OA

c\'

K-

⁵|

«— or'a

*— oa'a

rSe^g

□ □□

]£?[

-if-

3|

Schnitt C-D.

Brandgiebeù.

°0

203

O

vC^

<L

â|

sa- -

'-a- -

or 'î> —or ‘a

OZ'C

os'r

lï‘Z

kwilili

f~0*

jf1 —i

r3’

I-075-,

sa

■$

Opderbecke, Veranschlagen Im Hochbau.

Slilü) i kiui r üLi itSJiiiliCi i\A

KRAKÓW

<L

*-13

141

Jlufriu der Südseite.

ir

"'T

31

,©

22

46

A-

- ) 'r

/jj"

riïïïïrnïïnïïrrïïïïiTnTi

Y>.

ïs

3)

i"

SMI

ma

mm

BS

mm

IB

Bi

nas

«- 19^

Ml

3=0

^W!

-»I

T/T

/4/

® •<—Z6 -f

A3

■4

£3

....i

p=q

ri

HP

mâ

118

mm

nn

nBB

mm

Pm

te

...i

51

3BB

Fenster im Frfier der Südseite.

ai

ff

-4=

■4

Sb

rr

Mi

E3

□0

SslIP

■SI

Z_

00. SO 0,

ia

3/5

li

/lufriß der Ostseile.

2/5

TTT

2/8-

1/0

*—o,&c

2,00

2/0

r mai

.1

K»

êmü

SS

Treppenhaus im Dachgeschoß.

Bill

11B^

M\mmr~

mmmmi

mmm

W uuuii rar

J jJ-L] jj___HL

WW

MM

r^f

N

vilR

T IB IB i

iü

-,

il

ÏÏT

2,50

1—V"

IU(

p=%.

Dû

100    50    0

10

M.

,

co

ca

CT3J *“*:'—3

J ^    ••♦r T%f

rr~>

i-

C"-

... . ..5

o-:

STEC I- -*s .5

Tafel 13.

s

¥k\\

€

j

vo\

ex

IS

tl

.?i

s *s

n

AO

LM.

!■■

G

^ 5S

00

a

■S

m

i

es

2

I

I

I

Z

bs/M

m

<

va

T

i

I

ï

1 i|i~~ll

BUL.-JB

T

A

Ti

t

•<>

m

e

T

|ÇÎ> oo. k2S>

SK

t

S'L

M

I

* ©

V)

£

ffl. JT

H

k-SA-A

JL*.

• 2-

"sà

cg

y

il)

DX

mm

5S

si

BB

Aufriß der JUordseite.

8

Z

9

A

T

SB

ys

A

©

mm

BB

1

HH

: -\

T

......

W!

Si

)■

1%

y

MrJ

r"

•yig^

N*'

9

j

rv

£

■ *i

l._i

Cv^ ___ __

£9'£

->

j

>•- >>

ZG

40 —?f-

//O

4|    ©

*F9'0

\~~'çA¹ À —*|

<Â--

H

P

- ---

*)«• ^

^--

il!!

il

- ^

y

Y

a

Opderbecke, Veranschlagen im Hochbau.

Hß

•a

***.

Prüft/A-B.

390

FlächelX.

3,70

FL.

Flächei

FlächeiX.

B.

0,00

KZN

1 oal

Fläche IW.

ft

FlächeW.

FlächeW.

\lächeM

'F/ächeW

FlächeF. FlächeW.

*00

3,23

Fläche I.

*o

9    *0X

IM.

203

Ç89

2,50

J/&

b'/ =< /    ^

//A /    &

Z W/flachem.

2,03

2,95

2,53

0,23

0/03

033

SÏ.

V»

_ 3,52 *3,3*

3,73

0,30

090

0,05

FlächeMT.

1 ^

1-1_2L

2,95

3,80

2,55

7F

FlärkeFu,M.

2,10

JL

*,70

2,33

WS"

Z,70

Î?

K-

3,30

Io

Balkon an der Südseite.

WWW

52

r-o

K- 2i) ->

mmm

337

Ur

Ui⁵

Sohlbank der Fen ster grunze der JFordseite.

V.

*55

///,.

23

^Stürze der Fenslergrwpjie derJVordsei

© [W

123

y/y/z///z ^

<§>[

m y

< - 23 ->    [t-

Sohlbank im IVindfangund in

den dLhorlen

77

tWWWWWNl

— 15/

S*

23

ZL

*-25

19

SchnülJL-B.

22

23

68

■35r

ZJ

eo S>

K ³⁰

<§>

46

ao

(-

t-22-,

5t

(§)

Wb

ss

'36

Cp

Was sersnei er

31

205

22

Y\

VJ2

o~>

i/22

«sr-

vpl©

@©x® §§

4-2,

22

b/O

Fjh— ⁸⁰-»

25

■@

19/

10 0 10 20 so 40 50 60 70 80 S0100

Fenster im Erdgeschoß der Südseite,

200

cm'.

Üj jbł.i

ü i L »4

r

c

32*

<-2/

1/

JJ 3

<r

Fiy. /.

W:

(F

XI

ïH

Wi

not

X'

©/

JO O

30

jOO

200

rm

V/

3S

-3/

Fr/r Fc//. Cc/. Z.

///y / /s / / /

- 203

F///. Z.

y// /

77

w*

77

©y •* p

<1 Schnitt

Y=-

far£Z

one

/s -»

Xl

t-/5

XX

^k./"

Schnitt

e -F.

*-;0

îM

le.

tł(

ï^ZTZ©©/©:

w/m,

mmm.

W-z 3

^yérlmitte-d. ^

. y.*?/ ->

Festster /// Fer thrctertront.

(i. Stockwerk).

Fi//, h.

Schnitt a-h.

FS

y

:!

N©

Vx

Fenster un e/ Fiére uóere/em Balkon■

Schnitt i -k.

mm

"ÿaa

%ZP

Schnitt l - m.

i-.

/'ni

Â.

/K

/O

Fi/r Fie/ 3 it. t.

o    JO    zo

/// / 7

/ / / / 77

oo

70

k-y-v

:w i

/■

*1

^5-

^ ©’lf-L©

-.-1. J-

©U

-3^

©O©

^-2

L:

Fitf.â.

' A\

yZźT*

39

JL

37

FeÿA.

o.

5\

Jl

,^\

73

Z7I

7F

■*1

4/

i- 22 —>

«— ,?5

32

77

423

35

va

'o /

>-

<- 2.? -J

Fiy. ■/.

a»

ü»

Lor/s/üi vor der Küche,

777

29 —>

«6

Mi

va

<srf?

>• OL

<a _

Fiÿ.3.

“5

v-

y»

- ^V'.

H— ou

423

€k

5-----'N

38 —>

©s

J 73

il©

WWWÜWW

ÜÉ

7£~

6. Fiy. âa.

m~T

38

39 §--

mmmmmm

02

457

38

%—

45

23

1 *+

r©

Fiy. •'•

§§■

Fiÿ.ôc.

v>

TU

i©

30

© FürFiÿ. F h.

400

200

«HH#

em

U< ii

KRAKÓW

64

.©

•\

- Ô6

262

ç.

46

32

rL

iïchnill' e-d.

14

îf

ai

16 7

&Î-*

*—.9

.9/

Tl? 2.

4<?

Tell der Fœ itsllire eher/ielb des Teckels.

©.

47

22

?.r>

20

ssssss

<v>

i<

Für Tl? J w. 2. 3o    ~ioo

*3/

200

cm

'tm

23

F/p3.

SchlcMertplm des des Im s es üfrerdem Iflm/Fmif.

ife

123

36    ©

22

WBL

xm

\m

Treppm/ums - Fenster.

vom

106

50

le S6

S2l

124

■*-30 -v

y/////.

t-H-< [ M 11

Für Fl?. 2.

1

LÄf.

'

W;

Treppe zwischen Erdgeschoß \urid I. StocHwerft.

^^^(Auflagerunq ccm A

\^S^odest) M

Fig. 70,

io

Ær Fig. 6 bis 77.

/O 0    10 HO

2ą

cm.

/Av

Für Mq. 7 bis 5.

Jfi 4$ ĄO 60 Tji?    9fi JOC

cm.

ITandläufer a.

_f@s

mv*

Fïg./7.

Fig. 7.

VF/

O IXlXtXDOQ O

Treppe zwischen I StocSwerJt .    und

Daehgesciioh. l^vN. -Austritt.

V_/v_/

Fig. G.

;:3

TV

■z

zm

* àclcindersîed b.

Fïg.T.

vt

«N

%%?:! W/s/Ss,

•-s

| üg£.

:-A

VT-

itr

Sn

ffl

wmmm

ysss/s/ssssssss t

iji

5E

2'reppe zwischen Erdgeschoß und1 Stoctîwerft. IAntritt.^)

-f--

immmm

(Ü

wmmmm

g

ri

m^rnrnm

Fig.3.

fürder?

ansichi.

Obere Fndigu/ig den^-^ Treppenpfosten derF—* Ffaupllrcppie.

mmmmm.

.o,

im

Fig.S.

si

Seiten/-\ansicht.

1

1^

Schnittg-h.

rz7

•j

mu

Lj

/- ■ •r'

7 <7

71

Schnitt ce-tf.

wthw7

mmm‘

ji*

3c

FigE.

.FigA.

Schnitt c-d.

Grundriß.

WimM

8—

*~

“C

A.

v-

v-

mm

S,

x -4

■■

IL

Z-

ST

FipA. Schnitt A-B.

ttc/. /. Ih/usttire.

■H

N>

rT

«T

<2z

B.

Bip. 3.

Schnitt CF).

y.;

■y

:>C

/h hretteruni/ unterde/n Treppentuute ^\|v    updF/ru/an//ntüre zum Kette/’.

Sjo ^    ///f

........fort’.

NV

Av

1k

■s

i r*

JR

VA

0/

50

NV

•\

xi

xi

K.;

37" ₀

H.

F//.7.

r;;

Schnitt KL.

ni

J.

0 510    20    30 00

Fur Fig. 5-8.

60 70 ' S0 90 160

Fip.ö. Schnitt H J.

200

o

Ahschticß/Cr/nst hn iVü/r/ß/n//.

/§

200\cm

P⁵**

J^Ä

,^-r

4-1-1-1-1—]-1-h

<br 00 O* 02 oo oe oo    0£

Schnitt?-7).

pr;

JO o    J0    20

— t T r t ) 11 > r |-1-1-

ir^r

Schnitt A -B.    ^

1111#

§s

7%

WP

=5fv

m

î

r-

m

Zweiflügelige

Zimmerci/ir.

X—

*-.

S—

*~

§*--

§S-

% -

S

Brtonc/icnf/

toi J.

=

0

B.

A

V⁵-

-

ÏM

ÆM

&

m

I

\

s

üinfiüydÿre Zimmeriätv.

1

%

m

v//////////////zm

V/ZZZZ//ZZZ$^^.v,

vXj

m

y.

a

i«

Z

%

Y,

•V 'r

m

&

N

Ymm/A

Schnitt E'F.

Schnitt C D.

Va

Ą \ ï

Schnitt G H.

m

i\

0f

/

f 11 1 I t ¥.....H-+4

i»ü

Schnitt A B.

1

m.

1

/i

zo

0

%

50

firent

UIU8TEKÄ mmmmi

KRAKÓW

Ankündigung

DAS HANDBUCH

DES

BAUTECHNIKERS

EINE ÜBERSICHTLICHE ZUSAMMENFASSUNG DER AN BAUGEWERKSCHULEN GEPFLEGTEN TECHNISCHEN LEHRFÄCHER

UNTER MITWIRKUNG

VON

ERFAHRENEN BAUGEWERKSCHULLEHRERN

HERAUSGEGEBEN

VON

HANS ISSEL

ARCHITEKT UND KGL. BAUGEWERKSCHULLEHRER

V-:

IlgillflsSfö

PA

A-V

Sä

Sypr.

■■•V

[vSt

BL

Il J

llll

jjgj|

PPPM; ■ =zj§|iTH=--|

iy«

■ '“tkk.

ACHTZEHN BÄNDE, LEX.-8⁰, MIT ETWA 10000 TEXTABBILDUNGEN UND 300 TAFELN

PREIS EINES JEDEN BANDES 5 Mk. GEH.; 6 MK. GEB.

kr-<a812iS—1 £\ B.F.V. JS

Ws®¹

LEIPZIG 1907

VERLAG VON BERNH. FRIEDR. VOIGT

o*--

Einführung

I/S

l.-'T -

Ł—zri.......

In unserer reichhaltigen technischen Literatur vermissten wir noch immer ein umfassendes und dabei brauchbares und billiges Handbuch, das dem Bautechniker bei seinen Studien auf der Schule und zugleich bei seinem Wirken in der Praxis förderlich zur Seite stehen konnte. Ein solches Handbuch muss drei Haupt-Anforderungen erfüllen: Es muss kurz, klar und sachlich geschrieben sein; es muss durch eine möglichst grosse Zahl guter Illustrationen erläutert werden und endlich, es muss handlich im Gebrauche sein.

Diesen Bedingungen suchte die Unterzeichnete Verlagshandlung bei der Herausgabe des vorliegenden „Handbuches des Bautechnik ers“ in erster Linie gerecht zu werden, indem sie mit einer Anzahl von bewährten Baugewerkschulmännern in Verbindung trat, die für die Bearbeitung der einzelnen technischen Lehrfächer gewonnen wurden. Die ungemeine Billigkeit und grosse Reichhaltigkeit der Einzelbände konnte aber nur dadurch erreicht werden, dass sich die Autoren sowohl als der Verleger in opferwilliger Weise dem Gesamtinteresse unterordneten. Nur so war es möglich, ein Handbuch zu schaffen, das der gestellten Grundbedingung „billig und gut“ zu entsprechen vermochte.

*>--

>”

Die einzelnen Bände lehnen sich in der Vorführung des Lehrstoffes zunächst an die Anforderungen der Baugewerkschule an; sie sind aber zugleich derart erweitert worden, dass sie auch dem aus der Schule in die Praxis hinaustretenden Bautechniker von wirklichem Nutzen sein können. Die einzelnen Titel derselben sind auf der folgenden Seite in eingehender Weise wiedergegeben.

Schon jetzt beweist die günstige Aufnahme, die unser Unternehmen in den betreffenden Kreisen gefunden hat, dass wir hier ein Lehr- und Hilfsbuch bieten, das seinen Namen mit Recht verdient. Nicht minder ist aus den zahlreichen anerkennenden Aeusserungen der Fachpresse über die bisher erschienenen Bände zu ersehen, dass wir im „Handbuch des Bautechnikers“ tatsächlich ein Werk veröffentlichen, das den Bedürfnissen der Schule und den Anforderungen der Praxis in gleicher Weise entspricht.

Fig. 250.

Leipzig, 1907

Aus Band III: Die Bauformenlehre zweite Auflage

Die Verlagsbuchhandlung

Beruh. Friedr. Voigt

Das Handbuch des Bautechnikers

Band I. Der Zimmermann, umfassend die Verbindungen der Hölzer untereinander, die Fachwerkwände, Balkenlagen, Dächer einschliesslich der Schiftungen und die Baugerüste, bearbeitet von Direktor Prof. A. Opderbecke. Dritte vermehrte Auflage. Mit

811 Textabbildungen und 27 Tafeln...........

Band II. Der Maurer, umfassend die Gebäudemauern, den Schutz der Gebäudemaueru und Bodenfeuchtigkeit, die Decken, die Konstruktion und das Verankern

Seite

4-5

Fussböden gegen

der Gesimse, die Fussböden, die Putz- und Fugearbeiten, bearbeitet von Direktor Prof.

A. Opderbecke. Dritte vermehrte Auflage. Mit 743 Textabbildungen und 23 Tafeln Band III. Die Bauformenlehre, umfassend den Backsteinbau und den Werksteinbau für mittelalterliche und Renaissance-Formen, bearbeitet von Direktor Prof. A. Opderbecke. Zweite vervollständigte und berichtigte Auflage. Mit 537 Textabbildungen und 18 Tafeln Band IV. Der innere Ausbau, umfassend Türen und Tore, Fenster und Fensterverschlüsse,

Wand- und Deckenvertäfelungen, Treppen in Holz, Stein und Eisen, bearbeitet von Prof. A. Opderbecke. Zweite verm. Auflage. Mit 600 Textabbildungen und 7 Tafeln Band V. Die Wohnungsbaukunde (Bürgerliche Baukunde), umfassend das freistehende und eingebaute Einfamilienhaus, das freistehende und eingebaute Miethaus, das städtische Wohn- und Geschäftshaus und deren innere Einrichtung, bearbeitet von Architekt Hans Issel. Zweite verbesserte Auflage. Mit 583 Textabbildungen und 23 Tafeln .

Band VI. Die allgemeine Baukunde, umfassend die Wasserversorgung, die Beseitigung der Schmutzwässer und Abfallstoffe, die Abortanlagen und Pissoirs, die Feuerungs- und Heizungsanlagen, bearbeitet von Professor A. Opderbecke. Zweite verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 694 Textabbildungen und 6 zum Teil farbigen Tafeln Band VII. Die landwirtschaftliche Baukunde, umfassend Bauernhäuser und Bauerngehöfte, Gutshäuser und Gutsgehöfte mit sämtlichen Nebenanlagen, Feld- und Hofscheunen, Stallungen für Gross- und Kleinvieh und Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe, bearbeitet von Hans Issel. Zweite Auflage. Mit 684 Textabbildgn u. 24 Taf.

Band VIII. Der Holzbau, umfassend den Fachwerk-, Bohlen-, Block-, Ständer- und Stabbau und deren zeitgemässe Wiederverwendung, bearbeitet von Architekt Hans Issel. Zweite bedeutend erweiterte Auflage. Mit 500 Textabbildungen und 15 Tafeln ....

Band IX. Die Eisenkonstruktionen des Hochbaues, umfassend die Berechnung und Anordnung der Konstruktionselemente, der Verbindungen und Stösse der Walzeisen, der Träger und deren Lager, der Decken, Säulen, Wände, Baikone und Erker, der Treppen,

Dächer und Oberlichter, bearbeitet von Oberlehrer Ingenieur R. Schö 1er in Barmen-Elberfeld. Zweite verbesserte Auflage. Mit 833 Textabbildungen und 18 Tabellen Band X. Der Dachdecker und Bauklempner, umfassend die sämtlichen Arten der Dacheindeckungen mit feuersicheren Stoffen und die Konstruktion und Anordnung der Dachrinnen und Abfallrohre, bearbeitet von Direktor Prof. A. Opderbecke. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 745 Textabbildungen und 17 Tafeln Band XI. Die angewandte darsteUonde Geometrie, umfassend die Grundbegriffe der Geometrie, das geometrische Zeichnen, die Projektionslehre oder das projektive Zeichnen, die Dachausmittelungen, Schraubenlinien, Schraubenflächen und Krümmlinge sowie die Schiftungen, bearbeitet von E rieh Geyger. Zweite Auflage. Mit 570 Textabbildungen. .

Band XII. Die Baustillehre, umfassend die wichtigsten Entwickelungsstufen der Monu-mental-Baukunst in den verschiedenen Stilarten, mit besonderer Berücksichtigung der massgebenden Einzel-Bauformen, bearbeitet von Hans Issel. Mit 454 Textabbildungen

und 17 Tafeln.......•........

Band XIH. Die Baustofflehre, umfassend die natürlichen und künstlichen Bausteine, die Bauhölzer und Mörtelarten, sowie die Verbindungs-, Neben- und Hilfsbaustoffe, bearbeitet von Prof. Ernst Nöthling in Hildesheim. Mit 30 Doppeltafeln .

Band XIV. Das Veranschlagen im Hochhau, umfassend die Grundsätze für die Entwürfe und Kostenanschläge, die Berechnung der hauptsächlichsten Baustoffe, die Berechnung der Geldkosten der Bauarbeiten und einen Bauentwurf mit Erläuterungsbericht und Kostenanschlag, bearbeitet von Prof. A. Opderbecke. Mit 20 Textabbildgn. u.22Doppeltaf. 29 Band XV. Der Steinmetz, umfassend die Gewinnung und Bearbeitung natürlicher Bausteine, das Versetzen der Werksteine, die Mauern aus Bruch-, Feld- und bearbeiteten Werksteinen, die Gesimse, Maueröffnungen, Hausgiebel, Erker und Baikone, Treppen und Gewölbe mit Werksteinrippen, bearbeitet von Direktor Prof. A. Opderbecke und Architekt II. Wittenbecher in Zerbst. Mit 609 Textabbildungen und 7 Doppeltafeln 30—31 Band XVI. Die Statik und Festigkeitslehre des Hochbaues einschliesslich der Theorie der Beton- und Betoneisenkonstruktionen, bearbeitet von Ingenieur R. Sch öl er. Mit 570 Textabbildungen, 13 zum Teil farbigen Tafeln und 15 Querschnittstabellen Band XVII. Das Entwerfen der Fassaden, entwickelt aus der zweckmässigen Gestaltung der Einzelformen und deren Anwendung auf neuzeitliche bürgerliche Bauten in Bruchstein-, Werkstein-, Putz- und Holzarchitektur, bearbeitet von Hans Issel, Architekt

in Hildesheim. Mit 350 Textabbildungen und 24 Tafeln......

Band XVIII. Dio Schattenkonstrnktionen, die axonometrische Projektion und die Perspektive, bearbeitet von L. Ilaass, Architekt. Mit 255 Textabbildungen und 16 Tafeln 34

Jeder Band ist einzeln käuflich.

6—7

8—9

10—11

12—13

14—15

16—17

18—19

20—21

22-23

24—25

26-27

28

. 32—33

. 34

i-

*-

ê-

î-

-J

Fig. 13S.

y\

Dachbalken.

-y<?

Ÿ/y

>»

yV

c'

ûA

/ AV>

&

\Ve S> ,

MÆ

Mittlerer Fenstern Josten.

e*

X?

<F

4,5

cî

~7

lialkerv.

VV

<F

CD.

zx

JJ al ken .

Fig. 140.

/I

Fig. 141.

Klappstial.

<y

cy

*CD

4;.

-x ^ ^4"~)

Fc ns l erri cgel

Sn ann riegel.

Klappstiel.

CD

'*2

rSS

aie F«"“¹

Fig. 142.

Fig. 143.

Direktor A. Op derb ecke, Der Zimmermann,

umfassend die Verbindungen der Hölzer untereinander, die Fachwerkwände, Balkenlagen, Dächer einschliesslich der Schiftungen und die Baugerüste.

Dritte vermehrte Auflage. Hit 811 Textabbildungen und 27 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort ..................

A.    Allgemeines.................

Zimmerplatz, Werkstätte, Schnürboden. — Werkzeuge, Maschinen, Rüstzeug. — Die vom Zimmermann benutzten Hölzer. — Schwere des Holzes. — Schwinden des Holzes. — Festigkeit, Tragfähigkeit, Härte, Fällen, Fehler und Krankheiten des Holzes. — Vor-sichtsmassregeln gegen die Entstehung des Hausschwammes. — Vertilgung des Hausschwammes. — Vorbcugungsmittel gegen das Faulen des Holzes. — Zurichtung des Bauholzes.

B.    Die Verbindung der Hölzer untereinander..........

Die Verlängerung der Hölzer. — Die Verknüpfungen der Hölzer. — Die Verstärkung der Hölzer.

C.    Fachwerkwände................

Die Hölzer des Wandgerüstes. — Vortretende Balkenköpfe. — Ausmauerung der Wandfache.

düngen der Hängewerkshölzer. — Sprengwerke.

D.    Balkenlagen.................

Benennung der Gebälke. — Benennung der Hölzer einer Balkenlage. — Mauerlatten. — Schutz der Balkenköpfe gegen Faulen. — Das Zeichnen der Balkenlagen. — Befestigung der Holzbalken zwischen Eisenträgern. — Balkenlagen in Speichern. — Verankerungen. — Zwischendecken. — Verkleidung der Deckenunterfläche. — Holzfussböden.

E.    Dächer einschliesslich Schiften.............

v—vi

1-8

9-23

23—41

Fachwände für stark belastete Gebäude. — Hängewände. — Die Verbiu-

41-75

75—260

Allgemeines, Dachformen. — Satteldäche ohne Kniestock. — Dächer ohne Dachstuhl. — Dächer mit Dachstuhl. — Dächer mit Kehlbalkenlage. — Dächer ohne Kehlbalkenlage. — Satteldächer mit Kniestock. — Satteldächer ohne Balkenlage. — Dächer mit Stützen zwischen den Aussenwänden. — Dächer ohne Stützeu zwischen den Aussen-

hause.

Zeltdach über halbem Achteck. — Mollersche Regeln für Turmkonstruktionen. — Mollerscher Turmhelm. — Rhombenhaubendach. — Turm der Kirche zu Geithe. — Achtseitiger Turmhclm über einem Treppenhause. — Kuppeldächer. — Geschweifte Dächer. Stehende Dachfenster.

wänden. — Bohlendächer. — Parallel-, Säge- oder Sheddächer. — Mansardendächer. — Pultdächer. — Walmdächer. — Schiften. — Das Schiften auf dem Lehrgespärre. — Wahre Länge der Gratsparren. — Ahgratung der Gratsparren. — Einzapfen der Gratsparren in die Gratstichbalken. — Wahre Länge der Schiftsparren. — Lot- und Backenschmiegen. — Wahre Länge der Kehlsparren. — Aufklauung der Gratsparren. — Austragung der Reitersparren. — Bohlenschiftung. — Das Schiften auf dem Werksatze. — Das Schiften auf dem Gratsparren. — Das Schiften hei Walmdächern mit ungleicher Steigung. — Regeln für das Zeichnen der Walmdächer. — Binderstellung bei Walmdächern mit Kniestock. — Zelt- und Turmdächer. — Zeltdach über einem Treppen-Zeltdach über einem Zirkus. — Zeltdach über regelmässigem Achteck. —

. 260—280

F. Baugerüste

Stangengerüste. — Rüst- oder Spiessbäume. — Streichstangeu. — Gerüstbinder. — Netzriegel. — Rüstbretter. — Bauzäune. — Abgebundene Gerüste. — Schiebebühnen. — Leitergerüste. Bau von Pfeilern für Wege- und Eisenbahnbrücken.

Aus „Direktor A. Opderbecke, Der Maurer“. Dritte Auflage

Fig. 436.

“F

Cf'

'v \

j -XX ; - *•; J%N^j***>

■ '■ X^V'Ælptf ?? :-X

: * a:

«i Mliii—

<XX

yyy- .y>

</V//VftJUU-4> ■ÀÎ: *..•« VvX*--^

Bfe V//AV/y/Z/VT'/ //A\/?™/^/~y/77/W///////X/'SlL'ZZgÊg£&//'''//⁷Z2

•■-■•. “ •. •• . :.• ■■    • " ;X. ' W \ » : '• :: X ;    ■ » •» ■• •' X-: - •' •■‘■■XV

'//////Z

Fig. 584.

y.

Wfr

r/j

lÜ!

ZZ2Z

//

r/

''

//.

(/

zx

rX

:v

Fig. 585.

Æftyiïz//

Direktor A. Opderbecke, Der Maurer,

umfassend die Gebäudemauern, den Schutz der Gebäudemauern und Fussböden gegen Bodenfeuchtigkeit, die Decken, die Konstruktion und das Verankern der Gesimse, die Fussböden, die Putz- und

Fugearbeiten.

Dritte vermehrte Auflage. Mit 743 Textabbildungen und 23 Tafeln,

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort Allgemeines A. Gebäudemauern

v—VI 1-4 4—131

Bezeichnung der Mauern nach ihrer Lage . Unterscheidung der Mauern nach Baustoffen

1. Mauern aus Ziegelsteinen.....

Läuferverband......

Binderverband, Blockverband, Endverband .

Kreuzverband.......

Holländischer, polnischer, Stromverband

Verblendmauerwerk......

Eckverbände.......

5-71

11

12

13

16

Einbindende Mauern.

Sich kreuzende Mauern. — Pfeilervorlagen. — Freistehende Pfeiler. — Schornsteinverbände. — Luft- oder Isolierschichten. — Maueröffnungen. — Mauerbögen. — Bogen- und Widerlagerstärke. — Ueberdeckuug der Oeffnungen mit Eisenbalken. — Untere Begrenzung der Maueröffnungen

2.    Mauern aus natürlichen Steinen .    .......

Mauern aus unbearbeiteten Bruchsteinen. — Mauern aus bearbeiteten Steinen. — Ueberdeckung der Oeffnungen. — Fenstersohlbänke.

3.    Mauern aus Stampf- oder Gussmassen

Erdstampfbau. — Kalksand-Stampfbau. — Betonbau.

4.    Leichte Mauern aus verschiedenen Baustoffen

Rabitzwände. — Brucknersche Gipsplattenwände. — Stoltes Stegzementdielenwände. — Monierwände. — Magnesitwände.

B.    Schlitz der Gebäudemauern und Fussböden gegen Bodenfeuchtigkeit.....

a)    Der Grundwasserspiegel bleibt dauernd unter der Sohle der Fundamentmauern

b)    Der Grundwasserspiegel befindet sich über der Kellersohle ....

c)    Schutz der Holzfussböden in Kellerräumen gegen Bodenfeuchtigkeit .

C.    Decken .................

1.    Eiserne Balkendecken mit Ausfüllung der Deckenfelder durch Steine oder Mörtel

körper ................

Kleinesche Decke. — Schürmannsche Decke. — Förstersche Decke. — Horizontaldecke.

Decken.

2.    Gewölbte Decken oder Gewölbe...........

Tonnengewölbe. — Preussische Kappengewölbe. — Klostergewölbe. — Muldengewölbe. — Spiegelgewölbe. — Kuppelgewölbe. — Hänge- oder Stutzkuppeln. — Elliptische Gewölbe. — Böhmische Kappengewölbe. — Kreuzgewölbe. — Sternoder Netzgewölbe. — Fächer- oder Trichtergewölbe.

D.    Die Konstruktion und das Verankern weit ausladender Gesimse ....

E.    Fussböden ..............

1.    Fussböden aus natürlichen Steinen........

Pflasterungen. — Plattenbeläge. — Mosaik- und Terrazzo-Fussböden.

2.    Fussböden aus künstlichen Steinen........

Ziegelsteinpflaster. — Thonplatten. — Zementfliesen. — Kunststein- und Terrazzo-Fliesen.

3.    Estrich-Fussböden..............

Lehmestrich. — Gipsestrich. — Kalkestrich. — Zementestrich. — Asphaltestrich.

F.    Putz- und Fugearbeiten...............

Vorbereitung des Holzwerkes zur Aufnahme von Putz. — Rappputz, Gestippter Putz, Rieselputz, Ordinärer Putz, Spritzputz, feiner oder glatter Putz, Stuckputz. — Ausbesserungen am Putz. — Das Fugen.

16—71

71—110

. 110—123

123-134

. 132—145

132

140

142

146-264

146-165

Betondecken. — Koenensche Voutendecke. — Terrast. — Stoltesche

165-264

. 265—271 . 271—283 . 274-278

278-280

280—283

284-296

i'i,

jp

III

Jj

"I

iHi*;

lit

|P

1:

■ ii

,,

UË

tel

I

sss

aowt—Bt

~7~P

rzrjrrr

■IIP

El

i-f

•ï;:J

liii

iü

ilii

mi

ns

**«

Si!

Fig. 62.

BŁ

-i

!

!ii:

iß

U-

|i

iSl

— IBB 5' i

II

nrr

MF»

-0

ëÆ

nm

s¹

gjgli

•V '--'r

ni

-M

ji»»u

es rwtfoisaai

nr

t;:

«miggi

itli

- MS

E:î§

ffepr]

■i'i

=i

Si

J!

ii

01

ai

K¹

as

-1

-J

=1

mïïïïïïir

Hpi

'Â>&

r-j :

|!

§§g5

m» attwi ?-:seâ aæssr» -si» s® »te»

} «aas» «ses» a«Ba■'•« ‘

ÂFjj

Direktor A. Opderbeeke, Die Bauformenlehre,

umfassend den Backsteinbau und den Werksteinbau für mittelalterliche und Renaissance-Formen. Zweite vervollständigte und berichtigte Auflage. Mit 537 Abbildungen und 18 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort..................

I.    Abschnitt. Der Backsteinbau.............

Entwickelung des Backsteinbaues...........

1.    Normale Formsteine..............

2.    Aussernormale Formsteine.............

Sockelgesimse.............. .    .

Fenstersohlbänke..............

Gurtgesimse...............

Haupt- oder Traufgesimse............

Fenster, Hauseingänge und Giebelbildungen........

II.    Abschnitt. Der Werksteinbau für mittelalterliche Formen........

Entwickelung des mittelalterlichen Werksteinbaues.......

Die Gesimse...............

Die Sockelgesimse. — Die Gurtgesimse. — Die Hauptgesimsc. — Die Fenster. — Die Hauseingänge (Portale). — Giebelbildungen .

III.    Abschnitt. Der Werksteinbau in Renaissanceformen .

1.    Allgemeines.........

a)    Das Werksteinmaterial......

b)    Die Bearbeitung der Werksteine ....

c)    Die Fehler der Werksteine .    .

d)    Die Stärken der Werksteine.....

e)    Das Versetzen der Werksteine ....

2.    Die Kunstform des Werksteines ....

3.    Das profilierte Quadermauerwerk (Rustica)

a)    Geschichtliches........

b)    Die Sichtflächen der Quader.....

c)    Die Sicherung des Quaderverbandes

d)    Die Formenbehandlung der Quader

e)    Der Quader in der Fassade.....

1. Die G esimse.........

a)    Die Profilierung der Gesimse (Gesimselementc)

b)    Fussgesimse und Gebäudesockel ....

'    c) Gurtgesimse und Zwisckengclmlke ....

d) Hauptgesimse........

5.    Fenstergestaltung........

a)    Die Form der Fensteröffnung.....

b)    Das Fenster im Quadermauerwerk ....

c)    Das Feustergcstell aus Werksteiuen

d)    Zusammengezogene Fenster.....

e)    Untergeordnete Zimmerfenster.....

f)    Verhältnisregeln........

6.    Die Loggia (Hauslaube)

7.    Die Haustür- und Ilaustor-Umrahmung

a)    Türen ohne besonderen Rahmen ....

b)    Türen mit architektonischer Umrahmung

8.    Giebel und architektonische Aufbauten

9.    Vorbauten........

Die Erker. — Die Baikone.

1—6

10

11

15

19-64

65

65—67

67

. 69-132

133

133

133

134

135

136

137

139

148

148

148

148

151

152

155

155

160

165

174

182

182

185

190

205

209

210

212

215

215

221

229

. 241—251 •

«

i

j

i

h<H3fc==^=|

/i

r

NS

m

A

'A

;

cwaoCX^

KJ

V/

Innere Ansicht.

»

22

•Ï:

m

m

m

— SO—z

■

l~Jo4

—H

QVZ

S

m

m

Sä

75

\/a\

m*.

S'/O

Schnitt A ß (vergl. Fig.lOS)

£

Va

Direktor A. Opderbecke, Der innere Ausbau,

umfassend Türen und Tore, Fenster und Fensterverschlüsse, Wandvertäfelungen, Deckenvertäfelungen,

Treppen in Holz, Stein und Eisen.

Zweite bedeutend erweiterte Auflage. Mit 600 Textabbildungen und 7 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort

I. Die Türen und Tore..............

1.    Zimmertüren .........

a) Das Material und die Konstruktion des Türgestelles. — b) Die Verkleidung des Türgestelles. — c) Die Türflügel. — d) Einflügelige und zweiflügelige Türen. — e) Schiebetüren..........

2.    Vorplatz- und Aussentüren und Tore......

a) Glastüren, Glasabschlüsse und Windfänge. — b) Haustüren. — c) Haustore

3.    Türen zu inneren Wirtscbaftsräumen......

a) Einfache Brett- und Lattentüren. — b) Verdoppelte Türen .

4.    Türen und Tore zu äusseren Wirtschaftsräumen

a) Schlichte Brettertüren. — b) Verdoppelte Türen. — c) Jalousietüren. — d) Flügeltore. — e) Schiebetore.........

5.    Eiserne Türen............

6.    Die Türbeschläge...........

a) Die Bänder. — b) Die Türverschlüsse.......

1—24

24

24-41

42

42

43

43—44

45—46

47

47—56

57

II.    Die Fenster................

1.    Gewöhnliche Zimmerfenster..........

a) Baustoff und Herstellung des Gestelles. — b) Die Fensterflügel. — c) Die Fensterbrüstung .    ............

2.    Drei- und mehrteilige Fenster.........

3.    Doppelfenster.............

a) Bewegliche Winterfenster. — b) Feststehende Doppelfenster (Kastenfenster). — c) Siering’sche Fenster.— d)Spengler’sche Patent-Spangenfenster.— e) Spengler-sche Panzerfenster. — f) Doppelfenster von Prof. Rinklake

4.    Kippfenster.............

5.    Schiebefenster............

Das englische Schiebefenster ...    .......

6.    Schaufenster.............

7.    Eiserne Fenster............

Eiserne Schaufenster...........

8.    Oberlichtfenster............

Deckung mit Glas............

Ilolzsprossen. — Eisensprossen........

9.    Fensterbeschlag und Fensterverschlüsse .    .    .    .    .

a) Beschläge zum Festhalten der Fenster. — b) Fensterverschlüsse für ein flügelige Fenster. — c) Fensterverschlüsse für zweiflügelige Fenster

10. Die Laden Verschlüsse...........

a) Fensterläden, sogen. Klappläden. — b) Roll-Läden. — c) Roll-oder Zug-Jalousien 105—112

III.    Wandvortäfelungen..............

1.    Geschichtliche Entwickelung........

2.    Einfache Täfelungen...........

3.    Gestemmte Täfelungen..........

4.    Die Holz-Intarsia...........

IV.    Deckenvertäfelungen.............

1.    Die geschichtliche Entwickelung.......

2.    Moderne Holzdecken.........

a) Das Material und die Konstruktion. — b) Die Füllungen. — c) Kassetten decken. — d) Felderdecken..........

57

57—66

66

66

66—79

79

80

80

81—84

85

85

86

86

87—101

102

102—105

105

113

113-118

119— 120

120— 123 123-125

126

126-129

129

129—139

V.    Die Treppen ................

1.    Allgemeines............

a) Das Steigungsverhältnis. — b) Die Grundrissform. — c) Das Verziehen (Wendeln) der Treppenstufen...........

2.    Die hölzernen Treppen ..........

a) Die eingeschobenen Treppen. — b) Die eingestemmten Treppen. — c) Die aufgesattelten Treppen. — d) Gewendelte Treppen......

3.    Die Treppen aus Werkstein..........

a) Der Baustoff. — b) Das Steigungsverhältnis. — c) Die Grundrissform. — d) Das Versetzen der Stufen.— e) Freitreppen.— f) Innere Wangentreppen. — g) Freitragende Treppen. — h) Spindeltreppen. — i) Werkstein-Treppen zwischen T-Trägern. — k) Unterwölbte Werkstein-Treppen. — 1) Treppen aus Backstein. — m) -Treppen aus Kunststeinen. — n) Das Geländer

4.    Eiserne Treppen .    .    .    .    .

VI.    Preisangaben für Bautischler-Arbeiten des inneren Ausbaues

140

140

140-150

150

150-169

169

. 169—192 . 192—204 . 205—214

li

■L

-~~r\

f§Sg$Sr

MB#

SöPsww»

i:

Um

wmF'i

■>

J?

I!

:ro:

ï |₉

£mB

TI

rr

z^-

T'Ki

21

»■"

ftj-i nj

-•«jj

i™

USfi:

if

■ -j

s:

~i

I,

tmi

fei

•*

mm*--

,fe

is

f‘j

’m

w n ^'mVi* JL.

M2ÄJ®

im

;“i

fei

Wmm.

■ÜB

FW

festS

Etäft

\Sm\

I 'mm

iw

ÿ.

mat

lit

al?

J;

fL

V ff*

ł.

il /

f.

U/

’HBHi

-ta

us

§?Hg

Vit:-/ - t§psg

Ilil

«■=th

i:

ürH

3=5 ■

"S

j3

.zL

w/m

iigg

6V

Mi

aSiSSżi

mm,

STą

¹ y''.TyP7n^^f .tefefelj

Ifcjs

lSfr«pE^«Ë

■H*

\J4

zr

mm.

XS-VXr

!l%i&

»®ii

r-

ï‘Î

Hans Issel, Die Wohnnngsbaukunde,

umfassend das freistehende und eingebaute Einfamilienhaus, das freistehende und eingebaute Miethaus, das städtische Wohn- und Geschäftshaus und deren innere Einrichtung.

Zweite bedeutend erweiterte und verbesserte Auflage. Mit 583 Textabbildungen und 23 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Vorwort zur ersten und zweiten Auflage...........

I. Das Einfamilienhaus...............

1.    Allgemeines..............

Der Lageplan des Hauses. Die Billigkeit des Hauses. Der Grundriss. Die Ausbildung der Fassade.............

2.    Freistehende kleinste Einfamilienhäuser (Arbeiterhäuser)

a) Einzelhäuser, b) Doppelhäuser, c) Arbeiterhäuser für 4 Familien .

3.    Freistehende bürgerliche Einfamilienhäuser (Einzel- und Doppelhäuser)

a) Allgemeine Grundregeln für den Entwurf. — b) Bürgerliche Einfamilienhäuser (ohne besonderes Treppenhaus). — c) Bürgerliche Einfamilienhäuser (mit besonderem Treppenhause). — d) Einfamilienhäuser mit turmartigem Treppen» hause. — e) Herrschaftliche Einfamilienhäuser mit Diele und grösseren Treppenanlagen ............

4.    Herrschaftliche Landhäuser.........

a) Häuser zum ständigen Wohnsitz. — b) Kleinere Landhäuser, Sommerhäuser

5.    Eingebaute Einfamilienhäuser.........

a) Allgemeines. — b) Einfamilien-Reihenhäuser für kleinste Wohnungen (Arbeiter häuser). — c) Vorstadt-Reihenhäuser für je eine Familie. — d) Eingebaute städtische Einzelhäuser. — e) Eingebaute herrschaftliche Etagenhäuser

Seite

v—VI

1—85

1-3

3—16

17

17-51

51

51-63

64

64-85

86-129

II.    Miethäuser................

1.    Allgemeines...... .......

Das Treppenhaus. Die Zugänglichkeit und Verbindung der Räume. Die Grundrissgestaltung. Die Höfe. Die Höhe der Häuser. Die Stockwerkshöhen. Die Tiefe 86—89

2.    Freistehende Miethäuser...........

a) Arbeiterhäuser. — b) Bürgerliche Miethäuser. — c) Herrschaftliche Miethäuser 89—97

3.    Eingebaute Miethäuser............

a) Vorstadt-Reihenhäuser mit kleinen Wohnungen. — b) Städtische Miethäuser mit grösseren Wohnungen..........

III.    Die innere Einrichtung der Wohnhäuser...........

8.    Die Wohnräume......%......

Die Grundform der Räume. Berliner Zimmer. Das Familienwohnzimmer. Da Zimmer des Herrn. Das Zimmer der Frau. Das Kinderzimmer. Die Diele

9.    Die Gesellschaftsräume...........

Das Empfangszimmer (Salon). Der Gesellschaftssaal. Das Speisezimmer. Der Speisesaal. Das Billardzimmer..........

10.    Die Schlafzimmer mit Zubehör..........

Schlafzimmer der Eltern. Schlafzimmer der Kinder. Ankleidezimmer. Schrankzimmer 155—158

11.    Badezimmer..............

Die Badenische. Badewanne mit eigener Heizung. Badewanne mit Dampfheizung Badeöfen. Der Wasserabfluss. Versenkte Wannen.....

12.    Die Abortanlage.............

Die Abortgrube. Das Tonnensystem. Spülaborte (Wasser-Klosetts). Das Torf mull-Streu-Klosett. Abortkammer. Abortsitze......

13.    Nebenräume..............

Die Garderobe. Wandschränke. Lichthöfe. Der Erker. Der Balkon. Die Loggia Der Altan. Hallen. Veranden. Terrassen und Perrons

14.    Die Wirtschaftsräume

Die Kochküche. Die Speisekammer. Der Speiseaufzug. Das Anrichtezimmer Die Waschküche. Das Bügelzimmer. Die Keller .

IV.    Städtische Wohn- und Geschäftshäuser .

1.    Allgemeines.....

2.    Grundrissanordnungen .

3.    Der Laden und seine Nebenräume

4.    Das Warenhaus .

86

89

97

97—129

130—180

130

132

134

135

137

141

142

143

143—151

151

151—155

155

158

158-163

163

164-168

168

168-170

170

170—180

181—215

181

186

207

215

V. Gesamtkosten von Wohnhäusern

217—222

cc

'S

Ph

r®

i-j

er

ST-

Fig. 239.

XJ.

aL'

■*e

i TŚ

's

-5?-

gp⁵^

V/

kl

•:4

£•

,VT>

Ń:

ise- no—';

/m

x'

®K>.\

k'

Fig. 327. ^

'    -P ,y

Fig. 240.

tf

JjjY.

i]

.-•>

!-

VAA/////////////////777%ł

É :- ; !) I :VO^

Prof. A. Opderbecke, Die allgemeine Bankunde,

umfassend die Wasserversorgung, die Beseitigung der Schmutzwässer und Abfallstoffe, die Abortaulagen und Pissoirs, die Feuerungs- und Heizungsanlagen.

Zweite verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 694 Textabbildungen und 6 zum Teil farbigen Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort.................

I.    Die Wasserversorgung der Gebäude ............

1.    Beschaffenheit des Was sers.......... .

2.    Wasserb edarf..............

3.    Wasserbeschaffung............

4.    Einführung des Wassers in die Gebäude.......

5.    Hausleitungen .............

6.    Auslaufhähne und Durchlaufhähne........

7.    Küchenausgüsse und Spüleinrichtungen.......

8.    Waschbecken und Waschstände.........

9.    Badeeinrichtungen............

II.    Die Beseitigung der Schmutzwässer und Abfallstoffe aus den Gebäuden und deren näherer Um

gebung ...............

1.    Die fortzuschaffenden Stoffe..........

2.    Beseitigung der Abwässer und der Abfallstoffe.....

3.    Die Rohrleitungen............

a) Die Strassen-Kanäle. — b) Die Grundleitung. — c) Die Fallstränge im Innern der Gebäude.............

4.    Die Sicherungsvorrichtungen gegen das Eindringen der Kanalgase

5.    Die Sicherungsvorrichtungen gegen das Verschlammen der Grund

leitung und der Strassen-Kanäle........

6.    Die Sicherheitsvorrichtungen gegen das Eindringen von Kanalwasser

III.    Die Abort- und Pissoir-Anlagen............

A.    Die Abort-Anlagen............

Der Abortraum. — Der Abortsitz. — Das Abortbecken. — Aborte ohne Wasserspülung 1. Das Gruben-System. — 2. Das Tonnen-System......

B.    Die Pis soir - Anlagen............

IV.    Feuerungsanlagen für gewerbliche und private Zwecke........

A.    Allgemeines..............

Der Feuerraum. — Die Feuerzüge. — Die Schornsteine.....

B.    Feuerungs-Anlagen für gewerbliche Zwecke......

1.    Die Dampfkessel-Einmauerungen.........

a) Einfache zylindrische Kessel (Walzenkessel). — b) Kessel mit Siederohren. — c) Kessel mit Flammrohren. — d) Feuerröhrenkessel. — e) Wasserröbren-kessel. — f) Kombinierte Dampfkessel-Systeme eigenartiger Form. — Polizeiliche Bestimmungen betreffend die Einrichtung der Dampfkessel

2.    Brennöfen für Tonwaren a) Oefen mit unterbrochenem Betrieb. — b) Oefen mit ununterbrochenem Betrieb.

3.    Brennöfen für Kalkv und Zement.........

a) Oefen für unterbrochenen Betrieb. — b) Oefen für ununterbrochenen Betrieb.

4.    Backöfen

a) Backöfen für unterbrochenen Betrieb, b) Backöfen f. ununterbrochenen Betrieb.

C.    Feuerungs-Anlagen für private Zwecke .

1. Kochherde. — 2. Waschkessel-Einmauerungen.

V.    Die Anlagen zur Erwärmung und Lüftung von Räumen, die dem Aufenthalte von Menschen dienen

Die Einzel- oder Lokalheizung...........

a) Allgemeines. — b) Kamine und Kaminöfen. — c) Oefen mit gewöhnlicher Feuerung. — d) Oefen mit Füllfeuerung. — e) Oefen für Leuchtgas-Heizung.

Die Sammel- oder Zentralheizung.....

a) Feuerluftheizung (Luftheizung). — b) Wasserheizung .

1. Niederdruck-Warmwasserheizung. — 2. Mitteldruck-Warmwasserheizung. — 3. Heisswasserheizung.

c) Dampfheizung..........

Bestimmungen betr. die Ausführung von Sammelheizungen Vereinigung der Heizungsarten. — Die Lüftung der Räume

1-4

4-8

8—11 11—13 13—18 18—21 21—29 29 -44

45

45

46-48

49

49-57

57-61

61-70

71—78

79

79-105

79-105

105-120

121

121

122-140

140

140-167

. 167—177

. 177—183

. 183-190

. 191—198

199

202—229

229

. 229—255

. 255—276

. 276-284

/v

MuHü

A, f -

;;

W\.

t

/ nr-

Wfn

Fig. 83.

rw

Km

Sk

(U

UTHT31

333

■^7X7

<U_i

inrirtrc

i\

L_ A.

B;

S3

UH

4«i

2m

-.di

1ÏIHR

Ul

TU

$B

01*

X?

*i£È

--v

f2=5 ’ L*

Hans Issel, Die landwirtschaftliche Baukunde,

umfassend Bauernhäuser und Bauerngehöfte, Gutshäuser und Gutsgehöfte mit sämtlichen Nebenanlagen, Feld- und Hofscheunen, Stallungen für Gross- und Kleinvieh und Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe. Zweite erweiterte und verb. Auflage. Mit 684 Textabbildungen und 24 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Vorwort zur ersten und zweiten Auflage...........

Erster Abschnitt. — Ländliche Wohngebäude...........

1.    Bauernhäuser und Bauerngehöfte.........

A. Die geschichtliche Entwickelung. — a) Die fränkische Bauweise. — Das alte fränkische, das linksrheinische, alemannische, Schwarzwälder, schweizerische, oberbayerische Bauernhaus, das bayerische Bauerngehöft, das Bauernhaus aus den Böhmerwaldgerichten, ostdeutsches Bauernhaus. — b) Die sächsische Bauweise. — Das westfälische, Altländer, friesische, schleswig-holsteiner, ostdeutsche Bauernhaus. — B. Neue bäuerliche Gehöftanlagen. — a) Das Raumbedürfnis. — Das kleinste Bauernhaus. Kleine und mittlere Bauernhäuser. Grosse Bauernhäuser. —

b)    Die innere Einrichtung. — c) Der konstruktive Ausbau. — d) Beispiele.

2.    Gutsbesitzer- und Gutspächterhäuser. Gutsgehöfte.....

a) Die äussere Gestaltung. Rampen und Freitreppen. — b) Die innere Einrichtung. Der Flur oder die Diele. Die Wohnzimmer. Gesellschaftsräume. Die Schlafzimmer. Zubehör. Wirtschaftsräume. Dienstbotenräume. Korridore und Treppen. Beispiele von Gutsbesitzerhäusern. — c) Gutspächterhäuser. Die Einrichtung des Gutspächterhauses. Konstruktive Bestimmungen für Pächterwohnungen. Beispiele von Pächterwohnhäusern. — d) Gutsgehöfte. Die Grundrissform der Hofanlage. Der Lageplan der Einzelbauten nach der Himmelsrichtung. Der Lageplan der Einzelbauten nach den Grundsätzen des Wirtschaftsbetriebes. Nebenanlagen. Beispiele. — e) Der Hoffmannsche Tiefbau.

3.    Beamten- und Dienstwohnungen für Gutsbezirke......

4.    Arbeiter-Wohnhäuser............

A. Arbeiter-Familienhäuser. — a) Einfamilienhäuser, b) Häuser für zwei und mehrere Familien, c) Beispiele. — B. Wanderarbeiter-Häuser.

5.    Konstruktive Behandlung von Wohngebäuden auf den Kgl. Preuss.

Domänen ...............

Zweiter Abschnitt. Ländliche Wirtschaftsgebäude..........

1.    Wasch- und Backhäuser............

a) Das Waschhaus, b) Die Bäckerei, c) Beispiele für Wasch- und Backhäuser.

2.    Eisbehälter und Kühlräume...........

a) Allgemeines, b) Eismieten auf Gutshöfen, c) Eiskeller, d) Eishäuser, e) Eiskeller mit Kühlräumen.

3.    Räucherkammer..........

4.    Baukosten von ländlichen Wirtschaftsgebäuden......

Dritter Abschnitt. Gebäude für Unterbringung der Feldfrüchte und Ackergeräte .

1.    Feldscheunen...............

Die Lage. Die Konstruktion. Die Bedachung. Die Baukosten.

2.    Hofscheunen................

a) Die Raumgrösse, b) Die Grundrissausbildung, c) Das Dach, d) Die Aussenwände. e) Der innere Ausbau, f) Beispiele, g) Zusammenstellung der Kosten für Scheunen

3.    Speicher und Kornböden........... .

Die Geschosshöhen. Die Decke. Die Balkenlagen. Die Raumgrösse. Die Holzverbindungen. Die Umfassungswände. Die Fenster. Die Treppen. Die Winde-und Aufzugsvorrichtungen. Die Schüttbretter. Das Dach. Die Kosten. Beispiele.

4.    Wagen- und Geräteschuppen...........

Vierter Abschnitt. Stallgebäude nebst Zubehör..........

Die Grundbedingungen für die Anlage..........

1.    Stallgebäude für Einzelgattungen .    .......

A. Pferdeställe, a) Stallgebäude für Ackerpferde, b) Stallgebäude für Zuchtpferde.

c)    Stallgebäude für Kutsch- und Luxuspferde. — B. Rindviehställe. — C. Schafställe. — D. Schweineställe.

2.    Stallgebäude für gemischte Viehgattungen......

A. Kleine Ställe. — B. Freistehende Ställe für kleine landwirtschaftliche Betriebe. — C. Grössere Stallgebäude für gemischte Viehgattungen.

3.    Federviehställe..............

4.    Dungstätten und Jauchenbehälter.........

5.    Kostenberechnung für Geflügelställe........

Fünfter Abschnitt. Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe........

1.    Molkereien...............

2.    Schmieden und Stellmachereien..........

Nachtrag: Blitzschutzanlagen...........

Seite

v—VI

1—99

50

78

85

97

100-129

100

112

127

129

130—171

130

135

161

169

172—271

172

173

251

260

269

222

272-285

272

282

282-285

z'

/N

.0

rf

.r^ '

/;

\\v! v'

-■. .nr^

?•;

-4

i:/

C-

IT

i''

rr

-rr

xM/

^T^r

ÊÊÊmBW^^

Itpff

~~~    -. ä

mi?*/

V''

ni

,,h

CK

:'»SS

-*z " S-

rr—

S»i

M\

i.¹]

»I

fi X

\-<'Z: <Ts^

MM

>-

rs

ggggggg^

'âfA

mź=3

g~

ij

li!

////>///> mm

>rm

,4

v^vi

oy

PIP

I|S|K

Fis

"iniMii

''IWilin

gv

fej

i'.

III!

WŁ

GE

ii

xiiL.

/• ■

Wro

lÜt.

V.

1-

e

ri-.

ł,l;

-_1.

ipip-tr

T^lir. '

IHB

IW)

Enj!

!j^|$Pf|gip§

KI

Tli

tli

Ég

*4^7

y.

V.’

.ST

üUi

Pi

Zźi

Li

Mis

mm

3as?s

mg3

■?S

- »■“ c ~ <

r-^T>_

Hans Issel, Der Holzbau,

umfassend den Fachwerk-, Bohlen-, Block-, Ständer- und Stabbau und deren zeitgemässe Wiederverwendung. Zweite bedeutend erweiterte Auflage. Mit 500 Textabbildungen und 15 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite VII—VIII

Vorwort zur ersten und zweiten Auflage...........

Erster Abschnitt. — Allgemeines.............

1.    Bauholz. — A. Einheimische Bauhölzer. — a) Nadelhölzer, b) Laubhölzer. —

B. Fremdländische Bauhölzer. — a) Nadelhölzer, b) Laubhölzer

2.    Die Fällzeit des Holzes...........

3.    Die Fehler des Holzes ...    ........

4.    Holzprüfung zum Erkennen seiner Fehler.......

5.    Das Arbeiten des Holzes. — 1. Das Schwinden. 2. Das Quellen

6.    Die Verarbeitung des Holzes..........

7.    Das Beschlagen der Stämme zu Balken........

8.    Die Ausnutzung des Bauholzes. Tabelle der Normalprofile für Bauhölzer

in Zentimetern. Tabelle für Schnittmaterial (Bretter, Bohlen, Pfosten, Latten)

9.    Die nationalökonomische Bedeutung des Holzbaues ....

Zweiter Abschnitt. — Der Fachwerkbau...........

1.    Die Wiederbelebung der Holzbaukunst........

2.    Die Fachwerk- oder Riegelwand, a) Die frühere Konstruktionsweise. —

b)    Die heutige Konstruktionsweise. Die Ausmauerung und innere Verkleidung

der Fach werk wand    . .........

3.    Die Balkenlage und die Vorkragung der Stockwerke. — a) Die frühere

Konstruktionsweise. — b) Die heutige Konstruktionsweise. — c) Das Stichgebälk. — d) Die Balkenköpfe. — e) Knaggen und Kopfbänder ....

4.    Verkleidung der Zwischendecke. — a) Die Füllbretter. — b) Die Füll

hölzer. — c) Die Brettergesimse. — d) Ausgemauerte Zwischenfüllungen

5.    Die Giebelausbildung. — a) Schlichte Giebelbildungen.— b) Doppelgiebel.—

c)    Giebel mit vorgelegten Freigebinden .    ......

6.    Die Fenster. — a) Die frühere Fensterumrahmung. — b) Die moderne Fenster

umrahmung. — Das Anschlägen des Futterrahmens......

7.    Türen und Torfahrten. — a) Die frühere Umrahmung. — b) Die moderne

Umrahmung. — c) Ueberbaute Haustüren mit Vordächern und Veranden. —

d)    Ein- und zweiflügelige Haustüren.........

8.    Die Schmuckmittel des Fachwerkbaues. — a) Verzierungen durch ver

schränkte Fachwerkhölzer. Riegelkreuze. Winkelbänder. — b) Ausgestochene Verzierungen. Geschnitzte Ständer. Geschnitzte Eckpfosten. Geschnitzte Schwellen. Geschnitzte Fensterbrüstungsplatten.

Schriften. — d) Gemusterte Backsteingefache. — e) Farbig verzierte Fachwerkfelder. — f) Die Bemalung des Holzes

9.    An- und Aufbauten. — a) Erker. Rechteckige Erker. Ueber Eck gesetzte

rechteckige Erker. Dreieckige Erker. Vieleckige (polygonale) Erker. Die Konstruktion der Erker. Die Decke.........

b)    Veranden, Altane und Baikone. Die Pfosten. Die Brüstung. Der obere

Abschluss der Veranda. Altane und Baikone

c)    Lauben, Gartenhäuser, Pavillons.....

d)    Dacherker und Dachgauben......

e)    Türme. Die Umfassungswände. Der Turmhelm. Dachspitzen und Wetterfahnen.

Die Eindeckung der Türme und Dächer. Materialbedarf bei Ziegeldeckung 185—197 Dritter Abschnitt. — Der neuzeitliche Bohlenbau. — Amerikanische Bauweise. Deutsche Bauweise, Blockhäuser von H. Witte. Zerlegbare Holzbauten für Holzbearbeitung 198—204 Vierter Abschnitt. — Der Blockbau. Allgemeines......

1.    Die Blockwand. — a) Umfassungswände. — b) Scheidewände

2.    Türen und Fenster. — Die Eingangstüren (Haustüren). — Die Fenster. —

Klebdächer .............

3.    Das Dach und die Giebelbildung. — Norwegisches Blockhaus.— Russisches

Blockhaus. — Schweizerisches Blockhaus.......

4.    Seitenlauben und Galerien. — Schweizerische und norwegische Blockhäuser 218—221

5.    Die Schmuckmittel des Blockbaues.— a) Geschnitzte Wandverzierungen.—

b) Die Anwendung der Farbe im Blockbau .

Fünfter Abschnitt. — Der schweizerische Ständer- und Riegelbau .

Die Ständerwand. — Das Dach. — Die Riegelwand. — Die Fenster. — Galerien 230— 237

Sechster Abschnitt. — Der norwegische Stab- und Blockbau........

Die Wandbildung. — Die Holzkirchen. — Die Dachkonstruktion. — Stabure, Speicherbauten. — Die norwegischen Bauernhäuser (Blockbauten). — Die

Schmuckmittel............

Verzeichnis der bei der Bearbeitung dieses Bandes benutzten Werke und Zeitschriften 245—246

c) Geschnitzte In-

1—

8—

10

11

13-14 . 14

18

18

19—35

35—45

46—49

49—85

85—92

92-106

. 107—142

142-159

. 159—173

173

176

205

. 206-208

. 208—213

. 213-218

. 222—230

230

238

. 238-244

Aus „ß. Schüler, Die Eisenkonstruktionen“. Zweite Auflage

Fig. 403.

Fig. 402.

*°î

( \j800

b !» oi; ù i<p

fßüO.

jJlLO-'___'-Q_

£L

rr~P

h I I

4--4

~]T

.. Il    II

I il    II li    l!

U_ _iJ

cro

-i

jo

773

280

t:r

i

F = - = = =i

||

Oi

Schrvavxglas

IL

0(

O qj

g-

---

o<

r96

Ï2S

L JU

.280

Mą-

□Ibe

_d

/Schnitt ab

CŁ

,029

tiniegelghis

329

i2S ,829    ,81'e

JLLLLLL6

829 3 mm

•09

ÆL

sj *29

rS2S Hl'}

Spiegelglas

«j-

\S291

03 -

189

R. Scliöler, Die Eisenkonstruktionen des Hochbaues,

umfassend die Berechnung und Anordnung der Konstruktionselemente, der Verbindungen und Stösse der Walzeisen, der Träger und deren Lager, der Decken, Säulen, Wände, Baikone und Erker, der Treppen, Dächer und Oberlichter. Zweite Auflage. Mit 833 Textabbildungen und 18 Tabellen.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort zur ersten und zweiten Auflage...........

Erstes Kapitel. Die Konstruktionselemente...........

1.    Die verschiedenen Walzeisensorten........

2.    Die Verbindungsmittel der Eisenkonstruktionen.....

a) Nietverbindungen. — b) Berechnung und Anordnung der Nietverbindungen, c) Schraubenverbindungen. — d) Berechnung der Schrauben. — e) Gelenkverbindungen ..............

Zweites Kapitel. Die Verbindungen und Verlängerungen der Walzeisen......

1.    Verlängerungen (Stösse)...........

a) Verlängerung auf Zug beanspruchter einfacher Stäbe. — b) Verlängerung auf Druck beanspruchter Stäbe. — c) Verlängerung von Stäben, deren Querschnitt mehrteilig ist. — d) Stossdeckung von Stäben, die auf Biegung beansprucht sind

2.    Anschlussverbindungen............

a) Die Knotenpunkte. — b) Trägeranschlüsse.......

a) Eckverbindungen. — ß) Endverbindungen. — y) Kreuzverbindungen .

v—VII

3-29

30

30

30—36

37

37- 38

38- 46

47

Drittes Kapitel. Die Träger.............

1.    Berechnung der Träger...........

a) Die Freiträger. — b) Träger auf zwei Stützen. — c) Träger auf mehreren Stützen. — d) Vernietete Träger. — e) Die Lager der Träger .

«) Die festen Lager. — ß) Die beweglichen Lager ....

2.    Die Verwendung der Träger..........

a) Die Unterzüge. — b) Die Decken........

o) Decken in Holz und Eisen. — ß) Decken in Eisen und Stein bezw.

Mörtel. — y) Decken mit eiseuarmierter Füllung. — J) Eiserne Decken 89—109

Viertes Kapitel. Die Säulen und Stützen..........

a) Berechnung der Stützen. — b) Berechnung der Säulenfüsse. — c) Ausführung der gusseisernen Säulen. — d) Ausführung der schmiedeeisernen Säulen. — e) Be

rcchnung auf Druck und Biegung beanspruchter Säulen.....

Fünftes Kapitel. Frontstützen, Ladeneingänge und Schaufenster......

Gusseiserne und schmiedeeiserne Frontstützen. — Schaufensteraulagen .

Sechstes Kapitel. Eiserne Wände............

a) Allgemeines. -d) Eiserne Wände

Siebentes Kapitel. Baikone und Erker...........

a) Baikone. — b) Erker............

Achtes Kapitel. Eiserne Treppen............

1)    Massive Treppen............

2)    Eis erne Treppe n............

a)    Gusseiserne Treppen. — a) Gerade Treppen. — ß) Wendeltreppen

b)    Schmiedeeiserne Treppen. — «) Gerade Treppen. — ß) Wendeltreppen

Neuntes Kapitel. Fachwerk.............

a) Allgemeines. — b) Dachbinder..........

Zehntes Kapitel. Eiserne Dächer............

a) Allgemeines. — b) Pfetten. — c) Berechnung der kontinuierlichen Gelenkpfetten. — d) Sparren, Latten, Deckung. — e) Fuss- und Firstpunkte. — f) Der Windverbaud.—

g) Wellblechdächer..............

Elftes Kapitel. Die Oberlichter. — a) Allgemeines. — b) Die Glasdecke. — c) Die Sprossen. —

d)    Die Bildung des Firstes. — e) Bildung der Traufe. — f) Anschluss an

lotrechte Mauern. — g) Sheddächer.........

Zwölftes Kapitel. Bedingungen über die Lieferung von Eisenkonstruktionen.....

a) Allgemeines. — b) Beschaffenheit des Materials. — c) Vorschriften über die Herstellung der Eisenkonstruktionen. — d) Abnahme.—

e)    Abrechnung. — f) Gewichtsberechnung Anhang. — Tabellen 1 bis 18

b) Eisenfachwerkwände.

c) Konstruktion der Wände. —

47-49

50-72

72-82

82

82-88

110

112-162

163

163-181

182

182-197

198

198-217

218

218-235

236

236-244

245-262

263

263-280

281

281-310

311-326

327

. 327—337 . 338-356

iS

Fig. 287.

Fig. 290.

Fig. 288.

li--3t -

TizstTfOjijie

*1? -»

Platte

*-    23

‘V

'/y.

Fig. 289.

Fig. 704.

.Kaufte',

v~

18 -H

3§1*

,,

77

ii

Wm.

(mm

Prof. A. Opderbecke, Der Dachdecker und Bauklempner,

umfassend die sämtlichen Arten der Dacheindeckungen mit feuersicheren Stoffen und die Konstruktion und Anordnung der Dachrinnen und Abfallrohre.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 745 Textabbildungen und 17 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort

Allgemeines.....

A.    Die Eindeckung der Dachflächen

1.    Deckung mit organischen Stoffen

1 a. Teer- oder Steinpappdächer

Deckung mit offener Nagelung. — Deckung mit verdeckter Nagelung auf Leisten. Unterhaltung der Pappdächer. — Das doppellagige Klebepappdach .

lb. Holzzementdächer.............

Das Holzzement-Papierdach. — Das Holzzement-Pappdach.....

1 c. Deckung mit imprägnierten, wasserdichten Leinenstoffen .....

2.    Deckung mit künstlichem Steinmaterial........

la)    Deckung mit Dachsteinen aus gebranntem Ton.......

Die Flachziegel. — Die Hohlziegel. — Die Dachpfannen. — Die Falzziegel. — Handwerkszeuge des Ziegeldeckers.........

lb)    Deckung mit Zementplatten...........

3.    Deckung mit natürlichem Steinmaterial........

a)    Englische Doppeldeckung...........

b)    Deutsche Deckung.............

c)    Französische Deckung............

Handwerkzeuge des Schieferdeckers.........

4.    Deckung mit Metallen (Allgemeines)...... ...

a)    Deckung mit Zink.............

Deckung mit gewalzten glatten Tafeln. — Aeltere Ausführungsweise der Leistendeckung. — Berliner (Wusterhausensche) Leistendeckung. — Rheinische oder Belgische Leistendeckung.

Leistendeckung. — Deckung mit gewelltem Zinkblech. — Deckung mit doppelt gerippten Tafeln (System Baillot). — Deckung mit quadratischen Rauten (Vieille Montagne). — Deckung mit quadratischen Rauten (Lipine). — Deckung mit Spitzrauten. — Deckung mit Schuppenblechen........

b)    Deckung mit Eisen.............

Deckung mit Eisenwellblech. — Deckung mit Rauten ans verzinktem Eisenblech. — Deckung mit Dachplatten aus verzinktem Eisenblech. — Deckung mit Falzziegeln aus verzinktem Eisenblech. — Deckung mit Platten aus Gusseisen 154—172

c)    Deckung mit Kupfer .    ..........

d)    Deckung mit Blei.............

5.    Deckung mit Glas..............

Glasdeckung auf Holzsprossen. — Glasdeckung auf J_-förmigen Eisensprossen. — Glasdeckung auf -f--förmigen Eisensprossen. — Glasdeckung auf Flacheisensprossen. — Glasdeckung auf rinnenförmigen Sprossen. — Verhinderung des Abgleitens der Glastafeln. — Unterstützung der Glastafeln durch Quersprossen 182—198

B.    Die Entwässerung der Dachflächen

Allgemeines ....

a)    Freitragende Hängerinneu

b)    Aufliegende Hängerinnen .

c)    Freitragende Standrinnen .

d)    Aufliegende Standrinnen .

e)    Eingebettete Standrinnen .

f)    Kehlrinnen ....

Die Abfallrohre

Fricksche Leistendeckung.

Französische

1-2

3—198

4—17

17

18-27

27

29

29

29—75

75

80

82

88

98

110

115

120

120-154

154

172

174

182

199-240

199

203

213

213

223

225

230

. 233-240

/71

7z

a”

Fig. 272 a.

a -l'\

1-

/°p

\°2

Fig. 271.

nF

r-

a"

c!

X'

Fig. 272 b.

b"

°1

Prof. E. Geyger, Die darstellende Geometrie,

umfassend die Grundbegriffe der Geometrie, das geometrische Zeichnen, die Projektionslehre oder das projektive Zeichnen, die Dachausmittelungen, Schraubenlinien, Schraubenflächen und Krümmlinge sowie die Schiftungen. Zweite verbesserte Auflage. Mit 570 Textabbildungen.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort .    .......... .

Einführung.................

Einige Bemerkungen über die Beschaffenheit der Zeichen-Instrumente und -Materialien,

ihre Prüfung und Anwendung...........

Erstes Kapitel. Die wichtigsten Erklärungen und Grundbegriffe der Geometrie.....

1.    Körper, Flächen, Linien, Punkte, Masseinheiten.......

2.    Lage einer Ebene im Raume. Gerade, Winkel und Figuren in der Ebene

3.    Gerade und Ebene im Raume...........

4.    Lage zweier Ebenen zu einander..........

Zweites Kapitel. Das geometrische Zeichnen...........

1.    Die Elementaroperationen...........

2.    Konstruktion des Massstabes...........

3.    Konstruktion von Dreiecken und Vierecken; Fundamentalkonstruktionen amKreise

4.    Konstruktion der wichtigsten regulären Vielecke.......

5.    Konstruktion der regelmässigen Vielecke aus der gegebenen Seite

6.    Konstruktion verschiedener Gewölbebogen, welche in der Baukunst häufig Vor

kommen ...............

7.    Affine und affin gelegene Figuren..........

8.    Projektive Figuren in perspektiver Lage........

9.    Die Zentralprojektion eines Kreises; die Kegelschnitte.....

10.    Konstruktion der Ellipse, ihre Tangenten und Normalen.....

11.    Konstruktion der Achsen einer Ellipse aus konjugierten Durchmessern

12.    Drei Konstruktionen der Parabel; Tangente und Normale der Parabel.

13.    Konstruktion der Hyperbel; Dreiteilung (Trisektion) eines Winkels .

Drittes Kapitel. Die Projektionslehre oder das projektive Zeichnen (Beschreibende oder darstellende

Geometrie)...............

1.    Die verschiedenen Projektionsmethoden......

2.    Das Verfahren der orthogonalen Parallelprojektion; Grundriss, Aufriss, Seiten

riss. Vereinigung der Tafeln mit der Zeichenebene.....

3.    Punkt, Gerade, Ebene und einfache Körper in orthogonaler Projektion. Seiten

riss und Einführung einer 3. (4.) Projektionsebene.....

4.    Die regulären Polyeder. Rotationskörper und Rotationsflächen .    .    .    .

5.    Ableitung neuer Projektionen aus Grund-Aufriss; die schiefe und orthogonale

axonometrische Projektion...........

6.    Wahre Länge und Tafelneigung einer durch ihre Projektionen gegebenen

Strecke; Spurpunkte einer Geraden .    .......

7.    Die Spurgeraden einer Ebene. Tafelneigung einer Ebene. Bestimmung der

wahren Gestalt einer ebenen Figur . .........

8.    Gerade und Ebene. Projektion eines rechten Winkels in einem rechten Winkel;

Ebene und Ebene; Körper und Ebene........

9.    Ebene Schnitte und Netze von Prismen und Zylindern; Rektifikation von

Kurven; Wendepunkt einer Kurve; Schraubenlinie......

10.    Ebene Schnitte und Netze von Pyramiden und Kegeln.....

11.    Tangentialebenen, Schnitte und Netze von Rotationskörpern .    .    .    .

12.    Durchdringungen.............

Viertes Kapitel. Dachausmittelungen............

1.    Allgemeines; Einteilung der Dächer.........

2.    Ausmittelung von Dächern, deren Traufen in einer Horizontalebene liegen und

deren Dachflächen eben und von gleichem Gefälle sind.....

3.    Ausmittelung von Dächern, deren Traufen in verschiedenen Ebenen liegen und

deren Dachneigungen ungleich sind.........

4.    Dächer mit ebenen und krummen Dachflächen.......

5.    Turmdächer...............

Fünftes Kapitel. Schraubenlinien, Schraubenflächen, Schrauben und Krümmling .... Sechstes Kapitel. Schiftungen.............

1.    Die Schiftung auf dem Lehrgespärre.........

2.    Die Schiftung auf dem Werksatze..........

3.    Die Schiftung auf Dachflächen oder die Bohlenschiftung.....

v—VI

4—24

22

23

24—82

24

28

30

37

42

45

52

5G

60

66

75

76

82

82—197

82

84

87

101

111

130

139

151

155

166

172

175

198-220

198

204

CM CM

219

220-231

231—258

232

251

1*

mmm

pi

i - ■*

il

fl

Ans „Hans Issel, Die Banstillehre“

Fig. 368

rap

»

■£m

i'i

te

suias-innśi

itMEfti

i i tÆÊÈÊml iii Pi

=f

i:

fibr*

iMiojŒmïïiïrrfi

iiimimtnti;mninrmnn>irTmr/mr*ręunnmwinwiłiwiiiiuiiii>iiiiiiiniiiiiimiii / i

miwrtniimuiiinmmimumiiuiinmuimmviiminmmviTUEiiwwinuiuiirrwuY

■    ...    ----—i

feti

Uf

ląg

■w

Hi

fil

-m

‘ r--_*    £

fey

Ir

nc

fcHjS

Em

I!

ni

Off

iim miHiil

li.

K» :V

rf

MiTiiiiii! -,

\

ląSBfei

.w^V

i *: ; tec

fili.- - - >

M; ‘ Ü ómrl ttmfnjnnmiłfiiiffrr?ra

■I-

ii>

.1!

ii-

iii

f'

m

.i’¹.'i

iii

'iii'

■i

i-i

SP

Cl

iÜ*

»w

ni

n n n n nn i i

_n

n u

ii ii

•n

"TT

rm~    :—f

'/A^

^:or:c.n

*Tl~r>Ł

01

Hans Issel, Die Baustillehre,

umfassend die wichtigsten Entwickelungsstufen der Monumental-Baukunst in den verschiedenen Stilarten, mit besonderer Berücksichtigung der massgebenden Einzcl-Bauformen.

Mit 454 Textabbildungen und 17 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Vorwort ....    ......

Erster Abschnitt. Die monumentale Baukunst der vorklassischen Zeit

I.    Die ägyptische Baukunst......

A.    Allgemeine baukünstleriscbe Entwickelung .

B.    Die monumentalen Bauwerke

C.    Die ägyptischen Bauformen ....

II.    Die babylonische Baukunst.....

A.    Allgemeine baukünstlerische Entwickelung .

B.    Die babylonischen Monumental-Bauwerke

III.    Die assyrische Baukunst......

A.    Land und Baumaterial der Assyrer

B.    Die assyrischen Monumentalbauten

IV.    Die persische Baukunst......

A.    Das Land und sein Baumaterial .

B.    Die persischen Monumentalbauten Zweiter Abschnitt. Die monumentale Baukunst der klassischen Zeit

I. Die griechische Baukunst......

A.    Allgemeine baukünstlerische Entwickelung .

B.    Die griechischen Monumentalbauten

C.    Die Bauformen......

D.    Gesamtbild der griechischen Architektur

II. Die römische Baukunst......

A.    Allgemeine baukünstlerische Entwickelung .

B.    Die römischen Konstruktionsweisen

C.    Die römischen Bauformen    ....

D.    Die römischen Bauwerke    ....

E.    Die technische Darstellungsweise im Altertum Dritter Abschnitt. Die Baukunst des Mittelalters ....

I. Die römisch-altchristliche Monumental-Baukunst im w<

A.    Allgemeine baukünstlerische Entwickelung .

B.    Die altchristlichen Monumentalbauten .

II. Die altchristliche Monumental-Baukunst im oströmisch

A.    Allgemeine baukünstlerische Entwickelung .

B.    Die byzantinischen Monumentalbauten

III.    Die Monumentalbauten der romanischen Baukunst

A.    Allgemeine baukünstlerische Entwickelung .

B.    Die Grundrissanlage der romanischen Kirchen

C.    Der romanische Stil in Deutschland

D.    Der romanische Stil in Frankreich

E.    Der romanische Stil in England .

F.    Der romanische Stil in Spanien

G.    Der romanische Stil in Italien

H.    Der romanische Stil in den nördlichen Ländern

IV.    Die monumentale Baukunst des Islam

A.    Allgemeine baukünstlerische Entwickelung .

B.    Die monumentalen Kultbauten der Mohammedar

C.    Der maurische Stil .

V.    Die Monumentalbauten der gotischen Baukunst

A.    Allgemeine baukünstlerische Entwickelung .

B.    System der gotischen Bauweise

C.    Die Verbreitung des gotischen Stiles durch die Bauhütten

D.    Die Grundrissanlage der gotischen Kathedrale in Frankreich .

E.    Die innere Ausgestaltung der Kirchen......

F.    Die gewölbten Decken..........

G.    Die Gotik der Uebergangszeit in Deutschland.....

H.    Die gotischen Bauformen.........

I. Die norddeutsche Backsteingotik........

K. Die Wandlungen der Gotik in den übrigen Ländern

Vierter Abschnitt. Die monumentale Baukunst der neueren Zeit......

I. Die Renaissance in Italien. — II. Die Renaissance in Deutschland, Holland und Dänemark. — III. Die Renaissance in Frankreich, Spanien und England. — IV. Der Barockstil. — V. Rokoko- und Zopfstil.....

Seite

v—VI 1—23

rH

13

15

15

16

17

17

18

19

19

20

24—75

24

24

26

36

49

50

50

52

56

59

74

ieii Reiche

76—236

76

76

iche

79

92

92

93

105

105

106

108

130

134

138

139

147

154

154

er

157

177

183

183

187

189

190

191

192

194

207

233

235

236-329

. 236-329

Prof. Ernst Nöthling, Die Baustoiflehre,

umfassend die natürlichen und künstlichen Bausteine, die Bauhölzer und Metalle, sowie die Verbindungs-, Neben- und Hilfsbaustoffe. Mit über 300 Abbildungen auf 30 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort......

Einleitung. — Prüfung der Baustoffe Erster Teil. Die Hauptbaustoffe

1-2

I. Die Bausteine..........

A.    Natürliche Steine........

a)    Einfache kristallinische Gesteine

b)    Gemengte kristallinische Gesteine .

c)    Verkittete Trümmergesteine ....

d)    Lose Trümmergesteine und Erden .

c) Eigenschaften und Prüfung der natürlichen Steine

f)    Die Gewinnung der natürlichen Steine .

g)    Die Bearbeitung der natürlichen Steine .

h)    Die Erhöhung der Dauer von Hausteinen

B.    Die künstlichen Bausteine......

a)    Gebrannte künstliche Steine ....

b)    Ungebrannte künstliche Bausteine .

1- 204

2— 127 2—41 4—12

12-19

19—28

28-31

31-33

33

II. Die Bauhölzer .............

Allgemeines — Bau und Gefüge des Holzes — Allgemeine Eigenschaften der Hölzer — Beschreibung der wichtigsten Bauhölzer — Die Bearbeitung der

Hölzer..............

III. Die Metalle...............

33—39

39-41

41—128

41-98

98—128

128-177

. 138—177 . 177-204

1. Das Eisen als Baustoff. — 2. Kupfer. — 3. Zink. — 4. Blei. —' 5. Zinn. — G. Aluminium. — 7. Nickel. — 8. Metalllegierungen. — 9. Thermit Zweiter Teil. Die Verbindungsstoffe..........

. 177—204

. 205-290

Einleitung I. Die Mörtel

A.    Die Luftmörtel

a)    Der Lehmmörtel

b)    Kalkmörtel .

Das Brennen des Kalkes. — Brennöfen für Kalk und Zement. — Verpackung und Aufbewahren des Kalkes. — Das Löschen des gebrannten Kalkes. — Die Zubereitung des Mörtels. — Die Mörtelmaschinen. — Mischungsverhältnisse für Kalkmörtel. — Sand und Kies. — Die Erhärtung des Kalkmörtels. — Wirkung von Eisen im Mörtel, brannten Kalkes.

c)    Gipsmörtel .

Allgemeines. — Eigenschaften des Gipses. — Das Brennen des Gipses. — Prüfung des Gipses auf seine Güte. — Schnelles und langsames Erhärten des Gipses. — Verwendungen des Gipses.

B.    Wassermörtel oder hydraulische Mörtel.......

a)    Die Trasse............

b)    Die Zemente...........

C.    Feuerfeste Mörtel............

205

. 205-275 . 205-242

20G

. 206—225

Mauerfrass. — Weitere Verwendungen des ge-

. 225—242

II. Asphalt III. Die Kitte .

. 243-274 . 244—246 . 246-274 . 274-275 . 275—285 . 285—290 . 290—332

Dritter Teil. Die Neben- oder Hilfsstoffe ....

I. Das Glas und das Wasserglas ....

II.    Harze und Teere.......

III.    Farben, Firnisse und Lacke    ....

IV.    Kautschuk und Guttapercha    ....

V. Dachpappe, Holzzement, wasserdichte Gewebe .

VI. Asbest und Uralith......

VII. Linoleum........

VIII. Filz, Eisenfilz, Unterlagsfilzpappen

IX.    Tapeten, Lincrusta......

X.    Hanf und Hanfseile .    ....

XI.    Stroh, Bohr, Moos und Torf ....

XII. Deckengewebe, Kohrgewebe, Matten .

XIII.    Das Papier als Baustoff.....

XIV.    Verschiedene andere Baustoffe ....

XV. Verschiedene Baustoffe, welche zur Isolierung gegen Wärme und Kälte usw. dienen 328—332

. 290—296 . 296-298 . 298—312 . 312-313 . 314-315 . 315-319

319

319- 320

320- 323

323— 324

324- 325

326— 327

327— 328

328

Prof. A. Opderb ecke, Das Veranschlagen im Hochbau, umfassend die Grundsätze für die Entwürfe und Kostenanschläge, die Berechnung der hauptsächlichsten Baustoffe, die Berechnung der Geldkosten der Bauarbeiten und einen Bauentwurf mit Erläuterungsbericht und Kostenanschlag.

Mit 20 Textabbildungen und 22 Doppeltafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort A. Allgemeines

1-22

Kostenüberschlag. — Bestandteile der speziellen Entwürfe. — Zeichnungen. — Erläuterungsbericht. — Anschlag. — Massenberechnung der Erdarbeiten, der Maurerarbeiten, der Steinmetzarbeiten, der Zimmerarbeiten, der Eisenarbeiten. — Materialienberechnung zu den Maurer- und Zimmererarbeiten. — Vorschriften für die Kostenberechnung der einzelnen Anschlagstitel.....

B.    Grundsätze für die Entwürfe und Kostenanschläge..........

Erd- und Maurerarbeiten............

Asphaltarbeiten..............

Steinmetzarbeiten..............

Zimmererarbeiten..............

Staker- und Dachdeckerarbeiten...........

Klempner- und Tischlerarbeiten...........

Schlosser-, Glaser-, Anstreicher-, Tapezierer- und Ofenarbeiten ....

Bauführungskosten.............

Allgemeines...............

C.    Bestimmungen über die Aufstellung von statischen Berechnungen zu Hochbauten, sowie über die

hierbei anzunehmenden Belastungen bezw. Beanspruchungen

D.    Berechnung der hauptsächlichsten Baustoffe......

Bruch- und Feldsteine. — Werksteine. — Ziegelsteine.

Fussboden- und Wandbekleidungsplatten.

Schwemmsteine. — Fetter Kalk. — Hydraulischer Kalk. — Zement. — Sand. — Mörtel. — Beton. — Kunststein. — Bauholz. — Schiefer. — Dachpappe. — Holzzement. — Asphalt. — Eisen und Stahl. — Zink. — Blei. — Kupfer. — Glas................

Chamottesteine. — Dachziegel. — Rheinische

1—22

23-36

23

28

29

30

31

32

33

34

35

37—50

51—120

E. Berechnung der Geldkosten der Bauarbeiten

51—120 . 121—172

Erdarbeiten. — Maurerarbeiten. — Steinmetzarbeiten. — Zimmererarbeiten. — Stakerarbeiten. — Schmiede- und Eisenarbeiten.

Dachdeckerarbeiten. — Klempnerarbeiten. — Tischlerarbeiten. — Schlosserarbeiten. — Anstreicherund Malerarbeiten. — Tapeziererarbeiten. — Stückarbeiten, arbeiten und Zentralheizungen. — Gas- und Wasseranlagen. — Elektrische Haustelegraphen. — Sprachrohre. — Blitzableiteranlagen ....

F. Bauentwurf nebst Kostenanschlag betr. den Neubau eines Familienhauses ....

Ofensetzer

121—172

173—250

Erläuterungsbericht .    ...

Kostenberechnung......

Vorberechnung......

Massenberechnung der Erdarbeiten

„ Maurerarbeiten „ Steinmetzarbeiten „    „ Zimmererarbeiten

Statische Berechnung der gewalzten '['"Träger Gewichtsberechnung der gewalzten Träger . Maurermaterialienberechnung .    •    «

173

178

204

211

212

222

228

244

249

Aus „Prof. A. Opderbecke und H. Wittenbecher, Der Steinmetz“

Fig. 460.

■flj

A n f\

SS

/\ Są

-0,29.

-Qk7-

frf

.HE

■ ąt9~

4*0-

JCr

-0,32-

Er

-wo—h.ro*—wo

'mmm.

-v

VA

z=z

ZZZ

\\~~Fl

0.3Ï-

« Schnitt C-D.

Teilzeichnung vom Seüengervändc-,_____

CorderJiriöickl.

UrÜersichl

(kr Krlicrplatie. -

Grundriß A ~B.

l?o

fp'O -- g

+-+

-tr

JSÄ

L-—r —

Prof. A. Opderbecke und H. Wittenbecher, Der Steinmetz,

umfassend die Gewinnung und Bearbeitung natürlicher Bausteine, das Versetzen der Werksteine, die Mauern aus Bruch-, Feld- und bearbeiteten Werksteinen, die Gesimse, Maueröffnungen, Hausgiebel, Erker und Baikone, Treppen und Gewölbe mit Werksteinrippen.

Mit 609 Textabbildungen und 7 Doppeltafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort.................

I.    Allgemeines...............

Eigenschaften guter Bausteine. — Gewinnung natürlicher Bausteine. — Lage und Einrichtung des Werkplatzes. — Steinhauerhütten. — Das Aufbänken. — Das Werkzeug. — Die Bearbeitung.......•

II.    Das Versetzen der Werk steine .    ..........

Ilebezeuge. — Baugerüste. — Das Vergiessen. — Ausbesserung beschädigter Werkstücke..............

III.    Mauern aus Bruch- und Feldsteinen.........

IV.    MauernausbearbeitetenWerksteinen........

Form und Grösse der Quader. — Läuferverband. — Blockverband. — Eckverbände. — Freistehende Mauern. — Verblendung mit Platten. — Steinliste .

1-22

1-22

23—39

23-39

40—42

43—53

V. Die Gesimse...............

Fuss- und Sockelgesimse. — Gurtungen. — Hauptgesimse, Trauf- und Kranzgesimse ....    ..........

VI. Mauer Öffnungen..............

Ueberdeckung der Oeffnungen. — Fensteröffnungen. — Kellerfenster. — Stockwerkfenster. — Die Sohlbank. — Die Gewände. — Gerader Sturz. — Flach-und Rundbögen. — Gekuppelte Fenster. — Tür- und Toröffnungen. — Türschwellen. — Türgewände. — Zwischensturze. — Haustore.

Torpfeiler..........

Tür- und

43-53

54-75

54—75

76-141

VII. Hausgiebel

Grundform der Giebel. — Traufgesimse an den Giebeln

VIII. Erker und Baikone...........

Unterstützung der Erkerplatten. — Baikone. — Balkonbrüstungen

IX. Treppen

. 76—141 . 142—159 . 142—159 . 160—167 . 160—167 . 168-196

Steigungsverhältnis. — Grundrissform. — Das Verziehen der Stufen. — Freitreppen. — Innere Wangentreppen. — Freitragende Treppen. — Spindeltreppen ...............

X. Gewölbe

169—196 . 197—222

1.    Böhmisches Kappengewölbe..... ••••.•

2.    Kreuzgewölbe .    .........

’ a) Kreuzgewölbe mit wagerechten Scheitellinien und gleichhohen Rand-

und Diagonalbogen (römische Gewölbe).......

b)    Kreuzgewölbe mit geradem Stich und gleichhohen Rand- und Diagonal

bogen (romanische Gewölbe)

c)    Gebuste Kreuzgewölbe (gotische Gewölbe).......

3.    Sterngewölbe..............

199

201

203

205

208

’f

Ans „R. Schöler, Die Statik und Festigkeitslehre“

Tafel 8.

ort

~/,39

0.6C

A faßstad für die Handdrücke.    ^    ⁷⁷s    rt

Jv.i'l'i'f /(\° *J° J\° *'ÇJÂ;Ç' *y\ \    ^

Qßo Die Henddriicke sind in achtfacher Größe    \\ \    \    \

aufijetraaerrt.

«■>

Ml 1

24)

Maßstab für die Gereichte.

Oft

n3

■%

Si

l_;

<3

O.lV

0.3/3

\V

-A

-OG»————CM-ö*-G

^ .% "> ff/ ^ ff, ■>

vr

ir

SA

\ mw*

V*

■//.

<?x>

Z⁷

«#/

Z7

1?

ff*

^ Tonnen

Of't

!\

Off ->

3j

Jp

-

y //,

$5

OM

l— /><?

£3

Maßstab für dir La/u/cn

oft

** i

//’

**<?

"ÜctsiCf

“1

\\

\.X

-J

ÉWJ

t;

L.-- 3. JO -•

wfMmt

»Mi

"ff

ZZc

'd.i72

JW

,7"

I*

^ /,J<> '-— 3,0'/

■M

0,90

o.fo\

\ N?

ZI

mm

0,302

4'

1.30 -j

\r-

3.36

.+

ft':

0.0'*

aij

ßz

VJs

3r-

V/.

'iôÔ/y/Æ/

//

Rn i

%-K

HTMl

>;

ff

-—Oft —

yo v

”•

X—M.

"■»>

:.y

11/

ÉW___

XI

O. 13

ß-~

f,

fr¹

4'

■17

BIBLIOTEKA PJLITECHN1CZHA

KRAKÓW

R. Schüler, Die Statik und Festigkeitslehre des Hochbaues

einschliesslich der Theorie der Beton- und Betoneisenkonstruktionen. Mit 570 Textabbildungen, 13 zum Teil farbigen Tafeln und 15 Querschnittstabellen.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Erster Teil. Statik

1—94

I.    Grundbegriffe, Erklärungen...........

Aufgabe der Statik. Grundbegriffe. Bestimmungsstücke einer Kraft. Dar Stellung der Kräfte. Kräfteplan. Mittelkraft. Gleichgewicht. Gleich gewicht zweier Kräfte. Satz von der Verschiebung des Angriffspunktes.

II.    Zusammensetzung und Zerlegung von Kräften.......

a)    Die Kräfte wirken in derselben Geraden .    .....

b)    Die Kräfte wirken an einem Punkte nach verschiedenen Richtungen .

c)    Rechnerische Zusammensetzung und Zerlegung von ebenen Kräften .

d)    Die Kräfte wirken zerstreut in der Ebene......

e)    Von den statischen Momenten der Kräfte......

III. Anwendung der statischen Gesetze auf die Baukonstruktionen

a)    Der durch Einzellasten beanspruchte Balken......

b)    Der Schwerpunkt...........

c)    Von der Standsicherheit ..........

d)    Von der Auflagerung der Träger........

e)    Von den Fachwerkträgern..........

Zweiter Teil. Festigkeitslehre............

I. Einleitung..............

1—4

4—39

a)    Formänderung und Spannung........

b)    Dehnung, Dehnungskoeffizient, Elastizitätsmodul .

c)    Proportionalitätsgrenze, Grenzkraft, Festigkeit ....

d)    Zulässige Beanspruchung, Sicherheitskoeffizient ....

e)    Festigkeitsarten...........

f)    Zulässige Beanspruchung.........

II. Zugfestigkeit.............

III.    Druckfestigkeit............

IV.    Schubfestigkeit............

V. Biegungsfestigkeit............

a)    Entwickelung der Biegungsgleichung .....

b)    Die meist vorkommenden Belastungsfälle.....

VI. Knickfestigkeit............

a)    Berechnung der Säulen.........

b)    Berechnung der Säulenfüsse........

c)    Trägeranschlüsse an gusseiserne Säulen ...    .    .

d)    Schmiedeeiserne Säulen, deren Querschnitt aus zwei |_-Eisen besteh

e)    Frontstützen aus |~-Eisen........

VII.    Schubspannungen in der Längsrichtung der Träger.....

VIII.    Zusammengesetzte Festigkeit.........

a)    Die auf Doppelbiegung beanspruchten Träger ....

b)    Biegung und Zug..........

c)    Biegung und Druck..........

d)    Der exzentrische Druck.........

e)    Horizontal belastete Säulen........

IX. Beton- und Betoneisenkonstruktionen........

3 Ü38S&S £ ggS&SS S8252SS    cc&aö

I    (M    r-łi—ii—I,—ItHt—Irl r- hHi-iHr'rtn

I I I I Ö § 3 2

H    H rH

in <T.>

05

-4

189

192

195—217

a)    Zentrischer Druck.........

b)    Beanspruchung auf Zug........

c)    Schubfestigkeit..........

d)    Biegung...........

e)    Adhäsion zwischen Eisen und Beton.....

f)    Berechnung der Betoneisenkonstruktionen ....

Dritter Teil. Anwendungen auf grössere Konstruktionen......

a)    Reibung...........

b)    Erddruck    ..........

c)    Die freistehenden Schornsteine......

d)    Die Gewölbe..........

e)    Musterbeispiele für die Anfertigung statischer Berechnungen

195

196

197

197

201

201

218—292

218

221

234

241

Soeben gelangte zur Ausgabe:

DAS

ENTWERFEN DER FASSADEN

ENTWICKELT

AUS DER ZWECKMASSIGEN GESTALTUNG DER EINZELFORMEN UND DEREN ANWENDUNG AUF NEUZEITLICHE BÜRGERLICHE BAUTEN IN BRUCHSTEIN WERKSTEIN-. PUTZ- UND HOLZARCHITEKTUR

FÜR DEN SCHULGEBRAUCH UND DIE BAUPRAXIS

BEARBEITET

VON

HANS ISSEL

ARCHITEKT UND KÖNIGL. BAUGEWERKSCHULLEHRER ZU HILDESHEIM

MIT 350 TEXTABBILDUNGEN UND 24 TAFELN

GEHEFTET 5 MARK; GEBUNDEN 6 MARK.

Handbuch des Bautechnikers Band XVIII:

DIE

SCHATTENKONSTRUKTIONEN

DIE AXONOMETRISCHE PROJEKTION UND DIE

PERSPEKTIVE

FÜR DEN SCHULGEBRAUCH UND DIE BAUPRAXIS

BEARBEITET

VON

LUDWIG HAASS

ARCHITEKT UND BAUGEWERKSCHULOBERLEHRER ZU HILDESHEIM

MIT 255 TEXTABBILDUNGEN UND 16 TAFELN

GEHEFTET 5 MARK; GEBUNDEN 6 MARK.

Empfehlenswerte Werke

für das

Baugewerbe

aus dem

Verlag von Bernh. Friedr. Voigt in Leipzig

Al ding er, Paul, Kunstsclimiedereien moderner Richtung. Vorlagen und Mo-tive zu Gittern, Toren, Füllungen und Geländern. Zum praktischen Gebrauch für Schlosser, Architekten und Bauherren. Dreissig Tafeln mit erläuterndem Text und ausführlichen Gewichts- und Kostenberechnungen, gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Altberg, 0., Die Feuerungsanlagen für das Haus, erläutert durch die Resultate der Wärmetechnik und die Leistung der verschiedenen Brennstoffe. Sechste unveränderte Auflage. Mit Atlas, enthaltend 21 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 5 Mk. 25 Pfg.

Arnheim, 0., Moderne Schmiedearbeiten in einfacher Ausführung. Vorlagen von Gittern aller Art, Brüstungen und Füllungen, Toren und Geländern. Für den praktischen Gebrauch herausgegeben. 24 Tafeln mit erläuterndem Text und ausführlichen Gewichtstabellen, gr. 8. In Mappe. 3 Mark.

Aster, G., Das Einfamilienhaus. Eine Sammlung von Entwürfen in Grundrissen, Ansichten und Höhenschnitten nebst Kostenanschlägen. 26 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Relise, Dr. W. H., Der Bau hölzerner Treppen. Mit besonderer Berücksichtigung der Konstruktion neubearbeitet von Prof. Opderbecke, Direktor der Anhaitischen Bauschule in Zerbst. Fünfte vollständig neubearbeitete Auflage des Treppenwerkes von Dr. W. H. Behse. 24 Tafeln mit Text, gr. 4. Geh. 6 Mark. Geb. 8 Mark.

Relise, Dr. W. H., Die Raurisse, umfassend die zeichnerische Darstellung und das Entwerfen der gewöhnlich vorkommenden Gebäudegattungen. Nebst einer Aufstellung eines ausführlichen Kostenanschlags. Fünfte erweiterte Auflage, herausgegeben von Hermann Robrade, kaiserlicher Postbauinspektor. Mit einem Atlas von 30 Tafeln, gr. 8. Geh. 6 Mark.

Relise, Dr. W. H., Der Maurer. Eine umfassende Darstellung der sämtlichen Maurerarbeiten. Siebente gänzlich neubearbeitete Auflage, herausgegebeu von Hermann Robrade, Kaiserl. Baurat. Mit einem Atlas von 56 Foliotafeln, enthaltend 720 Figuren, gr. 8. Geh. 12 Mark. Geb. 15 Mark.

Relise, Dr. W. H., Treppen aus Holz. Eine kurze Anweisung zum Gebrauch für Treppenbauer, Baugewerksmeister, Zimmerleute und Bauschüler. Sechste Auflage, herausgegeben von E. Lorenz, Architekt. Mit 100 Abbildungen auf 6 Tafeln, gr. 8. Geh. 1 Mark 50 Pfg.

Rehse, Dr.W.H., Der Zimmermann. Eine umfassende Darstellung der Zimmermannskunst. Elfte erweiterte Auflage, herausgegeben von H. Robrade, kaiserl. Postbauinspektor. Mit einem Atlas von 44 Gross-Foliotafeln, enthaltend 685 Abbildungen, gr. 8. Geh. 12 Mark. Geb. 16 Mark.

Berger, Alfons, Moderne Fabrik- und Industriebauten. Eine Sammlung von Entwürfen und ausgeführten Anlagen zum Gebrauche für Architekten, Baugewerksmeister und Bauschüler, dargestellt durch Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Teilzeichnungen. 28 Tafeln mit Text. gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50Pfg.

Berndt, H., Häuser in Stein* und Putzbau. Eine Sammlung von Entwürfen zu bürgerlichen Bauten und Villen in verschiedenen Stilarten, vorwiegend in Putzbau mit Stein- und Holzarchitekturteilen. Zum Gebrauch für Baumeister, Architekten, Bauunternehmer und Bauschüler. 26 Tafeln mit Text. 4. In Mappe. 4 Mark 50 Pfg.

Bleichrodt, W. G., Meister-Examen der Maurer und Zimmerleute. Eiu Nach-schlagebuch für die Praxis nach den neuesten Konstruktionsgebräuchen und Erfahrungen und Wiederholungsunterricht für Innungs-Kandidaten und Bauschul-Abiturienten zur Vorbereitung für die Prüfung. Vierte völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage, zusammengestellt u. herausgeg. von Paul Gründling. Mit einem Atlas, enthalt. 16 Tafeln mit über 600 Figuren, gr. 8. Geh. 9 Mark.

Bock, 0., Die Ziegelfabrikation. Ein Handbuch, umfassend die Herstellung aller Arten von Ziegeln, sowie die Anlage und den Betrieb von Ziegeleien. Neunte gänzlich neubearbeitete Auflage.    Mit 353 Textabbildungen und

12 Tafeln. Lex.-8. Geh. 10 Mark 50 Pfg. Geb. 13 Mark.

Böhmer, E. und Neumann, Fr., Kalk, Gips, Zement. Handbuch bei Anlage und Betrieb von Kalkwerken, Gipsmühlen und Zementfabriken. Fünfte verbesserte Auflage, bearbeitet von Fr. Neumann, Ingenieur. Mit einem Atlas von 10 Foliotafeln und 40 in den Text eingedruckten Holzschnitten, gr. 8. Geh. 6 Mark 75 Pfg.

Böttger, C. A. und A. und M. Graef, Die Arbeiten des Schlossers.

Zweite Folge. Der Kunstschlosser. Vorbilder für Bauschlosserei, Gebrauchsartikel, Hausgeräte und Beleuchtungsgegenstände, sowie Fiinzelheiten und Verzierungen, welche der Ornamentik des Schlossers angehören. In herrschendem Stil und gangbarsten Verhältnissen, nach genauem Mass entworfen und gezeichnet. 30 Foliotafeln in Farbendruck, gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Buchner, Dr. 0., Die Konstruktion und Anlegung der Blitzableiter. Zum Schutze aller Arten von Gebäuden und Seeschiffen nebst Anleitung zu Kostenvoranschlägen. Dritte vermehrte Auflage. Mit einem Atlas von 8 Foliotafeln. 8. Geh. 3 Mk. 60 Pfg.

Christiansen, 0., Der Holzbaustil. Entwürfe zu Holzarchitekturen in moderndeutschem, norwegischem, schweizer, russischem und englisch-amerikanischem Stil. Eine Sammlung von Sommersitzen, Villen, Land- und Touristenhäusern, Jagdschlösse™, Wirtschafts- und ähnlichen Gebäuden. 30 Tafeln mit Text, gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Deutsch, S., Der Wasserbau, I. Teil, umfassend: Die Meteorologie, den Kreislauf des Wassers, die stehenden und fliessenden Binnengewässer, die Talsperren, die Messung der Wasserstände, der Wassergeschwindigkeiten und Wasserabfluss-meugen, den Flussbau und den Wehrbau. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 218 Textabbildungen und 32 Tafeln. Lex.-8. Geh. 6 Mark. Geb. 7 Mark 50 Pfg.

Deutsch, S., Der Wasserbau, II. Teil, umfassend: Natürliche und künstliche Wasserstrassen, Schiffahrtsschleusen, Schilfshebeeinrichtungen, Hafenbauten, Flusskanalisierung, Bekämpfung des Hochwassers der Flüsse und Ströme, Deichbauten, Berechnung der durch Schütze fliessenden Wassermenge, Berechnung der Werkkanäle, Berechnung von Kaimauern und Notizen über die wichtigsten Flüsse des deutschen Reiches. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 135 Textabbildungen und 37 Tafeln. Lex.-8. Geh. 6 Mark. Geb. 7 Mark 50 Pfg.

Erlach, H., Sprüche und Beden für Maurer bei Legung des Grundsteins zu allerlei öffentlichen und Privatgebäuden. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. 8. Geh. 1 Mark 80 Pfg.

Faber, R., Schulhäuser für Stadt und Land. Eine Sammlung ausgeführter Entwürfe von Dorf-, Bezirks- und Bürgerschulen, Realschulen und Gymnasien, mit und ohne Turnhallenanlagen, sowie Kinderbewahranstalten oder Krippen, unter besonderer Berücksichtigung der bewährtesten Subsellien. 27 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe. 12 Mark.

Frohn, Die graphische Statik. Zum Gebrauche an technischen Unterrichtsanstalten, zum Selbststudium und für die Baupraxis. Mit 115 Textabbildungen und 3 Tafeln. Lex.-8. Geh. 3 Mark 50 Pfg. Geb. 4 Mark 50 Pfg.

Gerstenbergk, H. v., Der Holzberechner nach metrischem Masssystem. Tafeln zur Bestimmung des Kubikinhalts von runden, vierkantig behauenen und geschnittenen Hölzern, sowie des Quadratinhalts der letzteren; ferner der Kreisflächen und des Wertes der Hölzer. Sieb ente Auflage. 8. Geb. 3 Mark 75 Pfg.

Gerstenbergk, H. v., Neuer Steinberechner nach metrischem Masssystem. Mit einem Anhang, enthaltend die wichtigsten Formeln zur Flächen- und Körperberechnung, sowie deren Anwendung auf die Praxis und eine arithmetische Tabelle. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage, bearbeitet von Ed. Jentzen, Direktor. Mit 36 Textabbildungen. 8. Geb. 2 Mark 50 Pfg.

Geyger, Erich, Die angewandte darstellende Geometrie, umfassend die Grundbegriffe der Geometrie, das geometrische Zeichnen, die Projektionslehre oder das projektive Zeichnen, die Dachausmittelungen, Schraubenlinien, Schraubenflächen und Krümmlinge sowie die Schiftungen. Zweite verbesserte Auflage. Mit 570 Textabbildungen. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Graef, M., Dekorativer Holzbau. Zeitgemässe Entwürfe zur inneren und äusseren Ausgestaltung des Hauses und seiner Umgebung durch Holzarchitektur. Vorlagen von Einzelheiten und Baulichkeiten für die Praxis. Zweite vollständig neubearbeitete Auflage. 36 Foliotafeln mit erläuterndem Texte, gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Graef, A. und M., Die moderne Bautischlerei für Tischler und Zimmerleute, enthaltend alle beim inneren Ausbau vorkommenden Arbeiten des Bautischlers. Dreizehnte vollständig neubearbeitete Auflage. Mit 63 Text-Holzschnitten und einem Atlas, enthaltend 40 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 10 Mark 50 Pfg. Geb. 13 Mark.

Graef, A. und M., Moderne Ladenvorbaue und Schaufenster mit Berücksichtigung der inneren Einrichtung von Geschäftsräumen. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 26 Foliotafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Graef, A. und M., Das Parkett. Eine Sammlung von farbigen Vorlagen massiver und fournierter Parkette in einfacher und reicher Ausführung. 24 Foliotafeln mit 300 Mustern nebst ausführlichem Text. gr. 4. In Mappe. 10 Mark.

Graef, A. und M., Moderne Türen und Tore aller Anordnungen. Eine Sammlung von Originalzeichnungen zum praktischen Gebrauch für Tischler und Zimmerleute. Zweite vollständig neubearbeitete Auflage. 24 Foliotafeln in Tondruck, gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Graef, M., Die innere Ausstattung von Verkaufsräumen in Tischlerarbeit. Moderne Ladeneinrichtungen für alle Geschäftszweige. 26 Foliotafeln in Farbendruck. gr. 4. In Mappe mit erläuterndem Text. 9 Mark.

Graef, A. und M., Werk Zeichnungen für Glaser und Bautischler, insbesondere jede Art von Fenstern und alle damit verwandten Arbeiten zum Zwecke der inneren und äusseren Ergänzung und Ausstattung der Wohnhäuser und anderer Gebäude. Ferner eine grosse Anzahl aller möglichen Profile und Durchschnitte von Fenstern, sowie auch Jalousie-, Roll- und anderer Verschlussläden usw. Zweite verbesserte Auflage. 28 Foliotafeln mit erklärendem Text, gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Gründling, P., Bürgerliche Bauten im Rohbaustil. Ein Skizzen- und Nach-schlagebuch für alle vorkommenden freistehenden und eingebauten bürgerlichen und öffentlichen Bauten, dargestellt in Grundrissen, Fassaden und Teilzeichnungen für Verblendbau-Ausführung. Zweite verbesserte Auflage. 25 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 8. In Mappe. 3 Mark.

Gründling, P., Neue Garten-Architekturen. Praktische Motive zu Eingängen Toren, Einfriedigungen, Lauben, Pavillons, Ruheplätzen, Terrassen, Veranden

Laubengängen nebst 2 Lageplänen zu Garten- und Park-Anlagen. 24 Tafeln mit Text. gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Gründling, P., Moderne Architekturen. Entwürfe zu Miet-, Geschäfts- und Einfamilienhäusern im Stile der Neuzeit. Zum Gebrauche für ßaugewerks-meister, Bauunternehmer und Bauherren. 30 Tafeln mit erklärendem Text, gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Gründling, P., Motive für die Gesamt-Innen-Dekoration. Ein Skizzen- und Nachschlagebuch für Architekten, Bauunternehmer usw., enthaltend Darstellung von Arrangements zur Innen-Dekoration der Decken und Wände aller vorkommenden Räume des bürgerlichen Hauses. In Gesamt-Ansichten, Grundrissen und Details des Einzel-Ornaments. 25 Tafeln mit erläut. Text. gr. 8. InMappe. 3Mark.

Gründling, P., Moderne Wohnhäuser und Yillen. Eine Sammlung von Entwürfen und Darstellungen ausgeführter Bauten zu Miethäusern, Wohn- und Geschäftshäusern, sowie Einfamilienhäusern und Villen in der Stadt und auf dem Lande. 30 Tafeln in gr. 4. Mit Text in Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Gründling, P. und Hannemann, F., Theorie und Praxis der Zeichenkunst für Handwerker, Techniker und bildende Künstler. Ein Vademekum über alle Zweige und Gebiete des Zeichnens. Vierte Auflage. Mit Atlas von 30 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 9 Mark.

Haass, L., Die Schattenkonstruktionen, die axonometrische Projektion und die Perspektive. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 255 Textabbildungen und 16 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Hintz, L., Die Baustatik. Ein elementarer Leitfaden zum Selbstunterricht und zum praktischen Gebrauch für Architekten, Baugewerksmeister und Schüler bautechnischer Lehranstalten. Vierte vollständig neubearbeitete Auflage. Mit einer Tafel und 354 Textabbildungen. Lex.-8. Geh. 7 Mark 50 Pfg. Geb. 9 Mark.

Issel, II., Die landwirtschaftliche Baukunde, umfassend Bauernhäuser und Bauerngehöfte, Gutshäuser und Gutsgehöfte mit sämtlichen Nebenanlagen, Feld-und Hofscheunen, Stallungen für Gross- und Kleinvieh und Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Zweite erweiterte und verbesserte Auflage. Mit 684 Textabbildungen und 24 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Issel, H., Die Baustillehre, umfassend die wichtigsten Entwickelungsstufen der Monumental-Baukunst in den verschiedenen Stilarten. Mit besonderer Berücksichtigung der massgebenden Einzel-Bauformen. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 454 Textabbildungen und 17 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Issel, H., Das Entwerfen der Fassaden, entwickelt aus der zweckmässigen Gestaltung der Einzelformen und deren Anwendung auf neuzeitliche bürgerliche Bauten in Bruchstein-, Werkstein-, Putz- und Holzarchitektur. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 350 Textabbildungen und 24 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Issel, H., Der Holzbau, umfassend den Fachwerk-, Bohlen-, Block-, Ständerund Stabbau und deren zeitgemässe Wiederverwendung. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Zweite bedeutend erweiterte Auflage. Mit 500 Textabbildungen und 15 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Issel, H., Die Wolmungsbaukunde (Bürgerliche Baukunde), umfassend das freistehende und eingebaute Einfamilienhaus, das freistehende und eingebaute Miethaus, das städtische Wohn- und Geschäftshaus und deren innere Einrichtung. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Zweite bedeutend erweiterte und verbesserte Auflage. Mit 583 Textabbildungen und 23 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Jeep, W., Der Asphalt und seine Anwendung in der Technik. Gewinnung, Herstellung und Verwendung der natürlichen und künstlichen Asphalte. Zweite

neubearbeitete Auflage, herausgegeben von Prof. Ernst Nöthling, Architekt und Oberlehrer der Kgl. Baugewerkschule zu Deutsch-Krone (Westpr.). Mit 30 in den Text gedruckten Abbildungen, gr. 8. Geh. 6 Mark.

Jeep, W., Die Einrichtung und der Bau der Backöfen. Ein Handbuch für Bau- und Maurermeister, Bäcker und alle diejenigen, welche sich mit dem Bau und Betriebe der Backöfen und Bäckereien befassen. Zweite sehr vermehrte Auflage. Mit einem Atlas von 15 Tafeln, enthaltend 158 Abbildungen. 8. Geh. 5 Mark.

Jeep, W., Einfache Buchhaltung für baugewerbliche Geschäfte. Zum Gebrauche für Bauhandwerker und technische Lehranstalten. Nebst einem Anhang: Die gesetzlichen Bestimmungen über die Arbeiter-Versicherungskassen. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage, gr. 8. Geh. 3 Mark.

Jeep, W., Die Eindeckung der Dächer mit weichen und harten Materialien, namentlich mit Steinen, Pappe und Metall. Eine Anleitung zur Anfertigung der verschiedenen Dacheindeckungen für Schiefer- und Ziegeldecker, Klempner, Bauhandwerker und Bauunternehmer. Vierte Auflage. Mit Atlas von 12 Foliotafeln. 8. Geh. 4 Mark 50 Pfg.

Jeep, W., Die Anfertigung der Kitt- und Klebemittel für die verschiedensten Gegenstände. Zum Gebrauch für Maschinenfabrikanten, Ingenieure, Architekten, Baumeister, Bauunternehmer, Schlosser, Schmiede, Tischler, Drechsler etc. Vierte völlig veränderte Auflage von Thons Kittkunst, gr. 8. Geh. 2 Mark 50 Pfg.

Jeep, W., Das graphische Rechnen und die Graphostatik in ihrer Anwendung auf Baukonstruktionen. Zum Gebrauche für Baugewerksmeister, Baugewerksschulen usw. Zweite Auflage. Mit Atlas von 35 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 5 Mark.

Jentzen, Ed., Die Flächen- und Körperberechnungen. Nebst vielen Beispielen zum praktischen Gebrauch für Bau- und Maschinentechniker. Mit 116 Figuren. Zweite vermehrte Auflage, gr. 8. Geh. 2 Mark 25 Pfg.

Johnen, Dr. P. J., Elemente der Festigkeitslehre in elementarer Darstellung mit zahlreichen, teilweise vollständig gelösten Uebungsbeispielen, sowie vielen praktisch bewährten Konstruktionsregeln. Für Maschinen- und Bautechniker, sowie zum Gebrauche in technischen Lehranstalten. Mit 176 in den Text gedruckten Abbildungen und mehreren Profiltabellen, gr. 8. Geh. 6 Mark 75 Pfg.

Keller, 0., Das A-B-C des Zimmermanns oder die ersten Begriffe der Zimmerkunst für Lehrlinge und angehende Gesellen. Zweite, gänzlich neubearbeitete Auflage. Mit 12 Figurentafeln, kl. 4. Geh. 2 Mark 50 Pfg.

Keller, 0., Kleine Häuser. Eine Sammlung von einfachen und reicheren Entwürfen für Baugewerksmeister, Bauschüler und Bauunternehmer. Fünfte vollständig neubearbeitete Auflage. 30 Tafeln mit Text. gr. 8. In Mappe. 3 Mark.

Keller, 0., Architektonische und konstruktive Details zum Gebrauch für Bauausführende und Schüler des Baufaches. 10 Grossfoliotafeln mit Text in Mappe. 6 Mark.

Keller, 0., Architektonische Holz Verzierungen zum Aussägen. Eine Sammlung von Entwürfen zum praktischen Gebrauch für Architekten und Baugewerksmeister, sowie als Wandtafelvorlagen für Fachschulen. Dritte vermehrte Auflage. 10 Tafeln in grösstem Folioformat in Mappe, gr. 4. 5 Mark.

Keller, 0., Vorlegeblätter für das Tiefbauzeichnen zum Gebrauche an Tiefbauschulen. 26 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe. 5 Mark.

Kellers Unterrichtsbücher für das gesamte Baugewerbe. Für Praxis, Selbstunterricht und Schulgebrauch.

Bd. 1. Die Mathematik I. Gemeine Arithmetik und bürgerliches Rechnen, allgemeine Arithmetik sowie Algebra und Trigonometrie. Dritte vermehrte Auflage. Lex.-8. Geb. 3 Mark.

Band 2. Die Mathematik II. Planimetrie, Stereometrie, darstellende Geometrie und Schattenlehre. Vierte vollständig neubearbeitete Auflage. Mit 323 Figuren auf 26 Tafeln. Lex.-8. Geb. 3 Mark.

„    2a. Die Mathematik Ha. Perspektive, Schiften, Austragen der Treppen,

Krümmlinge und Steinschnitt. Mit 89 Figuren auf 12 Tafeln. Lex.-8. Geb. 3 Mark.

„    3. Technische Naturlehre, mit besonderer Berücksichtigung der Physik,

Baumechanik, Chemie und Baumaterialienlehre. Dritte vollständig neubearbeitete Auflage. Mit 7 Tafeln, enthaltend 77 Figuren. Lex.-8. Geb. 3 Mark.

„    4. Die Baukonstruktionslehre I. Steinkonstruktionen, enthaltend die

Arbeiten des Maurers und Steinmetzen. Dritte gänzlich neubearbeitete Auflage. Mit 215 Abbildungen auf 12 Tafeln. Lex.-8. Geb. 3 Mark.

„    5. Die Baukonstruktionslehre II. Holzkonstruktionen, enthaltend

die Arbeiten des Zimmerers und Bautischlers. Vierte gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 202 Figuren auf 22 Tafeln. Lex.-8. Geb. 3 Mark.

„    6. Die Baukonstruktionslehre III. Enthaltend die Elemente der

Eisenverbinduugen sowie die einfachen Konstruktionen des Hoch- und Brückenbaues. Zweite vollständig neubearbeitete Auflage. Mit 171 Abbildungen auf 10 Tafeln. Lex.-8. Geb. 3 Mark.

„    7. Die Baukonstruktionslehre IV. Enthaltend die Feuerungs- und

Heizanlagen, die Ventilation und Beleuchtung für häusliche und gewerbliche Zwecke. Dritte vollständig neubearbeitete Auflage. Mit 12 Tafeln. Lex.-8. Geb. 3 Mark.

„    8. Die Bauformenlehre. Enthaltend die Entwickelung und die Verhält

nisse der Bauformen, den Fassadenbau und architektonische Einzelheiten mit besonderer Berücksichtigung des modernen Stiles. Dritte neubearbeitete Auflage. Mit 234 Abbildungen auf 20 Tafeln. Lex.-8. Geb. 3 Mark.

„    9. Die Tiefbaukunde I. Enthaltend die verschiedenen Gründungsarten

und die Elemente des Wasserbaues. Zweite verbesserte Auflage. Mit 86 Abbildungen auf 8 Tafeln. Lex.-8. Geb. 3 Mark.

„ 10. Die Tiefbaukunde II. Enthaltend die Elemente der praktischen Geometrie und des Planzeichnens; Strassen- und Eisenbahnbau. Bearbeitet von A. Junghanss. Mit zahlreichen Figuren auf 15 Tafeln. Lex.-8. Geb. 1 Mark 50 Pfg.

„    11. Die Tiefbaukunde III. Enthaltend die Baumaschinen und die

Elektrotechnik im Baufach. Bearbeitet von K. v. Auw. Lex.-8. Geb. 1 Mark 50 Pfg.

„    12. Die Allgemeine Baukunde. Die Einrichtung der landwirtschaft

lichen, bürgerlichen, gewerblichen und gemeinnützigen Gebäude. Dritte vermehrte Auflage. Mit 12 Tafeln, enthaltend 160 Figuren. Lex.-8. Geb. 3 Mark.

Klagen, L., Landhäuser im Schweizer Stil und ähnlichen Stilarten. Eine Sammlung billig zu erbauender Villen für eine oder zwei Familien. 25 Tafeln in Quart mit erläuterndem Text. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Klep sch, Tli., Der Fluss-Schiffsbau und seine Ausführung in Eisen, Holz und Komposit-Metall. Ein Wegweiser für Schiffsbauer, Ingenieure, Rhedereien und Schiffsbauunternehmer, nach praktischen Erfahrungen zusammengestellt und mit Tabellen versehen. Zweite Auflage. Mit 9 Foliotafeln, gr. 4. Geh. 3 Mark.

König, A., Ländliche Wohngebäude, enthaltend Häuser für den Landmann, Arbeiter und Handwerker, sowie Pfarr-, Schul- und Gasthäuser mit den dazu erforderlichen Stallungen. Nebst ausführlicher Angabe des zu ihrer Erbauung nötigen Aufwandes an Materialien und Arbeitslöhnen. Fünfte vollständig neubearbeitete Auflage von Paul Gründling, Architekt in Leipzig. Mit einem Atlas, enthaltend 16 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 7 Mark 50 Pfg. Geb. 10 Mark.

Ko pp, W. und Graef, A. und M., Die Arbeiten des Schlossers. Erste Folge. Leicht ausführbare Schlosser- und Schmiedearbeiten für Gitterwerk aller Art. in herrschendem Stil und. gangbarsten Verhältnissen, nach genauem Mafs entworfen. Zweite vermehrte Auflage von „Böttger und Graefs Arbeiten des Schlossers“. 24 Foliotafeln, gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Koepper’s Handwerkerbibliothek Band II: Der Dachdecker-Lehrling. Praktischer Ratgeber für die Lehrzeit nebst Anleitung zur Gesellen-Prüfung, bearbeitet von Mitgliedern des S. W. D. Dachdecker-Verbandes. Mit 92 Textabbildungen. 8. Kart, 50 Pfg.

Koepper’s Handwerkerbibliothek Band III : Der Maurer-Lehrling. Praktischer Ratgeber für die Lehrzeit nebst Anleitung zur Gesellen-Prüfung, bearbeitet von Georg Bier, Baugewerksmeister und Revisionsbeamter der Handwerkskammer zu Coblenz. Mit 96 Textabbildungen. 8. Kart. 50 Pfg.

Koepper’s Handwerkerbibliothek Band VI: Der Zimmerer-Lehrling. Praktischer Ratgeber für die Lehrzeit nebst Anleitung zur Gesellen-Prüfung, bearbeitet von Georg Bier, Baugewerksmeister und Revisionsbeamter der Handwerkskammer zu Coblenz. Mit 144 Textabbildungen. 8. Kart. 50 Pfg.

Kreuzer, Herrn., Farbige Bleiverglasungen für Profan- und Kirchenbauten. Für Architekten und praktische Glaser. I. Sammlung: Profanbauten. Zweite Auflage. 10 Blatt Folio in Farbendruck. Geh. 5 Mark.

Kiilin, A. und Roll de, H., Entwürfe für Gast- und Logierhäuser in Bade-und Luftkurorten. 26 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Lande, R., Stadt- und Landhäuser. Eine Sammlung von modernen Entwürfen in gotischen Formen. Dargestellt durch Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Perspektiven und Teilzeichnungen mit Aufstellung der annähernden Baukosten. 24 Tafeln mit Text in Mappe, gr. 4.    7 Mark 50 Pfg.

Lan dé, R., Villa und Stadthaus. Eine Sammlung von Entwürfen und ausgeführten Bauten in Formen der Renaissance und des Barockstils. Dargestellt durch Grundrisse, Ansichten, Perspektiven und Teilzeichnungen mit Aufstellung der annähernden Baukosten. 24 Tafeln mit Text in Mappe, gr. 4. 7 Mark 50 Pfg.

Lande, R. und Krause, 0., Mein Haus — meine Welt. Eine Sammlung von Entwürfen für Einfamilienhäuser. Dargestellt durch Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Perspektiven mit Aufstellung der annähernden Baukosten. 25 Tafeln mit Text. gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Lindner, M., Die Technik des Blitzableiters. Anleitung zur Herstellung und Prüfung von Blitzableiteranlagen auf Gebäuden jeder Art; für Architekten, Baubeamte und Gewerbetreibende, die sich mit Anlegung und Prüfung von Blitzableitern beschäftigen. Mit 80 Abbildungen, gr. 8. Geh. 2 Mark 50 Pfg.

Manega, R., Die Anlage von Arbeiterwohnungen vom wirtschaftlichen, sanitären und technischen Standpunkte, mit einer Sammlung von Plänen der besten Arbeiterhäuser Englands, Frankreichs und Deutschlands. Dritte neubearbeitete Auflage, herausgegeben von Paul Gründling, Architekt in Leipzig. Mit einem Atlas von 16 Tafeln, enthaltend 176 Figuren, gr. 8. Geh. 7 Mark 50 Pfg.

Müh lau, P., Tore, Türen, Fenster und Glasabschlüsse im Stile der Neuzeit. Eine Sammlung mustergültiger Original-Entwürfe von Toren, Haus-, Zimmer-und Korridortüren, Windfängen, Glasabschlüssen, Fenstern und Wandvertäfelungen in einfacher und reicher Ausführung. Zum unmittelbaren Gebrauch für die Praxis bearbeitet. 30 Tafeln mit erkl. Text. gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Müller, W., Der Bau eiserner Treppen. Eine Darstellung schmiedeeiserner Treppen mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Konstruktionen. Vierundzwanzig Tafeln und 2 Detailblätter, gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Müller, W., Der Bau steinerner Treppen. Eine Darstellung steinerner Treppen in praktischen Beispielen mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Konstruktionen. 24 Tafeln und 4 Blätter mit Teilzeichnungen in natürlicher Grösse, gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Neupert, F., Geschäftshäuser. Eine Sammlung von Entwürfen zu eingebauten Geschäfts- und Lagerhäusern für grössere und kleinere Städte. 25 Tafeln mit erklärendem Text in Mappe, gr. 4.    9 Mark.

Niep er, F., Das eigene Heim. Eine Sammlung von einfachen, freistehenden Einfamilienhäusern. Dargestellt durch Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Perspektiven. 26 Tafeln mit erklärendem Text. gr. 8. In Mappe. 3 Mark.

Nöthling, E., Die Baustoff lehre, umfassend die natürlichen und künstlichen Bausteine, die Bauhölzer und Mörtelarten, sowie die Verbindungs-, Neben- und Hilfsbaustoffe. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 30 Doppeltafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Nöthling, E., Die Eiskeller, Eishäuser und Eisschränke, ihre Konstruktion und Benutzung. Für Bautechniker, Brauereibesitzer, Landwirte, Schlächter, Konditoren, Gastwirte u. s. w. Fünfte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 161 Figuren, gr. 8. Geh. 3 Mark.

Nöthling, E., Der Schutz unserer Wohnhäuser gegen die Feuchtigkeit. Ein

Handbuch für praktische Bautechniker, sowie als Leitfaden für den Unterricht in Baugewerksschulen. Mit 24 eingedruckten Figuren, gr. 8. Geh. 1 Mark 20 Pfg.

Opderhecke, A., Der innere Ausbau, umfassend Türen und Tore, Fenster und Fensterverschlüsse, Wand- und Deckenvertäfelungen, Treppen in Holz, Stein und Eisen. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Zweite bedeutend erweiterte Auflage. Mit 600 Textabbildungen und 7 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Opderbecke, A., Die Bauformen des Mittelalters in Sandstein. 36 Blatt in Folio mit Text in Mappe. Zweite Auflage. 6 Mark.

Opderbecke, A., Die Bauformenlehre, umfassend den Backsteinban und den Werksteinbau für mittelalterliche und Renaissance-Formen. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Zweite vervollständigte Auflage. Mit 537 Textabbildungen und 18 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Opderbecke, A., Die allgemeine Baukunde, umfassend die Wasserversorgung, die Beseitigung der Schmutzwässer und Abfallstoffe, die Abortanlagen und Pissoirs, die Feuerungs- und Heizungsanlagen. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Zweite verb. und erweiterte Auflage. Mit 694 Textabbildungen und 6 zum Teil farbigen Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Opderbecke, A., Dachausmittelungen mit besonderer Berücksichtigung des bürgerlichen Wohnhauses. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. 24 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. Geh. 6 Mark.

Opderbecke, A., Der Dachdecker und Bauklempner, umfassend die sämtlichen Arten der Dacheindeckungen mit feuersicheren Stoffen und die Konstruktion und Anordnung der Dachrinnen und Abfallrohre. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 745 Textabbildungen und 17 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Opderbecke, A., Die Dachschiftungen. Zum Gebrauche für Baugewerkschüler und ausführende Zimmermeister. Mit 54 Textabbildungen und einer Doppeltafel. Lex.-8. Geh. 75 Pfg.

Opderbecke, A., Darstellende Geometrie für Hochbau- und Steinmetz-Techniker, umfassend: Geometrische Projektionen, die Bestimmung der Schnitte von Körpern mit Ebenen und unter sich, das Austragen von Treppenkrümmlingen und der Anfängersteine bei Rippengewölben, die Schattenkonstruktionen und die Zentralperspektive. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. 32 Tafeln mit 186 Einzelfiguren und erläuterndem Text. gr. 4. Geh. 6 Mark 75 Pfg.

Op der b ecke, A., Der Maurer, umfassend die Gebäudemauern, den Schutz der Gebäudemauern und Fussböden gegen Bodenfeuchtigkeit, die Decken, die Konstruktion und das Verankern der Gesimse, die Fussböden, die Putz-u. Fugearbeiten. Für den Schulgebrauch u. die Baupraxis bearbeitet. Mit 743 Textabbild, und 23 Tafeln. Dritte vermehrte Auflage. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Opderbecke, A., Stadt- und Landkirchen nach Entwürfen und Ausführungszeichnungen hervorragender Architekten zusammengestellt und bearbeitet. 24 Tafeln mit erklärendem Text. gr. 4. Geh. 6 Mark.

Opderbecke, A., Das Veranschlagen im Hochbau, umfassend die Grundsätze für die Entwürfe und Kostenanschläge, die Berechnung der hauptsächlichsten Baustoffe, die Berechnung der Geldkosten der Bauarbeiten und einen Bauentwurf mit Erläuterungsbericht und Kostenanschlag. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 20 Textabbildungen und 22 Doppeltafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Opderbecke, A., Der Zimmermann, umfassend die Verbindungen der Hölzer untereinander, die Fachwerkwände, Balkenlagen, Dächer einschliesslich der Schiftungen u. die Baugerüste. Für den Schulgebrauch u. die Baupraxis bearbeitet. Mit 811 Textabbild, u. 27 Taf. Dritte vermehrte Aufl. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Opderbecke, A. und Wittenbecher, H., Der Steinmetz, umfassend die Gewinnung und Bearbeitung natürlicher Bausteine, das Versetzen der Werksteine, die Mauern aus Bruch-, Feld- und bearbeiteten Werksteinen, die Gesimse, Maueröffnungen, Hausgiebel, Erker und Baikone, Treppen und Gewölbe mit Werksteinrippen. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 609 Textabbildungen und 7 Doppeltafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Rebber, W., Fabrikanlagen. Ein Handbuch für Techniker und Fabrikbesitzer zur zweckmässigen Einrichtung maschineller, baulicher, gesundheitstechnischer und unfallverhütender Anlagen in Fabriken, sowie für die richtige AVahl des Anlageortes und der Betriebskraft. Neubearbeitet von C. G. 0. Deekert, Ingenieur. Zweite vermehrte Auflage, gr. 8. Geh. 3 Mark 75 Pfg.

Reinnel’s, F., praktische Vorschriften für Maurer, Tüncher, Haus- und Stubenmaler, Gips- und Stuckaturarbeiter, Zementierer und Tapezierer, zum Putzen Anstreichen und Malen der Wände, Anfertigung von baulichen Ornamenten aus Kunststein, Zement und Gips, zur Mischung der verschiedenartigen Mörtel, Anstriche auf Holz, Eisen usw. Dritte Auflage, vollständig neubearbeitet von Ernst N öthlin g, Architekt und Kgl. Baugewerkschullehrer. Geh. 4 Mark 50 Pfg.

Ritter, C., Die gesamte Kunstschmiede- und Schlosser-Arbeit. Ein Muster-und Nachschlagebuch zum praktischen Gebrauch für Schlosser und Baumeister, enthaltend: Türen und Tore, Geländer und Gitter aller Art, Bekrönungen und Füllungen, Bänder und Beschläge u. dergl. in einfacher und reicherer Ausführung mit Angabe der gebräuchlichen Mafse. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 26 Tafeln mit Text. gr. 8. In Mappe. 4 Mark 50 Pfg.

Robrade, H., Die Heizungsanlagen in ihrer Anordnung, Berechnungsweise und ihren Eigentümlichkeiten mit besonderer Berücksichtigung der Zentralheizung und der Lüftung. Ein Hilfsbuch zum Entwerfen und Berechnen derselben. Mit 117 Abbildungen, gr. 8. Geh. 4 Mark.

Robrade, H., Taschenbuch für Hochbautechniker und Bauunternehmer. Vierte verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 200 Textabbildungen. 8. Geb. 4 Mark 50 Pfg.

Roch, F., Moderne Fassadenentwürfe. Eine Sammlung von Fassaden in neuzeitlicher Richtung. Unter Mitwirkung bewährter Architekten herausgegeben. 24 Tafeln, gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Schloms, 0., Der Schnittholzberechner. Hilfsbuch für Käufer und Verkäufer von Schnittmaterial, Zimmermeister und Holzspediteure. Zweite Auflage. Geb. 2 Mark.

-Schmidt, 0., Die Anfertigung der Dachrinnen in Werkzeichnungen. Mit

Berücksichtigung der in der Abteilung für Bauwesen im Königlich Preussischen

Ministerium für öffentliche Arbeiten entworfenen Musterzeichnungen. 12 Plano-tafeln mit 106 Figuren und erläuterndem Text. In Mappe. 5 Mark.

Sch Öler, R., Die Eisenkonstruktionen des Hochbaues, umfassend die Berechnung und Anordnung der Konstruktionselemente, der Verbindungen und Stösse der Walzeisen, der Träger und deren Loger, der Decken, Säulen, Wände, Baikone und Erker, der Treppen, Dächer und Oberlichter. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Zweite verbesserte Auflage. Mit 833 Textabbildungen und 18 Tabellen. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Schöler, R., Die Statik und Festigkeitslehre des Hochbaues einschliesslich der Theorie der Beton- und Betoneisenkonstruktionen. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 570 Textabbildungen, 13 zum Teil farbigen Tafeln und 15 Querschnittstabellen. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Schräder, L., Der Fluss- und Strombau mit besonderer Berücksichtigung der Vorarbeiten. Mit 7 Foliotafeln, gr. 4. Geh. 3 Mark 75 Pfg.

Schubert, A., Diemenschuppen und Feldscheunen, ihre zweckmässige Konstruktion, Ausführung und deren Kosten, für Landwirte und Techniker. Mit 20 Textillustrationen und 8 Tafeln, gr. 8. Geh. 1 Mark 80 Pfg.

Schubert, A., Kleine Stallbauten, ihre Anlage, Einrichtung und Ausführung. Handbuch für Baugewerksmeister, Bautechniker und Landwirte. Mit 97 Textfiguren und 3 Kostenanschlägen, gr. 8. Geh. 2 Mark 50 Pfg.

Schubert, A., Landwirtschaftliche Baukunde. Ein Taschenbuch, enthaltend technische Notizen, sowie Tabellen und Kostenangaben zum unmittelbaren Gebrauch beim Entwerfen und Veranschlagen der wichtigsten landwirtschaftlichen Bauten. Für Techniker, technische Schulen und Landwirte. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 8. Geb. 1 Mark 80 Pfg.

Scriba, E., Moderne Bautischlerarbeitcn. Eine Sammlung mustergültiger Entwürfe zum Ausbau der Innenräume im Stile der Neuzeit. 24 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. Geh. 6 Mark. Geb. 8 Mark.

Seidel, Fr., Sprüche für Haus und Gerät. 12. Geh. 2 Mark.

Seyffarth, C. v., Modell der zeichnerischen Darstellung für ein freistehendes bürgerliches Einfamilienhaus. Dargestellt durch Zeichnungen im Massstab 1 : 100. Zum Gebrauche beim Unterricht im Entwerfen und Veranschlagen an Baugewerk- und technischen Mittelschulen, sowie zum Privatstudium für Bauschüler. 15 farbige Tafeln mit erklärendem Text. gr. 4. In Mappe. 6 Mark.

Tor min, R., Der Bauratgeber. Ein alphabetisch geordnetes Nachschlagebucb für sämtliche Baugewerbe. Neubearbeitet von Professor Ernst Nöthling, Architekt und Oberlehrer an der Königl. Baugewerkschule zu Hildesheim. Mit 206 Textabbildungen. Vierte bedeutend erweiterte Auflage von Tormina Bauschlüssel. Lex.-8. Geh. 7 Mark 50 Pfg. Geb. 9 Mark.

Tormin, R., Kalk, Zement und Gips, ihre Bereitung und Anwendung zu baulichen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Zwecken, wie auch zu Kunstgegenständen. Für Zement- und Kunststein-Fabrikanten, Techniker, Architekten, Maurermeister, Fabrikbesitzer usw. Vierte bedeutend erweiterte Auflage, bearbeitet von Professor Ernst Nöthling, Architekt, gr. 8. Geh. 3 Mark.

Weichardt, C., Motive zu Garten-Architekturen. Eingänge, Veranden, Brunnen, Pavillons, Bäder, Brücken, Ruheplätze, Volieren usw. 25 Blatt, enthaltend 20 Projekte und etwa 100 Skizzen in Randzeichnungen, nebst 6 Tafeln Details in natürlicher Grösse. Folio in Mappe. 12 Mark.

Zimmermanns-Sprüclie und Kranzreden, die mustergültigsten, beim Richten neuer Gebäude, namentlich von bürgerlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, Kirchen, Türmen, Gerichtsgebäuden, Rathäusern, Waisen-, Schul- und Pfarrhäusern, Hospitälern, Fabrikgebäuden usw. Neunte neu durchgesehene und vermehrte Auflage. 12. Geh. 2 Mark 25 Pfg.

mmmmmm

K

»

m

o-,

. ; ,

V

•V\.

■..-' -

&s?{

11

--.

f>;a

%

v

gig

7V£<

gH$

. iv

*1 ■

;•<

O*

Y*

"-■

JOT

>r

?$<

l£> ' Ą

'

V/,'

5$

>•

■ ■.

i-j

m®

u:

g§g

8838

%?

X,

V-

gfë

?■<

■H

3!

i- v

apnoiB

il

il

gü

«es

$88

i?

•î,

M»»«

■UMH

ma

WM

'm

i;~ •“

C-' "i

HSH

*■>

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-349403

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000297352