■V

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

% BIBLIOTEKA GŁÓWKA

•'"I

L. inw.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000297243

HOCHBAUKUNDE.

VON

Ing. HERMANN DAUB,

PROFESSOR DER K. K. TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN WIEN.

III. TEIL.

DÄCHER, STIEGEN, TÜREN, FENSTER, VORBAUTEN, ABFUHR DER ABFALLSTOFFE, INNERER AUSBAU, FUNDAMENTE.

MIT 788 ABBILDUNGEN IM TEXT.

ZWEITE AUFLAGE.

LEIPZIG UND WIEN FRANZ DEUTICKE.

1909.

K-3W4- 39-

Verlags-Nr. 1503.

BIBLIOTEKA PBLIILCHHiCZIA

KRAKÓW

K. u. K. Hofbuchdruckerei Karl Prochaska in Teschen.

ÀKs- t*C. _

Inhaltsverzeichnis.

P P r⁴ >

Oî H* H* a

Seite

132

II.    Abschnitt...........

I.    Abteilung. Stiegen.....

I.    Kapitel........

I. Allgemeines......

II. Bezeichnungen.....

III. Bauvorschriften ....

IY. Gestalt der Stiege . . .

V. Abmessungen .....

YI. Austeilung der Spitzstufen 140

VII.    Lage der Stiege im Hause 142

VIII.    Darstellung in den Plänen 143

II.    Kapitel. Steinerne Stiegen . 145 § 1. Stufen aus natürlichem

Stein . .

I.    Vorschriften des Wiener Stadtbauamtes . . . 145

II.    Versetzen der Stufen 146

III.    Stufenarten .... 146

IV.    Arten d. Unterstützung 147 § 2. Stufen aus künstlichem

Stein........

I. Stufen aus Beton oder Kunststein ohne Eiseneinlage ......

II.    Stufen aus Eisenbeton 153

III.    Stufen aus Ziegeln . 155 § 3. Podeste, Gänge .... 156 § 4. Geländer

III.    Kapitel. Hölzerne Stiegen . 159

IV.    Kapitel. Eiserne Stiegen . . 162

V.    Statische Berechnungen . . 164

II.    Abteilung. Aufzüge . . .

III.    Abschnitt.

I.    Abteilung Türen und Tore . 183

I.    Kapitel. Hölzerne Türen und Tore . .

§ 1. Gestemmte Türen . . 186 I. GewöhnlicheWohnungs-

türen .......

II. Ins Futter aufgehende Türen.......

III.    Tapetentüren ....

IV.    Glastüren.....

V.    Windfänge.....

VI.    Spieltüren.....

VII.    Tore.......

§ 2. I. Brettertüren . .

II.    Lattentüren . . .

III.    Doppeltverschalte

Türen.....

III. a Jalusietüren . . 196 § 3. Schiebetüren.....

II.    Kapitel. Eiserne Türen . .

III.    Kapitel. Beschläge ....

IV.    Kapitel. Anstrich.....

II.    Abteilung. Fenster.....

I. Kapitel Hölzerne Fenster . 206

§    1.    Gewöhnliche    Fenster .

§    2.    Fensterläden    ....

§ 3. Jalusiefemter ....

w-xn-jonunun *-£<&■. zcn>xn<xnyn un    zrs* vr-vr-zcn cos    ooo unun «waoseos    ur.ur>    ^ ^ S-

P    ^    ! 11 £

8?g>£KfcI    *»rs?sgïp’p'g?ÿg*?sr,*!*!!>3,s!^s’s' S-gggSl** o

: igir-|l^r!~ ■ ; iuji: I: #?: i»::    iSltuf«?: p-igi;

~§-? : ^ : : : :    : |: f:    I: r|*|:    ³

• •    . ³ a. . . 3 . « . . . . 3. . S . . * . 8\

CfQ    £r    ^ CD m

v ‘    ‘    ‘ pj......^.......

•    • O •    •    • CD •    •

»-j    GG

SstSrcKtStSt*O«Dî0î0«D«0C0î0«D00 00 00 0D00Q0<l<I^I<l~305 O5Ü¹CJ»O'Ü'Ü'Ü'h(i.^rf^if^rf^4^0i030Ja3CCWaSK)l>0rOIN0tOC\0tNSh-L|-i — ^>S0rfi.I>û0i^l^Cr<4i->*i.4^0iC«tûOCK-JCnt>0»-kOîC-<lCîCr>Cr>^I C!Cî.ü'Ü'^i-i-¹00»a#.KIKI^tC®030’05Wl'î525000000Ü'0’

pH

>

(—H

l'g

• 5C . P

•| -jà

. -H ^ :d

132

132

132

132

. . g ...

• -B • S • « • t S s a •

55’

{L. .

ro TP

136

. . 145

153

153

157

168

186

186

rH Ol CO CO >C iO iO

195

196

203

204

206

213

IV

Seite

4. Stabjalusien .... 214 • 214

6.    Schubfenster . .    • • 215

7.    Kellerfenster .

8.    Beschläge . • . . . 216

9.    Anstrich .

10. Verglasung

II. Kapitel. Eiserne Fenster . 222 IV. Abschnitt. Vorbauten I. Balken ....

II.    Altan ....

III.    Terrasse . . .

IV.    Erker . . . ,

V. Veranda . . .

VII Gang ....

VIII. Statistische Berechnungen 232 V. Abschnitt. Abfuhr der Abfallstoffe 34

I. Kapitel. Aborte...... 35

§ 1. Zahl der Aborte . . . 235 § 2. Allgem. Anforderungen 236 § 3. Geruchssperren . . .

§ 4. Vorschriften der Baubehörde .......

§ 5. Abortzelle......

§ 6. Abortschlauch .... 239 § 7. Gainze . .

§ 8. Abortarten II. Kapitel. Pissoirs

III.    Kapitel. Kanäle

IV.    Kapitel. Tonnen

V. Kapitel. Senkgruben .... 257 VI. Abschnitt.

I.    Kapitel. Heizung.....

1.    Allgemeines.....

2.    Lokalheizung.....

3.    Zentralheizung ....

II.    Kapitel. Lüftung.....

III.    Kapitel. Wasserversorgung .

IV.    Kapitel. Beleuchtung . . . 277

COQ iOO C0D UK c/x <&>

zfr. 'Sn

5. Rolläden

. . 216

222

222

225

226

• 228

226

228

231

231

Ol Ol

. 236

237

238

Ol Ol

247

261

261

262

03 Ol Ol

beite

VII. Abschnitt. Fundamente .... 279

I.    Kapitel. Baugrund .... 279

§ 1. Klassifikation der Bodenarten ........

§ 2. Untersuchung des Baugrundes .......

§ 3. Einfluß des Wassers . . 282 § 4. Vorkehrungen gegen dessen schädlichen Einfluß ........

§ 5. Tragfähigkeit des Baugrundes .......

§ 6. Zulässige Belastung des Baugrundes .....

II.    Kapitel. Die Konstruktion

des Fundaments.....

§ 1. Allgemeines.....

§ 2. Gestalt und Größe des

B’undamentes.....

III. Kapitel. Fundierungsarten . 288

I.    Gewöhnliches Verfahren . 288

II.    Pfeilerfundament .... 289

III.    Umgekehrte Gewölbe . . 289

IV.    Betonschichte

V. Liegende Roste.....291

VI.    Pfahlrost.....

VII.    Senkbrunnen . . .

VIII. Senkröhren ....

IX.    Steinschüttung . .

X.    Geeignetste Fundierungsart 296

VIII. Abschnitt. Anhang......

I. Wohngebäude......

II. Bauführungen unter erleichterten Bedingungen . 301

III.    Wirtschaftsgebäude . . . 302

IV.    Industriebauten.....

V. Bauten im Feuerrayon von

Eisenbahnen......

Seitenweiser.......

Berichtigungen......

279

280

282

282

283

284

284

285

290

293

295

. . 295 . . 295

297

297

303

317

319

I. Abschnitt.

Dächer.

Das Dach hat den Zweck: das Gebäude oben abzuschließen. Es be

steht aus

1.    der Dachdeckung, die den eigentlichen Abschluß, also den Hauptbestandteil bildet, und

2.    dem Dachstuhl, der die Dachdeckung zu tragen hat.

I. Abteilung.

Dachformen.

I. Pultdach.

I a. Pultdach mit Giebeln.

Abb. 1. Vorderansicht.

Abb. 2. Seitenansicht.

u_

_~n

I b. Pultdach mit Walmen.

Abgewalmtes Pultdach.

Abb. 5. Vorderansicht.

Lr>

Ln

Co

CT

'S

'S

Abb. 3. Grundriß.

Abb. 6. Grundriß.

Abb. 4.

'/M9,

fr

it;

s:

-f

F Fj First.

SF, Sx Fx Rand, Ort,

Saum.

S Sx S a u m, T r aufkante.

G Giebel.

Daub, Hockbaukunde, III. Teil, 2. Aufl.

FFj First.

Sf F, S'j F, Rand, Ort, Saum. SS1; SS', Sx S'j Säume, Traufkanten.

SF, SjFj Grate.

SS', Fa. Sa S'a Fa b W a 1 m e.

II. Satteldach.

Abb. 7. Vorderansicht.

Abb. 8. Seitenansicht.

lia. Satteldach mit Giebeln.

IIb. Satteldach mit Walmen.

Abgewalmtes Satteldach.

Abb. 11. Vorderansicht.

S¹

Abb. 9. Grundriß.

• Gj

F Abb. 10.

G s,

F,

s,

Abb. 12. Grundriß.

c!

s!

-4-fjJj

F Fx First.

S Si, S' S'i Säum e, Traufkant en.»;

S F, S'F, S, Fi, S\ Fj l^Ränder, Orte, Säume. G, S S'F, Sa S/Fj Giebel.

Ile. Schopf- oder Krüppelwalme.

Abb. 14. Vorderansicht.

Abb. 13.

Abb. 15. Seitenansicht.

£>

A,

(G

SI

Abb. 17.

S,

s;

Abb. 16. Grundriß.

A'

S,'

Fi

F Fj First.

SSt, S SG Si SG, S'SG Säume, Traufkanten. S F, S'F, Si Fj, SG Fj Grate. S S' a'ka, Si Si'b'b Walme.

III. Kreuzdach.

Abb. 18.

___A___

S'.

il *

A,

F Fj First.

■s,

Es wird selten verwendet, S Si, SSjG ssG Si s/ Säume, nur aus architektonischen Traufkanten.    Gründen ; Dachstuhl und

sF, s'F, s, Fi, S/Fi Grate. Deckung sind kompliziert G, S S's's, SiSiS/ S/ G i e b e 1.    und teuer.

An die Nachbargrenze angebaute Trakte bekommen Pultdächer, freistehende Bauten Satteldächer.

Giebel gestatten Vergrößerungen des Gebäudes durch eine Verlängerung des Traktes.

Schopf- oder Krüppelwalme sind ein Mittelding zwischen Giebel und Wahn; man macht sie

a)    um den Dachboden für Wohnräume u. dgl. ausnützen zu können;

b)    aus architektonischen Gründen.

IV. Mansarddach.*)

Statt einer einzigen Dachfläche führen vom First (C, Abb. 19) eine schwach geneigte (B C) und dann eine steilere (A B).

Früher legte man in die Mansarden Wohnräume. Heute, wo Dachwohnungen nicht mehr gestattet werden, macht man Mansarddächer aus architektonischen Gründen. [97—102].

Abb. 20.

Abb. 19.

'V

's

b) AB = BC=CD

a) A B = B C

Die Neigung der obersten Dachfläche (B C, E D) darf nicht flacher sein als die geringste Neigung, welche das Deckungsmaterial zuläßt.

Siehe auch S. 39 u. Abb. 197, S. 63.

V. Basilikales Dach.

Das basilikale Dach wird für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungshallen verwendet. Seine Urform befindet sich bei den altchristlichen Basiliken. Eigentlich ist es keine besondere Dachform, sondern nur ein höher liegendes Satteldach mit daneben liegenden, niederen Pultdächern.

Die Zwischenpfeiler (P, Abb*. 103) stellt man aus Holz, Stein oder Eisen her. Die oberen Seitenwände (B C) erhalten Fenster zur Beleuchtung des Mittelschiffes (M). Die Seitenschiffe (S) werden durch Fenster in den Hauptmauern (H) beleuchtet.

VI. Tonnendach.

Die Oberfläche des Tonnendaches ist ein Zylinder, eine Tonne [190—192]. Sie kommen sehr selten vor (z. B. bei bombiertem Wellblech).

Da die Teile neben dem First eine sehr geringe Neigung haben, so eignet sich hiefür nur Blechdeckung.

VII. Paralleldächer.

Wenn die Tiefe eines Gebäudes sehr groß ist, so wäre ein Satteldach darüber ungemein groß, hoch, schwer und teuer. Man macht daher statt

*) Eingeführt vom französischen Architekten F. Mansard (1598—1666).

eines einzigen Daches mehrere, nebeneinander liegende, von Stützen getragene Satteldächer — Paralleldächer.

VII a. Zwischendach.

Beim Zwischendach sind alle Satteldächer symmetrisch [105, 185, 186].

Vllh. Sheddach.

1.    Beim Sheddach*) oder Sägedach hat die eine Dachfläche A B (in Abb. 106) die Neigung, die dem Deckungsmaterial entspricht — gewöhnlich 30°. [187—189, 239].

2.    Die andere Dachfläche (B C) ist verglast. Sie muß

a)    sehr steil sein, damit der Schnee gleich abrutscht, und das Kondenswasser nicht abtropft. Gewöhnlich steht sie | A B, damit sie möglichst kurz ist, weil dann die teuere Glasfläche am kleinsten wird. Wenn ja kein Kondenswasser abtropfen darf, macht man sie vertikal.

b)    nach Norden liegen, um eine gleichmäßige Beleuchtung zu schaffen, und damit das Innere nicht unter der Hitze und dem grellen Lichte der Sonne leidet.

Die Beleuchtung bei den Sheddächern ist sehr gut, während des ganzen Tages gleichmäßig, ohne daß mittags eine Belästigung durch grelles Sonnenlicht oder Sonnenhitze erfolgt.

Sheddächer werden nur bei ebenerdigen Bauten verwendet, deren Länge und Breite sehr groß ist. Die Shedbauten eignen sich aber nurdann, wennderBaugrund billigist, da sie eine große Grundfläche erfordern. Bei hohen Bodenpreisen sind stets Stockwerksbauten auszuführen.

Die Shedbauten bieten folgende Vorzüge:

1.    Da nur horizontale Wege zurückzulegen sind, entfällt das Heben der Waren und das Emporsteigen der Arbeiter. Dadurch ergibt sich eine Verringerung der Betriebskosten und ein Ersparnis an Zeit und Arbeit.

2.    Alle Arbeitsräume, Magazine usw. liegen nebeneinander. Aufsicht und Übersicht sind besser.

3.    Der Bau ist einfacher und billiger, die Feuersicherheit größer als bei Stockwerksbauten.

VII. Zentraldächer.

heißen

Zelt-, Turm- und Kuppeldach.

Die Dächer über quadratischen, polygonalen oder runden Grundrissen

1.    wenn sie die Gestalt einer Pyramide oder eines Kegels haben

a)    Zeltdächer ) falls ihre Höhe im Ver-

b)    Turmdächer | hältnis zum Grundriß groß

2.    wenn sie aus einer Kugelfläche u. dgl. bestehen : Kuppeldächer.

klein

ist;

Kniedach.

Beim Kniedach (Drempeldach, Kniestock) liegt der Saum beträchtlich höher als der Dachfußboden. Die Außenmauer zwischen Fußboden und Saum heißt: Drempelwand [68].

*) Shed (sprich : sched) = Schuppen (englisch).

Flugdach.

Beim überhängenden (vorragenden) oder Flugdach ragt die Dachfläche über die Außenmauer vor, um diese gegen Regen zu schützen [67, 74-76],

Begrenzungslinien der Dachflächen.

Saum (Traufkante) : unterste Horizontale, oberste

Halbfirst: der First eines Pultdaches

First

Abb. 21.

••

5,

|F,

Rand (Ort, Saum): Schnittlinie der Dachfläche mit einem Giebel,

Grat Schnittlinie zweier Dachflächen, deren Säume einen Winkel einschließen, der innen gemessen,

< 180°

Ixe

> i8o° r

Verfallungsgrat: ein Grat, der von einem First zu S J ] Saum, Traufeinem anderen First abfällt, nicht f kante, aber zu einem Saum.    j, ' First.

Ixe.

Anfallspunkt heißt der Schnittpunkt der Grate mit dem J J'

First [F, F,, Abb. 5, 1L, 15].

II. Abteilung.

Dacliausmitthmg¹.

Ihr obliegt : die Feststellung der Begrenzungslinien der Dachflächen, der Säume, Firste, Ränder, Grate und Ixen.

1.

Vor allem sind im Grundrisse des Dachgeschosses alle Seiten zu bestimmen, die keinen Saum haben, gegen die also kein Wasser abfließen darf.¹)

1. Keine Dachfläche darf unmittelbar gegen den Nachbargrund fallen. Über den Nachbarmauern liegen Halbfirste, von denen Pultdächer ausgehen. An der Nachbargrenze befindet sich daher nie ein Saum.

2.    Gegen Gebäudeteile, die höher emporragen (Stiegenhäuser, Türme, Rauchschlöte, Ventilationsschläuche usw.), darf ebenfalls kein Wasser geleitet werden.

3.    Manche Seiten bekommen aus praktischen oder architektonischen Gründen statt eines Saumes mit einer von diesem aufsteigenden Dachfläche einen Giebel.

II.

Hierauf muß man in den Dachbodenplan die Dach säume (Saumkanten) eintragen.

[66, 68].

1. Wenn die Dachfläche nicht weiter über die Außenmauer vorragt, als die Ausladung des Gesimses beträgt, so fällt der Saum mit der Simakante des Hauptgesimses zusammen.

2.    Bei .vorkragenden Dächern befindet sich der Saum ein bestimmtes Maß vor der Außenfläche der Mauer. [67].

3.    Ist eine Attika vorhanden, so liegt die Saumkante in der Innenflucht der Mauer [388].

Gewöhnlich nimmt man alle Säume gleich hoch an. Es ist aber zu erwägen, ob nicht einzelne höher liegen. So befinden sich die der Gassenfassade meistens höher als die der Hoffronten. Bei Risaliten, Türmen

kennzeichnet.

III.

Dann legt man durch jeden Saum eine ebene Dachfläche, wobei alle gleich geneigt angenommen werden. Nur wenn sich durch eine steilere oder flachere Neigung eine Komplikation vermeiden oder eine Vereinfachung erzielen läßt, weiters aus architektonischen Gründen verwendet man auch verschieden geneigte Dachflächen.

Bei den sogenannten theoretischen Dachausmittelungen ist ohne Rücksicht auf Komplikationen stets allen Dachflächen die gleiche Neigung zu geben.

IV.

Sind nun die Dachflächen festgestellt, so muß man ihre Schnittlinien untereinander bestimmen (Firste, Grate, Ixen).

oder ]>» 180°.

Abb. 22.

Abb. 23.

u. dgl. werden gewöhnlich die Säume aus architektonischen Gründen gehoben. Stiegenhäuser, die über das Dach vorragen, haben auch höhere Säume.

Liegen nicht alle Säume in ^ gleicher Höhe, so sind sie auf die ;

Horizontalebene des niedersten zu beziehen:    man verlängert die

Dachfläche (F, ) des höheren Saumes (Gx), schneidet sie mit der Horizontalebene (HH') des niedersten Saumes (G) und erhält die Spur (S), die man der Dachausmittlung zu Grunde legt.

Die Lage von S ergibt sich aus h, dem Höhenunterschiede zwischen G und G,, und der Dachneigung a (e = h tan a).

So ist für jede Dachfläche der Saum festzustellen*, alle Säume für ein und dieselbe Horizontalebene.

Fx

A'

tr,

G.

■fe

H‘

wt s

Sr. Jf'

Abb. 24. Grundriß.

1.    Der Grundriß der Schnittlinien zweier Dachflächen, deren Neigungen gleich groß sind, halbiert den Neigungswinkel der Säume. Die Schnittlinie ist ein Grat oder eine Ixe, je nachdem der Winkel der Dachflächen, innen gemessen,

Sind die Säume zweier Dachflächen parallel zueinander, so ist deren Schnittlinie ein First, der zwischen beiden Säumen liegt; in deren Mitte, falls die Dachneigungen gleich sind.

2.    Liegen die Saume nicht gleich hoch, so

d) arbeitet man mit der Spur (S) der höheren Dachfläche (F, ), die in der Horizontalebene des niedersten Saumes (G) liegt [24],

b) oder man bestimmt den Schnittpunkt (A) des oberen Saumes (Gx) und den Schnittpunkt (B) des zu ihm gehörigen Firstes (f) mit der Fläche (F) des anderen Daches. A B ist dann die gesuchte Schnittlinie.

3.    Sind die Dachflächen verschieden geneigt, so ist der Grundriß der Schnittlinie zu konstruieren [25].

Abb. 25.

(M

otty

'N

XC

1. Haupttrakt und Quertrakt.

I. Fall : t < T. Abb. 26.

II. Fall : T = T.

Abb. 27.

""“PS

...y

_>

ztT

iE

III. Fall: Tx = T + a. Abb. 28.

ns

...y

M und N sind ganz beliebige Punkte in den Spuren AB u. A C der beiden Dachflächen ; «, u. o₂ die Neigungswinkel der Dachflächen A B und A C, in der Richtung M N gemessen. Tragen wir NMO=a, und MNO = a₂ auf. so ergibt sich 0. Man mache dann OOr _|_MN.

A O' D ist der Grundriß der Schnittlinie zwischen den durch A B und A C gehenden Dach-flä dien.

i\ rf.

T£\

-X

Nj_______Jr

IV. Fall : T₂ < T -f a aber > T. Abb. 29.

A’

V. Fall: Ta > T + a. Abb. 30.

lit

i\<>

|<4\

~y

V)

..y

■Al

4r

_v

<«■

T,

*-

V Verfallungsgrate.

Abb. 31.

Vereinfachung für Abb. 28—30.

Ifr- p -M-

2. Ecken.

Abb. 32.

A'

Abb. 33.

Vereinfachung zu Abb. 32. (Auszuführen.)

v\\

N\

Jil

/_‘A—

V Verfallungsgrat.

Abb. 34.

Abb. 35.

Vereinfachung zu Abb. 34. (Auszuführen.)

fl

ck

Abb. 36.

tA

t(\

N V Verfallungsgrat. ?>

Abb. 38.

Abb. 37.

Vereinfachung zu Abb. 36. (Auszuführen.)

Abb. 39.

Vereinfachung zu Abb. 38. (Auszuführen.)

•7

Abb. 40.

3. Gassentrakt und Hoftrakt.

Abb. 41.

Vereinfachung za Abb. 40. (Auszuführen.)

(Siehe auch Abb. 50.)

4. Anschluß an Nachbargrund, höhere Gebäudeteile, Stiegenhäuser,

Türme u. dgl. (N).

Stößt an das Dach ein Gebäudeteil, Nachbargrund u. dgl. (N), gegen den kein Wasser geleitet werden darf, so ist dessen freie Begrenzungslinie (B) wie ein zum Dach gehöriger Saum zu behandeln [42—48].

Abb. 43.

Abb. 42.

Abb. 44.

s/'N

[Abb. 45.

Abb. 46.

Abb. .47.

■k-

Da gegen N [42—49, 51, 52] kein Wasser geleitet werden darf, sind einzuschalten

in Abb. 42, 44—49 : das Satteldach fx f₂, dessen First J N steht.

?,    r> 43: die Pultfläche f.

Abb. 49.

Abb. 48.

cB D

Vereinfachung zu Abb. 48.

\i

Liegt die freie Begrenzungslinie (B') des Gebäudeteiles u. dgl., gegen welchen kein Wasser geleitet werden darf, in der Verlängerung des Saumes (S), Akb 5o    so wir(l ein Hilfssaum (S') benützt, der

I M steht [50].

V.

.s-

•"N

Die eingeschaltete Dachfläche F, deren Ixe den Winkel der Säume S und S' halbiert, verhindert, daß Wasser gegen N N' fließt.

Abb. 51.

|V*

G rH

l/

Wenn der Grundriß sehr kompliziert ist, so zerlegt man ihn in einfache Figuren, behandelt zuerst jede derselben für sich und leitet dann aus ihnen die Dachausmittlung ab.

Solche Grundfiguren sind: in Abb. 48 : das Rechteck A C B D,

„    „    51 : die Rechtecke A B C D u. M N O P Q,

„ AB CD u. NMOP.

Abb. 48 : Man ermittelt die Grate A E, CE, BF und DF, dann den Anschluß der Dächer Dt und D₂, wobei G D und D J wie Säume zu behandeln sind. Dadurch ergeben sich die Ixen G H und J K.

n »    52: „

YÆ'

Abb. 51 : Man ermittelt die Grate B E und C E sowie N P, dann die Ixen IIR, GRS und S 0.

Abb. 52 : Man bestimmt die Grate B E und C E sowie 0 Q, dann die Ixen S R und M R

Abb. 52 ist ein Sonderfall von Abb. 51.

VI.

I-

Hp)

Wenn die Dachaus-mittlung, den aufgestellten Grundsätzen entsprechend vollständig durchgeführt werden ist, so muß man untersuchen, ob sie sich vereinfachen läßt. Denn kom-

pliziert eVerschneidu ii-gen erschweren die Herstellung des Dachstuhles und der Dek-kung, verteuern dadurch beide und verursachen Arbeitsmängel.

Abb. 52.

“ci

Falls man nicht aus architektonischen Gründen komplizierte Verschneidungen anstrebt, muß man die Dacli-ausmittlung tunlichst einfach gestalten.

Gewöhnlich ergeben sich Vereinfachungen dadurch, daß man einzelne Dachflächen steiler oder flacher macht [31, 33, 35, 37, 41 46, 47, 49].

Lange, flache Grate.

Lange, flach geneigte Grate (G, Abb. 54), die unschön wären, verwandelt man in Firste (F, Abb. 55), welche parallel zum Saume (S) der Gassenseite liegen. Dadurch ergibt sich aber eine windschiefe Dachfläche (W),

V erf allungsgrate.

Verfallungsgrate (V, Abb. 28—30, 32, 34, 36, 38, 40, 48) lassen sich vermeiden, indem man die Firste (F₁undF₂) gleich hoch anordnet [31, 33, 35, 37, 41, 49].

Lichthöfe.

Kommen Lichthöfe vor, so legt man nicht an jede ihrer Seiten einen Saum, sondern nimmt auf sie nur insofern Rücksicht, als man die Ixen und Grate, die gegen sie laufen, in eine ihrer Ecken führt (L). Sonst genügt es, den Lichthof aus der Dachfläche auszuschneiden (Lx) (Abb. 53).

Abb. 53.

flor

Windschiefe Dachflächen (W, Abb. 55) sind zu vermeiden, denn

a)    sie sind unschön;

b)    geben Schwierigkeiten beim Dachstuhl und bei der Deckung.

Abb. 55.

Abb. 54.

JF

Man kann sie folgendermaßen beseitigen:

1. Man zerlegt die windschiefe Dachfläche C D E F durch Einschaltung der Ixe D E in zwei ebene Flächen C D E und D E F [56].

Abb. 56.

Abb. 57.

Abb. 58.

]V

3.

2.    Von dem Punkte E [57], der sich als Schnitt der Grate A E und CE ergibt, ausgehend, macht man die horizontalen Firste E F || A B, EG || EG, bestimmt F als Schnitt zwischen EF und BF und G als Schnitt zwischen D G und E G, macht F G || B D und gibt über EFG ein so flaches Dach (mit Blechdeckung), daß es von unten nicht gesehen werden kann

[57].

3.    Ist der Grundriß nahezu quadratisch oder polygonal, so macht man ein Zeltdach mit verschieden geneigten Dachflächen [58].

III. Abteilung.

Dachstühle.

I. Kapitel.

Der Dachstuhl hat die Dachdeckung zu tragen. Er muß daher fest genug sein, um auszuhalten

a)    das Gewicht der Deckung einschließl. Lattung oder Schalung,

b)    sein eigenes Gewicht,

c)    die Schneelast,

d)    den Winddruck.

1. Material.

Den gewöhnlichen Bauten gibt man wegen der geringeren Kosten hölzerne Dachstühle.

Bei großen Dächern u. wichtigen Bauten macht man eiserne Dachstühle. Eine Kombination von Holz und Eisen, die sogenannten Holzeisendachstühle, ist nicht zu empfehlen.

Bezeichnungen :

2. Belastungen.

a Neigungswinkel der Dachfläche 1 schiefe Länge vom Saume bis zum First (m) h Horizontalprojektion von 1 (m) y Vertikal „    „    „    „

e Sparrenabstand (m)

tan a = -r—

h = 1 cos a =

Vl + n

y = 1 sin a —

Vl + n

g! Eigengewicht der Dachdeckung samt

Schalung oder Lattung (kgIm² Grundriß) des Dachstuhles    „    „

pt Schneelast    „

p₂ Winddruck (fcg/m² Aufriß) g = fi+ga

= (gx -(- g₂ -j- pj e (kgIm Sparrengrundriß)

Sparrenaufriß).

q

q"

A. Belastung normal zum Sparren:

1. einschließl. Winddruck.

fli ⁼ qf cos ot + q" sin a =

n ^    P'². e Ckg/m Sparren)

Vl+n²    F

q/=

Vl + n²

(g + Pi) e (kgjm Sparren).

B. Vertikale Belastung:

1. einschließlich Winddruck.

<12 = q' + q" tan

a= (g + Pi +-^-) e

(kgIm Sparrengrundriß)

2. ausschließlich Wind druck. q'₂ = (g-|-p₁) e (kgjm Sparrengrundriß).

I. Eigengewichte der Dachdeckungen einschließlich Sparren, Latten, Mörtel, aber ohne Tragwerk (Dachstuhl).

Wenn nicht anderes angegeben, für l'O m entfernte und 13 X 16 cm starke Sparren und 4 X 6 cm starke Latten.

Deckung

Dach

neigung

tana¹)

Eigengewicht

kg f. 1 m-Grundriß

kg f. 1 m2 geneigter Dachfläche

²)

n_ir)

Biberschwänze, einfach - Spließdach . .

doppelt — Doppeldach

— Kronen- oder Ritterdach . .

t-H

o o

Oq iO

Falzziegel Pfannen .

„ auf 25 cm starker Schalung, darüber Latten.........

Schiefer, einfach...........

doppelt...........

deutsche Deckung, auf 2'5 cm

starker Schalung.......

Kunstschiefer mit Dachpappeunterlage . . Dachpappe, auf 2'5 cm starker Schalung

„    einfach..........

„    doppelt    .........

Holzzement, nebst 10 cm hoher Kiesschichte desgl. einschließl. 35 cm starker Schalung und 13 X cm starken Sparren . Zink- oder Eisenblech, auf 2'5 cm starker

Schalung............

Eisenwellblech, auf Eisenpfetten . . . . Zinkwellblech

Glasdach samt Eisensprossen Glasstärke: bis 6 mm    .    .

»    6—8    „    •    •

r>

o o

CO 05

o o    o o o    o

cd oq    m h 05

tNS O

ca o

CD

co oq

L— CO

tO

1:4    40    35

1:20    165

1:4    45

1:2

y—I    Oq >ß

CO CO

180

40

25    20—25

—    25—30

CD CO oq CO

>ß

Glasstärke

Sprossenabstand

45 cm

55 „ 55 „

os tss ro O O’ o

ł) Bei anderen Neigungen sind die Gewichte im Verhältnisse zur Sparrenlänge zu berichtigen.

0 und ²) Normalien des österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines. — ⁸) Nach der „Hütte“. — ⁴) Vorschrift des k. k. Ministeriums des Innern über Herstellung von Tragwerken aus Stampfbeton und Betoneisen bei Hochbauten.

H. Eigengewichte der Dachstiihle.

Dachstühle

Stützweite

Eigengewicht kg î.lm² Grundriß

hölzerne...........

eiserne

leichte..........

schwere..........

einfache Pultdächer......

„ Perrondächer.....

kleine Satteldächer......

größere Polonceaudächer . . .

englische Dachstühle . .

bis 16

20—30

10-20

20-35

10-15

11

••

über 10

leichte Hallen ....

Mansarden......

*) Ausschließlich Stützen. **) Einschließlich „

12-15

25—30

15—20

20-25

20—40*)

30—50**)

80—100

Eigengewicht eiserner Dachsttihle

nach Landsberg.

Bezeichnungen :

| über den Auflagern (m)

s Stützweite der Dachbinder (m) f Höhe des Firstes fx Höhe der Mitte des Untergurtes q Gesamtbelastung (Eigengewicht, Schnee und lotrechte Seitenkraft des Wind.

druckes) {kg f. 1 m³ 4 Grundfläche) g Bindergewicht {kg f. 1 m² überdeckter Fläche)

g =0-0014 Cqs.

I II III IV V

Vs o 1-525 7m P654

V.b 1-707

Vio 1-825 Vs 1-931 v₇ 2-017

1-649

1-767

1-824

1-950

1-949

2-04

Ve

Vs

2-324

2- 595

3- 154

•d ^1 O O W O' O' ^

Cr    4^ K M

OCGCh^CS^OStOCDOC

CO ^ 05 O 03 00 CO 03 cp co co -**

tH tH t-I T—f -rH

4—

00

1-569

f f,

Va

I II III

C- SD OS rH 03 O CO CO 03 Ç- CS SD 03 03 03 CO

00    -**03

00 03 03 SD O >P D- Ol 03 03 03 CO

O iß o

°

iO

l>OSCOH

-** cp O 03 Ô3 03 CO

IV V

Ô3 Ô3 Ô3 cb

tfa- oo os to

to SD SD ^3 00 I—³ GC GO

to 00 -J £»-I C -O 4- CC

,_. CD SD

2-425

3112

3-47

T—I lO

O O 1-1 ip t* qc Ô3 cb cb

CD ŁC ID

m- do có> oxo

co

+-

00

o i> oi

sp 03 SD Ô3 cb cb

L~ 's* HO XH ^ SD T-I CO tH 03 03

Vs

1-774

7*o

VlB

Vio

2-03

2-135

2-40

Vs

2-46

7t

2-89

7«

1- 867 1-967

2- 151 2-159

2-26    2-24

2-60    2-445

2- 896 2-62

3- 033 2-782 3-641 3-05

SD QO CO H Ol 1—I ■<# 00 T-I CM GO CO SD 's* OS 03 cp lO SO O 's* th öi Ó3 Ô3 Ô3 co eb

1-325 Vs 1-458

1-522 _

1-681 1-847 Vs

2-258

O -S

2- 775 2-974 2-63

3- 797 4-239 3-35

2-944 1-903 4-018 2-57

3-494 3-817 3-11    3-653 2-359

III. Schneelast.

Die Schneelast beträgt

= 75 kg f. 1 m² Grundriß,

entspricht also einer 60 cm hohen Schneeschichte von 125 kg Im ³ Einheitsgewichte.

Bei gleichzeitigem Wind- und Schneedruck ist dieser einzusetzen mit nur ²/₃ 75 = 50 kg/m²

Es ist auch die Möglichkeit bloß einseitiger Schneelast zu erwägen.

Dachneigung

Einzustellende Schneelast (kg f. Im² Grundriß)

unter 40° 40—50° 40—60° über 50° „ 60°

75

!) 8)

V* 75 = 37-5 !)

40

³)

³)

Für südlich gelegene, nachweisbar schneearme Gegenden kann fallweise eine Ermäßigung der obigen Schneelasten zugestanden werden.³)

anzu-

Für Alpengegenden mit nachweisbar sehr bedeutenden Schneefällen ist der Schneedruck je nach der örtlichen Lage entsprechend höher nehmen, u. zw.³)

bis zu 200 kgfm² Grundrißfläche 11    1 ^ n »    71

bei Dachneigungen unter 40°

„    „ zwischen 40 und 60° „

Die Schneelast ist entweder auf sämtlichen oder, wenn dies ungünstigere Belastungsverhältnisse ergibt, nur auf einzelnen Dachflächen in Rechnung zu stellen.

IV. Winddruck.

Der Wind druck

p₂ = 200 kgjm² Aufriß x) = 170 = 150 = 250 = 270

³)

n    )

n    ).

„ bei freistehenden Bauten ²)

75

„ in außergewöhnlichen Fällen ³). bei Bauwerken in dauernd windgeschützter Lage.

Es ist immer nur eine Seite des Daches vom Winde belastet anzunehmen.

Die Windrichtung ist als wagrecht vorauszusetzen; für Flächen, welche mit der Windrichtung einen Winkel oc einschließen, ist der Winddruck senkrecht zu dieser Fläche zu rechnen mit³)

P 2 — P2 s^n a auf 1 m2

Der Winddruck von innen nach außen bei offenen Hallen, Vordächern u. dgl. = 60 kg/m² Dachfläche, normal zur Dachfläche; in außergewöhnlichen Fällen bis 100 kg. ³)

0 Normalien des österr. Ingenieur- und Architekten-Vereines.

²) Nach der „Hütte“.

⁸) Vorschrift des k. k. Ministeriums des Innern über die Herstellung von Tragwerken aus Stampfbeton und Betoneisen bei Hochbauten.

Für mittlere Dachneigungen kann man überschlägig setzen : Pi “bp₂ — 100. . .125 kg/ni² Grundriß.

Vorschriften der Berliner Baupolizei.

Deckung

gi + g₂ + Pi + P2 {kgm² Grundriß)

Ziegel . . . . Schiefer . . . Holzzement . . Mettdl . . . . Glas.....

250

200

35Ü

iO tO Od (M

rH

Winddruck auf Zelt- und Turmdächer.

an.

h = Höhe der Spitze. Der Winddruck greift in

1.    Quadratische Pyramide, a — Quadratseite an der Basis.

~ p₂ a h sin «

Der Druck auf eine Seitenfläche P =

2.    Achteckige Pyramide, a = Basisseite.

Die Windrichtung sei normal zu einer Basiskante. Der gesamte Winddruck P — p₂ a h.

V. Einzellasten.

3. Zwiscliendach

Ausgestaltung der Knotenpunkte.

IV. Kramp- oder Breitziegel.

§ 12. Glas.

aB — a' B' ; BM = B' M'

Aufzüge.

4. Türflügel.

Jalousiekasten.

01 ——2—

Heizung.

§ 3. Einfluß des Wassers.

1. Scheunen.

J.

¹

In den folgenden Abbildungen sind diese Seiten durch Schraffagen ge

²

ausschließlich Winddruck.

³

   englischer Dachstuhl.

⁴

   Polonceaudachstuhl mit 16 Feldern.

IV.    deutschesC])ach } hiebei als TräSer 2- Ordnung: Parahelträger mit Ve Pfeil.

V.    Sicheldach mit Gitterwerk auf Vertikalen und Diagonalen.

Daub, Hochbaukunde, III. Teil, 2. Aufl.

V. Einzellasten.

In der Mitte der Sprosseneisen, Pfetten u. dgl. ist noch eine Einzellast = 100 kg vorzusehen, für Arbeiter u. dgl.

II. Kapitel.

Holzdachstühle.

Sie werden ans Tannen(oder Fichten)holz hergestellt. Denn dieses ist leichter, billiger, leichter zu bearbeiten, elastischer, biegsamer als hartes.

Die rechteckig (kantig) behauenen oder geschnittenen Balken werden miteinander verbunden durch Holzverbindungen ¹) und Nägel, Holzschrauben, Schraubenbolzen, eiserne Zimmermannsklammern, Schienen, Bügel u. dgl.

Komplizierte Holzverbindungen sind als unzweckmäßig zu vermeiden.

Die Bestandteile des Dachstuhles sind von der obersten Decke vollkommen zu isolieren.

§ 1. Satteldach.

I. Dachstühle mit Bundträmen.

Die gewöhnlichen Dachstühle haben stets Bundträme. Über Dachstühle ohne Bundträme siehe S. 33.

A. Heutige Bauweise.

1. Dachstuhlhölzer.

Weil die Grundlage des Tragwerkes ein Hängwerk ist, werden diese Dachstühle auch Hängiverkdaclistühle genannt.

Sie heißen auch, da sie weder Kehlbalken noch Stiche enthalten: Dachstühle ohne Kehl- und Stichgehälke.

I.

liegt

Die Schalung oder Lattung, welche die Dachdeckung trägt,

1.    entweder auf Sparren, d. s. Balken, die vom First gegen den Saum laufen — Sparren dach

2.    oder auf Pfetten, die parallel zum First liegen — Pfettendach. Gewöhnlich macht man Sparrendächer.

Die Entfernung der Sparren = 0'9 (³/₄—1    m.

Dachdeckung

Sparren-Entfernung *) von Mitte zu Mitte

Ziegel, einfach „ doppelt Kronendach Pfannen Falzziegel Schiefer

Zink- oder Eisenblech u. dgl.

Dachpappe

Holzzement

I—¹ I—*• O ^    OH

OÔîOO    CO o

rH t-H tH vH

tH

HO i-H O

IO

(M

0-7—0-8

II.

Die Sparren (S, Abb. 59—63) werden getragen von Pfetten. 1. Die Fuftpfette P₄ —

am unteren Auflager des Sparrens — ruht

a)    auf dem Bnndtram (B, Abb. 59—63, 66—67,) oder

b)    auf der Außenmauer und heißt dann Mauerbank oder

c)    auf der Drempelsäule S₂, die auf dem Bundtram steht [63, 68]. Man macht :

b)    und c) wenn die Fußpfette wesentlich höher liegt als der Bundtram — Kniedachstuhl (Kniestock),

c)    wenn die Drempelmauer nicht belastet werden soll.

Mauerbank heißt auch der Balken, der auf der Mauer liegend, die

Bundträme trägt (M, Abb. 59—63, 66, 67).

Die Mauerbänke müssen mindestens 8 cm über dem Dachbodenpflaster liegen.

2.    Eine Firstpfette P₃ — am First — :

a)    ist bei Pultdächern stets (§ 2),

b)    bei Satteldächern, wenn auch der First unterstützt werden soll [60, 74, 76, 77] vorhanden.

3.    Mittel- oder Zwischenpfette P₂ [61—63, 65, 75, 76]. Zwischen der Fußpfette und dem Firste sind so viele Mittelpfetten anzubringen, daß die freieLängedes Sparrens nirgends wesentlich ^4m (3‘5—b'Om).

Wenn innerhalb des von den Sparren gebildeten Profils außer Bundtram, Sparren und Fußpfetten keine anderen Hölzer liegen, so heißt der Dachstuhl: Leerer Dachstuhl [59].

Leerer Dachstuhl. Abb. 59.

III.

Wenn einige Sparren wegen Rauch-schlöten, Yentilationsschläuchen, Dachfenstern u. dgl. unterbrochen werden müssen, so wechselt man sie aus : man legt ihre Enden auf Wechsel W, die auf den nächsten ununterbrochenen Sparren ruhen und mit diesen durch

Zapfen und Holznägel oder Klammern verbunden werden [63].

*) Nach der „Hütte“.

IV.

Die Pfetten liegen auf Säulen Man unterscheidet

1.    stehende Säulen, Stuhlsäulen oder Hängsäulen: sie sind vertikal — Stehender Dachstuhl [60, 63] ;

2.    liegende Säulen: sie haben die Richtung der Sparren — Liegender Dachstuhl [62];

3.    Bocksäulen: sie liegen quer zu den Sparren — Bockdachstuhl [61] In der Regel macht man stehende Säulen.

Liegende Säulen geben einen freieren Bodenraum.

Bocksäulen eignen sich für sehr flache Dächer.

Bockdachstuhl. Abb. 61.

Stehender Dachstuhl mit 1 Säule. Abb. 60.

i'!?

■R.

'S

Liegender Dachstuhl. Abb. 62.

ZE

"'Û

V.

Die Säulen stehen auf dem Bundtram B, der den Horizontalschub, den die Sparren auf die Fußpfetten äußern, aufzuheben hat. Er bindet den Dachstuhl zusammen. Denn dieser darf auf die ihn tragenden Mauern nur vertikale Belastungen übertragen.

Der Bundtram ist nicht mit Rücksicht auf diese Zugspannung zu bemessen, sondern wesentlich stärker zu halten, weil er außerdem sein Eigengewicht und auch noch zufällige Lasten tragen muß.

Der Bundtram liegt wenigstens 8 cm über dem Dachfußboden.

Lange Bundträme stützt man zwischen den Auflagern durch untergelegte Ziegel (Ziegelstößel) — in Abständen von 4 bis 5 m [63].

Die Bundtramenden

a)    liegen auf der Außenmauer über einem Rastladen oder einer Rastschließe [59, 63, 66, 67] — der Mauer bank M —, wenn die Fußpfette auf dem Bundtram ruht.

b)    sind in die Drempelmauer gesteckt, wenn die Fußpfette wesentlich höher liegt [63 links, 68].

Deckenträme dürfen bei gewöhnlichen Bauten nie, wohl aber bei Industriebauten als Bundträme benützt werden.

Bei Gebäuden, welche dem öffentlichen Gottesdienste gewidmet sind, kann die politische Behörde gestatten, daß die Bundträme zur Deckenkonstruktion benützt werden.

VI.

Damit die mittleren Säulen nicht auf den Bundtram drücken und diesen dadurch auf Biegung beanspruchen, muß man dievondenMittelpfetten auf die Säulen übertragenen Belastungen mittels Hängwerken zu den Auflagern leiten. Das vermitteln

1.    die Streben S' beim dreieckigen Hängwerke — Dachstuhl mit einer Säule, einfacher Stuhl [60] ;

2.    die Streben S' und der Riegel Ë (Brustriegel, Druck- oder Spannriegel) beim trapezförmigen Hängwerke — Dachstuhl mit zwei Säulen, doppelter oder Doppelstuhl [63].

Stehender Dachstuhl mit 2 Säulen. Abb. 63. Profil.

1%

•R

3,

IS.

S,

s.

hfs rgOOnv

Sl_

,Lt

c::j

Abb. 64. Werksatz zu Abb. 63.

j..

V--

Der Riegel muß mindestens l'8m über dem Bundtram liegen, weil er sonst den Verkehr behindert (siehe auch X).

Die von der Pfette auf die Säule übertragene Belastung zerlegt sich in zwei Seitenkräfte:

a)    die eine wirkt in der Strebe,

b)    die zweite in der anderen Strebe

oder im Riegel.

Der in der Strebe wirkende Druck zerlegt sich, wo diese sieb mit dem Bundtram

verbindet, in

a)    eine Yertikalkraft, die auf das Mauerwerk übertragen wird und

b)    eine Horizontalkraft (Zug), welche die Holzverbindung zwischen Strebe und Bundtram (Zapfen, besser Yersatzung) aufnimmt.

Im Riegel wirken die von beiden Seiten kommenden Drücke gegeneinander.

Strebe, Riegel und Säule sind miteinander axial zu verbinden: so daß ihre Achsen sich in einem Punkte schneiden.

Die Säulen haben daher nur den Zweck,

d) den Übergang von der Mittelpfette P₂ zu den Streben S' und Riegeln R zu vermitteln, und

b) die Freilage des Bundtrams zu verringern, indem dieser an die Säule gehängt wird (daher der Name Hängsäule).

Diese Hängwerkskonstruktion ist stets anzustreben, ob nun stehende, liegende oder Bocksäulen verwendet werden.

Beim liegenden Dachstuhl dienen die liegenden Säulen gleichzeitig als Streben [62].

VII.

Bei Kniedachstühlen muß die Fußpfette P, gegen Hinausschieben gesichert werden. Dies geschieht durch die Zangen Z : je 2 in den Vollgespärren zu beiden Seiten der Sparren, Streben und meistens auch der Säulen liegende und mit diesen verschraubte (verbolzte) schmale Hölzer [63—65J.

Liegt die Fußpfette auf dem Bundtram, so genügt es, sie mittels Klammern an ihm zu befestigen [59—63].

VIII.

Alle zu einem Sparren gehörigen Balken heißt man ein Gespärre. Enthält dieses alle von I bis VII genannten Hölzer, so heißt es Vollgespärre (Dachbinder).

Vollgespärre befinden sich nur unter jedem 4. (höchstens 5.) Sparren, also in Abständen von etwa 4 m (höchstens 6 m).

Dazwischen liegen bloß Leergespärre, die außer den Sparren nur noch Pfetten enthalten.

IX.

Weil demnach die Pfetten auf etwa 4 m frei lägen und die Lasten von drei Sparren zu tragen hätten, so versteift man sie durch Büge Bx (P fe 11 e n b ü g e oder K o p f b ä n d e r), die vom Auflager der ersten Sparren

neben den Vollgespärren unter 45° zu den Säulen gehen. Dadurch verringert sich die Freilage der Pfetten um 2 Sparrenabstände und ihre Belastung, bei n Zwischen-Leergespärren, auf eine (n—2)fache Sparrenlast [65].

Abb. 65.

Detail zu Abb. 63. Schnitt || First.

X.

Ebenso stützt man sehr lange Riegel durch Büge gegen die Säulen.

Die freie Länge des Riegels soll <5«î sein.

XI.

Wo die Dachausmittlung einen Grat oder eine Ixe ergibt, ist ein starker Grat- oder Ixenspar r en (G, I) anzulegen, der wie ein anderer Sparren auf den Pfetten ruht und die Sparren der anstoßenden Dachfläche trägt. Die Grat- und Ixen-sparren müssen daher stärker sein als die gewöhnlichen.

Bei einem Grat [einer Ixe] lehnen sich die Sparren mit ihren entsprechend zugeschnittenen oberen [unteren] Enden an die Seitenfläche des Grat[Ixen-]sparrens und werden an diesem festgenagelt, bei Ixen auch noch eingelassen. Dieses Anlehnen heißt An [Auf-] schiften, und diese Sparren nennt man An[Auf-]schifter, im allgemeinen Schiftsparren [128].

Ist ein Dachstuhl zu entwerfen, so muß man vor allem entscheiden, ob man einen Sparren- oder einen Pfettendach-stuhl macht, gewöhnlich also einen Spar rendachstuhl (siehe

S. 20), und dann ob ein stehender oder ein liegender oder ein Bockdachstuhl ausgeführt werden soll, gewöhnlich ein stehender (siehe S. 21). Die Anzahl der Pfetten, damit auch der Säulen usw., ergibt sich aus der Stützweite; die freien Längen der Sparren dürfen nie wesentlich ^ 4 m sein.

Es soll immer in der Reihenfolge der Punkte I. .. XI (S. 20—25) vorgegangen werden.

Abb. 66.

Dachsäume.

Abb. 67.

mmW

m.

Abb. 67 : Vorkragendes Dach.

Kniedach.

Abb. 68.

S'

/ V' z.

Sj.

.2 J

Größere Dachstühle.

Sie sind ganz nach den S. 20—25 gemachten Andeutungen zu entwerfen

1. Doppeltes Hängwerk mit 3 Hängsäulen.

Abb. 69.

1 Dreieck u. 1 Trapez-Hängwerk.

2. 3faches Hängwerk mit 3 Hängsäulen. Abb. 70.

3 Dreieck-IIängwerke.

3. 3faches Hängwerk mit 4 Hängsäulen.*) Abb. 71.

y*.

/Ü

1700

3 Dreieck- und 1 Trapez-Hängwerk.

-p

4. 4faches Hängwerk mit 5 Hängsäulen. Abb. 72.

3 Dreieck- u. 1 Trapez-Hängwerk.

5. öfaches Hängwerk mit 5 Hängsäulen. Abb. 73.**)

4 Dreieck- u. 1 Trapez-Hängwerk.

Hallendächer.

den Zangen ge-und der Winkel

In den Abb. 74—76 werden die Streben mit kreuzt, weil dadurch ihre Knicklängen verkürzt werden zwischen Dachfläche und Wand versteift wird. Statt der Bundträme macht

man besser Zangen.

*) Friedei: Baukonstruktionslehre. **) Handbuch der Architektur.

<b)Ll

Li

Abb. 74.

Dreieck-Hängwerk.

2—8 /<fc

ca10>n

-v

L.

ajib/vkiiH rbtWêOT

Abb. 75.

Trapez-Hängwerk.

<Lb

b<>^

i — ghk

Abb. 76.

Mit Mittelsäule.

ETR^ETR

.a

’LL

- rtht.

Z- 8/-M

.1&/2Î

10/20

L/

jsW¹ //    1^

~1    // 2-8/2'« N

20/20 // ^

■ß

Steiles Kirchendach. Lazaristenkirche, Wien.

Abb. 77.

TV

nhs

Dachreiter, Laterne. Abb. 78.

TL

II

IBM»

•V Itll*

5,48/l.w

BISllb

1 giw

R Z Riegel-Zangen. Bt Pfettenbüge.

S' Hauptstrebe.

S\ Querstrebe.

Die Versteifung der Laternen gegen Winddruck erfolgt am besten durch die verlängerten Sparren.

2. Holzverbindungen.

Die Holz Verbindungen*) sind möglichst einfach zu gestalten.

Zu verbindende Balken

Geeignetste

Holzverbindung

V erbindungsmittel

mit

Sparren

Säule

Sparren

Pfette

V

Strebe

Riegel

Bundtram

*)

Holznagel

Klammer o. Schiftnagel Klammer u. Holznagel

Scherzapfen Aufklau ung Zapfen

V ersatzung o. Zapfen

71    7> V

stumpfer Stoß Zapfen

y ersatzung o. Zapfen

Überblattung

Zapfen n

Jagzapfen Zapfen

3. Holzstärken.

Alle Balken, die auf Biegung beansprucht werden (Sparren, Pfetten, Siegel, Bundträme), sind hochkantig zu legen. Die Mauerbank flachkantig.

Die auf Knickung beanspruchten (Säulen, Streben und Büge) kann man quadratisch gestalten.

*) Siebe auch II. Teil, S. 2—15.

Strebe

Zange

Sparren

Strebe

r>

Bug

Wechsel

Säule

Pfette

Riegel

Säule

Sparren

7)

71

T) , n Hängeisen Klammer

Bolzen

Klammer u. Holznägel

Balken

Leerer _

Dachstuhl mit i Säule |

Stehender Dachstuhl

mit 2 Säulen

Spannweite :

bis 5 m |    5 -10 m_[ 10—14 m | 14—18 m \ 18—22 m

Sparren

Fußpfette

Mittel- „

First- „

Pfettenbug

Stuhlsäule

Strebe

Riegel

Mauerbank

Zangen

Bundtram

O CD

CD CO

t-H t-H

16/16

16/21

O CD

r-H rH

CD CO

cs .CS i

i—I

05 05 CO

i—¹* t—¹

a oc

1—1 05

CO CD

r—H r-H

co co

GO O0

Z a

h- GO

-M (M R CO CO

1—1 T—I

■4-

CO GO

t-H t-H

GC GO

OO 05

r to3 oo i—‘

CD CO CD

05 05

05

rH

CD

i-i oq o co

t-H 1—1

: r; r;

oo

1—1

© 3D~

rH rH

cm

Abb.

59

60

63

Sparrenstärken in cm.

Dachdeckung

»0 I 3-5 II 4-0

Freie Länge des Sparrens in m

I_£ö

II so II

5-6    ||    60

Entfernung der Sparren in m

0-8 1-0 0-8 1-0 | 0-8 | 1-0 0 8 1-0 0-8 10 0-8

10 II 0-8    1 0

Ziegel, einfach doppelt

Holzzement .

CO CO (M CO <M tH iO

rH rH rH H ^ rH rH

oTo"oi o" oo'cs

rH rH_^

03 03 Ol

HHHHHH rH_

oo" öS" ocT os" ôcTocTrH

9/13 10/14 10/1311/14 9/13 10/14 10/1311/14 9/12 10/13

11/14

11/15

9/11

10/12

12/15

1317

13/17

>—*■ *■ h-Ł    t—».    H-*

_4n CO    W

QC rfi. 4^ GS Ur 05 O*

12/1513/16 13/16 12/16 13/17 13/17 11/15 12/16 12/16 12/16 13/17 12/17 11/1411/15 11/15 11/14 11/15 11/14 14/18 15/20 15/20

00 00 OO CO CO lH

1 tH rH rH rH rH TH

«r rF «5~«S" 5r    «S"

rH rH rH rH rH «—«i rH

13/18

14/18

13/17

14/18

12/16

12/15

16/21

14/19

15/20

14/18

15/19

13/17

12/17

17/22

14/29 15/20 15/29 16/21 14/18 15/29 14/19 16/20 13/17 14/18 13/16 14/18 17/22 18/24

Statische Berechnung.

Der wirkliche Balkenquerschnitt ist aus dem gerechneten unter Rücksichtnahme auf die Schwächung durch die Holzverbindungen usw. abzuleiten.

kz = 80 kgjcmn-kd = 60    „

Die zulässigen Inanspruchnahmen des Holzes sind zu setzen für Zug Druck

Es bezeichnen:

j des Balkens (cm)

b die Breite h „ Höhe

M das Biegungsmoment (kgcm)

1. Sparren.

lj freie Länge des Sparrens (m) qx Belastung J_ Sparren (kg/m, siehe S. 15)

li² = -g-b h² kb

b = 0-7 h

75

h⁸ = -₄₉ qili²

75 n(g-fPl) + p₂

49 yjj-tf

■e li²

2 Pfette.

1₂ freie Länge der Pfette (m) e Entfernung der Sparren (m.)

Ij-me

Der vertikale Auflagerdruck eines Sparrens ist (nach Seite 15)

für m = 2 ist :

h⁸ =

Q = q₂ e li cos ol

Vl + n»

eli q₂

ä.

M = 100 y

50 n

V1 + n²

e²li q₂=g-bh²kb

TI

0-21 V1 + n²

e²li q₂

0-21 V1 + n²

g + P,4+

für m = 3 ist :

h² =

M = 100 Q 1*5 e.

150 n

yi + n²

0-27 y 1 + n²

e² li q₂

eM.q.-ibh’k,,

«’l.[g + P. + ~

0-07 y 1 + n²

b h² = 10 Q' l².

4. Hängwerk.

ß Neigungswinkel der Strebe gegen den Bundtram.

Streben und Riegel sind für Knickung zu berechnen (siehe II. Teil, S. 75). Schließen an die Strebe Zangen, so ist nicht die ganze, sondern nur die freie Länge einzusetzen.

a) Dreieckiges Hängwerk.

Der Druck in der Strebe ist:

Die Berechnung erfolgt für eine Inanspruchnahme auf Knickung (siehe S. 75) für

nyï

a) den Druck Qr

cos

45°

y 1+n²

eli g + Pi + ” (kg)

b) die Länge 1

cos 45°

y a (»).

Qi

(m + 2) Q

2 sin ß

(m + 2) n

2 y 1 + n² sin ß b h² = 10 Qj 1₈²

e li ^g + Pi +

b) Trapezförmiges Hängwerk.

ls freie Länge der Strebe (m)

Ir v

des Riegels „

Der’Druck in der Strebe beträgt:

Q2

(m + 2) Q

(m 2) n

sin ß

Der Druck im Riegel ist:

|/l -f- n² sin ß

li + Pi + j

Q₃ = (m 4- 2) Q tan ß

(m 4- 2) n

lx + Pi -f" tan ß.

yi 4-n²

Ist der Riegel durch Büge u. dgl. unterstützt, so ist nur die freie Länge einzusetzen. *

Strebe : b h³ = 10 Q₂ lg

Riegel: b h³ = 10 Qa 1*

Fl

■ZT

Abb. 79. Profil.

B. Alte Bauweise.

T"

•4

Diese Dachstühle heißen Kehlbalkendachstühle oder Dachstühle mit Stich- und Kehlgebälk [79, 80].

Früher stützte man die Sparren nicht durch Pfetten, sondern

Abb. 80.

Werksatz zu Abb. 79.

_11

HM

1. am unteren Ende durch den Bundtram B, in den die Sparren eingezapft wurden.

In den Leergespärren legte man unter die Sparren Stiche Sa, ähnlich den Bundträmen, aber nur 1 m lang. Deren innere Enden wurden mittels Zapfen oder Überblattung und Klammern an einem normal zum Bundtram laufenden, mit diesem durch Zapfen oder Überblattung und Klammern verbundenen WechselW befestigt ;

2. in der Mitte durch Kehl-uni' u    u    in* b a 1 k e n K, die in j e d e m Gespärre

vorkamen. Sie lagen auf den Pfetten P, diese auf den Stuhlsäulen Sx, die gegen den Bundtram durch die Fußbänder F versteift wurden.

Dachsaum — Details zu Abb. 79.

Abb. 81.

Abb. 82.

$>

’s

'SS '

■j

M Mauerbank. B Bundtram. W Wechsel.

A Anschübling. Aj Aufschübling.

Diese Kehlbalkendachstühle sind nicht zu empfehlen, denn sie haben folgende Mängel:

a)    Sie erfordern mehr Holz.

b)    Die Balken werden durch die vielen Zapfen stark geschwächt,

c)    Die vielen Holzverbindungen bedingen mehr Arbeit und größere Kosten.

d)    Da sich keine Hängwerkkonstruktion ergibt, ist die Anordnung minderwertig.

II. Dachstühle ohne Bundträme.

Ein Bundtram ist zu vermeiden

1.    wenn man den Innenraum des Daches ausnützen, zu dem darunter befindlichen Raume (Saal, Halle) zuschlagen will (Festsaal, Versamm-lungs-, Turn-, Sängerhalle, Reitschule usw.) ;

2.    bei großen Spannweiten, weil dann die Bundträme ungemein stark sein müßten uud sich zu sehr durchbiegen würden.

A. Bohlenbögen.

I.    An Stelle der Vollgespärre stellt man aus Bohlen (Pfosten) oder Brettern zusammengesetzte Bögen B in Abständen von 4—5 m auf,

II.    stützt gegen sie die Pfetten, welche die Sparren tragen, durch Säulen S und

III.    verbindet die Bohlenbögen mit den Sparren durch Zangen Z.

IV.    Innen werden die Bohlenbögen meistens verschalt, so daß der Eindruck eines Tonnengewölbes erreicht wird. Den architektonischen Anforderungen entsprechend, ist das Profil des Bohlenbogens ein Halbkreis, eine Ellipse, ein Segment-, ein Spitzbogen u. dgl.

V.    Die Bohlenbögen ruhen auf Schwellen, die gewöhnlich auf Mauerabsätzen liegen [85]. Bei Holzbauten werden sie durch hölzerne Ständer gestützt [87]. Diese müssen aber steif genug sein, um den Schub des Bogens aufnehmen zu können. Deswegen macht man oft Gitter werke.

1. Bohlenbogen nach Philibert de POrrne.*)

Bogenprofil. Abb. 84.

Herausschneiden der Bogenstücke aus dem Pfosten.

Abb. 83.

s¹

Abb. 85.

z,

z.

rt!

25m.

a.

S Säulen. Z Zangen.

*) Französischer Architekt (Mitte des XVI. Jahrhundertes). Daub, Hochbaukunde, III. Teil, 2. Aufl.

Die Bohlen sind mindestens 20 cm breit, 4—6 cm dick, 1¹/₂—2l/₂ m lang und werden, Voll auf Fug nebeneinander liegend, miteinander verschraubt [84]. Da sie hochkantig liegen, ist dieser Bohlenbogen sehr steif. Er hat aber folgende Mängel:

a)    viel Verschnitt an Holz;

b)    die Längsfasern werden durchschnitten ;

c)    viele Fugen;

d)    durchgehends dasselbe Profil, kein Anschmiegen an die Inanspruchnahmen.

2. Bohlenbogen von Emy. *)

Die Bohlen liegen flach und Voll auf Fug übereinander und werden durch Flacheisenbügel und Schraubenbolzen verbunden [86].

Vorzüge:

a)    weniger Fugen als bei de l’Orme ;

b)    kein Verschnitt der Bretter;

c)    ein Anschmiegen an die Inanspruchnahmen ist zulässig, indem mannur die Zahl der Bohlen zu vermehren oder zu vermindern braucht.

Mängel: weniger steif, daher leichtes Ausbiegen. Dem muß man durch Verhängen (Verankern) mittels Schließeneisen Vorbeugen. Das beeinträchtigt aber das Lichtprofil [87].

Abb. 86.

b Schraubenbolzen. B Flacheisenbügel. Abb. 87.**)

Abb. 88.

i|

.30

ii™

■im

r-,

ml

16?

ZZ. 3

St

94 jslf

*) Französischer Oberst; Anfang des XIX. Jahrhunderts. **) Handbuch der Architektur.

3. Kombinationen.

Sie vereinigen die Vorzüge der Bohlenbögen von de l’Orme und Emy, .sind daher allein zu empfehlen.

Über und unter einem Bogen nach de l’Orme liegen, mit diesem durch Flacheisenbügel und Schraubenbolzen verbunden, Bögen nach Emy [89].

Abb. 89.

5 S

Uj... u₃ untere, flache Pfosten ; System Emy. Oi • • • o₃ obere, „    n ,    „    „

mj-.-mg mittlere hochkantige Pfosten;

System Delorme.

S Schraubenbolzen.

Oi

m3

vS

U.\

-•—^—t-

i Ui |

B. Ardandsche Dächer.*)

Man kann einen Bundtram auch vermeiden, indem man die Pfetten, welche die Sparren tragen, oder bei Pfettendächern die Hauptsparren durch Sprengwerke unterstützt, die sich gegen Pfeiler der Außenmauer, gegen Drempelsäulen usw. stemmen [90—92].

Abb. 90..

d.

Abb. 92. **)

Ay

*) Ardand (Franzos. Offizier). **) Handbuch der Architektur.

3*

§ 2. Pultdach.

Ein Dachstuhl für ein Pultdach ist nach denselben Grundsätzen zu entwerfen wie ein solcher für

Pultdachstuhl. Abb. 93.

"R

ein Satteldach (S. 20—25).

Die obersten (First-)Enden der Sparren S werden auf eine Fir stp fette P₃ gelegt, die auf Säulen, den Dachwandsäulen S₃, ruht. Diese stehen auf den Bundträmen B. Die Versteifung der Firstpfette P₃ erfolgt durch a) Pfettenbüge Bx oder h) durch Dachwandstreben, welche von den Mitten der Firstpfetten zu den unteren Enden der Säulen gehen.

Wenn die Dachwandsäulen sehr hoch

so schaltet man einen oder mehrere man gegen die Säulen

sind

Riegel ein, welche durch Büge versteifen kann.

Die Nachbarmauer, welche hinter diesen Dachwandsäulen steht, ist bei jedem Vollgespärre durch eine Pfeilervorlage, welche die Dachwandsäule ummauert, auf 1| Stein zu verstärken und ist dazwischen nur 1 Stein stark.

Vor allen Holzbestandteilen des Dachstuhles, welche in die Feuermauer eingelassen werden, muß noch ein mindestens 15 cm dicker Mauerkörper übrig bleiben.

Vereinfachungen.

I.

1.    Wenn die Länge des Firstes <4. . .5 m, so legt man die Pfetten, welche die Sparren tragen, auf die Seiten(Giebel-)mauern. Dadurch erspart man die Vollgespärre, also den eigentlichen Dachstulil.

Die Anzahl der Pfetten hängt ab von der Länge der Sparren : deren Freilage darf nirgends 4 m wesentlich überschreiten.

Sind die Giebelmauern dort, wo die Pfetten aufliegen, nicht stark genug, so muß man sie entsprechend verstärken.

2.    Ist die Länge des Firstes 5...10 m, so verwendet man statt hölzerner Pfetten eiserne Träger (T- oder Z-Eisen).

II.

Bei kleinen Spannweiten (wenn die Länge der Sparren nicht wesentlich >4 m) genügt es meistens, Sparren allein zu legen, die unten und oben

auf Mauerbänken ruhen, wenn dort mindestens 1| Stein starke Mauern vorhanden sind;

sonst aber auf (Fuß- oder First-)Pfetten liegen, die von Säulen getragen werden.

Dachstuhl der Holzzementdächer.

Liegt das Holzzementdach*) gleich über der Decke des obersten Stockes, ohne daß ein Dachboden dazwischen geschaffen wird, so muß doch zwischen der Decke und den Sparren ein mindestens 60 cm hoher Raum frei gelassen werden. Die Decke ist abzupflastern.

Wenn die Trakttiefe des Holzzementdaches nicht groß ist, so kann man einen eigentlichen Dachstuhl ersparen: es genügen die Sparren allein [94, 95]. Das ergibt sich aus folgendem.

Bezeichnen

e die Entfernung der Sparren (m) 1    „ Trakttiefe (m)

q „ Belastung (Dachdeckung, Kiesschichte, Schalung, Sparren, Schnee) (kgIm2 h „ Sparrenhöhe (cm)

1)

„ breite „

kb „ zulässige Inanspruchnahme für Biegung (kg/cm*), so ist das Biegungsmoment:

100

q e l² =

-i- b h² kb (kgcm)

Setzen wir

so ergibt sich

b = 0-7 h kb — 90 kg\cm²

100

h* ⁼ -8Tqel

Falls e = 0-6 m 1 = 6-0 „ q = 260 kgjm²

Falls h = 30 cm e = 0-6 „

I.    Muß nicht ein horizontaler Plafond geschaffen werden, so legt man die Sparren S in der Richtung der Neigung, welche die Schalung haben muß, und läßt sie unten frei [94].

II.    Wird aber ein horizontaler Plafond verlangt, so legt man die SparrenShorizontal, wie Träme, und stellt auf sie Keilpfosten (K, Abb. 95, 96), die am untersten Ende ganz nieder sind, und nach der Dachneigung ansteigend, ^ an Höhe zunehmen. Sie tragen die Schalung, auf der die Dachdeckung liegt, vermitteln also die Übertragung der Dachlast auf die Sparren. An diesen befestigt man sie mittels starker Nägel.

Unter den Sparren wird eine Stukkaturschalung angebracht, welche die Stukkaturung und den Deckenputz trägt.

Nun ist aber zu beachten:

a)    daß die obere Schalung mit den Papierlagen und der Kiesschichte einen undurchlässigen Abschluß bildet;

b)    daß unten dieStukkaturschalung, dieStukkaturung und der Deckenputz ebenfalls einen dichten Abschluß schaffen;

*) Siehe auch IV. Abteilung, § 5.

sind erforderlich :

Ih = 19 cm (b = 13 „

kann sein:

1 = 12 m.

Holzzementdachstuhl. I. Art. Abb. 94.

Mauerbänke: 16/16 cm.

ft

c) daß der Raum zwischen diesen beiden Schalungen innen durch die Mittelmauer und außen durch den Staubladen und die Rinne dicht umschlossen ist.

Abb. 96. Schnitt MN.

Holzzementdachstuhl. II. Art. Abb. 95.

(Zi

jjjj ⁵

A Außenmauer. M Mittelmauer.

S Sparren, Träme.    St Stukkaturschalung.

K Keilpfosten.    Y Ventilationsrohr.

Z Luftzufuhr.

gingen, in diesem Raume sorgen.

Dadurch wäre dort eine Lufterneuerung ausgeschlossen. Das hätte die Gefahr zur Folge, daß die Sparren bald zu Grunde Man muß daher stets für einen sicheren Luftwechsel

1.    Die Zufuhr (Z) frischer Luft ermöglicht-man: indem man den Staubladen nicht unmittelbar vor die Sparrenköpfe stellt, sondern Zwischenräume läßt, und an geeigneten Stellen, mittels eines Gitters aus verzinktem Eisen, wohl geschützt gegen Zutritt von Regen, das Eindringen frischer Luft möglich macht. Diese streicht dann längs des Staubladens durch die Zwischenräume zwischen diesem und den Tramköpfen und gelangt in den Dachraum. Am besten wäre es zwischen je zwei Trämen ein solches Gitter anzubringen.

Eine Verbindung zwischen den einzelnen Dachfeldern wird auch dadurch hergestellt, daß man die Keilpfosten unten etwas ausschneidet, so wie in Abb. 95, oder dreieckig.

2.    Die Luftabfuhr wird bewerkstelligt:

a)    durch 12 cm weite, 40 cm hohe Abzugrohre (Yentilationsrohre V) aus Zinkblech, die über Öffnungen in der Dachschalung stehen und mit kegelförmigen Hauben (Kappen) aus Zinkblech abgedeckt sind, welche von drei starken Zinkblechstreifen getragen werden. Man muß aber durch genügendes Vorragenlassen dieser Hauben sorgen, daß nicht zwischen ihnen und den Rohrenden Regen eindringen kann [95].

b)    Durch Ventilationsschläuche in der Firstmauer.

c)    Man hat auch längs des Firstes einen mit Zinkblech abgedeckten, laternartigen Aufbau aus Holz gemacht, dessen Seiten wände gleichfalls mit Zinkblech verkleidet sind und Ventilationsjalousien enthalten.

§ 3. Besondere Satteldächer.

Mansard-, basilikales, Zwischen-, Sheddach.

Ein Dach mag welche Gestalt immer haben, der Dachstuhl ist stets nach den S. 20 bis S. 25 angegebenen Grundsätzen auszführen.

P f e 11 e n, welche die Sparren tragen, sind anzubringen :

a)    am Saum — Fußpfette,

b)    erforderlichenfalls am First — Firstpfette,

c)    am Zusammenstoß verschieden geneigter Dachflächen — Mansarddach ;

d)    zwischen diesen Pfetten derart, daß die freie Länge der Sparren nirgends wesentlich ^ 4 m.

Diese Pfetten sind dann durch Säulen und diese durch Hängwerke zu unterstützen.

1. Mansarddächer.

(Siehe auch Seite 3).

B Bundtram.

S1} S₂, S₃ Sparren.

Px, P(i Fußpfette P₂, P₃, P5 Mittelpfetten. P₄ Firstpfette.

S»', Sa', S,' Säulen

Q If Q ff Q ff 1 Öl ) Ö₂ j Ö3

S₄", S₆'

^2j Z4 ZtlllgGIl.

Abb. 97.

Streben

-—ff—rr-*n-“

// K W

Abb. 97 : An Stelle des Hängwerkes Si" S₂'r S," kann man die Hängwerke S/' S₄" und S₆" S₃” verwenden,

wenn die Streben S₄" und S-" nicht die Verkehrsfreiheit beeinträchtigen und

unter ihren unteren Enden eine Mittelmauer liegt.

-51

V.

//

’/i:

1.1

Abb. 98 : An Stelle der Strebe S₂r' kann man die ganz hinablaufende Strebe S" verwenden, wenn sie dem Verkehre nicht im Wege steht, was der Fall wäre, wenn dort ein Gang (G) zu den Bodenabteilungen läge. Dann ist die Strebe Sa" so zu legen, daß sie wenigstens 2 m hoch an die Dachwandsäule S₂' anschließt.

Die Wand (W) zwischen der Bodenabteilung und dem Gange (G) macht man auf 2⁻50 m Höhe aus Brettern, darüber aus Latten.

Abb. 99: Die Mittelpfette für die oberen Sparren ist nur dann notwendig, wenn deren Länge wesentlich >4 m ist. Entfällt sie, so ist auch das Hängwerk wegzulassen.

Abb. 98.

\>

Abb. 99.

->

ih

ml

:V1

v:

im.

Bei Ateliers u. dgl. ist ein freier Bodenraum herzustellen. Dies kann nach Abb. 100

geschehen.

Die Zangen Z des Hängwerkes S₂' S₃r Sx' Z werden unten verschalt, berohrt und

verputzt.

Die Sparren Sx stehen auf der Fußpfette Px, die liegenden Säulen Si' auf der Mauerbank M. Diese liegt 8 cm über dem Fußboden, ruht auf dem j_-Trägerstück T₂

Abb. 100.

w.

Abb. 101.

Dachsaum. Detail zu Abb. 100.

1 „ ßfw 7.. m

t.

il

Abb. 102. Querschnitt zu Abb. 101.

V.-

M | ’Fußlod&n-

OkprXanle

PI

fl Mi

B Eisenbeton-Hauptgesims-platte.

tx kleine T-Träger der B.

t₂ Überlagsträger der tx.

s' Schließe um t₂ mit den Dek-kenträgern Tx zu verhängen.

R Rinne.

t Tragel für die untere Rimen-schalung.

z Zierladen.

s Schalungen, berohrt und geputzt.

p Pfosten um die Fensteröffnung herum. Auf ihnen liegt das eiserne Fenster F.

W Wechsel für die Sparren, welche wegen des Fensters abzuschneiden sind.

[100, 101], das auf dem eisernen Deckenträger Tx liegt, mit dem es vernietet wird. (Der Unterflansch von T₂ mit dem Oberflansch von Tx). Einem Hinausschieben der Mauerbank (M) beugt das ihr vorgelegte, auf den Träger Tx genietete Winkeleisen w vor. Die Mauerbank (M) wird ihrer ganzen Länge z. B. nach durch von einem Deckenträger zum anderen reichende Eisenbetonbalken (Bx) unterstützt.

Die Sparren Sx der Vollgespärre und die liegenden Säulen hinter diesen (Sx ') werden umschalt, diese Schalungen berohrt und geputzt.

2. Basilikale Dächer.

niederen Anbauten

Der höhere Mittelbau hat ein Satteldach, die haben Pultdächer (siehe Seite 3).

(%

LG

i—i

hh

30

02

I.

PH

SA³

Ahb. 103.³)

'Sl'S

Ç.

-£l^

Sis

VÄ

et

"flS

<sjcM

p-l

i.....

à?

I.

iXljcrt C³

s:

02

o ç.f,

\v

5.0

.8,0,

CS

'c

Abb. 104.⁴)

JVlL

is

0'

24

.8,0.

sra

¹

Siehe II. Teil, S. 2—15.

²

Pfettenbug.

³

Friedei: Baukonstruktionslehre.

⁴

Wanderley: Hie Konstruktionen in Holz. Festhalle für das Universitätsjubelfest in Heidelberg, 1886.

3. Zwiscliendach

mit aufgesetzten Laternen. Abb. 105.¹)

Tn n nl

Siehe auch Seite 3 u. 4.

Abb. 106. Querschnitt.

4. Sheddach.

Abb. 107. Längsschnitt.

No rä

LB

LJ

R,

A_„_____?

s::::

A B Glasdeckung.

R Rinne.

I. Art: gußeiserne Säulen (G) (links). II. Art: hölzerne Stützen (H) (rechts).

Rx Abfallrohr.

Y Verschalung für Rj. SS, Sammelkanal.

Abb. 108. Schnitt A B zu Abb. 107.

Abb. 109. Rinne.

n,

s Saumblech.

Die Rinnen zwischen den Paralleldächern (Shed- u. Zwischendächern), die Zwischenrinnen, sind auf das sorgfältigste herzustellen, damit kein Regenwasser in den Dachraum eindringen kann. Sie sollen mit der herrschenden Windrichtung zusammenfallen, damit der Schnee vom Winde ausgeblasen wird, also, wenn möglich, von West nach Ost liegen.

Die Abfuhr des Regenwassers erfolgt durch Abfallrohre an den Giebelseiten, und wenn die Rinne sehr lang ist, auch noch durch dazwischen liegende, die ins Innere hinabgehen.

Im Innern hat man das Regenwasser, falls die einzelnen Dächer auf gußeisernen Säulen ruhen, auch durch diese abgeleitet. Das ist aber nicht zu empfehlen. Wenn sich die Säulen verstopfen,, oder wenn sie einfrieren, so ergeben sich peinliche Unannehmlichkeiten.

Man soll deswegen stets besondere Abfallrohre aus Zink-' blech neben die Säulen legen. Nur muß man sie unten gegen Beschädigungen schützen. Bei hölzernen Säulen verschalt man sie mit Brettern; bei eisernen Säulen macht man den untersten Teil des Abfallrohres aus Gußeisen.

Diese Abfallrohre münden in Wasserlaufkanäle, die, unter dem Fußboden liegend, das Wasser aus dem Gebäude leiten.

Entfernung der Säulen 5 m.

Entfernung der Binder: 3 —5 m.

Entfernung der Abfallrohre = 15—25 m.

Gefälle der Rinnen = 1:100: . . 1 : 125.

Querschnitt der Abfallrohre = 0‘01.. .0'012 der Dachfläche.

Die Rinnen muß man begehen können. Sie sind daher mit Latten oder Brettern zu überdecken. Diese halten auch Verunreinigungen zurück.

Im übrigen siehe S. 3 u. 4.

Verglasung der Paralleldächer.

Die Tafeln sollen höchstens 50 X 100 cm Größe haben. Man verwendet :

• 1. Geblasenes Rohglas. 3 mm starke Scheiben sind schon hagelsicher.

2. Gegossenes Rohglas. 6 mm Glasstärke genügt.

Abb. 110. Querschnitt.

o=

^ 4. Turm- und Zeltdächer.

1. Turmdach.*)

(Siehe auch S. 4).

Abb. 111. Schnitt I L

Abb. 112. Schnitt IIII.

"H

■R

S' S

UH

iU?

■ft'

'in

Abb. 113. Schnitt III III.

■Ł

Säg

ji

Mi

«■

S-

i,R

.73

TU

Abb. 114. Schnitt 1YIV.

* On

in

-T

9 xSmrzx' S' S S“

l:i

i'f-D

. a bl.

IV

/Ä\

■R

V>

IV

ifl—P

U-P

K-

Abb. 115. Schnitt YY.

P'

S-

n.

-D

■R

r'v

S>E)OÜK

¹\\

ww\

>^S

CS

rK

“j

î)

-a-

*g

u»

rs

-A-

Sv

I «=* I

Abb. 116. Unterste Balkenlage.

c —Io—[ij --- o ;

I. Zwischen den Gratsparren S' sind die eigentlichen Sparren S (Abb. 110—116) so auszuteilen, daß ihre Entfernung nirgends wesentlich >> 0‘9 m.

Die Gratsparren laufen ununterbrochen vom Saume bis zur Spitze und stemmen sich dort gegen die vertikale Helmstange H, die oben vorsteht, um einen Blitzableiter, eine Wetterfahne, ein Kreuz u. dgl. zu tragen. r>' L> r Die anderen Sparren gehen vom Saume nur so hoch hinauf, bis sie an Nachbarsparren stoßen würden. Dann werden sie durch Wechsel W ausgewechselt.

II.    Die unteren Enden der Sparren ruhen auf den Bundträmen B und den Stichen s, diese auf den Mauerbänken, dies auf den Umfassungsmauern liegen und mit ihnen gut verankert sind.

III.    Dazwischen unterstützt man die Sparren durch Bfetten P derart, daß die freien Sparrenlängen nirgends )> 4 m.

Die in einem Niveau liegenden Pfetten bilden einen Pfettenkranz.

Dieser ist durch Riegel R gut zu versteifen.

Die Kiegel sollen die Gratsparren stützen.

In den obersten Lagen kann man die Pfetten weglassen. Es genügt dort, die Sparren durch Riegel allein zu versteifen [111, 112.]

IV.    Die Trapeze zwischen den Gratsparren und Pfetten versteift man durch Diagonalen (Streben) D, den Andreaskreuzen ; die untersten ruhen auf den Schwellern S.

Abb. 118.

Achtseitige Turmpyramide. *) Abb. 117.

SV

mH

ML

-t

4.0

1JJL

ds

Abb. 119. Grundriß.

Jedes Turmdach ist zu untersuchen, ob es stabil ist g egen Umsturz durch den Wind. Dem Momente des Windes Mw wirken entgegen: das des Eigengewichtes Mg und die Verankerung, die auf Grund einer statischen Berechnung zu bemessen ist. Sie muß n (Mw—Mg) aufnehmen können, wobei n den Sicherheitsgrad der Stabilität bedeutet.

Bezeichnen

p den Winddruck (kg/m² Aufriß) (siehe S. 18) f die gedrückte Fläche (m²) a deren Neigung zur Windrichtung P den Druck auf f, normal zu f (kg)

so ist nach L ö ß 1 :

P = p f sin a

P zerlegt sich in zwei Komponenten: in der Windrichtung

Px = p f sin² a

normal zur „

P2 = Y sin 2 *

2. Zeltdach.

Man geht so vor wie beim Turmdache. Wegen der geringen Höhe braucht man nur einige Pfettenkränze.

Zeltdach mit radialen Bindern. Abb. 120.

Profil.

Abb. 121. Schnitt J_ Profil.

.8.St).

T' Ï

—Ä- .ü

Abb. 122. Grundriß.

§ 5. Kuppeldach.

Siehe auch S. 75.

In Meridianebenen, die höchstens 0'90 m entfernt sind, werden Bohlen bögen aufgestellt, die man oben auswechselt wie die Sparren beim Turmdache und gegeneinander mit Flacheisen versteift [123—125].

Abb. 123. Profil.

Hölzerne Kuppel.*)

tt

*/

Abb. 125. Detail.

»/

•T⁷:-'

vA

«fr

Wm

Abb. 124. Grundriß.

■\ V“

Die Bohlenbögen durch Vollgespärre unterstützen, ist nur bei kleinen Kuppeln u. dgl. zweckmäßig [126, 127].

Abb. 126.

Abb. 127.

Æm

§ 6. Werksatz.

Der Zimmermann braucht folgende Zeichnungen:

1.    den Werksatz, d. i. ein Grundriß, in den aber nur die horizontalen und vertikalen Hölzer eingetragen, die schiefen höchstens angedeutet werden ;

2.    Profile, das sind Querschnitte normal zum First. Sie stellen die Vollgespärre dar.

Entwurf eines Werksatzes.

I.    Nachdem man die Dachausmittelung vollendet, und wenn zweckmäßig, auch vereinfacht hat, verzeichnet man die Grat- und Ixensparren (Abb. 128).

II.    Dann trägt man die Sparren ein, deren Lage als ganz bestimmt gegeben ist:

1.    gegen die Anfallspunkte²) der Walme laufende Sparren,

2.    an den Giebeln liegende,

3.    neben Brand-, Stiegen-, Lichthofmauern u. dgl. befindliche.

III.    Hierauf teilt man zwischen jenen die übrigen Sparren so aus, daß sie etwa 90 cm voneinander entfernt sind. Dadurch ergeben sich auch

(siehe Abb. 128).

a)    die Anschifter,

b)    die Aufschifter,

c)    die An- und Aufschifter

IV.    Nun sind die erforderlichen Wechsel einzuzeichnen.

V.    Sodann trägt man die Pfetten ein:

1.    die Fußpfetten [Mauerbänke],

2.    die etwaigen Firstpfetten,

3.    die Mittelpfetten derart, daß die freie Länge der Sparren nirgends wesentlich 1> 4 m.

IV. Die Entfernung der Pfettenstützen soll nicht wesentlich >>4 m sein. Es ist aber zu erwägen, ob die Pfetten nicht durch Mauern oder sonst wie gestützt werden können. Wo nicht solche besondere Stützen Yorliegen, legt man die Pfetten auf Säulen.

Man legt also zuerst unter die Pfettenenden, daher stets bei den Grat-und Ixensparren Säulen und teilt die übrigen so aus, daß sie (3—4 Gespärre) nicht wesentlich über 4 m entfernt sind.

VII. In jedem Gespärre, in dem eine Säule liegt, ist ein Vollgespärre anzulegen. Dort befinden sich also Bundtram, Zangen, Riegel.

Sparrenplan. Abb. 128.

pCiTTTT

H-----,

TTTTTTT

TT

h-

l--

■H

Li

VB

----!

h-

:/N i

h:

1.1.

•4-

I

| I j j I ..1.1.1.1.1.1.

---1

Begrenzungslinien der Dachflächen: Ergebnis der Dachausmittlung.

Hauptsparren.

Anschiftsparren.

Grat-

Aufschift- „

Ixen-

An- und Aufschiftsparren.

Daub, Hochbaukunde, III. Teil, 2. Aufl,

V'

Firste.

Sparren.

Fußpfetten [Mauer bänke].

Mittelpfetten.

Werksatz.

Abb. 129.

-t-

1-

-I-

4-

-_U

---71    i    K~w~

F7

— Firstpfetten.

• '    Bundträme

Wechsel.

Säulen

II. Kapitel.

Eiserne Dachstühle.³) § 1. Verwendung.

Bis zu Spannweiten von 15 m sind hölzerne Dachstühle ökonomischer, über 20 m eiserne. Zwischen 15 und 20 m entscheiden die besonderen Verhältnisse.

Eiserne Dachstühle sind daher bei den gewöhnlichen Hochbauten (Wohnhäuser u. dgl.) selten. Man verwendet sie nur für Monumentalbauten und andere Gebäude von größerer Wichtigkeit; ferner wenn der Dachstuhl von unten frei sichtbar bleibt (Bahnhof-, Ausstellungs- u. dgl. Hallen, Werkstätten, Magazine usw.) und bei Glasdächern.

§ 2. Konstruktion.

Das Tragwerk, den eigentlichen Dachstuhl, stellt man ganz aus Schmiedeeisen (Walzeisenprofilen) her.

Holzeisendachstühle.

Früher verwendete man auch Holzeisendachstühle, bei denen die gezogenen Stäbe aus Schmiedeeisenstangen, die auf Biegung beanspruchten aus Holz und die gedrückten aus Gußeisen oder Holz hergestellt wurden. Die Verbindung der Stäbe erfolgte durch gußeiserne Schuhe und Bolzen (Abb. 130—143). Diese Anordnungen sind aber nicht zu empfehlen.

a)    Die Verschiedenheit der Elastizitäts- und Ausdehnungskoeffizienten des Holzes und des Eisens übt schädliche Wirkungen aus.

b)    Desgleichen hat das Schwinden und Werfen üble Folgen.

c)    Diese Dachstühle sind um so weniger feuersicher und dauerhaft, je mehr Holz sie enthalten.

d)    Die Schuhe und Bolzenverbindungen machen sie sehr kompliziert.

e)    Die Schuhe und Gußstäbe müssen erst nach Modellen gegossen werden.

VA

Auflager. Abb. 130.

•—i.................

Polonceaudach aus Holz und Eisen.⁴) (siehe Abb. 152).

First. Abb. 133.

».

j.

rsejss&s

•c

♦es

-a

Obergurt. Abb. 131.

►3

aSS ■ UfU

Aufhängung des mittleren Untergurtstabes.

Abb. 134.

Untergurt. Abb. 132.

k\

/•A

Deuil B

Çl"~

i.

Die Dachdeckung D [131] ruht auf den Pfetten P (Pfettendach), diese auf den hölzernen Sparren S. Die Zugstäbe sind Rundeisenstangen, die Druckstäbe [131, 132] aus Gußeisen mit kreuzförmigem Querschnitte. Der Anschluß der Zugstäbe an die Sparren am Auflager und am First erfolgt mittels gußeiserner Schuhe [130, 133]. Die Verbindung der Untergurtstäbe mit dem Druckstabe geschieht mittels doppelter Laschenbleche, Augen und

Bolzen [132].

Deutscher Dachstuhl aus Holz und Eisen.

Abb. 135.

Abb. 137. Grundriß.

sä

Abb. 139. Grundriß.

Das Pfettendach hat hölzerne Sparren, die durch Kehlbalken versteift sind, welche als doppelte Zangen von einer Sparrenmitte zu gegenüberliegenden laufen. Der Horizontalschub wird durch Rundeisenstangen aufgehoben (A B, B C).

Vor allem muß man feststellen:

1.    die GestaltdesDaches: das Profil — ob Sattel-, Pultdach usw.,

2.    die Art der Dachdeckung und deren Neigungen.

3.    ob die Dachdeckung auf Sparren oder auf Pfetten ruht — ob Sparrendach oder Pfettendach. Gewöhnlich verwendet man etwa DO cm entfernte Sparren, die auf höchstens 4 m entfernten Pfetten liegen, also Sparrendächer.

1. Sparren.

Die Sparren macht man in der Regel aus Holz. Über die Sparrenstärken siehe S. 30.

2. Pfetten.

1.    Die Pfetten, welche die Dachdeckung tragen, werden gewöhnlich auch aus Holz hergestellt.

2.    Die Pfetten, auf denen die Sparren liegen, macht man besser aus Eisen. Für die gewöhnlichen Verhältnisse genügen Walzeisenprofile, am besten "1_-Eisen. Lange, stark belastete, schwere Pfetten gestaltet man als genietete Blech- oder Gitterträger, auch als armierte Träger. Bei ganz besonders großen Dächern (Ausstellungshallen usw.) hat man auch doppelte Pfetten verwendet:

a)    eine in der Dachfläche und die zweite normal zu ihr oder

b)    eine vertikal und die andere horizontal.

Laufen die Pfetten über mehrere Binder, so ist auf ihre Längenänderungen infolge Temperaturwechsels Rücksicht zu nehmen. Die Ausdehnung ermöglicht man gewöhnlich durch längliche Schraubenlöcher.

Bezeichnungen :

a Dachneigung

1

tan a = — n

siehe S. 16—19

e schiefe Entfernung der Pfetten (m) q' vertikale Belastung (kg Im² Sparren-Grundriß) ) q" horizontale „    ( , „    „ -Aufriß) |

q₃

Detail A. Abh. 136.

Detail B.

Abb. 138. Abb. 140. Querschnitt.

ifH

\l

Detail C.

Abb. 142. Abb. 143. Abb. 141. Querschnitt. Ansicht.

qt Belastung normal zum Sparren Qcgfm Pfette) parallel „

1+n²

(q' + q”)

q₃ = (qf -f- q") e sin a cos a

qx = (q' cos² a -(- q" sin² a) e

1 -J- n

t (n q'+q”)

a) Gewöhnlich liegt eine Hauptachse des Pfettenprofils normal, die andere parallel zum Sparren.

Es seien die Trägheitsmomente der Pfette für eine Biegung

normal zum Sparren J1? parallel „    „    J₂,

in der Richtung der Belastung J

J = Jx cos² cp —{— J₂ sin² cp tan ? =

qt nq+q

T-Eisen

T-Eisen

Z-Eisen

T-Eisen

Prof.-Nr.

Prof.-Nr.

Prof.-Nr.

Prof.-Nr.

cS    c3 _    _ —

0(MCO^iOCDO)OOOH(M(MCO^^iOOCO(X)0(MiOgiO

CO tH t-H r—! t—I r-H t-H tH t-H oq g^ g^j g^ g^ g^i g^ g^ g^ co CO CO ‘r^

a^côcô-^ch-hwtbÔ^côobixiGÔdi^côi-^oô-jcnïrf^tqcx)^

COOOOiOłOiO^W^WOJMO^OO^COt-^-^KDOiCOtNi^CDW

WbOMbOtNSbOMHMMHK

OCßCJ^MOOOffi^WU)OCCC5

:C

-5 d> to ó do a* ić u> & © er.

'lOOJO'OOtOCCOil^WHGOCC

t—I i-H tH H y—i

"G

N— GO 03 t— lO CO CO iiO gO i CC Oj (Ni

'T4h4hibibibcbi>

Ü'NOOCOGO^IOlO¹^ W

NO NO NO NO NO GO płj^.J>cp>

no To Tc To To

ppoopoooop

cDobobcôcôcôoêcDCÔob

OCOCOCOOtO^OCOOł

I—‘ t—'■ I—I' h-i H-Ł

isb ri i—¹ i—^ ö <x> îO CO C5

Winkeleisen, gleichschenklige

ungleichschenklige

T)

c = 2-22

CNI lO CO cc Ti Ti

b) Liegen aber die Hauptachsen vertikal und horizontal, und sind die Trägheitsmomente für eine Biegung in vertikaler Richtung J horizontaler „ der Kraftrichtung J', so ist J' = Jj cos² ß -f~ J₂ sin² ß

i?

tan ß = ~-

q

Mt [M₂] sei dasBiegungs- und Wx [W₂] das Widerstandsmoment in der Richtung von [J₂]. Dann sind

Mt

0i

M«

Für a = kb ergibt sich

a — ₀ _|_ a₂ muß < kb sein. _ Mi+cM,

W1 =

wobei

kb

_ Wi

W₂

3. Dachstuhl.

Die eisernen Dachsttihle sind :

I.    Binderdachstühle, die eine ausgesprochene Längsrichtung haben, ob nun der First eine Gerade oder eine Kurve ist — Sattel-, Pult-, Krag-, Mansard-, basilikale, Tonnen-, Parallel-, Sheddächer.

II.    Zentraldachstühle, die symmetrisch um eine vertikale Achse liegen — Kuppel-, Zelt-, Turmdächer.

§ 3. Binder.

Die Pfetten liegen auf den Bindern: d. s. eiserne Träger, meist Gitterträger (Fachwerksträger⁵), die in Ebenen liegen, welche normal zum First stehen. Der Umriß des Binders muß dem Dachprofil entsprechen.

I. Grundsätze für die Konstruktion der Binder.

Die Entfernung der Binder soll bei Holzpfetten 5 m nicht überschreiten; bei eisernen Pfetten soll sie nur so groß sein, daß man mit gewalzten Pfetten ausreicht, also zwischen 5 und 10 m liegen.

Während die Gestalt des Obergurtes sich aus dem Dachprofil ergibt, macht man den Untergurt gewöhnlich horizontal.

Aus Schönheitsrücksichten pflegt man dem Untergurt eine Spren-■ gung = 7io der Dachhöhe zu geben : man läßt ihn gegen die Mitte ansteigen.

Bei steilen Dachflächen erhält der Untergurt stets eine Sprengung [149, 151, 152, 154—158, 165, 169, 171].

Bei flachen Dächern läßt man nicht Obergurt und Untergurt zu einer Ecke Zusammenstößen, sondern macht dort über dem Auflager einen vertikalen Stab [170], damit der Binder nicht auf Spitzen ruht.

Lange Untergurtstäbe würden sich leicht infolge ihres Eigengewichtes durchbiegen. Sie sind daher mittels 13—18 mm starker schmiedeiserner Hängstangen am Obergurt aufzuhängen [148, 149, 155, 157, 159, 161—163, 167].

Die Entfernung der Knotenpunkte des Obergurtes soll nicht wesentlich ^ 4 m.

Zwischen Obergurt und Untergurt werden Gitter- oder Fachwerksstäbe eingeschaltet. Die Vertikalen und Vertikalstäbe sind vertikal5 die Diagonalen schief gerichtet. Diese stehen zuweilen normal zum Obergurt [152—161]. Vertikalstäbe können auch fehlen [152—165, 169—171].

Die Schwerachsen der Gitter- und Gurtstäbe schneiden sich in den Knotenpunkten. Die Knotenpunkte des Obergurtes sollen unter den Pfettenauflagern liegen. Denn würde eine Pfette zwischen zwei Knotenpunkten sich befinden, so wäre dieser Obergurtstab auch auf Biegung beansprucht, was zu vermeiden ist.

Wenn die äußeren Kräfte nur auf die Knotenpunkte übertragen werden, dann entstehen in den Stäben nur Zug- oder Druckspannungen. Man unterscheidet daher Zugstäbe und Druckstäbe.

Für die gewöhnlichen Belastungen werden die Obergurtstäbe auf Druck, die Untergurtstäbe auf Zug und die Gitterstäbe abwechselnd auf Druck und Zug beansprucht.

Sind verschiedene Anordnungen der Gitterstäbe möglich, so istdievor-zuziehen, bei der die Druckstäbekürzer sind [166 u. 167].

Da die Pfetten in der Regel kontinuierlich über mehrere Binder durchlaufen, so werden sie am besten als G er bersche Gelenkträger ausgestaltet.

Früher überdeckte man große Hallen (z. B. bei Bahnhöfen) mittels Polonceau- oder englischer Dachstühle u. dgl., die auf (gewöhnlich sehr dicken, hohen) Mauern ruhten. Zweckmäßiger ist es aber, die Konstruktion auf dem Boden aufliegen zu lassen, so daß die Mauern entfallen. Das führte zur Verwendung von Bogenträgern als Binder [193—203].

Vereinfachungen.

Bei kleinen Spannweiten genügen statt Gitterträgern als Binder: armierte Träger, genietete Blechträger, oft auch gewalzte Träger.

Ist auch die Länge des Daches klein, dann reicht man mit Pfetten allein aus.

II. Form der Binder.

A. Satteldächer.

Abb. 148.

I. 1 < 6 m.

Abb. 149.

Dreieck-Dach

ohne Mittelpfette.

H Hängstange.

II. 1 = 6—10 m.

Abb. 150.

Deutscher Dachstuhl.

'mit 1 Mittelpfette.

Die Gitterstäbe gehen von einem Punkte (A) aus.

Abb. 149 u. 151: flache Dächer. „    148 u. 150: steile „

Abb. 151.

III. 1 > 10 m.

III«. Französische oder Polonceau-Dachsttihle.⁶) 1. 1 = 10—15 m.

1 Mittelpfette.

Abb. 152.

Abb. 153.

Z.

A B C, B D E armierte Träger Z Zugstange.

Abb. 154.

2. 1 = 15—20 m.

2 Mittelpfetten.

Abb. 155.

H Ilängstange.

Abb. 152 u. 154: steile Dächer. „ 153,155 u. 15ß: flache „

Abb. 156.

3 Mittelpfetten.

3. 1 = 20—30 m.

Abb. 157.

5 Mittelpfetten.

Abb. 158.

4 Mittelpfetten.

7

i—j

Mit Systemen I. und II. Ordnung.

j sekundäre od. Systeme II. „ Abb. 159.

ABC Haupt sydem ; System I. Ordnung. ADE DBF

|H

ST

HjHängstange. Z Zugstange.

Abb. 160.

Für flache Dächer.

E>

Z.

4. 1 = 30 m.

Als Obergurt der Gitterträger A D B. Abb. 161.

Pv

Mit Systemen II. u. III. Ordnung. Abb. 162.

(A

ABC System I. Ordnung ; Hauptsystem ADF DBF A G II GD J DKL KBM

| Systeme II.

sekundäre Systeme

tertiäre

Als Obergurt die Fischbauchträger A D und D B.

Abb. 163.

5. Geknickter Obergurt.

Abb. 164.

6. Sehr steile Dächer.

Kirchendächer.

Abb. 165.

1 = 12-5 m.

sekundäre Systeme.

A B C D Hauptsystem. ABE BCF

Z Zugstange.

A B massives Dach (Wellblech 1: 3). B C Glasdach (1:1).

III b. Englische Dachstühle.

I. Art. Die Diagonalen fallen gegen die Mitte.

Abb. 166.

II. Art. Die Diagonalen steigen

gegen die Mitte.

Abb. 167.

Ol

Ol

J>2

Vi

7.

Vî

[V./P

(/,

Uz

Abb. 166: D1} D₂ Druckstäbe.

„    „ Vj, V₂, V₃ Zugstäbe.

Vx V₂ V₈ Vertikalstäbe.

Dx D₂ Diagonalstäbe.

Oi 0₂ 0₈ Obergurtstäbe.

Ui U₂ U₃ Untergurtstäbe.

zfu, ^

Abb. 167: V1; V₂ Druckstäbe.

„    „    D1; D₂ Zugstäbe.

„    „ Kürzere Druckstäbe als in Abb. 166.

Untergurt : fischbauchförmig. Abb. 168.

Abb. 169.

Abb. 170.

x/\

1 = 12'0 m.

1 = 15 m.

Abb. 171.

1 — 35’5 m.

Abb. 168, 170 für flache Dächer. „    169, 171 „ steile „

B. Pultdächer.

I. Art. Mit horizontalem Untergurt.

1 > 8 m. Abb. 173.

1 < 8 m.

Abb. 172.

Ahb. 175.

Abb. 174.

II. Art.

C. Kragdächer.

I. Art. Freihängend.

Abb. 176.

Abb. 177.

Abb. 178.

Abb. 179.

B,

z,

AK

A und B Lager. S Schließe. •

Bei A wird ein Druck ausgeübt, n B „    „ Zug

A Auflager.

Z Zugstange (minder schön).

II. Art. Mit 1 Reihe von Säulen

Eisenbahnperrons u. dgl.

Abb. 181.

Abb. 180.

III. Art. Mit 2 Reihen von Säulen

Zwischenperron s.

Abb. 182.

Abb. 183

für größere Spannweiten.

ARB gekrümmter gewalzter Träger. S Säule. Z Zugstange. R Rinne.

IV. Art. Mit einer Reihe von Säulen (S) allein.

Abb. 184.

D. Zwischendächer.

(Siehe auch S. 4.) Abb. 185.⁷)

f—-‘f—-

11 üiilii

Abb. 186.⁸)

ci

Polonceauform. Abb. 187.

E. Sheddächer.

(Siehe auch S. 4, 42 )

Abb. 188.

Abb. 189.

;A    Ck    >>■

77⁷?'

A, C Auflager. B First. S Säulen.

F. Tonnendächer.

1. Parabelträger.

Abb. 190.

Die Säule bei C wird erspart.

2. Sichelträger.

Abb. 191.

1 — 23 m.

Abb. 192.

Anhalter Bahnhof, Berlin.

■H

6ov)0•

H Hängeisen. Z Zugstange.

G. Bogenträger.

1. Dreigelenkbogen.

Abb. 193.

A, C Kämpfergelenke. B Scheitelgelenk.

Abb. 194.

Abb. 195.

Abb. 196.

2. Zweigelenkbogen.

A, B Kämpfergelenke.

Abb. 197.

Mansarddach.

TT

1 = 12-72 m.

■X~j*p

-- Z ŁŁ-

'.VO^nX\wxVN\\\wN\\v\

Abb. 199.

Markthalle, Hannover.

7T1

K —s^-->k.- - -

/.

5'

•SS///SS////////////A

J.OV ]r

<£

^................................08«

»I    i

—>i

Abb. 198.

der Pariser Weltausstellung 1889.

Abb. 200. Olympia, London.

/>///

Abb. 203.

Bahnhof, Dresden-Neustadt.

j'

Abb. 201.

Industriehalle der Weltausstellung in Chicago.

Ç.h ') kK --

.....—-8 g-..............

cl/

-Ą    X..........hg ........—~yt    |

Ahb. 202.

Bergwerksgebäude der Weltausstellung in Chicago.

B.

k-

LO

-l-

3 5-08

{-%•

tk.

fr

Daub, Hochbaukunde, III. Teil, 2. Auf!,

Laternen, Dachreiter

zur Beleuchtung vom First aus,

AB, CD Glasflächen.

B C massive Deckung.

F First.

Abb. 204.

Abb. 205.

A.

Abb. 206.

Abb. 207.

Abb. 208.

Abb. 209.

B-

Abb. 210.

S Säule.

A B massive Deckung. B C Glasdach.

A Rinne.

§ 4. Auflager.

Die Binder ruhen gewöhnlich auf zwei Stützpunkten. Das eine Auflager macht man fest, das andere beweglich.

Lager

Größe

Richtung

Angriffspunkt

des Auflagerwiderstandes

festes .....

bewegliches . .

unbekannt

r>

unbekannt

bekannt

bekannt

Gleitlager. *)

Abb. 211.

©K O

Abb. 212. Querschnitt.

mmmmmi

Firstlager. Abb. 214.

Kipplager.

Abb. 213.

jg-157—

<k° Qa

■“092

°jgL°

'■mm\

k----86j2 ---->«

Beim festen Lager muß die freie V erschieblichkeit verhindert werden. In der Regel genügen gußeiserne Lagerplatten, nur ganz besonders große Dachstühle brauchen eigens zu entwerfende Lagerkonstruktionen.

§ 5. Statische Berechnung des Binders.

Sobald man die Gestalt des Binders festgestellt hat, führt man dessen statische Berechnung durch — in der Regel graphisch.**)

Bedeuten

r: -

die Zahl der Auflagerunbekannten „    „    Knotenpunkte

yj „ Stäbe,

so ist der Binder nur dann statisch bestimmt, falls s -f a = 2 k. Er ist n-fach statisch unbestimmt, wenn s-f-a — 2k = n.

*) Lauenstein: Eisenkonstruktionen.

**) Literatur:

Culmann: Die graphische Statik.

Müller-Breslau: Die graphische Statik der Baukonstruktionen.

Ritter: Elementare Theorie und Berechnung der eisernen Dach- und Brückenkonstruktionen.

Lauenstein: Graphische Statik.

Handbuch der Architektur. I. Band, 2. Hälfte.

Keck: Elastizitätslehre.

Vor allem ist der Binder in einem bestimmten Maßstabe aufzutragen, indem man die Schwerachsen der Gurt- und Gitterstäbe darstellt [215].

Dann sind die äußeren Kräfte (P) zu ermitteln.

Die Pfetten übertragen auf den Obergurt Belastungen, die durch den Winddruck, die Schneelast, das Eigengewicht der Deckung, Sparren und Pfetten eventuell Laternen u. dgl. erzeugt werden. Man muß daher zuerst die Sparren und Pfetten sowie Laternen usw. berechnen.

Zuweilen wirken auch auf den Untergurt Lasten (angehängte Decken u. dgl.).

Das Eigengewicht des Binders ist in proportionalen Teilen den Pfettenlasten zuzuschlagen.

Vorschrift des preußischen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten für Dachbinder und Bahnsteighalten.

Belastung

Zulässige Inanspruchnahme {kg! cm?)

Flußeisen

Schweißeisen

nur Eigengewicht und Schneedruck . . . nach Winddruck . .

o o o o

<M CD

T—I 1—1

© 5

CG Tfl O

r-l H

Sicherheitsgrad für gedrückte Teile = 4 Niete :

k₈ = 1000 kg/cm²

kd = 2000    „ Laibungsdruck.

Beispiel einer graphostatischen Berechnung für einen Polonceaudachstuhl

(Abb. 215 u. 216).

Gegeben :

1 — 15'00 m Stützweite e = 5‘00 „ Binderentfernung a — 30° Dachneigung

k = 1000 kg/cm²: zulässige Inanspruchnahme des Eisens auf Zug oder Druck.

Belastungen

nach Seite 17.

gi = 30 kg/m² Grundriß : Eigengewicht der Dachdeckung einschließlich Pfetten

p₂= 200 „

des Dachstuhles

;esamtes Eigengewicht g = g, -|- g₂

Schneelast auf der dem Winde abgewendeten Seite

„ zugekehrten „

Aufriß : Winddruck

1. Vertikale Belastungen: in D:

vi = (g + q!') e J= 1875 kg

V,

937-5 „

F-

n x •

„ B:

V₂=(g+qi)e - = 2347-5 „ 1173-75 „

» C:

Vi+Vj

2111-25 „

2. Horizontale Belastungen:

in D:

„ A und C :

Wx = p₂ e — tan a — 21(35 kg

W,_

1082-5 „

Nun sind zusammenzusetzen (graphisch):

^-und-l-i

zu P₁

Vt und Wj

und ——

vt+v

Berechnung.

Dann reiht man P₁₅ P₂, P₃, P₄ und P₅ aneinander [216] zum Kräftezuge 012345, so daß

ÖI = P₁ 12 = P₂ 23 = P₃ 34 = P₄ 45 = P5 oi II P, 12 II P₂ 23 II P₃ 34 || P₄ 45 II P₅

Die Schlußseite 05 = R ist die Resultante aller P.

Die Lage von R [215] ermittelt man mittels des Seilpolygons m a b c d e n, das für den Pol O, der ganz beliebig angenommen werden kann, konstruiert wird. Dabei sind

m a || OO ab || Ol b c || 02 cd || 03 de || 04    en||05

Durch den Schnittpunkt r [215] der Schlußseiten m a und n e geht R, u. zw. || 05.

In der Regel ist es ungünstiger, wenn das Lager auf der Windseite fest angenommen wird, als wenn man das andere Lager fest macht. Vollkommen verläßlich ist aber nur, die Berechnung für beide Fälle durchzuführen, und die ungünstigeren Ergebnisse zu verwenden.

Wir nehmen also das feste Lager in A und das bewegliche in B an. Der Auflagerwiderstand B ist vertikal. Da sich A, B und R in einem Punkte (M) schneiden müssen, so bringt man B und R zum Schnitt in M und verbindet M mit A. MA ist die Richtung des Auflagerwiderstandes A. Nun zieht man im Kräftezuge von 5 eine Parallele zu M B und von 0 eine Parallele zu A M, und es sind

06 = A

56 = B

Abb. 215.

Binderschema und Seilpolygon.

T>\ VjA

tc

iv,

fl»

P..V,

* IÏ

.......\\\/i

»,    \ \ V I

T,.|

k\.

v \h

‘ ""VVÎN

Abb. 216. Kräfteplan.

vD.

PI;

0»

U».

Längenmaßstab.

Kräftemaßstab.

........\

v'x

V-

X.

t\\i

N'-

Y--.

D,/

V-

Hierauf sind die Stabspannungen mittels eines Cremona’schen Kräfteplanes zu bestimmen. Man ziehe:

17 || AD(Ox) 1    1/7=0, Druck

67 || AE(U,)J 67 — U, Zug 78 II DE(Dj) !    78=0, Druck

28 || D C (0₂) f 28 = 0₂    „

89 II EG (U₂)    89=:U₂ Zug

39 || CE (D₂)    39 = D₂ „

Dimensionierung.

1. Dann werden die Stabquerschnitte der Gestalt und Größe nach ermittelt. Ihr Profil soll einen zentrischen Anschluß gestatten.

Abb. 217. Abb. 218.

I.    Den Obergurtstäben gibt man am besten eine ~Y-Form, weil da die Pfetten gut aufliegen, und die Gitterstäbe gut anschließen können [2171. Es eignet sich aber auch ein Profil nach Abb. 218.

II.    Die Untergurtstäbe soll man auch steif konstruieren, da leicht zufällige Belastungen sie auf Biegung beanspruchen können. Nur ganz kleine, schwach belastete Untergurtstäbe macht man aus Rund- od. Flacheisen.

III.    Die Zugstäbe kann man aus Rundeisenstangen herstellen. Dann braucht man aber Bolzenverbindungen [227, 230]. Einfacher sind Flacheisen [225]. Bei langen oder schwer belasteten Zugstäben soll man Winkeleisen verwenden, um einem seitlichen Ausknicken vorzubeugen. Es ist auch beobachtet worden, daß bei zwei Flacheisen leicht das eine unbelastet bleibt, während das andere die ganze Spannung aufnehmen muß.

Bezeichnen

F die Querschnittsfläche aller den Zugstab bildenden Eisen abzüglich der Nietlöcher für den Querschnitt, der die meisten Nietlöcher hat (cm²)

so muß

Z den von diesem Untergurtstab aufzunehmenden Zug (kg)

F.> ^ ='0‘001 Z sein. = k

IV. Die Druckstäbe sind stets steif zu konstruieren. Ihre Querschnitte sollen für zwei aufeinander normale Achsen gleich große Widerstands-

momente haben [219—224].

Abb. 220.

Abb. 219.

Querschnitt.

Abb. 221.

Abb. 222.

...Y.

Abb. 223.

F,, F₂ Flacheisenstreifen.

Abb. 224.

JL

JL

JL

Die Querschnittsfläche eines Druckstabes ist nach Seite 75—80 des

II. Teiles zu berechnen.

2. Hat man die Stabquerschnitte festgestellt, so sind die erforderlichen Nieten zu berechnen.

Man wähle den Nietdurchmesser z. B. = \ der freien Breite des

o

Eisens (Abb. 97, Seite 17 des II. Teiles).

Die Berechnung erfolgt nach Seite 17—20 des II. Teiles.

3. Schließlich ist der Windverband zu bestimmen. Er ist als ein Gitterträger aufzufassen, dessen Obergurt von der Firstpfette, dessen Untergurt von der Eußpfette, und dessen Vertikalstäbe von den Bindergurten gebildet werden. Die Windstreben (Diagonalen des Windverbandes) reichen über zwei Felder.

Ist die Dimensionierung erledigt, so muß man das wirkliche Eigen-gewicht ermitteln, um zu erfahren, ob das schätzungsweise angenommene nicht etwa schlecht gewählt war. Sollte dies der Fall sein, so ist die Berechnung zu wiederholen.

¹

Zentralreparaturwerkstätte Tempelhof bei Berlin.

²

Schnittpunkt der Grate mit dem Firste.

³

Literatur.

Foerster: Die Eisenkonstruktion der Ingenieurhochbauten.

Handbuch der Architektur III. Teil, 2. Band, 4. Heft.

Scharowsky: Musterbuch der Eisenkonstruktionen

Lauenstein und Hauser: Die Eisenkonstruktionendes einfachen Hochbaues. Breymann: Allgemeine Konstruktionslehre, III. Teil.

IIeinzerling: Der Eisenhochbau der Gegenwart.

⁴

Zentralmarkthalle in Wien.

⁵

Siehe II. Teil, Seite 73.

⁶

Polonceau: französischer Architekt.

⁷

Zeitschrift für Bauwesen 1885.

⁸

Zeitschrift des Architekten- und Ingenieurvereines zu Hannover 1879.

Ausgestaltung der Knotenpunkte.

Die Verbindung der Stäbe mit einander erfolgt mittels Knotenblechen (siehe Seite 20 des II. Teiles).

Man trage, vom Knotenpunkte ausgehend, die Richtungen der Schwerachsen der dort zusammentreffenden Stäbe auf, zeichne über diese Achsen die umgelegten Profile der Stäbe so, daß deren Schwerpunkte in den Achsen liegen, und ziehe dann || zu der Schwerachse die Kanten der Eisen, die den Stab bilden.

Vor allem sind die Stäbe an das Knotenblech anzuschließen, welche die größeren Spannungen übertragen. Es sind daher die Kanten dieser Stäbe ganz durchzuziehen und die anderen in der Reihenfolge ihrer Bedeutung anzustoßen, Druckstäbe vor Zugstäben, schwerer belastete vor leichteren [225].

Hat man alle Kanten aufgetragen, so sind die Enden der Eisen festzustellen. Dann werden die Nietmittelpunkte eingezeichnet, wobei die auf Seite 18 des II. Teiles gemachten Angaben über deren Entfernungen von einander und von den Rändern zu beachten sind. Damit ist auch der Umriß des Knotenbleches gegeben.

1. Untergurtknotenpunkte.

Abb. 226.

Abb. 225.

• V "

• «*Jv

Abb. 226: Die Untergurtstäbe sind außer durch das Knotenblech noch durch ein Laschenblech verbunden.

Abb. 227.

Abb. 228.

R Rundeisen mit Augen u. Bolzen.

Abb. 228: Da die Diagonale nur ein einfaches Flacheisen ist, so erfolgt der Anschluß, damit er zentrisch wird, mittels zweier Laschen.

2. Obergurtknotenpunkte und Pfettenanschlüsse.

Abb. 229.

Holzpfette.

Abb. 230.

W ellblechdeckung.

<K\°

SV

To

Abb. 229 : Der Vertikal- und der Diagonalstab werden an das Stebblech des Obergurtstabes angescblossen.

Abb. 232.

Abb. 231.

Abb. 233.

Abb. 234.

Abb. 235.

V-

Gewöhnlich legt man die "1_-Pfette auf den Obergurt und verschraubt ihren Unterflansch mit seinen Oberflanschen.

Abb. 236.

(V\

Sicherungen der Pfetten gegen Umkippen [230—236] sind nur bei hohen Pfetten erforderlich.

• •Kj

Abb. 237. Schnitt a b,

Abb. 236—238 : Falzziegel auf |_-Eisen (statt Latten), die auf 7-Sparren liegen, welche von ”1 -Pfetten getragen werden.

Abb. 237 : Pfettenstoß, mittels zweier Flacheisenlaschen neben dem Stege.

Auch beim First bringt man am besten—|_-Pfetten an, eine links und die andere rechts vom First.

Abb. 225—238. Lauen

stein: Eisenkonstruktionen.

Abb. 238. Grundriß.

/V

,.-x

1

\J<

//

V.,

„C6

93

OSiV

Der Sheddachstuhl ruht auf gußeisernen Säulen. Die Binder sind nach Polonceau gestaltet [187], Die Untergurtstäbe und die Zugdiagonale sind ebenfalls steif konstruiert. Da auch zwischen den Knotenpunkten Pfetten liegen, so erleiden die Obergurtstäbe außer den Druckspannungen auch noch Inanspruchnahmen auf Biegung.

Sheddach.)

Abb. 239.

,..-A

--0)

oLi

Anfallspunkt**) eines Walmes,

(Grundrisse).

Abb. 240.

Cf'

r<t

v..-:

b, c Hauptbinder. a First, e Schiftbinder, d, f Grate.

Abb. 241.

n.

*r

»r

I Hauptbinder. II. Schiftbinder: Grate, I'links: First.

HL

oiuv

Mlf

ili

*) Ausgef. von J. Gridl, Wien.

**) Anfallspunkt ist der Schnittpunkt der Grate mit dem First.

§ 6. Zentraldächer.

Kuppel-, Turm- und Zeltdächer.

Sie sind als räumliche Fachwerke ¹) zn konstruieren. Die Konstruktion liegt dabei ganz in der Dachfläche.

Die Grundlage für die Konstruktion und Berechnung dieser Dächer lieferte Schwedler.

Die Stäbe erleiden nur Zug- oder Druckspannungen, falls die Lasten bloß auf die Knotenpunkte übertragen werden. Die Dimensionierung erfolgt ganz nach den S. 71—7b angegebenen Grundsätzen. Die statische Berechnung setzt die Kenntnis der Theorie des räumlichen Fachwerkes voraus (siehe die in der Fußnote angegebene Literatur).

1. Kuppeldächer.

Vom Scheitel der Kuppel laufen „Meridiane“ zum Basisring, die mit den horizontalen Ringen ein Netz von geraden Stäben schaffen, dessen trapezförmige Felder durch doppelte Diagonalen versteift werden, und das die Tragkonstruktion bildet [242, 243].

Abb. 242.

Querschnitt.

...

Abb. 243. Grundriß.

7//

TW/

Schwedler: Die Konstruktion der Kuppeldächer (Zeitschrift für Bauwesen 1866). Müller-Breslau:

Abb. 244.

r.....A-

HL..

■Im

<......^

r-T

;<

____(...i.*.___

■D

A B : kubische

Parabel :

1-6

B C : quadratische

y=D-*x

0-72    ,

yi = x>

Zweckmäßig ist es, zu machen :

Dt = 0-6 D Do = 0-2 D

H = 02 D E, = 0-0648 D

K = 0 05 D K = 0-02 D

'M

Zahl der

Meridiane

Ringe

Sparren in der Laterne

ä^lrj

r,

JS--T---»-•

■Ł-

CO R    RtO R R RCO R Rt>* R

ZD R RQO

2. Turm- und Zeltdächer.

Von der Spitze laufen längs der Kanten der Pyramide oder als Erzeugende des Kegels Stäbe zur Basisfigur und parallel zu deren Seiten horizontale Ringe. Von dem trapezförmigen Feldern ist jedes zweite durch doppelte Diagonalen zu versteifen [245],

Abb. 242—244: aus Scharowsky.: Musterbuch der Eisenkonstruktionen.

IV. Abteilung.

Dachdeckungen.

Die Dachdeckung hat den Zweck: das Gebäude zu schützen gegen

a)    Eindringen von Regen, Schnee, Hagel, Wind,

b)    Übertragung von Feuer,

c)    Hitze, Kälte.

Anforderung an eine gute Dachdeckung:

a)    große Dauer (siehe S. 79),

b)    geringe Herstellungskosten,

c)    geringe Instandhaltungskosten,

d)    rascher Wasserabfluß,

e)    große Dichtigkeit gegen Regen, Schnee, Wind,

f)    Eeuersicherheit.

Die Dachflächen sind gewöhnlich eben, da diese vorteilhafter sind als krumme. Denn sie gestatten einen günstigeren Wasserabfluß und eine einfachere Ausführung.

Krumme Dachflächen macht man nur selten und bloß aus architektonischen Gründen.

Die Dachneigung hängt ab von

a)    der Art der Deckung. Je mehr Fugen sie hat, je weniger wasserdicht sie ist, je weniger dicht die Fugen sind, je rauher die Oberfläche ist — desto steiler muß das Dach sein.

b)    der Lage des Gebäudes. Frei stehende Gebäude müssen steilere Dächer haben als eingebaute.

c)    dem Klima. In schneereichen Gegenden (im Gebirge, im Norden) sind steilere Dächer zu machen.

d)    architektonischen Rücksichten. Das Dach ist die Krönung der Fassade und wird deswegen bei besseren Gebäuden künstlerisch ausgestaltet (Mansarden, Zelt-, Turm- und Kuppeldächer).

Nicht feuersichere Dachdeckungen sind nur bei freistehenden, höchstens 5 m hohen Gebäuden, die nur wenig durch Feuer gefährdet sind, zulässig, falls sie von Nachbargebäuden, in denen sich Feuerungen befinden, eine f

Entfernung e — — m haben, worin f die Grundfläche (w²) des Gebäudes

LJ

mit der feuergefährlichen Eindeckung bezeichnet. *) — max e = 20 m.

Übersicht.

A. Organische Stoffe.

I.    Stroh, Rohr,

II.    Bretter,

III.    Schindel,

IV.    Dachpappe u. dgl.,

V.    Holzzement.

B. Steine.

1. künstliche Steine, o) gebrannte.

VI. Ziegel,

ÖO

1.    Flachziegel,

2.    Falzziegel,

3.    Hohlziegel,

4.    Dachpfannen,

5.    Krämpziegel.

b)    ungebrannte.

VII.    Magnesitplatten,

VIII.    Zementplatten.

c)    natürliche Steine.

IX.    Schiefer.

X.    Metall.

XI.    Glas.

Dachneigung

(Rösche).

Abb. 246.

Die [folgenden Werte sind Minima, bei Holzzement und Dachpappe aber Maxima. h

— = tan a.

a-

--d---

-*i

i

Deckung

Stroh, Rohr Bretter .... Schindel Dachpappe. Holzzement Schiefer

deutsche Deckung englische Magnesitplatten Zement-

1:1-1:1-15 1 : 1-5

1 : 1—1 : 1-5 1 : 10-1: 20 1 : 20 (1 :18—1 : 25)

••

xà »P ‘P |

^    ł t-H

rH ♦ ♦ • • • * • • r—I r—I

Ziegel

Metall

Spließdach .... Doppeldach, Kronendach Dachpfannen, Krämpziegel Falzziegel.....

.. ■>—i ^ .. ^ " tH ^

T—I * *

ipg^CO

03 rH ” •    • •

T—I r-H . .    • •    r—I

Kupferblech

Blei-

Glas

Zink-

Eisen-

Well

ii

ii

1:1-75 <1:35 : 5—1: 7-5 1 :3—1 :

1 :3—1 :

: 2-5-1 : 1—1 :

•• co

CO iC

h

Oft wird die Dachneigung durch — angegeben, was aber als . ungeschickt zu vermeiden ist.    ^

Aussteigfenster in Ziegel-, Schiefer- usw. Dächern sind 60/65 cm weit. Aussteigtürchen in Holzzement-, Pappdächern usw. haben Blechdeckel. Unter den Dachfenstern etc. sind stets bis zur Rinne Wasserrutschen aus Zinkblech Nr. 12 zu machen.

Dachdeckung

Stroh . . Bohr . . . Schindel . Teer-Pappe Asphalt- „ Stein- „

Holzzement . .

Ziegel :

Spließ dach . . . Doppel- „    . . .

Kronen- „    . . .

Pfannendach *) Falzziegeldach **) Schiefer :

Schupp enschiefer Schablonen- „ Zink-Blech . . . Schwarz-Blech . . Well-    „    . .

Weiß-    „    . .

Blei-Kupfer- „

Eis. Dachpfannen

Unterhaltungskosten.

(Deutsche Bauzeitung, 1878.)

Dauer des Daches in Jahren

12—15

15-20

20—25

10—12

12—14

14—15

25-30

r>

30

40—50

20

*) Jährl. für 1 w* : 3 •*) « » 1 » :0-8

Durchschnittliche

jährliche

Unterhaltungskosten für 1 m'¹ in °/0 der Herstellungskosten für die

Anmerkung

1.

2.

Hälfte der Dauer

6-6

5-0

3-8

8-3

9-9

7-0

5-0

4-0

8*0

1-7

1-8

5-6

11*0

8-3

6-2

11-7

14-0

9-0

8-0

93

7-0

7-5

13-3

10-3

4-0

38

8-0

0-4

0-2

0-4

0-3

0-2

0;4

Alle 2—3 Jahre auszubessern

„    2-3    „ neu anzustreichen

In 14—15 Jahren sind die Unterhaltungskosten den Anlagekosten gleich

Wenn gut hergestellt, oft innerhalb 25 Jahren keine Ausbesserungen; nur nach heftigen Winden und Kegen ist der Kies wieder in Ordnung zu bringen.

Nach 25 Jahren umzudecken ; hiezu Vs—Vs neues Material

Alle 40—60 Jahre umzudecken ; hiezu l/₃ neues Material. Jährlich für 1 m2 0'8 neue Schiefertafeln u. 0 07 Tagwerke für das Reinigen.

Alle 4—5 Jahre neu anzustreichen.

Ausgaben nur für Ausbesserungen an den Verbindungsstellen.

I neue Ziegel und 0'1 Tagwerke für das Reinigen der Dachfläche.

§ 1. Stroh oder Rohr.

Saum.

Abb. 247.

Mängel :

1.    äußerst feuergefährlich,

2.    geringe Dauer,

3.    leiden durch Mäusefraß.

Vorzüge :

1.    geringe Kosten,

2.    geringes Eigengewicht,

3.    Herstellung und Ausbesserungen erfordern nicht besonders geübte Arbeiter,

4.    guter Schutz gegen Kälte und Hitze,

5.    große Dichtigkeit gegen Regen und Schnee,

6.    gute Lüftung.

V.ÄäjB

wmf

... SÜ I

First.

Abb. 248.

1 a. Lehmstrohdach.

Verwendung : nur für alleinstehende, untergeordnete Bauten, die sehr billig sein sollen, wobei aber eine besondere Bewilligung der Baubehörde einzuholen ist.

Strohdächer sind bei Bauten unter erleichterten Bedingungen nur dann zulässig, wenn die Anrainer und Nachbarn keine begründeten Einwendungen erheben.

‘ Die Bündel werden mit Bindeweiden oder Strohseilen an die Dachlatten gebunden.

Lehmschindeldach.

Darunter versteht man mit Lehmbrei überstrichene Strohdächer. Vorzüge :

1.    besserer Schutz gegen Flugfeuer,

2.    stärkerer Widerstand gegen Wind,

3.    Ersparnis an Stroh.

Mängel :

1.    größeres Eigengewicht,

2.    schwierigere Ausbesserungen.

§ 2. Bretter.

Mängel :

1.    geringe Dauer,

2.    große Feuergefährlichkeit,

3.    geringe Dichtigkeit.

Vorzüge:

1.    geringe Kosten,

2.    geringes Eigengewicht,

geringer Dauer.

3.    einfache, leichte Herstellung.

von

Verwendung: nur für untergeordnete Bauten Sparrenabstand = 1^ m.

Bretter: 2‘5/30 cm.

Am First sind die obersten Bretter an der Wetterseite vorstehen zu

lassen [250, 251].

Saum. Abb. 249.

First. Abb. 250.

AUr-

Ił

ssigp

W Wetterseite.

Die Bretter liegen:

[249, 250] „gestürztes“ Bretterdach. [251-253]. '

I.    Art: || First

II.    „    1 First

First. Abb. 251.

//

L Latten.

W Wetterseite.

Der Kern soll [249—251] unten liegen, <'amit dann, wenn sich die Bretter werfen, die konkave Seite nach oben gewendet ist, wodurch sich Rinnen bilden, in denen das Wasser abfließ^. "Sonst würde es den Fugen zulaufen.

Die Fugen deckt man:

1.    durch eine 2. Bretterlage [252], Stulpschalung,

2.    durch Fugendeckleisten (L, Abb. 253).

Abb. 252.

Abb. 253.

Abb. 252 u. 253. Schnitt |j First zu Abb. 251.

Bei Bauten unter erleichterten Bedingungen dürfen, wenn die Lokalverhältnisse es gestatten, und die Nachbarn keine berechtigten Einwendungen erheben, auch Schindel- oder Bretterdächer verwendet werden, falls das Gebäude im übrigen feuersicher hergestellt ist, und das Dach von dem unmittelbar darunter befindlichen Geschoß durch einen feuersicheren Estrich und Bodenverschluß vollkommen getrennt und außen von den anstoßenden Gebäuden durch Feuermauern geschieden ist, welche diese um wenigstens 30 cm überragen.

§ 3. Schindel.

Maß

Spaltschi nd el oder Flach-schindel

Zug

schindel

Nut

schindel

Brett

schindel

oder

Dranitzen

Abb. 254.    .

Grenzwerte

. OO

Länge cm Breite „ Dicke „

40

50

10

1-5

1-5

40,50,53 8-67,17-3 36...60 8    15    15    8...15

1-5    2    1 0-9... 1-5

l-rS"

Die Schindel werden ans Tannen-, Fichten-, am besten aus Lärchenholz hergestellt.

Man nagelt sie auf Latten mit in die Nuten getriebenen flachköpfigen Schaufel- oder mit Schindelnägeln.

Am First ist die der Wetterseite zugekehrte Schar vorstehen zu lassen.

Daub, Hochbaukunde, III. Teil, 2. Aufl.

Eigenschaften:

1.    noch feuergefährlicher als ein Bretterdach, da bei Wind die brennenden Schindeln weit vertragen werden.

2.    sonst aber besser.

3.    Ausbesserungen erstrecken sich auf kleinere Flächen.

Verwendung:

1.    nur bei minderen und alleinstehenden oder provisorischen Gebäuden,

2.    in Ortschaften, wo die Bauordnung Schindeldächer gestattet, wenn besseres Deckungsmaterial zu teuer oder schwer zu erhalten ist (siehe 81).

§ 4. Dachpappe.

Die Dachpappe ist eine 10—15 mm dicke, 1*0 m breite und bis 20 m lange Pappe, die getränkt wird mit

a) reinem Steinkohlenteer („Teerpappe“).

„Steinpappe“, d. i. steif und hart gewordene Teerpappe, ist minder dauerhaft und bricht leicht

h) Rückständen der Steinkohlenteer-Destillation: minder porös und fester als (a),

c) Teer, den man erhitzt, und dem man dann zusetzt schweres Harzöl, Schmieröl, Fichtenharz, Kolophonium, Schwefel, Kienteer oder Asphalt („Asphaltpappe“).

Nach dem Tränken bestreut („sandelt“) man die Dachpappe, um ein Zusammenkleben beim Zusammenrollen zu verhindern, mit feinem Sand oder mit gepulverter Hochofenschlacke.

Gute Dachpappe soll

a)    ein langfaseriges Gefüge haben,

b)    weich und fest gearbeitet sein,

c)    beim Biegen und Falten nicht brechen,

d)    auch nach 24stündigem Liegen in Wasser noch keine Gewichtszunahme aufweisen.

nicht stark werfen, nicht über 16 cm breiten), abgehobelten Brettern verlegt und danach bestrichen mit Steinkohlenteer,

Die Dachpappe wird auf einer Schalung aus gut ausgetrockneten, astknotenfreien, 2‘5 cm starken, schmalen (damit sie sich

dem man zugesetzt hat, z. B.

8°/₀ Leinölfirnis -f- 2% feingepulverten

10°/o Schmieröl -j- 20°/₀ amerikanisches Harz oder 10°/o Trinidad-Asphalt -j- 10°/o Kienteer -f- 5% Harzöl oder 25°/₀ Kienteer -f- 5°/₀ Harz oder 20°/₀ Kolophonium -j-Braunstein.

Vorzüge der Pappdächer:

1.    geringes Eigengewicht.

2.    geringe Kosten, auch billiger Dachstuhl wegen (1) und (5).

3.    leichte Herstellung und Unterhaltung, ohne eigens geschulte Arbeiter.

4.    große Dichtigkeit, namentlich da wenig Fugen.

5.    flache Dachneigung (tan a < 1 : 10.. . 1 : 5).

Mängel :

6. große Feuersicherheit. Die Pappe brennt nicht mit Flamme, sondern verkohlt nur langsam.

1.    Die Sonnen wärme erweicht die Anstrichmasse, diese rinnt dann ab, die Pappe liegt bloß und geht bald zu Grunde. Deswegen muß man die Pappe, solange der Anstrich noch weich ist, mit Sand bestreuen (sandeln) und von Zeit zu Zeit nachstreichen.

2.    Die Sonne und die Luft zersetzen die Anstrichmasse. Dadurch wird die Dachpappe undicht.

Da die Steinpappe an Feuersicherheit den Ziegel-, Schiefer- und Metalldeckungen nachsteht, wird sie in Städten für Wohn- und Wirtschaftsgebäude nicht gestattet, sonst aber ausnahmsweise nur dann, wenn der Geruch des Teeranstriches die Nachbarschaft nicht belästigt und Schindel oder Stroh verwendet werden dürften.

A Einfaches Pappdach.

Außer an den Übergriffen liegt überall nur eine einfache Lage.

1. Ebenes Pappdach.

Die Pappe wird || zum Saum abgerollt und an den Rändern mit verzinkten, breitköpfigen Nägeln in Abständen von 4 cm befestigt [256]. Übergriff: 8—10 cm [254].

Am Übergriff verkittet man die Papplagen mittels „Dachlack“.

Erfordernis /l m² :

l⁻05 m'‘ Pappe, etwa 2’5 kg 50 Stück 16/12 Nägel 0’20 kg Asphalt 0’7    „ Steinkohlenteer.

Stoß || Saum. Abb. 256.

Saum.

Abb. 255.

sasa:

First.

Abb. 257.

.....Ą U .    _ Weller

•/    “    .... ipit*

Ixe.

Abb. 258.

Anschluß an einen Rauch fang. Abb. 259.

Schnitt.

L_.

"7

Abb. 260. Grundriß.

Pf

m

2. Leistendach.

Die Pappe wird J_ zum First abgerollt, vom Saume über den First hinüber zum anderen Saume, und an den Rändern mit verzinkten, breit-köpfigen Nägeln in Abständen von 4 cm befestigt.

Abb. 261.

Wegen der großen Länge der Pappe wird sich selten ein Stoß zwischen Saum und First ergeben.

Die Ränder J_ First übergreifen sich um 6-—8 cm (wie Abb. 256).

Auf die Übergriffe nagelt man dreieckige, unten 65 cm breite Leisten (L, Abb. 261), die aus astfreien, trockenen, 3'3 cm dicken Brettern geschnitten und mittels 10 cm langer Drahtstifte, die J75 cm entfernt liegen, auf der Schalung festgenagelt und mit der Anstrichmasse bestrichen werden.

Dieses Verfahren ist einfacher, besser und billiger, als die gewöhnlich empfohlenen, wobei die Ränder der Dachpappe Uber die Leisten gelegt, verfalzt und mit Deckstreifen abgedeckt werden. Die Papplagen werden hier sicherer gegen Aufblähen durch den Wind nieder gehalten. Gegen Verfaulen schützt man die Bauten durch Anstreichen, und ist eine zerstört, so kann sie sehr einfach und ohne besondere Kosten ausgewechselt werden.

Das fertige Dach wird, aber nur bei trockenem warmen Wetter, mittels weicher Haarbürsten, Tuchlappen oder Piassavabesen — nie aber Reisigbesen, weil diese die Pappe zerkratzen würden — mit einer gleichmäßigen dünnen Schichte sehr heißer Anstrichmasse bestrichen und dann mit Sand bestreut (gesandelt). Dieses Sandeln wird aber auch als schlecht erklärt.

Ein neuer Anstrich ist 2 Jahre nach der Herstellung, dann alle 4—5 Jahre aufzubringen. Den Anstrich soll man erst erneuern, wenn der alte schon zu verschwinden anfängt, und die Pappe zum Vorschein kommt.

Saum. Abb. 262.

Ixe.

Abb. 263.

Grat. Abb. 264.

Erfordernis /m²

1-05 m² Pappe, etwa 3 kg T05 m Leisten 3 Stück 19 36 Nägel 60    „    16V./12 „

0⁻3 kg Asphalt

0’7 „ Steinkohlenteer.

B. Doppelpappdach.

I. Lage {Is< Her schichte).

Abb. 261 u. 262: Grundrisse.

Die Pappe wird || zum Saume abgerollt wie beim einfachen, ebenen Pappdach.

Übergriff: 6 — 8 cm.

Die unteren Ränder der Rollen (Bahnen) werden alle 8 — 10 m festgenagelt, die oberen angeklebt und alle 1 m durch verzinkte Schiefernägel festgenagelt.

Um diese wickelt man vom First zum Saume laufende „Sicherheitsdrähte“ aus geglühtem 3er Banddraht, welche ein Abheben der Pappe verhindern.

aus

Dann bestreicht man die Pappe mit einer 2—3 mm starken Schichte Goudron, Trinidadaspalt oder Steinkohlenteer, dem man noch zusetzt 10% Schmieröl -|- 20% amerikanisches Harz oder 10% Trinidadasphalt -j- 10% Kienteer -f- 5% Harzöl.

II. Lage (Deckschichte).

Uber I rollt man eine dünnere Pappe („Deck- oder Klebepappe“) ebenfalls || zum Saume und Voll auf Fug zur unteren ab, nagelt deren Ränder in Abständen von 4 cm fest und bestreicht sie mit einem heißen Gemisch aus Steinkohlenteer -f-

15°/₀ Trinidadasphalt -j- lO"/₀ paraffinhaltigem Mineralöl -f- 25% trockenem fein gemahlenen Ton oder

15% Kolophonium -f- 5% Harzöl -j- 30% fein gepulvertem trockenen Tonschiefer oder

15% Kolophonium -f- 7% Leinölfirnis -J- 1% Braunstein-|-17% fein gepulvertem trockenen Ton.

Vorzüge :

a)    dichter, widerstandsfähiger, feuersicherer als ein anderes Pappdach.

b)    die obere Lage schützt die untere gegen die schädlichen Einflüsse der Sonne und der Atmosphäre und verhindert das Abfließen der Anstrichmasse infolge Erwärmung.

C. Asphaltfilzplatten.

Mit Asphalt, Teer u. dgl. getränkte Abfälle der Flachsspinnereien, Werg u. dgl. werden zu Platten gepreßt.

Mängel:

a)    keine große Dauer;

b)    nicht sonderlich dicht;

c)    minder gut als Dachpappe.

Dachdeckungen mit Asphaltfilzplatten werden in Städten und dicht gebauten Ortschaften nicht gestattet, wohl aber ausnahmsweise bei einzeln stehenden Gehöften oder Gebäuden, wo auch der Teergeruch die Nachbarschaft nicht belästigt.

D. Ruberoid.

Wollfilzstoffe Averden beiderseits mit einer wetterbeständigen Komposition imprägniert, und ähnlich der Dachpappe verlegt. Ruberoid ist sehr elastisch und säurewiderstandsfähig.

Verwendung :

a)    Eindeckung von Dächern an Stelle von Dachpappe,

b)    Unterfütterung der Dachpappe, Schieferplatten, Ziegel usw. bei Ixen, Rinnen u. dgl. [258],

c)    bei provisorischen Deckungen als Ersatz der Schalung,

d)    beim Ausbessern alter Pappdächer.

§ 5. Holzzement.

Holzzement*) ist Steinkohlenteer, dem man noch zugesetzt hat

10% Schmieröl -f- 20% amerikanisches Harz oder

10% Trinidadasphalt -f- 10% Kienteer -f- 5% Harzöl u. dgl.

*) Der Erfinder S. Häusler, ein Binder zu Hirschberg in Schlesien, gab der Masse diesen Namen, da er sie zum Verkitten der Faßdauben — als „Zement für Holz“ — verwendete.

Der Holzzement wird auf dem Dache in einem Kessel über einem eisernen Ofen erwärmt, bis er heiß und dünnflüssig ist, nicht aber, bis er kocht.

Holzzement-Papier. Es kommt in 14 —1*6 m breiten, 60 — 90 m langen Rollen vor, gleicht dem Packpapier, soll sehr zäh sein und wird entweder schon mit Holzzement getränkt verlegt oder erst nach dem Verlegen bestrichen.

Schalung: 25—3*5, am besten 4 cm starke gesäumte Bretter, nicht über 15 cm breit, damit sie sich nicht zu stark werfen. Sie müssen vollständig eben, ganz trocken, frei von Astknoten, Astlöchern u. dgl. sein. Ein Abhobeln ist nicht erforderlich. Einem Durchbiegen, das ein Reißen des Papieres verursachen würde, ist durch enge Sparrenlage (70—80 cm), starke Sparren (12/16—14/18 cm), eventuell Spundung der Bretter vorzubeugen.

Herstellung.

Vor allem soll man auf die Schalung eine 2.. .3 mm starke Schichte trockenem, fein gesiebtem Sande oder Asche aufbringen, um die Deckung der Unebenheit und den Bewegungen der Schalung unabhängig zu machen. Dann ist eine Lage Dachpappe || Saum wie beim ebenen Pappedach zu verlegen.

Auf diese kommen, immer Voll auf Fug, 3 Lagen Holzzementpapier. Bevor man eine solche aufbringt, ist die Unterlage mittels weicher Bürsten gleichmäßig mit Holzzement zu bestreichen. Unmittelbar hinter den Anstreichenden wird das Papier abgerollt. Die oberste Lage wird bestrichen und dann 1... 1 5 cm stark mit feinem Sand übersiebt.

Der Übergriff =10 cm.

Auf die Papierlagen gibt man eine 10 cm hohe Kiesschichte, welche unten aus sandigem Lehm, darüber aus Sand und oben aus grobem Kies besteht. Sie bewahrt den Holzzement vor Zerstörungen infolge der Einwirkung der Sonne und der Atmosphäre, macht aber das Dach sehr schwer. Zu unterst ist feines Material zu geben, damit nicht das Papier beschädigt wird; oben liegt grober Kies, weil feiner Sand vom Winde weggeblasen und vom Regen fortgespült würde.

Bei den Anschlüssen an Mauern sind überall starke hohlkehlenförmige Leisten aus Holzzementmasse 25 cm hoch aufzuziehen.

Die Holzzementdächer sind mit P00 m hohen schmiedeisernen Geländern aus 1*00 m entfernten, starken Quadrateisen-Ständern mit Strebenstutzen, 2 Durchzugstangen aus 15 mm Rundeisen zu versichern.

Damit die Kiesschichte nicht ab rutschen kann, muß die Dachneigung sehr gering sein.

Einem Abrutschen des Kieses in die Rinne beugt die Kiesleiste vor (siehe auch S. 125).

Holzzementdächer soll man nur bei trockenem und warmem Wetter ausführen. Bei kaltem Wetter erstarrt der Holzzement zu rasch und durchdringt nicht das Papier, und an nassem Papiere klebt er nicht fest. Starker Wind ist einem guten Aufliegen des Papieres hinderlich.

Ein Betreten der Papierlagen mit den Stiefeln ist zu vermeiden, damit nicht das Papier beschädigt wird.

aus

von

Kiesleiste. Abb. 265.

Ldk-

! -42    1 -f2

k-------x—

Vorzüge der Holzzementdächer:

1.    größte Dichtheit,

2.    gegen Feuer von außen vollkommen feuersicher,

3.    geringste Dachneigung,

4.    sehr widerstandsfähig,

5.    außerordentlich große Dauer,

6.    keine Instandhaltungskosten.

Mängel :

1.    sehr großes Eigengewicht,

2.    schadhafte Stellen sind sehr schwer zu entdecken,

3.    Ausb esserungern sind sehr umständlich.

Doppellagige Kiespappe.

Dieses Dach unterscheidet sich vom Holzzementdach dadurch, daß an Stelle der Papierlagen eine doppelte Lage von Dachpappe angebracht wird. Dachneigung: tan a <Ç 1 : 15.

Keine Sicherheitsdrähte.

§ 6. Ziegeldächer.

Vorzüge :

d) feuersicher,

b)    wetterbeständig,

c)    dauerhaft,

d)    feuchte Niederschläge, die sich an den Unterflächen ansammeln, saugen die Ziegel auf und verdunsten sie dann. Es erfolgt kein Abtropfen wie bei den Schiefer- und Metalldächern.

Mängel :

| daher großer, schwerer, teuerer Dachstuhl.

a)    großes Eigengewicht,

b)    steile Dachneigung,

Verwendung’, nur dort, wo gute Ziegel billig, andere Deckmaterialien aber schwieriger zu beschaffen sind.

Alte Ziegel sind dichter als neue, da die Poren schon vom Staube ausgefüllt sind.

Die Ziegel liegen auf Latten, den Dach- oder Ziegellatten.

Die Unterseiten der Sparren darf man nicht verschalen, damit Schäden leicht entdeckt und ausgebessert werden können.

I. Biberschwänze.

Flachziegel, Glatt- oder Zmigenziegel, Taschen.

Abb. 266. Abb. 267. Abb. 268. Abb. 269. Abb. 270. Abb. 271. Abb. 272.

\y

Gute Dachziegel sollen :

a)    ebene Flächen haben, sonst ist kein dichtes Dach möglich,

b)    ein geringes Eigengewicht besitzen,

c)    nur wenig Wasser aufsaugen, höchstens 18%,

d)    den Witterungseinflüssen gut widerstehen,

e)    beim Anschlägen einen hellen Klang geben; dann sind sie frei von Sprüngen, Rissen u. dgl.

f)    bis zur Sinterung gebrannt sein.

Gattung

Länge

Breite

. Dicke

cm

cm

cm

Übliche Ausmaße Preußisches Normalformat . . . Dachplatten.....

45 (35—46-5)

36-5

37, 26-5, 17, 15

18 (15—20)

15-5

16, 12,10,7-5

1-5 (1-2—1-5)

1-2

Um den Wasserabfluß zu beschleunigen, macht man Rinnen und Furchen in die Oberfläche [270, 271].

Die Ziegel werden mit 1 X 1 X 1 cm großen Nasen [272] auf die Latten gehängt [273, 275, 278, 280].

Die Fugen dichtet man durch Verstreichen mittels Haarmörtel: einem Weißkalkmörtel, dem Kuh- oder Kälberhaare zugesetzt sind.

Grate und Firste werden aus Hohlziegeln (Grat-, Firstziegeln) hergestellt, die man in Mörtel verlegt, und deren Hohlräume mit Ziegelbeton ausgefüllt werden [273].

First oder Grat.

Abb. 273.

Fledermausluke .* ) Abb. 274.

Die Säume und Ränder Zinkblech

55;

macht

Nr. 12 oder 13 (0 660 und 0"740 mm dick); die Ixen aus verzinktem Eisenblech.

man aus

Bei Frostwetter soll man nie eindecken, weil der Frost den Fugenmörtel zerstören würde. Ebenso gefährdet ihn Regen durch Auswaschen.

Erfordernis, um 1000 Stck. Ziegel

0"72 m³ Mörtel

in Kalk zu legen mit Mörtel zu verstreichen . 0"48 „

A. Einfache Deckung.

Sie ist leichter und billiger, aber schlechter als die doppelte und nie

ganz dicht.

Man verwendet sie nur für untergeordnete Bauten.

*) Breymann: Baukonstruktionslehre I.

1. Spließdach.

Jede Latte trägt nur 1 Reihe von Ziegeln; nur die unterste und die oberste je 2 Reihen [275].

Die Fugen dichtete man in manchen Gegenden, indem man 30 cm lange, 5 cm breite und 7*5 mm dicke Spließe, d. s. Brettchen aus Eichenoder Lärchenholz unterlegte.

1 Ziegellänge

Sparrenabstand e = 1. .. 1 Übergriff u = 15 cm 1

u~3

Lattenabstand a = 1 — u = 45 — 15 = 30 cm Lattenstärke 4 X 6'5 cm 1 ma Spließdach erfordert:

5'1 m Dachlatten,

51 Stck. 9 cm langer Lattennävel,

35 „ Ziegel,

35 „ Spließe,

0'02 m³ Mörtel.

Abb. 275. Schnitt J_ First.

a) Eindeckung im Verband.

Abb. 276.

Die Ziegel liegen Voll auf Fug [276].

Mangel: das Wasser, das von einem Ziegel abfließt, kommt auf eine Fuge, die dadurch leicht ausgespült wird. Denn das Wasser fließt immer von der Ziegelmitte ab, wenn die Unterkante konvex gestaltet ist [266—269].

Bei konkaven Unterkanten [270] ist das nicht der

Abb. 277.

Fall.

b) Reiheneindeckung.

Die Ziegel liegen Fug auf Fug [277].

Dadurch kommt das abfließende Wasser nicht auf eine Fuge.

B. Doppelte Deckung.

An jeder Stelle liegen 2 Scharen Voll auf Fug übereinander. Die doppelte Deckung ist dichter, besser, aber auch schwerer, teuerer und schwieriger auszubessern als ein Spließdach.

Sparrenabstand e <v 0'9 m Übergriff u = 5 cm

2. Doppeldach.

Jede Latte trägt nur 1 Reihe von Ziegeln [278]. 1 —u

Lattenabstand a =    -

u

Lattenstärke 4 X 6'5 cm 1 m² Doppeldach erfordert: 7'0 m Dachlatten,

7|- Stck. Lattennägel,

50    „ Ziegel von 36’5/15'5cm,

003 m³ Mörtel.

20 cm

Abb. 278. Schnitt.

Abb. 279. Vorderansicht zu Abb. 278.

Dachdeckungen.

3. Kronen- oder Ritterdach.

Jede Latte trägt 2 Reihen Ziegel [280].

Diese Deckung ist sehr dicht, billiger als das Doppeldach, leichter auszubessern, aber sehr schwer.

Abb. 280. Schnitt.

Abb. 281. Vorderansicht zu Abb. 280.

li§p

Lattenabstand a = 1 — u = 30 cm

Lattenstärke 5 X 8 cm — Doppellatten, wegen des größeren Gewichtes.

1 m² erfordert:

3‘5 m Dachlatten,

4 Stück Lattennägel,

55    „ Ziegel

0 03 m³ Mörtel.

von

36'5/15'5 cm

Abb. 282.

II. Falzziegel.

Abb. 283.

Abb. 284.

f/M

Querschnitt. Abb. 285.

Fuge J_ First. Abb. 286.

Fuge || First. Abb. 287.

Draht.

First. Abb. 288.

First. Abb. 291.

Sheddach.

Rinne. Abb. 292.

Firstziegel. Abb. 289.

Anfallspunkt. Abb. 290.

> \N

' V>' ; V\

Vorzüge :

a)    rascher, guter Wasserabfluß.

b)    flache Dachneigung, weil dichte Fugen und rascher Wasserabfluß.

c)    geringes Eigengewicht, da bloß einfache Deckung.

d)    leichterer, niedrigerer, daher billigerer Dachstuhl.

e)    günstige Kosten.

f)    rasche, einfache Herstellung.

g)    schadhafte Stellen sind leicht zu entdecken.

h)    einfach auszubessern.

i)    sehr dicht gegen Regen und Schnee, aber minder gegen Eindringen von Staub, Ruß und feinem Schnee. Deswegen legt man auch unter die Falzziegel Dachpappe.

k) gut luftdurchlässig.

Gute Falzziegel sollen:

a)    aus einem Ton gebrannt werden, der beim Brennen sich nicht wirft oder sonst seine Gestalt verändert, weil dann ein Dichtschluß unmöglich wäre;

b)    sich nicht abblättern,

c)    einen raschen Wasserabfluß gestatten,

d)    besondere Dichtungsmittel entbehren lassen.

Die Wasseraufnahme soll <718% sein.

An den Dachrändern sind die Falzziegel in Kalk zu legen, sonst trocken.

Für die Firste und Grate verwendet man besonders geformte Steine (Firstziegel, Gratziegel, Abb. 289—291).

Länge der Falzziegel 1 = 40, 38 cm Lattenabstand e — 34, 30 cm Lattenstärke 4 X 7 cm Gewicht 2'75—3 kg/Stück.

Erfordernis für 1 m² Dachfläche bei 28 X 23 cm Falzziegeln

3 m Latten,

16 Stck. Falzziegel.

Die Falzziegel sind: naturfarbig gelb gleichfarbig

| engobiert schiefergrau — imprägniert

rot

gelbbraun hell- „ dunkelbraun » grün schwarz

weiß

blau

kirschrot hellgelb „ grün

Dachpfanne. Abb. 293. Grundriß.

glasiert

In der laufenden Dachfläche sind mindestens 3 Ziegel/m², bei den Firsten und Graten alle Ziegel mit galvanisch verzinktem Draht an die Latten zu hängen. Die ganze innere Dachfläche ist dicht mit feinem Mörtel zu verstreichen.

III. Dachpfannen.

Abb. 294. Schnitt.

' 10

Ni.

Abb. 295. Schnitt II Saum.

Vorzug: guter, rascher Wasserabfluß.

Die Langseiten sind zu behauen (krampen), sonst ist das Dach nicht dicht.

Die Dichtung der Fugen erfolgt mit Haarmörtel, auch mit Spließen.

Die Dachlatten, welche die Pfannen tragen, liegen auf 2 5 X 16 cm starken, l¹/i m entfernten Strecklatten, und diese auf der 2'5 cm starken Schalung mit 5 cm Übergriff.

Der First ist mit Zinkblech zu unterfüttern.

Erfordernis *) /m²

Pfannenart

Länge '(cm)

Breite (cm) Dicke (cm)

Lattenabstand

(cm)

Pfannen (Stück)

Dachlatten (m) Lattennägel (St.)

Mörtel (ms)

Spließe (Stück) Tierhaar (kg)

Gewicht (kg/Stück.)

Große

Kleine (holländische) „ Rheinische *)    „

Pfannen 39—40 26 1'5 24    26    2

31    21    1-5

31 5    14 3 2 3-5 0 017

23-5—26    20    4    „    0 016

29    18    3-7    „    00065

26    20    4    5-5    0-0076

23-5    23    4-4    15    0 0ü87

CO <J* tH tH

o o o ÓÓÓ

-O Gi Ql

1-5

Lehm /m².

Zu den ersten zwei Zeilen: 4... ,5°/₀ für Bruch und Verlust.

*) Wenn unter den Fugen Strohdecken liegen: 3‘5 kg Stroh und 0 0065 nt

1 m First erfordert 37₂ Pfannen.

¹

Literatur:

Beitrag zur Theorie der räumlichen Fachwerke (Zentralblatt der Bauverwaltung, 1891 und 1892).

Beitrag zur Theorie der Kuppel- und Turmdächer (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1898).

Die Berechnung achtseitiger Turmpyramiden (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1899).

F ö p p 1 : Ein neues System der Überdachung weit gespannter Räume (Deutsche Bauzeitung, 1891). a Das Fachwerk im Raume.

„ Über Konstruktion weit gespannter Hallendächer (Zivilingenieur, 1894). Siehe auch die Fußnote auf S. 51.

IV. Kramp- oder Breitziegel.

Abb. 296. Grundriß.

Abb. 297. Schnitt.

&-40

Sie werden nur selten verwendet, da man lieber gleich Falzziegel benützt. Die Kanten müssen nachgearbeitet (gekrampt) werden [296].

V. Hohlziegel.

Mängel :

a)    sehr schwer, infolgedessen muß auch der Dachstuhl stärker sein und ist daher teuerer.

b)    oft zu reinigen notwendig.

c)    häufig umzudecken.

Abb. 298.

Schnitt J_ First.

Abb. 300. Ansicht.

Abb. 299. Hohlziegel.

w—

Vorzug :

a)    schönes Aussehen ;

M Mönch. N Nonne.

b)    konzentrierter Wasserabfluß wegen der Rinnen.

Verwendung : selten, nur aus architektonischen Gründen.

Die Fugen sind gut mit Haarkalkmörtel zu verstreichen.

Länge der Hohlziegel = 40 cm 45 45 37 5 35 30 21 38—40 m

16—20 „

Breite

(17    18    19

jl2 12 13

12 7 9 45 12—16

= 24 „ = 15 „

Mittlere Breite Dicke

Übergriff =8 cm 1 m² erfordert 20 Stück.

Firstziegel

Gewicht 13—2 kg 23-2 6 „

Abb. 301. Schnitt || Saum.

JŁ

Italienisches Dach.

Es wird aus Flach- und Hohlziegeln zusammengesetzt [301].

§ 7. Magnesitplatten.

zu

Magnesit wird gebrannt, mit Sand und Wasser gemischt und I l X l’l m X 0'2 cm großen Platten geformt.

Schalung und Lattung können entfallen, da man die Magnesitplatten direkt auf die Sparren oder Pfetten schrauben kann.

Die Schraubenlöcher werden mit einem Kitt aus Wasserglas -|- Schlemmkreide gedichtet.

§ 8. Zementplatten.

Sie nehmen weniger Wasser auf als die Ziegel, gestatten daher eine flachere Neigung.

Abb. 302.

\-J

\_

1-^

N-l

Länge: 36—48 cm Breite: 30 — 40 „

Nase : 2X2X2,, Übergriff: 8

Entweder hängt man sie X'X¹ * Nasen in die Latten oder ¹ ^    ^ nagelt sie auf diese.

\_Ü

0"'

§ 9. Eternit-Schiefer

früher Asbestzement-Schiefer genannt.

Er wird aus einem Gemisch von Asbest und Zement hergestellt.

Plattendicke: 3—4 mm

Plattengröße : 30 X 30 o. 40 X 40 cm.

5 — 8 cm 2400 kgjm³

Außer den Quadratsteinen kommen auch sechseckige Schabionschiefer vor. Übergriff Einheitsgewicht

Vorzüge :

a)    feuersicher,

b)    frostbeständig,

c)    wetterbeständig,

d)    sehr zäh, bricht daher nicht so leicht, hält auch Stöße aus,

e)    große Festigkeit,

f)    geringes Gewicht.

Die Platten werden auf einer l⁻8...2’0 cm starken, höchstens 12 cm breiten Schalung oder auf 3 X 5 cm starken Latten mit breitköpfigen verzinkten Drahtstiften befestigt.

Das untere Ende der Platte wird mit der darunter liegenden durch eine kupferne Sturmklammer verbunden.

§ 10. Dachschiefer.

Vorzüge :

d) geringeres Eigengewicht,

als Ziegeldächer.

b)    flachere Neigung,

c)    kleinerer, leichterer, billigerer Dachstuhl (wegen a u. è),

d)    schöner

Anforderungen an gute Dachschiefer :

1.    wasserdicht. Poröse Steine saugen zu viel Wasser auf. Dieses würde bei Frost den Stein zersprengen.

2.    glatte Oberfläche, damit das Wasser rasch abfließt, sonst dringt zu viel in die Steine.

3.    großer Gehalt an Kieselerde, macht die Schiefer sehr wetterbeständig.

4.    leicht zu spalten und zu bohren, sonst springen sie dabei.

5.    heller Klang beim Anschlägen. Dann haben sie keine Risse, Sprünge u. dgl. Diese würden sich mit Wasser füllen.

6.    farbenbeständig. Dunkle Schiefer sind dauerhafter ; leicht verwitternde werden bald heller.

7.    frei von Quarz-, Kalk- oder Kohlenstückchen, Eisen- oder Man-ganoxydul, Schwefel- oder Eisenkies. Diese werden zersetzt und dann ausgewaschen, wodurch Löcher entstehen.

Zerstörend auf den Schiefer wirken:

a)    Schwefelsäure, im Rauch enthalten.

b)    Hagel, wenn die Platten zu dünn sind.

c)    starke Hitze, zersprengt die Steine.

Fundorte guter Dachschiefer.

England, North-Wales: Caernarvon, Bangor, Port Madoc, Port Penrhyn, Festiniog, Llanberrys.

Deutschland: Caub, Weisel, Ransel, Dörscheid, Wisperthal, St. Goar, Rüdesheim, Ober-Wesel, Andernach, Mayen, Trier, Kassel, Rhaunen, Fell, Mühlenbacli, Reitstein, Clotten, Siegen, Fredeburg, Ostwig, Raumland, Nuttlor a. Ruhr, Diez, Limburg, Dillen bürg, Weidenmünster, Steinmünster, Goslar, Hütterode, Rübeland, Probstzella, Koldiz, Schwarzburg, Erfurt, Wurzbach, Sonneberg, Hockeroda, Gräfenthal, Lehesten, Theuma, Hof, Ludwigstadt, Waldsaßen.

Frankreich: Angers, Charlesville, Fumay, Deville, Monthermé s. Maas, Grenoble, Chattemone, Renazé, Châteaulin.

Österreich: Dorf Teschen, Dürstenhof, Wald-Olbersdorf.

Ungarn: Marienthal.

Italien: Lavagna.

Schweiz: Glarus, Graubünden, Wallis.

Übliche Schieferarten.

I. Mährisch-schlesische Schiefer [Moradorf und Waltersdorf bei Olmütz, Olspitz, Weißkirchen].

1. Schuppensteine (35 kg/m²).

Zentnerschuppen zu

100 kg.

100 „

Tausendschuppen zu 1000 Stek. reguläreSchuppen,,

2.    Quadratschiefer. 21/21, 23/23, 26/26, 28/28, 31/31, 34/34,

36/36, 40/40, 47/47.

3.    Rechteck- o. Schablon-Rechteckschiefer. 21/31, 18/36,

21/42, 23/47.

II.    Böhmische Schiefer.

1.    Schuppensteine

2.    Quadratschiefer

3.    Rechteck- „

III.    Ungarische Schiefer.

1.    Schuppensteine

2.    Quadratschiefer

3.    Rechteck- „

IV.    Englische Schiefer.

1.    prima blau. 30/15, 30/20, 33/17, 33/18, 33/25, 36/18, 36/20,

36/25, 36/30, 41/20, 41/25, 42/21, 46/23, 46/25, 51/25, 56/30, 61/36.

2.    prima rot. 33/18, 33/25, 36/18, 36/20, 36/25, 36/30, 41/20,

41/25, 46/23, 46/25, 51/25, 56/28, 56/30, 61/30, 61/36.

V.    Thüringer, sogen, rheinische Schiefer.

1.    Normal-Schabionschiefer. 26/26, 30/30, 34/34, 36/36,

40/40, 47/47 (Abb. 301).

2.    fünfeckige Litera-Schablonenschiefer. 28/28, 31/31,

34/34, 36/36, 40/40, 44/44 (Abb. 302).

3.    rechteckige Schiefer. 61/36, 61/30, 56/30, 56/28, 51/25,

46/25, 40/25, 46/23, 41/23, 36/20, 36/18.

VI.    Belgische Schiefer (rote).

1.    prima blauer u. grüner rechteckiger Rimogner

Schiefer. 61/36, 61/30, 56/30,51/25,46/25,46/23, 41/25, 41/20, 36/25, 36/20.

2.    prima grüner sechseckiger rechtwinkliger Ri

mogner Schablonenschiefer. 32/32, 25/25, 23/23, 20/20, 18/18 (Abb. 303).

VII.    Französische Schiefer (blaue u. rote).

1. prima rote o. violettrote rechteckige St. Anna-Schiefer. 50/25, 45/25, 45/23, 40/25, 41/20, 36/25, 36/21, 36/18, 33/18.

VIII.    Bayrische Schiefer.

1. weiße, Sohlenhofer o. Kehlheimer.

Abb. 303.

Abb. 304.

Abb. 305.

<"x90°

*----Ô----■>!

Die Befestigung der Schieferplatten erfolgt durch Nägel oder Haken auf Latten oder Schalung.

1.    Eine Lattung ist nur bei großen Platten zu verwenden. Man benützt

Latten (Dachlatten).

4 cm dicke 6 „ breite 6^—m lange

2.    Eine Schalung macht man :

a)    bei kleinen Platten,

b)    an den Firsten, Säumen, Rändern, Graten, Ixen stets. Man verwendet

Bretter

i> 24 cm dicke < 20 „ breite

Man darf nicht zu breite Bretter benützen, sonst zersprengen sie die Platten durch das Werfen.

Sehr gut ist es, auf die Schalung Dachpappe legen.

Die Schalung hat gegenüber der Lattung folgende Mängel:

d) Undichtheiten, Schäden u. dgl. sind von innen schwerer zu finden und auszubessern.

b) Die Deckung wird leicht durch Werfen der Bretter beschädigt.

3.    Nägel. Man gebraucht

a)    32 mm, besser 40—45 mm lange, gewöhnlich verzinkte, besser verbleite oder verkupferte Schmiednägel.

b)    Besser, aber teuerer sind Nägel aus Kupfer oder aus einer Legierung von Kupfer und Zink oder Zinn.

4.    Haken stellt man aus Kupfer, Bronze oder Messing her. Sie werden aber nur selten verwendet.

Erfordernis f. 1 m²:

55 kg Schiefer,

84 Schiefernägel,

P75 Stck. 3 m lange Schalbretter,

1 n 4 5 „    „    „

18 (14) Brettnägel.

Der Übergriff u beträgt, wenn 1 die Plattenlänge bedeutet:

1. bei unregelmäßigen Platten

—--2⁻5 cm

Zugfestigkeit Biegungs- „ spezifisches Gewicht W asseraufnahme

05 CO

o ^

6-25

C5 ^ Oi mi O 05 ^ OiOtOOS

450

2760

7-25

kgjcm

n

kg\m

°/o

Schiefergattung

rheinischer

englischer

mährischer

oben:

seitlich:u = 8 cm

Daub, Hochbaukunde, III. Teil, 2. Aufl.

2. bei rechteckigen Platten

a)    schrägen Reihen: wie bei 1

b)    geraden Reihen:

oben:

—[— 2*5 cm

seitlich:u = 0, weil sich dort eine Stoßfuge befindet.

Größe

Lattenabstand

der

(cm)

Erfordernis

Gewicht

Schiefertafeln schräge (cm)

gerade

Erfordernis Lattenbedarf (Stck )

(m)

an

für

Deckung

Nägeln

(Stck.)

120 Stck. Schiefer

&g)

61

36

30

28-5

50

51

23h

46

41

23

66

20

il

28

41

25-5

21

11

61

38

31

18

36

11

56

31

ü

29

11

51

28

26-5

46

25

24

(—< t_11_11—11_i

O'Oï'O'OCOOOWqOMKIO

Ö Ô di

2-9—3-7 2-9—3-7 3-35—45 3-35—4-5 3-65—5 0 3-95—5-85

32

35

11

38

24

28

31

40

50

64

34

11

37

11

41

3000

2600

2450

1675

1350

1050

11

41

11

23

25

23

21-5

11

19

220

11

42

46

45

50

11

53

11

36

20

31

25

20

11

240

58

16-5

275

205

255

»

60

11

33

18

25

320

61

66

31

18

15

V

67

73

20

14

15

28

14

25

20

11

12-5

500

V

72

11

78

10

600

475

80

100

90

110

Übergriffe der Schieierplatten (i: Im allgemeinen = 8 cm.

cm).

Dachneigung

Doppeldach

Einfaches Dach englicher, thüringischer oder Schablonenschiefer

Deutsche Deckung

Fußschichte

sonst

r—1 tH T—i —( 1—i i—H

CO O] Ol tH HH

»p

Ol

95

8-8

80

110

6 0 in

der 3. Schichte

8 0-8-2

7-0

70

6-0—7-0

Fußschichte 8-2 Mittel- „ 7-0 Obere „ 5-3

Die Ixen werden am besten aus verzinktem Eisenblech, zuweilen auch aus Zinkblech hergestellt, seltener aus Schieferplatten, dann aber ausgefüttert mit Dachpappe.

Bei Graten, Firsten soll die der Wetterseite zugekehrte Schar um 6 cm vorstehen und mit Zement gedichtet werden. Man verwendet dort auch Zinkblech (20 cm breit).

1. Englische Deckung.

Die englischen Steinbrüche liefern große, regelmäßige, dünne, gleichmäßig dicke Platten, die eine gute, regelmäßige, schöne Deckung ermöglichen Die Steine werden gewöhnlich auf Latten genagelt.

Man bezeichnet ein Schieferdach als ein englisches, wenn große, regelmäßige Platten verwendet werden, gleichgültig woher sie stammen.

1. Gerade Deckung.

Die Steinkanten liegen |] First.

Abb. 307.

Abb. 306.

Er

r*

O    o o    o

--T-----1----

Abb. 307 : Besser befestigt gegen Losreißen durch Wind als bei Abb. 306.

Abb. 308.

a =1 — u

'u

a) Einfache Deckung.

[306-308].

Sie ist nicht zu empfehlen, da sie wenig dicht ist. Sie eignet sich höchstens für sehr steile Dächer. Sonst verwendet man sie nur dann, wenn die Kosten möglichst gering sein sollen, also bei minderen Bauten.

b) Doppelte Deckung.

Sie ist besser, aber auch schwerer und teurer als die einfache ; ist dieser jedoch stets vorzuziehen, wenn das Gebäude nur einige Bedeutung hat. Abb. 309.

-v\

„v;

u = 8 cm

— = 4 cm .

1—_u

2 2

Abb. 310.

■?/

2. Schräge Deckung.

\x

4/

Die Platten werden einfach

verlegt.

Vv

An den Firsten, Säumen und Rändern (Orten) macht man gerade Scharen, die auf einer 30 cm breiten Schalung ruhen. Sonst liegen die Steinkanten schräg gegen den First und die Platten auf schiefen Latten.

Abb. 311.

_L

7-

/.

o Ortstein. s Saumstein. f First st ein.    d Deckstein.

W-

i'r;

Abb. 312.

N ormalschablone.

Schuppendach. Abb. 313.

sechseckig-spitzwinklig.

Abb. 314. fünfeckig.

'-T'

■—I-

'Zl<

M—

4—-

II. Deutsche Deckung.

Die besonderen Eigentümlichkeiten der deutschen Deckung beruhen darauf, daß aus den deutschen (rheinischen) Steinbrüchen nicht so regelmäßig gestaltete und so gleichmäßig dicke Schieferplatten gewonnen werden wie aus den englischen und französischen.

Abb. 315¹).

(rdkrl

nun

:rzm

\/\

Fuss ll

Hs

'A¹-

y¹

z'

<<

YA

wfl

fi®

Scho jiis t ¹ » n

F-

vh

mm

«§

/v

SS

tttyf

2m

3a

TD

ff

Die Platten sind dicker, daher fester als bei der englischen Deckung; kleiner, daher enger genagelt, bieten daher dem Winde weniger Angriff und zerbrechen nicht so leicht.

Die Eindeckung erfolgt stets auf Schalung.

Die Scharen müssen um so steiler liegen, je flacher das Dach ist.

Als deutsche Deckung wird jede bezeichnet, welche aus kleinen, unregelmäßigen Platten hergestellt wird, woher diese auch bezogen sind.

III. Französische Deckung.

Sie ist ähnlich der englischen, nur befestigt man die Platten statt durch Nagelung mittels Haken aus Messing, Kupfer oder Bronze, die in die Latten geschlagen werden, und in die man die Platten einhängt.

Es bestehen die Systeme: Poulain, London, Hugla, Fourgon, Neufeld, Car ranton etc.

§ 11. Metall.

I. Eigenschaften der Metalldächer.

Vorzüge :

a)    wenig und sehr dichte Fugen.

b)    wenig Ausbesserungen.

c)    Große Dauer, bei gutem Material.

d)    Die Metalldächer gestatten, die steilsten und die flachsten Dächer gut einzudecken,

e)    gewähren eine einfache Deckarbeit auch an schwierigen Dachstellen oder bei krummen Flächen, und

f ) einen leichten Anschluß an Öffnungen (Dachfenster, Luken, Schornsteine, Ventilationsschläuche usw.).

Mängel :

a)    Die gute Wärmeleitung schafft im Sommer sehr heiße Räume unter dem Dache.

b)    Bei Regen oder Hagel entsteht ein großer Lärm.

c)    Die Kosten sind groß.

d)    Eine sehr sorgfältige Herstellung ist unbedingt erforderlich. Stets ist die Wärmeausdehnungzu berücksichtigen. Diese beträgt für

} für 100° C.

Zink: ± 0'0029 Eisen:    0*0011

II. Metallarten.

1. Zink.

Vorzüge :

a)    läßt sich löten,

b)    ist billiger als Kupfer und Blei,

als Eisen.

c)    widersteht den Witterungseinflüssen, dem Rauche und Gasen besser,

d)    ist dauerhafter,

e)    bildsamer,

/) leichter,

Mängel:

a)    minder tragfähig,

b)    größere Wärmeausdehnung, '/ als Eisen.

c)    teurer,

Firstgesimse macht man aus Zinkblech Nr. 14.

1.    Verzinkung: sehr dauerhaft.

2.    Anstrich: hat nur eine geringe Dauer, ist alle 2 bis 3 Jahre zu erneuern.

b)    läßt sich nicht löten,

c)    ist spröder als Zink.

3. Kupfer.

Es gibt in jeder Hinsicht das beste Metalldach, insbesondere das schönste sowie das dauerhafteste.

Kupferdächer sind aber sehr teuer.

Man verwendet sie daher nur bei Monumentalbauten.

III. Arten der Metalldächer. A. Tafelblech.

Es wird stets auf einer Schalung verlegt.

Eichenbretter soll man nicht verwenden, weil die darin enthaltenen Gerbsäuren den Zink schaden.

A. Zinkblech: eignet sich am besten.

normal: 0'65, 0'80, 1*00, U00, auf Bestellung bis 165 m breit,

„    6'60 „ lang,

„    2’00, 2⁻00, 2⁻00, 2‘50, „    „

0*5. . .0‘95 mm dick (Nr. 10. . .15), gewöhnlich Nr. 12 oder 13.

Um festzustellen, ob nicht schwächeres Blech, als das verlangte verwendet wurde, sind die Marken auf den Blechtafeln zu beachten, welche die Nr. des Bleches angeben. Es gibt auch eigene Meßinstrumente zur Feststellung der Blech-Nr.

Hafte (Haftel): 2'5—5 cm breit 6—9 „ lang 1 mm dick 0'5 m entfernt

B. Eisenblech (Schwarzblech) : es ist wegen des Röstens sehr schlecht, selbst mit Anstrich.

Gewicht: 3, 4 o. 5 kg/m².

C. Verzinntes Eisenblech (Weißblech):

25/68 „

2. Eisen.

Vorzüge :

Mängel :

a)    geringere Formänderungen infolge von Temperaturschwankungen,

b)    billiger,

c)    tragfähiger,

als Zink.

a) rostet. Uber Schutz gegen Rost siehe das VI. Kapitel des

I. Teiles.

3’6 kg Im² Deckung, Doppelformat: 34/53 cm Hochfolio :

Zinkblech.

Blech-

Nr.

Tafelstärke

mm

Gewicht kgj ni²

CDGC<lCSCnrf^C«l>0H-i

U)WK)U)mmmmmmmOÇOOOOOÇGOOOOOO

OCCKl^OîOOO^^KODÜ’W^OïODO^OÜ’COiRiœ^O

O    oo os co o

D.    Verzinktes Eisenblech :

O'8. . . . 1 ‘00 m breit

1'60 m lang

0'3, 0 5, 0’7 mm dick

Bafte : 6 cm breit 16    „ lang

1 mm stark 0’5 m entfernt

E.    Kupferblech: es ist für gewöhnliche Bauten zu teuer.

0’8. . .2 m² groß höchstens 10 m breit 05. ..10 mm dick

Rollkupfer : 0‘3. . . O'ö mm dick. Man verwendet es nur zum Ausbessern.

Hafte\ 2'5—5 cm breit

7... 9 „ lang 0‘6 —0'8 m entfernt

Gewicht :

4 kgjm² Deckung

77

77

'7

V)

Säume

Ixen

Saumrinne

Erfordernis f. 1 m

Nr.

der deutschen F einblechlehre

Blech

(kg)

Haften u. Nägel

(kg)

(M H Ci t> (M (M (M H

w o*j 05 w

ô lé. sć> à> ch

F. Bleiblecli: es ist zu schwer u. zu teuer. 15. . .2'5 mm dick 1-0. . .2'45 m breit Die Rollen sind bis 10 m laug.

Erfordernis f. 1 m² 3

Tafeldicke

(mm)

Blei

(kg)

Verzinnte

Nägel

(Stück)

lO iO

■rH ÇNJ

21-6

37

Kupferblech wird selten verwendet, noch seltener Bleiblech, mit Ölfarbe gestrichenes Eisenblech nur bei ganz untergeordneten Bauten.

Zinkblech (Nr. 12) benützt man für : Dachsäume, Ränder, Einfassungen der Dach Öffnungen, Mauer-, Rauchfang- und Giebeleinfassungen.

Abb. 316

Abb. 317.

Abb. 318.

Ipgp

jt.

Ißt.

.

Abb. 316: Feuermauereinfassung. 1*5 —22*5 —J— 2*5 —J—16*5-f- 1*5—}—10 = 54’öcm breit „    317 :    „ wenn das Nachbarhaus höher ist

„ 318: Randstreifen bei Falzziegeldeckung. 1-)-12 —J— 4 —}— 1 —4 —)—12 16 = 50 cm breit

Saum des Hauptgesimses : 70 cm breit Falze : 55 cm Putzleisten: 5 cm.

Verzinktes Eisenblech verwendet man für Ixen.

B. Formbleche.

Sie liegen stets auf Schalungen von 2'5. . .3'5 cm dicken und wegen des Werfens höchstens 16 cm breiten Brettern mit 05 cm weiten Fugen.

Sie eignen sich minder, wenn Ixen und Grate, Dachöffnungen für Rauchfänge u. dgl. Vorkommen, weil dann viel Verschnitt sich ergibt und besondere Anschlußstücke erforderlich werden, wodurch die Deckung verteuert wird.

1. Rauten aus Zinkblech.

Die

auf der Schalung mit breitköpfigen verzinkten Schiefernägeln festgenagelt sind, befestigt.

«) {

1.    Stellender Falz [319].

2.    Liegender Falz: für die Fugen || First immer [320].

Abb. 319.

Abb. 320.

H — Haftstreifen.

⁴>{

1.    Einfacher Falz.

2.    Doppelter Falz : 2mal so oft umgebogen als der einfache. Erfordernis f. 10 m² Dachfläche: 11 m² Blech.

2. Leistendach.

Es ist besser, aber teuerer als (1). Das Blech kann sich freier bewegen. Erfordernis f. m² :

Abb. 321.

U - - 3 5- -

B i i—1”

— 500---

77PŹ77777777/77?

///W

'/?///////s ’/SS*

L Holzleiste.

D Deckblech.

H Haftstreifen.

10'5 m² Blech,

Fl m Deckleisten,

10    „ Holz- „

Belgische o. rheinische, französische u. Friksche Leistendeckung.

3.    Wulstdeckung

4.    Binnendeckung

nur selten verwendet.

Die quadratischen oder rautenförmigen Tafeln haben wulstartige Falze. Diagonalen liegen normal zum First.

Größe: 0⁻6 w2 Erfordernis /10 m² Dachfläche:

a) Quadratische Rauten.

13 3 m² Blech Nr. 13 für die Rauten 0-2 „

0-8 „

„    „ Hafte an der Spitze

„    „    „    „ den Seiten.

h) Patentrauten.

Erfordernis /10 m² Dachfläche: 31 Rauten von 0'6 m* Größe.

c) Spitzrauten.

Erfordernis /10 m⁴ 5 6 7 Dachfläche: 13o Spitzrauten.

Breite: 29 cm Länge : 58 „

Gewicht: 8 2 7<#/m⁵ Dachfläche.

2.    Schuppen aus Zinkblech.

3.    Schindel aus Zink- oder Bleiblech.

4.    Platten aus Blei oder aus emailliertem oder asphaltiertem Gußeisen.

5.    Kramp- und Falzziegelformen.

Hilgersche Dachpfannen, System Fiers [322].

81'3 cm lang 45 0 „ breit 22-5 „    „

2'5 „ stark, einschließlich der Falze usw.

10‘0 „ Übergriff.

6.    Verzinnte Zinkblech-Taschen; gewölbte Tafeln, 41*5 cm lang, 22 cm breit,

0 5 mm dick.

Abb. 322. “=1T=T1

15 Tafeln /m⁵.

7. Wellenschiefer: gepreßte Metallplatten. Größe 27/27 cm.

Gewicht bei Zinkblech Nr. 11 und 12

Gewicht: 7...7'5 kgjm⁵.

„ verzinktem Eisenblech..........

„    „ Kupferblech, 0'5 mm stark, Natur, vernickelt

Erfordernis: 17 Platten /m⁵.

8. Gußeiserne Falzziegel:

kgjm⁵

9.

2-5 kg/m⁵ „ Fassettenziegel : 2 7    „

Erfordernis: 18 Ziegel /m⁵

Glasiert: schwarz, rotbraun, grün, lasurblau etc., schwarz und grün gemischt (Mosaik).

C. Wellblech.

1. Verzinktes Eisenwellblech.

Vorzüge :

1.    fester als Zinkwellblech,

2.    dauerhafter als Eisenwellblech, auch wenn dieses mit Ölfarbe bestrichen ist,

3.    große Tragfähigkeit, namentlich bei Träger Wellblech,

4.    große Tafeln, daher

a)    wenig Fugen, daher geringere Neigung,

b)    große Pfettenabstände, somit wenig Pfetten,

5.    keine Schalung,

6.    feuersicher.

Mängel :

Tafelbreite: 0'6—T30 m 1-4—30    „

höchstens 6 „

Blechdicke: 1—6 mm, unverzinkt.

Pfettenabstand : 1*75—2-25, selten über 2‘5 m.

Die Befestigung der Wellblechtafeln an den Pfetten [323 u. 324] erfolgt mittels 3—5 mm starker, 3—5 cm breiter Haften aus verzinktem Eisenblech, welche hakenförmig unter den Pfettenoberflansch greifen und an jedem 2. oder 3. Wellenberg mittels 1 bis 3, gewöhnlich 2 verzinkter Nieten von 5—6 mm Durchmesser befestigt werden. Unter deren Köpfe legt man Bleiplättchen, damit das Blech nicht beim Nieten beschädigt wird. Um ein Eindringen von Regenwasser in die äußeren Nietköpfe zu verhindern, bestreicht man diese mit Zinkstaubfarbe.

Abb. 323.

Schnitt J_ First.

13

\i

iS"

V⁴¹'¹*

N,ct 8.8.

Abb. 324. Schnitt aa.

V.

1.    Wenn der Wind bloß auf die äußere Dachfläche wirkt, so ;ist nur das untere Tafelende festzumachen.

2.    Kann er aber auch auf die innere Dachfläche drücken (Unterwind), so ist auch das obere Tafelende in jeder 4. oder 5. Welle zu befestigen.

Die Fugen

a)    || First (Lagerfugen) erhalten 8—18 cm Übergriff. Der Stoß ist über die Pfetten zu legen [323].

b)    J_ First (Stoßfugen) bekommen 5—7 cm Übergriff [324]. werden die Bleche durch 5—6 mm starke, 25—30 cm, an den Tafelenden 15 bis 20 cm entfernte Nieten in den Wellenbergen verbunden.

Stützen für Leitern usw. muß man mit den Wellenbergen vernieten oder verschrauben.

Dort

Den First stellt man her :

First. Abb. 325.

©/

1.    mittels einer Firstkappe aus Wellblech oder Zinkblech,

2.    aus gebogenem Wellblech [325,

326].

Um die Bildung von Sehweißwasser und das Abtropfen zu verhüten, befestigt man an den Plattenunterflanschen einen Rabitzputz oder eine Schalung mit Stukkaturung und Putz, Gipsdielen u. dgl.

First. Abb. 326.

's

'CT,

OY

Grat. Abb. 327.

a) am Rande,

Abb. 328.

Anschluß an Mauerwerk

b) am Firste. Abb. 329.

Li

ISO

«a...

Abb. 323—329: nach Landsberg,

a) Flaches Wellblech.*)

Mau verwendet es, wenn eine geringe Tragfähigkeit erforderlich ist.

b) Hohes oder Trägerwellblech.**)

Es bietet eine sehr große Tragfähigkeit.

*) Siehe auch II. Teil, Seite 328.

**) „

c) Bombiertes Wellblech.*)

Man kann einen eigentlichen Dachstuhl ersparen, da das bombierte Wellblech wie ein Gewölbe wirkt, daher geeignet ist, auch große Spannweiten zu übersetzen. Es wird namentlich bei Industriebauten verwendet [330, 331].

Die Stützweite kann bis 30 m erreichen.

Bei 20 m Stützweite sind Dächer aus bombiertem Well-Blech billiger als solche mit eisernen Bindern.

Die Stoßfugen (J_First) werden wie beim ebenen Wellblech gedeckt.

Bei den Lagerfugen ( || First) bringt man 2, besser 3 Reihen 6 mm starker Niete an.

Die Zugstangen, die den Horizontalschub aufnehmen, sind 3—4 m entfernt und werden am Wellblech aufgehängt [330, 331].

Abb. 330.

fût

Abb. 331.

I"'

':»W'

Auflager. Abb. 332.

Abb. 333.

Abb. 334.

Q—fl

/’o

. II.

'/y.

Hl

Abb. 335.

H Haftblech. Z Zugstange. S Auflagerstein. Gußeiserne Stühle.

Abb. 336.

Ifv

ÉK

hä

p||§

wm

USm

*) Siehe auch II. Teil, Seite 332.

Statische Berechnung.

Bezeichnungen :

q    gleichmäßig    über    den    ganzen

qt    einseitig    „    „    halben

p₂ Winddruck (kgjm² Aufriß)

Eigengewicht (kgjm² Grundriß) siehe II. Teil, Seite 330. r    Krümmungshalbmesser (m)

1    Stützweite    „

a Zentriwinkel der Bogenöffnung cp    „    irgend eines Querschnittes

F Querschnittsfläche des Wellbleches (cm²)

J Trägheitsmoment    „    (cm⁴) > siehe II. Teil, S. 330.

W Widerstandsmoment    „    (cm³)

Ft Querschnittsfläche der Zugstange (cm²)

H Horizontalschub an den Kämpfern (kg/m)

N    Axialkraft

Aj Auflagerdruck am festen Auflager „

„ beweglichen Auflager (kglm)

A, B, C, D, C1? Dx Rechnungsgrößen.

) Bogen verteilte ) siehe J Belastung (kgjm Bogen), j S. 15.

■■

A,

A =a — 3 sin a cos oc -j- 2 a. cos² a

— sin³ a--cos a 4- a cos³ a —

b    2

cos³ a

sin a

C = a sin a -f- cos a -J-

sin² a — 2 -f- 2 cos a -f-    —[- a² cos² a —

5

— a sin a cos a

Cx = a — 3 sin a cos a -j- 2 a cos² a

Dx = -5- sin² a — 2 -j- 2 cos a — a² (cos² a -j- -|-j -}- ~ a sm a cos a — 3 sin² a cos² a -f-

U

(2 sin² a — 1 —J— a cotg a) r p₂

sin² a cos² a

1

-j (1 — a cotg a) r p₂

max M . N

cos cp

Eigengewicht g

für —.. . Pfeilhöhe 5 b

6-10

11—15

16—20 I 21—25

26-30

25

34

45

50

75

kglm²

►Q

to

t?

Belastung

(*) Belastete Bogenhälfte — (²) unbelastete Bogenhälfte.

IL Der Windj kommt von der, Seite des be-J weglichen Auf-: lagers

I. DerWind wirkt von der Seite des festen Auflagers

Belastungs

weise

1    1 Ar³ 2 P2

F ' r\ + 3T

Di r² Cx

z¹

pir P2 AX = N 2 A A₂ = M

b* CI

>>    =-l | O

*d -^⁸-

D r p₂

Ax

h+'ê*

Br* qx

*b J g

ool CO hpa-l t-t

t? !?

!>

H io

£2.

r² 2 sin³a

genau

O

in

bzj(^

tel I-¹

►û

ge

nügend

Auflager-

drücke

3 a cotg a) — 2 (a — cp) cos cp 3 sin 2 a cos cp — (cos cp — cos a) ^|] r² p₂

(²) j 2 sin³ a — sin a -j- a cos a — sin cp(l -]-

zd zx [è soo b g —

(*)    [sin cz —{— « cos « — sin cp (1 — a cotg a)

3 (cos cp —- cos a) |sin 2 a — 2 — j

(cos cp — cos j)rH

(²) -j- (1 — a cotg a) (sin a — sin cp) r² p₂

(*) - j (sin a — a cos ot — sin cp -|- 2 cp cos cp — a cotg oc sin cp) r² p₂ — (cos cp — cos ot) r H

— sin or cos cp) r H

— cos cp — cos a —

— cos cp -j- cos a r H

A{sin!si

(ł) ~ (sin² a — 2 sin² cp sin a. sin cp) —

1 /B\² B

1t(a) ~Âcosot

max M

B gSOO

tan®

sin 2 a —

tan cp

(x)

(z)

2a

1 — a. cotg a

• O j 2 Dj

— sm 2 a H--r—

A

1 — a cotg a

A

tan cp = (1 — o cotg a) ^

cos cp (1 — a cotg a) — = 0

(.)

sin i —

(.)

tan c? = —— sin ot Ł D

4 sin cp 3 2 tan cp = 0

— — Ł soo

cp

für welches max M auftritt

Geeignetste Profilnummern

für eine zulässige Inanspruchnahme des Wellbleches kz = 1200 kg/cm².

Spannweite

Pfeilhöhe

Nutzlast g kgjm'* Grundriß

O)

(m)

150

160

170

180

200

10

2-00

Hi

12

2-40

Uh

IV»

14

2-80

v₂

16

2-67

v₂

V₈

18

3-00

"6

V₃

v₄

Vs

20

3-33

V₄

V₅

V₈

25

3-57

V«

V₉

V₁₀

30

4-29

V₁₃

2. Zink Wellblech.

Es wird selten verwendet, da es nur eine geringe Tragfähigkeit hat. Pfettenabstand = 0'65—1T0 m Profile: A bis D bei Blech Nr. 15.

Die Fugen werden nicht verbunden. Übergriffe :

Stoßfugen : 5—7 cm Lager- „    8—18 „

a) Eiserne Pfetten.

An jede 2. oder 3. Welle wird ein Haftblech aus Zinkblech Nr. 16—18 gelötet, das mindestens 35 cm unter den Trägerunterflansch greift.

b) Hölzerne Pfetten.

Man lötet an jedes 2. oder 3. Wellental eine Öse und steckt durch diese einen Winkelhaken aus starkem Blech, der an die Holzpfette angeschraubt wird.

Uaub, Hochbaukunde, III. Teil, 2. Aufl.

¹

Aus: Die Arbeiten des Dachdeckers.

²

Falzdeckung.

³

Die Blechtafeln werden an den Rändern zu Falzen umgebogen und mit Haftblechen (Haften, Hafteln), welche in diese geschoben und

⁴

   im Winter kalt und im Sommer sehr heiß,

⁵

   großer Lärm bei Regen oder Hagel,

⁶

   viel Schweißwasser,

⁷

   verzinktes Eisenwellblech, auch wenn es mit Ölfarbe bestrichen ist, widersteht dem Rauche koksfeuernder Lokomotiven nur wenig Jahre.

§ 12. Glas.

a Neigungswinkel des Glasdaches.

Glasdächer und Oberlicliten müssen steile Neigungen haben

a) damit der Schnee gleich abrutscht, was erst bei tan a

35 ‘

Am zweckmäßigsten ist tan a =

n =- 3

bei Werkstätten

„ Güterschuppen mit Seitenbeleuchtung „ Bahnhofhallen

„ Bahnhofhallen, wenn sie sehr hoch sind

= 7

= 6

= 2. . .3 = 6... 7    „ Sheddächern

Glasdicke: 5—8 mm, mit Rücksicht auf Hagel Tafellänge: 50—100 cm.

Atelierfenster

5 mm Gußschniirlglas Solinglas

7 mm Gußschniirlglas

außen :

innen :

Aussteigfenster :

Dachbodenlichten : 7    „    „

Übergriff der Glastafeln: u = 1—3 cm bei kleinen Tafeln = 6—7 „    „ gewöhnlichen Tafeln

10 „

„ großen Tafeln, falls tan ot =

—    11 n

Die Dichtung des Übergriffes erfolgt mit Glaserkitt.

Einen Schutz derGlastafelngegenZerbrech en durch darauffallende Gegenstände erzielt man durch a) darüber gelegte Drahtnetze.

h) Drahtglas. Dieses ist besser als ein Drahtnetz; selbst wenn das Glas zerspringt, so hält das eingebettete Netz immer noch die Stücke zusammen.

Sprossen.

Die Glastafeln werden getragen von eisernen Sprossen, welche 1 First liegen, und wenn nötig, auf Pfetten ruhen.

Hölzerne Sprossen sind schlecht : sie haben nur eine geringe^Dauer, und das Werfen des Holzes verursacht leicht ein Zerbrechen des Glases.

7 Einheitsgewicht des Glases (kg/cm³)*) k Biegungsfestigkeit des Glases (kg/cm²)*) px Schneelast (kg/m² Grundriß) siehe S. 18 p₂ Winddruck ( „ Aufriß) „    „ „

p Gesamtlast 1 zur Dachneigung (kg/m² Dachfläche) a Sprossenabstand (cm) d Dicke der Glastafel (cm)

*)■ Siehe das VII. Kapitel des I. Teiles.

D— ‘fd

p~Toö

cos a -j- pj cos² gc -f- p₂ sin a

(kghn²)

pa²

kd²

3 7 cos oc ± V 9 7 ² cos² ot -|- 480000 k (px cos² a -|- p₂ sin a)

800 k

e = 666 d

1-3 +0-26 d

Sprossenabstand a (cm) :

Glasdicke

geblasenes | gegossenes

mm

Rohglas

Drahtglas

k = 375*) k = 260*)

k = 500*)

—¹ I—¹

35

45

d‘

50

55

53

61

71

78

85

100

*) kgpm-.

Sprossenarten.

Am einfachsten und zweckmäßigsten sind ~\-Eisen [337].

Bei ihnen kann aber das Kondenswasser ungehindert abtropfen.

Um diesem Ubelstande abzuhelfen, ersann man eine große Zahl von Sprossenformen, von denen einige in den Abb.

338—344 dargestellt sind. Diese sind aber teuerer, komplizierter, vermindern die Licht- & Kitt, fläche, ohne eine sichere Abhilfe zu g ^ oEchS.' bieten, da die Kinnen im Laute der p untere Zeit sich durch Staub verstopfen.

Die Sprosseneisen [338] haben eine schönere Unterseite als die ^-Sprossen.

Die Dichtung der Fuge zwischen der Glastafel und der Sprosse erfolgt mittels Glaserkitt.

Abb. 337.

3 nwtv

f'

«r

mm.

Sprosseneisen. Abb. 338.

Rinnensprossen.

Abb. 339. Abb. 340. Abb. 341.

Abb. 342.

W Winkel.

Zinkblechrinnen Z.

Abb. 343. Abb. 344.

z\J

Abb. 342 u. 343 haben größere Rinnen, aber eine geringere Lichtfläche.

Die Glastafeln sind zu sichern gegen

a)    Abrutschen

b)    Abheben durch von unten kommenden Wind.

Jenes geschieht durch 6 mm dicke Stifte aus verzinktem Eisen [334, vor den Glastafeln liegen und durch die Stege der Sprossen-

Abb. 345.

339, 377], die eisen gesteckt werden.

Dem Abheben beugt man vor durch ebensolche Stifte über den Glastafeln in Entfernungen von höchstens 60 cm [343, 355—359, 377].

Ein Abrutschen der untersten Glasfläche hin

dert man auch durch I_-Eisen (W, Abb. 342) oder durch Aufbiegen des Flansches [343].

Abb. 346. Grundriß.

Unterstützung des Glasdaches.

Hat das Glasdach eine

I.    geringe Weite, so ruhen die Sprossen auf den Rändern der Lichtöffnung ohne jede Zwischenkonstruktion.

II.    große Weite, aber geringe Länge, so werden die Sprossen durch Pfetten unterstützt.

Diese sind: j⁻-Eisen [348—350], T-Eisen [351], besten J“-Eisen [352—354], häufig auch T-Eisen [355—357], die auf den Seitenrändern liegen [351].

III.    große Weite und große Länge, so sind die Pfetten durch eiserne Träger zu stützen, u. zw. je nach der Spannweite durch Polonceau-od. englische Dachbinder u. dgl., gewalzte, genietete, armierte Träger, Gitterträger.

v/a

W Winkel.

Abb. 347.

am

Abb. 348.

Abb. 349.

Abb. 350.

Querschnitt zu Abb. 349.

Der Winkel W, der die Sprosse mit der Pfette P verbindet ist nur

Abb. 348, 351 : so lang, als die Sprosse breit ist.

Abb. 349: Sprosse und Pfette sind überblattet.

Abb. 351.

Abb. 352.

Abb. 353.

W Winkel.

Abb. 354.

Abb. 355.

Abb. 356.

Abb. 357.

A Auflagerstein.

First eines Pultdaches.

Anschluß ans Mauerwerk.

Abb. 361.

Abb. 358.

F Flacheisen.

Abb. 359.

\\

First eines Satteldaches

Abb. 362.

VF

Abb. 360.

Grundriß zu Abb. 359.

Abb. 363.

Grundriß zu Abb. 362.

Abb. 358—361 : Die Dichtung erfolgt durch das Deckblech B.

„    358: Die Sprossen werden mit dem Flacheisen F vernietet.

„    359: Die umgebogenen Stege der Sprossen werden mit einem als Auflager

dienenden Winkeleisen vernietet.

„    361 : Die oberen Sprossenenden ruhen auf der — |__-Eisen-Firstpfette.

„    362: 2 Winkeleisen-Firstpfetten. An den Firstenden werden die Stege der

Sprosseneisen umgebogen und mit einen hochkantigen Flacheisen vernietet.

'à

KU

i

■■

Ifilà

llT

Glasdach. Abb. 364.

.4-205.

Vs

Va

WĄ

AB Sprosse.

P Pfette: armierter Träger.

Fj Fußpfette: Winkeleisen auf Holzbalken.

m.

..5-20

A’390

•>k

C-..405

Va

W///z

-390 ...j

»K ■

Zierlichte.

Abb. 365.

4-245/

.........SWs.......

*) Ha ni sch-Gugitz : Wiener Baukonstruktionen.

• >.<V,

395.

Bei jedem Glasdache ist für eine gute Ventilation des darunter liegenden Raumes zu sorgen.

Feuersicherheit.

Feuersicher sind nur Glasdächer aus Drahtglas: wenn auch das Drahtglas infolge der Hitze oder des Bespritzens beim Löschen zerspringen sollte, so fallen doch die Scheibenstücke nicht auseinander, und die Sprünge lassen höchstens Rauch, aber keine Flammen durch.

Ganz besonders gefährlich sind Glasdächer in Lichthöfen, wenn sie nicht feuerbeständig sind. Hat ein Feuer, das unter dem Glasdache wütet, dieses beschädigt, so wirkt der Lichthof wie ein Schlot -, der Zug, den er dem Feuer bietet, facht dieses bestens an, die Flammen schlagen hoch empor, setzen die Holzteile der in den Lichthof mündenden Fenster in Brand und pflanzen so das Feuer in die oberen Geschosse fort. Auch von oben nach unten kann sich ein Feuer übertragen: brennende Stücke der Fenster u. dgl. fallen auf das Glasdach, zerstören dessen Scheiben und die Funken und brennenden Stücke gelangen in den Raum unter dem Glasdache. Glasdächer in Lichthöfen u. dgl. sollen daher stets mit Drahtglas eingedeckt werden.

Elektroglas ist ebenfalls feuerbeständig, desgleichen die Luxferprismen (siehe das VII. Kapitel des I. Teiles dieses Werkes).

Wenn eine Stiege mittels eines Glasdaches beleuchtet werden soll, so muß dessen Gerippe von Eisen konstruiert sein und an allen Seiten auf Mauerwerk ruhen, welches 15 cm über die andere Dachfläche hinausragt.

Werden andere Räume mittels Oberlicht beleuchtet, so ist ebenfalls jede feuergefährliche Verbindung mit dem Dachboden sorgfältig zu vermeiden.

Zierlichten.

Darunter versteht man horizontale, mit Glas eingeschnittene Gitter aus Sprosseneisen unter dem eigentlichen Glasdache.

Zweck der Zierlichten:

a)    Verhinderung der Bildung und Schutz gegen Abtropfen von Kon-denswasser beim Glasdache.

b)    Verschönerung des Aussehens gegen unten.

Durch verschiedenfarbige und verzierte Gläser sowie durch Anordnung der Sprossen zu Konturen von Ornamenten und Figuren kann man sehr schöne Deckungen schaffen.

Die Zierlichten läßt man nicht unmittelbar an die Wände anschließen; den Übergang vermitteln von Profilierungen eingesäumte Hohlkehlen, die, wenn sie groß sind, auch mit Stichkappen meistens Lünetten versehen werden. Gewöhnlich stellt man sie aus verputzten Drahtnetzen (nach Rabitz) her.

Die Zierlichte kann von derselben Konstruktion getragen werden wie das Glasdach, oder sie ruht auf eigenen Trägern.

Man muß in den Raum zwischen Glasdach und Zierlichte gelangen können, um Reinigungen und Ausbesserungen vorzunehmen.

Die Zierlichten müssen einige genügend tragfähige Stäbe eingeschaltet haben, damit man Bretter auflegen kann, um sie begehen zu können (Reinigung, Ausbesserungen). Bei sehr großen Zierlichten legt man über sie

einen verschiebbaren Gehsteg, der an den Seiten mittels Rädern auf Schienen läuft und durch einen Mechanismus verschoben werden kann, so daß man zu jeder Stelle über der den Zierlichte zu gelangen vermag.

Anschluß einer Oberlichte an ein Holzzementdach.

I. Fall. Holzkonstruktion. Abb. 367.

Abb. 366.

2-

/Z

,s-‘

.*.3—

H Holzzementdach.

S Schweller.

II. Fall. Betonkonstruktion unter dem Holzzementdach.

Abb. 368.

Sx Kiesschalung.

S₂ Stukkaturschalung. Z Zierdichte.

z Zinkblech. K Kitt.

III. Fall. Große Länge der Oberlichte. Abb. 369.

P Keilpfosten. W Wechsel.

“Z

mp

.0.

WWW

K Kitt.

Z Zierlichte, z Zinkblech.

z Zinkblech. K Kitt.

B Beton.

A Auffüllung.

0 Oberkante der Träger.

Verglaste Tonnendächer (Bahnhof-, Ausstellungshallen u. dgl.).

Man versieht am Scheitel, von den Stellen (M, Abb. 370) an, wo der Dachneigungswinkel ot beginnt kleiner zu werden als der geringste für Glasdeckung zulässige, mit normal zum First liegenden Paralleldächern [371], damit nirgends eine zu geringe Neigung vorkommt.

Abb. 371. Schnitt SA.

,1

Boileaudach.

Abb. 372.

Abb. 370.

Tf\

R Zwischenrinnen.

Abb. 373. Schnitt M N.

G genannt: Glasprismen. S Säulen.

Abb. 374. Grundriß.

" oo”

iB

--G- -

J.

-o-

S*

-O—

: 'J v

••9',

v'-lv' : iiv

■;*ś.

■ . 'H •

• i-'

d’

/E

=4=

Abb. 375. Schnitt 0 P.

7;

/ijSI

Heute ersetzt man gern die Sheddächer durch Holzzementdächer mit aufgesetzten „Glasprismen“ (G, Abb. 373), d. s. kleine, abgewalmte Satteldächer mit Glasdeckung. Die Weite dieser Glasprismen ist nur so groß zu machen, daß man vom Saum zum First mit einer einzigen Glastafel ausreicht. Derartige Dächer heißen „moderne Sheddächer u.

V. Abteilung.

Binnen.

§ 1. Allgemeines.

Die Rinnen (Dachrinnen) haben den Zweck: das von den Dachflächen abfließende Niederschlagswasser zu sammeln und es den Abfallrohren u. dgl. zuzuführen.

I. Grundsätze.

Die Rinnen müssen leicht zugängig sein, und man muß sie begehen können, damit Beschädigungen und Verstopfungen leicht behoben werden können. Am besten sind offene Kanäle.

Wenn eine Verstopfung eintritt und dadurch die Rinne übergeht, so soll kein Wasser in den Boden eindringen können; der Abfluß soll nach außen erfolgen, damit der Mangel gleich bemerkt wird und nicht erst dann, wenn die Decke schon durchnäßt wurde. Es ist deswegen die Außenkante der Rinne stets tiefer zu legen als die Innenkante.

Damit bei einer Beschädigung des Rinnenbleches das Wasser nicht in den Boden eindringen kann, ist unter der Rinne noch ein Blech anzubringen.

Es sind nur metallene oder sonst feuersichere und wasserdichte Rinnen

gestattet.

Die Dachrinnen sind so anzubringen, daß die Dachtraufe, das Herabfallen des Schnees und Deckmaterials tunlichst vermieden werden.

Auch wenn ein unterirdischer Kanal nicht vorhanden ist, sind Dachrinnen und Ablaufrohre herzustellen.

II. Abmessungen.

Querschnitt.

F Dachgrundriß f Rinnenquerschnitt \ <a 0

f = (0008... 0 01) F

00

Gefälle: n=8—10°/ f und n ist um so größer zu machen, je steiler und glatter das Dach ist. weil dann um so mehr Wasser in derselben Zeit zufließt.

Dachfläche

Geringste Rinnen-

Breite

Tiefe

15—20

20-25

klein . . groß , .

(cm)

III. Herstellung.

Die Rinnen macht man aus:

1.    Verzinktem Eisenblech — am besten.

2.    Zinkblech Nr. 12, wenn das Blech allseits umschalt ist.

3.    Kupferblech — nur bei Kupferdächern.

4.    I_J-Eisen — bei großen Eisendächern.

5.    Haustein — bei Quader-Monumentalbauten.

6.    glasiertem Steinzeug.

7.    Portlandzementguß.

8.    Dachpappe — zuweilen bei Pappdächern.

9.    Holz — bei untergeordneten Holzdächern.

Bei den Blechrinnen sind die Ränder umzubiegen, damit sie nicht einreißen. Noch besser sichert man das Rinnenblech gegen Einreißen, indem man in den Umbug einen Draht legt [373, 375].

Das Rinnenblech wird getragen von den Rinnenhaken o. Rinneneisen : 10 X 25 mm starken, nach der Form der Rinne gebogenen, in etwa 90 cm Entfernung in die Saumschalung (S) eingelassenen und mit ihr verschraubten, verzinkten Eisen [376—384]. Dadurch, daß man sie allmählich senkt, stellt man das Gefälle her.

Damit das Rinnenblech nicht durch Begehen beschädigt werden kann,

muß man

es durch eine 3 cm starke Schalung unterfüttern oder über der Rinne Laufbretter o. Latten anbringen [381, 382].

§ 2. Rinnenarten.

I. Hängrinne.

Sie hängt über die Simakante des Hauptgesimses (G, Abb. 373), bei vorkragendem Dächern über die Sparren enden [374] vor.

I.    Art [376]. Die Rinnenhaken H sind in die Saumschalung S eingelassen und mit ihr verschraubt.

II.    Art [377]. Die Rinnenhaken H sind an die Seitenflächen der Sparren angeschraubt — bei vorkragenden Sparren.

Abb. 377.

Abb. 376.

77

sS'

rz

ft

►p

H Rinnenhaken.    S Saumladen.

-* 11 r U Umbug. D Draht.

blech.    St „ blech.

7/M

Gr Gesimse.

A Ablaufrohr.

Wellblechdach- Rinne.

Abb. 378.

Art

W Wellblech.

P Pfette.

L Haftstreifen.

S Saumblech. Rh Rinnenhaken.

blech.

Rb

Jk

Holzzementdach-Rinne.

Abb. 379.

Emo

^7/3

====§ii^

S,

k-

T\

L Kiesleiste.

S Sand.

K Kies.

R Rinne.

Sx Saumblech. B Deck- „

Die Kiesleiste macht man aus Zinkblech Nr. 13. Sie verhindert, daß Sand und Kies in die Rinne rutscht. Das Wasser fließt durch die Löcher der Kiesleiste aus. Hinter sie ist nicht Sand sondern grober Kies zu geben, da jener ausgewaschen würde. Das Deckblech schützt gegen Eindringen von Wasser, falls das Rinnenblech einen Riß erhält.

Rinnen bei Glasdächern.

Abb. 380.

A¹

.-or

bJi

a = 6 cm

b < 60 „

S Stifte aus verzinktem Eisen um ein Abrutschen und Abgleiten der Scheiben zu hindern, (siehe S. 116).

K Kitt, verstopft das Loch zwischen der Glasscheibe und der Pfette.

Yj.

Abb. 381.

-i

Abb. 382.

J⁵

■i

K Kitt.

L Latten zum Begehen der Rinne. T “P'Spi'Osseneisen.

Pfette.

des Binders (Pfetten

trägers).

P Flaclieisen, um die Latten L zutragen.

II. Saumrinne.

Sie liegt auf dem Dachsaume : auf dem von der Saumschalung S₁ getragenen Saumblcch S.

ßei den gewöhnlichen Gebäuden ist sie die Regel.

Abb. 383.*)

£a

y'y.

i,

kö-zo IB

*_h

Abb. 384.

Vorkragende Sparren.

II Rinnenhaken. B ,, blech. U Umbug.

H Haftblech.

Die Außenkante a muß tiefer liegen als die Innenkante i.

L Staubladen.

St Saum- „

S „ blech.

Die horizontale Entfernung des Rinnenhakens von der Simakante S muß

> 15 cm <30 „

Weil die Rinne wegen des Gefälles nicht parallel zur Simakante läuft, so ergibt sich ein unschönes Aussehen.

II a. Verdeckte (maskierte) Saumrinne.

Um das Aussehen zu verbessern, legt man die Rinne hinter ein parallel zur Simakante laufendes Blech, dem Verzierungen aufgepreßt sind

Abb. 385.

'■'S

TL¹#/.

Sä

C/O

M Maskierung. Hx Haftblech. ¹) G Gesimse.

(H Rinnenblech.

Bj „ haken.

S Saumblech.

L Staubladen.

und das von Stäben aus verzinktem Eisen oder einem Brette (Laden) gestützt wird [382]. Das ganze heißt Zierladen.

Die Zierladen sind mit den Rinnen durch Schneefutter solid zu verbinden.

III. Kastenrinne.

Sie liegt auf dem Hauptgesimse, getragen von Rinnhaken H und den

Bügeln Bj.

Abb. 386.

/V\

J!

H Rinnenhaken.

blech.

Bx Bügel.

S Saumblech. M Maskierung. L Staubladen.

B,

V.

WA

W'-

< 52 .. »

03"

L©

m.

I;

__________S1G ....

m|,

lii

2ćV ..

|:

ii

Abb. 387.*)

ii

W//////////////MM.

--tr>

L.....öo.

Pt

<- 52 -i

.272..

,H70

..516

'/////A

IV. Attikarinne.

Steht auf dem Hauptgesimse noch eine Attika, so legt man die Rinne hinter diese.

Abb. 388.

1*7^-777

Av\\\ AwwwVwww \\w w

V. Sheddach-Rinne.

Siehe Seite 42, 43, 74.

*) Hanisch-Gugitz : Wiener Baukonstruktionen.

§ 3. Abfallrohre.

Die Abfallrohre werden aus Zinkblech Nr. 12 hergestellt ; die untersten Enden, um sie vor Beschädigungen zu schützen, aus Grußeisen. Wenn sie frei auslaufen, biegt man sie ab [391, 392].

Abfallrohr.*)

Abb. 389.

Aufhängung des Abfallrohres.

Abb. 390.

Untere Enden von Abfallrohren.

Abb. 391.

Abb. 392.

l||

■Vsy-rL-.-a

N,

is

Ws

k* \mw

N Nase S Rohrschelle.

Querschnitt = 0‘01...1012 Dachgrundriß

Weite — 5—20 cm Entfernung < 20 m.

‘15-A

An den Dassenfassaden sind freiliegende Abfallrohre zu vermeiden, das sie das Aussehen beeinträchtigen. Zuweilen macht man sie jedoch absichtlich, um dadurch architektonische Wirkungen zu erzielen. Sie dürfen aber unten nicht frei ausmünden, sondern müssen in einen unter dem Trottoir liegenden Kanal, der das Wasser zum Straßenkanal leitet, führen.

Auch die Abfallrohre der Hofseite kann man weglassen, wenn man das Wasser der Hofrinnen in die Abortschläuche leitet, was sehr zu empfehlen ist, weil bei jedem Kegen diese gut durchgespült und die Abfallrohre erspart werden.

§ 4. Bodenrinne.

t

Hat die Gassenfassade kein Abfallrohr, so führt man das Wasser aus der Gassendachrinne mittels einer Bodenrinne zur Hofdachrinne oder in den Abortschlauch. Die Bodenrinne wird aus 3 cm starken Brettern hergestellt, die mit Zinkblech verkleidet sind. Um Verstopfungen hintanzuhalten, deckt man sie mit 2'6 cm starken Brettern zu.

Die Bodenrinnen sind so anzulegen, daß sie außerhalb der Bodenabteilungen liegen, damit man stets zu ihnen kann, ohne diese erst öffnen zu müssen. Die Einlaufstutzen und Wassersammelkästen und Dunstrohre sind aus Zinkblech Nr. 13. Die Einlaufstutzen sind doppelt und beweglich herzustellen. Bei den Wassersammelkästen sind Geruch Verschlüsse anzubringen [395].

*) Friedei: Baukonstruktionslehre.

Daub, Hochbaukunde, III. Teil, 2. Aufl.

*) Friedei: Baukonstruktionslehre.

“n-;

$§■

mm

f'jois ..,

SS

\x\

5RS5S;X

[i

ml

mmm

Abb. 393. Einlauf.

ix«

IÉ

■ObO

7T:-

iü-U] SK

Gefälle: 8-10%

i 410

i.....o bo-

b Cm, J:

Abb. 394. Querschnitt.

Bodenrinne.*)

If

-■GZO

"O'iO-

j.

Ul

aa%

Wasserverschluß.

Wasserkessel.

Dunstrohr.

Auslauf.

Abb. 395.

SS

Bei sämtlichen Einlauföffnungen in die Rinnen sind Drahtkörbe anzubringen. Die Wassersammelkästen sind mit 16 cm weiten Röhren mit dem Abortschlauch zu verbinden. Die Dunstrohre sind 16 cm weit über das Dach zu führen und mit Kappe und Deckel zu versehen.

§ 5. Sclmeefänge.

Schneefänge sind nur bei Dachneigungen = 25—55° anzulegen.

Man stellt sie 30—50 cm hoch her aus starken, 5 cm übereinander hegenden, horizontalen 22 mm starken Drähten oder aus Drahtgittern aus verzinktem Eisenmit 2‘5 mm Maschenweite, die von 15 mm starken Flach- oder Winkeleisenstützen getragen werden, welche in Entfernungen von 50. . . 75 cm auf die Saumschalung geschraubt sind.

Blitzableiter.

Gewöhnlich macht man eine offensive Leitung bestehend aus eisernen Auffangstangen mit kupferner, im Feuer vergoldeter Saugspitze und flachen, aus Kupfer oder Eisen verfertigten Leitschienen, welche am Dachfirste und an den Mauern durch Trageisen gehalten und nach Tunlichkeit entweder in einen Brunnen oder Wasserabzugskanal oder ins feuchte Erdreich versenkt werden, wo sie in mehrere, gewöhnlich mit Zink und Blei umwickelte und mit Asphaltteer angestrichene Spitzen auslaufen. Es ist auf eine vollkommene Leitungsfähigkeit bis in den Erdboden zu sehen.

II. Abschnitt.

I. Abteilung.

Stiegen oder Treppen.

I. Kapitel.

I.

Ein Gebäude soll möglichst wenig Stiegen haben, weil jede Stiege einen beträchtlichen Verlust an benützbarem Raume und eine wesentliche Erhöhung der Baukosten bedingt.

Die Stiegen sollen gut beleuchtet sein, womöglich unmittelbar durch Fenster, nur im Notfälle durch (genügend große) Oberlichter.

Wenn die Beleuchtung der Stiegen unmittelbar durch Oberlicht allein erfolgt, so soll die Querschnittsfläche des Spindelraumes > ¹/₅ der Grundfläche des Stiegenhauses sein.

II. Bezeichnungen.

Stiegenhaus: der Raum in dem die Stiege liegt.

Stiegenhausmauern: dessen Umfassungsmauern. Über deren Stärken siehe II. Teil, Seite 144.

Stufen.

Stiegenarm oder Treppenlauf: eine ununterbrochene Folge von

Podest, Ruheplatz oder Treppenab sa tz: eine größere horizontale Fläche zwischen zwei Armen eines Geschosses (P, Abb. 397—409).

Stiegengang : ein solcher Absatz im Niveau des Fußbodens eines Geschosses (G, Abb. 399, 402, 403, 406—413).

Spindel : der von den Stiegenarmen umschlossene Raum (S. Abb. 399

—413).

Spindelmauer : die den Spindelraum ausfüllende oder dessen Ränder einfassende Mauer. Außer bei den Kellerstiegen macht man selten volle Spindelmauern ; nur wenn besondere Umstände dies gebieten. Bei den Theaterstiegen sind volle Spindelmauern vorgeschrieben. Wo es angeht, sind die Spindelmauern mit Öffnungen zu versehen.

Häufig liegen nur Pfeiler in den Ecken des Spindelraumes vor (Pfeilerstiegen, Abb. 445, 450, 452—455). Am übersichtlichsten sind Stiegen ohne Spindelmauern — mit freien Spindeln.

Über dem Keller wird der Spindelraum überwölbt. Der Fußboden über diesem Gewölbe wird mit 25 cm breiten Steinen eingefaßt (Spindeleinfassung).

Antritt: die unterste Stufe eines Armes [443, 449, 456].

Austritt: „ oberste „    „    „    [448, 453, 455, 472].

Trittfläche oder Auftritt: die wagerechte Oberfläche einer Stufe, auf die man den Fuß setzt.

Setzfläche oder Spiegel : die Vorderfläche der Stufe.

Stirn oder Kopf: die dem Spindelraum zugekehrte Stufenfläche. Schalung: die Stufenunterfläche.

Man unterscheidet: Innere Treppen, innerhalb des Gebäudes liegend.

Freitreppen, außerhalb „    „    „

Hauptstiegen — Nebenstiegen.

Befindet sich über dem Stiegenhause ein Holzzementdach ohne Bodenraum, so ist unmittelbar über das Stiegenhaus eine Tramdecke zu legen, die abgepflastert wird, und 60 cm über diese das Holzzementdach.

III. Bauvorschriften über Stiegen.

1. Wohnhäuser.

In jedem Wohngebäude muß man vom Dachboden und allen Wohnungen mittels ganz feuersicherer Stiegen zum Hauseingange oder ins Freie und in den Keller gelangen können.

Die Stiegenruheplätze sowie die Gänge sind in der Ausdehnung des Stiegenhauses vollständig aus feuersicherem Material herzustellen.

Bei 4 stockigen Gebäuden sind im 1. und 3. Stocke, bei 3 stockigen wenigstens im 1. Stocke Vorkehrungen zum Niederstellen von Lasten anzubringen (jButtenständer).

Nebenstiegen zur Verbindung einzelner Bäume, zu denen man auch durch die Hauptstiege gelangen kann, sind an die Vorschriften für diese nicht gebunden.

Falltüren bei den Stiegenabgängen sind nicht gestattet.

2. Industriebauten.

In jedem Industriegebäude, das aus mehr als einem Erdgeschosse besteht, muß eine feuersichere Rettungsstiege, die sich in einem gemauerten Gehäuse mit feuersicherer Decke befindet, vorhanden sein, mittels welcher man von allen Räumen unmittelbar ins Freie gelangen kann.

Bei ausgedehnten Fabriken sind so viele Stiegen anzulegen, daß kein Punkt der Fabrik mehr als 40 m von einer Rettungsstiege entfernt liegt.

Diese Stiegenhäuser können an der Außenseite der Gebäude liegen,

Wo besondere örtliche Verhältnisse Nottreppen gebieten, kann man eiserne, geradarmige Treppen, bei geringer Arbeiterzahl auch eiserne Notleitern, an der Außenseite des Gebäudes anlegen. Sie sind durch deutlich gekennzeichnete und bequem zugängliche Türen mit den Arbeitsräumen zu verbinden.

Jede Treppe ist mit mindestens einer Anhaltstange und an den freien Seiten mit standsicheren Geländern zu versehen. Die oberen Enden der Anhaltstangen oder Geländer sind entweder in die Wand einzulassen oder bei freistehenden Geländern abwärts geschlossen einzubiegen.

3. Schulen.

Krummlinige Stiegen sind zu vermeiden.

Stets sind Podeste vorzusehen.

4. Spitäler.

Die Hauptstiege und alle von den Kranken benützten Stiegen sollen nur gerade Arme haben, mit Podesten versehen, durch Fenster beleuchtet sein.

Krankenzimmer für Infektionskranke haben eine eigene Stiege mit besonderem Eingänge von außen zu erhalten, die von den anderen Stiegen getrennt sein muß.

5. Theater*

Sowohl im Zuschauerhause als auch bei den Nebenräumen der Bühne muß man von jedem Geschosse mittels Stiegen unmittelbar ins Freie gelangen können. In jedem Range des Zuschauerraumes muß auf beiden Seiten mindestens je eine solche Stiege vorhanden sein. Die von einem Range ausgehende Stiege darf mit den Verkehrswegen eines anderen Ranges nicht in Verbindung stehen.

Die Stiegen für das Zuschauerhaus sind in Richtungen, welche die Entleerung des Theaters tunlichst erleichtern, und so anzulegen, daß sie leicht aufgefunden und vom Zuschauerraume auf dem kürzesten Wege erreicht werden können.

Diese Stiegen müssen feuersicher und einsturzsicher (unterwölbt) hergestellt sein, gerade Arme, gleiche Steigungsverhältnisse und voll gemauerte Spindeln haben. Die Podeste sind mindestens so breit zu machen wie die Arme und dürfen Zwischenstufen nicht enthalten [400, 401].

Alle Ausgangsstiegen sowie die Podeste und Gänge sind auf beiden Seiten mit Anhaltstangen zu versehen, die an der Spindel ununterbrochen fortlaufen, in den Podesten und Gängen bei jeder Unterbrechung gegen die Wand abzukröpfen sind.

IV. Gestalt der Stiege.

Man soll so hinaufsteigen, daß sich die rechte Hand neben der Stiegenhausmauer bewegt.

G = Gang.

S = Spindel.

1. Einarmige Stiege.

P = Podest.

A. Geradlinige Stiegen.

2. Zweiarmige Stiegen.

Abb. 398.

Abb. 397.

Abb. 399.

Abb. 393.

4-^-

PQ i

-i—

T —

W:::

il

Abb. 400.

Abb. 401.

(|

i, a. I p_

17

p-

Abb. 399: Geeignetste Art.

„ 400 u. 401: Podeste mit Zwischenstufen — ungünstiger als Abb. 399.

3. Dreiarmige Stiege.

Abb. 402.

5. Doppelstiegen.

für monumentale Bauten. Abb. 404.

|lp4

ipi

'=§

t==

-j-èù.

hr⁴⁻!

x-Z

fC

-.....-Ł......-.....

Abb. 405.

4. Vierarmige Stiege.

Abb. 403.

1:

I--------!

L.

l_

......... .J- . ..    • I " | *r.......

il

J1

.7 'N i    1 t

B. Krummlinige Stiegen.

Abb. 407.

Abb. 406.

-i>0*-----V65    —J

?..

■E

Z:

-■m.

Abb. 408.

• Go

~y

rs

Lv

■W s

■Cx

Abb. 409.

Wendeltreppen.

Abb. 410.

Abb. 411.

C. Gemischtlinige Stiegen.

Abb. 412.

Abb. 413.

-T-

r, : i h y A .

II

je-—    .....><    ^->U

- Huf?

Spitzstufen statt des Podestes.

Abb. 414.

Abb. 415.

i-c cà

Man wird immer eine zweiarmige geradlinige Stiege [399] anstreben. Kann das Stiegenhaus nicht die erforderliche Länge bekommen, aber in die Breite gezogen werden, so macht man eine dreiarmige Stiege [402].

Krummlinige und gemischtlinige Stiegen sind nur dort anzulegen, wro an Platz möglichst gespart werden soll. Am häufigsten benützt man dann die zweiarmige gemischtlinige [412], auch die halbkreisförmige [406, 407], seltener die dreiviertelkreisförmige [408].

Statt die Podeste der Abb. 401 mit Spitzstufen zu versehen [414, 415], soll man besser gleich nach Abb. 412 verfahren.

Die Spitzstufen sollen nicht gegen einen Punkt zusammenlaufen [414], sondern nach Abb. 415 ausgetragen werden.

V. Abmessungen.

1. Stufenhöhe oder Steigung (h):

d. i. der Höhenunterschied zweier Stufenoberflächen (Trittflächen), max h = 20 cm in Wohnhäusern

= 16 ,, für Stiegen zu Wohnungen —13 „ in Spitälern = 23 „ bei .Leiterstiegen min h = 12 „

Man macht

—14—16 „

h —12—14 cm in Palästen, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Krankenhäusern u. dgl. in Wohnhäusern = 16—20 „ bei Neben-, Boden-, Kellerstiegen.

Die Stufen eines Geschosses müssen gleich hoch sein.

bis 50

50-f-p

P25 m

o’i r

®+m1h'⁵⁼

= 1-25 + 0 023 p

Ö'O 05

1*50 m

= 1-50 -j- 04123 p

geradlinig

gekrümmt

d. .

d. i. der horizontale Abstand zweier Vorderkanten min b — 29 cm

(= 1', damit man den Fuß bequem aufsetzen kann).

Bei runden Stiegen, Spitzstufen, ist b auf der Gehlinie, e = 40 cm von der Stiegenhausmauer zu messen [416]. Wm Die geringste Breite am Spitzende    1

V <13 cm.

Spitzstufe. Abb. 416.

Zwischen b und h sind folgende Beziehungen einzuhalten:

falls h = 14—19 cm b = 63 cm — 2 h „ h < 14

„ h > 19

n b — 48 „ — h wobei b und h in cm

einzusetzen sind.

580

3. Stufenlänge, Stiegenarmbreite (1, in Lichten gemessen) nur für 2 Person benutzbar -

min 1 = 0'60 m

—    0‘80—P00 m Neben-, Keller- oder Bodenstiegen

—    1*10 m = 1-10 = 1-25 = 1-50 „

= 1-60 „

= l'OO „

bei 1- oder 2stöckigen Gebäuden in den beiden oberen Geschossen \ mehrstöckiger „ „ unteren    „ J Gebäude

„ Schulen, Theatern „ Spitälern

bei Bauten unter erleichterten Bedingungen.

Industriebauten.

Zahl der Personen, welche die Stiege benützen

min 1

falls die Stiege ist:

Statt Stiegen mit sehr breiten Armen wird man lieber mehrere Stiegen machen.

4. Treppenabsatz, Ruheplatz, Podest (P).

Seine Breite soll > als die des Stiegenarmes sein; bei Wohnhäusern

> l¹/* m.

5. Gang (G).

Seine Breite soll )> als die des Podestes sein ; bei Wohnhäusern > m. Breite der Hanptgänge in Schulen > 2 m.

Die Bordsteine der Gänge und Podeste macht man 20 cm breit.

Die Abmessungen des Stiegenhauses ermittelt man für das höchste Wohnungen enthaltende Geschoß; wenn das Erdgeschoß eine besonders große Höhe hat, weil es Geschäftslokale u. dgl. enthält, für das höchste Geschoß über dem Erdgeschosse, dann also in der Regel für den I. Stock. In einem solchen Ealle legt man in das Erdgeschoß nur so viele Stufen wie in den I. Stock; den Rest bringt man als „Vortreppe“ im Stiegenhause, Vestibüle u. dgl. unter. Sind hiefür sehr viele Stufen erforderlich, so schaltet man statt oder außer der Vortreppe noch einen oder mehrere Arme ein.

Rechnungsvorgang.

II sei die Höhe des höchsten Geschosses, vom Fußboden dieses Geschosses bis zu dem des nächst höheren gemessen (m).

Man wähle vor allem h (siehe S. 136) und berechne dann

H

—    — z : die Stufenzahl — ohne Dezimalen. Dann ergibt sich

JJ

—    = h, : die Stufenhöhe, z

Es macht gar nichts, wenn H und z so beschaffen sind, daß bei hx auch noch mehrere Dezimalen Vorkommen. Das richtet sich dann schon der Steinmetz ein.

Beispiel:

Gegeben: II = 445 m. Man wähle h = 15 cm.

Dann ist

445

15

= 29 6 = 30

H 445

30

= 14'83 cm

In den Geschossen, deren Höhe << H ist, behält

1.    b und z bei und macht h allmählich kleiner oder

2.    b und h bei und läßt z abnehmen.

Die erste Art ist als hübscher vorzuziehen.

man:

Beispiele.

In den folgenden Beispielen seien gesetzt: Stufenzahl „ höhe „ breite „ länge

z =30 h == 15 cm b = 33 „

1 = 1-30 m

F = lichte Grundfläche der Stiegenhauses (m²)

s = 040 m Spindelraum g = l'50 „ Gangbreite p = 1-40 „ Podestbreite e = 0'40 „ Abstand der Gehlinie von der Stiegenhauomauer.

1. Abb. 399.

z — 2

—g—b = 14X033 =

L=g-f a-f-p = 1-50+ 4-62 4-1-40= 6 52 „ B = 2 1 + s = 2 X 1'30 + 0-40 =

4-62 m

3-00 „

F = 19-56 w²

2. Abb. 401.

—Q— b = 13 X 0 33 =

L = g + a + l = l-50 + 4-29 + l-30= 7-09 „ B = 21 + s = 2X 1 30 -f 040 =

4 29 m

3 00 „

F = 21-27 „

3. Abb. 401 und 414.*)

Z b = 9 X 0'33 =

L = g + a + l = l-50 + 2-97 + l-30= 6-77 „ B = 2 1 + s = 2 X 1-30 + 0 40 =

2'97 m

F = 17 31 m²

3-00 „

4. Abb. 402.

~— b = 9X0*33 =

o

2-97 m

Bj ! — a₂ —

L = g + a* +1 = 1-50 +2-97+ 1-30 = 5-77 „ B = ai + 2 1 = 2-97 + 2 X 1-30 =

5-57 „

F = 3214 „

5. Abb. 402 und 414.*)

Z b = 7 X 0'33 =

o

a₂ = 6 X 0-33 =

L = g + a₂+ 1 = 1-50 +1-98+ 1-30 = 4-78 „ B = &1 + 2 1 = 2-31 + 2 X 1-30 =

ai

2⁻31 m

1-98 „

4-91 „

F = 23-47 „

6. Abb. 403.

a^j

b = 7 X 0*33 =

231 m

ax — a₂ b —

1-98 „

L = B = p, + a₁+p = l-63 + l-98 = l-30= 4-91 „

F = 24-11 w²

7. Abb. 403 und 414.*) z —14

-— b = 4 X 0-33 =

1-32 m

aj — a₂ — b —

0-99

L = B = p' + a₁+p = 1-63 + 0-99 + 130 = 392 ”

F =15-93 „

8. Abb. 406.

9. Abb. 408.

arc MN = (z — 2)b + p = (r + l — e)7:

+ (z— 2)b + p — (l — ej

= 4 28X0-33+1-30 — ^1-30 —0-40j= 2-455 m

L = 2(r + 1) =5-51 m B = g + r + l = 5'255 „

2

— (z — 2)b+p = -g-(r + l — e) 7:

(z — 2) b + p — |l — e j = 1*337 m L = 2 (r +1) = 5-274 m

F = 14-23 „

arc MN

F = 23-34 m²

10. Abb. 415.

A B C D E = (z — 1) b = 2 a + ^ 71 rx = 1 - e + -J

s-

a) Gegeben : s = 0’40 m Gesucht: L

Tl = 1-30 — 0-40 + 0-20 = 1-10 m r = 1-30+ 0-20 = 150 m

a = y (z — 1)b — rx 7t =~ 29X0*33 —1*1 t: = 3057 m

L = g + a + r = 1-50 + 3-057 + 1*50 = 6-06 m B = 2 r = 3 00 rn

F = 17-21 „

b) Gegeben : L

Gesucht: s und B

L = g + a + r = g + a + l +

(z — l)b==2a-j-r₁:r = 2a4-|l — e-f--|-j -

2a + s = 2(L — g — 1)

4    a -j- 7t s = 2 [(z — 1) b — (1 — e) r]

. O [iz 1) b (1 e) tt] — 2 (L g 1)

⁵

Für L = 6'00 ist:

s = 2 [29 X 0-33 — (1-30 — 0-40) tt] — 2 (6 00 = 1-75 — 1*3) = 1*476 m. = 2^1 -J—    = 4-076 m

Ist ein Podest eingeschaltet, dessen Breite p = n b

so ist zu setzen z -f- n statt z

ABCD = (z + n — l)b

VI. Austeilung der Spitzstufen.

Bei gemischtlinigen Stiegen [412] deren Arme sich also aus geraden und gekrümmten Teilen zusammensetzen, würde der plötzliche Übergang aus den geraden in die Spitzstufen unangenehm fühlbar sein. Das ist stets der Fall, wenn die Kanten der Setzflächen gegen den Krümmungsmittelpunkt (m, Abb. 418) konvergieren.

Diese Konvergenz hätte außerdem häufig zur Folge, daß die Breiten der Spitzstufen am Spitzende < 13 « wären.

Um dem abzuhelfen, muß eine besondere Austeilung der Spitzstufen vorgenomüien werden.

Abb. 417.

43* Ä3\£

42 «J-ir

.....i-ür

d.\. -i-

«w# ; ;

ÜiiÆüzH'

ppp

13' ; io'

14' 11'

...

C-l

fl

i......E

't' rf""$ "" kA.....$/-.........

l⁷ Î⁷ 0

CT

%rim

Abb. 418.

GEhfLlNIS .

7, Jo, 5, U, },

Ja

I. Fall.

Die Breiten der Spitzstufen an den Spitzenden (9, 10,; 10, 11,....12, 13,; 13, 14,....) sind <13 cm [418].

Man trägt im Grundrisse (Abb. 418, untere Hälfte) die geraden Stufen (0,.... 9, ) und die Spitzstufen (9,. . .. M) so auf, daß die Kanten der letzten gegen m konvergieren, und wickelt dann 0, M ab [418], indem man aufträgt

a) auf der horizontalen Achse 0 Mr

Ol', 1' 2'. .. .7' 8', 8' 9' = b der normalen Stufenbreite.

9' 10', 10' 11'. . . .12' 13', 13' 14' = b, der Breite der Spitzstufen am Spitzende = arc 9, 10, = arc 10, 11, = . .. . = arc 13, 14,

14' M' [417] = 14, M [418] = ^ b,, falls die Stufenzahl z gerade —

u

„ ungerade

b) auf der vertikalen Achse M' M [417].

M' 1", 1" 2"... .12” 13”, 13" 14” = h der Stufenhöhe

14” M” == — h, falls z gerade

„    „ ungerade.

„ —ii Dann zieht man

05

durch 1', 2', 3',.... 12% 13', 14' Vertikale und „ ₍ 1", 2”, 3”,.... 12”, 13”, 14” Horizontale. Deren Schnittpunkte geben die abgewickelte Steigung 0, 1, 2....7, 8,    10, 11....12, 13, 14, M.

In 9 erfolgt der Übergang aus den geraden in die Spitzstufen.

Nun zeichnet man MA [417] so, daß dessen Steigung einer Stufenbreite am Spitzende > 13 cm entspricht : man macht 14" B > 13 cm und zieht M A durch B.

Dann bestimmt man in 09 den Punkt D so, daß A D = A B, und zieht aus dem Mittelpunkte C (B C M A und D C J_ 0 A) den Kreisbogen B ab... .ij D. Dessen Schnittpunkte mit den Horizontalen in 14", 13".. .. sin a, b, c. . .h, i, j.

0 1 2 D j i. . . . c b a B M ist die Abwicklung der auszuführenden Steigung.

Nun erfolgt der Übergang aus den geraden Stufen (0 D) in die Spitzstufen (D M) allmählich, und die Breiten an den Spitzenden sind nirgends <713 cm.

Um die dazu gehörigen Stufenkanten im Grundrisse zu bekommen, projiziert man B, a, b, c. . .. h, i, j, D auf M' 0 herab, wodurch B', a', b', c',. . . . h', i', j', D' erhalten werden, trägt dann (in Abb. 418, obere Hälfte) von 0 auf:

0, 1=0,1'; 2,k = 2'3'-, kj = 3'j'; j i = j' i';.. . .b a = b' a';

¹

Berichtigung: Statt des H über L ist zu setzen Hx.

aB — a' B' ; BM = B' M'

und bekommt so die Endpunkte der Stufenkanten 0, 1, 2, k, j, i. . . .b, a, B, M.

Die Punkte in der Gehlinie bleiben dieselben.

n. Fall.

DieBreitenderSpitzstufenandenStitzendensind>13 cm.

Man vetfahre mit 09 M [417] so wie im Falle I mit 0 A M.

VII. Lage der Stiege im Hause.

I. Fall.

Abb. 419.

Abb. 422.

TE

IL Fall. Abb. 420.

H'

III. Fall. Abb. 421.

IG

K = Keller E = Erdgeschoß M = Mezzanin

I, II, III = L, II., III. Stock G = Gasse H = Hof V = Vorderhaus H — Hinterhaus.

G = Gang — P = Podest — A = Arm.

IaHalül bu ibu, luĄpUy.M) Jjll diL    ü oJa

UMlWdjtW;

I.    Die Stiegengänge G liegen an der Hofhauptmauer [419].

II.    Sie liegen an der Mittelmauer [420, 421]. Die Fenster des Stiegenhauses liegen

1.    in derselben Höhe wie die übrigen Hoffenster. Die Podeste P fallen daher in die Fensteröffnungen [420]. Diese Anordnung ist regelmäßig von außen, aber unschön von innen.

2.    zwischen den Podesten P, sind also gegen die anderen Hoffenster verschoben [421]. Dies stört gar nicht, und innen ist keine Unregelmäßigkeit vorhanden. II 2 ist daher II 1 vorzuziehen.

III.    Bei tiefen Bauplätzen legt man oft hinter das Vorderhaus (V) [422] ein Hinterhaus (H); jenes gegen die Gasse (G), dieses gegen den Hof (H') oder gegen eine zweite Gasse. Man kann für beide mit einer einzigen Stiege auslangen, wenn man die Fußböden des Hinterhauses in die Niveaus der Podeste schiebt. Diese sind dann zu Gängen auszugestalten.

VIII. Darstellung in den Plänen.

In jedem Grundriß ist die Stiege einzuzeichnen, die von dem Fußboden dieses Geschosses in das nächst höhere führt. Im Dachbodengrundriß wird daher nicht die ganze Stiege eingetragen, sondern man deutet nur die obersten Stufen strichliert an [424, 425].

Bodenstiege. Abb. 424.

Stiegen in einem oberen Geschosse. Abb. 423.

US

erl

"I

T7£—

I«

*_T.fM«

'vTj '

1er

■"t:

llx, .

tjno q

fall 14- .

"Ti

TT

T.Nt <6

j P -

»,/.« Tin.aa'ÿj..

fglią

'litr

nT

iii

Si

äIm r

■«g/-»»

!;

10/1*

-tirai ^

t-3

A7J

,C

-a

ii

PKÄirrr* *. jn.

$.9(1 1

SV MV. IO \V, t V    Olt- Æ

G geschlemmte Ziegel in Portlandzement.

när

tl

Querschnitt zu Abb. 426.

Abb. 426 : Über dem Stiegenhause liegt eine Tramdecke mit horizontalem Plafond, auf ihr Schutt und Ziegelpflaster. Darüber befindet sich ein abgewalmtes Satteldach mit leeremDachstuhl [427].

Abb. 429.

Bodenstiege.

Abb. 425.

P;

G = Gang, E = Eiserne Bodentür.

Die Darstellung der Richtung, in der man hinaufgeht, erfolgt

a)    dadurch, daß man die untere Hälfte der Stufen voll und die obere, oft auch die über dem Wagriß, d. i. 1 m über dem Fußboden liegende, strichliert auszieht [399—403] oder

b)    wenn alle Stufen voll ausgezogen werden, durch einen Pfeil, der die Richtung des Aufstieges angibt.

Bodenstiegen.

Abb. 426.

Abb. 427.

Abb. 428.

-411—-I    l¹—.............

Abb. 428: Über dem Stiegenhause liegt eine Tramdecke (T) wie in Abb. 426, darüber ein Holzzementdach (H), ein Pfettendach, weil man so mit kürzeren Balken auslangt als bei einem Sparrendach. Der Zwischenraum zwischen der Tramdecke und dem Holzzementdache muß < 60 cm.

Abb. 429: Schiefer Plafond, die Putzschalung wird am Dachstuhl befestigt; bei Bauten unter erleichterten Bedingungen.

II. Kapitel.

Steinerne Stiegen.

§ 1. Stufen aus natürlichem Stein.

Der Stein muß hart, fest, dauerhaft und feuerbeständig sein. Man verwendet: Kalkstein, Granit, Sandstein usw.

in Wien für

Hauptstiegen: Karstmarmor (Cava Romana, Nabresina, Sa. Croce, Repentabor, S. Stefano), härtesten Kaiserstein.

Kellerstiegen : mittelharten Kaiserstein,

Kunststein.

Freitreppen, für bessere: oberösterreichischen, böhmischen, mährischen Granit,

„ mindere: Gmündner, Schremser Granit.

Die Stufen müssen aus tadellosem Material ohne Lassen, Muscheln oder sonstige Fehler sein.

Nach der Fertigstellung der Stiege sind die Stufen mit Feuerkitt zu verkitten, die glatten Flächen nachzupolieren, die gestockten nachzustocken und alle Fett-, Färb-, Olflecke und sonstigen Verunreinigungen zu beseitigen.

Die Parapette der Stiegenhausfenster werden mit geschliffenen und polierten Platten aus 2 cm dickem Bleu beige-, Helener- oder Malplaque-Marmor u. dgl. abgedeckt.

I. Vorschriften des Wiener Stadtbauamtes.

In den Plänen, die beim Ansuchen um die Baubewilligung eingereicht werden, sind die Gattung und der Bezugsort der Steine anzugeben und ist der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit der Stiege zu erbringen — falls

Die Stufen sind

Die Belastung der Stiege ist so groß wie in einem

freitragend

beiderseits eingemauert

Steingattung

Karststein

Kaiserstein I Karststein ! Kaiserstein

Wohnhause öffentliche Gebäude \ Industriebau

400

640

P50

P30

1-65

P45

225

2-00

245

215

die freie Länge der Stufen die Werte überschreitet, die in der folgenden Tabelle (in m) angegeben sind. Man wird daher nur ausnahmsweise größere Maße verwenden.

Diesen Berechnungen ist eine 8fache Sicherheit und eine Nutzlast von p kg/m² zu Grunde zu legen.

Rekawinkler Stein darf bei freitragenden Stufen nicht verwendet werden, sondern nur dann, wenn die Stufen an beiden Enden aufliegen und deren freie Länge < 1*5 m.

II. Versetzen der Stufen.

Die Stufen dürfen erst dann versetzt werden, wenn die Stiegenhausmauern sich schon gesetzt haben, weil sonst deren Setzen die Stufen beschädigen würde.

Namentlich bei Spitzstufen ist der Stiegengrundriß in Naturgröße auf dem Reißboden aufzutragen und die Stufenhöhen auf der Stichlatte, die dann auf die erste Stufe gestellt wird.

Ein Lehrgerüst für die Gehlinie und die Spindel wird im nächsten Geschosse aufgelegt, und von dort senkelt man herab.

Zwischen die Stufen legt man Pappestreifen oder dünne Holzplättchen.

Die Eingriffe der Stufen in die Stiegenhausmauern werden nicht beim Aufmauern ausgespart, sondern erst nachträglich ausgestemmt. Man soll daher bei den Stiegenhausmauern Klinker vermeiden, weil diese schwer auszustemmen sind.

Ausrtisten soll man erst nach einigen Wochen. Vorher muß man allmählich lüften.

III. Stufenarten.

Blockstufe. Abb. 430.

Die Kante zwischen der Setz- und der Trittfläche

a)    wird bei einfachen Stufen gefast [430, 431, 44i],

b)    erhält bei besseren Stufen einen Rundstab [432—440],

Die Verbindung zwischen 2 aufeinanderliegenden Stufen erfolgt gewöhnlich durch Falze [430—433].

Abb. 431.

1. Blockstufen oder Spiegelstufen.

Verwendung: Kellerstiegen, Vorlegstufen bei Hauseingängen u. dgl.

Bei Freitreppen gibt man der Trittfläche zur Begünstigung des Wasserabflusses 1. . .2°/₀ Gefälle [430]. Gewöhnlich werden die sichtbaren (Tritt- und Setz-) Flächen gestockt oder gekrönelt und die unsichtbaren (unteren und hinteren) nur rauh bossiert.

Wo ein rechteckiges Profil nicht notwendig ist, wird auch die Unterseite „unterschlagen“ [431].

2. Keilstufen.

Verwendung : wenn die Unterfläche des Stiegenarmes sichtbar ist — bei den Stiegen der Wohnhäuser.

Die Trittflächen werden gestockt, die Setzflächen und Stirnen geschliffen und poliert, Abb. 441.    die Schalungen rauh

R = Rundstab, F = Falz.

II. Art. Keilstufe ohne Falz. Abb. 440.

P = Putz.

1. Art.

Keilstufe mit Falz. Abb. 432.

Abb. 433.

Rundstab-Profile.

Abb. 434-439.

iR

ix

gelassen, damit man sie grob und fein mit Gipsmörtel verputzen und weißigen kann.

Zargen.

Die freien Enden der Stufen werden zuweilen mit profilierten Steinen abgedeckt, den Zargen [454, 455].

IV. Arten der Unterstützung.

1. Freitragende Stufen.

Das eine Ende ist in die Stiegenmauer fest eingemauert (eingespannt), das andere schwebt frei.

Bei diesen Stufen darf man nur sehr tragfähige Steine verwenden. Der Antritt ist besonders fest einzumauern.

Abb. 442.

Freie Länge

Eingriff

der Stufe

cb tć ó

O O¹ •

»o o o

iMlOO

hhŃ

OÛC S\] (M co

lÛOiO

'M CO co

Fenster über oder unter den eingespannten Stufenenden erfordern zwischen den Fenster-

Öffnungen und den Stufen Bögen [442] oder Träger.

Freitragende Stufen geben wegen der großen Übersichtlichkeit die schönsten Stiegen ; man verwendet sie daher gewöhnlich bei Wohnhäusern und macht an beiden Enden unterstützte Stiegen nur dann, wenn die Stufen sehr lang sind, oder wenn sie stark belastet werden.

Die erste Stufe des untersten Armes macht man gewöhnlich als Rundkopfstufe [444].

Antritt.

Abb. 443. Ansicht B.

Abb. 444. Grundriß.

2. Beide Stufenenden sind unterstützt.

Gewöhnlich ist das eine Stufenende in die Stiegenhausmauer eingemauert.

I.

Auch das zweite Stufenende ist eingemauert.

Eingriff der Stufen: >8 cm bei Ziegelmauern.

„ Quadermauern.

Wenn das Stufenende auf einem Mauerabsatz ruht, so braucht man es nur 3 cm tief einzumauern.

Volle Spindelmauern macht man in der Regel nur bei Kellerstiegen. Sie sind unschön, erfordern viel Mauerwerk und machen finster. Wenn es angeht, werden sie daher mit Öffnungen durchbrochen.

Man muß sie ausführen bei den Ausgangsstiegen der Theater.

II.

Das zweite Stufenende ruht auf einem eisernen Träger.

Iraversenstiege.

Gewöhnlich legt man die Stufen auf den Oberflansch, seltener auf den Unterflansch.

Die Stufenträger ( Wangenträger) liegen auf

1.    den Podest- und den Gangträgern, mit denen sie durch Winkellaschen verbunden werden [446—449 ] ;

2.    gemauerten oder steinernen Pfeilern oder Säulen oder solchen aus Beton oder Eisenbeton — Pfeilerstiegen [445, 450].

Abb. 445.

Abb. 446.

~r~

Vernietung

(verflanscht).

f-ÎÊ5 Ë

fern

riÄ

M— G

m

E=f

i=|

r flä

A B Gangträger

C D Wangenträger ) liegt auf A B und der Stiegenhausmauer „    „ C D u. E F

a = Gang- u. Podestträger b = Wangenträger

G — Gang — P = Podest — S = Spindel — Px = Pfeiler o. Säulen.

GH

Abb. 448.

Schnitt A B zu Abb. 447.

§nr

Abb. 449.

Schnitt C D zu Abb. 447.

Abb. 447.

Abb. 450.

mMä

TM

!:

]Tj|

zd^p t

i^sl

IrVi'i

i—

-a

---J

P = Pfeiler oder Säulen — a —Gang- oder Podestträger — b = Wangenträger.

Die Stufen-, Gang- und Podestträger

1.    bleiben frei sichtbar und werden mit Ölfarbe angestrichen oder

2.    sie werden verputzt, wobei man ein Architravprofil zieht. Das Aufbringen des Putzes erfolgt gewöhnlich mittels einer Stukkaturung, die auf Schalbrettern befestigt wird, welche von Holzstücken (Tragein) getragen werden, die an die Trägerstege geschraubt sind.

Traversenstiegen verwendet man : bei sehr langen Stufen oder sehr großen Belastungen.

II a.

Architravstiegen.

Abb. 451.

Früher benützte man auch Stufenträger aus natür lichem Steine, Architrave [451].

v5

Heute macht man vielfach solche bei Eisenbetonstiegen.

III.

Das zweite Stufenende ruht auf einem Bogen

S = Stufe.

A = Architrav.

(einer gewölbten Wange).

Diese Bögen liegen auf Pfeilern oder Säulen [452—455]. Gewöhnlich sind sie einhüftig (Schwanenhalsbögen).

An der schwächsten Stelle müssen sie mindestens 30 cm stark sein.

Pfeilerstiege mit gewölbten Wangen.

Querschnitt durch den Gang. Abb. 452.

Querschnitt durch einen Podest. Abb. 453.

00

8

■QESCHO S SHÖHE V‘tO-

'-m.

"a-

GESCHOSSHÖHE h'hO-

08

fl

CD &

m ^

.2 E

crç

J|

©

ff g

:0 fl

•g §

"S

Dh

f-i

© -?fl

m

cS fl

£ Ö

^2

.s 3

m TS fl ©

p.-s

£ fl fl £

£ §

Ł

Ul

CD

Ul

CD

fl

• •— GC

r.

CD

3. Auch in der Mitte unterstützte Stufen.

Haben die Stufen eine geringe Tragfähigkeit, sind sie sehr lang oder sehr schwer belastet, so unterstützt man sie auch noch in der Mitte.

Auf diese Weise lassen sich sehr breite Arme machen, weil die Stufen dann auch gestoßen werden können.

Abb. 454. Pfeilerstiege.

Abb. 455. Säulenstiege.

■ 'C.

Itf

WPFF-

ifH ri

Eli_1

S = Stufe — B = Bogen — Z = Zarge.

I.

Mittlere Stufenträger.

Man legt zwischen die Wangenträger und parallel zu diesen einen oder mehrere Träger unter die Stufen.

II.

Unterwölbte Stufen.

Die Stufen werden unterwölbt durch flache (preußische) Platzei, flache Tonnen (preußische Kappen), welche einerseits auf der Stiegenhausmauer, anderseits auf den Stufenträgern oder den gewrölbten Wangen oder den mittleren Stufenträgern liegen.

Dadurch kann man die Tragfähigkeit wesentlich erhöhen.

Soll diese Unterwölbung hübsch aussehen, so verwendet man volle (böhmische) Platzel, volle Tonnen,

Kreuzgewölbe u. dgl. Macht man diese aber nur aus architektonischen Gründen, so werden sie am besten mittels Drahtnetzen (als Rabitz- oder Monierkonstruktion) hergestellt.

Abb. 456.

V. Wendeltreppen.¹)

Die freie Länge der Stufen muß > 60 cm. Der Durchmesser der Spindel D > 18 „

1.    Falls D 30 cm, macht Stufen aus einem Stück [459, 460].

2.    Falls D > 30 cm, stellt man die Spindel her als

a)    selbständigen Mauerpfeiler

b)    hohlen Pfeiler,

den anstoßenden Stufen ein Stück bilden [457, 458].

man

die Spindel (den „Mönch“) mit den

Abb. 459.

mit

Wendeltreppen verwendet man nur ausnahmsweise, wenn es an Raum für eine größere Stiege mangelt.

lii

"H

tu ¹•«

~ÏT°m

= 20 « om

Abb. 457.

FL TT

Ll

Abb. 460. Grundriß.

Abb. 458. Grundriß.

;V‘.'v’V

<Jr.

to

V;

{r.

------t¹7t

Art.

ik

Gewöhnlich gibt man ihnen die größte Stufenhöhe und geringste Stufenbreite, die zulässig sind.

Die Lichthöhe zwischen zwei übereinander liegenden Stufen muß > 2 m.

§ 2. Stufen aus künstlichem Stein.

I. Stufen aus Beton oder Kunststein ohne Eiseneinlagen.

Sie dürfen wegen ihres geringen Widerstandes gegen Stoß und wegen ihrer geringen Tragfähigkeit nur dort angewendet werden, wo sie nicht tragende Bauteile sind.

II. Stufen aus Eisenbeton.

Vorschriften des Wiener Stadtbauamtes.

Stufen aus Beton mit Drahteinlagen dürfen für freitragende Stiegen nur dann angewendet werden, wenn

a) die freie Länge <C 1'5 m,

b)    die Stufen mindestens 25 cm gut eingemauert sind,

c)    die Nutzlast < 400 kgjm² beträgt,

d) die Stufen im Verbände des Stiegenarmes wenigstens eine 8fache Sicherheit haben.

Querschnitt einer Eisenbetonstufe. Abb. 461.

JE.

Beton: 1 Volumen bester, abgelagerter, nicht treibender Portlandzement -j- 3 Volumen reiner, rescher Sand und Schotter.

Die Stufen dürfen erst 2 Monate nach der Erzeugung auf den Bau geliefert werden.

ev --V

e == ca. 2 cm.

ei (_L Stufenlänge) < 8 cm

<15„

e2 (II

dx > 10 mm d₂ j> 3 „

Entwurf u. Ausführung erfolgen wie bei den Stufen aus natürlichem Stein-Diese Stufen sind zu erhalten als:

Sandstein, naturgrau

Kaiserstein, Mannersdorfer u. dgl. — ungeschliffen Kaiserstein, Karstmarmor, Salzburger Marmor, Granit — matt-geschliffen o. poliert.

Abb. 462. Schnitt || Stufenlänge.

Abb. 463. Querschnitt.

Abb. 464. Querschnitt.

c------—_

mp?

- ",

Abb. 465. Schnitt || Stufenlänge.

Abb. 466.

Abb. 462, 463 : Trittstufe : Eisenbetonplatte.

Setzstufe : Visintiniträger.

„    464—466: Blockstufen aus Beton ruhen auf einer Eisenbetonplatte, die von

Eisenbetonbalken getragen wird.

462—466: Saliger, Der Eisenbeton.

Bezeichnungen :

1 freie Länge m)

Y = 2400 kglm³ Einheitsgewicht des Eisenbetons g Eigengewicht der Stufen (kg/m) gx Gewicht des Geländers (kg/m Grundriß) p gleichmäßig verteilte Belastung der Stufen (kgjm)

Über b, h, x (cm) siehe die Abb. 466, 467 b u. h lt. Zeichnung

k,.

Statische Berechnung

einer freitragenden Stufe aus Eisenbeton. Abb. 467.

— ff ——

Profil    |    !

Abb. 468.

Abb. 468 a

M-

"C

C*-

kbd zulässige Inanspruchnahme des Betons auf Druck (kgfern³)

„ Eisens „ Zug „

Über kbd siehe II. Teil S. 297 kez = 1000 kg (cm¹

b.h.T

2.10⁴

(kg/m)

Pi ₁₀₀ P »

1 - g + î5ô(àô+p)

kg/m Gesamtlast

ijltj- g, (kg) Einzellast am freien Ende

M = 100

;ir+PI)

= bl 2(ào+P) + gl]⁽^CB,)

Der Zug (Z) wird von den Eiseneinlagen aufgenommen;

der Druck (D) vom Beton.

D verteilt sich auf die Fläche N NT C, wenn man, um die Rechnung zu vereinfachen, von dem Stufenquerschnitt nur ABC in Betracht zieht, wobei A B die Schwerachse der Eiseneinlagen ist.

Die Verteilung des Druckes D erfolgt nach der Pyramide NN' CC' [468, 468 a].

Demgemäß ergibt sich

12 Mh

b kbd

x³— 2h x² -[ woraus x zu rechnen ist.

Die erforderliche Querschnittsfläche aller Eiseneinlagen beträgt M

Fe = --—--(cm²)

r y)kez

III. Stufen aus Ziegeln.

Man verwendet sie nur selten: wo guter natürlicher Stein fehlt, und auch Stufen aus Eisenbeton ungeeignet erscheinen.

Die Stufen werden unterwölbt. Diese Wölbungen ruhen 1. einerseits auf den Stiegenhausmauern,

2 anderseits

a)    auf der Spindelmauer oder

b)    auf gewölbten Wangen oder

c)    auf Trägern,

I. Art.

Abb. 470. Querschnitt.

Abb. 469.

Schnitt II Stufenlänge.

ÜP

si

«Fr

’mwffÊ

il

#1

Die Ziegelkonsole k für die Holzschablone, den Rutschbogen, wird nach dem Ausrüsten

abgeschlagen.

Unterwölbte Stufen.

II. Art. Abb. 471.

TT

III. Art. Abb. 472. •)

‘TM

.02h: . . . >

Xf

______

mmmm

Die Trittflächen sind zu belegen mit

a)    Brettern oder Pfosten aus Eichen- u. dgl. Holz,

b)    Platten aus Marmor, Granit, Schiefern usw.,

c)    Xylolith u. dgl., Zementestrich, Terrazzo.

*) Nach Scharowsky.

§ 3. Podeste, Gänge.

Die Podeste und Stiegengänge stellt man her aus

1. Steinplatten, wenn genügend große und feste Steine zu bekommen sind [473—478]. Reicht eine Platte nicht aus, so setzt man den Podest u. dgl. aus mehreren zusammen, die dann mittels eines Falzes gestoßen werden. An der Vorderseite soll man diesen Falz nicht sehen-, man macht daher am Ende des Falzes einen stumpfen Stoß [477, 478].

Abb. 474.

Schnit CD zu Abb. 399.

Platten-Podest einer 2armigen Stiege. Abb. 473.

Schnitt A B zu Abb. 399.

Platten-Podest einer 3- oder éarmigen Stiege [402, 403].

Abb. 475.

Ansicht A.

S:

Abb. 476. Grundriß.

Der Eingriff der Podestplatten ist so groß wie der der Stufen. Wenn die Platte auch mit ihrem zweiten Rande aufliegt, so kann der Eingriff an diesem kleiner sein (5 cm).

Podest aus mehreren Steinplatten.

Abb. 477.

Abb. 478.

I'

2. Ziegelgewölben, die einen Fußboden (Stein-, Klinkerplatten, Terrazzo) tragen und sich auf Gurtbögen oder eiserne Träger stützen.

Am häufigsten macht man flache Tonnen (preußische Kappen) — sogenannte Stiegenplatzel — mit ¹/l0 Pfeil, welche auf T-Trägern (den Gangoder Podestträgern) liegen.

Abb. 480.

Schnitt C D zu Abb. 446.

Abb. 479.

Schnitt A B zu Abb. 445.

"R

miB

S S' = Schließe — R = Randstein.

Will man einen horizontalen Plafond, so bringt man unter den Stiegen-platzeln eine Schalung an, die von Tragein getragen wird, welche auf dem Träger und der gegenüberliegenden Mauer liegen, und eine Stukkaturung erhält.

Die Gangträger erhalten gewöhnlich Verputzter Podest- oder Gangträger.²) gezogene Profile.    Abb. 481.

a 13

it

§ 4. Geländer.

WM

■mm

Die Geländer sind

I. gewöhnlich Gitter aus Schmiedeisen, Gußeisen, Bronze usw.

Die Geländerstäbe

a) liegen am besten neben den Stirnflächen der Stufen. Die schmiedeisernen    f

befestigt ' man an einer Laufschiene aus Flacheisen, welche an den Stirnflächen mittels Steinschrauben befestigt ist; die gußeisernen steckt man in Ringe, welche in den Stirnflächen stecken [4821.

-V.

«II

Bl

KO

Bei freitragenden Stiegen sind die Geländer mit Vorkehrungen zu versehen, die das Herabrutschen verhindern (Holz- oder Metallknöpfe auf der Handleiste). Die Hand leisten (Stiegengriffe) werden aus poliertem Eichen-,

Erlen-, Buchen-, Mahagoni- oder Nußholz hergestellt, eisenschienen aufgeschraubt, die

Abb. 482.

Unterstes Ende des Geländers. Abb. 484.

Abb. 483.

b) stehen auf den Stufen und sind in die Trittflächen gesteckt [483]. Diese Anordnung vermindert die Lichtweite der Stiegenarme ; es ist daher (a) besser.

II. Ballustraden — seltener ; bei monumentalen Stiegen [452, 485].

III. massive oder durchbrochene Brüstungsmauern — noch seltener.

Das Geländer muß eine Höhe von wenigstens 1 m über dem vordersten Rand der Stufe haben.

Sie sind auf Flach-

Bailustrade. Abb. 485.

Handleisten.

Abb. 486.

Abb. 487. Querschnitt.

Abb. 488.

Uli

Abb. 489. Querschnitt.

Abb. 490.

WHk

d) auf der Wandseite, die W a n d 1 ä u f e, auf ca. 1 m entfernten, metallenen Handleistenstützen [486, 487, 490] liegen, welche in der Stiegenhausmauer stecken,

b) auf der anderen Seite auf dem Geländer ruhen [488, 489].

III. Kapitel.

Hölzerne Stiegen.

Holzstiegen sind gestattet I. bei Industriebauten für

1.    Nebenstiegen,

2.    Stiegen in Lokalitäten,

a)    welche nicht eigentliche Werkstätten sind,

b)    die nur zeitweilig betreten werden,

c)    in denen sich nur wenig Personen aufhalten ;

IT. bei Bauten unter erleichterten Bedingungen, wenn die Stufen unterwölbt oder an der unteren Seite verschalt und stukkurt sind.

III. bei solchen ebenerdigen Gebäuden auf dem Lande auch ohne Unterwölbung oder Stukkaturung.

Auf dem Lande gelten auch solche Stiegen als feuersicher, welche zwar hölzerne, jedoch auf gemauerten Wölbungen ruhende Stufen haben und mit einer eisernen Tür in eisernem Rahmen oder steinernem Gewände vom Dachboden abgeschlossen sind.

Vorzüge :

a)    geringes Gewicht,

b)    geringe Kosten.

Mängel :

a)    nicht feuersicher,

b)    geringe Tragfähigkeit,

c)    geringe Dauer.

Man darf nur ein Holz verwenden, das

1.    gerade gewachsen,

2.    astfrei,

3.    gut ausgetrocknet und

4.    gesund ist.

Man benützt für

a)    Wangen- und Setzstufen: Kiefer oder Fichte

b)    Tritt stufen:    Eiche

c)    gewundene Teile:    „

d)    gedrehte Geländerstäbe: Birke, Buche, Eiche, Birn, Pflaume, Esche, Ahorn, Nuß, Mahagoni u. dgl.,

e)    mindere Geländer: Nadelholz.

Wangen:    6—10 cm dick und 25—30 cm hoch

Trittstufen: 5—6    „    „

2-5 „    „

Setzstu fen :

Die Leitertreppen haben keine Setzstufen.

1. In die Wangen eingeschobene Trittstufen.

Gewöhnlich schiebt man die Trittstufen in Nuten der Wangen ein, desgl. die Setzstufen [491, 492].

Die Wangen werden zusammengehalten durch Spännstangen : Rundeisenschließen mit Schraube und Mutter.

Abb. 492. Querschnitt.

Abb. 491.

Schnitt I Stufenlänge.

gv

x......r’H

se

g-'

W = Wange — S = Stufe.

Podeste.

Die Podeste sind herzustellen wie eine Tramdecke [493].

Schnitt durch eine Holzstiege. Abb. 493.

Geschosshöhe B =* 3 50 » Stafenanzakl * = 22 * StafenhÖhe h =± 15*9 pm Stafenbreite b » 30 an

Anschluß an den Podest. Abb. 495.

Antritt. Abb. 494.

■Mÿ

I I

IM k

i I

g 1 'I

Ifl fl

2. Aufgesattelte Stufen.

Mangel: mehr Verschnitt, daher unzweckmäßiger als (1).

v-

Abb. 496.

Leitertreppen.

Sie haben keine Setzstufen.    „ .

Breite der Trittstufen: 35 cm, Höhenunterschied der Trittflächen: 19'20 cm. Entfernung der Stufenvorderkanten: 25 cm.

Dachbodenpflaster

Leitertreppen sind 75 cm breit zu machen.

vom

zu

den Aussteigöffnungen

11

Leitern.

Sprossenabstand: 27—30 cm.

Daub, Hochbaukunde, III. Teil, 2. Aufl.

IV. Kapitel.

Eiserne Stiegen.³)

Vorzüge :

a)    große Tragfähigkeit,

b)    große Widerstandsfähigkeit,

c)    feuersicher, wenn das Eisen überall ummantelt ist,

d)    leichtes, zierliches Aussehen,

e)    bei Konstruktionsschwierigkeiten meistens einfacher als steinerne. Mängel: minder monumental als steinerne.

I. Trittstufen.

a)    glattes Eisenblech: leichtes Ausgleiten.

b)    Riffelblech: minder glatt als (a).

a) und b) sind, wegen des Lärmens beim Begehen, mit Linoleum zu belegen.

c)    Holz: 4—6 cm starke Pfosten.

d)    Steinplatten : Marmor, Schiefer u. dgl.

II. Setzstufen.

a)    volles Blech: schwer.

b)    durchbrochenes Blech: leichter, schöner als (a).

c)    Bretter: 2—3 cm dick.

d)    weglassen: in Fabriken, Magazinen usw., bei Lauftreppen.

I. Gußeiserne Stiegen.

Man verwendet Gußeisen in der Regel nur mehr für kleine Wendeltreppen [497].

Stufenlänge < 60—65 cm (im Lichten)

’n

„ höhe < 20 „ breite > 29

II. Schmiedeiserne Stiegen.

Schmiedeisen ist zu benützen bei

a)    langen und breiten Armen,

b)    großen Belastungen,

c)    starken Erschütterungen.

Gußeiserne Wendeltreppe.

Abb. 497.

Schmiedeiserne Stiegen.

Abb. 505. n

Pf

I,

W§Bk

Wangen : l_-Eisen. Hölzerne Trittstufen keine Setzstufen.

Abb. 506.

wÆMmifâ

fl

IT

-*o    o*,

fl

B = 234 m * =s 13 A *= 18 cm

Stufe zu Abb. 497.

Abb. 498.

LamJ)

"o O V

Tritt- und Setzstufen aus Holz. Unter den Armen; Schalung und Stukkaturung.

Abb. 507.

Hl

I³;

Wangen nach Abb. 504. Abb. 508.

x\

3P

Profile von Wangen.

Abb. 499—504.

Ül5

Abb. 505 bis 507 nach Scharowsky.

V. Kapitel.

Statische Berechnungen.

Bezeichnungen :

b Stufenbreite (cm) h „ höhe „

„ länge „ a Steigung der Treppe h

tan a =

b

L Länge des Treppenarmes, schief gemessen (m)

L' Horizontalprojektion von L (m)

L' = L cos a.

Die Nutzlast für Stiegen und Gänge beträgt *) : p = 400 kgfm² in Wohnhäusern,

= 640    „ in öffentlichen Gebäuden und Industriebauten.

Das Eigengewicht (g, kg/m²) ist von Fall zu Fall festzustellen.

Die zulässige Inanspruchnahme bei steinernen Stiegenstufen = 4 der Biegungsfestigkeit zu setzen. *)

I. Wangenträger.

q: Belastung des Treppenarmes (Eigengewicht -f- Nutzlast) (kg/m²) „ Wangenträgers — vertikal (kg)

„    _L Träger „

=-i-lLqi cos«

Qt ' = Qt cos a =    1L qt cos² a

Qi

Q'i

Qt =

Das Biegungsmoment

™ Q/i^-^lI/’q, ß₉em) Das erforderliche Widerstandsmoment

M,

100

M,

('»s)

*) Normalien des österr. Ingenieur- und Architekten-Vereines.

Nach Hani sch:

kb zulässige Inanspruchnahme auf Biegung (kgfern²) Y Einheitsgewicht (kg/m³)

Gestein

Fundort

kb

Granit

Kalkstein

Sandstein

Konglomerat

Roggendorf i Nondorf Haugschlag i Skuć I Krumau ! Sckwarzwasser ! S. Stefano Grisignana Nabresina Laas

Altlengbach Tullnerbach J Gablitz j Klosterneuburg li Rekawinkel Preßbaum Hofic

I Mähr.-Trübau Rzeka Parteznik Sucha

W öllersdorf Hundsheim Kocholz Häusling Sommerein Mannersdorf Wollersdorf Baden Lindabrunn Untersberg Repentabor Sterzing Chrzanów Kaisersteinbruch Hausbruch Buchtalbruch Kapellen- „

N iederösterreich

Böhmen

Schlesien

Küstenland

77

.77

Tirol

bei Wien

Böhmen

Mähren

Schlesien

» .

Galizien

Niederösterreich

77

77

77

77

77

Salzburg

Küstenland

Tirol

Galizien

Ungarn

77

77

cöoö    £- 05 05 ^05 ob cb C5 ob ob to co    rfi. tsb cii tA

2600

2600

2600

2690

2610

2690

2460

2690

2550

2710

2400

2370

2390

2420

2430

2370

2000

1910

2470

2490

2470

2510

2570

2710

2720

2440

2490

2450

2470

2530

2690

2650

2700

2340

Ol CO os co

Ol Ol t-h

o o o

GO CO tr—

■4* o co

Ol Ol Ol

II. Podestträger.

q₂ Belastung des Podestes (Eigengewicht -f- Nutzlast) (kg/m¹*)

Lj Länge

B Breite „    „    „

f Pfeilhöhe der Podestwölbung (w)

Bezeichnen :

M' [M") das Biegungsmoment für die horizontale [vertikale] Belastung (kgcm) W' [W"j „ Widerstandsmoment „    „    „    „    „    (cm³)

k = 1000 kg/cm² die zuläss. Inanspruchn. d. eisern. Trägers bei Biegung

r>

(m)

W¹

W"

so muß

M' . M"

W' ¹ w

TT< k

und es ist

w» ₌ M-+cM'

1. Freitragende Stufen.

Die Belastungen des Podestträgers sind:

1. über den ganzen Träger gleichmäßig verteilt: a) von q₂ herstammend, vertikal gerichtet

q₂ =

— B q₂ (kg/m)

b) Horizontalschub der Podestwölbung

B²

q₂ (kgIm)

2. Uber den Teil des Podestträgers, welcher unter dem aufsteigenden Stiegenarm liegt, gleichmäßig verteilt q₂" = L' qt (kgIm)

I. Das Biegungsmoment für die vertikale Belastung ist

M₂”

II. Das Biegungsmoment für die horizontale Belastung beträgt wenn der Podestträger durch n gleichweit entfernte Schließen u. dgl. verankert ist, für

100

M ' —

2 — 32

HL,² = 0-3906250

100

HLX ² = 0 17361

B²L ²

f¹- q₂ (kgcm)

Y~ q₂ (kgcm)

• B²L,²

2. Bei Wangenträgern.

ex Entfernung der Wangenträger von einander (m)

„ der Stiegenhausmauer (m)

e2

Die Belastungen des Podestträgers sind:

1. über den ganzen Träger gleichmäßig verteilt: a) von q₂ herstammend, vertikal gerichtet

q₂'=

-y B q₂ (legjm)

b) Horizontalschub der Podestwölbung :

B²

H =gi.q₂ (kgIm)

2. vertikale Einzellasten:

a) vom aufsteigenden Wangenträger :

1 -f- sin² «

Pi=Qi

b) vom absteigenden Wangenträger :

P₂ = -%cos²a ² 2

3. horizontale Einzellasten:

a) vom aufsteigenden sowie vom absteigenden Wangenträger je:

Pr = -§L sin 2 a 4

Die P' sind nicht zu beachten, da sie von der Podestkonstruktion, oder wenn diese nicht stark genug wäre, von Versteifungsträgern an den Auflagerstellen der Wangenträger aufgehoben werden.

I. Das Biegungsmoment für die vertikale Belastung ist:

M₂"=:

25 e₂ jß (ei + e₂) q₂    ei (1 + sin² a) -f 2 e₂ qt J

2o e₂ Jß (ex -f- e₂) q₂    2 (% + 2 e₂) — et (1 -fsin² ot) qt j „

(legem)

Von diesen zwei Werten ist der größere zu nehmen.

II. Das Biegungsmoment für die horizontale Belastung ist

M'a

H e,³ -j- e₂ ³ B²_-,₇_ 3eL —j— 2e₂ 4    3e₁+3e₂ 8f'^ ( 9C™'

II. Abteilung.

¹

Rauscher: Der Bau steinerner Wendeltreppen.

²

Nach Riewel und Schmidt.

³

Siehe auch:

Foerster: Die Eisenkonstruktionen der Ingenieurhochhauten.

B reymann: Baukonstruktionslehre, III. Teil,

Scharowsky: Musterbuch, der Eisenkonstruktionen. Lauenstein: Die Eisenkonstruktionen des einfachen Hochbaues.

Aufzüge.

Es sind zu unterscheiden

1.    Personenaufzüge

mit Personenbeförderung für Speisen, Akten usw.

2.    L a s t e n-    ,,

o. „

4. kleine

Ist die Aufzugsmaschine über dem Dache angebracht, so stellt man sie in eine hölzerne Hütte von wenigstens 2'25 m Lichthöhe, aus mit 2 cm starken Brettern verschalten Riegelwänden, welche außen mit verzinktem Eisenblech bekleidet werden. Das Dach wird mit Zinkblech Nr. 12 abgedeckt. Die Beleuchtung erfolgt durch kleine Fenster.

Da für Aufzüge eingehende Bauvorschriften bestehen, soll man vor der Ausarbeitung der Polierpläne von der Aufzugsfirma genaue Pläne über die ganze Aufzugsanlage einholen, um nachträglichen Abänderungen zu entgehen.

Wenn der Aufzug in der Stiegenspindel läuft, so soll die Oberkante der Decke über dem Spindelraum des Souterrains 50 cm unter der Oberkante des anstoßenden Stiegenganges liegen, und die Lichthöhe zwischen dem Plafond über dem Stiegenhause und dem obersten Stiegengange hat, falls der Aufzug bis zum Dachboden geführt wird, wenigstens 350 m zu betragen.

Gelangt man zur Aufzugshütte durch eine Aussteigöffhung in einem Holzzementdache, so muß diese 70/90 cm weit sein. Sie erhält einen Deckel aus verzinktem Eisenblech und zu ihr führt eine hölzerne oder eiserne Stiege oder eine schiefe eiserne Leiter.

Instruktion für das Wiener Stadtbauamt

betreffend

Aufstellung und Betrieb von Aufzügen.

Vorbemerkung.

Die nachfolgenden Bestimmungen beziehen sich auf die als ständige Anlagen zur Vermittlung des Personen- bezw. Lastenverkehres zwischen verschieden hoch gelegenen Geschossen eines Gebäudes gebräuchlichen Hebevorrichtungen, Aufzüge genannt. Die allgemeine charakteristische Konstruktion derselben besteht in dem Vorhandensein von festen Führungen für die zur Personen- bezw. Lastenaufnahme bestimmten Fahrstühle (Förderkästen, Plattformen u. dgl.).

Aufzüge können nicht als Ersatz für die in der Bauordnung für Wien vorgeschriebenen Stiegen angewendet werden, sondern sind nur als zweites Verkehrsmittel neben denselben zulässig.

Einfache Rollen- und Eiaschenzüge sind als ständige Einrichtungen zur Lastenbeförderung nur in solchen Ausnahmefällen zulässig, in welchen nach der Art der Lasten und der örtlichen Betriebsverhältnisse die Errichtung von Lastenaufzügen nicht tunlich bezw. aus Sicherheitsrücksichten nicht unbedingt geboten erscheint (z. B. bei Heu- und Strohmagazinen u. dgl.). Doch sind die Eigentümer bezw. Inhaber solcher Einrichtungen gehalten, unter sinngemäßer Anwendung nachstehender Bestimmungen alles vorzukehren, damit eine Gefährdung von Personen durch den Betrieb solcher Förderanlagen voraussichtlich vermieden werde.

Die nachstehenden Bestimmungen finden ferner keine Anwendung

a)    auf Versenk- und Flugvorrichtungen bei Theatern sowie auf die bei Bauten und Renovierungen gebräuchlichen Materialaufzüge und Hängegerüste, Verladekrane, Dreh- und Laufkrane endlich auf Schnecken- und Bandförderungseinrichtungen für lose, körnige und mehlartige Materialien und ähnliche, nur in besonderen Betrieben benützte Hebevorrichtungen sowie auf bewegliche Treppen, Paternoster werke und ähnliche, nur ausnahmsweise zur Personenbeförderung benützte Einrichtungen, deren Zulassung einer fallweisen Beurteilung Vorbehalten wird;

b)    auf kleine Speisen-, Briefaufzüge, Aktenaufzüge u. dgl. mit Handbetrieb bis einschließlich 15 kg Tragkraft; diese sind jedoch derart anzulegen, daß Beschädigungen von Personen durch deren Betrieb tunlichst vermieden werden.

I. Allgemeines.

1. Zur Aufstellung von Personenaufzügen ist die Bewilligung des Magistrats erforderlich.

Uber die Aufstellung von Lastenaufzügen ist die schriftliche Anzeige beim Magistrat vor deren Inbetriebnahme zu erstatten; sollten hiebei bauliche Änderungen oder bauliche Herstellungen Vorkommen, so ist vor Aufstellung der Äufztige für die Bauarbeiten die Bewilligung im Sinne der Bauordnung zu erwirken.

Dem Gesuche um die Bewilligung zur Aufstellung von Aufzügen für Personenbeförderung sind Berechnungen der Hauptteile (siehe Punkt 12) und ein vollständig kotierter, vom Bauwerber und Äufzugsfabrikanten sowie vom Verfasser der Pläne und Berechnungen — wenn Baumeisterarbeiten Vorkommen, auch vom ausführenden Bau- oder Maurermeister — gefertigter Plan der Aufzugsanlage in zwei Pari en beizulegen.

Diese Planparien haben zu enthalten :

Die Situation des Aufzuges im Gebäude im Maßstabe 1 : 300 ; ferner zwei aufeinander senkrecht stehende Vertikalschnitte der Aufzugsanlage, endlich Grundrisse der Maschinen- und Tragrollenräume sowie der untersten Ladestelle, sämtlich mindestens im Maßstabe 1:50. Für erforderliche Details ist ein zweckentsprechender größerer Maßstab zu wählen. Die Pläne sind auf haltbarem Zeichenpapier oder auf Leinwand zu verfassen und nach dem Normalmaße 21:34 cm zusammenzufalten. Sollen derlei Aufzüge in neu-aufzuführenden Gebäuden angebracht werden, so ist um die Bewilligung hiezu abgesondert von dem Baubewilligungsgesuche für den Hausbau einzuschreiten.

2.    Die Verfassung von derlei Plänen steht gemäß der Ministerial-verordnung vom 11. Dezember 1860, Z. 36413 (L.-G.- u. V.-Bl. Nr. 8 vom Jahre 1863, im Anhang), bezw. vom 8. November 1886, Z. 8152 (L.-G.-und V.-Bl. Nr. 54) den behördlich autorisierten Maschinenbau-Ingenieuren sowie den in diesem Zweige des Maschinenwesens speziell fachmännisch gebildeten und befähigten Konstrukteuren und Maschinenfabrikanten dieser Art im Sinne der Gewerbeordnung zu. Als fachmännisch gebildet sind jedenfalls jene Personen anzusehen, welche eine entsprechende theoretische Schulbildung auf dem Gebiete der Elastizitäts- und Festigkeitslehre, des Maschinenbaues, beim Bau von elektrisch betriebenen Aufzügen auch der Elektrotechnik und eine mindestens dreijährige praktische Betätigung beim Baue von Aufzugsanlagen verschiedener Art nachzuweisen vermögen.

Die Gewerbetreibenden, welche die Aufstellung eines Aufzuges übernehmen, sowie die Verfasser der Pläne und Berechnungen für denselben tragen die Verantwortung für die Verwendung qualitätmäßiger Materialien sowie für die solide und fachmännische Ausführung nach den behördlichen Vorschriften.

3.    Vor Inbetriebnahme von Personenaufzügen ist beim Magistrat um die Erteilung der Benützungsbewilligung anzusuchen und darf die Benützung des Aufzuges erst nach anstandslosem Ergebnisse der behördlichen Überprüfung erfolgen.

Diese Überprüfung hat sich zu erstrecken auf die der Aufstellungsbewilligung entsprechende Ausführung der Anlage, insbesondere die Erprobung der Fangvorrichtungen, das sichere und ruhige Funktionieren der Maschine, die leichte und sichere Zugänglichkeit der ganzen Anlage, die Führung des Gegengewichtes, die richtige Schaltung des Stromes, insoweit es der Punkt 23 bedingt, die Prüfung des Schneckengetriebes auf Selbstsperrung, endlich auf die Vertrautheit des Aufzugswärters mit seinen Obliegenheiten.

Dem Ansuchen um Erteilung der Benützungsbewilligung sind je zwei Abdrücke der Vorschriften für den Aufzugswärter und die Fahrgäste anzuschließen; je eines derselben ist nach Beidrückung des amtlichen Genehmigungsvermerkes im Maschinenhause bezw. im Fahrstuhle anzuschlagen, während die beiden anderen das Stadtbauamt in Verwahrung nimmt.

II. Besonderes.

A. Personenaufzüge und Aufzüge für Personen- und Lastenbeförderung.

a) Konstruktionsbestimmungen.

4.    Die Aufzugsanlage ist in allen ihren Teilen für den Aufzugswärter leicht und sicher zugänglich herzustellen ; falls sie motorisch betrieben wird, ist sie gegen den Zutritt Unberufener verläßlich absperrbar einzurichten

zu

Horizontale Dachausstiege haben mindestens 70 cm Breite und 90 cm Länge und nicht wegnehmbare, gut gangbare Zugangsleitern oder -stiegen erhalten, durch deren Lage der Zugang zu Bodenräumlichkeiten nicht beeinträchtigt werden darf. Vertikale Zugangstüren zu Maschinen- oder Tragrollenräumen müssen in der Regel mindestens P50 m hoch sein.

5.    Durch eine Aufzugsanlage darf eine feuergefährliche Verbindung zwischen den einzelnen Geschossen eines Gebäudes nicht geschaffen werden.

an-

Förderseil ächte müssen in der Regel in allen Geschossen gegen grenzende Wohn- und Geschäftsräume sowie gegen Keller und Dachboden feuersicher hergestellt werden und sind im obersten und untersten Teile mit entsprechenden Lüftungsanlagen zu versehen.

Ausnahmen hievon können von der Baubehörde in Berücksichtigung besonderer örtlicher Verhältnisse bewilligt werden.

6.    Schachttüren, welche in Wohnungen, Geschäftslokale, Magazine u. dgl. führen, müssen feuersicher hergestellt werden.

Gegen Stiegenhäuser und mit dem Stiegenhause in freier Verbindung stehende Gänge können Holz-, Glas- oder Gittertüren verwendet werden, doch dürfen letztere bis auf 1'80 m über dem Fußboden keine größeren Öffnungen besitzen als solche, deren Weite 25 mm nach keiner Richtung überschreitet. Die Gläser von Glastüren haben mindestens 3 mm Stärke zu erhalten.

7.    Die Abschlußtüren der Förderbahn sind derart anzubringen, daß der Zwischenraum zwischen denselben und der Fahrstuhltür höchstens 15 cm beträgt.

8.    Die Zugänge zu dem Förderschachte bezw. der Förderbahn müssen stets gut beleuchtet sein und sind bei allen Förderstellen (Ein- und Ausgängen) über der untersten Einsteigstelle mit selbstschließenden Türen zu versehen, welche entweder nur mit einem besonderen Schlüssel von außen geöffnet werden können, oder derart automatisch verriegelt sein müssen, daß sie sich nur dann öffnen lassen, wenn sich der Fahrstuhl in der Ebene des Eintrittes befindet.

Solche automatische Verriegelungen sind bei jeder Gattung von Aufzügen unbedingt in allen über der untersten Einsteigstelle gelegenen Geschossen anzubringen, in welchen in den Fahrstuhl auch eingestiegen werden soll und außer dem Aufzugswärter auch andere Personen Schlüssel für den Aufzug erhalten. Für diesen Fall dürfen die Zugangstüren zur Fahrbahn des Aufzuges von außen nur mittels Schlüssel geöffnet werden können.

Bei Schachtaufzügen mit Selbstbedienung sind solche automatische Verriegelungen auch bei der untersten Einsteigstelle anzubringen. Diese automatischen Verriegelungen müssen von außen mittels eines Stechschlüssels geöffnet werden können.

Überdies sind bei Einsteigstellen zu Schachtaufzügen, welche mit Türen versehen sind, die keinen genauen Einblick in den Förderschacht gestatten, und zu welchen außer dem Aufzugswärter auch andere Personen Schlüssel für den Aufzug erhalten, in den Stockwerken in dem Zwischenräume zwischen der Tür und der Wand des Förderschachtes selbstzufallende Gitter von mindestens 1 rn Höhe anzubringen, welche jedoch nach dem Innern des Förderschachtes sich nicht öffnen lassen dürfen.

Diese Zwischengitter sind bei der Einsteigstelle zu ebener Erde auch dann anzubringen, wenn der Schachtboden tiefer als 60 cm unter der Schachttürschwelle liegt. Aufzüge in Höfen sind diesbezüglich wie Schachtaufzüge zu behandeln.

Sämtliche Ein- und Austrittstellen in den Stockwerken sind bei Aufzügen mit mechanischer (Seil-, Rad-, Hebel- oder Uhr-) Steuerung mit einer Signalvorrichtung zu versehen, welche dem Aufzugswärter das Offenstehen des Abschlusses anzeigt.

9.    Bei Personenaufzügen, welche nicht besondere Förderschächte erhalten, sondern in dem Spindelraume einer Stiege mit freistehenden Führungen errichtet werden, ist das Podestgeländer bis auf 50 cm Entfernung vom Fahrstuhle, und wenn die Entfernung des Fahrstuhles von der gegen die Stiegenhausmauer zu gelegenen Kante des Stiegengeländers nicht mindestens 50 cm beträgt, auch das Stiegengeländer auf P80 w, von der Stufenkante oder dem Podestfußboden gemessen, zu erhöhen und der ganzen Höhe nach mit Drahtnetzen von höchstens 25 mm Maschenweite zu überspannen oder mit mindestens 3 mm starkem Glase zu verglasen ; im letzteren Falle dürfen sich allenfalls anzubringende Fensterflügel nicht gegen die Aufzugsbahn öffnen lassen. Aufzüge dieser Gattung und solche, welche frei in Höfen führen, sind an ihrem unteren Ende mit 1'80 m hohen Einfriedungen von oben beschriebener Art zu umgeben.

Bei Aufzügen in Schächten, welche an der Einsteigseite offen sind, müssen als Abschlüsse Gittertüren mit einer Höhe von mindestens P80 m verwendet werden, welche eine Vernetzung von höchstens 25 mm weiten Maschen oder eine Verglasung mit mindestens 3 mm starkem Glase zu erhalten haben.

Bei diesen Gattungen von Aufzügen können Zwischengitter für jeden Fall wegbleiben.

10.    Werden Aufzüge mit motorischem Antriebe in Haus- oder Lichthöfen angelegt, so sind in der Nähe befindliche Fensteröffnungen, von welchen die Fahrstuhlbahn nicht mindestens 50 cm (von der inneren Parapett-kante gemessen) entfernt ist, bis 1'80 m Höhe über dem Fußboden des betreffenden Raumes, in welchem das Fenster sich befindet, mit unbeweglich befestigten Drahtnetzen von höchstens 25 mm Maschenweite zu vergittern.

Nach außen aufgehende Flügel von Fenstern in der Nähe einer Aufzugsbahn sind derart zu konstruieren, daß sie im geöffneten Zustand nicht in die Fahrbahn hineinragen.

11.    An jedem Zu- oder Eingänge zum Förderschachte ist in der Höhe von P20 bis P6ü m über dem Fußboden des betreffenden Geschosses deutlich sichtbar und gut leserlich die Aufschrift „Aufzug“ anzubringen. Bei Aufzügen im Spindelraume freitragender Stiegen können diese Aufschriften entfallen. An der Innenseite von Schachttüren ist die Stockwerksbezeichnung deutlich sichtbar anzubringen.

Bei Dunkelheit ist für eine entsprechende künstliche Beleuchtung der Zugänge zum Förderschachte und zur Aufzugsbahn in allen Geschossen Sorge zu tragen.

12.    Alle wesentlichen Konstruktionsteile mit Ausnahme der Drahtseile und Drahtbandseile sind für eine wenigstens zwanzigfache Sicherheit zu bauen und die Berechnungen der Tragelemente (Seile, Ketten), Führungen, Führungsstöße und Gerüstträger dem Gesuche um die Aufstellungsbewilligung in zwei Abschriften beizulegen.

Für Drahtseile und Drahtbandseile genügt eine fünfzehnfache Sicherheit.

Es bleibt der Behörde Vorbehalten, gegebenenfalls auch die Vorlage der Berechnung anderer Teile zu verlangen.

Das Normalgewicht einer Person ist mit 80 kg anzunehmen.

Der Mechanismus sowie die ganze Einrichtung der Aufzüge ist ohne belästigendes Geräusch funktionierend herzustellen.

Beim Fahrstuhlgerippe und zur Fangvorrichtung darf Gußeisen dann zur Anwendung gelangen, wenn dasselbe nur auf Druck in Anspruch genommen wird.

Konstruktionsteile wie Preßzylinder, Zahnräder usw., bei denen indirekte Zugbeanspruchungen Vorkommen, können aus Gußeisen hergestellt werden.

Zur Aufhängung des Fahrstuhles sind im allgemeinen nur Drahtseile, Drahtbandseile oder Gal!sehe Gelenksketten mit mindestens zwei Laschenpaaren in jedem Gliede oder auch gutgeschweißte, kalibrierte, sogenannte Flaschenzugsketten zulässig.

Alle Aufhängekonstruktionen (Seile, Ketten etc.) sind von ihrer Verwendung durch den Aufzugsfabrikanten auf das doppelte ihrer, der Be-reclmung zu Grunde gelegten Belastung zu prüfen und mangelhafte Konstruktionen von der Verwendung auszuschließen.

13.    Schneckengetriebe sind zuverlässig selbstsperrend, d. h. mit derart niedriger Steigung auszuführen, daß im Falle des Versagens der Bremse oder der Antriebskraft der Fahrstuhl von selbst ohne Stoß zur Buhe gelangt.

Motorisch direkt oder mit Übertragung betriebene Aufzüge sind mit einer Vorrichtung zu versehen, welche die Betriebskraft ausschaltet, sobald der Fahrstuhl bei der Abwärtsfahrt in seiner Bahn stecken bleiben sollte. Bei direkt elektrisch betriebenen Aufzügen ist Vorsorge zu treffen, daß die elektrische Kraftleitung bei einem Überfahren der Endpunkte der Bahn sofort unterbrochen werde.

An jeder Aufzugsmaschine mit direkt elektrischem Antriebe ist eine Vorrichtung anzubringen, welche im Maschinenhause jederzeit leicht erkennen läßt, an welcher Stelle der Bahn sich der Fahrstuhl befindet.

14.    Die Feststellung des Fahrstuhles an den einzelnen Einsteigstellen hat in vollkommen sicherer Weise derart zu geschehen, daß der Fahrstuhl ohne Eingriff des Aufzugswärters oder Fahrgastes nicht in Bewegung kommen kann. Feststellvorrichtungen, wie Stützriegel, oder Aufsatzvorrichtungen, welche bei nicht rechtzeitiger Auslösung eine Beschädigung der Aufzugsanlage liervorrufen können, sind von der Verwendung ausgeschlossen.

An den Endpunkten der Bahn muß sich der Fahrstuhl selbsttätig und ohne Stoß derart abstellen, daß nach keiner Kichtung hin von selbst eine Weiterbewegung desselben sowie der Gegengewichte stattfinden kann.

Der Bewegungsmechanismus muß ferner so eingerichtet sein, daß der Fahrstuhl jederzeit schnell und stoßfrei zum Stillstand gebracht werden kann.

Jede Aufzugsanlage mit Ausnahme jener, bei welchen der Fahrstuhl nur durch den mitfahrenden Aufzugsführer mittels eines durch den Fahrstuhl laufenden Steuerseiles gesteuert wird, ist solcherart einzurichten, daß der belastete Fahrstuhl bei offener Fahrstuhltür nicht in Bewegung gesetzt werden kann.

Aufzüge mit Druckknopfsteuerung dürfen sich nur dann in Bewegung setzen lassen, wenn sämtliche Schachttüren und bei belastetem Fahrstuhle auch die Fahrstuhltür verläßlich geschlossen sind und die allenfalls vorhandene Außensteuerung bei belastetem Fahrstuhle wirkungslos ist.

15.    Als Fahrstuhl darf nur ein kastenförmiger Behälter von mindestens 2 m lichter Höhe verwendet werden, dessen Wände, mit Ausnahme der Einsteigöffnung, entweder in der ganzen Höhe voll hergestellt oder aber in den unteren Teilen mit vollen Parapeten und darüber mit engmaschigen Drahtnetzen oder einer mindestens 3 mm starken Verglasung versehen sind. Der Fußboden ist in einer für die aufzunehmende Belastung hinreichenden Stärke und die Decke geschlossen und gegen herabfallende Gegenstände entsprechend widerstandsfähig herzustelleh. Zur Lüftung des Fahrstuhles sind Luftlöcher in entsprechender Größe und Zahl anzubringen.

Die Einsteigöffnung des Fahrstuhles muß durch nach innen sich öffnende Flügeltüren, Schubtüren oder innen mit Tuch oder engmaschigen Netzen überspannte sogenannte Scherengitter verschließbar sein.

Diese Verschlüsse sollen in der Regel nicht selbstzufallend eingerichtet sein und sind bei allen Aufzügen, bei denen die Fahrbahn an der Türseite nicht in der Weise gesichert ist, daß ein Aussteigen während der Fahrt unmöglich gemacht wird, derart automatisch zu verriegeln, daß sich dieselben nur bei den Aussteigstellen öffnen lassen. Ist die Steuerung nur vom

Fahrstuhle aus durch einen mitfahrenden Aufzugsführer möglich, so kann die Verriegelung unterbleiben.

Selbstzufallende Türen dürfen sich nur bis auf einen Schlitz von 25 mm schließen, um ein Einklemmen von Kleidern zu vermeiden.

Der Zwischenraum zwischen dem Fahrstuhlfußboden und den Podeststufen darf 3 cm nicht überschreiten.

16.    Sollte ausnahmsweise der Fahrstuhl zwei Türen erhalten müssen, von denen eine nur für den Einstieg, die andere nur für den Ausgang zu dienen hat, so ist die Einsteigtür sowohl mit einer automatischen, als auch mit einer mit der Hand von außen zu betätigenden Verriegelung zu versehen und hat die Ausgangstür in Gesichtshöhe die deutliche Aufschrift „Ausgang“ zu erhalten.

17.    Die Schlösser der Zugangstüren zur Fahrbahn sind bei Aufzügen, welche nur von einem Aufzugswärter zu bedienen sind, so einzurichten, daß sie sämtlich mit einem und demselben Schlüssel geöffnet werden können.

Bei Aufzügen, welche von den Fahrgästen selbst in Bewegung gesetzt werden können (Druckknopfsystem), sind die Schlüssel zu allen Einsteigtüren einander gleich und zu allen Ausgangstüren einander gleich herzustellen; doch dürfen sie zu den Einsteigtüren gehörigen Schlüssel jene Türen nicht sperren, welche lediglich als Ausgangstüren zu dienen haben.

18.    Jeder Personenaufzug muß derart hergestellt werden, daß im Falle des Reißens oder Brechens irgend welcher Bestandteile desselben das Abstürzen des Fahrstuhles sogleich verhindert wird. Diese Fangvorrichtung muß schon bei Überschreitung der normalen Fahrgeschwindigkeit bei der Abwärtsfahrt funktionieren. Sollte dies nicht sein, so ist an dem Fahrstuhle noch eine zweite, für diesen Fall selbständig wirkende Fangvorrichtung anzubringen.

Personenaufzüge, bei denen das Gewicht des direkt mit dem Fahrstuhle in Verbindung stehenden Gegengewichtes größer ist als das Gewicht des Fahrstuhles, sind sowohl gegen das Emporschleudern, als auch gegen das zu rasche Niedergehen des Fahrstuhles zu sichern.

19.    Jeder Personenaufzug muß eine besondere Vorrichtung erhalten, damit für den Fall, als der Fahrstuhl innerhalb einer Geschoßhöhe feststehen bleiben sollte, die in demselben befindlichen Personen unabhängig von der Antriebsmaschine möglichst schnell an eine Aussteigstelle gebracht werden können.

20.    Gegengewichte müssen in besonderen Schächten oder in besonderen Führungen untergebracht und diese so hergestellt werden, daß ein Herausschleudern der Gegengewichte, sowie eine Verletzung von Personen durch die Bewegung derselben nicht eintreten kann.

Die Bahn der Gegengewichte hat in der Regel bis auf nicht unterkellertes Erdreich zu führen. Sollte dies untunlich sein, so ist am unteren Ende der Gegengewichtsbahn eine Konstruktion anzuwenden, welche im stände ist, das allenfalls herabstürzende Gegengewicht aufzufangen, ohne daß es Personen oder Baukonstruktionen gefährdet; auch ist gegen ein seitliches Umstürzen des Gegengewichtes vorzusorgen.

21.    Wird der obere Teil des Bewegungsmechanismus im Dachraume untergebracht, so ist für einen staubdichten Abschluß des Maschinen- oder Tragrollenraumes vom übrigen Dachraume vorzusorgen. Im Maschinen- und Tragrollenraume dürfen keine Rauchfangputztürchen, Dachausstiege etc. angebracht werden, welche ein Betreten dieser Räume durch andere Personen als den Aufzugswärter erfordern.

22.    Befindet sich der Maschinen- oder Tragrollenranm oberhalb der Zierlichte eines Stiegenhauses, so ist letztere durch ein entsprechend ausgedehntes, engmaschiges Drahtnetz, welches mindestens lb cm ober der Zierlichte angebracht werden muß, dagegen zu schützen, daß Gläser derselben durch herabfallende Werkzeuge zerschlagen werden.

23.    Elektrische Leitungen sind derart zu führen und zu versichern, daß eine gefahrbringende Berührung im Verkehrsbereiche sicher vermieden wird. Die Sicherungen für Elektromotoren sind so anzubringen, daß sie-zwischen dem Hauptausschalter im Maschinenhause und dem Motor zu liegen kommen, somit bei geöffnetem Ausschalter stromlos sind. Die Hauptausschalter dürfen im geöffneten Zustand sich nicht von selbst schließen können.

24.    Bei Stiegenspindelaufzügen dürfen die Führungen mit den Stufen freitragender Stiegen nicht in feste Verbindung gebracht werden, sondern sind verläßlich am Traggerüste aufzuhängen oder am unteren Ende zu unterstützen. Sollte zur seitlichen Versteifung eine Verbindung mit den Stufen oder dem Stiegengeländer unumgänglich notwendig sein, so hat dieselbe gelenkig oder mit Schlitzlaschen zu geschehen und ist bei Befestigung an den Stufen eine Konstruktionszeichnung dem Gesuche um Aufstellungsbewilligung anzuschließen.

25.    Bei Aufzugsanlagen, welche von den Fahrgästen selbst oder einem mitfahrenden Führer bedient werden, ist eine vom Fahrstuhle zum Aufenthaltsorte des Aufzugswärters führende Signalvorrichtung herzustellen, welche derart angelegt sein muß, daß das Notsignal bei Betätigung auch im Fahrstuhle gehört werden kann. Es sind daher erforderlichenfalls zwei Signalglocken an die Notsignalleitung zu schalten, von denen die eine in der unmittelbaren Nähe der Aufzugsbahn, die andere beim Aufenthaltsorte des Aufzugswärters sich befindet. Das Notsignal im Fahrstuhle ist als solches auffällig (mit roter Farbe) zu bezeichnen.

26.    Aufzüge, welche sowohl für Personen- als auch für Lastenbeförderung dienen, sind den Personenaufzügen vollkommen gleich zu halten.

b) Betriebsbestimmungen.

27.    Während des Betriebes ist der Innenranm des Fahrstuhles bei Dunkelheit mit einer Fettstofflampe oder mit elektrischem Glühlichte zu beleuchten. Petroleum, Azetylengas oder ähnliche feuergefährliche Stoffe dürfen zur Beleuchtung nicht verwendet werden.

2. Über die Art der Benützung des Aufzuges ist im Fahrstuhle und bei allen Zugangstüren zur Fahrbahn an einer in die Augen fallenden Stelle eine stets sichtbare, unverwischbare kurze Betriebsvorschrift anzubringen, aus der auch die zur Beförderung zulässige Anzahl der Personen und das zulässige Belastungsgewicht deutlich zu ersehen ist.

Im Maschinenhause ist stets sichtbar und unverwischbar eine genaue Betriebsvorschrift für den Aufzugswärter über die Bedienung und Instandhaltung der Aufzugsanlage, sowie über die bei allfälligem Stehenbleiben des Aufzuges zwischen zwei Geschossen nötigen Handgriffe anzubringen.

29. Die Ingangsetzung und Abstellung des Fahrstuhles darf, falls er nicht zur Selbstbedienung für die Fahrgäste eingerichtet ist, nur durch eine hiezu bestellte und gehörig unterrichtete Person (Aufzugswärter) stattfinden.

In Häusern, in welchen sich Aufzüge zur Selbstbedienung oder solche, welche nur vom Fahrstuhle aus gesteuert werden können, befinden, muß außerhalb des Fahrstuhles im Hause stets eine mit dem Aufzugsmechanismus-und der Reservehebevorrichtung vollkommen vertraute Person anwesend sein, welche im Falle des selbsttätigen Stehenbleibens des Fahrstuhles zwischen zwei Geschossen die Fahrgäste zur nächsten Aussteigstelle zu befördern hat.

30.    Vor Inbetriebsetzung des Fahrstuhles ist stets die Fahrstuhltür zu schließen, wenn sich eine Person im Fahrstuhle befindet.

31.    Wird der Aufzug nicht vom Fahrstuhle aus, sondern von einem anderen Stundpunkte aus in Betrieb gesetzt, so muß dafür gesorgt werden, daß eine Verständigung zwischen dem Aufzugswärter und den zu befördernden Personen stattfinden kann, bevor dieselben in den Fahrstuhl einsteigen oder den Fahrstuhl in den betreffenden Stockwerken verlassen haben.

32.    Die Türen zum Förderschachte sind, mit Ausnahme der Zeit des Ein- und Austrittes, stets geschlossen zu halten. Wird der Fahrstuhl ganz außer Betrieb gesetzt, so sind die Türen vom Aufzugswärter abzusperren und die Schlüssel von demselben in Verwahrung zu nehmen.

33.    Die Schlüssel zu Aufzügen ohne Selbstbedienung dürfen nur an den Aufzugswärter abgegeben und an der Schachttür nicht stecken gelassen werden.

Bei Aufzügen mit Selbstbedienung dürfen die Hausparteien nur Schlüssel für die Einsteigtüren erhalten, und sind jene Personen, welchen Aufzugsschlüssel übergeben wurden, dafür haftbar, daß dieselben an Unberufene und Kinder nicht ausgefolgt werden.

34.    Bei Arbeiten im Maschinenhause elektrisch betriebener Aufzüge ist vor allem der Hauptausschalter für den Kraftstrom zu öffnen.

35.    Bei der Vornahme von Arbeiten unterhalb des Fahrstuhles ist der letztere verläßlich festzustellen und darf ohne diese Vorsicht der Förderschacht nicht betreten werden.

36. Die mittlere Fahrgeschwindigkeit darf aufwärts oder beim Niedergange 0'75 m per Sekunde nicht überschreiten.

Die vorhandenen Läutwerke sind täglich auf ihre Funktionsfahigkeit

zu prüfen.

37. Maschinen- und Tragrollenräume sind gegen den Zutritt Unberufener stets abgesperrt zu halten.

B. Lastenaufzüge.

d) Konstruktionsbestimmungen.

38.    Die Punkte 4, 5, 10, 11, 20, 21, 23 und 24 der Vorschriften für Personenaufzüge gelten auch für Lastenaufzüge; ferner ist Punkt 9 sinngemäß auch für Lastenaufzüge anzuwenden.

39.    Die Zugänge zu den Förderbahnen sind bei motorisch betriebenen Aufzügen entweder durch volle Wände oder durch mindestens 1'40 m hohe Gitter von höchstens 25 mm Maschenweite zu schützen, welche sich nur dann öffnen lassen dürfen, wenn sich der Fahrstuhl in der Ebene der betreffenden Ladestelle befindet, und sich ohne Gefährdung des Bedienungspersonals von selbst schließen, sobald der Fahrstuhl die Ladestelle verläßt. Die Verwendung von sogenannten Füßen, welche bis 50 cm hoch sein können, ist bei den beweglichen Gittern an der Ladestelle zulässig.

Bei den Lastenaufzügen mit Handseilantrieb und den motorisch betriebenen, mit sicher wirkenden Fangböden ausgestatteten Lastenaufzügen genügen 1 m hohe, wie vorhin beschriebene, automatisch funktionierende Gitter oder ebenso hohe Parapette. Falls sich die Zugänge zu Handbetriebsaufzügen an Orten mit wenig Verkehr befinden, wo ein Zutritt von Kindern unwahrscheinlich ist, oder wenn diese Zugänge mit Türen versehen sind, welche stets mit Ausnahme des Ein- und Ausladens geschlossen sind, genügen ober der untersten Ladestelle automatische Schlagbäume in 1 m Höhe über dem Fußboden; an der untersten Ladestelle genügt für diesen Fall ein Handschlagbaum.

40.    Die Fahrstühle sind derart einzurichten, daß ein Abstürzen von Personen auch während der Handhabung des Aufzuges ausgeschlossen ist. Fahrstühle, bei denen der Wärter mitfährt, sind mit widerstandsfähigen Schutzschirmen zum Auffangen allenfalls nachstürzender Gegenstände auszustatten. Diese Schirme haben eine mit der Fahrstuhlplatte gleiche Größe zu erhalten.

41.    Alle wesentlichen Konstruktionsteile sind für eine wenigstens achtfache Sicherheit zu konstruieren und sind die Berechnungen über Verlangen der Behörde vorzulegen.

42.    Direkt wirkende hydraulische Lastenaufzüge mit einer Hubhöhe von mehr als 4 m sind sowohl gegen das Emporschleudern, als auch gegen das zu rasche Niedergehen des Fahrstuhles bei einem Bruche zu sichern.

43.    An jedem Lastenaufzuge mit einer Hubhöhe von mehr als 2 m muß eine vollkommen verläßliche Vorrichtung angebracht werden, welche im Falle des Keißens oder Brechens des Tragelements (Seil, Kette) das Abstürzen des Fahrstuhles verhindert.

Bei Lastenaufzügen, welche mehr als 8 m Hubhöhe haben und bei denen der Aufzugswärter mitfährt, ist die Fangvorrichtung auch derart einzurichten, daß sie schon bei Überschreitung der normalen Fahrgeschwindigkeit bei der Abwärtsfahrt funktioniert; sollte dies nicht sein, so ist noch eine zweite, für diesen Fall selbständig wirkende Fangvorrichtung anzubringen.

Die Fangvorrichtungen müssen derart angebracht werden, daß sie in ihrer Wirksamkeit durch das Lastgut nicht beeinträchtigt werden können.

44.    Jeder Aufzug muß mit einer Vorrichtung versehen sein, durch welche der Fahrstuhl vom Bedienungspersonal jederzeit schnell und ohne Stoß zum Stillstand gebracht werden kann.

45.    Motorisch direkt oder mit Übertragung betriebene Aufzüge sind mit einer Vorrichtung zu versehen, welche die Betriebskraft ausschaltet, sobald der Fahrstuhl bei der Abwärtsfahrt in seiner Bahn stecken bleiben sollte, und haben außerdem eine Vorrichtung zu erhalten, mittels welcher die Steuerung vom Fahrstuhle aus feststellbar ist, damit der Fahrstuhl nicht von einem anderen Stockwerke als von jenem, wo er sich eben befindet, in Bewegung gesetzt werden kann.

46.    Bei Aufzügen, welche vom Trottoir oder von Verkehrswegen innerhalb des Hauses nach tiefer liegenden Räumlichkeiten führen, sind die Schachtdeckel derart einzurichten, daß sie nur von oben geöffnet werden können; es dürfen daher sogenannte Aufstoßbügel an diesen Fahrstühlen nicht angebracht werden.

Die Schachtöffnungen sind bei geöffneten Deckeln durch 1 m hohe, handsame Schutzvorrichtungen zu versichern, welche in wirksamer Weise ein Abstürzen von Fußgängern, insbesondere Kindern, verhindern.

b) Betriebsbestimmungen.

47.    An jedem Zu- oder Eingänge zum Förderschachte ist in der Höhe von 1'20 bis L60 m über dem Fußboden des betreffenden Geschosses eine

12

Baub, Hochbaukunde, III. Teil, 2. Aufl.

deutliche Aufschrift „Aufzug“ anzubringen und während der Benützung für entsprechende Beleuchtung des Zuganges Sorge zu tragen.

48.    Uber die Art der Benützung des Fahrstuhles ist an allen Ladestellen stets sichtbar und unverwischbar eine Betriebsvorschrift anzubringen, aus welcher auch die zur Beförderung zulässige Belastung deutlich zu ersehen ist; letztere ist auch am Fahrstuhle selbst deutlich ersichtlich zu machen.

49.    Bei den im Punkte 46 genannten Aufzügen ist außer dieser Betriebsvorschrift an jeder Ladestelle deutlich sichtbar und haltbar folgende Aufschrift anzubringen :

„Der Schachtdeckel darf erst dann geöffnet werden, wenn die Schutzvorrichtung seitlich desselben ordnungsmäßig aufgestellt ist und eine Bedienungsperson ständig darüber wacht, daß niemand in den Schacht stürzt. Nach Beendigung der Förderarbeit sind die Schachtdeckel sofort zu schließen und ist die Schutzvorrichtung aus dem Verkehrsbereiche zu entfernen. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift zieht die behördliche Sperrung des Aufzuges nach sich.“

Derartige Aufzüge dürfen nur zu jenen Tageszeiten benützt werden, in welchen deren Betrieb keine Verkehrsstörung mit sich bringt.

50.    Die Beladung des Fahrstuhles ist derart vorzunehmen, daß das Fördergut denselben gleichmäßig belastet und nicht leicht abgleiten kann. Rollwagen und Fässer sind daher entsprechend zu versichern.

51.    Fahrstühle zur Güterbeförderung können, falls sie mit den vorgeschriebenen Schutzvorkehrungen (vgl. insbesondere Punkt 40 und 43) versehen sind, von den mit der Beladung des Fahrstuhles betrauten Personen mitbenützt werden; doch darf dann nur eine solche Last aufgelegt werden, welche einschließlich des Gewichtes der bedienenden Personen als Maximalbelastung zulässig ist.

52.    Im übrigen ist jedoch die Benützung des Warenfahrstuhles zur Beförderung von Personen verboten und ist dieses Verbot in die Betriebsvorschrift (Punkt 48) aufzunehmen.

53.    Bei der Vornahme von Arbeiten unterhalb des Fahrstuhles ist der letztere verläßlich festzustellen und zu entlasten und darf ohne diese Vorsicht der Förderschacht nicht betreten werden.

54.    Die mittlere Fahrgeschwindigkeit des Fahrstuhles darf für den Aufoder für den Niedergang 1 m per Sekunde nicht überschreiten.

55.    Die feuersicheren Verschlüsse (Punkt 5) sind, wenn deren Ge-schlossenhalten während des ganzen Tages aus Geschäftsbetriebsrücksichten untunlich ist, mindestens bei den Geschäftspausen und bei Geschäftsschluß täglich zu schließen.

III. Prüfung der Aufzüge.

un-

56. Alle Aufzüge sind vor ihrer Inbetriebsetzung einer Prüfung durch einen hiezu befugten Fachmann (Punkt 60) in der Richtung zu • unterziehen, ob sie den vorstehenden Vorschriften entsprechen, ob die zur Bedienung des Aufzuges bestellte Person (AufzugsWärter) mit der Handhabung des Aufzuges und ihren Obliegenheiten überhaupt vertraut ist und ob nicht mit dem Aufzuge in Verbindung stehende Verhältnisse (z. B. versicherte Antriebsmaschinen und Treibriemen, vorschriftswidrige elektrische Leitungen, ungenügende Signalvorrichtungen, Unmöglichkeit genügender Überwachung der Benützung des Aufzuges, mangelhafte Beleuchtung der Zugänge usw.) vorhanden sind, welche die Sicherheit der Person zu ge-

zu übergeben, bei Lastenaufzügen ist jener Befund den Magistrat bezw. das betreffende magistratische Bezirksamt über die erfolgte Aufstellung eines Lastenaufzuges beizulegen.

fahrden oder die Feuersicherheit wesentlich zu beeinträchtigen vermögen, und ob die mit dem amtlichen Genehmigungsvermerke versehenen Betriebsbestimmungen an den vorgeschriebenen Stellen angebracht sind.

Der Fahrstuhl ist hiebei einer Probebelastung zu unterziehen, wobei das Doppelte der zulässigen Belastung wenigstens 20 Minuten lang auf dem freihängenden Aufzuge zu belassen und dann die Fangvorrichtung mit der einfachen Last zu erproben ist.

57. Hei Personenaufzügen ist diese Prüfung vor der Abhaltung des behördlichen Benützungs-Augenscheines vorzunehmen und ist der Befund dem Leiter des Augenscheines der Anzeige an

an-

58.    Sämtliche Aufzüge sind alljährlich in bestimmten Zeitabschnitten einer eingehenden Untersuchung durch einen hiezu befugten Fachmann (Punkt 60) auf Kosten des Inhabers unterziehen zu lassen, und zwar a) Aufzüge, welche für Personenbeförderung oder für Personen- und Lastenbeförderung dienen, in den Monaten Februar, Mai, August und November; b) solche, welche nur für Lastenbeförderung dienen und motorisch getrieben werden, in den Monaten Februar und August ; c) solche, welche nur für Lastenbeförderung dienen und Handantrieb besitzen, im Monat August.

Die Erprobung der Fangvorrichtung kann hiebei unterbleiben, wenn nicht der die Überprüfung vornehmende Fachmann Bedenken über die zweifellose Wirksamkeit derselben hegt; die genaue Untersuchung der Fangvorrichtung ist jedoch bei jeder Prüfung der Aufzugsanlage vorzunehmen.

vor-

Im übrigen ist die Überprüfung und Probebelastung des Aufzuges und die Prüfung des Aufzugwärters in bezug auf die Kenntnis und Erfüllung seiner Obliegenheiten im gleichen Umfange, wie in Punkt 56 geschrieben, vorzunehmen.

59.    Der von einem befugten Fachmanne nach der amtlich festgesetzten Form auszustellende Prüfungsbefund ist in den im Punkte 58 genannten Zeitabschnitten in den Bezirken I bis IX und XX dem Stadtbauamte (Fachabteilung IX), in den Bezirken X bis XIX und XXI der betreffenden Stadtbauamts-Abteilung einzusenden.

60.    Das Verzeichnis der zur Prüfung von Aufzügen befugten Fachleute kann im Stadtbauamte (Fachabteilung IX) eingesehen werden.

61.    Der Eigentümer bezw. Inhaber eines Aufzuges ist verpflichtet, den Aufzugswärter anzuweisen, ihm vorkommende Mängel am Aufzuge sofort anzuzeigen. Die ersteren Personen haften dafür, daß Aufzüge, welche sich nicht in gefahrlosem Zustand befinden, nicht benützt werden.

62.    Wird ein Aufzug bei der Überprüfung in einem gefahrdrohenden Zustand gefunden, so ist das Stadtbauamt bezw. die Stadtbauamts-Abteilung und der Aufzugsinhaber hievon durch den überprüfenden Fachmann sofort

zu

verständigen und ist der Aufzugsinhaber dafür verantwortlich, daß der Aufzug erst dann wieder benützt werde, wenn er in betriebsfähigen Zustand versetzt worden ist.

Aufzüge, welche den vorstehenden Bestimmungen über die Anbringung der Fangvorrichtungen für den Fall des Reißens oder Brechens des Tragelements und über die Anbringung der Betriebsvorschrift nicht entsprechen, sind sofort nach Erlassung des fallweise hinauszugebenden Auftrages den diesbezüglichen vorstehenden Bestimmungen entsprechend abzuändern oder außer Betrieb zu setzen.

12*

IV. Schlußbestiininungen.

63. Die Handhabung dieser Bestimmungen obliegt hinsichtlich der Personenaufzüge und der Lastenaufzüge in den Bezirken I bis IX und XX dem Magistrat (Abteilung IV) bezw. Stadtbauamte (Fachabteilung IX), in den Bezirken X bis XIX und XXI den magistratischen Bezirksämtern bezw. den Stadtbauamts-Abteilungen dieser Bezirke. Die Gesuche um die Erteilung der Aufstellungs- und Benützungsbewilligung für Personenaufzüge, eine Baubewilligung für die bei Aufzügen vorkommenden baulichen Herstellungen und Änderungen, sofern solche nach der Bauordnung erforderlich sind, und die Anzeigen über die Aufstellung von Lastenaufzügen sind an den Magistrat (Abteilung IV) bezw. an das betreffende magistratische Bezirksamt zu richten. Gesuche bezw. Anzeigen, betr. eine Baubewilligung für die bei Aufzügen vorkommenden baulichen Herstellungen und Änderungen, sofern solche nach der Bauordnung erforderlich sind, sind dem Magistrat (Abteilung XIV) bezw. dem betreffenden magistratischen Bezirksamte vorzulegen.

Bei jenen Aufzugsanlagen, welche vom Staate oder einem unter Verwaltung des Staates oder des Landes stellenden öffentlichen Fonds hergestellt werden, obliegt die Erteilung der Bau- bezw. Aufstellungs- und Benützungsbewilligung im Sinne des Statthaltereierlasses vom 11. März 1905, Z. VI 634/3, der k. k. n.-ö. Statthalterei, bei welcher auch die bezüglichen Gesuche anzubringen sind. Andere nach Maßgabe der Bauordnung bei diesen Aufzügen vorzunehmende Amtshandlungen, welche in den Rahmen der im § 102 der Wiener Bauordnung dem Magistrat zugewiesenen Bauaufsicht fallen, gehören jedoch in den Wirkungskreis des Magistrats bezw. der magistratischen Bezirksämter und unterliegen insbesondere die Prüfungsbefunde hinsichtlich dieser Aufzüge ebenfalls den Bestimmungen des Punktes 59.

64. Hinsichtlich jener Aufzugsanlagen, welche in gewerblichen Betrieben bestehen, für welche gemäß § 25 der Gewerbeordnung eine besondere Betriebsanlagengenehmigung erforderlich ist, sind die Bestimmungen des

VI. Absatzes der Ministerialverordnung vom 23. November 1905, RGB. Nr. 176, zu beachten; dieselben lauten:

VI. Aufzüge, Hebezeuge¹), Schlag- und Falhverke.

72.    Die Bahn eines jeden Aufzuges soll mit Ausnahme der Lade- und Einsteigöffnungen an allen zugänglichen Stellen von unten bis auf mindestens P8 m Höhe derart verschalt oder umwehrt sein, daß eine gefahrbringende Annäherung ausgeschlossen ist.

An den Lade- und Einsteigstellen in sämtlichen Geschossen sind Vorrichtungen (Türen, Barrieren) anzubringen, die den Aufzugsschacht mit der Bewegung der Fahrbühne selbsttätig abzuschließen bezw. die Bewegung der Fahrbühne nur bei geschlossenen Türen oder Barrieren ermöglichen.

Bei Aufzügen mit Klobenrädern oder Flaschenzügen (offene Förderung) sind die Ladeöffnungen zur Verhinderung des Absturzes von Personen und Material entsprechend zu sichern.

zu

73.    Jede Fahrbühne, welche von Personen benützt wird, ist mit einer selbsttätigen Fangvorrichtung oder mit einer Geschwindigkeitsbremse versehen und mit einem Schutzdache zu überdecken.

74.    Bei unmittelbar wirkenden hydraulischen Aufzügen, die auch von Personen benützt werden, ist zwischen Steuerungsapparat und Treibzylinder eine Sicherungsvorrichtung einzuschalten, welche ein zu schnelles Niedergehen der Fahrbühne im Falle eines Rohrbruches hintanzuhalten vermag.

Wenn mehrere hydraulische Aufzüge von einem gemeinschaftlichen Akkumulator gespeist werden, so ist in jedem einzelnen Druckrohre ein Rückschlagventil einzuschalten.

75.    Jede Lade- und Einsteigöffnung soll ausreichend belichtet bezw. beleuchtet sein.

76.    An jedem motorisch betriebenen Aufzuge ist eine selbsttätige Hubbegrenzung für den höchsten und tiefsten Stand einzurichten. ¹

umwehren. Gegengewichte sind in sicheren

zu

77.    Die Antriebsmechanismen der Aufzüge, Becherwerke, Bremsberge, Krane, Transportschnecken u. dgl. sind, falls sie nicht schon durch ihre Lage geschützt sind

Führungen unterzubringen und alle im Verkehrsbereiche gelegenen oder einer unbeabsichtigten Berührung ausgesetzten Zahnradgetriebe zu verdecken.

Aufzüge, Becherwerke und alle derartigen Hebevorrichtungen sollen so beschaffen sein, daß eine Gefährdung der unterhalb beschäftigten Personen durch das Herabfallen von Materialien ausgeschlossen ist.

Vertikale Becherwerke sind an den zugänglichen Stellen, mit Ausnahme der Bedienungsstellen, zu verschalen ; in dem untersten Geschosse ist zum Schutze der bedienenden Arbeiter ein entsprechend starkes Schutzdach herzustellen.

78.    Bremsberge sind durch geeignete Vorrichtungen, Aufsetz wagen, Bremsbergverschlüsse, Doppelseile, Fangvorrichtungen u. dgl., derart einzurichten, daß die am Fußende befindlichen Personen durch herabrollende Wagen nicht gefährdet werden können.

Die Bremsvorrichtung soll so beschaffen sein, daß die Bremse in ruhender Stellung geschlossen ist und nur bei Freigabe der Fahrt geöffnet wird (Lüftungsbremse).

79.    Krane und Winden sind mit Sperrklinke und Bandbremse oder anderen verläßlich wirkenden Bremsvorrichtungen zu versehen. Soll die Last durch ihr Eigengewicht herabgelassen werden, so muß bei zweierlei Gängen eine Fallklinke angebraeht sein, wolche das Selbsteinrücken des Schnellganges verhindert.

Bei Schlag- und Fallwerken müssen für die dabei beschäftigten Arbeiter sowie zur Sicherung in der Nähe befindlicher Arbeitsstätten und Verkehrswege geeignete Schutzwände vorhanden sein.

80.    Laufkrane, auf denen sich Kranführer befinden, sollen gegen Absturz von Menschen und Material genügend sichere und umwehrte Bühnen oder Galerien erhalten. Alle zugänglichen Zahnradgetriebe sind zu verdecken.

81.    An jedem Krane ist seine Tragfähigkeit in Kilogramm deutlich sichtbar zu machen.

82.    Alle Aufzüge sind vor ihrer ersten Benützung durch eine sachverständige Person, als welche auch ein technisch gebildeter Betriebsbeamter fungieren kann, einer Überprüfung der maschinellen Einrichtung und der Fangvorrichtungen bei Belastung mit der zulässigen größten Nutzlast zu unterziehen. Die Tragorgane sind mit der doppelten zulässigen Belastung zu prüfen, welche auf die Dauer von wenigstens 20 Minuten auf dem frei-hängenden Aufzuge zu belassen ist.

Die Überprüfung ist bei Personenaufzügen mindestens alle drei Monate, bei Lastaufzügen mindestens alle sechs Monate zu wiederholen.

Alle beanspruchten Bestandteile sonstiger Hebezeuge sind mindestens jährlich einmal auf ihre Tragfähigkeit und sichere Wirksamkeit zu prüfen, wobei für Krane bis einschließlich 25 Tonnen Nutzlast eine um 25% erhöhte Probebelastung anzuwenden ist, während für Krane mit größerer Tragfähigkeit die Probelast um 10% mehr als die Nutzlast zu betragen hat.

Über die durchgeführten Erprobungen sind Vormerke zu führen.

65. Der Magistrat kann von diesen Bestimmungen mit Rücksicht auf örtliche Verhältnisse oder besondere Konstruktionen im einzelnen Falle Abweichungen gestatten, aber auch erforderlichenfalls ergänzende Sicherheits-maßnahmem verlangen.

III. Abschnitt.

I. Abteilung.

Türen und Tore.

Gewöhnlich macht man sie aus Holz.

Sie werden wie

Eiserne verwendet man dann, wenn ein möglichst hoher Grad der Einbruchs- und Feuersicherheit angestrebt wird.

Türen aus Eisenzement kommen selten vor. solche dünne Wände hergestellt (siehe I. Teil, S. 140).

Größe der Türen und Tore.

ci

e-t-

fl

fl

er? ■

Lichte

Weite

Höhe

Minimum

0-6

1-8

für W ohnungs-Eingangstüren auf dem Lande.....

0 95

1-90

W ohnungstüren

Tapetentüren..........

Speisekammer, Abort, Telephon . . Küche, Dienstbotenzimmer, Bad . . Wohnzimmer, lflügelig......

2-

Ä T)    ......

0-6... 0-7

1-8. . .2-0

••

••

09...1-0

20... 2-25

•*

1-15.. .1-5 u. mehr

2'5 u. mehr

Haustor

Eingang

Einfahrt

Stalltüren

Rindvieh Pferde .

für große Lastwägen . . .

OO M H

ci’ ch 6>

ip o co

1-55

1-90.. .2-00

25 u. mehr 275

2-2

2-5... 3-00

Ackerpferde . . zum Hineinfahren

1-25

2-05

1-26.. .1*5

2-05

„ Hineinreiten . . . . Einfahrten in Schafställe . .

2-55

2-8

32

2-8

Scheunen

Remisen

3-2... 45 2-5...3 2

2-8

2-8

Unter der Lichtweite und Lichthöhe einer Tür versteht man die der Stöcke; wenn Futter vorliegen, die der Futter.

Geeignete Lichtmaße:

0‘90/2'20 „ (Küchen, Dienstboten-

Doppelflügelige Wohnungstüren l⁻25/2'60 m Ein- „    „

zimmer, Bäder, Kabinette)

Spaliertüren, Aborttüren, Speistüren O'65/2'OO m.

Richtung des Aufschlagens.

Vor allem ist zu entscheiden, auf welcher Seite der Mauer die Türflügel liegen sollen, dann:

a)    bei einflügeligen Türen, nach welcher Seite der Flügel aufgehen soll,

b)    bei doppelflügeligen Türen, welcher der beiden Flügel sich öffnen soll.

Nie darf ein Flügel nach einer Seite aufschlagen, wo er ein Verkehrshindernis oder Belästigungen schaffen würde, z. B. in einen Gang usw.

Wäre diese Richtung des Öffnens nicht zu vermeiden, so müßte man ins Futter aufgehende Türen machen oder Schubtüren.

Bei Türen in Scheidemauern sollen sich die Flügel gegen die Mittelmauer zu öffnen, damit nicht der Schlagschatten, den der offene Flügel wirft, die Türöffnung verdunkelt.

Schöner ist es, wenn dem Raume die Nischen zugewendet sind, als wenn die Flügel innen liegen. Die Nische ergibt sich auf der dem Flügel entgegengesetzten Seite.

Durchwegs Nischen kann man erreichen durch ins Futter aufgehende

Türen.

Die im Erdgeschosse und Souterrain gegen die Straße angebrachten Türen müssen nach innen aufschlagen.

Bei Schulzimmern, Versammlungs-, Festsälen, Theatern überhaupt Räumen, in denen sich eine große Zahl von Menschen aufhält, sollen die Türen stets nach außen aufschlagen.

Wenn eine ausgesprochene Verkehrsrichtung (z. B. getrennte Ein-und Ausgänge) bestehen, so soll vom Gehenden aus

o) bei einflügeligen Türen der Flügel in der Richtung des Gehens von links nach rechts aufschlagen,

b) bei doppelflügeligen Türen soll dies beim rechten Flügel geschehen.

Türen in Fabriksbauten.

Die aus den Arbeitsräumen ins Freie, die in Gänge oder Stiegenhäuser führenden Türen sollen nach außen aufschlagen oder Schubtüren sein.

Die in Stiegenhäuser führenden Türen dürfen den Weg nicht verlegen.

Türen in großen Arbeitsräumen sind so anzulegen, daß im Augenblicke einer Gefahr die darin beschäftigten Personen rasch und sicher hinaus können.

Wenn in dem Raume explodierbare Stoffe, leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten betriebsmäßig Vorkommen, so müssen die Türen und Fenster feuersicher hergestellt werden; jene aus Eisenblech oder aus Holz und mit Asbest und Schwarzblech bekleidet ; diese aus Eisen mit Drahtglas.

Notausgänge.

Um im Falle einer Gefahr eine möglichst rasche Entleerung des Arbeitsraumes zu gewähren, namentlich wenn leicht entzündbare Stoffe oder Gase vorhanden sind, muß maif außer den Türen noch Notausgänge anlegen.

Ein Ausgang für < 50 Personen muß > 1*20 vn Lichtweite haben. Bei größerer Personenzahl sind mehr Ausgänge anzulegen.

Notausgänge sind als solche zu bezeichnen.

Wenn sie während des Betriebes geschlossen bleiben, so muß der Türschlüssel neben der Tür, allgemein zugänglich, unter Glas- und Plombenverschluß aufgehängt und durch die Aufschrift „Schlüssel zum Notausgang“ ersichtlich gemacht sein.

I. Kapitel.

Hölzerne Türen und Tore.

Man verwendet gewöhnlich Tannen- oder Fichtenholz, für bessere Türe und Tore auch Eichenholz. Für die nach außen führenden Türen und deren Stöcke ist Kienföhrenholz zu verwenden. Das Holz muß trocken, gesund, ast- und harzfrei sein.

Die sichtbaren Flächen werden gehobelt, zuweilen mit Leinöl eingelassen, gewöhnlich aber mit Ölfarbe angestrichen, damit sie schöner aus-sehen und weniger durch Nässe usw. leiden.

§ 1. Gestemmte Türen.

I. Gewöhnliche Wohnungstüren.

1. Türstock.

Der Stock [S, 509—520, 523, 524] vermittelt die Befestigung der Türflügel am Mauerwerk.

Türstock.

Abb. 509.

Man stellt ihn her

1.    wenn er sichtbar ist: aus gehobeltem Holz [511, 512, 514, 516],

2.    wenn er verdeckt ist : aus ungehobeltem Holz {rauher Stock) [513, 515, 517—520, 523, 524].

Pfostenstock'. 5X15 cm [509—511, 513—520, 523, 524].

dl

8-10

■IO

Abb. 511.

Abb. 512.

Abb. 513.

sgH

§

F- t

mm

Abb. 510. Grundriß.

ft

Abb. 511—513: Grundrisse.

Abb. 513 : Türen zwischen und in Wohnzimmer.

„    511:    „ in Küchen, Dienstboten-, Badezimmer, Speisen,

Aborte.

„    512 : Bessere erhalten ausgegründete Stöcke.

Sx = Sturz S₂ = Schwelle S = Seitenteile V = Vor köpfe

Ausgegründeter Stock ist ein gehobelter Stock mit profilierten Oberflächen [512].

Parapettstock : aus 5 X 5... 8 X 8 cm starkem

Staffelholz.

Die Stöcke der in den Scheidemauern liegenden Türen werden gleich bei der Ausführung des Mauerwerks eingemauert.

Die Vorköpfe (V, Abb. 509, 510), welche in die Mauer eingreifen, sind abgeschrägt, damit man Ziegelstücke vorlegen kann, mit denen sie festgekeilt werden.

2. Futter.

Das Futter [F', 513, 515, 517] hat den Zweck:

1.    ungehobelte Stöcke zu verdecken [513, 515, 517],

falls 2 Stöcke vorliegen [518, 519, 523, 524].

2.    die Mauer der Laibung und

3.    die Fuge zwischen dem Stock und der Laibung zu verdecken und

4.    die Stöcke zu verbinden,

Es wird aus gehobeltem Holze hergestellt und ist

a)    ein glattes, 2 b cm dickes Brett — bei dünnen Mauern (D < 15 cm) [513]

b)    aus Friesen (F₁') und Füllungen (F₂r) zusammengesetzt wie ein Türflügel — bei dicken Mauern (D p> 30 cm) [523, 524].

Es empfiehlt sich, zwischen Stock und Futter ein Brett B [523, 524] einzuschalten, damit das Futter nicht unmittelbar an der Mauer liegt. Dann leidet es nicht durch deren Feuchtigkeit.

Abb.

Grundrisse

Mauerstärke in Ziegellängen

Zahl

Stâçke

(cm)

Holz

Futter

der Stöcke

514

*/■ •

5X15

gehobelt ohne

515

rauh

mit

516

5X30

gehobelt

ohne

517

rauh

mit

518

■I-

8X8

519

i¹/»

W\

und mehr

5X15

•4

Abb. 516, 517: selten; zu breite Stöcke reißen leicht.

3. Verkleidung.

Die Verkleidung (V1? V₂, Abb. 523, 524) hat den Zweck: 1. die Fuge zwischen Stock und Mauer zu verdecken,

•>

» n    »

3.    den ungehobelten Stock    „    „

4.    bei der Falzverkleidung V₁ den Falz für den Anschlag zu bilden.

P-O CS

Abb. 524.

11t'

I

ii

Abb. 523 u. 524. Horizontalschnitt-Details.

S = (rauher) Stock, F/ = Fries d. Futters, F₂' = Füllung des Futters, B = Zwischenbrett, Vj = Falzverkleidung, Vj = Zierverkleidung, b = Brett der Verkleidung, a = gekehlte (profilierte) Leiste, F — Flügel, F! = Fries, Rahmen, F₂ — Spiegel, Füllung, f= Feder (8 wm stark), n = Nut, t⁷ == Falz.

Abb. 523.

■ r-J

Querschnitt zu Abb. 521.

Abb. 520. Vertikalschnitt zu Abb. 518.

Abb. 521.

Abb. 522.

Fi

1 :^>15c'łVt

■p

%--

F = Fußboden.

15 cm unter der Fußbodenoberkante liegt die Mauergleiche.

Z = Zapfen.

Abb. 525.

A <b§=C£

VH

A = Fries, C = Spiegel,

B = Zwischenstück,

D, E = aufgesetzte Kehlstöße.

Abb. 526.

Fj = Flüge 1 L == Schlgleist en.

„ Futter „    „

Die andere Verkleidung (V₂) heißt Zierverkleidung.

Man stellt die Verkleidungen aus 2‘5 cm dicken und 15 cm breiten Brettern (b) her und versieht sie mit aufgeleimten und aufgeschraubten oder aufgenagelten gekehlten (profilierten) Leisten (a).

¹

Bremsfahrstühle in Mahlmühlen sind von den Bestimmungen dieses Abschnittes ausgenommen ; für dieselben werden besondere Schutzvorschriften bekannt gegeben werden.

4. Türflügel.

Die Flügel (F, Abb. 521 — 526) setzen sich zusammen aus:

1. Friesen oder Rahmen (Fx) aus (3. ..) 5 cm starken, etwa 15 cm breiten, gehobelten Brettern. Die Friese werden miteinander verzapft [521, 522].

2. Spiegeln oder Füllungen (F₂) aus 2...2'5 cm starken gehobelten Brettern, welche mit 8 mm dicken Federn (f) in die Nuten (n) der Füllungen eingreifen. Diese Verbindung (Feder und Nut) ermöglicht ein Ausdehnen [Zusammenziehen] infolge Vergrößerung [Verkleinerung] des Volumens durch eine Vermehrung [Verminderung] des Wassergehaltes beim Quellen [Schwinden] des Holzes, ohne daß Beschädigungen auftreten. Nur darf die Feder in der Nut weder festgeleimt noch angenagelt oder angeschraubt werden.

In die Nut des Frieses an der Kehrung ist ein Holzplättchen (P, Abb. 521) einzuschieben, um dort die Stoßfuge zu decken.

Die Feder ist der schwächste Teil der Tür. Da sie sehr leicht durchgeschnitten werden kann, bietet sie eine große Einbruchsgefahr.

Dieser kann man abhelfen, indem man an die Innenseite der Tür von Fries zu Fries Eisenblech anschraubt.

Die Kanten der Füllungen, namentlich aber die der Friese erhalten angehobelte Profile (P, Abb. 524), sogenannte Kehlungen. Wo eine Kehlung sich um einen Winkel wendet, entsteht eine Kehrung.

Beicher ausgestattete Türen erzielt man durch auf geleimte Fehlstöße [525]. Man verwendet

1.    lflügelige Türen,

2.    2- „ . . „

a) mit einfacher Schlagleiste, „    „

falls die Lichtweite w <115 m

„ Ł l-2ö „ f> 1-15 „ M< P25 .,

b) „ falscher

Die Schlagleiste (L, Abb. 526) ist gewöhnlich 2 cm dick und 5 breit; sie deckt den Stoß der Türflügel gegen

a)    Durchsehen,

b)    Eindringen von Kälte und Austritt von Wärme.

cm

a) Einfache Schlagleiste.

so

Abb. 527.

7- U h K,

Da die lichte Weite zwischen der Kante der Schlagleiste des einen Flügels und dem Futter des anderen wx > 0'60 cm betragen muß, ist die geringste Lichtweite, zwischen den Futtern gemessen, falls die Breite der Schlagleiste 1 = 5 cm beträgt : min w = 2 w₁ -f- 1 = 1 '25 m.

Ur-

b) Falsche Schlagleiste.

Wenn w < L25 m ist, und eine doppelflügelige Tür gemacht werden soll, so ergibt sich, da für den aufgehenden Flügel wt > ü'60 m sein muß, daß der geschlossen bleibende Flügel (F₂, Abb. 52?) schmäler ist als der aufgehende (Fx).

-^

V......V

..... >i    «—-m-

<........n,........

......-TU.....

Der Flügel Fx wird geöffnet.

„    „ F₂ bleibt zu.

L Schlagleiste — L' = falsche Schlagleiste.

sind : w₂ = w — wx =55 cm »' = *,+1 = 62-5 „ w" = w₂ — •— =52    „

Für 1 = 5 cm w — 1'15 m ■ = 0'60 „

Li

Um nun die dadurch entstehende Unsymmetrie zu beheben, befestigt man auf dem breiteren, d. i. dem aufgehenden Flügel (Fx) eine 2., die falsche Schla gleiste (IV), die in bezug auf die Türachse symmetrisch zur anderen (L) liegt.

I. Einflügelige Türen.

1. Zw eifüll ungstür.

Abb. 528.

2. Dr eifüll angst ür.

Abb. 529.

Abb. 530.

3. Sechsfüllungstüren. Abb. 531.

Abb. 532.

Pi

Kreuztüren sind solche einflügelige Türen, bei denen die zwischen den Hauptfriesen liegenden Zwischenfriese die Gestalt eines Kreuzes haben [536, aber auch 530—532]. Man pflegt aber auch die anderen einflügeligen Türen Kreuztüren zu nennen.

II. Doppelflügelige Türen.

1. Zweifüllungstüren. Abb. 533.

3. Mit falscher Schlagleiste (siehe Abb. 527).

Abb. 535.

2. Dreifüllungstüren.

Abb. 534.

im

EU

tei

III. Türen .mit einer Sopraporta.

Schöneren Türen gibt man als Aufsatz eine sogenannte Sopraporta. ¹)

Abb. 538.

Abb. 536.

Abb. 537.

Stock, F = Flügel, F' = Futter, V == Verkleidung.

5. Fußtritt oder Schwelle.

Wenn die Räume, die zu beiden Seiten der Tür, liegen nicht denselben Fußboden haben, sondern z. B. der eine einen Holz- und der andere einen Steinfußboden hat, so macht man über der Schwelle des Stockes (S₂, Abb. 509), statt wie sonst den Fußboden darüber laufen zu lassen [518], eine eigene Schwelle, einen Fußtritt aus Eichenholz, dessen Ränder mit aufgeschraubten Eisen- oder Messingschienen eingefaßt werden.

II. Ins Futter aufgehende Türen.

Sie beeinträchtigen weniger die Benützbarkeit des Raumes, in den hinein sie aufschlagen — um so weniger, je dicker die Mauer ist, in der die Türe liegt. Die Türen [538] sind zwar schöner, aber auch teurer als die gewöhnlichen. Man macht sie daher nur dort, wo die größeren Kosten gerechtfertigt sind.

III. Tapetentüren oder Spaliertüren.

Abb. 539.

Bll

Sie haben den Zweck, zu verhindern,- daß die Türe von dem einen Raume (R,, Abb. 539) aus sofort ersichtlich ist. Man läßt dort die Tapete über den Flügel laufen. An dieser Seite erhält der Flügel keine Kehlungen (Profile), sondern nur glatte Flächen, und die Falzverkleidung entfällt. Der Falz wird gebildet zwischen Stock und Futter. Der Flügel hat keinen Falz. An Stelle der sonst üblichen Aufsatzbänder benützt man hier Scharnierbänder (C, Abb. 540).

Abb. 540.

Grundriß - D etails.

Abb. 541.

,,

F'

S = Stock — F' = Futter — F = Flügel — T — Tapete — C = Scharnier s = Schlagleiste aus Eisen, mit Bleiminium minisiert.

Ins Futter aufgehende Tapetentür. Grundriß-Details.

Abb. 542.

Abb. 543.

mmmm,.

-n

hrj^

mmmm.

//

---

60

-

p

in

IV. Glastüren.

Die Glasscheiben befestigt man nicht durch Kitt wie bei den Fenstern, sondern durch gekehlte (profilierte) Leisten, welche mit Holzschrauben in den Falzen der Friese festgemacht werden.

Glastüren verwendet man z. B. in Wohnungen, wenn das Vorzimmer, ein Gang usw. nur indirektes Licht aus einem Wohnraume bekommt. Da sie selten durchsichtig sein können, sondern meistens bloß durchscheinend sein dürfen, so geben sie nur eine schwache Beleuchtung. Diese kann man verbessern mittels durchsichtiger Oberlichteu Uber der Türe. Oft läßt man diese Oberlichten auf eine längere Strecke durchlaufen.

(Durchsichtige) Glastüren macht man : beim Ausgang aus dem Flur, aus dem Stiegenhaus in den Hof, bei den Haustoren usw.

Bei den Glastüren, die Wohnungen abschließen, den Wohnungseingangsglastüren, sind die Glasflächen außen zu vergittern.

Verglasung.

Wohnungseingangsglastüren: lfärbiges Ornamentglas. Glaswände :    „    „

innere Oberlichten:    „ -    „

Haustor :

facettiertes Spiegelglas.

Windfang :    „

Tor-Oberlichten : belgisches Windfang- „    „

V. Windfange.

Darunter versteht man Glastüren, die den Zweck haben, das Eindringen von Wind und Kälte hintanzuhalten. Sie liegen hinter dem Haustor oder bilden den Abschluß eines Ganges u. dgl. Häufig befinden sie sich in einer Glaswand.

Gewöhnlich schlagen sie selbsttätig zu, oder man macht Spieltüren.

Bessere Windfänge stellt man aus Eichenholz her.

VI. Spieltüren oder Pendeltüren.

Das sind (meistens Glas-) Türen, die (ohne Schlagleisten) nach beiden Seiten durchschlagen können und von selbst zufallen.

VII. Tore.

Man stellt sie ähnlich her wie die Türen, nur aus stärkeren, reicher gekehlten (profilierten) Pfosten, gewöhnlich mit Kehlstößen [525] und aufgeleimten sowie aufgeschraubten Kehlungen (Profilierungen).

Schöne, große Tore macht man aus Eichenholz.

Gewöhnlich gehen die Flügel nicht bis zum Sturz, sondern nur bis zu einem horizontalen, in den Seitenteilen des Stockes steckenden, profilierten Kämpfer [544].

Über diesem liegt dann eine Verglasung, die Ob er lichte, die dem Flur Licht zuführt, wenn das Tor geschlossen ist. Zur Verschönerung versieht man die Oberlichten auch mit oft kunstvoll gestalteten Gittern aus Gußeisen, Schmiedeisen usw.

Hauseingang stür. Abb. 544.

Anschlag eines Tores. (Grundriß.)

Abb. 545.

r««o>

OM)

DO

0V7

0 7M

S = Stock — F = Flügel — F' = Futter.

Tür (T) mit angehängtem Fenster (F). Abb. 546.

Vor die Hauseingangstüren legt man Haustorstufen aus härtestem weißen Kaiserstein oder Karstmarmor, welche so breit sein müssen, daß ihre Innenkante nicht vor dem Tore liegt. Sie erhalten Gitter falze z. B. 32/93 cm weit nnd sind beiderseits 8 cm tief eingemanert.

Zuweilen gibt man auch den Torflügeln Verglasungen und legt dann vor diese Ziergitter.

Bei sehr großen Toren wäre es recht beschwerlich, stets den schweren Flügel auf- und zumachen zu müssen. Man setzt dann in den Torflügel einen kleineren Türflügel ein, der gerade noch einem Durchgehen genügt. Beide Flügel schließen mit Falzen aneinander. Dabei wirkt der Hauptflügel als Stock. Der Anschluß ist aber so zu gestalten, daß er bei geschlossenem Nebenflügel nicht bemerkt wird. Unter dem Nebenflügel bringt man, um die Seitenteile des Hauptflügels zu verbinden, eine starke Eisenschiene an. Es ist aber zu sorgen, daß diese Schiene nicht in der Dunkelheit Anlaß zum Niederfallen bietet.

Wenn das Tor einen Holzstock hat, macht man für diesen nur die Seitenteile und den Sturz.

an-

Es genügt jedoch, die Torflügel gegen steinerne Gewände schlagen zu lassen. Dann ist aber der Verschluß minder dicht, und es wird leicht Schnee eingeweht.

Hinter dem Haustor wird gewöhnlich ein Wind fang angelegt.

Unmittelbar hinter den Hauseingangstoren werden 0⁻50/l 50 m F u trabst reifgitter mit Flacheisenrahmen einbetoniert.

Üarstellung einer Türe in einem Grundrisse.

Abb. 547.

• M = Mauerwerk (rot, schwarz oder grau anzulegen oder zu schraffieren).

B stark braun auszuziehen.

R fein rot    „

IR

M, B und R sind nicht einzuschreiben, w X h — Lichtweite und Lichthöhe (einzuschreiben).

In den Polierplänen ist bei jeder Türe die Postnummer der Tischleranschaffung einzutragen.

Türen in den Plänen detailliert einzuzeichnen ist zwecklos, da sich ihre Beschaffenheit aus der Baubeschreibung oder Tischleranschaffung ergibt.

nur wenn

Die Art des Aufschlagens (die Linien B in Abb. 547) ist erforderlich anzugeben.

§ SS.

I. Brettertüren.

Untergeordnete Türen (für Keller-, Bodenvorschläge, Magazine u. dgl.) stellt man her als Brettertüren, aus stumpf aneinander stoßenden Brettern

oder Pfosten, die zusammengehalten werden durch

a)    aufgesetzte [550J oder

b)    schwalbenschwanzför-mig eingeschobenen Leisten [551].

Zur V ersteifung sind Diagonalleisten (Streben) anzubringen [548, 552].

Einen dichteren V er-schluß bekommt man, wenn die Bretter mit Falzen oder durch Feder und Nut verbunden sind.

Ganz mindere Türen werden aus ungehobelten, bessere aus gehobelten Brettern hergestellt.

Die 13/15 cm starken lär-chenen Türstöcke der Keller-verschläge liefert der Zimmermann.

Abb. 548. Ansicht.

Brettertüren.

Abb. 550.

Abb. 551.

"TT

ü.........

Abb. 549. Grundriß.

wenu es

:iil

■i-

llr SSeSaB :

11 göi i

ir^*.....v

|p

Hoftor. Abb. 552.

IM

II. Lattentüren.

Statt der Bretter verwendet man vertikale Latten mit Zwischenräumen, keinen Anstand hat, daß der so abgeschlossene Kaum dem Hinein-Wind, Kälte usw. ausgesetzt ist.

sehen, dem Eindringen

von

III. Doppeltverschalte Türen.

Brettern, die miteinander vernagelt oder ver-

Es liegen 2 Lagen

schraubt sind, aufeinander; die eine gewöhnlich vertikal, die andere horizontal oder schief.

von

Doppeltverschalte Türen.

Abb. 554. Rückseite.

Jalousietüren.

Abb. 553. Vorderseite.

Abb. 555.

Querschnitt.

I. Art.

Abb. 556.

II. Art. Abb. 557 u. 558.

vvV

fif

Ml

C'.:

J

SU

UiL«-on.;

“1

II

ii

fi

»I

m\

i¹

II

III a. Jalousietüren.

Das sind doppeltverschalte Türen, bei denen die horizontalen Bretter jalousieförmig gelegt werden [556—558].

§ 3. Schiebetüren.

Große Türflügel sind beschwerlich aufzudrehen und stehen, aufgemacht, sehr im Wege. Man verwendet daher bei sehr weiten Öffnungen, falls weniger auf Schönheit gesehen wird, lieber Schiebetüren (Schubtüren) als Drehtüren. Dabei rollen die Flügel

a)    auf Rollen [559, 560] oder

b)    auf Kugeln [562—565].

Vertikalschnitte. Abb. 560.

Schiebetor *).

Abb. 559.

)A

■A

<x

in

•j|

'M

m

\<x

t>

V'XS/s

Abb. 561.

na

vA⁷/

Ei

e = Holzrahmen um die Toröffnung.

a = Hängeisen, welche die Flügel tragen. R = Rollen, b = Laufschiene für die Rollen R. c = Stützen für die Laufschiene, d = Leitrollen.

Schiebetür.

Abb. 562.

oben

Abb. 563.

Weikum’sche Kugeln.

unten

Abb. 564.

f#J

Abb. 565.

i>

•V

IV

wWM

¹ »

-..öiU

II. Kapitel.

Eiserne Türen.

Eiserne Türen sind einbruch- und feuersicher.

Die Bodentüren, die den Dachboden vom Stiegenhause trennen, und die, welche in den Brandmauern²) liegen, müssen feuerfest sein. Es genügt aber, hölzerne Türen mit schwachem Eisenblech (Schwarzblech) zu beschlagen. Denn diese Türen

a)    sind ebenso feuerbeständig wie solche aus starkem Eisenblech allein,

b)    bieten aber gegen diese den Vorzug, daß sie, wenn sie im Falle eines Brandes verschlossen wären, leichter aufgesprengt werden können.

Blechtüre.

Abb. 568. Angel.

Abb. 566. Ansicht.

• Abb. 567. Anschlag.

W.

NS

Noch besser ist es, die Türen zuerst mit Asbest und dann mit Blech zu bekleiden.

Auch die Ausgangstüren der Magazine der Geschäftslokale in den Hof, in einen Gang usw. müssen mit Asbest und Eisenblech bekleidet werden.

Benützt man Holzstöcke, so sind auch diese mit Schwarzblech zu beschlagen.

Vollkommen eiserne Türen schlagen an Stöcke aus natürlichem Stein oder aus Fassoneisen [566—568].

Die Brandmauertüren sollen von selbst zufallen.

Glasöffnungen in feuersicheren Türen aus Drahtglas in Fassoneisengittern oder aus Elektroglas sind als feuersichere Verschlüsse zulässig.³)

III. Kapitel.

Beschläge der Türen und Tore.

Beschläge heißen die Metallteile, die vom Schlosser an den Türbestandteilen befestigt (angeschlagen) werden.

Die sichtbaren Teile macht man bei den besseren Türen in Messing, sonst aus Eisen.

J. Beschläge, das die Bewegung der Flügel ermöglicht.

Das Beschläge ist :

a)    eingelassen, wenn es in einer Vertiefung des beschlagenen Bauteiles (Tür, Fenster u. dgl.) so liegt, daß seine Oberfläche und der des Holzes bündig ist. Es wird dann durch versenkte Schrauben befestigt,

b)    aufgesetzt, wenn es auf jenem Bauteile aufliegt.

1. Die Flügel drehen sich um eine vertikale Achse.

I. Bänder.

1.    Aufgesetztes oder Aufsatzband (M Mandel, W Weibel) [569—574] aus Eisen (fein gefeilt), Messing o. Bronze ; Stift auf Stift laufend, d. h. es dürfen sich nur die beiden Stifte berühren, zwischen den Bändern soll ein Zwischenraum sein; die Hülse aufgenietet o. abziehbar u. mit Bing [ für gesternm-

2.    Nußbänder (Paumelles, „französ.“ Türbänder) [575,576] | te Türen.

Erfordernis für 1 Flügel :

5 Aufsatz- o. Nußbänder.

3.    Scharnierband [577, 578] mit eingelassenen Schraubenkopflöchern, aus fein gefeiltem Eisen o. Messing — bei Tapetentüren [540—543].

4.    Zapfenband [579] —

5.    Patentschnecken - Türband

9.    Borner-Spiralfeder-

Aufsatzband.

Abb. 569.

für Spaliertüren.

für Spieltüren [580—582].

Hochkantiges Aufsatzband. Abb. 570.

Gekröpftes oder übertragendes Aufsatzband.

Abb. 571.

Abb. 572.

Grundriß zu Abb. 571.

El?

>A

zzA

Steigendes Auf'satzband, für Spieltüren. Abb. 573.

Nußband (Paumelle;).

lil

Abb. 575.

Abb. 576.

Scharnierband

für Tapetentüren.

Abb. 577.

Zapfenband,

für Spaliertüren.

Abb. 579.

Abb. 574.

Vl

Abb. 578.

!l|

Abb.: 573, 574, 580—582: ermöglichen ein selbsttätiges Zufallen.

Abb. 580.

Doppelfeder Scharnier,

für Spieltüren.

Abb. 581.

Abb. 582.

i,

'B

Abb. 581, 582: Grundrisse.

„    581 [582]: Der Flügel b schlägt hinaus [herein] auf

Gerades oder Kegelband mit Spitzhaken oder Spitzkloben, für Steingewände.

Abb. 583.

Verziertes Band.

Abb. 584.

0 73 ..

*"

.0 128

0CS3

0 03?

If

fl!

Gekröpftes o. Winkelband.

Abb. 585.

Kreuzband mit Stützhaken.

Stützhaken für Holzgewände. Abb. 587.

Abb. 586.

Stützhaken für Steingewände. Abb. 588.

f/

I.

• (O

.......«JIM—

10.    gerades oder Kegelband, kurzes und langes [583] ; die ordinären schwarz lackiert, die besseren gefeilt — für Boden-, Kellertüren, u. dgl.

I. oben. Abb. 589.

KL

11.    verziertes Band [584]

12.    gekröpftes oder Winkelbaiid [585],

13.    Kreuzband [586] — für schwere Flügel.

Z == Zapfen aus Stahl.

H = Halsband mit Kloben.

Beschläge für sehr schwere und große Türen.*)

unten.

1. Art. Für steinerne Schweller. Abb. 590.

2. Art. Für hölzerne Schweller. Abb. 592.

ff

II

ist

z,

Abb. 593.

Abb. 591.

mm

m

wm.

F = Türflügel. Z — Zapfen aus Stahl. S = Stein. P = Pfanne aus Rotguß.

3-

Abb. 593 besser als Abb. 591 : Das Zapfenloch kann nicht verstopft werden.

II. Haken.

1. Spitzhaken, Spitzkloben oder Kegel [583] — für ordinäre, leichte Türen.

Bei Steingewänden sind sie schon beim Aufmauern einzumauern.

Bei Holzgewänden macht man besser einen Schraubenbolzen

1. Stützhaken [587, 588] — für schwere Flügel, weil noch eine Unterstützung erfolgt.

2. Schubtüren (Schiebetüren).

Siehe die Abb. 559-565.

II. Beschläge für den Verschluß.

Die sichtbaren Teile macht man bei schönen Türen aus Messing-, sonst aus Eisen.

A. Schloß.

Nach der Lage am Fries unterscheidet man folgende Schloßarten:

1.    aufgesetztes, überbautes oder Kastenschloß [594]: der Schloßkasten liegt auf dem Fries des Türflügels ; unschön bei heutigen Türen, aber eigentümlich früheren Stilen.

2.    eingelassenes Schloß [595] — in einer seitlichen Vertiefung des Frieses liegend.

3.    eingestemmtes oder Einstemmschloß [596]: der Schloßkasten wird in eine Nut des Frieses ( || Breite) eingeschoben. Da er ganz verdeckt ist, eignen sich diese Schlösser für schönere Türen, Wohnungstüren u. dgl.

Abb. 595.*)

Abb. 596.*)

Abb. 594.*)

mym vH

S = Schloß.

An die Stelle des Frieses, wo das Schloß liegt, darf kein Querfries anschließen, weil dessen Zapfen keinen Halt fände.

Der Verschluß einer Türe erfolgt durch a) die Falle und b) den

Riegel.

Die hebende Falle ist ein Fisenstab, der sich um die wagrechte Drückerachse drehen läßt. Von einer Feder niedergehalten, ragt sie aus dem Schlosse vor und ermöglicht dann den Verschluß. Um die Türe zu öffnen, dreht man den Drücker, hebt dadurch die Falle, die ins Schloß hineingedreht wird.

Hebende Fallen macht man bei Kastenschlössern.

Beim Schließen stecken sie in Schließhaken.

Die Einstemmschlösser sowie die eingelassenen Schlösser haben schließende Fallen, die sich wagrecht verschieben lassen. Eine Feder drückt sie zum Schlosse heraus und durch ein Drehen des Drückers werden sie hineingezogen. Sie stecken in Schließblechen.

Um ein Zumachen der Türe zu ermöglichen, ohne den Drücker drehen zu müssen, gibt man der Falle eine Schräge, so daß sie durch den Druck auf die Türe in das Schließblech einschnappt.

Soll man die Türe von außen nur mittels des Schlüssels öffnen können, so macht man bloß innen einen Drücker und außen einen Knopf. Sonst erhalten die Türen beiderseits Drücker.

Der Riegel ist ein Eisenstab, der sich durch Drehen des Schlüssels aus dem Schlosse heraus- und hineinschieben läßt. Je nachdem man den Schlüssel 1-, 2- oder 3mal drehen kann, unterscheidet man 1-, 2- oder 3tourige Schlösser.

Die Schlösser der Wohnungstüren macht man 2tourig, bei Speisen, Aborten u. dgl. sind sie ltourig.

Die Riegel stecken gewöhnlich in Schließ blechen.

Bei den veralteten deutschen Schlössern drückt eine Feder den Riegel aus dem Schlosse ; das Hineinschieben geschieht durch den Schlüssel.

Bei den französischen Schlössern hält eine „Zuhaltung“ den Riegel im geöffneten und eine andere in geschlossenem Zustande fest; den Übergang in den anderen besorgt der Schlüssel.

Die Nachtriegel können nur von innen vorgeschoben werden.

Um einen besseren Verschluß von außen zu erhalten, benützt ma*i die Sicherheitsschlösser (Dosische Schlösser) oder Vorhängschlösser.

Die Schubtüren haben Schnappschlösser oder Schlösser mit Haken und Springriegel.

Der Drücker (Schnalle, Klinke) ist glatt oder fassoniert, a) aus Messing, ge-chliffen oder ungeschliffen, b) aus Gußeisen oder c) geschmiedet und werden blank geschmirgelt. Man unterscheidet Ringdrücker und PlatteidrÜcker.

Die Tür knöpfe macht man a) aus Eisen, schwarz oder weiß emailliert, b) aus Holz, braun oder schwarz politiert. c) aus Porzellan, weiß oder schwarz.

Die Rosette liegt vor dem Loche des Drückers; durch sie wird deren Stift gesteckt.

Das Schildchen umkleidet das Schlüsselloch. — Bei schöneren Türen verwendet man Langschilder.

Das Hang er 1 verdeckt das Schlüsselloch des Schildchens.

Die Rosetten, Schildchen und Ilangerl macht man a) aus Messing, geschliffen oder ungeschliffen, b) aus Rotguß, c) aus Gußeisen, roh oder bronziert, d) aus Schmiedeeisen.

Die Schlüssel sind a) ungebohrt, b) gebohrt, c) Drei- oder Vierkantschlüssel.

B. Riegel.

I. Schuhriegel.

1. Quer-Schubriegel (horizontal) [597 — 601 |.

a)    aufgesetzter [597, 598] - bei minderen Türen

b)    eingelassener [599, 601]    „ besseren „

a) gerader Abb. 597.

b) gekröpfter Abb. 598.

c) mit Knopf Abb. 599.

d) mit Backen Abb. 600.

e) mit Kapsel Abb. 601.

f: CB.1

SB? SS©

2. Kanten-Schubriegel (vertikal), bei 2flügeligen Türen; oben lange, unten kurze. Die oberen versieht man, damit sie nicht von selbst herabfallen können, mit Stellhebeln. Die unteren bekommen Federschließbleche.

Die Sch ließ bleche dienen zur Umkleidung des Loches, in welches der Riegelstab oder die Falle eingreift. Sie sind aus Eisen oder aus Messing; a) mit flachem Loch, b) mit geradem Loch ; a) gerade, b) abgebogen, <;) mit. Feder. Soll das Loch des Schließbleches geschlossen sein, auch wenn der Riegelstab nicht drin steckt, damit keine Verunreinigungen hinein kommen können, so verwendet man Federschließbleche, z. B. die in den Fußboden eingelassenen Schließbleche der unteren (kurzen) Kantenschubriegel der zu bleibenden Flügel der Doppeltüren.

Die Tore erhalten eine Aufspreizstange samt Kloben für den teilweise geöffneten Flügel; für jeden Flügel einen Torschnapper samt Feder-Schließblech oder Anhänghaken a) mit Kloben und Schließblech, (für Tore und Türen), oder b) mit 2 Kloben (für Türen). Die Anlegarben haben 2 Kloben; die Doppel-Anlegarben sind a) gerade, mit Scharnieren, b) abgekröpft. Die Kloben haben d) Auge und Spitze, b) Steinschrauben, c) Holzschrauben, d) Mutter samt Scheibe. Die Handhaben (Bügelgriffe) macht man aus Eisen, schönere aber aus Messing. Die Vorstecker erhalten Kettchen und Kloben. Die Tür puff er sind aus Hol?; oder Stein. — Die Türstock-Schienen aus Bandeisen dienen zum Verhängen der rauhen Türstöcke. — Die Türanschlagoder Fußtritt-Schienen werden aus Flacheisen hergestellt, besser aber aus Messing.

Die messingenen Aussichtstürchen erhalten a) durchbrochene Gitter, oder b) sind rund, mit Glas

Die Schutzgitter für Glastüren werden aus 5... 15 mm starkem a) glatten Eisen-, b) glatten oder c) dessinierten Messingdraht hergestellt; die Glas-Schutzstangen aus 5 mm starkem Eisen- oder Messingdraht mit an den flachen Enden eingelassenen Schraubenlöchern.

Erfordernis.

Bei minderen Wohnungen macht man das Beschläge aus Eisen, bei besseren aus Messing u. dgl.

Jeder Türflügel bekommt 3 Aufsatz- oder besser 3 Nußbänder.

Bei den doppelflügeligen Türen erhält der zubleibende oben [unten] einen langen [kurzen] Kantenschubriegel, am besten mit Kapseln [601].

Die aufgehenden Flügel der ein- und der doppelflügeligen Türen erhalten zuweilen, bei den Aborttüren stets einen Querschubriegel, am besten mit Kapsel.

Dazu kommt noch das Schloß.

§ 7. Anstrich.

Alle aus weichem Holz hergestellten Bestandteile der Türen sind sowohl an den gehobelten als auch an den rauhen Seiten mit dünnflüssiger Ölfarbe zu grundieren, nachdem sie von Schmutz und Staub gereinigt worden sind.

Dann sind alle sichtbaren Flächen 2mal zu streichen, die der Witterung ausgesetzten mit Öllasur, die übrigen mit Essiglasur zu lasieren und glanz oder matt zu firnissen.

Bei Ansführung in Email ist nach dem Grundieren mit Bimsstein oder Glaspapier gut abzuschleifen, dann mit Leinölkitt gut auszukitten und abermals zu schleifen, hierauf sind die Füllungen mit Schleifkitt zu überziehen und zu schleifen, danach ist 2mal in Öl . nach gewähltem Ton zu streichen und in Emaillack zu lackieren.

Bei Ausführung in fein Nuß, fein Mahagoni, fein Ahorn, fein Eichen ist alles mit Schleifkitt zu überziehen, wie bei der Ausführung in Email, dann zu schleifen und in Öl naturgetreu zu lasieren und matt zu lackieren.

Für äußere Arbeiten darf nur Luftlack verwendet werden.

II. Abteilung.

Fenster.

Die Fenster sollen

1.    möglichst dicht sein gegen Regen, Schnee, Wind und Kälte,

2.    genügend fest gegen Wind und Einbruch,

3.    leicht zu handhaben,

4.    möglichst viel Lichtfläche bieten.

Die Achsen (Mittel) der Fenster verschiedener Geschosse sind lotrecht übereinander zu legen.

Das Verhältnis der Lichtweite zur Lichthöhe soll ein einfaches sein. Oft ist es 1 : 2 oder man macht es nach dem goldenen Schnitt.

Fenster für

| Lichtweite

•3. ..0-4 •9. ..l'O •0.. .1-1 1-05.. .1-2 1-2'. . .1-5 Lichtmaße 0-60 X l'OOm 0-5 X 0-75 „

Keller, Speisekammern, Aborte..........

Arbeiterhäuser, Hoffenster*), Gangfenster, Bodenfenster

einfache Wohnhäuser..............

bessere    „    ..............

herrschaftliche „    ..............

Minima für Wohnungen bei Bauten .......

auf dem Lande.............

unter erleichterten Bedingungen.......

*) Lichthöhe: 2-0 m.

Abb. 602.

<-

r"

—-w-

"*

[T

-e

v f'-----~M-- o! - ï g ?-¹--- -i----->J

T ł......>!

—> %

Die Entfernung der Fensterachsen (e, Abb. 602) soll so groß sein, daß der Pfeiler a' noch das Aufstellen eines Kastens gestattet, a' muß liiefür > 60 cm sein.

e = w -\~ 2 a' -j- 0‘15 >> w -f-1'35 m

Bezeichnen

F die Grundfläche des zu beleuchtenden Raumes f die Lichtfläche der Fenster

su soll für

Wohnräume . . .

Nebenräume. . .

Gänge .....

Bureaux .... Werkstätte . . . Magazine .... Stallungen.... Restaurationslokale Bildersäle .... Schulzimmer. . .

f fr - ^

—r = 0T4. . .016 F

. . .0-07...0-10

o o o o o o o bi ^ ó . ‘

OO’OOOOOOîO’

r:

h- Ins

OCOiOO OCOiO rH (M CO 51

ÓÓÓÓ0ÓÓ

Die Verglasung erfolgt mit

a)    3 mm starkem Tafelglas oder

Spiegelglas.

b)    8    „

Die Laibung (L, Abb. 609, 613) der Maueröffnung erweitert man nach innen durch eine Abschrägung, Spalette s — 2*5 cm/15 cm (1 : 6).

Starz heißt das Mauerwerk über der Fensteröffnung (S, Abb. 608, 612). Gewöhnlich macht man einen gemauerten, meist scheitrechten Bogen (den Sturz bogen). Nur bei sehr weiten Öffnungen, oder wenn über der Öffnung eine große Einzellast (Träger u. dgl.) ruht, weiters falls nicht der Raum für einen Bogen vorhanden ist, benützt man eiserne Träger oder solche aus Eisenbeton.

Gemauerte Bögen kann man entlasten durch darüber gelegte Träger.

Parapett (Brüstung) heißt das gerade (aufgehende) Mauer werk unter dem Fenster und über dem Fußboden (P, Abb. 608, 612). Die Parapette werden nachträglich aufgemauert, wenn die Stöcke schon versetzt sind. Ihre Höhe einschließlich Fensterstock

= 0'85 m bei Wohnungen 1‘20 „    „ Schulen

L50 — P80 m bei Krankenhäusern.

Sohlbank nennt man die obersten Schichten des Parapetts (S^, Abb. 612.) Sie hat außen meistens ein kleines Gesimse, das Sohlbankgesimse.

I. Kapitel.

Hölzerne Fenster.

Sie werden hergestellt ans a s t- und harzfreiem Kienföhren holz. Das Holz muß trocken, gesund und feinfaserig sein.

Die Wetterschenkel und Sprossen macht man aus Eichenholz.

§ 1. Gewöhnliche Fenster.

I. Fensterstöcke.

Die Fensterstöcke macht man, wenn sie

,, ungehobeltem „

à) frei sichtbar sind, aus gehobeltem Holze, b) verdeckt

Man verwendet

1.    gewöhnlich einen 5 X 18 cm starken Pfostenstock [608, 610, 612—614, 616, 617]. Er hat Vorküpfe wie ein Türstock [509] und wird wie dieser versetzt.

2.    (heute selten) Rahmenstöcke (Sx und S₂, Abb. 610, 615), doppelt, aus 5 X 7 cm starken Hölzern. Dann ist aber auch noch ein Futter (F) erforderlich.

Bei den gewöhnlichen Keller- und Bodenfenstern, ferner bei den Stiegenhausfenstern macht man statt Pfostenstöcken Rahmenstöcke, aber nur einfache. Diese werden mittels Bankeisen am Mauerwerk befestigt. Die Seitenteile der Rahmenstöcke erfordern je 3 Bankeisen, bei großen Lichtweiten sind auch die oberen und unteren Teile des Stockes mit je 1 Bankeisen zu versehen.

Man gibt zwischen Stock und

Ziegelmauerwerk : Haarkalkmörtel,

Haustein- „ geteerte Hanfseile.

Der Kämpfer (Losholz) ist ein horizontales, zwischen den unteren und oberen Flügeln eingesetztes Holz, das außen meistens gesimsartig profiliert wird (K, Abb. 608, 612).

Pfosten (Setzholz) nennt man vertikale, zwischen nebeneinander liegenden Flügeln eingesetzte Hölzer. Man macht sie heute nur bei sehr großen oder bei mehrteiligen Fenstern und in der Regel bloß zwischen den oberen Flügeln (P, Abb. 611, 616). Früher gab man auch bei gewöhnlichen Fenstern zwischen die unteren Flügel Pfosten.

Das Fensterkreuz wird gebildet aus dem Kämpfer und den oberen und unteren Pfosten.

Wenn die Fenster nicht Blindspaletten erhalten, wie die Gassen- und Hoffenster der Wohnräume, die Stiegen- und Gangfenster, so gibt man ihnen, ganz gewöhnlichen Fenstern (Speis-, Abort-, Keller- und Bodenfenster ausgenommen), an den geputzten Spaletten

Eckschambranen.

Die Küchenfenster erhalten gewöhnlich 40 cm tiefe Speiskasteln mit Flügeln, 1 Fachbrett und 1 Deckplatte aus Ahornholz.

II. Fensterflügel.

1. Bestandteile.

Jeder Flügel besteht aus

1.    dem 4⁻5. . .5 cm starken Rahmen, dessen Bestandteile miteinander verzapft und durch Holznägel verbunden werden (R, Abb. 608 usw.),

2.    den Sprossen (S', Abb. 608, 611). Häufig werden sie weggelassen. Diese Fenster sind dann schöner, aber auch teurer, da sie größere Scheiben erfordern.

Die Sprossen müssen so dünn wie möglich sein, damit tunlichst wenig an Lichtfläche verloren geht. Die Stegdicke = 8 mm.

3. den Glasscheiben, die in den Kittfalzen des Rahmens liegen [603—607]. Man befestigt sie dort

a)    bei den gewöhnlichen Fenstern mit Kitt (K, Abb. 603) (Ölkitt =

Leinöl -j- Bleiglätte).

b)    bei größeren Fenstern mit Kitt und ot) Stiften aus verzinktem Eisen,

ß) dreieckigen Zinkplättchen (Z, Abb. 604) oder 7) angeschraubten Holzleisten (L, Abb. 605).

Abb. 603.

Abb. 604.

Abb. 605.

r_

-4

2. Zahl der Flügel.

Lichtweite

Zahl-der nebeneinander liegenden Flügel

< 0-6 = 0-6 ..1-4 > 14

Die oberen Flügel macht man außen auch bei 2teiligen Fenstern gern einteilig [615].

Schlagleisten.

Abb. 606.

Abb. 607.

Ganz niedere Fenster ausgenommen, bringt man in der Regel untere und obere Flügel an.

Unser Klima erfordert doppelte Fenster (Doppelfenster), d. h. äußere und innere Flügel.

Das Eindringen von Regen oder Schnee durch die horizontalen Fugen zwischen den äußeren Flügeln und dem Stock und dem Kämpfer verhindert man durch Wetterschenkel aus Eichenholz oder Eisenblech, d. s. kleine Vordächer über diesen Fugen.

3. Art des Öffnens.

Die Flügel

1. drehen sich um eine

a)    vertikale Achse: alle unteren und gewöhnlich auch die oberen Flügel,

b)    horizontale Achse : manche obere Flügel.

Drehfenster:

sie sind bei uns die Regel.

2. lassen sich vertikal oder horizontal verschieben — Schubfenster. Man verwendet diese selten, da sie komplizierter und teurer sind, meistens auch minder dicht schließen. Sie sind zu machen, wenn durch das Aufdrehen der Flügel die Benützbarkeit des Raumes beeinträchtigt würde.

Die äußeren Flügel der Drehfenster gehen auf

1.    Nach außen [608—611].

Vorzüge :

als (2).

a)    dichter Verschluß j

b)    billiger    j

Verwendung: mindere Fenster,

a)    Fenster minderer Häuser,

b)    Hoffenster.

2.    nach innen [612—617].

Vorzüge :

a)    schöneres Aussehen, namentlich wegen der Nische, deren Schlagschatten Plastik in die Fassade bringt,

wenn die Flügel geöffnet sind,

b)    keine Verunstaltung der Architektur,

c)    keine Gefährdung durch Wind,

beim Aufmachen.

d)    kein Abschlagen der umrahmenden Arch itekturteile,

e)    kein Belästigen Vorübergehender (im Erdgeschosse)

V erwendung:

a)    schönere Fenster.

b)    Die im Erdgeschosse oder Souterrain gegen die Straße angebrachten Fenster müssen nach innen aufgehen.

I. Die äußeren Flügel gehen nach außen auf

[608—611].

Die äußeren und inneren Flügel sind gleich groß.

Die Verkleidung o. Falzleiste (V, Abb. 608, 609) ist 2'5 cm dick und etwa 8. . . 16 cm breit. Sie

a) deckt die Fuge zwischen Stock und Mauer,

b)    „ den Stock, schützt ihn somit gegen den Einfluß der Atmosphäre,

c)    stellt den Falz her.

A. Fenster mit einfachem (Pfosten-)Stock.

Abb. 608. Vertikalschnitt.

Abb. 609. Grundriß.

y///////''a

y/r

y/.

Wil

•f Q> ( Ü’S <M< X A Ł CAoj

>-

VVlJk k

■Ri

S’: >S

S == Stock, Pfostenstock V = Verkleidung, Falzleiste R = Rahmen S' = Sprosse K = Kämpfer, Losholz Wj = Wetterschenkel B = Fensterbrett P = Parapett, Brüstung S, = Sturz L = Laibung s = Spalette x y = Achse, Mittel W = Lichtweite H = Lichthöhe

•x

■R

SM

,v.O

Va

vv

Mmyy,

V,

Mehrteiliges Fenster.

Abb. 610.

B. Fenster mit doppelten (Rahmen-)Stöcken. Abb. 611.

sjL

WÆM

W/

57

/I

P*

Zwischen den Flügeln sind lotrechte Pfosten (bei X und X').

Fensterbrett : 2. . . 2⁻5 cm dick, etwa 15 cm breit.

Wetterschenkel aus Eichenholz sind anzubringen über den oberen und unteren äußeren Flügeln, jene an der oberen Falzleiste, diese am Kämpfer (wx in Abb. 608).

Daub, Hochbaukunde, III. Teil 2. Aufi,

Sj = äußerer Rahmenstock S₂ = innerer „

F = Futter.

14

[612-617].

Die unteren inneren Flügel sind breiter und höher als die äußeren.

Die Unterkante des inneren Kämpfers muß wenigstens 2 cm höher liegen als die Oberkante der äußeren Flügel, damit man diese

a)    aufdrehen und

b)    aushängen kann.

Wetter Schenkel aus Eichenholz, meist aber aus Eisenblech, haben die unteren Rahmenteile der unteren äußeren Flügel.

A. Fenster mit Pfostenstock.

Abb. 618. Grundriß.

Abb. 612. Vertikalschnitt.

Je

rn--

wl

tI

P = Pfostenstock. V = Verdopplungsstock (Verdopplung). K = Kämpfer (Losholz). P = Pa-rapett. Sj= Sturz. S₂= Sohlbank. H = Lichthöhe. W = Lichtweite. x y — Achse. Mittel.

In den Kittfalzen der unteren Rahmen der unteren äußeren Flügel liegen Wetterschenkel aus Eisenblech (in Abb. 612 nicht eingezeichnet).

B. Fenster mit Rahmenstöcken.

Abb. 614.

Die Seitenteile der Rahmen der unteren äußeren Flügel müssen mittels Falzen an den Verdopplungs-Stock (V) schließen, damit nicht der Wind Regenwasser oder Schnee einblasen kann [613].

Die äußeren oberen Flügel werden gewöhnlich bloß eingeschoben, ohne daß sie sich drehen lassen [612].

Sj = äußerer Rahmenstock, S₂ = innerer    „

F = Futter.

Ein vollkommenes Aufdrehen nach außen ist wegen der Nische nicht möglich, stände auch im Widerspruch mit dem unteren Flügel. Würden die Fenster so hergestellt, daß sich die äußeren oberen Flügel nach innen aufdrehen ließen, so ständen die Jalousien im Wege. Ein Aufdrehen ist aber durchaus nicht notwendig.

Die inneren Flügel drehen sich um ihre vertikalen Kanten nach innen ; oben sind sie oft auch undrehbar eingeschoben.

Bei besseren Fenstern macht man die oberen Flügel, auch wenn die Fenster zweiteilig sind, meistens einteilig [615].

Um eine Lüftung zu ermöglichen, stellt man auch einen der äußeren oberen Flügel, gewöhnlich den rechten, um seine horizontale Oberkante nach außen aufklappbar her und den gegenüber liegenden inneren Flügel um seine Unterkante nach innen drehbar. Diese Drehungen erfolgen durch eine gemeinsame Zugvorrichtung [638],

Bei den schöneren Fenstern (der Wohnzimmer in besseren Häusern) verkleidet man die Laibungen der Fensteröffnungen mit Blindspaletten und die Parapette mit Lambrien. Beide werden aus Friesen und Füllungen zusammengesetzt. Fehlen sie, will man aber die Kanten der Öffnungen schützen, so säumt man sie ein mit Eckschambranen, ähnlich den Zierverkleidungen der Türen.

Obere Flügel. (Grundriß ) Abb. 615.

n=>

A «= Außen, J = Innen.

Mehrteilige Fenster.

Dreiteiliges Fenster. Abb. 616.

Gekuppelte Fenster. Abb. 617.

7\

¹

sopra = über, porta = Türe (italien.).

²

Bauordnung: Jeder Dachboden ist durch 15 cm starke, über das Dach um 15 cm (auf dem Lande 22 cm) vorstehende, oben mit Zinkblech abgedeckte Brandmauern in höchstens 30 m lange Abteilungen zu zerlegen.

³

Siehe das VIII. Kapitel des I. Teiles.

Jalousiekasten.

Abb. 618.

ya

c-.

Da die Jalousien u. dgl. den Lichteinfall durch die oberen Flügel verwehren, so nimmt man oft den Sturz über dem Zwischenraum zwischen den äußeren und inneren Flügeln aus und zieht dann die Jalousien in diesen Jalousiekasten hinein.

Das muß der Fall sein, wenn die äußeren Flügel nach innen aufgehen und nur untere Flügel vorhanden sind.

J — innere

A = äußere obere Flügel, a = äußerer Rahmenstock, „    „ i = innerer    „

S = Jalousiekasten.

Darstellung der Fenster in Plänen.

1. Die äußeren Flügel gehen nach außen auf.

2. Die äußeren Flügel gehen nach innen auf.

Abb. 620.

Grundriß.

Abb. 619. Vertikalschnitt.

Abb. 621. Vertikalschnitt.

am

Abb. 622.

si

s:

Grundriß.

H’H

H = Geschoßhöhe H' = Licht- „

>-

Hx= Konstruktionshöhe S = Sturz 45 cm P = Parapett = 0-85—0-90 m w == Lichtweite h =    „ höhe.

H'H

Abb. 621, 622: Mauerstärke = 60 cm.

„ 623, 624:    „    = 45 „

„    624: einfachere Darstellungsart als in Abb. 622,

daher besser.

Abb. 619—624: an Stelle der Buchstaben sind die Koten einzustellen.

Das Mauerwerk samt den Stöcken wird mit der Mauerfarbe (rot, schwarz oder grau) angelegt oder schraffiert.

§ 2. Fensterläden, Spalettläden.

Ihr Zweck ist : einen hinter den Fenstern liegenden, türartigen, möglichst dichten Verschluß zu geben, um

Abb. 625.*)

a) den Eintritt des Lichtes abzuhalten — bei Räumen für optische Versuche, Dunkelkammern u. dgl.

p*-**

HÉ

Abb. 623.

V ertikalschnitt.

Abb. 624.

Grundriß.

h) die Einbruchssicherheit zu erhöhen — bei Villenfenstern für den Winter, wo das Haus unbewohnt ist.

Die Spalettläden lassen sich    WżMM

mittels Scharnieren zusammenklappen.    ^|||||

Sie haben nur einfache Flügel, die ohne Kämpfer vom Fensterbrett bis zum Sturz reichen.

Sie erfordern einen eigenen Stock.

Spalettkasten.

Häufig bringt man an der inneren Ecke der Laibung eine Verkleidung (V) an, die etwas vorsteht (Abb. 625, rechts). Legt man den geöffneten Spalettläden an die Laibung, so schließt er genau an diese Verkleidung an und kann dort durch einen Riegel festgestellt werden (Abb. 625, links). Die von dieser Verkleidung, dem Futter der Laibung und dem Stocke des Spalettladens gebildete Nische heißt Spalettkasten.

Bei den schöneren Fenstern (bessere Wohnzimmer, nicht aber bei Küchen, Dienstbotenzimmern) verkleidet man die Laibungen mit Blindspaletten, die Parapette mit Lambrien, welche aus Friesen und Füllungen zusammengesetzt sind.

*) Friedei: Baukonstruktionslehre.

Wo Blindspaletten fehlen (bessere Küchen, Dienstbotenzimmer), erhalten die Mauerkanten Eckschambranen.

Nur ganz gewöhnliche Fenster haben weder Blindspaletten noch Eckschambranen, sondern bloß geputzte Laibungen.

§ 3. Jalousiefenster.

Sie geben einen guten Schutz gegen Hitze und Hagel, werden daher vorzugsweise in Gegenden mit sehr heißem Klima oder häufigen Hagelwettern verwendet.

Abb. 626.

iw

Man soll sie aus leichtem Holze herstellen (Tanne oder Fichte).

Die Jalousiefitigel laufen von der Sohlbank bis zum Sturz in einem Stücke durch, haben also nicht obere und untere Flügel. Denn dann erfolgt, wenn sie bei günstigem Wetter aufgemacht werden, das Öffnen in einem Zuge. Bei besonderen oberen Flügeln müßte man diese eigens öffnen, was recht umständlich wäre und gewöhnlich unterbliebe. Ließe man sie zu, so verminderten sie den Lichteinfall wesentlich.

Die Jalousieflügel gehen nach außen auf.

Wenn der Sommer naht, hängt man die äußeren, verglasten Flügel (Winterfenster) aus, nimmt den äußeren Kämpfer ab und setzt die Jalousieflügel ein. Beim Anbruch der kalten Jahreszeit vollzieht man wieder den Umtausch.

Der äußere Kämpfer muß demnach abnehmbar sein: er steckt mit Zapfen in den Seitenteilen des Stockes und wird mit Stiften festgestellt.

Die inneren Glasfenster haben Wetterschenkel.

§ 4. Stabjalousien.

Statt der Bretteljalousien, die sehr umständlich sind, macht man heute lieber Stabjalousien [627]. Die Holzstäbe (Leisten) werden verbunden mittels

a)    Scharnieren,

b)    einer derben Leinwand (Segeltuch), auf die man sie aufzieht.

§ 5. Rolläden

Rollbalken

aus Wellblech geben einen äußerst festen Verschluß [628, 629].

Bei sehr hohen Schaufenstern der Geschäftslokale müßte der Rolladen ungemein groß, daher sehr schwer, teuer und schwierig zu bewegen werden, wenn sich das Wellblech von oben nach unten abwickelte. Es ist daher zweckmäßiger, den Rollkasten hinter einen etwa 2'5 m hoch angebrachten Kämpfer zu legen, so daß nur der unter dem Kämpfer liegende Teil mit dem Wellblech verschlossen wird, oder man rollt das Wellblech beim Schließen von unten nach oben ab.

An Stelle der Wellblechrollbalken verwendet man auch Verschlüsse aus Gittern oder Blechtafeln. Diese werden vom Souterrain heraufgeschoben oder lassen sich wie Spalettläden zusammenklappen.

Stabjalousien. *)

Abb. 627.

§ 6. Schubfenster.

Abb. 631.**) Detail der Zugvorrichtung.

I Jt. 1

m

VS

Abb. 630.

Rolladen.

Abb. 628.

V ertikalscb nitt.

■3ŁŁ

•F

IN

1 09 F........

Abb. 629. Grundriß.

ko

'/a

KT

fr

= Rollbalken,

= Kasten,

= Fenster,

= Nut für das Wellblech. = Stock für den Rolladen, =    „.    „ das Fenster.

P3MELIÏ3 ææ

•.....W"'

■

Isl

b

£tS

■ ♦’Zgf'

•- SG£V

ail

fl;

«I

k-----

"ôa'ât"

• -M.....qqv

.J

*) Kir ch er: Vorlagen.

**) Nach Siccardsburg.

§ 7. Kellerfenster.

Liegendes. Abb. 632.

Mit Lichtschacht.*)

Abb. 634. Schnitt.

I......'WM

fous

OJO

. WÊm.

Stehendes, im Parapett. Abb. 633.

7}

-m

■f-

Abb. 635. Grundriß.

rm

■4070

io -I !Sl{

'llU

m

t*

va

Keller- und Lichteinfalls- sowie Ventilation söffnungen dürfen außerhalb des Gebäudes auf der öffentlichen Straße nur mit besonderer behördlicher Bewilligung und mit Zustimmung des Grundeigentümers hergestellt werden. Sie müssen mit steinernen oder eisernen Deckeln in steinerner Einfassung versehen sein. Die Lichteinfalls- und Ventilationsöffnung haben eine Eindeckung mit tragfähigen Glasplatten oder Eisengittern zu erhalten.

§ 8. Fensterbeschläge.

Die sichtbaren Teile der Beschläge macht man bei besseren Fenstern aus Messing, bei minderen aus Eisen.

I. gegen Sacken der Flügel.

Um die rechten Winkel der Rahmenecken aufrecht zu erhalten, befestigt man dort:

1.    Winkelhaken [636] — nur bei minderen Fenstern,

2.    Scheinhaken [637] aus 1*5... 3 mm starkem Blech und 16... 14 cm Schenkellänge — wo Aufsatzbänder vorliegen, bei besseren Fenstern.

Erfordernis f. 1 Flügel: 4 Scheinhaken.

Bei sehr großen Flügeln versichert man die Rahmen gegen Verschiebungen durch Q- u. dgl. Eisen.

Scheinhaken. Abb. 637.

Winkelhaken.

Abb. 636.

yHL* e--°-

II. zur Bewegung der Flügel.

selten

1.    Aufsatzbänder [569 — 574

2.    Nußbänder [575].

3.    Stützhaken [586—588]

4.    Spitzhaken [583] Erfordernis :

in der Regel wie bei den Türen, nur kleiner.

7)

2 Aufsatzbänder f. kleine Flügel „ große

Lüftungsflügel. Abb. 640.

Aufklappbare obere Flügel. Abb. 638.

//

//

Abb. 639.

•h

Fj = äußerer oberer Flügel F₂ = innerer „    „

Ax = horizontale Drehachse für FHAufsatz-A₂ =    „    „    „ F₂J bänder

B, C, Cl, II = verschiebbare Gelenke A, D, E =

S = Zugstange K = Kurbel.

Dreht man die Kurbel herab [hinauf], so öffnen [schließen] sich die Flügel.

feste

/

"fr

//

//

"■

rt

--------y

Bei den Aufsatzbändern sind am Rahmen des F en sters Scheinhaken befestigt; bei den Stütz- und Spitzhaken aber Winkelhaken.

4. Zäpfenbänder — Scharnierbänder — Winkelbänder bänder (siehe S. 198, 199).

Scheren-

III. zum Verschluß.

1. Reiber.

A. Kurbelreiber [641—645].

I. Art: An jedem Rahmen ist ein Reiber befestigt.

Abb. 641.

Grundriß.

§g

a = Reiber, b = Anschlagblech (Blech mit Warze), c — Reiberstreifer.

III. Art: Der Reiber ist an einem Rahmen drehbar befestigt.

Abb. 644.

Ansicht.

. #1

II. Art: Der Reiber ist am Pfosten drehbar befestigt.

Abb. 642.

Ansicht.

IIP

ii

IT

Abb. 643. Grundriß.

Abb. 645. Grundriß.

MLs==.

a = Reiberstreifer, ein Drahtstück. Zungenreiber.

Abb. 646.

Ansicht.

h = Schließhaken.

Die Reib erstreifer macht man aus a) Draht, b) Flacheisen, aufgenietet oder aufgepreßt.

if i

* I!s /

B Zungensperren. Zungenreiber

[646, 647].

Das Drehen erfolgt durch Oliven o. Halboliven, meistens aus Messing.

links : Zunge offen, rechts :    „ geschlossen.

Abb. 647. Grundriß.

gj

a — Zunge, f = Flügel, s = Stock, Pfosten, b = Olive.

Verwendung.

Abb. 642—645 : selten, weil unschön

„    641, 646—647 : wenn zwischen den

Flügeln Pfosten stehen.

„    641,    646—647: bei doppelten

oberen Flügeln

„    641, 646—647: schöner als 641;

bei den unteren Flügeln mehrteiliger Fenster.

2. Riegel.

A. Schubriegel.

a)    aufgesetzter,

a) gerader [648], ß) gekröpfter.

b)    eingelassener (unterm Blech) laufend [649—651].

B. Hakenschubriegel [652] — für Souterrain- und Dachbodenfenster, eventuell Fenster Hausmeisterwohnung, die besseren aus Messing, die minderen aus Eisen. Der Riegel R liegt in einem Schlitze des Rahmens. Dieser wird gedeckt durch das Streichblech S. Wenn man den Handgriff herunterschiebt, greift

der Schuhriegel Ht in die Schließtasche am Kämpfer ein, v    „    H ₂ „ das S c h 1 i e ß b 1 e c h auf dem Fensterbrette,

„ Hakenriegel H, „ den Schlitz des Schließbleches am anderen Fensterrahmen.*)

C. Federrieyel.

C©

Aufqesetzter Schubrieqel. Abb. 648.

Abb. 649. *)    »

Innenansicht.

Abb. 650. Querschnitt.

'S

<S>.

Abb. 651. Außenansicht

Hakenschubriegel. Abb. 652.

,K. H.

St

SS.

[©]

H,

Abb. 648, 652: bei minderen Fenstern „    649—651 : bei besseren    „

„    648: beim linken unteren

vZf/JW'A ffls

wmM

a = Streichblech, r = Riegel, k = Kapsel. x = Schlitz, m = Führungsbügel.

äußeren nach außen aufgehenden Flügel.

3. Triebe : *)

a)    Plattentrieb

b)    Kettentrieb

c)    Exzentertrieb [653].

d)    Basküleverschluß [654].

Der Lxzenter (E, 653) und das Zahnrad (Z, 654) werden mittels eines Handgriffes, der Olive (0, 654), gedreht. Mit ihnen dreht sich ein Zungenreiber. Durch diesen erfolgt der Verschluß außer oben und unten, auch noch in der Mitte. Beim Drehen der Olive nach rechts [links] wird die Triebstange R in [aus] dem Rahmen hinein [heraus] geschoben, also geöffnet [geschlossen].

l) Bei diesen Verschlüssen erfolgt der Verschluß an 3 Stellen — a) oben, b) in der Mitte und c) unten — mit einer einzigen Handbewegung.

e) Espagnolett- oder Bajonettverschluß [655—657].

Dreht man mittels der Kurbel K die Schließstange S um ihre vertikale Achse, so greifen die Haken Hx und Ha oben und unten in die Schließbleche ein, und das Fenster wird dadurch oben und unten geschlossen. Wird nun die Kurbel um die horizontale Achse A abwärts gedreht [655] und hinter dem Haken H eingelegt, so erfolgt auch ein Verschluß in der Mitte.

Der Espagnoletteverschluß ist sehr fest, aber unschön. Bei Wohnungsfenstern zieht man daher die anderen „Triebe“ vor.

Knöpfe macht man aus a) Eisen oder b) Messing,

Oliven macht man aus a) Eisen oder b) Messing, ungeschliffen und geschliffen.

Ein unterer äußerer, nach innen aufgellender Flügel bekommt einen Fensterschnapper samt Streichblech; ein nach außen aufgehender eine Aus sp reiz stange; die unteren inneren Flügel erhalten F alz spreiz ein.

Espagnolett- o. Bajonettverschluß.

Abb. 655.

Vorderansicht.

Exzenter trieb.

Abb. 653.

Baskiilv er Schluß. Abb. 654.

Abb. 656. Grundriß I (oben).

•5

........X

xr

E = Exzenter,

K = Kurbel,

R = Schubriegel.

fm

Abb. 657. Grundriß II (in der Mitte).

xmmm,

Z = Zahnrad,

R = Riegel, 0 = Olive.

H 'S

S = Schließstange, 1I₁, H₂ = Haken,

K = Kurbel,

■■Hi

H = Schließhaken zur Aufnahme der Kurbel,

L = Drehlager.

Abb. 636, 637, 641—648, aus Friedei: Baukonstruktionslehre.

Beschlag-Erfordernis

bei den gewöhnlichen Wohnhausfenstern.

für jeden Fensterflügel.....

kleinen oberen Flügel großen unteren „    ,

unteren nach außen aufgehenden innen

77

’7

........4 Scheinhaken

falls er aufzudre- 2 Aufsatzbänder hen ist.

77.

77

77

r>

77

77

77

77

77

7?

äußeren „ inneren „

Flügel 1 Ausspreizstange 1 Fensterschnapper 1 Falzspreize.

außerdem noch

Art des Fensters

die äußeren Flügel gehen auf nach

Flügel

Zahl

der Flügel

untere obere

Reiber ’)

erforderliches Beschläge

Zungensperren ²)

Schubriegel³)

kurze|lange

Triebe⁴)

Anmerkung

außen

äußere

■r—l Ol -CO -    — P

• !»

!»

C» • »    • !»

en

äuJ

inn

•    • W (D Î1 •    • !» rł< r-l CO <» "^    • <M OJ •    • CD <»    •    »    • CD !»

1—1 1—1.

• T—H

•    • <N

tzr'CTQ a>

hzuf

za d

!» ri

CD Ms p_,    t;?

• T*

rH ROd CO

f, i

x) Vorreiber, Kurbelreiber — samt Reiberstreifer,

²)    samt Halbolive u. Schließblech,

³)    gerader, aufgesetzter mit Knopf, samt Schließblech,

⁴)    mit 2 Triebstangen, 2 Triebplatten, Zunge, Olive, 3 Schließblechen.

n) Abort-, Speisfenster.

b)    Mezzanin-, Souterrainfenster.

c)    Bodenfenster.

d)    die seitlichen Flügel aufdrehbar, der mittlere fest.

e)    „    „    „ fest, die mittleren aufdrehbar.

/') Doppelfenster.

(/) kleine Flügel.

h)    große „

i)    Pfosten zwischen den Flügeln.

§ 10. Anstrich.

Siehe auch S. 203.

Die Fenster sind nach dem Grundieren 3mal zu streichen und zu firnissen ; z. B. die Gassenfenster an den Außenseiten creme oder gebrochen weiß, an den Innenseiten samt den Blindspaletten ebenso oder in Nußholzimitation ; die Hoffenster licht oder Steineichen; die inneren Stiegenfenster in feiner Ausführung oliv Ahornimitation, eventuell in lichtem Ton zu marmorieren.

§ 11. Verglasung.

Billige Verglasungen macht man aus Lagerglas. Es eignet sich aber nur für Scheiben bis zu 140 addierten Zentimetern*); für größere ist Solinglas zu verwenden. Man benützt für

6/4 belgisches Ia Solinglas 4/4 Solinglas einfarbiges der Badezimmer :

^^    „    . Mattglas.

Stiegenhausfenster: 3fach geätztes 6/4 Spiegelglas oder

»    3farbiges Ornamentglas in Bleifassung

Gewölb-Schaufenster : belgisches Spiegelglas.

Ornamentglas

Gassenfenster Hof- „

Gang- „ innere „

Abort-

II. Kapitel.

Eiserne Fenster.

Man setzt aus _J__5 ]_-Kleineisen oder aus Sprossen(Fenster-)e isen ein Gitter [658] zusammen, das an einem Rahmen (R, 661, 665) aus j_-Eisen befestigt wird. Dessen Seitenteile werden oben, unten und in der Mitte im Mauerwerk verankert (A, 658).

Die Entfernung der

= » 30 „

horizontalen Sprossen = ca. 50 cm vertikalen

Ein aus 4 Feldern bestehender Lüftungsflügel (a b c d, 658), der um eine horizontale Achse x y sich derart drehen läßt, daß die obere Hälfte nach innen und die untere Hälfte nach außen aufklappt, ermöglicht eine Lüftung. Sonst ist das Fenster unbeweglich eingesetzt.

Den Stur z^ pflegt man segmentförmig zu gestalten, mit etwa 20 cm

Pfeil höhe.

Wenn das eiserne Fenster auch einbruchsicher sein soll, so sind die „ Entfernungen der Sprossen so klein zu machen, daß niemand durchkriechen kann.

Eiserne Fenster mit Drahtglas anerkennt die Baubehörde als feuersichere Verglasung. Die Hoffenster der Magazine der Geschäftslokale müssen so hergestellt werden.

*) Eine Scheibe hat a addierte Zentimeter, wenn.Breite (cm) -f- Höhe (cm) — a (cm) ist.

Vertihalschnitte.

Abb. 661. Schnitt M N.

Abb. 658. Ansicht.

'\\sS

\W.

x:

-K

71

40 40.5

2915.41

HZ

Abb. 662. Schnitt J K.

J,

Up

f³

J.

Abb. 663. Schnitt E F.

c=)

J.

ts>₇

■ 2915 4

Abb. 664. Schnitt C D.

I 29.26.M

Abb. 665. Schnitt A B.

abcd — Lüftnngsflügel. A = Verankerungen.

29.15A

T\

4|Q,40.S

vV

Hoi 'izon falsch nitte.

Abb. 666. Schnitt GH.

Schnitt O P. Abb. 659.

Schnitt Q R. Abb. 660.

29.15.4

bauten :

Es empfehlen sich, für Industrie

(H

W tss

Lichtweiten = 1³/₄. . . m „ höhen = 2¹L ...    „

Verbindungen der Fenster-Sprosseneisen.

I. Detail m (zu Abb. 658).

rg 3    © g Tj

£ P P3 -P N P ©    ©    »? p

^    s ©

| « J §

8 .a b

O-, .    Jh    CD

m ay p fl .s

§1 i j

§■* b lu

P d fl A 3.-3 Ł|

0.-P    P

. © 03 © ₀    . ©

oo¹^    P    .fl

So ©

ÎO © © O P4

§5rl ©

CO . ⁰⁵ CO ® P

a.s-g |£L“'S

Ç    C/3

S.S g«j 9-i s ® 8    .3 a

- 11 l»«.g r

I-Ö    P

rö O

er P a‘ A

Detail m. Abb. 667. Schnitt ab.

-b

c- o

O*⁰

lg¹.

pp CD

P fl -

» "«’S

—t~

g 2.p P    ö    m

ÇL,    o    Cfq

» g

rj    CD

- 13-    Ng^

,    p    <b.j®    B.

p % ft

m    ÿ    CD    CD    CD

?    g    3    fl    J³

^2 8 £.arcf p

ST rt- 02 ? CTq

&§

CD 2

Abb. 669.

Variante zu Abb. 669.

Abb. 670. Ansicht.

Detail n.

Abb. 671. Sprosse ms.

Abb. 672. Sprosse q r.

nn

Abb. 668. Ansicht.

II. Detail n. [670—672].

Bei Kreuzungen wird jede Sprosse auf die Hälfte der Höhe ausgeschnitten. Die Verbindung gleicht einer Überblattung der Holzverbindungen.

Kellergitter.

Die liegenden Lichteinfallsgitter für die Keller- und Souterrainräume [632] macht man für 20 mm, die stehenden für 7 mm starke Verglasung aus Winkelrahmen und "f-Eisensprossen. In jedem Lichteinfallsgitter sind an Stelle einer Glastafel zur Ventilation Flacheisengitter anzubringen.

Solche, die als Ein wurfsloch dienen, sind mit starken Scharnieren in besonderen Winkelrahmen, von innen verschließbar, zu beschlagen.

Anstrich.

Die eisernen Fenster werden mit Bleiminium minisiert und 2mal creme oder andersfarbig gestrichen.

IV. Abschnitt.

Vorbauten.

Der Fußboden eines Geschosses wird oft über die Flucht der Außenmauer hinausgeführt und bildet dann eine vor dieser liegende Platte.

Abb.

Vorbau

Die Platte wird

umschlossen von j

abgedeckt

getragen von

673—676

Balkon

677

Altan

einem Geländer, einer Balustrade o. ein. durchbrochen. Brüstungsmauer

678

Terrasse

in der Regel nicht ; zuweilen durch ein frei vorhängendes Dach, häufig dann durch ein Glasdach (Marquise)

Konsolen

Pfeilern oder Säulen

dem Erdboden oder einem Sockelmauerwerk

679—687

Erker

wie ein Balken

Wänden

688

durch eine Decke oder ein Dach

Veranda

wie eine Terrasae

Gang ist wie ein in die Länge gestreckter Balkon oder Erker auf

zufassen.

Loggia (Laube) : die Außenmauer ist für einen oder mehrere Räume nicht voll, sondern besteht nur aus Pfeilern oder Säulen, welche entweder ein Gebälk oder Arkaden (Bögen) tragen.

Söller nennt man eine Loggia in einem oberen Geschosse.

Kombinationen.

Auf dem Erker liegt ein Balkon [685],

Baikone befinden sich neben dem Erker.

Auf der Verranda ruht ein Altan oder ein Erker [688].

Neben oder vor der Veranda ist eine Terrasse.

Uber der Terrasse liegt ein Erker, ein Balkon usw.

Vorbauten über die Baulinie, auch Risalite, Säulenportale, einzelne Säulen oder Pfeiler, Lisenen, Barrieren, Vorlegestufen, F reitreppen usw. dürfen nur mit besonderer behördlicher Bewilligung unter Zustimmung des Grundeigentümers angebracht werden.

15

Daub, Hochbaukundo, III. Teil, 2. Aufl.

Offene Bal ko ne und Galerien auf Konsolen dürfen in der Regel nicht mehr als 1'25 m vom Mauergrunde bis an die äußere Flucht des Geländers oder Parapetts vorspringen.

Erker dürfen in der Regel nur auf eine Fensterachsen weite und nur in Gassen von mindestens 16 m Breite angebracht werden.

Sie dürfen nur P25 in über die Mauerflucht vorspringen.

Vom Nachbargebäude müssen sie wenigstens 3 m entfernt sein.

Baikone, Erker u. dgl. sind aus feuersicherem und solidem Material herzustellen und in einer solchen Höhe anzubringen, daß nicht durch sie der Verkehr auf der Straße behindert wird.

Sie sind mit Rinnen zu versehen, durch die das Wasser in Abfallrohre, welche an der Front des Hauses liegen, bis auf das Trottoir geleitet wird.

I. Balkon.

I. Die Balkonplatte wird hergestellt:

1. am besten aus einer oder mehreren Platten aus gutem, festem hartem, tragfähigem, wetterbeständigem natürlichen Stein, die miteinander verfalzt werden und ein Gefälle nach außen bekommen (1 : 20).

Abb. 673. Ansicht.*)

Eil 01 101 01 01 0l 0] [Si iSl 101 01 !

5

CB

CB

Draufsicht.

Abb. 674. Grundriß.

Druntersicht.

III u. IV

IM s

•ff"

j.» ■’

|I

03

Jt

*) Abb. 674—675: nach Hesky.

Die Falze reichen aber nicht bis ans Ende hinein; damit sie dort nicht das Anssehen stören, macht man einen stumpfen Stoß [673].

Die Außenkanten erhalten (Gesims-)Profile und eingemeißelte Rinnen, die das Wasser zur Mauer führen, wo es mittels schmaler Zink-Abfallrohre abgeleitet wird.

Die Balkonplatten, die auf Konsolen liegen, werden wenigstens 5 cm tief eingemauert.

Bei Türen bilden sie einen Absatz, um einem Eindringen von Wasser vorzubeugen.

Abb. 675. Querschnitt.

,v «

in *i

V

II i

JU

Il il SI II

Im

«

’-d)

■

IIÉ

s\

mgm

8

2. Wenn natürliche Steine nicht zur Verfügung stehen oder nicht zweckmäßig sind, so macht man die Balkonplatte aus einer Tragkonstruktion aus eisernen Trägern und gibt zwischen diese Ziegel- oder Betongewölbe, Betonplatten oder eine Eisenbetonkonstruktion, also eine Decke nach S. 265 bis 320 des II. Teiles.

Abb. 676.

Der Fußboden ist dann wasserdicht und wetterbeständig auszuführen :

a)    Klinkerplatten

b)    Schieferplatten

c)    Asphaltestrich auf Betonunterlage.

II. Die Konsolen werden hergestellt aus:

1.    natürlichem Stein und sind in die Hauptmauer fest einzumauern — bei Monumentalbauten,

2.    Zementguß, Terrakotta, Blech — als Imitation der Steinkonsolen. Sie werden an die Träger gehängt, welche die Balkonplatte tragen, und an der Mauer befestigt. Diese Konsolen sind also nur für das Auge.

II a. Statt durch Konsolen besorgt man die Unterstützung auch durch eine Korb- oder becherartige Konstruktion, die gewöhnlich aus einem verputzten Drahtnetz oder aus Blech hergestellt wird.

in Zementmörtel,

III. Brüstung.

a)    Geländer werden aus Guß- oder Schmiedeisen gemacht.

b)    Balustraden stellt man aus Haustein her [673,—675].

c)    Zuweilen ersetzt man sie durch durchbrochene Mauern.

Holzbaikone.

691].

Ist der Balkon aus Holz auszuführen, so stellt man ihn wie eine Tramdecke her, aber bloß mit oberer Verschalung. Deren Fugen schließt man durch untergenagelte Fugendeckleisten oder durch eine zweite Bretterlage. Die Konsolen bestehen aus Streben, die sich gegen die Mauer stemmen

II. Altan.

a)    Die Pfeiler oder Säulen tragen eine der S. 265 bis 320 d. II. Teiles genannten Deckenkonstruktionen [677] oder

b)    man spannt von einem Pfeiler (Säule) zum anderen und zur Hauptmauer Bögen (Arkaden) und wölbt zwischen diese Kreuzgewölbe, Platzel,

Altan. Abb. 677.

zuweilen auch Kuppeln auf Pendentifs.

Im übrigen verfährt man wie bei einem Balkon.

Terrasse. Abb. 678.

W___

mm

III. Terrasse.

1.    Die Terrasse ruht direkt auf dem Erdreich. Man muß den Boden unter ihr feststampfen oder walzen, damit nicht Setzungen auftreten. Durch Einschalten einer wasserundurchlässigen Schichte (z. B. Lehm oder Beton) beugt man dem Aufsteigen der Erdfeuchtigkeit vor.

2.    Wird die Terrasse vom Sockelmauerwerk getragen, so behandelt man sie wie einen Altan. Sie unterscheidet sich dann von diesem, daß sie nicht so hoch über der Erdoberfläche liegt.

Der Fußboden ist entweder Kies oder ein massiver.

IV. Erker.

Abb. 679—684 sind Anordnungen der Erkerträger, falls die Mauerstärke doppelte Träger bedingt; gewöhnlich reicht man mit einfachen aus.

Werden die Wände gemauert, so muß man leichte Steine (Lochziegel u. dgl.) verwenden, damit die Tragkonstruktion nicht zu stark belastet wird.

Außerdem verwendet man auch noch verglaste Holzwände sowie in Eisen konstruierte Erkerwände.

Die Decke des Erkers liegt auf seinen Wänden und kann jede beliebige Deckenkonstruktion sein.

Trägt der Erker nicht einen Balkon, so gibt man über die Decke ein Dach [687].

|C

Abb. 679.

Abb. 680.

,B'

c,

CI----

r>

p'

f—

fü

j'

G___

Jb:_____g;.

w<

|H

■É

!d'

g!

|F'

A.

A'

E’

„ Seitenwand.

Die Erkerträger A C, Ax C,, A' C' liegen bei B, Bj, B' auf der Hauptmauer und bei C, C1} C' auf der Mittelmauer.

Die Träger A Ax A', DED' tragen die Vorderwand und F G, F' G' die Seitenwände.

Die Erkerträger E D, F' D' liegen auf dem Wechsel C C', der von den Deckenträgern AB, A' B' getragen wird, falls A B und A'B' gemacht werden müssen.; denn dann wäre es nicht zweckmäßig, auch ED und E' D' durchlaufen zu lassen (wie bei Abb. 679).

EE, FF' Träger der Vorderwand GH, G'H' „

lH

AT

Abb. 681.

!l

Abb. 682.

Variante zu Abb. 681.

/I

_v

£___

¥»

•1

le

k;''

-agF—

//

JL_____

'p

7i

D'

A Ai, A! A', DE, ED' werden getragen AC, Aj Cj, A'C'. Diese liegen bei C, Cj, C' auf den Deckenträgern H J, K L, M N.

Y“ll

OQ WW

3

tsPSg

> M ^ <*f ** ®

<3

-°E;aq g

»ise

O H

S J So

W 4ä M CS

§>§ Sq

l üä

A C, A' C' liegen bei B, B' auf der Mauer und A, C, bei B, auf den Trägern B B, B', G GE

HI liegt bei H auf A, C.

Abb. 683.

Abb. 684.

lC

Ci

IG

tß

___.s

m-A-

|D

~!1*

,G;

ig;

ÿj//

E A

ABC, A' B' C' bis zur Mittelmauer durchlaufende Erkerträger. D E E' D', J G G' J' (abgebogene) Träger der Erkerwand. D D', J J' Träger für die Hauptmauer und für A C und A' C'.

Querschnitt durch einen Erker mit darüber liegendem Balkon. Abb. 685.

3:

Bi

Die gekrümmten Erkerträger ABC, DEF werden von dem Hauptträger B G getragen. Dieser ruht auf der Mittelmauer und auf H J.

Abbb. 687.

US

Abb. 686.

r-'C.    •''-1

iBli *

.1

Veranda.

Abb. 688.

S’

A = Sturz (Bogen oder Träger), B == Türe, S — Sima, P = Platte, a, b = Träger der Vorderwand, C — Konsole, T = Erkerträger.

..... ~~~

Eiserne Konsolen zur Unterstützung von Gängen u. dgl. Abb. 689.¹)

.......-.......0:77

...... 0 77.

p-IS.Jp

»’r i5°'

TTi

-,

P.....v?%j

\U5O¹S0

O O i

VF

Sa

« o IV U

luSO.-Sp .

;u

.tuSPVSO¹

St4-50'S"Ï

Pp'

..fl«......^

l 80...

Abb. 690 ist schöner als Abb. 689, — die Konsole frei sichtbar bleibt.

wenn

Abb 690.¹)

.P.......i »

**

16 ..., w

V. Veranda.

Hiebei ist das für die Terrasse und den Erker Gesagte zu beachten [688].

Hölzerner Gang. Abb. 691.²)

VI. Gang.

Freie, an den äußeren Wänden der Gebäudemauern liegende Gänge müssen, wenn sie die einzige Verbindung der Wohnungen mit der Hauptstiege || bilden, durchgehends aus feuersicherem Material hergestellt werden und mindestens 1T0 m lichte Breite ||||| 2 haben. Sie sind mit feuersicheren, wenigstens 1 m wjß hohen Geländern zu versehen oder erhalten ver- ^ ^ glaste Holzwände.

Offene Gänge bekommen im obersten Geschosse eine vom Dache des Gebäudes isolierte, feuersichere Bedachung.

mm

ÜJl

'E

VII. Statische Berechnung der Balkon- und Erkerträger.

I. Fall:

Bezeichnungen :

P Einzellast am äußeren Trägerende, von der Vorderwand des Erkers und deren Träger nebst Decke und Dach stammend {kg).

qt gleichmäßig verteilte Belastung des vorstehenden Trägerteiles (kg\m) : Eigengewicht und Nutzlast der Deckenkonstruktion unter dem Erker, eventuell Seitenwand nebst Decke und Dach.

q gleichmäßig verteilte Belastung des inneren Trägerteiles (kg\m): Eigengewicht und Nutzlast der Decke, eventuell Scheidemauer.

1 Stützweite des inneren Trägerteiles (m) : von Mitte Außenmauer bis Mittelmauerauflager.

a Ausladung des äußeren Trägerteiles (m).

A und B Auflagerdrücke (kg).

Mt Moment im Außenmauerauflager {kgm).

M₂ größtes Moment im inneren Trägerteile {kgm). e Entfernung des Querschnittes, in dem M₂ wirkt, vom Außenmauerauflager A (m).

Abb. 692.

JA,

. - • • ■ •> <• •

q³

A — ~2 +P

r>_q i

+¥»+*)

(M)

21

M,

= Pa + -y (kgm)

n/r _q ¹²    (2P-fq₁a)(2Pa4-qIa² + 2ql³)a

² ~~ 8

8 q l²

{kgm).

bi =

_ 6 M -f A c

c² k

c² k

II. Fall: Konsolträger.

Bezeichnungen :

P, und a haben dieselbe Bedeutung wie beim Falle I. M Moment an der Einspannungsstelle {kgm)

A Auflagerdruck an der „    (kg)

k zulässige Inanspruchnahme des Mauerwerkes auf Druck ke „    „    der Lagerplatten „

y Einheitsgewicht des Mauerwerks {kg/m³)

Abb. 693.

(kg/cm²)

Abb. 694. Querschnitt.

cx und bt (c₂ und b₂) Seitenlangen, (8₂) Dicken der unteren (oberen) Auflagerplatte.

c — cx —{— c₂

gewöhnlich macht man c = d Z aufwärts wirkende Komponente von A {kg).

Z ist aufzuheben:

1.    entweder durch den auf der oberen Platte (a₂ X b₂) ruhenden Mauerkörper

2.    oder durch eine Verankerung des Trägerendes nach unten.

1 sei die Länge dieser Ankerstangen.

il

?......

M = Pa + äL-(fym)

A = P + qi a {kg)

CT

Ci =

6 M -f- A c

TTTT^ C

12 M

c₂ —

12 M

b₂ —

_bt b

¹

Nach Ha ni sch.

²

Friedei: Baukonstruktionslehre.

³

2 P —j— qt a) a

⁰¹ ——2—

bo - b

V. Abschnitt.

Abfuhr der Abfallstoffe.

Aborte, Pissoirs; Kanäle, Tonnen, Senkgruben.

Die Abfuhr der Abfallstoffe (Exkremente, Fäkalien, Urin, Schmutzwässer, Abwässer aus Küchen, Bädern, Waschküchen, Wassermuscheln, Niederschlags Wässer usw.) aus den Gebäuden erfolgt durch

1.    Kanäle — am besten.

wo eine Kanalisation fehlt.

2.    Tonnen

3.    Senkgruben

Die Fäkalien dürfen nicht in Bäche, Teiche, auch nicht auf Düngerstätten geschafft werden, wenn dadurch fließende oder stehende Gewässer verunreinigt werden könnten, also in der Nähe von Brunnen, statt; Wasserleitungen, Bächen u. dgl.

Die Ableitung des Unrats und der Jauche auf die Gasse ist untersagt.

Die Ableitung von unreinen und übelriechenden Flüssigkeiten bei Industriebauten muß so geschehen, daß die Umgebung nicht darunter leidet, das Brunnenwasser nicht verunreinigt, und das Erdreich nicht infiltriert wird.

Die Benützung der öffentlichen Kanäle für diese Ableitung kann von der Baubehörde untersagt werden, wenn sich dadurch Übelstände ergeben würden.

Bei Krankenhäusern dürfen die Abfallstoffe nur dann in die Unratskanäle geleitet werden, wenn eine starke Wasserspülung der Aborte und eine reichliche Durchschwemmung der Kanäle vorhanden ist. Fehlt es aber an der hiezu erforderlichen Wassermenge, so müssen die Unratsstoffe in wasserdichten, an das Abfallrohr gut anschließenden Tonnen gesammelt werden. Die flüssigen sind mittels einer durchlässigen Wand [747] von den festen zu trennen, und nachdem man sie desinfiziert hat, in den Kanal zu leiten. Die festen werden in den Tonnen fortgeschafft.

Ist ein Unratskanal nicht vorhanden, so besorgt man die Abfuhr mittels Tonnen. Nur wenn deren Anlage unzulässig ist, darf man Senkgruben verwenden.

Die aus den Tonnen und den Senkgruben kommenden Abfallstoffe sind nach ausgiebiger Desinfektion fern vom Krankenhause auf freiem Felde abzulagern und mit einer wenigstens x/₄ m hohen Erdschichte zu bedecken.

mk

{m)

größer ist.

Es ist mit M, oder M

zu

rechnen, je nachdem dieses oder jenes

I. Kapitel.

Aborte.

Abtritte, Retiraden ł), Klosetts ²).

§ 1. Zahl der Aborte.

Die Zahl der Aborte in einem Geschosse richtet sich nach der Zahl und der Größe der Wohnungen. Für je 2 Wohnungen ist mindestens 1 Abort anzubringen.

Am besten hat jede Wohnung ihren eigenen Abort.

Größeren Wohnungen gibt man auch zwei und nach Bedarf sogar mehrere Aborte, eventuell einen besonderen für die Dienerschaft, zuweilen

auch einen eigenen im Bade.

Innerhalb der Wohnung liegende Aborte sind nur bei Vorhandensein von Wasserspülung und Wasserverschluß zulässig.

Bei Industriebauten ist für je 30 Personen wenigstens 1 Abort anzubringen ;

in Krankenhäusern für je 10, höchstens 15 Kranke mindestens

1 Abort;

in Schulen für jede Klasse, in der sich Kinder desselben Geschlechtes befinden, je 1 Abort; bei gemischten Klassen für jede Klasse je 2 Aborte, für jedes Geschlecht ein besonderer.

In Fabriken sind die Aborte der räumlichen Ausdehnung des Betriebes angemessen zu verteilen. Sie müssen so angelegt sein, daß die Arbeiter während ihres Aufenthaltes darin, nicht den Unbilden der Witterung ausgesetzt sind.

In größeren Betrieben sind die Aborte nach dem Geschlechte der Arbeiter zu trennen, mit gesonderten Zugängen zu versehen und durch Aufschriften kenntlich zu machen.

Bei den für Männer bestimmten Aborten sind Pißräume anzulegen. Die Pißräume oder Muscheln sind aus undurchlässigem Material herzustellen und dauernd in dichtem Zustand zu erhalten.

Fin V o r r a u m vor dem Aborte schafft einen besseren Dichtschluß und kann benützt werden für eine Wasch- o. Toiletteanlage. Er empfiehlt sich namentlich dann, wenn mehrere Aborte nebeneinander liegen.

Hölzerne und außerhalb des Gebäudes im Haushofe stehende Aborte sind nur bei ebenerdigen Häusern, die unter erleichterten Bedingungen errichtet werden dürfen, gestattet. Dann muß in Wien (auf dem Lande) für je 2 (4) Wohnungen wenigstens 1 Abort vorhanden sein.

0 retirer = zurückziehen (französ ). ²) to close = schließen (englisch).

Abb. 695.

Abb. 696.

GM

S?

il

=.i

». i ;

nH

IL',:

y

WS

GD

A = Abort. S = Speisekammer. G = Gang. GD = Gipsdielen.

A = Abort.

B = Speisekammer.

wm

*■ >

Mægasssi

fil

Abb. 695 : Der Abort (A) erliält Licht und Luft durch den oberen Flügel des Fensters der Speisekammer (S), der von der Speis aus mittels einer Zugvorrichtung (wie in Abb. 638) aufgeklappt werden kann. Von der Scheidewand zwischen Abort und Speis geht eine Decke aus Gipsdielen zum Kämpfer des Fensters.

Abb. 696: Die Versorgung des Abortes (A) mit Luft und Licht ist günstiger als in Abb. 695. Die Speis (S) kann minder beleuchtet sein.

§ 2. Allgemeine Anforderungen.

Jeder Abort muß sein

1.    bestens ventiliert. Luftschachte für diesen Zweck müssen wenigstens 1 m² Querschnitt haben und am unteren Ende durch genügend große Luftkanäle mit der Straße oder dem Haushofe verbunden sein. Größere Abortanlagen sind stets gegen die freie Luft zu ventilieren. Man soll sie auch mit einem Vorraume versehen.

Zu empfehlen sind 15 cm breite, 25 cm hohe Ventilationsöffnungen unmittelbar unter dem Plafond in der Hauptmauer.

2.    unmittelbar beleuchtet, mindestens von einem Lichthofe von wenigstens 6 m² Grundfläche.

3.    womöglich nicht der herrschenden Windrichtung (Wetterseite) zugewendet, weil sonst der Wind die abziehenden Gase ins Haus treiben würde.

4.    geschützt gegen Zugluft und Kälte.

§ 3. Geruch sperren.

Um ein Eindringen der Gase, die durch das Faulen des Urins und der Fäkalien (Exkremente) schon im Abortschlauche, besonders aber im Kanale u. dgl. entstehen, in das Gebäude zu verhindern, muß man

1. die Kanäle, die Senkgruben usw. gut lüften. Dies kann durch den bis über das Dach fortgesetzten Abortschlauch geschehen [395]. Es soll aber auch ein eigener Ventilationsschlauch für den Kanal angebracht werden.

2. die Abortzellen bestens ventilieren durch eigene Dunstabzüge. Es sind Ventilationsöffnungen (nach § 2, Pkt. 1) anzubringen.

3.    den Eintritt der Gase in den Abortschlauch hintanhalten [736—743].

4.    dem Austritt der Gase aus der Gainze in die Abortzelle Vorbeugen [709, 710, 715, 716].

§ 4. Vorschriften der Baubehörden u. dgl.

1. Krankenhäuser.

In Krankenhäusern muß jeder Abort mit einem Vorraum, einer gut schließenden Türe und Doppelfenstern versehen sein, direkte Beleuchtung, einen eigenen Dunstabzug haben, womöglich nach Norden und außerhalb der Krankenzimmer liegen. Die oberen Flügel der Fenster müssen sich durch eine leicht zu handhabende Vorrichtung um ihre horizontalen Kanten drehen lassen. Die Decken müssen gut schließen, und die Sitzspiegel doppelt sein. Bei Kanälen- soll der Abort mit Wasser Verschluß und Wasserspülung versehen sein.

Für Infektionskranke sind eigene Aborte vorzusehen.

2. Schulen.

Bei Schulen liegen die Aborte am besten in einem Zubau, der durch einen gedeckten Gang mit dem Schulhause in Verbindung steht, oder sie werden so aus dem Hause gerückt, daß sie sich in einem eigenen Vorbau befinden. Wo sie ausnahmsweise im Hause selbst untergebracht sind, muß man doppelte, selbst zufallende Türen anbringen. Vom Gange sind die Aborte durch einen gut ventilierten Vorraum zu trennen.

Für die Lehrer sind besondere Aborte anzulegen.

Die Scheidewände zwischen den Sitzräumen sind bis zur Decke zu führen und aus Ziegeln herzustellen.

Die Sitzräume sind von außen mit verschiedenen Schlüsseln, von innen mit Haken oder leicht beweglichen Riegeln zu verschließen.

In gemischten Schulen sind, wenn nicht räumlich getrennte Aborte angelegt werden, die Sitzräume für Knaben und Mädchen so anzuordnen, daß die Zu- und Eingänge zu den Hauptabteilungen voneinander getrennt sind.

Die Türen sind mit einer gewellten Glastafel und einem bleifreien Anstrich zu versehen.

3. Theater.

Sowohl im Erdgeschosse als auch in jedem Geschosse des Zuschauerraumes sowie der Nebenräume der Bühne ist eine entsprechende Zahl von Aborten anzulegen, die von den Gängen aus betreten werden und mit einem Vorraume, mit Wasserspülung und gehöriger Lüftung versehen sind.

4. Aborte auf Bauplätzen.

Die Bedingungen für die Herstellung provisorischer Aborte auf Bauplätzen für die Bauarbeiter werden bei Vornahme der Baukommission festgestellt. Diese Aborte müssen gegen Einblick von den Nachbarhäusern gesichert sein.

Abb. 697.

§ 5. Abortzelle oder Sitzrauin.

Abb. 698.

30- 8

\O^AOO

ÜI

Sil

! AI

65/ '200

Die geringsten Lichtmaße der Abortzelle sind laut Bauordnung:

0'90 m Breite,

MO „ Länge,

1'40 „    „ in Schulen u. dgl.

Gewöhnlich macht man die Zelle 1 00/1'20 m groß.

Ein eventueller Vorraum ist 1... 2 m tief zu machen.

Wände.

Die Wände müssen dicht, daher gemauert sein. Man soll sie hell

tünchen.

In Krankenhäusern sind sie bis mindestens 30 cm über dem Sitzbrette wasserdicht zu verkleiden.

Die gemauerten Wände versieht man sehr zweckmäßig mit einem Ölfarbean strich.

Besser ist ein glatt geschliffener Zementputz; doch genügt dieser auf 2 m Höhe.

Noch günstiger, aber auch wesentlich teurer sind Verkleidungen mit glasierten Kacheln u. dgl.

Fußboden.

Der Fußboden muß wasserdicht sein: Zementestrich, Terrazzo, Klinkerplatten auf Beton u. dgl.

Man soll ihm ein kleines Gefälle geben. Sehr zu empfehlen ist eine Abflußöffnung an der tiefsten Stelle anzubringen. Es ist dann aber dort ein Wasserverschluß vorzusehen.

Fenster.

Das Parapett muß so hoch liegen, daß ein Hineinsehen vermieden ist. Gegen Zug und Kälte schützt man sich am besten durch doppelte Fenster ; gewöhnlich macht man aber nur einfache.

Türen.

Die Türen müssen wenigstens 60 cm Licht weite und 1'80 m Lichthöhe haben und dicht schließen. Gewöhnlich macht man sie 0'65. . ,0'70/2'00 m.

Bei Aborten in Werkstätten u. dgl. läßt man den unteren Rand der Türe etwa 35 cm über dem Boden enden.

Man bringt bei solchen Aborten auch in den unteren Füllungen der Türen Gitter an.

Ventilation.

Am besten hätte jede Abortzelle einen eigenen Dunstabzugschlot.

Sitze.

Abb. 699. Sitzbrett.

JA

In jeder Abortzelle ist nur 1 Sitz anzubringen.

Die Sitzbretter (Spiegel) werden aus harten, gehobelten Brettern hergestellt und mit Leinöl eingelassen oder poliert.

Höhe des Sitzbrettes über dem Fußboden = 50 cm

in Schulen = 30. .50 cm

Breite des Sitzes > 50. . .60 cm

==75 cm: in Krankenhäusern. Durchmesser der Öffnung (Brille) >18 cm.    .

Der Zwischenraum zwischen der Brille und der W

Vorderkante des Sitzbrettes = 6. . .8 cm.

Der Deckel soll dicht anschließen. Häufig ist er nach hinten aufklappbar, oft auch selbsttätig.

§ 6. Abortschlauch.

Heute verwendet man wohl nur Schlauchaborte: die Abfuhr der Fäkalien, des Urins, der Abwässer usw. aus den Geschossen nach unten erfolgt durch den Abortschlauch.

Rohrlänge = 010. . . l'O m Lichter Durchmesser = 15... 30 cm

Wandstärke

Gewicht

= 15... 18 „ bei Wasserspülung, 8 mm bei Gußeisen,

= 2. .. 2'5 cm bei Steinzeug.

= 25. .94 kgjm.

1. Am zweckmäßigsten sind gußeiserne, außen und innen asphaltierte oder heiß geteerte Muffenrohre; innen weiß emaillierte wären zwar besser, sind aber wesentlich teurer [702—704].

Jedes Rohr steckt mit seinem unteren Ende 7... 10 cm tief in der

Muffe [702, 704].

Die Dichtung erfolgt mittels geteerter Hanfseile und Minium oder

Zement.

Der Schlauch soll vollkommen vertikal stehen, weil sonst leicht Verstopfungen erfolgen könnten.

Zwischen Schlauch und Mauerwerk läßt man einen freien Raum von

5... 6 cm, damit, wenn ein Rohr zerspringt, die Mauer nicht infiltriert wird.

Mindestens jedes zweite, besser aber jedes Rohr liegt mit seiner Muffe auf einem eingemauerten Ring aus Schmiedeisen (Rohrschelle) [702, 703].

Das unterste Rohr steht mittels eines angegossenen Ringes auf der steinernen Abortschlauch-Aufstandsplatte PP' (Schlauchstock) falls ein schlief barer Kanal anschließt [704].

Bei einem Rohrkanal erfolgt der Übergang vom Abortschlauch zum Kanal durch einen Aufstandbogen [721, 722].

Vom obersten Sitze ist der Schlauch in unverminderter Weite bis über das Dach zu führen. Dieses Dunstrohr ist aus möglichst dichtem Material herzustellen.

In Fabriken muß der Dunstschlauch wenigstens 25 cm Durchmesser

haben.

HS’

30

Abb. 701. Grundriß.

SiH

ms

Abb. 703. Grundriß.

Unteres Schlauchende. Abb. 704.

"A

CT)

fO

'2a.

m.

Hölzerner Abortschlauch.

Abb. 700.

Schnitt.

Gußeiserner Abortschlauch.

Abb. 702.

Schnitt.

"i⁰ "il

—60 —§»

SS', Sx S/: Schlauchstock.

Z — Ilochkantige Ziegel.

Rolirlänge = 1’00 -f- 0 03 -j- 0'07 m

Muffe

Die Abflußrohre der Dach- und Bodenrinnen soll man — aber nur wenn eine Kanalisation vorliegt — in den Abortschlauch leiten, damit dieser bei jedem Regen gut ausgewaschen wird.

Beim Anschluß der Bodenrinne an das Dunstrohr ist) ,,,nWasserverschluß anzubringen [395].

Der Abortschlauch ist so zu legen, daß ein Einfrieren i m Winter nicht eintreten kann.

Wo er innen nicht ganz eingemauert ist, sondern frei liegen würde, verkleidet man ihn

a)    mit Brettern, die dann mit Ölfarbe bestrichen oder

b)    stukkaturt und verputzt werden,

c)    mit hochkantig gestellten Ziegeln [703],

d)    mit Gipsdielen,

e)    mit verputzten Drahtnetzen u. dgl.

2. Steinzeugrohre, außen und innen glasiert, sind vorzüglich, brechen

aber leicht.

3. Hölzerne Abortschläuche macht man, außer bei provisorischen Bauten, nur ausnahmsweise. In Städten sind sie durch die Bauordnungen verboten [700—701].

Sie werden aus harzreichen, innen glatt gehobelten, beiderseits geteerten,

3... 5 cm dicken Brettern hergestellt, welche einen quadratischen Querschnitt

von 28. . .31 cm Lichtweite bilden, in Abständen von 1 m durch Bandeisen zusammengehalten und alle 2... 3 m gegen das Mauerwerk durch Holzstücke verspreizt sind. Die Fugen werden mit Pech und Unschlitt gedichtet.

§ 7. Gainze.

Darunter versteht man das gekrümmte, nach oben sich trichterförmig erweiternde Verbindungsrohr zwischen Sitz und Schlauch. Sie wird aus demselben Material hergestellt wie der Schlauch, in der Regel also aus Gußeisen.

Abb. 705.

Abb. 706.

Abb. 707.

"A

pn

^**•0-90i-0 9û.^

ô'--fgrï-'-ô

.4.

A für eine Gainze.

B für einen Wasserablauf.

Gainzen verschiedener Geschosse dürfen in denselben Schlauch münden.

Ein Schlauch kann Gainzen mehrerer nebeneinander liegender Aborte aufnehmen [706, 707].

In denselben Schlauch sollen in einem Geschosse höchstens 3 Gainzen münden, aber in verschiedenen Höhen.

Dieses Zusammenlegen der Aborte gestattet nicht nur Ersparnisse an Baukosten, sondern gewährt auch hygienische Vorteile.

Die Neigung der Gainze gegen den Horizont darf nie «<45° (bei Holzgainzen 60°) sein.

In die Gainze pflegt man eine Geruchsperre [709, 710, 713] einzuschalten.

§ 8. Abortarten.

I. Offene Aborte ohne Wasserspülung.

Sie hindern nicht das Eindringen der Gase in die Abortzelle und von dieser in die Nachbarräume, sind daher vom hygienischen Standpunkte zu verwerfen.

Man macht sie nur dann, wenn eine Wasserspülung und Wasser Verschlüsse nicht angebracht werden können, falls eine Wasserleitung fehlt.

Sie müssen möglichst weit weg von den bewohnten Räumen liegen.

In Fabriken dürfen Aborte, die nicht mit Wasserspülung eingerichtet sind, mit den Arbeitsräumen nicht in direkter Verbindung stehen, sondern • müssen von diesen durch kräftig ventilierte Vorräume oder gedeckte Gänge getrennt sein.

16

Daub, Hochbaukunde, III. Teil, 2. Aufl.

II. Wasserklosetts.¹)

Zwischen dem Sitz und dem Schlauch ist ein Wasserverschluß eingeschaltet, der einem Eindringen der Gase in die Abortzelle vorbeugt. Diese Aborte werden auch mit einer Wasserspülung versehen. Voraussetzung ist eine in die Stockwerke gehende Wasserleitung.

Schwimmkugelh ahn. Abb. 708.

Das für die Erneuerung des Wasserverschlusses und die Spülung erforderliche Wasser fließt aus einem Behälter zu, dessen Speisung aus der Wasserleitung erfolgt, am besten selbsttätig mittels Schivimm-kugelhahn [708].

Wenn durch den Abfluß infolge einer Spülung der Wasserspiegel im Wasserbehälter fällt, so sinkt damit auch die Schwimmkugel (ein hohler Körper aus Blech) und dreht den Hebel, an dessen Ende sie befestigt ist, um die Achse an seinem anderen Ende. Durch diese Drehung öffnet sich das Ventil, und frisches Wasser strömt ein. Der Wasserspiegel steigt wieder, mit ihm hebt sich die Schwimmkugel, das Ventil schließt sich allmählich und sperrt den Zufluß ab.

Es ist auch ein Sicherheits-Überlaufrohr vorzusehen.

1. Beweglicher Wasserverschluß.

tu

Wasserklosett englischer Abort. Abb. 709.

a) Beschreibung.

vjf

wmnmTm

Zwischen der Gainze g und dem Sitze s sind eingeschaltet :

1. unter dem Sitze : der Aufnalimtrichter a aus emailliertem Gußeisen oder

Porzellan,

i àJ

2. an der Gainze : der

-P-, Abfallstrichter oder 37S t i n k t o p f b.

a ruht mittels eines Verstärkungsringes v' auf dem Deckel von b und ragt etwa 10 cm in b hinein.

3.    die Kupfer sch aie k, die sich, um die horizontale Achse c nach k' drehen kann. In der Lage k schließt sie die untere Mündung des Auf-nahmtrichters.

4.    der Hebel de, der sich um die horizontale Achse d dreht.

c und d sind an b befestigt.

Der Knopf f des Hebels de gleitet in der Schleife (Kulisse) fc, die mit der Kupferschale fest verbunden ist.

5.    die Handhabe h, die mit de bei e gelenkig verbunden ist.

6.    die Führungsstange ff, die mit d e bei f und mit dem Ventil v des Wasserzulaufrohres w verbunden ist.

w kommt vom Wasserbehälter.

b) Wirkungsweise.

1.    Infolge seines Gewichtes sinkt der Hebel d e, mit seinem freien Ende e, sich um die Achse d drehend, stets so weit herab, daß die Kupfer-schale k an den Aufnahmtrichter a gedrückt wird, weil der Knopf f des Hebels die Schleife fc, die mit der Kupferschale fest verbunden ist, mitzieht und dadurch die Kupferschale k um die Achse c empordreht.

Dann ist die untere Mündung des Aufnahmtrichters a geschlossen.

Das Wasser, das in der Schale k steht, gibt einen Wasser Verschluß.

2.    Zieht man mit der Handhabe h den Hebel d e empor, so nimmt der Knopf f die Schleife f c mit und dreht dadurch die Schale k um die Achse c nach k' herab.

Dabei entleert sich die Schale k in dan Abfalltrichter b.

Während der Zeit, wo die Kupferschale k an dem Aufnahmtrichter a nicht anliegt, ist ein Durchzug der Gase möglich. Deswegen sind die beweglichen Wasserverschlüsse minder als die festen, da sie nicht einen beständigen Abschluß geben.

2. Fester Wasserverschluß Siphon.

Die Schale s [710] steht frei und ist aus Fayence hergestellt. Mit dem Abortschlauch wird sie durch ein starkes Bleirohr b verbunden. Unten bildet sie einen Siphon S.

Das Sitzbrett a läßt sich aufklappen; häufig schlagt es selbsttätig auf, durch Gegengewichte oder Federn.

Unter dem Sitze ist oft eine kleine Wassermenge w zurückgehalten. Sie muß aber so bemessen sein, daß nicht ein Aufspritzen erfolgt.

3. Wasserspülung.

I.    beim Wasserklosett [709].

Beim Emporziehen der Handhabe h geht die am Hebel d e bei f befestigte Führungsstange ff' mit empor und öffnet dadurch das Ventil v.

Dann strömt Wasser aus dem Zulaufrohre w von dem Wasserbehälter durch v in den Aufnahmtrichter a ein und spült ihn aus.

Das Einlaufrohr soll tangentiell gegen die Laibung von a einmünden, damit der Wasserstrahl spiralförmig sich bewegt.

Der obere Rand des Aufnahmtrichters a ist umzubiegen, damit beim Einströmen des Spülwassers keines oben ausfließen kann.

II.    beim Sturzklosett [710].

Die Spülung der Schale, Abfuhr der Exkremente und Erneuerung des Wassers in w und S erfolgen von dem Reservoir R aus. Dessen Boden soll mindestens 2'5 m über dem Fußboden liegen, damit die spülende Wassermenge (3...9 l) mit großer Wucht herabstürzt. Das Reservoir ist an die Wasserleitung angeschlossen und füllt sich selbsttätig mittels Schwimmkugelhahn [708].

Zur Entleerung des Reservoirs zieht man an der Kette k.

I. Art. [711].

Dadurch dreht man den Hebel h. Dieser hebt dann das Ventil v, und es strömt Wasser durch y aus R in das Fallrohr f und durch dieses in die Schale s.

Das abgebogene obere Ende g des Fallrohres wirkt, sobald das Wasser in f eingeflossen ist, wie ein Heber: er saugt Wasser aus R nach f, auch wenn y schon wieder geschlossen ist. Dadurch wird R ganz entleert.

II. Art. [712].

Der Wasserspiegel im Heberrohr g steht so hoch wie der im Reservoir R. Zieht man an der Kette k, so schiebt das Ventil v, das da-

Abb. 711.

Sturzklosett. Abb. 710.

TT

(o

T5) o)

•>j

ZîStf !

o-fà-

igj

\\

Cy

\k

li

-’-f-oyo ■

<, J.....!

i

*-

oc-Z *r •

T~

Ph

t4w

Abb. 712.

-----

HI

T T' Türe.

durch gehoben wird, das Wasser vor sich her, über das Knie von g in das Fallrohr f. g wirkt, auch wenn v schon wieder herabgefallen ist, wie ein Heber und saugt die noch in R befindliche Wassermenge nach.

III. Trogaborte.

Sie eignen sich für Massenaborte in Fabriken, Kasernen, Schulen, Bahnhöfen u. dgl. Sie erfordern nur einen einzigen Schlauch.

Die Exkremente fallen in einen Trog T aus Steinzeug oder Beton, der beständig Wasser enthält [713].

Die Steinzeug-Trogteile dichtet man mit geteerten Hanfseilen und Portlandzement.

Die Spülung erfolgt:

1.    willkürlich: durch Ziehen an der Kette k wie bei den Sturzklosetts oder

2.    selbsttätig.

Eine selbsttätige Spülung und Entleerung eignet sich nur dann, wenn die Benützung fortwährend gleichmäßig erfolgt.

Abb. 713.

Trogklosett.

Wi

§T

■R

?

'm

004

fl

080

0-60

0-80

-----

0-30

mmmm,

N;:. • "

jHE

I;

Sä.

wm

m.

Wird die Spülung alle 4 Stunden vorgenommen, so soll R fassen: bei 2

Sitzen etwa 120 l

„ 160 „

„ 3...4    .

„ über 4    „

Dann strömt aus dem Ventil v unausgesetzt Wasser in das Reservoir R. Wenn der Wasserspiegel in R und unter der Glocke G bis zum oberen Rande des Entleerungsrohres e gestiegen ist, so läuft das überfallende Wasser durch die obere Mündung von e durch dieses in das Fallrohr f. e wirkt dann als Heber und saugt die ganze in R befindliche Wassermenge nach f, und von dort stürzt sie in den Trog T.

Die Größe des Zeitabschnittes von einer Entleerung bis zur nächsten ist proportional der lichten Querschnittsfläche der Mündung des Auslaufventils v.

IV. Torfmullklosetts.

Verwendung: wo eine Kanalisation oder Wasserleitung zur Spülung fehlt. Statt einer Wasserspülung erfolgt eine Bestreuung der Fäkalien mit Torfmull oder mit getrockneter, gesiebter Gartenerde (Erdklosett). Gartenerde ist aber minder.

Torfmull wird gewonnen, indem man die oberen Schichten der Torflager (den Moostorf) aussticht, trocknet, maschinell zerfasert und siebt. Die durchgesiebten, feinen Bestandteile heißen Torfmull; die zurückbleibenden, gröberen Torfstreu.

Torfmull kann 7. . . 8mal so viele Gewichtsteile

To rfmullk losett. Abb. 714.

Wasser aufsaugen als sein Eigengewicht beträgt. Es wirkt auch desinfizierend.

te.

f/TVn

_rz

Das Torfmull wird in einem Kasten K hinter dem Sitze S untergebracht.

Die Exkremente fallen in den Kübel K:.

Das Sitzbrett wird durch eine Feder emporgehalten.

Beim Eiedersetzen drückt man das Sitzbrett herab.

0f

Durch den Hebel II wird der Schieber Sx emporgeschoben, wobei er sich mit Torfmull füllt, das beim Zurückgehen durch den TrichterT in den Kübel Kt fällt.

Eine Füllung des Kastens genügt für etwa 100 Benützungen.

Erfordernis an Torfmull f. 1 Person und 1 Jahr = 25 kg.

aus

Abb. 700, 701, 706, 708, 710-712, 715—718, 727, 728, 736-741, 743, 747, 748

Friedei, Baukonstruktionslehre.

II. Kapitel.

Pissoirs.

Platzerfordernis f. 1 Person > 50 cm Wandlänge.

In Schulen für Knaben ist in jedem Geschosse ein Pissoir anzubringen.

Der Fußboden und die Wand bis 1'5 m über dem Boden sind aus wasserdichtem Material herzustellen. Der Fußboden bekommt eine Gefälle gegen eine tiefste Stelle, wo das Wasser abfließen kann, oder gegen die Rinne.

Sonst sind die allgemeinen Vorschriften für Aborte, zu beachten (siehe S. 235).

Der Urin wird aufgefangen von:

1.    Fayencemnscheln {Muschelpissoir), Bei ihnen kommt immer noch viel Urin auf den Boden.

2.    Rinnen aus dichtem natürlichen Stein oder Steinzeug mit l°/₀ Gefälle, womöglich aus einem Stück ( R innenpissoirs).

Die Wand, gegen die gepißt wird, soll vollkommen glatt sein. Sie wird aus Marmor-, Schiefer- auch Glasplatten hergestellt. Billiger aber schlechter sind Wände aus Ziegeln in Zementmörtel mit geglättetem Zementputz.

Muschelpissoir. Abb. 715.

VA

mm

G,

O SO -

005

'/A

G = Geruchsverschluß.

1. Spülpissoirs.

Die Spülung des Pissoirs erfolgt periodisch oder kontinuierlich. Die periodische Spülung ist mindestens jede Stunde und stets mit 10 l f. 1 m Pissoir-

Rinnenpissoir. I. Art.

Abb. 716.

Abb. 717. Querschnitt.

h\xx^kxxxxN\xx:sy:X-\xx^

Mo ...

k-------

xxxxxxXxxx xxxxkxxx \ \ \\1

/<

V,

f-a

- '/> — 50.....—>

⁵ ^ ZO—lf-15 -•)

»*

il

»!

•;

WÊÊâk

länge zu vollziehen. Sie ist einer kontinuierlichen Spülung vorzuziehen, außer wenn diese 200 l f. 1 m und lh aufwenden kann.

Rinnenpissoir. II. Art.

Abb. 718.

Das Spülwasser fließt auf die Wand aus

a) einer durchlochten Röhre vor dem oberen Wand-

rand [716, 717],

b) einer Rinne im oberen Rande der Wand [718]. Pissoirs mit Wasserspülung können nie ganz geruchlos gehalten werden, weil das Spülwasser nie alle Wandstellen überströmen wird. Besser sind die

2. Ölurinoirs.

An der tiefsten Stelle der Muschel oder Rinne befindet sich ein Siphon, bei dem der Geruchverschluß durch Öl hergestellt wird [715, 716].

Die Muschel oder Rinne sowie die Wände werden mit Öl (Karbolöl) eingerieben.

Man kann das Pissoir ganz geruchlos erhalten, wenn man jeden 2. oder 3. Tag mit Öl einreibt. Nur bei stark besuchten Pissoirs muß täglich eingerieben werden.

III. Kapitel.

Kanäle.

zum

Von den untersten Enden der A bort Schläuche gehen Kanäle, die sich in einen gemeinsamen Lauf vereinigen, auf dem kürzestem Wege Straßenkanal. In diese Hauskanäle münden die Ableitungskauäle für die Entwässerung der Haus- und Lichthöfe, sowie für die Ableitungsrohre der Abwässer aus den Küchen, Bädern, Wassermuscheln usw.

oo*

Das Gefälle der Hauskanäle = 1. . .2'5°/0 „    „    „ Hofentwässerungskanäle oo 3°/

Gefällsbrüche und plötzliche Richtungsänderungen sind zu vermeiden, da sie leicht Verstopfungen verursachen.

Die Kanäle müssen, damit sie nicht einfrieren, wenigstens l'O m unter dem Niveau liegen und sollen wenigstens 50 cm unter der Kellersohle sich befinden.

Auch soll der Kanal über dem höchsten Grundwasserspiegel liegen.

Im Innern der Häuser sowie der Grundstücke müssen die Kanäle möglichst entfernt von den eigenen und den Nachbarmauern liegen.

Man soll sie nicht unter Wohnräumen führen.

Würde ausnahmsweise eine solche Lage zugestanden, so muß man den äußeren Umfang des Kanals, ob dieser nun ein schliefbarer oder eine Rohrleitung ist, mit einer 15 cm dicken Betonschichte versichern. In solchen Strecken muß man Einsteig- und Untersuchungsschächte anlegen, damit der Kanal stets leicht zugängig ist.

Die Hauskanäle sind durch Ventilationsschläuche zu lüften, die bis über das Dach gehen und womöglich zwischen Rauchschlöten liegen sollen.

Werden provisorische Aborte auf Bauplätzen in Kanäle geleitet, so muß man diese durch Eisenvitriol und Karbolsäure ausreichend desinfizieren.

I. Schliefbare Kanäle.

Sie werden hergestellt:

1. aus Ziegeln in Romanzement [719], heute selten. Die Laibung des Gerinnes wird mit Portlandzement glatt verputzt; die des Gewölbes nur verfugt. Der Rücken des Gewölbes bekommt einen Mörtelguß.

Der Ziegelkanal soll aus Stein hergestellt sein, wo er

a)    eine Mauer durchsetzt,

b)    mit einem zweiten Kanal sich vereinigt,

c)    eine scharfe Krümmung macht,

d)    endet.

2. aus Beton u. zw. Schlackenzementbeton [720], heute lieber als aus Ziegeln. Die Betonkanäle werden

a)    in der Baugrube betoniert oder

b)    aus vorher fertiggestellten Stücken zusammengesetzt.

Die geringsten Lichtmaße sind:

0*60 m Breite und 1 "05 „ Höhe 0"50 m² Querschnitt.

Die Sohle macht man, damit sie sich weniger abntitzt, am besten aus

Steinzeug.

Ziegelkanal. Abb. 719.

Betonkanal. Abb. 720.

'C\'

■Sr

iS;

.....30

-------69V-

- 6j0-

■>'r

ro

! Ei

WÊmrn

WmÊrnf-

ÜH

'<.....

-tbo

->■

Erfordernis f. 1 lfd. m Kanal.

Ziegelkanal

Gegenstand

gerades

Gewölb-

gesamtes

Betonkanal

Mauerwerk

Masse

m³ |j

0-51

0-77

1-28

0-7336

Ziegel . . . . Romanzement . Portland- „ Grubensand . . Fluß- „    . .

Schlägelschotter Maurer-Gertister-Handlanger- I W eiber- )

. Stk.

kg

m³

11

Tag-

schichten

11

1—*

VI 1—1 id

cp

0-153

co oq cd co o o o o

CO CO

6666

4-

OUI    Q7Q-Q    _

80-85    131 85    160-59

—    —    92-51

0-2695    0*4225

0-74

0-18

0-693

0-231

0-462

0-539

0-999

0-333

0-768

0-845

0-21

1-08

Die Einsteigschächte, die für Reinigung und Ausbesserungen erforderlich sind, macht man im Lichten 60 cm weit. Das Hinabsteigen erfolgt mittels Steigeisen [727]. Oben ist der Einsteigschacht abzuschließen

a)    durch einen eisernen oder steinernen Deckel;

b)    darunter durch Pfosten, auf denen eine Schichte Lehm oder Asche liegt.

geführt ist.

II. Rohrkanäle.

Man kann sie nur dann verwenden, wenn eine Wasserspülung ein

Man benützt:

1.    am besten glasierte (L m lange) Steinzeugrolire

2.    seltener Zementrolire.

Der lichte Durchmesser: 17'5,⁻ 20, 22’5, 25, 30, 35, 40 cm.

Wasserläufe: 10, 12\5, 15 cm.

Die Dichtung der Muffen erfolgt mit geteerten Hanfseilen und Zement, besser aber, wegen des Setzens, mit Ton.

Liegen die Rohre auf gewachsenem Boden, so gibt man ihnen bloß eine 8... 10 cm starke Sand- oder Lehmschichte als Unterlage. Bei angeschüttetem Boden muß man sie auf Pfeiler legen, die im gewachsenen Boden fundiert sind.

Oft kommen die Kanalrohre über den Kellerfußboden zu liegen. Dann legt man sie auf starke, in den Mauern steckende, vorn hakenförmig umgebogene Flacheisen oder auf eiserne Träger.

Den Übergang vom Abortschlauch in den Rohrkanal schaffen Aufstandsbogen aus Gußeisen [721, 722].

Aufstandbogen.

Abb. 721.

Am Kanalende.

Aufstandabzweig. Abb. 722.

Inmitten des Kanals.

Putzstücke.

I. Art mit Bügelverschluß.

Abb. 723. Draufsicht.

Abb. 725. Querschnitt.

II. Art mit Patentverschluß.

Abb. 724. Draufsicht.

Abb. 726. Querschnitt.

LEDERER fcNESSENYl

Gullys mit Schlammsäcken und Geruchssperren sind anzulegen als Einlaufschächte für das Niederschlagswasser in Haus- und Lichthöfen.

den

Putzöffnung samt Einsteigschacht. Abb. 727.

Schnitt.

Übergangsstücke stellen Übergang aus einem kleineren in einen größeren Querschnitt her (a, Abb. 727, 728).

wfmi

Bogenstücke (6, Abb. 728)

vermitteln eine Änderung der Richtung oder des Gefälles.

sV

■1 zo

OL

Abb. 728. Grundriß.

\'i>

’b

Gefällsbrüche, Ecken und spitze Winkel sind zu vermeiden, da sie zu Verstopfungen Anlaß geben.

Unterhalb jeder Abzweigung oder Richtungsänderung und nach höchstens 10 m Rohrlänge ist ein Putzstück (c, Abb. 723—728) einzuschalten, das oben eine Öffnung hat, die mit einem eisernen Deckel verschlossen werden kann. Dieses Putzstück befindet sich in einem gemauerten Putzschacht, der unten mindestens 0'60 m breit, 1’20 m lang und 105 m im Lichten hoch sein muß, damit genügend Arbeitsraum vorhanden ist. Der Einsteigschacht hat einen Querschnitt von 45... 60 cm im Lichten.

c = Übergangsstück, a— Bogenstück.

b = Putzstück.

Fettfänge.

I. Art. Abb. 729. Schnitt.

II. Art. Abb. 731. Schnitt.

\\b

Pr •......fft

rzT)    p—

Abb. 730. Grundriß.

Abb. 732. Grundriß.

LA

ÜZi

III. Gemauerte Wasserläufe.

1. aus Ziegeln.

2. aus Bruchstein.

Abb. 733. 15 X 15 cm.

Abb. 734. 15X22’5 cm.

Abb. 735. 15 X 30 cm.

eEFŁ

•j

F: :

IV. Geruchsperren

gegen Eindringen der Kanalgase in den Abortschlauch.

1. Klappen mit Gegengewicht.

a) Plattenklappe.

Abb. 736.

b) Trichterklappe. Abb. 737.

Am schlechtesten sind die Klappenverschlüsse, am besten die festen Wasserver-schlüsse.

T.%

2. Wasserverschlüsse.

a) Beweglicher Wasserverschluß.

b) Feste Wasserverschlüsse.

Abb. 738.

I. Abb. 739.

mw

im

a = Klappe, b = Scharnier, c = Gegengewicht.

il

Schwierig rein zu halten.

III. Abb. 741. Variante zu Abb. 740.

II. Abb. 740.

II

5-8c^rv

t'v.'

HP?

m.

IV. Abb. 742.²)

V. Abb. 743.

VUKKSHBBi

Ei

I⁵.

P Putzöffnung.

d Aufstandstück — e Schlauchstock — g Ziegelgewölbe h Hausteinsohle — i Wassersperre.

Abb. 738—742: für schliefbare Kanäle ,,    743: für Rohkanäle.

IV. Kapitel.

Tonnen.

Die Abfuhr der Abfallstoffe mittels Tonnen erfolgt, wenn keine W asser-spülung und keine Kanalisation vorhanden ist.

Die Abortschläuche münden in eine Tonne aus galvanisiertem Eisenblech.

Der Tonnenraum, in welchem die Tonne aufgestellt wird, muß gut beleuchtet, gut ventiliert sein, einen wasserundurchlässigen Fußboden haben, dem ein Gefälle zu geben ist, darf mit keinem Nachbarraume in Verbindung stehen, muß daher eine nach außen aufgehende Türe haben.

Sehr zweckmäßig ist es, die Tonne auf einen kleinen Rollwagen zu stellen, der auf Schienen läuft [747, 748].

Wenn sie im Souterrain liegt, muß man sie mittels Ketten emporziehen.

Die Tonnen sind so groß zu machen, daß man sie höchstens alle 24 Stunden einmal aus wechseln muß*).

I. Art.

Die Tonne nimmt sowohl die festen Exkremente als auch den Urin auf. Zuweilen wird in der Tonne der Urin von jenen geschieden und dann in eine besondere Urintonne oder in einen Kanal abgeleitet.

Abb. 744.**)

Hg

Abb. 745. Geruchsperre. (Wasser Verschluß). Detail W zu Abb. 744.

f=5»

. '

MM

Abi). 746. Deckel der Tonne (zu Abb. 745).

*) Siehe S. 256. — **) Handbuch der Architektur.

C-

TTT

0 0 0 6 o oo C

o'o C 0

0 0 0 9 o oo 0 0 07 0

o oo 0 o oo »

0 oo

Abb. 747.

a Haupttonne, b Fäkalientonne, c Abortschlauch., d Anschlußhülse, e Kautschukdichtung, f Abflußrohr, g Urintonne.

./

pQe

jo o

IO

ry

VM

I

|_ OO

□ü

///

Abb. 748.

...CI

■Jf

mmmMm

Vs

t Urinabscheidungstrichter, r Urinabfallrohr.

Diese Trennung¹ erfolgt dadurch, daß in der Haupttonne a eine engere Tonne b steht, deren Wände durchlocht sind. Die festen Exkremente bleiben in b, die flüssigen rinnen durch die Löcher nach a und von dort durch das Rohr f in die Urin tonne g [747]. c ist der Abortschlauch.

d die an das untere Ende des Abortschlauches aufgezogene Hülse mit Bajonettverschluß und Kautschukdichtung e vermittelt einen dichten Anschluß des Schlauches c an die Tonne b.

II. Art.

Die Tonne nimmt nur die festen Abfallstoffe auf ; die flüssigen werden schon beim Herabkommen ausgeschieden.

an

Am unteren Ende des Abortschlauches ist ein umgekehrter Trichtert gebracht. Die flüssigen Ausscheidungen rinnen an dessen Wänden ab und fließen durch das Rohr r in einen Kanal [748].

Die festen Fäkalien fallen in die Tonne.

V. Abschnitt.

Senkgruben.

Senkgruben geben die schlechteste Abfuhr der Abfallstoffe. Man soll sie nur dann verwenden, wenn ein anderes Verfahren nicht ausführbar ist.

Schmutz- und Niederschlagwässer dürfen nicht in die Senkgrube geleitet werden.

Die Entleerung erfolgt durch Auspumpen.

Der Fassungsraum ist so zu bemessen, daß man die Senkgrube höchstens alle Monate einmal entleeren muß.

Auf 1 Person kommen täglich 1*3 l Abfallstoffe hievon 10°/o fe$te

90°/₀ flüssige

ferner

10—15 l Klosettspülwasser, Schmutzwasser u. dgl.

Man rechnet 8‘5 (0'7) m³ f. 1 Familie = 6 Personen bei jährlich (monatlich) einmaliger Entleerung.

Die Entfernung der nächsten Innenkante von der Hauptmauer soll > 2'5 m sein, bei Krankenhäusern > 5 m.

Eine Senkgrube soll möglichst weit vom eigenen und dem Nachbarsbrunnen liegen.

erfolgen :

Eine Trennung der flüssigen Ausscheidungen von den festen kann

a)    in der Senkgrube;

b)    im Abfallapparat.

Die flüssigen werden dann in eine besondere Uringrube (D) oder in einen Kanal geleitet [763].

Die Wände sind aus möglichst dichtem, undurchlässigem Mauerwerk herzustellen — aus:

innen mit geglättetem Zementputz innen nur verfugt.

Portlandzement-Stampfbeton    )

gut gebrannten Ziegeln) in Portlandzementmörtel |

Klinkern

Um die Wände herum gibt man eine wenigstens 30 cm starke Schichte aus gestampftem Lehm oder Ton.

Bei Ziegelmauerwerk macht man einen quadratischen Grundriß.

Günstiger ist ein kreisförmiger. Dann soll man aber Beton verwenden, weil bei Ziegeln durch das Klaffen der Fugen leicht Undichtheiten eintreten.

Die Sohle muß ebenfalls wasserdicht sein und bekommt ein Gefälle nach einem Punkte.

Die Wandstärke ist gewöhnlich mindestens 45 cm, nur bei ganz kleinen Senkgruben genügt 30 cm.

17

Daub, Hochbaukunde, III. Teil, 2. Aufl.

Senkgrube aus Beton.

Abb. 749.

Schnitt.

mSt

--łjw«y

"SW-

§*■>6

✓•r"

■_______.•?!______

\Jæê:

89

fr

s-jtö

>1

SSI

Abb. 750.

Grundriß.

lias»

i»

L_

IL.

■r©|rS

I I '

stf'---------jl----4—-®—{■■-

a j

i Hirr

Wh

W&

Pi

r³' •

Abb. 752.

Grundriß.

HPÏ

RÎ-'

gäüü&gji

HM

??³ 1 016

; ||T

1

I?

Senkgrube aus Ziegeln.

Abb. 751.³)

Schnitt.

i.

l -.f#

II

.. >

• 30 «

SIÄ3

mw

Die Decke muß dicht genug sein, damit

a)    von oben kein Wasser eindringen kann und

b)    keine Gase ausströmen können.

Gewöhnlich macht man Gewölbe: bei quadratischem Grundriß flache Tonnen, bei Kreisgrundriß flache Kuppeln.

Scharfe Ecken und Winkel im Innern sind zu vermeiden.

A = Kanal,

.i

i -mtm

'Hä

ĘM

<\AY/Y.

Abb. 753.

mmmi

,7 r.

K.

MB

W-

-,

Lrkm C

msäkl

'r

...f■/:.. y,.--:.

.⁴    ⁴ .f " rlt

>.

B = Geruchsperre, C = feste Fäkalien. D = Urin,

E — Saugrohr.

Die Einsteigöffnung ist mit einem gut schließenden, am besten doppelten Deckel aus Stein oder Eisen zu verschließen.

Das Terrain muß ein Gefalle von der Senkgrube weg bekommen, damit das Regenwasser nicht zuläuft.

Zur Lüftung ist von der höchsten Stelle der Decke in der Hauptmauer ein Steinzeugrohr bis über das Dach als Dunstschlauch zu führen.

Dient die Senkgrube als provisorische Anlage für die provisorischen Aborte auf Bauplätzen, so muß mittels Torfmull, Ackererde u. dgl. eine Desodorisation vorgenommen werden.

Holzabort und hölzerne Senkgrube. Abb. 754.

......löo

4 io

...5.

mm

<L

0‘

A.J

a Deckel.

VI. Abschnitt.*)

I. Kapitel.

¹

water-closet = Wasser Verschluß (englisch).

²

Nach Riewel und Schmidt.

³

Aus: Der Baukonstrukteur.

⁴

.....

.)

Heizung.

§ 1. Allgemeines.

I. Niedrigste Temperaturen.

1.    Außenluft....................

2.    ungeheizte Räume

a)    geschlossene

⁰⁰

lOO O *0 0 OiO

a) zwischen erwärmten Räumen liegende.....

ß) im Keller.................

7) nur einseitig neben erwärmten Räumen liegende, in den oberen Geschossen ..........

b)    öfter von der Außenluft bestrichene (Vorhallen, Einfahrten u. dgl.)................

3.    teilweise geheizte Räume, sonst wie 2 a) ß) und 2 a) 7)

4.    unmittelbar unter der Dachfläche liegende Räume:

a)    bei Metall- und Schieferdächern........

b)    „ Ziegel- und Holzzementdächern .......

II. Zweckmäßigste Wärmegrade

in Kopfhöhe, d. h. etwa 1'5 m über dem Fußboden.

Krankenzimmer..................

Wohnräume, Geschäftsräume.............

Säle, Hörsäle, Hafträume..............

Sammlungs-, Austellungssräume, Flure, Gänge, Stiegenhäuser 10—18°

Kirchen.........

Schlafräume.......

Treibhäuser.......

Kalthäuser........

Baderäume für warme Bäder

22° C

20°

18°

10—12°

15°

25°

15°

22°

*) Dieser Abschnitt beschränkt sich, die wesentlichsten Daten zu bringen. **) Literatur:

Fischer: Heizung und Lüftung der Räume.

Rietschel: Leitfaden zum Berechnen und Entwerfen von Lüftungs- und Heizungsanlagen.

Wolpert: Theorie und Praxis der Ventilation und Heizung.

Alle Arbeitsräume, die zum dauernden Aufenthalt von Arbeitern dienen, müssen, falls nicht schon durch den Betrieb eine genügende Erwärmung herbeigeführt wird oder die Betriebsart die Einhaltung einer niederen Temperatur erfordert, mit Heizvorrichtungen versehen sein, welche jede Feuersgefahr ausschließen und so wirken sollen, daß die Arbeiter durch die ausstrahlende Wärme nicht belästigt werden oder ihre Gesundheit geschädigt wird.

- Eiserne Öfen sind mit Blechmänteln oder Schirmen zu umgeben.

Arbeitsräume, in denen explodier bare Stoffe, leicht entzündliche Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten Vorkommen, sind in einer jede Entzündungsgefahr vollkommen ausschließenden Weise zu beheizen.

§ 2. Lokalheizung.

Einzelheizung.

Jeder Raum bekommt die Wärme von einer eigenen, meist in ihm liegenden Wärmequelle, z. B. einem Ofen.

I. Öfen.

Die Lokalheizung erfolgt gewöhnlich durch Öfen.

Der Zwischenraum zwischen Ofen und Wand = 10 cm.

Eiserne Öfen: 150 m³ des zu heizenden Raumes kommen auf 1 m² geheizte Ofenfläche.

Kachelöfen wärmen für 1 m² geheizte Ofenfläche in 1...2 Stunden:

15.. . 18 ma eines lfenstrigen Zimmers

22.. .25    „    „    2-    „

31    „    „    kleinen    Saales

46    „    „    großen

Der Ofenumfang soll sein: ¹I₇ des Umfanges eines kleinen Zimmers,

» großen

1. Tonöfen.

V orzüge :

a)    geringe Oberflächentemperatur, daher kein Versengen d. Staubes,

b)    Wärmeaufspeichorung.

Mängel :

a)    langsame Änderung der Wärmeabgabe,

b)    langsame Anheizung.

Verwendung : für Räume, welche andauernd gleichmäßig erwärmt werden sollen.

Nicht zu verwenden: für große Räume — wegen zu geringer Wärmeleitungsfähigkeit.

Schwedische Öfen: biskuit, blaugrau glasiert oder mit feinster Schmelzglasur. Geschliffene Kachelöfen: mit weißer Steingutglasur.

Kachelöfen: einfach weiß; braun, grün oder weiß emailliert; zweifarbig. Säulenöfen: Terrakotta; weiß oder einfarbig glasiert; glasiert und abgebürstet; vergoldet.

Aufsatzkamin: biskuit oder weiß glasiert, grün oder braun, zweifarbig. Kavalierkamin: biskuit; weiß glasiert, grün oder braun, majolika, abgebürstet, vergoldet.

Feinste T o n ö f e n :

Porzellankachelöfen,

Altdeutsche Kachelöfen,

»    n    n

„    aus Carreaux

Öfen mit glasierten Schlitzkacheln, Spiegel- „

2. Eiserne Öfen.

Vorzug : große Wärmeabgabe auch bei kleiner Ofen Oberfläche.-Einen Schutz gegen strahlende Wärme erzielt man durch:

1.    Ofenschirme: am einfachsten.

2.    Mantelöfen : besser als (1). Den Ofen umgibt ein Mantel aus Blech, Gußeisen oder Kacheln.

Sie sind nicht zu empfehlen, wenn nur rasch und bloß auf kurze Zeit zu heizen ist.

Lüftungsöfen sind Mantelöfen, hei denen die von außen zugeleitete frische Luft am Ofen vorbeigeführt wird.

Gußeiserne Zimmeröfen und Kochherde.

Steinkohlenofen, auch für Holz, kannelierter,

Quintonofen,

Kanonofen,

Pfannenofen,

Tischherd mit niederer Heizung, „ hoher    „

Koksofen mit Füßen,

Säulenofen,

„ mit Rechaud,

Frühstückofen,

r>

Doppelofen.

Kochofen mit einfacher Türe.

„    „ doppelter „

a) Periodische Heizung.

1.    Die Säulen- oder Kanonenöfen gestatten nur eine geringe Ausnützung des Brennmaterials.

2.    Die Zickzack- oder Etagenöfen haben einen zickzackförmigen Rauchweg; sie gewähren eine bessere Ausnützung.

b) Kontinuierliche Heizung.

1.    Massenöfen. Bei ihnen wird eine größere Menge Brennstoff auf einmal eingeschüttet. Die Wärme wird lange Zeit hindurch abgegeben. Um auch Wärme aufzuspeichern, sind die Öfen mit größeren Massen (aus Ton gewöhnlich) ausgerüstet, welche die Wärme schlecht leiten. Dahin gehören die russischen und schwedischen Kachelöfen.

2.    Füll- und Regulieröfen. Sie bieten keine Wärmeaufspeicherung und geben eine stetige Verbrennung (Dauerbrand, Immerbrand).

a)    H a 1 b f ü 11 - Ö f e n. Die frischen Brennstoffe kommen direkt in den Feuerraum — Meidingeröfen (Doppelmantelregulierfiillöfen).

b)    Füllöfen. Die Brennstoffe schüttet man in einen Füllschacht, aus dein sie allmählich in den Feuerraum rutschen — Schachtöfen.

3. Gasheizöfen.

Regulierfüllöfen aus glattem Eisenblech

und Kochvorrichtung,

mit tragbarem Feuerbehälter,

r>    ri    n

„ feststehendem „

„    aus gewelltem Eisenblech (Rippenöfen).

Gußeiserne Regulierfüllöfen

runde kanneliert, viereckige verziert.

11. Kamine.

Sie werden sehr selten verwendet.

111. Kochherde.

Plattengröße: 47/71, 55/71, 55/80, 03/80, 03/95, 71/95, 71/125 cm Herdreifplatten : 10 cm breit.

Gewöhnliche, gemauerte Kochherde haben 1 Bratröhre.

Kachelherde haben 1 o. 2 Falltürlbratröhren, Herdbrett u. Unterlagsblech.

Feine Kachelherde sind unterschlächtig, haben 1 o. 2 Falltürlbratröhren, Herdbrett u.

Unterlagsblech, einen verzinnten, ovalen Kupferkessel.

Feine Aufsatzherde mit Kachelverkleidung haben 2 Falltürlbratröhren, Herdbrett u. Unterhagsblech., Tellerwärmer u. Kupferwanne.

Transportable Herde.

Gewöhnliche Kochherde aus Eisenblech, mit 1 o. 2 Lochplatten, 1 o. 2. Bratröhren, eventuell auch Wasserwanne.

Fein lackierte u. bronzierte Sparkochherde, Größe der Kochplatte 76/42... 154/85 cm Aufsatzsparherde, „    „    „    66/52.... 84/68 „

Herde mit 1 o. 2 Bratröhren, 1 kupferner Wasserwanne o. Kessel, die Eisenteile blank geschliffen, das Gestell lackiert, die Feuerung mit Schamotte ausgelegt, mit Eisen blechwänden o. Emailkacheln mit Gasheizung.

Gassparkocher mit 2 Brennern, verdeckter Milchdose, 47/24 cm Kochfläche, schwarz in Lackemail o. Hochglanz in Gold abgesetzt.

Gaskoch- u. Bratherd mit 2 Lochplatten, 1 Bratröhre, Wasserwanne für 6 Personen. Gaskoch-, Brat- u. Backherd mit 2 Lochplatten, 2 Bratröhren, Wasserwanne, Tellerwärmer — für 10—12 Personen.

Aufgesetzter Gaskoch-Maschinherd mit 2 Lochplatten, 2 Bratröhren, Wärmeraum, Tellerrost, Wasserwanne — für 12—20 Personen. Restaurations-Gaskochherd mit 4 Lochplatten, 2 Bratröhren, 2 Fleischkesseln, 1 Wasserwanne, Wärmeraum für ca. 150 Personen.

Küchenherde

für eine bessere Wohnung:

Aufgesetzter, gemauerter Herd, frei oder im Eck stehend, mit 2 Bratröhren, Kupferwanne, Muschel, Tellerrost, Kohlenlade, gefeiltem, 9 cm breitem Herdbrett, Schutzstangen, Abschlußgesims, runden Eckschienen, Kachelfuß, Heizbrust aus 1 Stück, die Turin mit Gußplatten versehen, 55/79 cm Plattengröße, alles rein gefeilt, der Aufsatz, die Herd-und Mauerflächen bis zur Höhe des Aufsatzes mit Ia weißen, zusammengeschliffenen Kacheln verkleidet.

für den Hausbesorger:

unterschlächtiger Herd mit 1 Bratröhre, einfacher Ausführung, 47/71 cm Plattengröße für die Waschküche:

Waschküchenherd mit 60 cm weitem Kupferkessel, Herdabdeckung aus starkem, verzinktem Eisenblech, mit blauer Kachelverkleidung.

Alle Herde und Ofen sind vor der Übergabe auszubrennen.

Bei den Herden werden die Rauchschlöte nicht weiter hinabgeführt, sonst ist der Zug schlecht.

Herdgattung

Länge

Breite Länge

Breite

Höhe

l'OO

Plattenherd mit 1 Ring Tischherd „ „    „

„    mit 2 R ingen    1T 7

Sparherd¹).....

„ mit Heizkasten²)

„ Heizplatten³)

0-94

1*20

1-00

1-20

iQIMCO^oO © iO CO © co ©

© © © © © ©

© iC iO ©    ¹ o

71 © pq Cp © cp

1—1 © 1—! T-H T—! ©

0-85

053

0-90

0-74

0*61

0-61

0-80

Herdkörper

Herdplatte

Aufsatz

Aufsatzherd⁴). . .

2-20

100

© © cp cp

© T—I

iC © >p C<1

© T—I

1-35

0-80

Aufsatz

1-00

1-00

2*25

Waschkessel⁵) . .

0-96

0-96

0-99

9-99

107

9 Unterschlächtig, im Eck stehend; mit Bratröhre, darunter Backröhre, daneben Wasserwanne.

²) Im Eck stehend; mit 1 Ring, 1 Bratröhre.

⁸) „    „    „    „ Aufsatz, darin Backröhre u. Bratröhre:

⁴) Freistehend; mit Rechaud, im Aufsatz: Bratröhre, darüber Backrohr, darüber Wasserwanne.

⁶) Kesseldurchmesser, oben = 66 cm „ tiefe

§ 3. Zentralheizung.

Sammelheizung; Fernheizung.

Die Wärme wird den zu heizenden Räumen von einer gemeinsamen, außerhalb und fern von diesen Räumen liegenden Wärmequelle zugeführt.

1. Luftheizung.

In der Heizkammer K wird reine, frische Luft durch den Heizofen (Kalorifere) O erwärmt, durch die Warmluftkanäle k, die in den Mauern liegen, in die zu heizenden Räume geleitet. Die abgekühlte und verdorbene Luft wird durch die Ventilationskanäle v ins Freie geführt.

Die Heizkammer liegt gewöhnlich im Souterrain; ihre Wände und Decke sollen möglichst dicht sein, damit Wärmeverlusten vorgebeugt wird.

Eiserne Heizofen sind besser als gemauerte.

Um eine Staubbildung zu verhindern, werden die Wände und die Decke der Heizkammer nicht verputzt und sind die Luftkanäle mit möglichst glatten Wänden zu versehen, was durch Poterien erzielt werden kann. Die Luftkanäle müssen sich leicht reinigen lassen.

Die frische Luft ist Orten zu entnehmen, wo reine, staubfreie, gesunde Luft vorhanden ist (Gärten, großen Höfen u. dgl.). Der Heizkammer wird sie durch den Frischluftkanal f zugeführt, in den man auch Luftfilter einbaut.

Die Einmündungen der Warmluftkanäle in die Räume liegen 2 m, bei sehr großen Lufthöhen 3. . . .4 m über dem Fußboden und haben regulierbare Verschlüße.

Die Warmluftkanäle dürfen nur auf kurze Strecken horizontal geführt werden, sonst kühlt sich die Luft zu schnell ab.

Verwendung :

für Räume, die nur zeitweise benützt werden, zur Beheizung einzelner Räume.

Nicht zu verwenden : bei großen, ausgedehnten Gebäuden.

1.

Abb. 755.

Heizung mit Luftumlauf, Zirkulationsheizung.

Man leitet die abgekühlte, aber noch nicht verdorbene Luft durch die Zirkulationskanäle z zur Heizkammer K zurück, wo sie wieder erwärmt und dann den Räumen zugeführt wird.

1    Die Mündungen der Ventilationskanäle

liegen unmittelbar über dem Fußboden.

V. 'c'y- -

Verwendung : Gebäude, in denen die Luft nicht sehr verunreinigt wird, also dann, wenn sich im Raume im Verhältnis zu seiner Größe wenig Menschen aufhalten — Kirchen, La-$ gerräume, Vorhallen, Stiegenhäuser, Gänge.

2.

Heizung mit Lufterneuerung, Ventilationsheizung.

Hier unterbleibt eine Rückleitung der Luft aus den Räumen zur Heizkammer.

Vorzüge der Luftheizung:

1.    rasche Erwärmung,

2.    gute Luft, falls die Ofen rauch dicht sind, nicht überhitzt werden, und die Kanäle rein sind,

3.    gute Lüftung ohne besondere Vorkehrungen, namentlich bei der V entilationsheizung,

4.    keine Heizkörper im Raume,

5.    gefahrloser Betrieb,

6.    geringe Herstellungskosten,

7.    große Dauer,

8.    keine Frostschäden.

Mängel :

1.    geringe Horizontalausdehnung: bis etwa 12 m von der Feuerstelle,

2.    keine Wärmeaufspeicherung,

3.    Rauch und Staub können in die Räume gelangen,

4.    starke Abkühlung und zu starke Lüftung bei Wind,

5.    schlecht regulierbar bei starkem Wind oder Windwechsel,

6.    bei Lufterneuerung: abhängig von der Lüftung.

7.    nur für Neubauten geeignet.

Verwendung : Gebäude, in denen die Luft durch den Aufenthalt vieler Menschen sehr verdorben wird: Schulen, Spitäler, Theater.

2. Wasser heiz u ngeii.

a) Warmwasser-Heizung. Niederdruck-Wasserheizung.

In dem Heizkessel K wird Wasser erwärmt (aber nie bis auf 100° C), dann durch die Steigrohren rx zum Expayisionsgefäß E geleitet. Von dort fließt es durch die Verteilungsröhren zu den Heizkörpern H, und von diesen rinnt das abgeklihlte Wasser durch die Rückleitungsröhren zur Sammelleitung und durch diese wieder zum Kessel K zurück.

Es kann auch das Steigrohr entfallen. Dann beginnen die Verteilungsröhren schon beim Heizkessel, und von ihnen steigen die Zuleitungsröhren vertikal zu den Heizkörpern empor. Von dort gehen die Luftröhren bis zum Dachboden, wo sie mit dem Expansionsgefäß verbunden sind.

Dadurch, daß das schwerere kalte Wasser in den Kessel zurückfließt und das leichtere warme Wasser vor sich in die Zuleitungsröhren drängt, erfolgt die Zirkulation : der Zufluß des warmen Wassers zu den Heizkörpern und der Rückfluß des abgekühlten Wassers zum Heizkessel.

An den höchsten Stellen sind die Röhren offen, damit kein Überdruck eintreten kann. Das Expansionsgefäß hat einen offenen Deckel.

Der Heizkessel soll in der Mitte der Anlage liegen.

Die Heizkessel sind

a) liegende oder stehende Rohrkessel oder h) Röhrenkessel.

Die Heizkörper sind

a) Säulenöfen oder

h) stehende oder liegende Rohr- oder Rippenregister, Radiatoren, Gliederöfen u. dgl., welche in den Fensterparapetten liegen.

Abb. 756.

W^y//ty/////////s.

Statt Heizkörper anzubringen, kann man auch Heizrohre durch den Raum führen.

Vorzüge :

1.    angenehm e, milde, gleichmäßig anhaltendeWärme,

2.    bedeutende Wärmeaufspeicheruug,

3.    die Temperatur kann in jedem Lokal für sich reguliert werden,

4.    keine Luftüberhitzung,

5.    gefahrloser,

6.    billiger,

7.    ungestörter Betrieb,

8.    die Bedienung erfordert keine besonderen Kenntnisse,

22

V/MT/VT//.

W/y/z/y//////////.

9.    die Heizkörper versengen den Staub nicht, da sie nur mäßig erwärmt werden,

10.    geringe Abnützung,

11.    große Horizontalausdehnung : bis 80 m vom Kessel.

Mängel :

1.    große Anlagekosten,

2.    Gefahr des Einfrierens,

3.    nur für Neubauten geeignet.

Verwendung'. Schulen, bessere Wohnhäuser, Gewächshäuser, Verwaltungsgebäude.

Nicht zu verwenden:

1.    für große, kalt gelegene, nur zeitweise benützte Räume,

2.    wenn rasches Anheizen gewünscht wird.

Abb. 757.

b) Heiß-Wasserheizung. Hochdruck-Wasserheizung.

Das Wasser wird im Heizofen O in der Feuer schlänge auf eine Temperatur bis 150° C gebracht und durch die Zuleitung sr Öhren e in die Heizspiralen, Heizschlangen H geführt, von denen das abgekiihlte Wasser durch die Rückleitungsröhren r zur Feuerschlange zurückfließt. Die Steigleitung e führt zum Expansionsgefäß E im Dachboden.

mM.

Die Druckspannung = 4. . .15 Atmosphären.

Die von einem Heizkörper ausgehenden Rohre sollen zusammen höchstens 180 m lang sein.

An Stelle der Heizschlangen verwendet man auch

wmmv/,

a) Heizrohre, die z.B. unter dem Fußboden liegen, h) Rohr- o. Rippenregister.

Rohrdurchmesser, Heizofen und Heizkörper können noch kleiner sein als bei der Mitteldruckheizung.

Vorzüge :

1.    sehr leicht in bestehende Gebäude einzubauen,

2.    rasch zu montieren,

3.    enge Leitungen,

4.    einfacher Betrieb,

5.    rasche Erwärmung,

Z////////V///S.

Mängel :

1.    schnelles Erkalten der Heizschlangen,

2.    infolge der hohen Temperatur

a)    Wärmestrahlung,

b)    Verunreinigung der Luft durch versengten Staub,

3.    geringe Wärmeaufspeicherung,

4.    nicht besonders regulierbar, ö. Explosionsgefahr,

6. fachkundige Bedienung durch geprüfte Heizer.

Verwendung :

1. bei ausgedehnten Anlagen — in Verbindung mit Dampf-, Wasser-und Dampfluftheizung.

6.    große Horizontalausdehnung,

7.    wesentlich billiger als die Niederdruckheizung.

c) Mitteldruck-Wasserheizung.

Sie wird ausgeführt wie eine Nieder- oder Hochdruckheizung, aber das Wasser wird bis auf eine Temperatur von 140° C gebracht.

Vorzug :

billiger als die Niederdruckheizung.

Die Druckspannung soll < 3 Atmosphären.

Der Deckel des Expansionsgefäßes liegt nicht lose auf, sondern hat eine dem gestatteten Druck entsprechende Belastung. Einen Überdruck verhindert das Druckventil.

Rohrdurchmesser, Heizkörper und Heizkessel können wegen der größeren Leistungsfähigkeit kleiner sein als bei der Niederdruckheizung.

3. Dampfheizungen.

zu

In einem Kessel wird Wasser verdampft, der Dampf durch Rohrleitungen Heizkörpern geführt, und das Kondenswasser wieder zum Kessel zurückgeleitet.

Vorzüge :

1.    größte Horizontalausdehnung, fast unbeschränkt,

2.    man kann mehrere Gebäude durch einen Kessel heizen,

3.    rasche Erwärmung,

der Abdampf maschineller Anlagen ver-

4.    vollkommen regulierbar,

wenn

5.    billiger Betrieb, wendet wird.

Mängel :

1.    kostspielige Herstellung,

2.    geschultes Bedienungspersonal erforderlich,

3.    keine Wärmeaufspeicherung

4.    Explosionsgefahr.

a) Hochdruck-Dampfheizung.

Die Dampfspannung ist ganz beliebig.

Hochdruckdampfkessel unter Wohnungen sind verboten.

Vorzüge :¹)

1.    auch in alte Gebäude einbaubar,

2.    leicht zu verbinden mit einer Dampf luft- oder Dampfwasser-Heizung für einzelne Räume.

Mängel : ¹)

1.    infolge der hohen Temperatur der Heizflächen

a)    Wärmestrahlung,

b)    Verunreinigung der Luft durch versengten Staub,

2.    Betriebsstörung, falls der Kessel schadhaft wird,

3.    nicht selten wird die Leitung undicht,

4.    Lärm bei den Leitungen und Heizkörpern beim Anlassen.

Verwendung :

1.    überall, wo schon Dampf zur Verfügung steht,

2.    bei ausgedehnten Gebäuden.

b) Niederdruck-Dampfheizung.

Die Dampfspannung hat höchstens 0'5 at. Überdruck.

Vorzüge : *)

1.    beinahe so gute Luft wie bei Warmwasserheizung.

2.    langes Dichtbleiben der Leitungen und Heizkörper,

3.    große Dauer,

4.    gefahrloser Betrieb,

Mängel : *)

1.    nur fltr Neubauten geeignet,

2.    bei mangelhafter Ausführung Stoßen und Knallen in einzelnen Teilen der Leitung.

Verwendung:    Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser, Verwaltungs

gebäude, Gasthöfe.

Nicht zu empfehlen : für große Gebäude.

4. Kombinationen.

a) Wasser-Luftheizung.

Vorzüge :

1.    rasches Anheizen,

2.    schlecht regulierbar bei starkem Wind oder Windwechsel,

3.    genügende Wärmeaufspeicherung,

4.    gute Luft bei reinen Kanälen und Niederdruckwasser,

5.    geringe Abnützung,

6.    gefahrloser Betrieb.

Mängel :

1.    nur für Neubauten,

2.    Horizontalausdehnung: höchstens 100 m vom Heizkessel,

3.    Gefahr des Einfrierens.

Verwendung : in Verbindung mit Wasserheizung — für einzelne Bäume. Nicht zu verwenden : wenn Wasserheizung unzulässig.

b) Dampf-Luftheizung.

Vorzüge :

1.    Horizontalausdehnung fast unbeschränkt,

2.    rasches Anheizen,

3.    schlecht regulierbar bei starkem Wind oder Windwechsel,

4.    gefahrloser Betrieb,

5.    kein Einfrieren.

Mängel :    •

1.    nur für Neubauten,

2.    keine Wärmeaufspeicherung,

3.    Verunreinigung der Luft durch versengten Staub bei Hochdruck,

4.    nicht selten Undichtwerden der Leitung,

5.    Gefahr des Einfrierens.

Verwendung', ausgedehnte Gebäude — Flure, Treppen.

*) Außer der Seite 270, Zeile 11 bis 22 angeführten.

Nicht zu verwenden: wenn nicht Dampf schon für andere Zwecke vorhanden ist.

c) Dampf Wasser-Luftheizung.

Vorzüge :

1.    Horizontalausdehnung fast unbeschränkt,

2.    rasches Anheizen.

3.    schlecht regulierbar bei starkem Wind oder Windwechsel,

4.    genügende Wärmeaufspeicherung,

5.    gute Luft bei reinen Kanälen und Niederdruckwasser. Mängel :

1.    nur für neue Gebäude,

2.    Betriebsstörung durch Schadhaftwerden der Kessel,

3.    nicht selten Undichtwerden der Leitungen,

4.    Explosionsgefahr,

5.    Gefahr des Einfrierens.

Verwendung : wie Dampfluftheizung.

d) Dampf-Wasserheizung.

Vorzüge :

1.    bei Hochdruck auch in bestehenden Gebäuden einbaubar,

2.    Horizontalausdehnung fast unbeschränkt,

3.    rasches Anheizen,

4.    ausreichende Wärmeaufspeicherung,

5.    Luft fast wie bei Warmwasserheizung : angenehm, mild, ohne Überhitzung, frei von versengtem Staub.

Mängel :

1.    bei Niederdruck nur für Neubauten geeignet,

2.    mangelhaft regulierbar,

3.    Betriebsstörung durch Schadhaftwerden der Kessel,

4.    Undicht werden der Leitung nicht selten,

5.    Explosionsgefahr,

G. Gefahr des Einfrierens.

Verwendung: ausgedehnte Gebäude.

() Dampf-Warmwasserheizung.

Vorzüge:

1.    Horizontalausdehnung fast unbeschränkt,

2.    vollkommen regulierbar,

3.    ausreichende Wärmeaufspeicherung,

4.    angenehme, milde Wärme,

5.    keine Luftüberhitzung,

6.    kein versengter Staub,

Mängel :

1.    nur für Neubauten,

2.    Betriebsstörung durch Schadhaftwerden der Kessel,

3.    nicht selten Undichtwerden der Leitungen,

4.    Explosionsgefahr,

5.    Gefahr des Einfrierens.

Verwendung : für ausgedehnte Gebäude — bessere Räume.

Pläne für Heizungsanlagen.

1.    Farben, mit denen die Grundrißfläche der Räume (blaß) anzulegen ist:

grün

bei Luftheizung ....

blau

gelb

„ Warmwasserheizung „ Dampfheizung . .

„ Lokalheizung . . . ohne Heizung ....

2.    Farben, mit welchen die Rohrleitungen usw. auszuziehen sind: Luftheizung :

. rot

„    „ kalte ,,    .    ......grün

„    „ aus warmer und kalter gemischte Luft gelb

Abzugskanäle für verdorbene Luft..........blau

Heizkammern ...............

Heiß- und Warmwasserheizung:

Zuleitungsrohre................

Rücklaufrohre, Heizkörper, Heizschlangen, Kessel . Dampfheizung :

Dampfrohre .................

Heizkörper, Kessel .............

Zuleitungskanäle für reine warme Luft

rot

. zinnoberrot . blau

orangegelb

grün.

II. Kapitel.

Lüftung (Ventilation).²)

1. Natürliche Lüftung: ohne besondere Anlagen — durch Öffnen der Fenster und Türen, Porosität der Mauern u. dgl.

2. Künstliche Lüftung:

a) mittels Aspiration : Absaugung der verdorbenen Luft, ,, Pulsion: Einpressung der frischen Luft.

In jedem Arbeitsraume ist für die entsprechende Zufuhr frischer und Abfuhr der verdorbenen Luft unter Vermeidung schädlicher Zugluft zu sorgen.

Betriebe mit schädlicher Staub-, Gas- o. Dunstentwicklung sind mit Einrichtungen zu versehen, welche deren nachteilige Einflüsse abhalten. Erforderlichenfalls hat ein Äbsaugen möglichst an der Entstehungsstelle zu erfolgen.

In Arbeitsräumen, in denen sich durch den Betrieb große Mengen von Wasserdämpfen entwickeln, ist durch geeignete Vorkehrungen (Heizvorrichtungen, kräftige Ventilation, künstliche Zufuhr vorgewärmter Luft, Vermeidung des direkten Zutrittes der kalten Außenluft, Herstellung von Doppelfenstern, Doppeldächern usw.) auf die Verhinderung einer die Sicherheit der Arbeiter gefährdenden Nebelbildung so weit als möglich hinzuwirken, namentlich dann, wenn in solchen Räumen Arbeitsmaschinen motorisch betrieben werden.

Offene Feuerstellen sind mit Rauchdächern (Schwadenfängern) so zu versehen, daß die Rauchgase aus den Arbeitsräumen abgefiihrt werden.

Die Abgaben von Explosions- u. Verbrennungsmotoren (Gas-, Benzin-, Petroleum-, Spiritusmotoren usw.) sind über Dach ins Freie oder in einen Schornstein zu leiten.

III. Kapitel.

Wasserversorgung.

1. Wasserbedarf*).

I.    für den Hausgebrauch:

Trinken, Kochen, Reinigung u. dgl. . . .

Wäsche...............

1 malige Abortspülung.........

stoßweise Pissoirspülung ........

dauernde 1 Wannenbad 1 Sitzbad . .

1 Duschebad Garten-, Hof- oder Trottoirbespritzung

an trockenen Tagen........

Tränken und Reinigen ohne Stallreinigung für 1 Pferd oder 1 Stck. Großvieh . . . .

1 Kalb oder Schaf.........

1 Schwein.............

Reinigung eines Kutschwagens......

II.    Öffentlicher Verbrauch:

. 20... 30 //Kopf und Tag .10...15// „

. Ô...6 /

. 30 //Stand , 200 Z/m Spülrohr „

350 /

r>

und Stunde

V)

CO

30 /

T5 I m²

o® WO

lO rH Cvj

Ml

Schulen

Kasernen

Krankenhäuser V ersorgungshäuser Gasthöfe ....

Badeanstalten, einschl. Reinigung der Bäder

Waschanstalten............

Schlachthäuser............

Markthallen ........

1 malige Straßenbespritzung bei gepflasterten Straßen . . . beschotterten Gartenbespritzung öffentliche Ventilbrunnen ohne fortwährenden

Abfluß ..............

stoßweise Pissoirspülung.........

dauernde

*) Nach der „Hütte“.

2 //Schüler und Schultag 20 //Mann und Verpflegtag 40 //Pferd

100. . . 150 //Kopf und Tag

100 //Kopf und Verpflegtag 500 //Wannenbad 400 Z/100 kg Wäsche 300. . . 400//lStck.geschlach-tetes Vieh

5 Ilm² und Markttag 1    Ijm²

3000 //Tag 60 //Stand „ 200 Ijm Spülrohr „

und Auslauf

III. Gewerblicher Verbrauch:

Brauereien, ohne Eisbereitung¹ und Kellerkühlung ..............

Zur Verwandlung von 1 kg Wolle in Tuch Dampfverbrauch s. Leitungs- und Undichtigkeitsverlusten

bei Auspuffmaschinen........

„ einzylindrigen Kondensationsmaschinen

„ Verbundmaschinen........

Zuschlag für Kesselreinigung und Abblasen : bis Einspritzwasser bei Kondensationsmaschinen Kühlwasser bei Gasmaschinen ......

iO

O •

OlOO O

(M H ^ o co ^

o:i

CO

g

7t

2. Wasserbezug.

Das Wasser wird bezogen aus:

1.    einer Wasserleitung — am besten.

2.    Brunnen: wo eine Wasserleitung vom hygienischen Standpunkte

nicht zu empfehlen, weil das Brunnenwasser leicht, indem Verunreinigungen des Erdreichs hineingelangen, gesundheitsgefährlich werden kann (Typhus, Dysenterie etc.).

Die Brunnen sind so anzulegen, daß sie auch bei Feuersbrünsten zugängig bleiben u. daß Jauche, Spül- o. sonst verunreinigtes Wasser nicht einsickern o. einfließen kann.

a) Schachtbrunnen oder Kesselbrunn cn.

In der Regel genügt es, wenn die Sohle des Brunnens 2... 4 in unter den niedersten Grundwasserspiegel taucht. Je mehr Wasser täglich entnommen wird, desto tiefer ist der Schacht zu führen und desto weiter zu gestalten.

Die Lichtweite beträgt gewöhnlich 10—P5 m.

In der Regel mauert man mit Mauerziegeln, aber auch mit Brunnenziegeln und Zementmörtel.

Als Unterlage dient dem Schachtmauerwerk der Brunnenkranz, der aus mindestens 2 Lagen miteinander verschraubter Pfosten besteht.

Abb. 768.

fehlt

r *,>L

•⁵

«jo

flH

: Big

X”

■■

lös

■WM

i'P

T=rri

T¹*

Ml

r-C

mm

I LJ

r x.

mm

Lichtweite

Pfosten-

stärke

t-

7F

V: A

jqMco

V.

SÊSÊSÊm

Das Wasser wird mittels einer Pumpe entnommen.

b) Röhrenbrunnen.

3. Zisternen: wo wegen Mangel an Grundwasser Brunnen nicht angelegt werden können (Karstländer).

Erfordernisse:

je 1 Wassermuschel in jeder Küche u. Waschküche sowie für die Geschäftslokale im Parterre und im Souterrain besondere Ausgußmiischeln in den Küchen der besseren Wohnungen.

Neben den Muscheln der Küchen wird die Wand auf P50 m Höhe, sowie 50 cm links und rechts von der Muschel weiß verkachelt oder mit Ölfarbe bestrichen.

Material.

Ablaufröhren der Muscheln, Ausgüsse und Bäder: 6*/₂ mm lichter Durchmesser, Gußeisen.

Zuleitungsröhren: Blei mit Zinkeinlage.

Auslaufhähne : Messing.

Jeden Strang muß man für sich absperren können. Die Hähne müssen an leichtzugänglichen Stellen liegen und schmiedeiserne Türchen haben.

IV. Kapitel.

Beleuchtung.

1. Gasbeleuchtung.

Gasmesser dürfen in Lokalitäten, die zu Schlafstätten dienen, nicht aufgestellt werden, sondern an leichtzugänglichen, lichten, trockenen Orten, umgeben mit einem soliden, verschließbaren Kasten, zu dem das mit dem Ablesen und der Beaufsichtigung der Uhren betraute Personale jederzeit bei Tag freien Zutritt haben muß. Das Ablesen muß bei Tag ohne Licht möglich sein und das Demontieren u. Auswechseln des Gasmessers ohne Schwierigkeit sich besorgen lassen.

Muß er im Souterrain o. Keller untergebracht werden, so soll er nächst der Hauptkellerstiege liegen. Bei größeren öffentlichen Gebäuden muß eine Absperrung von der Straße möglich sein.

2. Elektrische Beleuchtung.

Siehe Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen — beschlossen vom elektrotechnischen Kongreß in Wien 1899, herausgegeben vom elektrotechnischen Vereine in Wien.

3. Künstliche Beleuchtung in Fabrikbauten.

Alle Arbeitsräume, Gänge, Stiegenhäuser und Fabrikhöfe sind im Bedarfsfälle tagsüber ausreichend zu beleuchten.

Verwendet man flüssige Leuchtstoffe, so sind Lampen mit zerbrechlichen Glaskörpern ausgeschlossen.

Lampen mit leicht flüchtigen Brennstoffen mit Brennern unter den Leuchtstoffbehältern sind so aufzuhängen und zu tragen, daß eine zu starke Erhitzung dieses Behälters vermieden wird.

Die Räume, in denen solche Lampen aufbewahrt werden, dürfen nicht zum dauernden Aufenthalt für Arbeiter dienen.

Sicherlieitsbeleuchtung.

Arbeitsräume, in denen explodierbare Stoffe, leicht entzündliche Gase Dämpfe o. Flüssigkeiten betriebsmäßig Vorkommen, dürfen nur von außen beleuchtet werden. Die Lichtquellen müssen von dem Arbeitsraum durch einen dichten Gasverschluß abgesondert sein.

Wenn dies nicht möglich ist, so hat die Beleuchtung mit elektrischem Glühlicht zu erfolgen. Es müssen aber die Lichtleitungen gehörig isoliert sein, die Sicherungen außen liegen, die Glühlampen mit allseits geschlossenen, auch die Fassungen umgebenden Schutzhüllen aus dickwandigem Glase versehen sein.

W arnungsbeleuchtung.

Bei Fußboden-, Füllöffnungen, Luken, Gerüsten, Plattformen, Stiegenaustritten, Fenstern, Aufzugschächten, Ladeöffnungen, Galerien, schiefen Ebenen, Gruben, Kanälen u. dgl., wo Menschen und Material abstürzen können, muß bei eintretender Dunkelheit eine Warnungsbeleuchtung vorhanden sein.

Ambulante Beleuchtung.

In feuergefährlichen Betrieben darf sie nur mittels Sicherheitslampen oder mittels elektrischen Glühlichtes erfolgen.

VII. Abschnitt.

Fundamente.

Ein Gebäude darf man nicht unmittelbar auf den Boden stellen, sondern man gibt unter dasselbe einen besonderen Bauteil, das Fundament (Grundbau), das seine Last auf den Baugrund überträgt.

Fundierung, Gründung oder Grundierung nennt man die Herstellung des Fundaments.

I. Kapitel.

Baugrund.

Der Wert des Baugrundes hängt ab von

a)    seiner Beschaffenheit,

b)    der Mächtigkeit der Bodenschichte,

c)    deren Neigung.

An sich guter, aber wenig mächtiger Baugrund auf schlechter Unterlage ist schlecht.

Minder guter, wenig mächtiger Baugrund auf fester Unterlage ist besser als sonst.

Stark geneigte Schichten sind der Gefahr ausgesetzt, daß sie abgleiten, namentlich wenn durch Wasserzutritt die Unterlage erweicht und schlüpfrig wird, oder wenn durch einen Aushub das untere Widerlager der Schichte entfernt worden ist.

§ 1. Klassifikation der Bodenarten

nach der Gewinnungsfestigkeit.

Bodenart

Zu lösen mit

Verhältnis der Gewinnungsfestigkeit

Bleibende

Auflocke

rung

I. Stichboden

a)    milder . . Alluvialsand, Humus

b)    schwerer . fester Humus, Sand,

leichter Lehm

Schaufel

O lp vH tH

1-3%

II. Hackboden

Lehm, Letten, fein-

a)    milder . . körniger aber fester

Schotter

b)    schwerer . fester Ton, Mergel,

sehr fester, grober Schotter

Schaufel und Krampen

Spitzhaue und Krampen

20

2-6

Darunter verstellt man die Vermehrung des Volumens der gegrabenen Masse, gegenüber der gewachsenen.

§ 2. Untersuchung des Baugrundes.

Oft liegen schon genügende Erfahrungen Uber die Beschaffenheit des Baugrundes vor, so namentlich in Städten.

Bei großen Bauplätzen ist die Untersuchung an mehreren Stellen vorzunehmen, um Trugschlüssen vorzubeugen.

Wo besonders starke Belastungen auftreten, ist der Boden eigens zu untersuchen.

Die Bodenuntersuchung erstreckt sich auf eine Tiefe von selten mehr als 10 m, höchstens aber 20 w.

I. Versuchsgräben, Versuchsschächte.

Man hebt Gräben aus, die Versuchsgräber?, und erkennt aus dem Aussehen der Grabenwände die Beschaffenheit des Baugrundes. Dieses Verfahren wäre am besten, weil es einen direkten Augenschein ermöglicht; es ist aber sehr kostspielig und umständlich.

Bei einer Untersuchung auf große Tiefe macht man Versuchsschächte.

Erhält das Gebäude einen Hausbrunnen, so soll man diesen gleich anfangs herstellen, weil er einen Versuchsschacht ersetzt.

II. Sondieren.

dumpfer „ Knirschen; das Eisen wird abgeschliffen.

••

Bodenart

Zu lösen mit

Verhältnis der Gewin-nungsfestig-keit

Bleibende

Auflocke

rung

III. gebräches Gestein

u) mildes . .

verwitterter Schiefer, lockere Konglomerate, Mergelkalke

Spitzhaue

3-8

4-6%

b) festes . . .

lockerer Fels, verwitterter Gneis, Granit

Keilhaue

Brecheisen

71

IV. Sprenggestein

u) festes . . .

Sandstein, Kalkstein, Konglomerate, Tonschiefer

10-2

b) sehr festes .

Glimmerschiefer, Gneis, Granit, fester Kalkstein

Keilhaue, Brecheisen und einzelne Schüsse

150

10—20%

c) höchst festes

dichter Granit, Porphyr, Grauwacke

240

Man treibt (dreht oder stößt) ein 2... 3% m langes, 25... 4 5 cm dickes, unten mit einer Spitze, oben mit einer Handhabe (Knopf, Bügel oder Hebel) versehenes Sondiereisen (Visitiereisen, Sondiernadel) in den Boden fester Boden .... schweres Eindringen, heller Klang weicher „    .... leichtes

Sand............

II«. Probepfähle.

Das Einrammen von Pfählen bietet einen Ersatz für das Sondieren. Es empfiehlt sich, wenn Pfahlfundamente gemacht werden.

III. Erdbohrer.*)

Sie gestatten sehr genaue Bodenuntersuchungen, auch auf große Tiefen.

Der „Bohrer“ wird an einem „Gestänge“ aus Quadrateisen befestigt. Bei den Drehbohrern wird dieses mittels eines Hebels gedreht, wodurch der Bohrer immer mehr in den Boden eindringt. Bei den Stoßbohrern wird es gehoben und fallen gelassen. Durch diese Stöße wird das Gestein zertrümmert. Nach jedem Stoß wird der Bohrer etwas gedreht. Das zertrümmerte Gestein, die „Schmande“, wird mittels eines „Löffels“ aus dem Bohrloche entfernt. Es gestattet einen unmittelbaren Schluß auf die betreffende Bodenschicht.

IV. Probebelastungen.

Man macht einen Würfel von PO m Seitenlänge aus festen, harten Quadern in Zementmörtel oder Beton, der 0'50 m tief in den Boden reicht, und belastet ihn (mit Eisenbahnschienen u. dgl.). Diese Last ist allmählich aufzubringen.

Wenn der Boden bei einer Belastung (einschließlich Eigengewicht) = = Q hg nachgibt, so beträgt seine

Tragfähigkeit= Q hgjm². Abb. 769.

wm

.. Jff».

K-U) xro- -s»

Um feststellen zu können, wann die Senkung beginnt, befestigt man am Mauerwürfel M eine lotrechte Latte S mit einer m-Teilung, die an einer horizontalen Latte, dem Zeiger Z, lehnt, der von einem Gerüst getragen wird [769J.

Probebelastungen sind nie ganz zuverlässig, namentlich bei elastischem Boden, dagegen zeitraubend und kostspielig.

Druck des menschlichen Fußes auf den Boden = 0'5 hg/cm².

*) Literatur:

Fauck: Anleitung zum Gebrauche des Erdbohrers.

„ Fortschritte der Erdbohrtechnik.

Tecklenburg: Handbuch der Tiefbohrkunde.

¹

Außer den Zeile 11 bis 22 angeführten.

²

Siehe die Fußnoten auf S. 261.

§ 3. Einfluß des Wassers.

Einen sehr schädlichen Einfluß übt das Wasser aus. Sonst guter Baugrund ist, wenn er viel Wasser enthält, schlecht.

Das Wasser tritt auf als :

a)    natürliche Bodenfeuchtigkeit,

b)    Grundwasser,

c)    Quellen, Wasseradern,

d)    offenes, entweder stehendes oder fließendes Wasser.

Das Wasser erweicht den Boden und lockert ihn durch den Frost. Dadurch vermindert, ja zerstört es seine Tragfähigkeit. Bei stark geneigten Schichten kann es ein Gleiten hervorrufen. Es erzeugt nasses Mauerwerk, zerstört die nicht wasserfesten Bauteile und greift namentlich die Holzkonstruktionen an. Die Mauerfeuchtigkeit schafft unwohnliche, schließlich ungesunde Räume, und das in die Keller eindringende Wasser macht diese unbenützbar. Wenn der Boden sehr viel Wasser enthält, so entsteht auch ein Auftrieb. Fließendes Wasser wäscht den Boden aus und unterwühlt das Gebäude.

§ 4. Vorkehrungen gegen den schädlichen Einfluß des

Wassers.

Der Frost wirkt in unseren Gegenden s/₄. . 1 m, höchstens 1V₂ >h tief. Die Fundamente müssen daher wenigstens 1 m unter das Niveau reichen. Tiefer als 15 m brauchen nicht zu gehen. Unter Kellermauern und im Innern gibt man ihnen nie mehr als l'O w, gewöhnlich nur ³/₄.. L/₂ m, aber nie unter 30 cm Tiefe.

Holz muß wenigstens 30, besser aber 50 cm unter dem niedersten Grundwasserspiegel liegen, weil es nur dann eine lange Dauer hat, wenn es fortwährend unter Wasser sich befindet.

Quellen muß man fassen uud ableiten.

Wasserreiche Bodenschichten sind mitt. Drainage zu entwässern.

Ein Zufluß des Wassers von Bächen u. dgl. zum Gebäude ist zu verhindern durch wasserdichte Wände (Spundwände, Pfahlwände u. dgl.) vor und durch wasserdichte Schichten (Beton) unter ihm.

§ 5. Tragfälligkeit des Baugrundes.

I.    Unpreßbarer — bester Baugrund : gibt auch bei den größten Belastungen nicht nach — massiger Fels, geschichteter Fels ohne Rutschfläch en, festes, mindestens 4—6 m mächtiges Geschiebe auf fester Unterlage.

II.    Preßbarer Baugrund.

1.    sehr guter: wird nur wenig zusammengepreßt, kann gewöhnliche Gebäude ohne weiteres tragen — mindestens 2...3 m mächtig: grober, fest gelagerter Kies, Gerolle, fester Mergel, zerklüfteter Fels, trockener, fester Lehm oder Ton, sandiger Ton.

2.    guter: mit noch unschädlicher Preßbarkeit — trockener fester Lehm, grober ton- und erdfreier Sand.

3.    schlechter: gibt jedem stärkeren Drucke nach, weicht zum Teil seitlich aus, ist aber nicht knetbar — feiner Sand, nasser Lehm oder Ton, Erde, angeschütteter Boden.

4.    sehr schlechter: ganz weich, knetbar, gibt jedem Drucke nach, weicht seitlich aus — Torf, Moor, Humus, Flugsand, Triebsand.

§ 6. Zulässige Belastung des Baugrundes (kg/cm²).

Bodengattung

Weicher Boden............

Lockerer, wasserhaltiger Boden :

a)    Fundierung mittels Pfählen . . . .

b)    desgleichen nebst einer 60 cm starken

Betonschichte..........

Lehm oder Tegel:

1.    sehr feucht...........

2.    trocken :

a)    stehend, gegen seitliches Ausweichen

geschützt...........

b)    liegend..........

c)    sandig............

d)    fest, horizontal gelagert, sehr mächtig

lO

iO >o ö) co

Ci •

CO

Ton:

Sand :

a)    weich

b)    mittelfest

c)    fest . .

a)    sehr feucht, feinkörnig......

b)    mäßig feucht..........

c)    stark tonhaltig,    aber    trocken    .    .

d)    wenig „    „    „    .    . .

e)    grob, fest gelagert........

/) wenigstens 1 m mächtig, gegen Ausweichen geschützt........

Kies, grob, fest gelagert........

Schotter...............

iO CO

oo

Ci tC tsS >—¹

Ci Ci

Öl

a)    sandig, fest, wenig mächtig oder von

wechselnder Lagerung.......

b)    grob, fest gelagert........

c)    Platteischotter von großer Mächtigkeit

iO >p iO

(L co co

Gerolle

3-5... 4-5

Fels:

a)    gewöhnlicher ....

b)    fester, nicht verwitterter

CD 1—1

COOOO¹

Guter Baugrund :

a)    bei dauernder Belastung.....

b)    „ vorübergehender Belastung . . .

Sehr guter Baugrund..........

A bei lOfacher Sicherheit.

B Normalien des österreichischen Ingenieur- und Architekten-Yereines.

C Verordnung des k. k. Ministeriums des Innern, betreffend den Bau von Fabrikschornsteinen.

II. Kapitel.

Die Konstruktion der Fundamente.

§ 1. Allgemeines.

Auf die „schlechten“ Bodenarten darf man ein Gebäude nicht stellen; man muß das Fundament durch sie hindurch führen, bis man auf „guten“ Baugrund gelangt.

Wenn dieser sehr tief liegt, so geht man nicht mit vollen Mauern hinab, sondern mittels

a)    hölzerner oder eiserner Pfähle,

b)    gemauerter Pfeiler,

c)    Senkbrunnen, Senkröhren, Kaissons.

Liegt über ihm Wasser, so bringt man in dieses von der Sohle bis zur Oberfläche Steinschüttungen oder Beton und stellt den Bau darauf, oder man benützt Pfähle.

Bei preß barem Baugrund ist dafür zu sorgen, daß das Setzen infolge der Zusammenpressung des Bodens gleichmäßig erfolgt. Der Boden muß daher stets an allen Stellen gleich stark belastet sein.

Bei ungleichartigem Boden muß man durch die Konstruktion der Fundamente ungleiche Setzungen hintanhalten.

Liegen verschiedene Bodenarten vor, so sind auch verschiedene Fundierungsarten zu verwenden.

Bei wenig tragfähigem Boden ist die Last auf eine entsprechend große Fläche zu verteilen. Dies kann geschehen durch

1.    Verbreiterung der Fundamentmauern mittels

a)    Absätzen [772],

b)    Gegenbögen (Kontrabögen), d. s. umgekehrte Bögen zwischen den Mauerpfeilern,

c)    umgekehrten Gewölben, welche zwischen den Hauptmauern liegen.

2.    einen liegenden Rost, Schwellrost u. dgl.

3.    Schüttungen aus

a)    Beton,

b)    Steinen,

c)    Sand.

Abb. 770. Grundriß.

Außergewöhnlich hohe oder sehr schwere Bauteile (Türme, Fabrikschornsteine, Maschinenfundamente u. dgl.) sind für sich zu fundieren und von den übrigen zu trennen, damit nicht infolge ungleichen Setzens Risse auftreten. Auch soll man sie zuerst herstellen.

beide (A, B,

Um zu verhindern, daß zwischen ihnen und dem übrigen Gebäude ein Spalt sich bilden kann, läßt man J ' Abb. 770) falzartig ineinander greifen.

Bei Neubauten in alten Städten kommt es oft vor, daß Mauern über alte Brunnen u. dgl. zu liegen kommen. Diese werden vor allem zugeschüttet und dann mit Bögen oder eisernen Trägern übersetzt. Wenn das Ende der Mauer oder eine Ecke sich innerhalb des Brunnenquerschnittes befindet, so sind die Träger, welche diesen vorragenden Mauerteil unterfangen, wenn man sie nicht über den Brunnen hinüberführen und jenseits auf einen Pfeiler lagern kann, als eingespannte (Krag-, Balkon-, Erker-)Träger auszugestalten.

Bei der Herstellung der Fundamente ist darauf zu achten, ob sie von Hauskanälen u. dgl. durchsetzt werden. Man muß dann entsprechende Öffnungen in den Eundamentmauern frei lassen.

1. Aufgebaute Fundamente.

Wenn man bis zum tragfähigen Baugrund ohne besondere Schwierigkeiten hinabgehen kann, so werden die Fundamente von unten nach oben aufgebaut: Fundamentmauern, Fundamentpfeiler, Beton-, Sandschichten, Steinschüttungen, liegende Koste.

2. Versenkte Fundamente.

Liegt aber der tragfähige Baugrund sehr tief, so versenkt mandas Fundament von oben nach unten: Pfahlroste, Senkbrunnen, Senkröhren, Kaissons.

Gemauerte Fundamente.

Man stellt sie her aus festen, lagerhaften Bruchsteinen und Zementmörtel oder aus Beton. Ziegel, selbst hart gebrannte, leiden durch die Erdfeuchtigkeit.

Holzfundamente.

Holz darf nur dann verwendet werden, wenn es beständig unter Wasser bleibt. Es muß wenigstens 30—50 cm unter dem niedersten Grundwasserspiegel liegen. Es ist aber wohl zu überlegen, ob nicht ein Sinken desselben eintreten kann. Dies hätte unheilvolle Folgen.

§ 2. Gestalt und Größe des Fundaments.

Die Fundamentsohle soll normal zur Richtung des auf sie wirkenden Druckes stehen, damit nicht ein Gleiten eintritt. Die Reibung gestattet, von dieser Lage um 15... 18° (theoretisch 25°) abzuweichen.

Bezeichnen :

N die normal zur Fundamentsohle wirkende Komponente der Gesamtlast (kg)

a die Breite der Fundamentsohle (cm) e die Entfernung der N von der Sohlenmitte (cm)

A die der N benachbarte Kante B die entferntere

K die Druckfestigkeit des Baugrundes (kg/cm²) k dessen zulässige Belastung

n = 10 für gewöhnliche Verhältnisse,

= 7 „ Provisorien,

= 8 wenn die größte Belastung nur von Zeit zu Zeit, aber nicht stoßweise oder im Vereine mit Erschütterungen auftritt,

so ist die Inanspruchnahme des Baugrundes:

Abb. 771.

et-

»B

o₁ muß < k sein

a₂ darf nie < 0 werden, da sonst in B ein Abheben eintreten würde. Es muß daher

1. Für at = k und a₂ — 0 ergibt sich

2. Am besten ist es, wenn der Normaldruck N in der Mitte der Fundamentsohle angreift, wenn also e = 0 ist. Dann verteilt sich N gleichmäßig auf A B = a und

il

- C?2-&-

und es ist dann

a = -T-

Der Übergang von der Mauerstärke at des untersten Geschosses zu der des Fundaments a erfolgt gewöhnlich durch Fundamentabsätze (Bankette) [772].

b = 12.. .15 cm h < 2 b ^

Die Gesamthöhe des Fundamentmauerwerkes beträgt

2YLh<(a—a₁)

Die Verstärkung der Mauer (a — at) ist so anzuordnen, daß die eine Hälfte auf der linken und die andere auf der rechten Seite liegt [772, 773], ausgenommen, es kann nach der einen Seite eine Verstärkung nicht angebracht werden (Außenhauptmauern, Nachbarmauern u. dgl.) [774].

V.J

Fundamentabsätze. Abb. 772.

Abb. 773.

Abb. 774.

r-

7-5

21'

kr—! ^

a&n*

ÏETn

N = Nachbar.

Auch dann, wenn die Normalkomponente N im oberen Mauerwerk stark exzentrisch liegt, muh man die ganze Verstärkung oder den größten Teil derselben auf die Seite legen, gegen welche N wirkt.

Bei gewöhnlichen Wohnhäusern und gutem Baugrund verstärkt man die unterste Mauerdicke in der Regel nur um 15 cm. Der Absatz liegt dann 15 cm unter der Sohle des untersten Geschosses oder unter dem Terrain (Fundamentgleiche) [773, 774].

III. Kapitel.

Fundierungsarten.

I. Gewöhnliches Verfahren.

Man hebt eine Baugrube aus: bei gutem Baugrunde mindestens bis zur Frostgrenze, also 1 m tief; wenn der gute Baugrund erst in einiger, aber nur geringen Tiefe auftritt, gräbt man bis zur tragfähigen Bodenschichte. Bei sehr gutem Fels genügt es, nur die oberste, lockere Bodenschichte zu beseitigen.

Bei bloßen Mauern macht man nur Fundamentgräben; Avenn auch Kellerräume vorhanden sind, Fundamentgruben.

Die „Förderung“ der ausgehobenen Erdmassen erfolgt :

1.    bei Tiefen unter 4 m mittels Schaufelwurf. Gehoben werden sie durch „Umwerfen“, indem man sie auf die leistbare Höhe, dann ein gleiches Stück höher u. s. f. Avirft. Dazu sind erforderlich:

a)    bei nicht gebolzten Gruben: B er men, d. s. horizontale Absätze von wenigstens 50 cm Breite in der Böschung.

b)    bei gebolzten Gruben : aus Brettern hergestellte Bühnen, die in entsprechenden Abständen auf Gerüsten ruhen.

2.    bei Tiefen über 4 m mittels Eimern und Haspeln u. dgl.

Die Grubenwände

a)    stehen frei und lotrecht : bei geringer Grubentiefe und haltbarem Boden,

b)    sind geböscht: bei minder haltbarem Erdreich — um so flacher, je weniger Kohäsion dieses hat.

Bei großen Tiefen macht man dann Absätze (Bermen, Bankette) von etwa 50 cm Breite, in Abständen von 1*5...2 m.

c)    werden gebolzt.

Wasser in der Baugrube ist auszuschöpfen oder auszupumpen. Dabei ist aber darauf zu achten, daß nicht dadurch eine Lockerung des Bodens erfolgt. Bei starkem Wasserzudrang muß man die Baugrube umschließen durch 8 cm dicke Spundwände, bei Wassertiefen über 1'5 m durch Pfahlwände u. dgl.

Auf der sorgfältig geebneten und festgestampften Sohle der Baugrube soll man eine 8—10 cm starke Schichte aus Mörtel, Sand oder Lehm aufbringen.

Darein bettet man als Grundbank große, feste, lagerhafte Bruchsteine oder Ziegel in Kreuzscharen (Diagonal- oder Stromverband s. Abb. 508, I. Teil) und mauert dann mit guten, festen, lagerhaften Bruchsteinen in Zementmörtel das Fundament-Mauerwerk empor.

Pfeilerfundament. Abb. 775.

SS

II. Pfeilerfundamente.

Statt einer durchlaufenden Fundamentmauer macht man nur einzelne Pfeiler [775] wenn man sehr tief hinabgehen muß.

•7/

7/

7,

'/////

V/7M

Dadurch erzielt man ein wesentliches Ersparnis an Erdaushub und Mauerwerk, somit an Baukosten.

Die Fundamentpfeiler liegen in Entfernungen von höchstens 4 m, jedenfalls aber unter

a)    den Mauerpfeilern,

Fensterpfeilern und dgl. des Erdgeschosses,

b)    den Mauerecken,

c)    den Mauerenden,

d)    den Mauerabzweigungen,

e)    den Mauerkreuzungen,

f)    besonderen, größeren Einzellastep.

Sie werden aus guten, festen, lagerhaften Bruchsteinen in Zementmörtel oder aus Stampfbeton hergestellt. Man kann auch Eisenbeton verwenden.

Oben verbindet man sie durch Bögen (B) oder Träger.

Zur Herstellung der Bögen kann man die entsprechend gestaltete Erdoberfläche als Lehre benützen.

i,

//\

WA

VA

KF = Kellerfußboden.

GT = guter, tragfälliger Baugrund. S = schlechter Boden.

P = Pfeiler.

B = Bogen.

Bei sehr ungünstigen Verhältnissen muß man an Stelle der Pfeiler Senkbrunnen u. dgl. ausführen.

Oft ist eine Betonschichte zweckmäßiger als ein Pfeilerfundament, namentlich bei kleinen, niederen Gebäuden.

III. Umgekehrte Gewölbe.

Ist die Last der zu fundierenden Mauer auf eine sehr große Fläche zu verteilen, weil die geringe Tragfähigkeit des Bodens eine ausgedehnte Fundamentsohle fordert, so baut man zwischen die Fundamentmauern umgekehrte (Tonnen- oder Platzel-)Gewölbe ein [779]. Dabei sind die Mauern zu verspannen und die Wölbungen zu unterteilen durch umgekehrte Bögen (Gegen- oder Kontrabögen). Die ganze Anordnung ist wie bei den Deckengewölben, nur umgedreht.

19

Daub, Hochbaukunde, III. Teil, 2 Aufl.

Diese Gewölbe und Bögen sind in Zement zu mauern. Besser aber stellt man sie aus Beton her, und noch tragfähiger sind solche aus Eisenbeton.

Einander gegenüber stehende Mauerkörper soll man durch Gegenbögen verbinden (verspannen).

IV. ßetonschiclite.

1. In der Regel gibt man bloß unter jede Mauer und jeden Pfeiler ein eigenes Betonfandament (B, Abb. 776), welches entsprechend breiter ist als die zu tragende Mauer.

Den Beton mischt man

bei trockener Baugrube aus 1 Portlandzement -f- 2 Sand -f- 5 Schotter oder 5... 10 Kies.

bei wasserführender Grube aus 1 Portlandzement -j- 3 Sand -j-6 Schotter.

Der Zement soll schnell abbinden.

Der Beton wird in Schichten von 15...30 cm eingestampft.

Die Höhe der Betonschichte h und ist zu berechnen.

Bezeichnen

P die Belastung der Eundamentsohle (Gewicht der auf ihr ruhenden Mauermasse, die von dieser getragenen Decken, des Daches einschl. Schneelast und Winddruck usw.) (kgfm Länge) p die zulässige Belastung des Baugrundes {kgjcm *) (siehe S. 283) b Breite der Eundamentsohle {cm).

d die Dicke der auf der Botonschichte ruhenden Mauer {cm) k zulässige Inanspruchnahme des Betons (kgjcm²), so ist bei zentrischer Belastung:

1>

Über exzentrische Belastung siehe S. 286. Die Höhe der Betonschichte

Eür k = 3 kgjcm² wird

b —d —o—Vl>

I. Art. Betonfundament. Abb. 776.

II. Art. Betonfundamentplatte. Abb. 777.

Ist der Beton durch Wasser zu versenken, so muß man sorgen, daß der Zement nicht ausgewaschen wird. Bei geringer Wassertiefe versenkt man dann den Beton mittels hölzerner Röhren, bei großer mittels Versenkkästen.

2. Bei weniger tragfähigem Boden, oder wenn Rutschungen zu befürchten sind, machtman durchgehende Bet onplatten [777], welche die ganze Grundfläche des Gebäudes einnehmen.

Dann empfiehlt es sich meistens, auch die Souterrainmauern aus Beton herzustellen.

II. Umgekehrtes Gewölbe aus Eisenbeton. Abb. 779.

I. Fundamentplatte aus Eisenbeton.

Abb. 778.

SSmmesWI

3. Ist ein sehr großer Druck aufzunehmen, so verstärkt man den Beton durch Eiseneinlagen [778] zu Eisenbeton, diese Fundamentplatten sind wie die Eisenbetondecken zu konstruieren und zu berechnen.

a)    Einfache Eisenbeton platten macht man nur bei kleineren Gebäuden.

b)    Bei großen Gebäuden sind umgekehrte Plattenbalken zu verwenden.

c)    Noch günstiger sind umgekehrte Gewölbe [779].

Siehe auch Beton pfahlrost S. 294.

Die statische Berechnung dieser Platten, Plattenbalken und Gewölbe erfolgt nach den auf den Seiten 301—305 des II. Teiles angegebenen Formeln.

Aus den Lasten, welche die Souterrainmauern übertragen, ist vor allem abzuleiten, welchen Druck der Baugrund erleidet. Der entgegengesetzt gleiche Widerstand des Erdreichs bildet die Belastung der Fundamentplatte, der Fundamentplattenbalken, der Fundamentgewölbe. Die Verhältnisse sind dieselben, wie bei den analogen Decken, nur wirkt dort die Belastung abwärts, hier aufwärts. Es befinden sich daher die Eiseneinlagen beim entgegengesetzten Rande.

V. Liegende Roste.

Sie werden aus Eichen-, Rotbuchen- oder Kiefernholz hergestellt.

Die Oberkante des Holzes muß mindestens 30, besser aber 50 cm unter dem niedersten Grundwasserspiegel liegen (siehe S. 282, § 4).

Die liegenden Roste bewirken eine gleichmäßige Verteilung des Druckes auf größere Flächen.

1. Pfostenrost (Bohlenrost).

Er witd aus 8—10 cm dicken und 20—30 cm breiten Pfosten (Bohlen) hergestellt, die in Abständen von 20 bis 30 cm, besser aber „Mann an Mann“ auf der Sohle der Baugrube liegen.

a) Einfacher Pfostenrost.

Der einfache Pfostenrost ist nur wenig wert [780].

b) Doppelter Pfostenrost.

Auf den Querpfosten, welche J_ zur Längsrichtung der Mauer liegen, ruhen die Längspfosten. Beide werden miteinander durch Holznägel verbunden [781].

Einfacher Pfostenrost. Abb. 780.

Doppelter Ff ostenrost. Abb. 781.

V/

s.

nvävv û/77/f .wwv 'w7ä ^

Die Tragfähigkeit = 1...P5 kg/cm².

2. Balkenrost.

Statt der Pfosten verwendet man auch 12—15 cm starke Balken, die „Mann an Mann“ liegen.

3. Schwellrost.

Abb. 782. Scbwellrost.

fl

///

Die Quer schwellen Q (Traversinen, Zangen) liegen, in den Boden eingebettet, normal zur Längsrichtung der Mauer. Sie sind

ro -pTa

"’T' CD H

. .. 31 cm breit,

. . . 24 „ hoch, ...2m entfernt

Pf?

Lit

auf ihnen liegen in 5 — 7 cm tiefen Ausschnitten die Langschwellen L (Longrinen). Diese sind

..vr

... 25 cm breit,

... 33 „ hoch,

U... 17t m entfernt.

Beide werden durch Holznägel verbunden. Eisennägel dürfen nicht verwendet werden, da sie rosten würden.

Dazwischen gibt man gewöhnlich Bruchsteine, deren Zwischenräume mit keilförmigen Steinen gut auszuzwicken sind (Steingezwick), manchmal auch Bauschutt, Schotter, Kies oder Sand und zuweilen Beton.

Auf den Langschwellen liegen 7—15 an dicke, sehr breite Pfosten P. Wenn sich zwischen den Schwellen Beton oder Mauerwerk befindet, läßt man die Pfosten besser weg.

o-7 • i 3

Q = Querschwellen.

L = Langschwellen.

P = Pfosten.

NW = Niederwasserspiegel des Grundwassers.

Auf den Pfosten mauert man dann auf.

CO v-d

Vf. Pfahlrost.

In den Boden, gewöhnlich bis zum tragfahigen Baugrund eingerammte Pfähle (Piloten) P, welche in der Kegel aus bloß entrindeten Stämmen bestehen, tragen einen Schwellrost oder eine ³/₄. . . 1 m hohe Betonschichte, in welche die Pfahlköpfe 30 cm tief eingreifen.

ff

iv;

- >.\

s>

7.

Pfahlrost.

Abb. 783. f

a) 3seitig. Abb. 784.

II

Pfahlspitzen.

b) 4seitig. Abb. 785.

um

I

ta

V-

m.

y/f

VI

7-<5‘

Verteilung der Pfähle. I. Art. Abb. 786.

^5.......0------

II. Art. Abb. 787.

0............O Ą"

V.

V.

W.

v's:

-0--o 1 1 i o 7- i J

Man hat auch Betonpfähle und Eisenbetonpfähle¹) wendet.

ver-

Abb. 788.

-mo^abu^n -u<ni¹6uy

P = Pfähle.

L = Langschwellen.

Q = Quer- B Pj = Pfosten.

S = Steingezwick.

NW — Niederwasserspiegel des Grundwassers.

G T — guter tragfähiger Baugrund.

Beim Schwellrost liegen hier die Langschwellen L unten und die Querschwellen Q oben.

Pfähle und Rost macht man aus Eichen-, Rotbuchen- oder Kiefernholz.

Alles Holzwerk muß mindestens 30, besser aber 50 m unter dem niedersten Grundwasserspiegel (NW) liegen.

Die unteren Pfählenden haben 3- oder 4seitige Spitzen, deren Höhen = dem 2-...3fachen Pfahldurchmesser. Bei sehr festem Boden verstärkt man sie durch Pfahlschuhe aus Guß- oder Schmiedeisen.

Die Pfahlköpfe werden 50 cm über der Sohle der Baugrube abgeschnitten.

Die Entfernung der Pfähle beträgt

CM

h) »

a) in der Längsrichtung lx/₂... m „ Querrichtung s/₄-•-l¹    „

1 Länge des Pfahles (m) d Durchmesser der Pfahles {cm)

Eine Zimmermannsregel lautet:

d = 12 —{— 3 1.

Die zulässige Belastung der Pfähle beträgt :

k = 40

kurze „

d) für lange Pfähle und lockeren Boden k = 20 kg/cm² Pfahlquerschnitt „ festen

Bei Pilotierungen ist durch eine strenge Aufsicht zu verhüten, daß die Arbeiter Pfähle abschneiden, bevor sie noch ganz eingerammt sind, um rascher ihre Arbeit zu beendigen. Man muß in die Pfahlköpfe Marken einbrennen, die nicht so leicht nachgeahmt werden können.

Die Übertragung der Last erfolgt:

1.    durch den Druck des Pfahles auf den Boden. Die Pfähle sind dann auf Knickung beansprucht.

2.    durch die Reibung längs der Pfahlmantelfläche.

Berechnung der Pfähle.

Bezeichnen

Q das Gewicht des Rammbärs (kg)

H dessen Fallhöhe (ent)

t die Eindringungstiefe des Pfahles beim letzten Schlage (cm) G Gewicht des Pfahles (kg)

T dessen Tragfähigkeit, so ist nach Woltmann*):

fQ + ü

T_ Q² H

~(Q + G)t

Via. Betonpfahlrost.

An Stelle des auf den Pfählen liegenden Schwellrostes gibt man lieber über die Pfähle eine mindestens 75 cm starke Betonschichte, in welche die Pfähle 20—30 cm tief eingreifen. Dieses Verfahren empfiehlt sich besonders dann, wenn man die Pfähle nicht bis zum tragfähigen Boden hinabführen kann, wenn sie also die Last bloß durch Reibung auf den Baugrund tragen.

*) Recherches théoretiques et expérimentales sur l’effet du monton, 1804.

VII. Senkbrunnen.

Darunter versteht man gemauerte Zylinder, ähnlich den Hausbrunnen. Sie reichen durch die schlechte Bodenschichte hindurch und stehen auf dem festen Baugrund.

Der Brunnenschacht wird ausgefüllt mit Bruchsteinmauerwerk in Zementmörtel oder mit Beton.

Oben verbindet man die Brunnen durch Bögen.

Die Austeilung erfolgt so wie bei Fundamentpfeilern (siehe S. 289). Lichtweite der Brunnen = 1'5...2'0 m

Mauerstärke „ Entfernung „

30... 60 cm

iS

< 4 m.

Die Herstellung der Senkbrunnen erfolgt, indem man auf dem Terrain ein etwa 1 m hohes Stück aufmauert, das Erdreich aus.

Dann hebt man darunter Infolgedessen sinkt die gemauerte Trommel in den Boden ein. Indem man nun fortwährend aufmauert und unterwühlt, senkt man den Brunnen allmählich bis auf den festen Boden hinab.

Das Brunnenmauerwerk ruht auf einem hölzernen oder eisernen Hinge, dem Brunnenkranz.

man

Wenn sein Eigengewicht allein das Senken nicht bewirkt, muß so entsprechend belasten.

Da Senkbrunnen ungemein teuer sind, so verwendet man sie nur im äußersten Notfälle.

VIII, Senkröhren.

Zuweilen versenkt man an Stelle gemauerter Brunnen auch eiserne Röhren, die danach mit Beton ausgeftillt werden.

IX. Steinschüttung.

Bei Bauten im Wasser oder sehr weichem Boden (Torf, Schlamm usw.) schüttet man schwere Steine, die größten unten und außen. Wenn die Setzungen und Verschiebungen zur Ruhe gekommen sind, baut man auf diesem Steinberge das zu errichtende Gebäude auf.

X. Sandschüttung.

Man soll nur reinen Quarzsand schütten. Runder, feiner Sand verschiebt sich weniger als scharfer, grober. Sand mit erdigen, lehmigen Beimengungen verschiebt sich noch mehr.

Der Sand wird in 15. . .30cm hohen Schichten aufgebracht, begossen und gestampft oder gewalzt.

Eine 2 m hohe Sandschichte kann, auch bei schlechter Unterlage, mit 2—3 kg/cm² belastet werden.

Da die Druckverteilung im Sande unter 45° erfolgt, so macht man die Höhe h der Sandschichte, wenn

b die Breite der von ihr getragenen Mauer

B ihre Basisbreite bedeuten

.. 3 tu.

B - b ₌ 3/

2 ,4‘

Bei Sandschüttungen ist aber darauf zu sehen, daß der Sand ja nicht seitlich ausweichen kann. Erforderlichenfalls muß man ihn umschließen durch Spundwände u. dgl.

TO

i <=-ss

¹ a> ^

P 2.

3 - » 1?

£ ^ 0OQ to g " o,

B wg*

o>5 p 3

.__, & i-»» £ 2

g=s S'a I

Eg|^ £

® § g I g:

sSS.S¹

Sll“P 1 frs-i §|l|^

*■* td

Ł I 1 «s ²-

o v3° I³ E

I    * I

H fl¹

ö P st: W ►—•

R O rKt

sg-^gp;

w * 3⁰⁵ g

l&n

i-gg’i

mil

; p *¹

so a I sj5

O M Jj I

II    °M *|H '

s.'sl'»

s|³l

s.‘i f§ g¹ !•«“

^ O) ~

Steinschüttung⁷)

Senkbrunnen⁸)

Senkröhren⁸)

sehr groß,

mit einfachen Mitteln nicht zu erreichen

größer,

unschwer zu erreichen

gering,

leicht erreichbar

Tiefe

der tragfähigen Bodenschichte

Umgekehrte Gewölbe⁶) Sandschüttung⁷)

Betonschichte ²) Eisenbetonschichte¹ ) J

| (Platte,³) Plattenbalken⁴)

o. umgekehrtes Gewölbe⁶)

Pfeilerfundamentex) Eisenbetonpfähle

Durchlaufende Fundamentmauern

'Wasser

nicht vorhanden

Das Wasser in der Baugrube läßt sich ausschöpfen

XI. Geeignetste Fundierungsart.

td^s §* S-3~” § Ę ³ tö S Ng

Eggg

CD rt- Qj,

Oj 3 2 g ® S:” 3 öl I g a''

Ifg S-S»

Pfahlrost¹⁰)

Steinschüttung

Bohlenrost⁹)

Schwellrost⁹)

Betonschichte

Das Wasser

über der tragfähigen Bodenschichte kann nicht beseitigt werden

VIII. Abschnitt.

Anhang.

I. Wohngebäude.

1. Geschosse.

Alle in derselben Höhe nebeneinander liegenden Räume bilden ein Geschoß (Stock, Stockwerk).

einen

Alle übereinander in derselben Richtung liegenden Geschosse geben Trakt (Flügel).

Man unterscheidet : einfache, Doppel-, 3fache . . . , Trakte, je nachdem

fache Trakte.

1, 2, 3.....Reihen von Räumen nebeneinander liegen. Gänge gelten als

halbe Trakte. Durch sie ergeben sich 1V₂', 2L/₂

Je nach der Lage gibt es: Gassen-, Hof-, Garten-Trakte usw.

I.    Der Keller liegt ganz oder zum größten Teil unter der Erdoberfläche. Er enthält außer den Kellerräumen der Parteien (Mieter) oft noch die Waschküche sowie Magazine für die Geschäfte im Erdgeschosse und zuweilen Werkstätten.

Parteienkeller sind wenigstens 1*5 m breit, 2'0 m hoch und lang.

II.    Souterrain *) heißt das Geschoß

a)    das nur zum Teil unter der Erdoberfläche liegt. Darin befinden sich auch Wohnräume, manchmal die Wohnung des Hausbesorgers (Portiers) ; bei Einfamilienhäusern meistens die Küche und deren Nebenräume, die Waschküche, auch Dienstbotenzimmer und zuweilen das Bad.

b)    das zwischen Keller und Erdgeschoß eingeschaltet ist. Bei den städtischen Wohnhäusern in Vierteln mit hohen Bodenpreisen weist man das Souterrain als Magazine den Geschäften im Erdgeschosse zu und gibt in den darunter liegenden Keller die Parteienkeller usw.

III.    Erdgeschoß (Parterre²) nennt man das erste ganz über der Erdoberfläche liegende Geschoß. Es enthält in minder belebten Gassen und bei bloßen Wohnhäusern Wohnungen, sonst aber besser Geschäfte, Warenhäuser, Restaurants, Kaffehäuser usw.

In den Hoftrakten bringt man, soweit sie nicht als Magazine u. dgl. für die Geschäfte verwendet werden, Wohnungen unter, meistens auch die des Hausbesorgers.

Befinden sich im Erdgeschosse große Geschäfte, so weist man ihnen auch die Hoftrakte, oft noch die Lichthöfe, sowie den Haushof oder einen Teil desselben zu. Die so einbezogenen Höfe werden mit Glasdächern abgedeckt.

¹)    sous = unter, terrain = Erdreich (französ.).

²)    Französ.: rez-de-chaussée.

Die Fußböden der ebenerdigen Wohnungen müssen in Wien mindestens 15 cm über der Erdoberfläche liegen; auf dem Lande 30 cm über der Mitte des Straßenniveaus, in Überschwemmungsgebieten entsprechend mehr.

Zuweilen wird das Erdgeschoß, wenn es sehr hoch ist, in 2 oder 3 Geschosse geteilt:

1.    Erdgeschoß -f- Mezzanin (Halbstock) oder

2.    Erdgeschoß -|- Unterteilung -j- Mezzanin.

Das Mezzanin und die Unterteilung werden für die Geschäfte im Erdgeschosse, aber auch für besondere Geschäfte, für Werkstätten, Bureaux usw., das Mezzanin gewöhnlich für Wohnungen verwendet.

Jede dieser Unterteilungen muß wenigstens 3 m Licht höhe haben.

IV.    Mit Hochparterre wird ein Erdgeschoß bezeichnet, dessen Fußboden beträchtlich über der Erdoberfläche liegt, so daß darunter ein Souterrain entsteht.

V.    Die eigentlichen Stockwerke benützt man gewöhnlich für Wohnungen ; die unteren für größere, die oberen für kleinere in größerer Zahl.

Der Fußboden des obersten Geschosses darf höchstens 20 m über dem höchsten Punkte des Trottoirs liegen.

VI.    Im Dachboden (Dachgeschoß) befinden sich die Parteienböden und Trockenböden. Jeder Mieter bekommt einen von Holzwänden umschlossenen, absperrbaren Verschlag, der meistens auch als Trockenraum dient. Diese Holzwände bestehen auf 2 m Höhe aus ungehobelten Brettern, darüber aus Latten mit Zwischenräumen. Wenn der Boden groß genug ist, so werden auch noch eigene Trockenböden angelegt.

Zu den Bodenabteilungen gelangt man durch wenigstens 90 cm weite Gänge, die auch zu den Bauchfangputztürchen führen. Zu den Aussteigöffnungen sind ebenfalls, wenigstens 60 cm weite Gänge anzulegen.

Heute wird die Waschküche gern in den Dachboden gelegt. Dann muß nicht die Wäsche zuerst in den Keller und nach dem Waschen auf den Boden getragen werden, und der Wasserdunst durchzieht nicht von der Waschküche aus das Haus. Neben die Waschküche gibt man gewöhnlich eine Bügel kämm er und manchmal eine Rollkammer, falls nicht die Rolle sonst wo untergebracht wird.

Die Waschküche und deren Nebenräume sind feuersicher zu umschließen. Der Zugang zu ihnen muß von den eigentlichen Bodenräumen feuersicher getrennt sein; ein Zutritt durch Bodenräume hindurch ist nicht gestattet. Türen in den Bodenräumen müssen feuersicher sein (Holztüren mit Asbest und Eisenblech beschlagen).

Hat der Dachboden eine große Ausdehnung, so bringt man bei städtischen Zinshäusern darin auch photographische oder Maler-Ateliers unter, welche verglaste Vorderwände und auch Glasdecken erhalten.

Wohnungen im Dachbodenraume werden in Wien nicht zugelassen.

Auf dem Lande sind Dachkammern als Wohnräume gestattet, wenn sie vom Dachstuhl und vom Dachboden feuersicher abgeschlossen und durch eine feuersichere unmittelbar zur Dachwohnung führende Stiege zugängig sind.

Die Bodenräume sind gegen die Stiege feuersicher abz uschließen a) durch eiserne Türen in eisernen Rahmen oder in steinerner Einfassung oder

b) durch hölzerne Türen, deren dem Boden zugekehrte Holzteile mit Asbest und danach mit Eisenblech (Schwarzblech) zu beschlagen sind.

Ist die Länge des Bodens )> 30 m, so ist er in der ganzen Breite durch mindestens 15 cm dicke, nötigenfalls durch Pfeiler verstärkte Brandmauern, welche wenigstens 15 cm über die Dachfläche vorragen und das Dachgehölz vollkommen trennen, so abzuteilen, daß kein Teil länger als 30 m ist. Jede Brandmauer muß eine eiserne Türe in eisernem oder steinernem Rahmen haben, welche von selbst zufällt und von beiden Seiten mit Drückern leicht geöffnet werden kann.

Die oberste Gesimskante soll höchstens 25 m über dem höchsten Punkte des Trottoirs liegen.

2. Souterrainräume.

I.

Wohnungen, deren Fußboden unter der Erdoberfläche liegt, werden nur bei Gebäuden gestattet, die nicht der Überschwemmungsgefahr ausgesetzt sind, und falls folgende Bedingungen erfüllt werden:

1. Solche Wohnbestandteilc müssen gegen aufsteigende Erdfeuchtig-keit versichert werden.

2.    Von den Kellerräumen, die zweckmäßig ventiliert sein müssen, sind sie durch einen gut zu lüftenden Gang zu trennen.

3.    Falls die lichte Höhe ^4 m ist, muß wenigstens das halbe Lichtprofil über die Erdoberfläche hervorragen.

Bei solchen Hofwohnungen muß der Hof >5 m breit und >75 m'²

groß sein.

4.    Falls die lichte Höhe > 4 m ist, darf der Fußboden höchstens 2 m unter der Erdoberfläche liegen.

5.    Bei geneigter Erdoberfläche richtet sich die Höhenlage der F ußböden sämtlicher Souterrainwohnbestandteile nach dem höchsten

Punkte der Erdoberfläche; bei ungleich hohem Straßen- und Hofniveau nach dem höheren Niveau.

6.    In den Fällen (3) und (4) ist vor die eigentliche Hauptmauer eine zweite Mauer zu stellen, und der mindestens 30 cm weite Luftraum zwischen beiden mit der Außenluft zu verbinden.

7.    Kann das halbe Lichtprofil nicht frei gehalten werden (Pkt. 3), oder muß der Fußboden tiefer als 2 m liegen (Pkt. 4), so müssen derlei Wohnungsbestandteile einen 2 m breiten, bis auf den Souterrainfußboden reichenden, nach Anordnung der Baubehörde abzudeckenden Luftgraben erhalten.

II.

Unterirdische Werkstätten sind nur dann zulässig, wenn :

1.    deren Deckenscheitel <^60 cm über und

2.    der F ußbodeni> 2⁻5 m unter der angrenzenden Erdoberfläche

liegen und

3. für gehörige Ventilation, für Licht und Trockenheit

gesorgt ist.

III.

Küchen und Waschküchen im Keller sind gestattet; es ist aber für Licht und entsprechenden Abzug des Dunstes zu sorgen.

IV.

Andere zum Aufenthalte, nicht aber zu Schlafstätten von Menschen bestimmte Räume müssen den sanitären Anforderungen vollkommen entsprechen.

3. Zahl und Höhen der Geschosse.

Größte zulässige    Geringste

Gegend

Zahl d. Geschosse    Lichthöhe

einschl.Erdgesch. der Geschosse bei und Mezzanin ebenen Decken¹)

in den inneren 10 Bezirken Wiens .

„ bestimmten Straßen der Vororte Wiens „ den inneren Teilen „

„    „ äußeren „

auf dem Lande . ,

r>

r>

,, bei Bauerleichterungen

I rfs. Ctf ca

3’00 m

••

••

2-60 „

2-50 „

¹) Bei nicht, ebenen Decken muß die Lichthöhe so groß sein, daß der von der Deckenunterfläche begrenzte Raum mindestens so groß ist, wie bei einer ebenen Decke von der vorgeschriebenen Höhe.

Bei Industriebauten sind beliebig viele Geschosse gestattet; die Gesamthöhe des Gebäudes darf aber 25 ni nicht überschreiten.

4. Höfe.

1.    Bei Verbauung einzelner Baustellen müssen mindestens 15°/₀ der ganzen Bauplatzgrundfläche unverbaut bleiben. Davon muß der größere Teil auf den Haushof entfallen.

2.    Lichthöfe,

a)    die W ohnräume oder Küchen erhellen, müssen > 12 m²

b)    die Gänge, Aborte oder sonstige unbewohnte Räume beleuchten, > 6 m² Grundfläche erhalten;

3.    Luftschachte für die Ventilation der Aborte >1 in².

Die Lichthöfe und Luftschachte sind behufs ihrer Ventilation am unteren Ende durch genügend weite Luftkanäle mit der Straße oder dem Haushofe zu verbinden.

Die Baubehörde kann in bezug auf die Grenzen der Verbaulichkeit und auf die Größe der Höfe Erleichterungen gewähren:

d) wenn die Baustelle nicht vorzugsweise für Wohnzwecke verbaut wird,

b)    wo die Höfe mehrerer Baustellen oder Gebäude Zusammenstößen,

c)    bei ZAvischen bestehenden Gebäuden liegenden Baustellen oder Parzellen, deren Verbauung ohne ein Herabgehen unter die Vorschriften unmöglich wäre.

5. Freistehende Bauten.

In bestimmten Gebieten werden nur freistehende Bauten, meistens mit Vorgärten zugelassen.

In Wien darf sich dann eine. Kuppelung nie über mehr als 2 Wohnhäuser erstrecken, und die Gesamtlänge darf nie > 36 m sein. Eine solche Kuppelung ist an die Zustimmung der beiden Grundeigentümer gebunden, außer ein Haus kann nicht anders als im Anschlüsse an ein schon bestehendes errichtet werden.

Länge der Baulinie

Größte zulässige Länge der Gebäudefront

15    .

16    . 20 . 21 .

25    .

26    . 30 .

15 m . 16 „ .20 „ .21 „ .25 „ .26 „ .30 „ .36 „ >36 „

12

16

20

24

7a L

*) Bei gekuppelten Bauten.

Bei nicht gekuppelten Bauten darf keiner der beiden Zwischenräume zwischen dem Hause und dem Nachbar 3 m sein.

II. Bauführungen unter erleichterten Bedingungen

ausgenommen Industriebauten.

In Wien kann der Gemeinderat Erleichterungen von den Bestimmungen der Bauordnung ganz oder teilweise für einzelne genau abzugrenzende Gebietsteile für die Dauer von 10 Jahren eintreten lassen, kann sie jedoch innerhalb dieser Frist abändern oder wieder zurücknehmen. Die gleichen Erleichterungen kann der Stadtrat von Fall zu Fall über Einschreiten des Bauwerbers für einzelne Bauführungen zugestehen, wenn die Lage des Baugrundes hiezu geeignet erkannt wird.

Auf dem Lande können die Gemeindeausschüsse solche Erleichterungen für die ganze Gemeinde oder einzelne bestimmte Teile derselben bei der Landesbehörde in Anspruch nehmen, falls die Häuser zerstreut oder entfernt von Hauptverkehrsadern liegen, oder sonstige in den wirtschaftlichen Verhältnissen begründete Umstände vorliegen. Es kann auch der Bauwerber solche Erleichterungen für einen in vollkommen isolierter Lage herzustellenden Bau ansprechen, wobei jeder Punkt des Gebäudes oder Gebäudekomplexes von den Nachbargrenzen wenigstens 20 m entfernt, und der Isolierraum, in den öffentliche Straßen, Flußbette oder sonstige Gewässer eingerechnet werden, unverbaut sein und bleiben muß. Diese Erleichterungen werden für 10 Jahre zugestanden, worauf sie neuerdings zu erwirken wären. Es kann aber auch innerhalb dieser Frist auf sie verzichtet werden.

Gebäude unter erleichterten Bedingungen dürfen nie mehr als 2 Stockwerke außer dem Erdgeschosse erhalten.

Die Wohnräume müssen > 2'6 m Lichthöhe haben und dürfen nicht horizontal unterteilt sein.    ,

Der Dachfußboden muß eine 8 cm hohe Schuttlage haben und darüber mit einem 4 cm dicken Lehmestrich oder einem Ziegelpflaster bedeckt sein.

Die Dächer sind feuersicher einzudecken.

Wohnräume in Dachböden werden in Wien nur bei Familienhäusern und Villen gestattet. Sie müssen jedoch

o) hinreichenden Licht- und Luftzutritt erhalten,

b)    in den mittleren Teilen > 2'6 m,

c)    an den niedersten Stellen > 2T m lichte Höhe haben,

d)    von innen an den Wänden und Decken verschalt und stukkaturt sein,

e)    einen derart gesicherten Zugang haben, daß es bei Feuersgefahr unter allen Umständen möglich ist, sich selbst daraus zu retten.

Auf dem Lande sind Dachbodenwohnungen gestattet. Sie müssen aber

«) in den mittleren Teilen > 25 m und

b)    an den niedersten Stellen > 1*5 m lichte Höhe haben,

c)    sowohl vom Dache als auch vom Dachboden feuersicher abgeschlossen und

d)    durch eine feuersichere, unmittelbar zur Dachbodenwohnung führende Stiege zugänglich sein.

Bei Häusern mit F ach werk (Riegel wänden) sind auf dem Lande Dachbodenwohnungen nur dann zulässig, wenn diese Häuser nicht mehr als 1 Stock hoch sind.

III. Wirtschaftsgebäude.

¹

Siehe Beton u. Eisen, 1903, S. 10, 1904, S. 65, 205.

1. Scheunen.

Sie sind in der Regel, namentlich wenn sie nicht feuersicher hergestellt, bestimmt aber wenn sie mit Stroh oder Schindeln gedeckt sind, außerhalb der verbauten Gebiete in angemessenen Entfernungen von einander auf solchen Plätzen aufzustellen, wo sie wegen ihrer Entfernung und bei den sonst obwaltenden Verhältnissen keinerlei Gefahr für andere Gebäude besorgen lassen.

Die Aufstellung von Scheunen bei Wohn- und Wirtschaftsgebäuden kann nur dann gestattet werden, wenn sie aus vollkommen feuersicherem Material hergestellt, mit eisernen oder doch mit Eisenblech beschlagenen Türen versehen und von den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden durch Feuermauern getrennt werden.

Bei Bauten unter erleichterten Bedingungen sind die Scheunen möglichst entfernt von den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden aufzustellen, und wenn dies nicht möglich ist, von ihnen durch Brandmauern zu trennen.

In Wien müssen Scheunen wenigstens aus ausgemauerten Riegelwänden hergestellt und jedenfalls feuersicher gedeckt werden.

An den Seitenumfangs- und Stirnmauern der Scheunen sind Luftschlitze gegen die Grundstücke oder Hofräume der Nachbarn nicht gestattet.

2. Stallungen.

Sie sind womöglich selbständig und abseits von den Wohngebäuden, jedenfalls aber aus feuersicheren Materialien und mit feuersicherer Eindeckung herzustellen und ist für die vollständige Ableitung der Jauche zu sorgen.

3. Holzlagen.

Sie können in hölzernen Schupfen untergebracht werden. Diese müssen aber eine feuersichere Eindeckung haben.

4. Schupfen.

Auf dem Lande können von allen Seiten offen bleibende Schupfen auf hölzerne Säulen gestützt werden. Es müssen aber die Wohn- und Wirtschaftsgebäude an der gegen den Schupfen gekehrten Seite durch entsprechende F eu er mauern geschützt sein.

5. Dörrhäuser, Brechstuben, Ziegel- und Kalköfen

sind in angemessener Entfernung von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden zu errichten.

6. Mist-, Dünger- und Jauchegruben.

Sie sind in möglichster Entfernung von den eigenen und Nachbarbrunnen so anzulegen und zu verwahren, daß für die Nachbarschaft keine Belästigung erwächst.

Es darf kein Regenwasser von den Dächern in diese Gruben geleitet werden oder sonst eine größere Wassermenge einfließen.

Wo es die Baubehörde für notwendig findet, müssen sie mit wasserdichten Wänden und Böden und festen, gut schließenden Deckeln versehen werden.

Die Abladung von Fäkalmassen auf Dungstätten wird nicht gestattet, wenn dadurch eine Verunreinigung eines fließenden oder stehenden Gewässers herbeigeftihrt werden könnte, also in der Nähe von Brunnen, Wasserleitungen, Bächen u. dgl.

IV. Vorschriften über Industriebauten.*)

Unter Industriebauten werden im Gegensätze zu Wohngebäuden alle Fabriken, Werkstättengebäude und Lagerräume verstanden.

1. Industriebauten in isolierter Lage.

Jeder Punkt eines solchen Gebäudes ist von anderen Gebäuden und von den Nachbargrenzen > 20 m entfernt. Die Breite dazwischen liegender Straßen, Gassen, Plätze, Flüsse oder sonstiger Gewässer ist einzurechnen.

*) Siehe auch:

Verordnung des Handelsministeriums vom 23. November 1905, Nr. 176 RGB. Gesetz vom 15. März 1883 Nr. 39 RGB., Gewerbegesetz-Novelle.

Grenzen Fabriksanlagen unmittelbar an gleichartige, so genügt ein Isolierungsraum von 10 m Breite.

In jedem Falle muß der Isolierungsraum unverbaut bleiben.

Die Wahl der Konstruktionen und Baumaterialien bleibt dem Bauherrn überlassen.

Die Anzahl der Stockwerke ist beliebig.

Die Gesamt höhe des Gebäudes darf nur < 25 m betragen.

Die lichte Geschoßhöhe muß > 3 m sein.

2. Nicht isolierte Industriebauten.

Die Baubehörde kann Bauerleichterungen zugestehen.

Alle Wände, ausgenommen jene, in derenNähe sich Feuerungen befinden, sowie jene, die an öffentliche Straßen oder an nachbarliches Eigentum grenzen, können aus Riegelmauerwerk bestehen.

Die Stärken der Mauern und der anderen Bauteile wird dem Bauherrn und dem Bauführer gegen Haftung für die volle Sicherheit überlassen.

Es sind gestattet:

1. hölzerne Zwischenwände, ausgenommen jene Lokalitäten, wo feuergefährliche Arbeiten verrichtet oder feuergefährliche Vorräte auf bewahrt werden.

2. Tramböden ohne Schutt und ohne Stukkaturung.

8. Benützung der Bundträine des Dachstuhles als Deckenbalken. 4. Hölzerne Schupfen und pro vi so rische Bauten im Innern der Hofräume.

Die lichte Geschoßhöhe der Räume, in denen Arbeiter längere Zeit beschäftigt sind, muß (auf dem Lande) > 2‘85 m betragen.

3. Wohngebäude bei Industriebauten.

a)    Bei isolierten Industriebauten wird für die Wohnungen des Eigentümers, der Beamten und Arbeiter der Bau mit ausgemauerten Riegelwänden unter Beachtung der Vorschriften über Öfen, Herde und sonstige Heizvorrichtungen gestattet. Wenn diese Wohnungen an Werkstätten stoßen, so müssen sie von diesen durch massive Feuermauern getrennt sein. Gegen die Gassenseite haben sie massives Mauerwerk zu erhalten.

b)    Bei nicht isolierten Industriebauten sind obige Wohnungen nach den für Wohngebäude überhaupt bestehenden Vorschriften zu erbauen.

4. Arbeitsräume.

Arbeitsräume sind Lokalitäten, in welchen sich die mit dem Geschäftsbetriebe verbundene Beschäftigung von Hilfsarbeitern, wenn auch nicht ununterbrochen, so doch regelmäßig vollzieht.

Luftraum

>    10 m³f) |

Bo den fläch e >    2 m²f) |

>    3 m

für jede darin beschäftigten Personen

Höhe

>    2’8 „ in Souterrains

>    2-9 „ im Dachboden, wenigstens für die halbe

F ußbodenfläche

f) Bei großer Staub-, Gas- oder Dunstentwicklung mehr.

>. 2’G m in bestehenden Gebäuden, wenn keine große Staub-, Wärme-, Dampfentwicklung usw., und falls mindestens 15 m³ Luftraum/Person vorhanden ist.

Gänge.

Lielitweite > l’OO cm in den Arbeitsräumen.

> 60 cm zwischen Maschinen.

Souterrain- u. Dachbodenräume dürfen nur dann als Arbeitsräume benützt werden, wenn sie den betreffenden Vorschriften der Bauordnung entsprechen.

Enthält die Bauordnung keine solche Vorschriften, so dürfen Souterrainräume nur dann als Arbeitsräume benützt werden, wenn sie

d) nicht in einem wasserhaltigen Boden liegen,

b)    der Überschwemmungsgefahr nicht ausgesetzt,

c)    gegen Eindringen der Bodenfeuchtigkeit geschützt,

d)    überwölbt sind,

e)    wenigstens von der Seite des Lichteinfalls ganz frei oder

f)    an einem > 1 m breiten Lichtgraben liegen, oder

g)    wenn der Scheitel der Decke > GO cm über 1 höchsten Punkte des an-und der Fußboden < 2'50 m unter dem j stoßenden Terrains liegt,

h)    gehörig ventiliert,

i)    trocken sind.

Dachbodenräume können als A r b e i t s r ä u m e, wenn die Bauordnung keine Vorschriften darüber enthält, nur dann benützt werden, wenn sie

a)    sich unmittelbar über dem letzten Stockwerke befinden,

b)    im allgemeinen in ihrer Ausführungsweise den Vorschriften der Bauordnung über Wohnräume in den Stockwerken entsprechen.

Der Fußboden muß von der ihn tragenden Deckenkonstruktion feuersicher isoliert sein.

Die Dachfläche soll wärmedicht hergestellt sein.

Der Zugang zu Arbeitsräumen im Dachboden soll nicht durch offene Dachbodenräume gehen, sondern

a)    von feuersicheren Wänden umschlossen sein und

b)    direkt zu einer feuersicheren Hauptstiege führen.

Im Verkehrsbereiche sind:

a)    alle unter die Höhe von 2 m über dem Fußboden herabreichenden Wellen, Riemenscheiben, Zahnräder und andere bewegten Transmissionsteile zu verdecken,

b)    vertikale Wellen bis auf P8 m Höhe vom Fußboden zu

verschalen,

c) unterirdisch geführte Transmissionsstränge mit einer sicheren Eindeckung zu versehen.

Reservoire, Pfannen, Kessel und sonstige offene Behälter, welche eine Tiefe von > 85 cm haben oder zur Aufnahme von ätzenden, giftigen oder heißen Stoffen dienen, sollen, falls ihr Rand nicht < 85 cm über dem Fußboden oder Standorte des Arbeiters liegt, entsprechend umwehrt oder verläßlich verdeckt sein.

Holzleitern sollen aus gesundem tragfithigen Holze hergestellt sein. Die Sprossen sind in die Leiterbäume unbeweglich einzufugen. Aufgenagelte Bretter oder Leisten sind als Sprossen nicht zulässig.

In jedem Betriebe ist für das Vorhandensein von Trink- u. Waschwasser zu sorgen.

In jedem mit der Verwendung oder dem Auftreten von schädlichen, ätzenden oder giftigenGasen,Flüssigkeiten oder festen Stoffen oder mit starkerStaubentwicklung verbundenen sowie sonst zu starker Körperverunreinigung Anlaß gebenden größeren Betriebe sollen für jedes der beiden Geschlechter gesonderte Wasch- und Ankleideräume mit entsprechenden Waschvorrichtungen vorhanden sein.

In jenen größeren Betrieben, in welchen behufs Hintanhaltung gesundheitsschädlicher Folgen für gewisse Arbeiterkategorien die Notwendigkeit einer gründlichen Körperreinigung oder Abkühlung gegeben ist, sind entsprechende, mit Seife oder Trockentüchern ausgestattete Badeinrich-tungen herzustellen.

Es sind Vorkehrungen zu treffen, daß die von den Arbeitern vor Beginn der Arbeit abgelegten Kleidungsstücke zum Schutze gegen die Gesundheit der Arbeiter abträgliche Einwirkungen, sei es durch Nässe, Staub oder schädliche Dämpfe, entsprechend aufbewahrt werden können

5. Lagerräume.

In Lagerräumen, die über anderen Bäumen liegen, ist die zulässige Maximalbelastung in kgjm² ersichtlich zu machen.

Wo Materialien in größerer Menge übereinander geschlichtet werden, ist durch geeignete Vorkehrungen zu sorgen, daß ein Zusammenbruch des gelagerten Gutes hintangehalten wird.

Vorräte an flüssigen Brennstoffen dürfen nur in feuersicheren von Arbeitsräumen abgesonderten und ausgiebig ventilierten Räumen aufbewahrt werden. In diesen Lngerräumen ist stets ein Vorrat von geeigneten Löschmitteln (Sand, Asche u. dgl.) bereitzuhalten. Diese Räume dürfen weder zur Einlagerung anderer Stoffe noch zu sonstigen Zwecken benützt und nur mit Sicherheitslampen betreten werden.

Siehe auch die Ministerialverordnung vom 23. Jänner 1901 Nr. 12 RGB. betr. den Verkehr mit Mineralölen.

6. Instandhaltung.

Die baulichen Anlagen eines jeden Betriebes sind stets in betriebssicherem und reinem Zustande zu erhalten.

Besondere Aufmerksamkeit ist den schwer belasteten Decken zuzuwenden.

Die Zugänge zu den Türen und Stiegen sind in gutem Zustande und frei von allen Verkehrshindernissen zu erhalten. Dasselbe gilt von allen sonstigen Verkehrswegen, sofern nicht durch die Betriebsweise vorübergehende Materialablagerungen usw. bedingt sind.

Umwehrungen.

Fußboden, Füllöffnungen, Luken, Gerüste, Plattformen, Stiegenaustritte, Fenster, Aufzugschächte, Galerien, schiefe Ebenen, Gruben, Kanäle usw. sind zum Schutze gegen Abstieg von Menschen und Material zu umwehren.

7. Dampfkesselanlagen. a) Kesselhaus.

Das Kesselhaus soll so hoch sein, daß über der Kesselplattform ein freier Raum von > 1¹80 m verglichener Höhe sich befindet, der in keiner Weise als Arbeits-, Schlaf-, Lager-oder Trockenraum verwendet werden darf.

Jedes Kesselhaus hat mindestens einen ins Freie führenden Ausgang zu erhalten, dessen Türe nach außen aufschlägt. Größere Kesselanlagen müssen mehr Ausgänge bekommen.

Das Kesselhaus darf nicht als regelmäßiger Durchgang oder als Durchfahrt oder zu anderen mit dem Kesselbetriebe nicht unmittelbar zusammenhängenden Zwecken dienen.

Die Einmauerung der Kessel hat so zu erfolgen, daß je nach der Anzahl der Kessel einer oder mehrere >70 cm breite Gänge zur Rückseite der Kesselmauerung frei bleiben.

Der Heizerstand soll > 2'5 m tief sein.

Sind unter dem Heizerstande Sam melk anale für die Abfuhr der Asche angebracht, so müssen sie 2 Zugänge haben, entsprechend geräumig, gut ventiliert und ausreichend beleuchtet sein.

b) Dampfkessel. ¹)

Bei Dampfkesseln, die im Freien stehen, muß der Heizerstand mindestens mit einem Flugdache überdeckt sein.

Kesselplattformen und Galerien sind durch festgelegte Aufstiege oder Treppen, die mit Anhaltstangen versehen sind, zugängig zu machen. Diese Aufstiege sollen möglichst nahe beim Heizerstande liegen.

Bei größeren Kesselanlagen ist für eine genügende Zahl fester Aufstiege auf der Vorder- u. Rückseite der Kesselmauerung zu sorgen.

Bei stehenden Kesseln soll die Sicherheitsarmatur wenigstens mit Steigleitern zugängig sein.

Kesselgalerien sind mit standsicheren Geländern einzufrieden.

Heizerstände, Kesselaufstiege, Manometer- und Wasserstandsanzeiger sind ausreichend zu belichten oder zu beleuchten.

1. Große Kessel.

Große Kessel sollen nach Möglichkeit in versenkten Lokalen und entfernt von Wohnräumen aufgestellt werden.

Von Arbeitsräumen müssen die Lokalitäten für solche Dampfkesselanlagen durch eine (mit Ausnahme der unumgänglich nötigen Verbindungsöffnungen) volle Mauer von > 60 cm Stärke getrennt sein. Sie dürfen nur leicht überdeckt, nicht überbaut und in keinem Falle gewölbt werden.

2. Kleine Kessel.

Kleinkessel (Durchmesser < 12 m, Rauminhalt bei Vollfüllung bis zur gesetzlichen Wasserstandsmarke < 1¹0 m³, Dampfdruck < 6 at) dürfen in bewohnten Häusern und Werkstätten aufgestellt werden, wenn:

a)    die unmittelbar darüber befindlichen Räume nicht bewohnt werden,

b)    der Schornstein, der auch ein gewöhnlicher Rauchschlot sein kann, mindestens die Höhe des Dachfirstes der unmittelbar benachbarten Wohnhäuser überragt,

c)    der Kessel <3 m von jeder Nachbargrenze entfernt bleibt.

Räume über den Lokalen, in denen Kleinkessel aufgestellt werden, dürfen

weder zu Wohnungen noch z. beständigen Aufenthalt v. Arbeitern also auch nicht zu Werkstätten, sondern lediglich zu Magazinszweeken verwendet werden.

Zwergkessel (Durchmesser^ 80 cm, Wasserinhalt bei Vollfüllung bis zur gesetzlichen Wasserstandsmarke <0*5 m³, Dampfdruck <4 at) unterliegen hinsichtlich ihrer Aufstellung nur den Vorschriften für die Anlage v. Feuerstellen.

Im Falle der Aufstellung von mehreren Zwergkesseln in einem Lokale werden jene Erleichterungen nicht zugestanden.

Kessel von flacher oder sonst nicht kreisrunder Querschnittsform können als Kleinkessel oder Zwergkessel behandelt werden, wenn die größte innere Querschnittsdimension des Kesselkörpers < 1*8 m bezw. 80 cm.

8. Kraftmaschinenanlagen.

Das Maschinenbaus ist mit den von der Kraftmaschine abhängigen Arbeitsräumen durch Signal Vorrichtungen so zu verbinden, daß dadurch das Anlassen der Maschine vom Maschinenwärter in den Arbeitsräumen angekündigt und die Abstellung der Maschine von den Arbeitsräumen aus veranlaßt werden kann.

Bei Turbinenstuben ist für eine gefahrlose Zugänglichkeit des unteren Turbinenraumes zu sorgen.

Gaskraft-, Heißluftmaschinen und ähnliche durch Elementarkräfte arbeitende Motoren sind, wenn sie geräuschlos arbeiten, wie die Zwergkessel zu behandeln.

Für die Ableitung der Verbrennungsprodukte ist jederzeit die geeignete Vorsorge zu treffen.

9. Fabrikschornsteine.*)

Sie haben den Zweck:

a) den Zug zu erzeugen, der die zur Verbrennung erforderliche Luft zuführt.

*) Literatur:

Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern betreffend die Errichtung oder Erhöhung

von Fabrikschornsteinen vom 24. März 1902, Z. 38.290.

Lang: Der Schornsteinbau.

„ Anleitung zum Entwerfen und zur statischen Berechnung gemauerter Schornsteine.

„ Vorschlag für einheitliche Bestimmungen über Anordnung und Abmessungen von Schornsteinen für Dampfkesselanlagen. (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1899).

P i e t zs c h : Der Fabrikschornstein.

Bastine: Berechnung und Bau hoher Schornsteine.

Klasen: Bau der Fabrikschornsteine.

Jahr: Anleitung zum Entwerfen und zur Berechnung der Standfestigkeit für gemauerte Fabrikschornsteine.

„ Anleitung zum Entwerfen und Berechnen der Standfestigkeit eiserner Fabrikschornsteine.

II am m er sch in id t: Bequeme Vordrucke zur Schornsteinberechnung.

Goebel: Standfestigkeit eines Schornsteines.

Rauls: Lexikon des Schornsteinbaues.

„ Die Berechnung der Schornsteine.

Reiche: Anlage und Betrieb von Dampfkesseln.

b) den Rauch in einer solchen Höhe abzuführen, daß er keinen Schaden anrichten kann.

Schornsteine für größere Feuerungen, zu Ventilationszwecken oder für Dampfkessel müssen so gebaut sein, daß durch deren Benützung die Nach-barschaft derselben nicht belästigt wird.

Sie sind bei jeder unteren Einmündung mit einem eisernen Schieber oder einer Klappe und in jenen Höhenstrecken, welche )> 50 cm weit sind, mit inneren Steigeisen zu versehen.

Die Höhe solcher Schornsteine hat die Baubehörde nach den Lokalverhältnissen zu bestimmen, und muß die Anlage stets derartig sein, daß eine eventuelle künftige Erh öhung auf 35 m möglich wird.

Es ist zweckmäßiger, einen Schlot für mehrere Feuerungen anzulegen als für jede einen eigenen, wenn nie weniger als ¹/₄ bis ¹/₆ aller Feuerungen in Betrieb stehen, und alle Feuerungen Rauchgase von derselben Temperatur erzeugen. Bei Gasen von wesentlich verschiedenen Temperaturen ist ein Mischraum vorzusehen.

Münden mehrere Füchse in einen Schlot, so ist dieser unten durch Zungen zu teilen.

Die Einwölbung des Rauchkanals bei Schornsteinen, die für größere Feuerungen oder zur Ableitung von Abgasen höherer Temperatur bestimmt sind, darf nicht darüber liegendes Mauerwerk tragen, sondern dies hat durch ein zweites, über der Einwölbung befindliches Gewölbe zu geschehen, das auf dem Schornsteinmauerwerk liegt.

Eiserne Kamine können gestattet werden, solche aus Blech aber

a)    nur für isolierte Industriebauten oder

b)    wenn sie inmitten von Wohngebäuden liegen, nur für vorübergehende Benützung.

I. Schaft.

Man darf nur Ziegel von größter Festigkeit, Dichtigkeit und Wetterbeständigkeit verwenden, die aus fettem, oandfreiem, geschlemmtem Lehm scharf gebrannt und gepreßt wurden. Schlecht gebrannte oder poröse Ziegel dürfen nicht benützt werden. Gewöhnliche Ziegel wären zu luftdurchlässig, würden daher eine zu starke Abkühlung verursachen.

Bei runden Schloten sind „Radialsteine“ zu verwenden.

Am zweckmäßigsten sind gelochte Radialsteine. Dann aber müssen die Hohlräume mit Mörtel ausgefüllt werden. Dadurch entsteht ein Verband der Höhe nach, und dieser verhindert Längsrisse.

Wenn für die Außenmauerung Radialsteine und für die Hintermauerung gewöhnliche Mauerziegel verwendet werden sollen, so wird dies nur dann gestattet, falls die Dicken beider nicht wesentlich verschieden sind.

Eine Kintermauerung aus Beton wird nicht gestattet.

Achteckige Schornsteine sind an den Kanten mit Achteckformziegeln zu verkleiden.

Als M ö rte 1 ist verlängerter Zementmörtel aus 4 Vol. Kalkbrei -j- 1 Vol. Portlandzement -j- 10 Vol. reinem, reschem, erd- und lehmfreiem Sand zu verwenden.

dieselben Eigenschaften hat wie der verlängerte Zementmörtel und nicht treibt.

Benützt man statt Weißkalk hydraulischen Kalk, so genügt ¹/₂ Vol. Portlandzement.

Beim Sockel und in den unteren Scharen ist wegen der höheren Temperatur weniger Zement zuzusetzen.

Romanzement darf nur ausnahmsweise verwendet werden : wenn er

Die Innenwände des Schaftes sind zu verfugen.

Wenn die Temperatur der Rauchgase zeitweise oder dauernd 400° C überschreitet, so macht man einen besonderen Innenmantel aus feuerfesten Ziegeln in Schamottemörtel, 10—15 cm stark und 8-12 m hoch mit einem kleinen mit Sand ausgefülltem Zwischenräume gegen den Außenmantel oder eine Verkleidung mit feuerfesten Ziegeln. Sollte beides nicht möglich sein, so sind die Wände angemessen zu verstärken, damit eine die Stabilität beeinträchtigende Schädigung durch große Hitze hintangehalten wird.

Das Schaftmauerwerk ist in Absätzen („Trommeln“) herzustellen. Diese sind beim ersten Entwürfe gleich hoch anzunehmen, und erst wenn es die statische Berechnung fordert, verschieden hoch auszuführen. Sie sollen bei runden, aus Radialsteinen hergestellten Schornsteinen von höchstens 30 m Schafthöhe < 5 m hoch sein „ über 30 m „    <7 m „    „

Die Wandstärke soll in jedem Vertikalschnitte von oben nach unten möglichst gleichmäßig zunehmen.

Die Verbindungslinie der oberen äußeren Kante mit der unteren inneren soll im Mau er werk bleiben.

Unterschneidungen des Schaftmauerwerks, wodurch eine höhere Druckspannung und eine geringere Zugspannung in der Lagerfuge erzielt werden sollen, sind nicht gestattet.

Bei jedem. Fabrikschornstein sind anzubringen: eine Einsteigöffnung und 40 cm entfernte Steigeisen aus [-Eisen oder 20 mm starken Rundeisen; bei hohen Schornsteinen ein Blitzableiter, an dessen Luftleitung benachbarte Metalldächer, Dampfkesseleisen abzuschließen sind.

Das Schornsteinrohr reicht 0'6—0‘8 m unter die Sohle des Fuchses, weil dort Flugasche abgelagert wird. Deren Beseitigung erfolgt durch eine (vermauerte) Tür im Sockel oder durch einen Einsteigschacht in den Fuchs, der nächst dessen Einmündung in den Schornstein liegt und mit einem Gußeisen- oder Steindeckel verschlossen wird.

Bei hohen und weiten Schornsteinen macht man doppelte Wände, wodurch an Steinen gespart wird. Alle 50—80 cm sind beide Wände zu verbinden. Der Zwischenraum ist mit Luft ausgefüllt. Er vermindert den Wärme Verlust, erhöht also den Zug.

Querschnitt.

Die lichte Querschnittsfläche soll nicht zu klein gemacht werden, sonst würde eine Vergrößerung des Betriebes behindert sein.

Am günstigsten ist ein K r e i s querschnitt,    am ungünstigsten ein

Quadrat; das Achteck liegt in der Mitte.

Beim Kreise ist der Winddruck am kleinsten (siehe S. 316), wird die drehende Rauchbewegung am wenigsten gehindert, ist der Verlust an Wärme und das Erfordernis an Mauerwerk am kleinsten. Ein Mangel ist, daß Formziegel zu verwenden sind.

Das Achteck ist nahezu ebenso gut wie der Kreis und erfordert nur wenig Formsteine.

Ein Viereck ist nicht zu empfehlen.

Anlauf

Schlotart

innerer tan aj

äußerer tan <xa

0-03.. .0-06 0-01.. .0-025 0-018

0-016...0-02

0. . .0 01 0-01. . .0-02 0008

bei kleinen Schloten gewöhnlich ....

Mittelwert .... j am häutigsten . .

Bezeichnungen

F₀ lichter Querschnitt der Ausmündung des Schlotes (m²)

Fr Rostfläche der Feuerung

v Austrittsgeschwindigkeit der Rauchgase (m/Sek.) v >> 2.

1 die (bekannte) Länge der Rauchkanäle (der Feuerung und des Fuchses) bis zum Schornsteinfuß (m) h Zughöhe, d. i. die Höhe der Schornsteinausmündung über der Rostfläche (in)

B kg Brennstoff verzehrt die Feuerung in 1 Stunde d₀ Durchmesser des der Ausmündung eingeschriebenen Kreises (m) du Durchmesser am Schornsteinfuß (m) t mittlere Temperatur der Rauchgase: tv 300° C t₀ Temperatur der Rauchgase an der Ausmündung (° C) ti mittlere Temperatur der äußeren Luft: rv; 14° C

Am günstigsten sind Verhältnisse, bei denen t = 273 —f- 2 ti G die bei der Verbrennung von 1 kg Brennstoff erzeugte Gasmenge (hg)

öl = Wärmeausdehnungskoeffizient der Gase

Y Gewicht von 1 m³ mitteltrockener Luft von 0° bei mittlerem Barometerstand

8 Dichte der Rachgase bezogen auf Luft von 0° ha Druckhöhe, unter der die Luft in die Rostspalten strömt (mm Wassersäule)

hd —

^(h-6d₀)(

273--ft 273 + ti

Brennstoff

Backende Steinkohle . . . Magere Braunkohle Holz. . .

Torf. . .

Koks . .

0-00271

0-00225

0-00166

000127

60.. .75

80.. .100 120...200

bis 250

0-00256

000212

1 kg des verwendeten Brennstoffes enthält: C kg Kohlenstoff H „ Wasser „

O „ Sauer „

S „ Schwefel

Q = 4-35 (A C + 8 H + S -o) (kg)

x = 2, in der Kegel

B (Qx + 1)

60“

Bei Schornsteinen, die ohne Gerüste gebaut werden, soll <lo 0 6 m

I. Formel. . .F₀ = £ C Fr

falls

B .    ,

— beträgt

V-

Fr

40

(50

80

100

Fr

ist bei Steinkohlenfeuerung*) r o

©    i-¹

e » h sb bo öq

© 02 A ob ob

Ü > OS

o ö ob

(N    GO

so    io

II. Formel **)... Fo =

Für y = 4 m/Sek. t₀ == 235° C 1 —J— o. t — l'86 6 = 1 y = 1-29

ist

F₀= 0-0001 B G

Bei guten Steinkohlen und guter Feuerung ist G = 19. Hiefür wird F₀= 0-0019 B

III. Formel . . . . d₀ = J/—?

3- 3137

4- 0000

Kreisquerschnitt jx = 3-1416 Achteck Quadrat

IV. Formel***) . . . <]„ = 01 B⁰⁴

wobei eine Betriebsvergrößerung und 30 °/₀ erfolgen kann.

*) Nach der „Hütte“.

**) Nach Lang.

***) Reiche: Anlage und Betrieb der Dampfkessel.

V. Formel . . . . (1₀ =

1 + h + 260 d₀

L²

Anfangs ist h anzunehmen, > 20 d₀, aber stets ]>_ 16 m.

Das d₀ unter der Wurzel ist anfangs = 0 zu setzen. Hiefür ergibt sich d₀'. Dann ist für das d₀ unter der Wurzel d₀' zu setzen. Dafür erhält man d₀" usw. bis d₀(n) nahezu = d₀(n — 1)

VI. Formel

. . .d₀ =

L²

— X L°⁴

7.

falls der Querschnitt ist ein

Kreis

Quadrat

Achteck

CO t-h O H ^ Ol

0-6360    0-6858    0*7005

0-6045    0-6518    0-6658

0-5813    06268    06402

Die Formel VI ist bequemer als die Formel V und doch hinlänglich genau. Sie ergibt sich aus dieser für h = i d₀ und 1 = 0.

VII. Formel .... du = d₀ -j- 0"016 h . . . d₀ —{— 0’02 h

Bezeichnen :

Wandstärke.

d₀ den oberen inneren Durchmesser o₀ die obere Wandstärke

ox die Wandstärke im Abstande hx von der Mündung,

so ist zu machen :

falls d₀

1*5 m

1*5 . . . 20 m 2 0 m

o₀ = 15 cm

20 „

25 „

Nach je 4 . . . 5 m ist die Wandstärke bei Radialsteinen um etwa 6 cm zu vergrößern.

VII A

°x = 30

Faustregel :

Höhe.

Die Höhe der Ausmündung über dem Niveau soll:

H > 20 m bei Fabrikbetrieb

= 16 „ bei anderen Betrieben, wo kleine Unterbrechungen durch Sturm Vorkommen dürfen.

= 100 „ über dem höchsten Gipfel der umliegenden Hügel, wenn giftige Gase abgeführt werden. Läßt sich diese Höbe nicht erreichen, so muß man den Rauch vorher reinigen.

Die Schornsteinmündung soll mindestens 3 m über dem im Umkreise von 250 m befindlichen höchsten First der Wohngebäude liegen, damit keine Belästigung durch den Rauch erfolgt.

I. Formel*)..h =

0-00277 (^V+ 6 d„

700 —

II. Formel ... . h ^ 5

2«ëR(4 d„ +«'Ol 1 + 0-8)

III. Formel. ... Il oo 20 do -f- 5 für kleine Feuerungen, deren 1    20 m

und deren t cv 250° C.

IV. Formel. ... h == (d> —4) d

0»

QC

cPï*-

jT

CG

2.

g-

O H-*

CO tO Ol

co

CO IM H

V. Formel. . h = (15 do -f- 25 y -(- a 1 — 160 f)

du~d₀

700 —

200 — t

-, wobei

2 li

0-008 — 0-010

a = 0-03 ... 0-15 = 004 meistens

a hängt ab von der Form und Weite der Feuerzüge und des Fuchses. Für v = 4 w/Sek.

1 = 25 cm a = 0"04 f = 0-006 t = 250° C

wird

Die oberste Wandstärke

ll = 15 do —J— 10 m

II. Kopf.

8₀ = 0-05 do + 0 0005 H + 01

Die Ausladung der Gesimsplatte

Deren Höhe

a = 0-11 d₀ + 0-0001 H -f 012

hj = 0-8 a

Die Höhe des oberen Ringstückes

h₂ = 3-3 d₀ + 0-003 H + 1-6

*) Reiche: Anlage und Betrieb der Dampfkessel. **) Nach der „Hütte“.

III. Sockel.

Unterbau, Postament.

Es soll möglichst nieder sein.

Falls H klein ist, genügt als Sockelhöhe

H*⁼(t ' '

Der Grundriß ist gewöhnlich ein Quadrat, besser aber ein Achteck. Seine äußere Breite ist um 0 5 ... l'O m größer als der untere Außendurchmesser des Schaftes.

Die Außenkante des Schaftes soll innerhalb des Sockelmauerwerks liegen. Wenn der Sockel nicht zur Wirkung kommt, läßt man ihn weg oder macht ihn nur

•i)"

H’ (20 “

Der Sockel wird aus gebrannten Ziegeln in verlängertem Zementmörtel hergestellt. Innen wird er mit feuerfesten Steinen ausgemauert oder mit einem in Lehmmörtel hergestellten Futter versehen, zwischen welchem und dem Sockelmauer werk eine 5 ... 15 cm weite Luftschichte liegt, die oben gegen Flugasche abzuschließen ist.

Eine Materialtransportöffnung darf nie gegenüber der Einmündung des Rauchkanals angebracht werden, sondern muß an der entgegengesetzten Seite liegen. Sie ist wenigstens 0'75 m weit und 1*75 m hoch zu halten und durch zwei je 15 cm. dicke Wände aus Ziegeln in Lehmmörtel zu verschließen, zwischen denen eine Luft- oder Sandschichte liegt.

Die Lichtweite der Öffnungen im Unterbau dürfen nie V₃ der Breite der betreffenden Seite überschreiten.

IV. Fundament.

Wegen des stärkeren Setzens ist das Fundament des Schornsteins von den anderen Fundamenten zu trennen (siehe II. Teil, Seite 110 und

III. Teil, Seite 284).

Es wird hergestellt aus gut gebrannten Ziegeln, Klinkern oder lagerhaften, aber nur besten Bruchsteinen in verlängertem Zementmörtel oder hydraulischem Kalk. Weißkalk darf nicht verwendet werden. .

Zu unterst ist namentlich bei unverläßlichem Baugrund, eine Betonplatte anzuordnen, deren Höhe > 60 cm betragen soll, gewöhnlich ¹/₈ der Fun damentbreite.

Wenn die Fundamentverbreiterung stufenweise erfolgt, so ist der Fundamentvorsprung < ²/₃ der Absatzhöhe zu machen.

Muß der Vorsprung aber > ²/₂ der Absatzhöhe sein, so ist das Fundament aus Eisenbeton herzustellen.

Die Fundamentabsätze macht man l'O . . . 1'5 m hoch und deren Vorsprünge 15 cm breit.

Unter dem tiefsten Punkte des Schornsteinrohres soll noch l 'O . . . 1’5 m Mauerwerk liegen.

Zwischen die Sohle des Schornsteinrohres sowie die des Rauchkanals und

dem Untergrund ........

dem Bruchsteinfundamentmauerwerk .

der Beton platte.........

dicke Isolierschichte aus Ziegelmauerwerk zu legen.

ist eine 60 cm

CD

V. Statische Berechnung.

Die der Behörde vorzulegende statische Berechnung muß (rechnerisch oder graphisch) so durchgeführt sein, daß aus ihr genau entnommen werden kann, „in welchem Maße die Baumaterialien sowohl in den einzelnen Absätzen des Schaftes als auch in der untersten Schaftfuge, in der Postamentfuge auf dem Fundament und in der Fundamentsohle in Anspruch genommen werden, und welche Belastung des Untergrundes erfolgen soll.“

Sind die Wände des Unterbaues (des Postaments) nur in der statisch unbedingt notwendigen Stärke oder so konstruiert, daß sie sich dieser Grenze nähern, so ist der Unterbau als zum Schaft gehörig in Rechnung zu ziehen.

Eigengewicht des Schornsteinmauerwerks.

Mauerwerk aus

1600 kgjm³

gewöhnlichen Ziegeln

gepreßten Maschinformziegeln (Radialsteinen) 1700 . . . 1800    „

1500 . . . 1600 „

trockener Mörtel

Ist das Einheitsgewicht zu ermitteln, so genügt es hei gewöhnlichen Ziegeln, das Einheitsgewicht der trockenen Ziegel festzustellen und hieraus das des Mauerwerks abzuleiten, wobei anzunehmen ist, daß ²/s des Volumens von den Ziegeln und x/₃ vom Mörtel eingenommen werden.

Bei gepreßten Maschinziegeln ist aber 1 m³ aufzumauern und zu wägen, wonach das Gewicht des verwendeten Wassers abzuziehen ist.

W i n d d r u c k.

Als Winddruck ist zu setzen :

W = F p

Querschnitts-

Figur

2 §-8

3 g- s*

8-8-

p = 150 kgjm²

falls nicht schon die Bauordnung einen Wert festsetzt, sonst dieser.

Wenn die Bauordnung nichts für p angibt, und der Winddruck auf dem Bauplatze erfahrungsgemäß = 150 kg/m² beträgt, so ist ein größerer Betrag einzustellen.

abzusehen.

Vom Windstoß und der Sau g Wirkung auf der Leeseite ist

F ist die Vertikalprojektion des dem Winde ausgesetzten Schornsteinteiles. Bei 4- oder Seckigen Pyramiden ist die Projektionsebene parallel zu einer Basisseite zu legen.

Als Angriffspunkt des Winddruckes ist der Schwerpunkt von F anzunehmen.

Als windgeschützt dürfen nur jene Teile angenommen werden, die sich im Innern eines massiven Gebäudes, jedoch ohne Zurechnung des Dachraumes, befinden, die also entweder durch Hauptmauern gedeckt sind oder einen Teil der Hauptmauer bilden.

Schornsteine, die durch das Terrain oder andere Bauwerke dem Winddrucke weniger ausgesetzt sind, muß man als freistehend behandeln.

Es muß mindestens eine 2 fache²) Sicherheit gegen Umkippen vorhanden sind.

Die größten Spannungen sind für einfachen Winddruck zu rechnen; bei eckigen Schornsteinen ist der Wind über Eck wehend anzunehmen.

Werden für die Außenmauerung Radialsteine, für die Hintermauerung aber gewöhnliche Mauerziegel verwendet, so ist die Berechnung so vorzunehmen, als wäre der Schaft nur aus diesen hergestellt.

Zulässige Inanspruchnahmen.

Es sind nur höchstens folgende Inanspruchnahmen gestattet:

I. auf Zug

.    .    .    12 kgjcm²

.    1-2 — 0 05 » „

= 30 -f m . .

1.    im Schaftmauerwerk ä) falls die Schafthöhe <C 30 m b) n »

(n in Metern eingesetzt)

2.    in der untersten Schichte des Fundament-

mauerwerks...........

II. auf Druck . .

— der Festigkeit der Ziegel und des Mörtels. Kantenpressung im Schafte infolge des Eigengewichtes und des Winddrucks

. 8 kgjcm²

a)    bei gewöhnlichen Ziegeln

b)    „ gepreßten Maschinformziegeln (Radialsteinen) .    .12

Die Druckfestigkeit der gelochten, unporigen, 9 cm dicken Radialsteine beträgt < 400 kgjcm².

III. Zulässige Belastung des Baugrundes bei

sehr feuchtem Lehm und Tegel......

mindestens 1 m mächtigem, gegen Ausweichen geschützten Sand .

sandigem, festem Schotter von geringer Mächtigkeit

oder wechselnder Lagerung.........

ganz oder teilweise stehendem, gegen Ausweichen geschützten Lehm und Tegel.......

festgelagertem, grobkörnigem Schotter. .    .

Plattelschotter von großer Mächtigkeit. . liegendem, trockenem Lehm und Tegel .    .    .

.1-5 kgjcm

. 1-5

2-5

2-5

V. Vorschriften über Bauten im Feuerrayon von

Eisenbahnen.*)

Gebäude, welche innerhalb einer Entfernung von 50'9 m (= 30 Klafter) von der Bahnkrone neu errichtet werden sollen, müssen feuersicher hergestellt werden oder sonstigen Schutz gegen Feuersgefahr erhalten. Es müssen daher an der Bahnseite Öffnungen in der Bedachung wo möglich vermeiden oder durch Verglasung, durch engmaschige Drahtsiebe u. dgl. sicher verwahrt werden.

Die Errichtung neuer Objekte auf eine Entfernung von 9 5 m {— 5 Klafter) von der Bahnkrone ist in der Regel nicht zu gestatten. Eine Ausnahme hievon, wo sie die eigentümlichen örtlichen Verhältnisse oder jene des Bahnbetriebes zulässig machen, kann nur von Fall zu Fall mit Genehmigung der k. k. Generalinspektion der österr. Eisenbahnen gestattet werden.

Gebäude, welche in einer geringeren Entfernung als 19 m (= 10 Klafter) von der Bahnkrone zu stehen kommen, sollen in der Richtung gegen die Bahn keine Ausgänge —insoweit diese den unmittelbaren Zutritt zur Bahn zum Zwecke hätten — erhalten. Ausnahmen von dieser Regel dürfen nur in jenen Fällen, in welchen durch Schranken und andere Vorsichtsmaßregeln den zu besorgenden Gefahren auf eine befriedigende Weise begegnet werden kann, mit Zustimmung der k. k. Generalinspektion zugestanden werden.

Auch ist die Errichtung von Gebäuden zu vermeiden, wenn damit die Notwendigkeit eines neuen Wegüberganges zugestanden wUrde.

Riegelwandbauten mit ausgemauerten Fächern gelten als feuersichere Herstellungen, Dachpappe als feuersicheres Eindeckungsmaterial.

*) Erlaß des k. k Handelsministeriums von 23. April 1868, Z. 9403/811 ex 1866.

BIBLIOTEKA POIITECHNI0ZKl

KRAKÓW

Seitenweiser.

JJ

armierter Beton, s. Eisenbeton, armierte Träger, hölzerne II. 46.

eiserne II. 72.

A.

Abdeckung der Gesimse II. 169.

,, Mauern II. 132.

Abfallrohr III. 129.

Abort III. 234.

Absatz, Fundament- III. 286. Abtritt III. 235.

Abzweigungen von Eisen II. 24.

„ Hölzern II. 7.

„    „ Mauern II. 119.

Agraffeneisen II. 61.

Altan III. 225, 228.

Andreaskreuz II. 184, 186. Anfallspunkt III. 5, 48, 74, 90. Anker II. 172.

steine II. 129.

Anlauf II. 218, 230, 236, 242, 241. Anschaffung, Träger- II. 60. Anschifter III. 25, 48.

Antritt III. 132.

Arbeitsräume III. 304.

Architektur II. 1.

Architrav II. 166 — III. 150. Ardand III. 35.

Arkaden III. 225.

Asbestit II. 348.

Asbestzementschiefer III. 94. Asphaltblöcke II. 350. estrich II. 349.

.,    filzplatten II.    176    — III. 85.

, Guß- II. 176.

, Kunst- II. 348.

, Natur- II. 348.

,,    pflasterplatten    II.    350.

, Stampf- II. 348.

Attika III. 128.

Auflager II. 33, 48 —    III. 66.

,,    quadern II. 50.

,, steine II. 50.

Auflockerung III. 279.

Aufpfropfung II. 4.

Aufsatzband III. 198, 217.

, Schornstein- II. 164. Aufschifter III. 25, 48.

Auftritt III. 132, 137.

Aufzug III. 168.

Auge II. 22, 173. ausgegründeter Stock III. 186.

Ausladung II. 167.

Auslegen der Gesimse II. 168. Ausrüsten II. 220, 292.

Austritt III. 132.

Austrocknung feuchter Mauern II. 178.

B.

Bachsches Potenzgesetz II. 282. Bajonettverschluß III. 228. Balken, Eisenbeton- II. 301.

„ läge II. 208.

Balkon III. 225.

Ballustrade III. 158.

Band III. 198, 217.

,, parketten II. 340.

Bankett II. 286.

Barrière III. 225. basilikal III. 3, 41. Baskülverschluß III. 219. Baugrund III. 279, 282. Baukunst II. 1.

Becherwerk III. 181.

Belastungen der Dächer III. 15.

,,    ,, Decken II. 200.

Belastungsproben II. 292. Beleuchtung III. 275.

Bera,pp II. 122.

Bermc III. 288.

Beschläge der Fenster III. 217.

„    „ Türen III. 198.

Beschüttung II. 204.

Besenputz II. 122.

Beton II. 137, 279, 288.

,, decken II. 276.

,, fundamente III. 290.

„ kappen II. 276.

„ platten II. 280.

umschnürter II. 85.

Bewurf II. 122.

Biberschwanz III. 187.

Binder II. 110 — III. 55, 68.

verband II. 115. Bischofmützen II. 342.

Blatt II. 3, 6, 10.

„ zapfen II. 8.

Blechträger II. 62.

Bleiplatten II. 32.

Blindboden II. 340.

Blitzableiter III. 131.

Blockbau II. 192.

,, stufen III. 146.

55

55

55

55

55

55

Eckschambranen III. 207, 211. Eckverbände bei Hölzern II. 10.

Eisen II. 23.

55

55

55

55

55

55

55

55

Blockverband II. 115.

„ wände II. 192.

Bock II. 180.

„ dachstuhl III. 22.

„ gerüste II. 180.

Bodenabteilungswand II. 192.

„ belag II. 338.

,, feuchtigkeit II. 175.

,, rinne IÏI. 129.

„ stiege III. 143.

böhmisches Gewölbe II. 242.

Kappengewölbe II. 241.

„ Platzel II. 242.

Bogen II. 154, 260.

„ träger III. 63.

Bohlenbogen II. 47, 157 — III. 33.

Bohrer, Erd- III. 281.

Boileaudach III. 122.

Bolzen II. 29.

bombiertes Wellblech II. 332 — III. 10.

Bossage II. 128.

Brandmauer II. 108.

Breitziegel III. 91.

Bremsberg III. 180.

Brettelboden II. 340.

Bretterdach III. 80.

fußboden II. 339. türen III. 195. wände II. 192.

Brille III. 139.

Bruchproben II. 292.

,, steine II. 155.

Brunnen III. 275.

Brüstung III. 186, 205.

Brustriegel III. 23.

„ zapfen II. 9.

Buckelplatten II. 334.

Bügel im Eisenbeton II. 305.

Bügelkammer III. 298.

Bug II. 106, 209 — III. 24, 30.

Bundtram II. 39 — III. 22, 30.

busenförmig II. 231, 232.

C.

Champignon II. 164. Charnier III. 198.

Closett, s. Klosett.

Coignet II. 308. Communmauer II. 107. conisches Gewölbe II. 217. Concret, s. Konkret. Console, s. Konsole. Cordongesimse II. 165.

D.

Dachausmittlung III. 6.

„ boden III. 298.

„ räume III. 305.

,, Wohnungen III. 302. „ deckung III. 16, 77.

,, formen III. 1.

,, kammer III. 298, 302.

,, neigung III. 78.

„ pappe III. 82.

Dachpfannen III. 90.

„ schiefer III. 95.

„ Stuhl III. 15.

,, ziegel III. 87.

Dächer III. 1. Dampfheizung III. 269. Dampfkessel III. 307. Decken II. 197.

,, putz II. 336. deutsche Deckung III. 101. deutscher Dachstuhl II. 57. Diamantquadern II. 128. Dippel II. 36.

böden II. 215. Doppeldach III. 89.

decke II. 310.

Stuhl III. 23.

Dorn II. 4.

Drahtziegel II. 337. Dreieckdach III. 56. Dreiquartier II. 114. Dreiviertelstein II. 114. Drempel III. 4.

Drücker III. 202.

Dübel, s. Dippel. Dunstrohr III. 130. Durchschub II. 173.

E.

Eggert II. 275.

Eigengewicht der Dachdeckungen III. 16.

„ Dachstühle III. 17.

„    „ Decken.

Einfriedungen II. 196. eingestemmtes Schloß III. 201. Einlassung II. 9, 12.

Einquartier II. 114.

Einscliubdeckc II. 213.

Einspannung II. 33.

Einsteigschacht III. 250, 252. Einstemmschloß III. 201.

Eisen beim Eisenbeton II. 287.

,, bàhnschienen II. 61.

,, beton II. 139, 282.

,, balken II. 301.

,, bauweisen II. 308.

„ decken II. 308.

„ pfähle III. 293.

,, platten II. 301.

balken II. 303.

,, stufen III. 153. eiserne Dachstühle III. 51.

,,    Eenster III. 222.

,,    Stützen II. 87.

„    Träger II. 47,    55.

„    Türen III. 197.

Emy III. 34.

englische Dachstühle III. 60.

„ Deckung III. 99. Entlastungsbögen II. 159, 225.

Erdgeschoß III. 297, 301. Erdstampfmauern II. 141.

Erdfeuchtigkeit II. 175.

Erdpisé II. 141.

Erfordernis, Material- II. 114, 136, 221, 293, 337.

Erker III. 225, 228.

erleichterten Bedingungen, Bauten unter II. 143, 185.

Espagnolettverschluß III. 220.

Estriche II. 345.

Eternitschiefer III. 94.

Eulersche Formel II. 76.

Exzelsiordecke II. 275.

Exzentertrieb III. 219.

F.

Fach II. 190, 194.

„ werk II. 186, 194.

Falle Iil. 261.

Fallwerke III. 280.

Falz II. 5 — III. 106, 147.

,, deckung III. 105.

„ leiste III. 208.

„ ziegel II. 273, 274 — III. 90. Fatsche II. 196.

Feder und Nut II. 5 Fehlträme II. 286.

Fenster II. 117, 204.

Fettfang III. 252.

Feuermauer II. 107, 144.

„ einfassung III. 105. Filzputz II. 122.

First III. 1, 2, 5, 90. fischgrätenartig II. 348.

Flachziegel III. 187. Flanschenziegel II. 273.

Flasche II. 173.

Fluate II. 135.

Flügel, Fenster- III. 207.

„    , Tür- III. 189.

Flugdach III. 4.

Förster II. 135.

Formblech III. 106.

Formkasten II. 139.

Formziegel II. 272. französische Deckung III. 102. französischer Dachstuhl III. 57. freier Hand, Wölbung aus II. 243. freistehende Bauten III. 301. freitragende Riegelwände II. 191.

„ Stufen III. 147.

Fries II. 166, 339, 340 — III. 189. Frost II. 111.

Fuchs II. 164.

Füllung III. 189.

Fuge III. 109.

Fugen II. 5.

„ eisen II. 123.

„ holz II. 123.

Fundamente II. 109, 143 — III, 279. Fundierung III. 279.

Füßel II. 155, 218.

I Fuß der Gewölbe IT. 91, 155, 217. „ böden II. 338.

,, platten II. 91, 101.

„ tafeln II. 339.

Futter III. 187, 206.

„ holz II. 106.

G.

Gainze III. 241.

Gang III. 132, 137, 156, 225, 231.

„ mauer II. 108, 145.

Galerie III. 225.

Gauby II. 182. geböschte Mauern II. 120. gebräches Gestein III. 280. gedrückte Bogen II. 154.

Tonnen II. 122.

Gefache II. 190, 194.

Gegenbögen III. 209.

Gehlinie III. 137. gekuppelte Träger II. 61.

Geländer III. 157.

Gelenke II. 29.

Gelenkträger II. 55. gelocht II. 55.

gemischtes Mauerwerk II. 136. genietete Träger II. 62.

Gerber II. 55.

Geruchsperren III. 236, 253.

Gerüste II. 179, 190.

Gerüstbogen II. 271.

,,    bügel    II.    270.

,,    halter    II.    270.

„ schere II. 270.

,, träger II. 183, 270.

Geschoß III. 297.

Gesimse II. 165.

Gesimshaken II. 170.

„    hobel    II.    168.

„    schlitten    II. 167.

Gespärre III. 24. gewalzte Träger II. 55.

Gewölbe II. 217.

„    , umgekehrte III. 28Q, 291.

gezogene Gesimsé II. 168.

Gezwick III. 292.

Giebel III. 1, 2.

Gipsdielen II. 126.

„ estrich II. 346.

„ schlackenplatten II. 126.

„ stuck II. 123.

Gitter II. 196.

falz III. 194.

Stäbe II. 73.

„ träger II. 46, 73.

Glasdach II. 195 — III. 114.

,, decke II. 335.

„ fußboden II. 351.

,, türen III. 192.

„ wand II. 195.

Glattziegel III. 87.

Gleiche II. 110.

Gleitlagen II. 90 — III. 67. Golding II. 314. gotischer Verband II. 115.

21

Daub, Hochbaukunde, III. Teil, 2. Aufl

H.

1.

Grat II. 218, 223, 236 — III. 1, 2, 5, 13. Grobmörtel II. 137.

Grundbau III. 279.

Grundierung III. 279.

Grundquerschnitt II. 63.

„ wasser II. 177.

Gurtbogen II. 219.

Gurten II. 73, 222.

Gurtgesimse II. 165.

„ platten II. 63, 64.

„ winkel II. 62.

gußeiserne Säulen II. 77, 87, 94.

Hackboden III. 279.

Häckelsteine II. 135.

Haftblech II. 170.

Haken III. 200.

ITakenblatt II. 3, 10.

„ lasche II. 3.

Halbfirst III. 5.

Hängblech II. 334.

Hängegewölbe II. 218.

„ kuppcl II. 242.

Ilängplatte II. 167.

„ rinne III. 124.

„ säule II. 41.

,, Stangen II. 191.

„ werke II. 39, 191 — 111. 23.

Maftspannungen im Eisenbeton II. 305.

Halbstein II. 114.

Halbstock III. 298.

Hallendach III. 26.

Handleiste III. 158.

Hangelschließe II. 270.

Hangerl III. 202.

Haupt II. 109, 217.

,, gesimse II. 165.

,,    mauer II. 107, 143.

,,    träger II. 106, 208.

Hausteine II. 127.

Hebezeuge III. 180.

Heizung III. 261.

Hennebique II. 317.

Herde III. 264.

Heyer II. 275.

Hilgers III. 107.

Hintermauerung II. 129, 218.

Hirnladen II. 33, 215.

Hochbau II. 1.

Hölzer II. 312.

hölzerne Stützen II. 104.

„ Träger II. 33.

Hof III. 300.

Hohldecke II. 311.

„ mauern II. 120.

,, steine II. 276.

,, tafeln II. 127.

,, ziegel III. 93.

Holländer II. 173.

holländischer Verband II. 115.

Holzdachstühle III. 20.

Holzdecken II. 203.

„ lagen III. 303.

„ stöckel II. 341.

Holzverbändc II. 2, 189.

„ Verbindungen II. 2.

,, wände II. 185.

„ zement III. 37, 85, 121, 125. Hookesches Gesetz II. 282.

Hourdi II. 276.

Howe II. 46, 73.

Hygiol II. 348.

TTylol II. 348.

Ichse III. 5.

Inanspruchnahme, zulässige von Beton II. 298.

,, Eisenbeton II. 297.

,, Gewölben II. 255.

,, Mauern II. 150.

Industriebauten II. 143, 185 — III. 133, 137, 184, 234, 235, 300, 303. Isolierschichten II. 175.

Ixe III. 5.

¹

Siehe auch: Gesetz vom 7. Juli 1871 Nr. 112 RGB. betr. die Erprobung "rnnd periodische Untersuchung der Dampfkessel.

Ministerialverordnung vom 1. Oktober 1875 Nr. 130 RGB. betr. Sicherheitsvorkehrungen gegen Dampfkesselexplosionen.

²

Falls die Bauordnung nicht eine andere Forderung stellt.

J.

Jagdzapfen, richtig Jagzapfen. Jagzapfen II. 8.

Jalousien, Stab- III. 214. Jalousiefenster III. 214.

„ kästen III. 212.

„ türen III. 195.

K.

Kämpfer II. 217 — III. 206.

Kästchen, Schutz- II. 33.

Kalkestrich II. 346.

„ sandpisé II. 142.

„    „ stampfmaueru II. 112.

Kalorifère III. 265, 269. kalte Nietung II. 17. kalter Schlauch II. 161.

Kamin II. 7, 11 — III. 264.

Kamine II. 161.

Kanal III. 249.

Kappe II. 236, 247.

„ preußische II. 227, 247. Kappengewölbe II. 236, 247.

„    , böhmisches II. 244, 277.

„    , preußisches II. 227, 247.

Kappholz II. 186.

Karbolineum II. 205.

Kastenrinne III. 127.

Kastenschloß III. 201.

Kastenträger II. 72.

Kegelband III. 200.

Kegelgewölbe II. 217.

Kehlbalken III. 32.

Kehle II. 239.

Kehlheimer Platten II. 342.

Keildippel II. 36.

Keile II. 31.

Keilpfosten III. 38.

,, schloß II. 22.

„ stufen III. 146.

„ zapfen II. 8.

Kelle II. 121.

5)

II. 29, 66.

Keller III. 297.

Kellergitter III. 224.

Kellermauern II. 143.

Kesselblech II. 49.

Kesslersche Fluate II. 135.

Kies II. 138.

Kieselgur II. 204.

Kiesleiste III. 86, 125.

Kiespappe III. 87.

Kipplager II. 53, 90 — III. 67. Klammerschließe II. 173.

Kleine II. 325.

Klinkermauern II. 112.

,, pflaster II. 343.

Klosett III. 235.

Klostergewölbe II. 236, 247.

Knagge II. 106.

Kniedach III. 4, 21, 25.

Kniestock III. 4.

Knotenblech II. 20.

„ punkte II. 73.

Koenen II. 313.

Körbaum II. 182.

Kommunmauern II. 107. konische Gewölbe' II. 217.

Konkret II. 137.

Konsolen II. 166, 167 — III. 231. Konstruktionsstärke II. 213, 269. Kontrabögen III. 289.

Konventionelle Darstellung der Gewölbö II. 247.

Kopf II. 28, 90, 109 — III. 132.

„ band II. 106, 209 — III. 24.

,, der Schornsteine II. 164.

Korbbogen II. 154, 261.

Kordongesimse II. 127.

Korksteine II. 127.

Kosmos II. 178.

Kotierung II. 34.

Krämpziegel III. 93.

Kragdach III. 61.

Kranzgesimse II. 165.

Kreppe II. 133.

Kreuz, Fenster- III. 206.

Kreuzband III. 200.

Kreuzdach III. 2.

Kreuzscharen

Kreuzung von Eisen II. 25.

„    ,, Hölzern II. 6.

,,    ,, Mauern II. 119.

Kreuzverband II. 115.

„ zapfen II. 4, 8, 189.

Kronendach III. 90.

Kropfeisen II. 133.

Krüppelwalm III. 2.

Kuf, Wölbung auf den, II. 224, 228, 232, 237.

Kufengewölbe II. 221, 247.

Kuppel II. 240 — III. 4, 47, 75. Kurbelreiber III. 218.

L.

Längsscharen II. 224, 228, 232, 237. Läufer II. 110.

„ verband IT. 114.

Lager II. 48 — III. 66.

„ fläche II. 109.

„ fuge II. 109, 113, 131.

,, hafte Bruchsteine II. 135.

,, platten II. 52, 49.

„ recht behauene Bruchsteine II. 135. Laibung II. 217.

Laibungsdruck II. 17, 18, 20.

Lambrien III. 211.

Lamellen, s. Gurtplatten II. 63. Landenen, s. Langtännen.

Langtännen II. 180.

Lapidit II. 348.

Lasche II. 3.

Laschenblech II. 20.

nietung II. 19.

Lasten II. 200.

Laterne II. 241 —

Lattengang II. 168.

Lattentüren III. 195.

Laube III. 225.

Laufkran II. 134. leerer Dachstuhl III. 21.

Leergespärre III. 24.

Legnolith II. 348.

Lehmestrich II. 345.

„ pisé II. 141.

„ stampfmauern II. 141.

Lehrbögen II. 156, 220, 237, 271.

„ gerüste II. 220, 225, 234, 237, 238. Leistendach III. 84, 106.

Lichthof III. 13, 200.

Lichthofmauern II. 47, 144.

„ weite II. 47, 218. liegender Dachstuhl III. 22.

Lisene III. 225.

Lösch II. 204.

Loggia III. 225.

Lokalheizung III. 262.

Long II. 46, 73.

Longrinen III. 292.

Losholz III. 206.

Ludwig II. 273.

Lüftung III. 273.

Lünette II. 251.

Luftgraben III. 299.

Luftheizung III. 265.

,, schacht III. 800.

Luftschichten II. 176.

Lusthaus II. 185.

M.

Magnesitplatten III. 94. Mansard III. 3, 39, 63. Marx II. 313.

Matrai II. 315. Mauerbank III. 21, 30. ecken II. 119. enden II. 115. fraß II. 178.

„ Öffnungen II. 154. ,. salpeter II. 178.

„ stärke II. 142.

,, werk 107.

Melan II. 311.

317.

Messern II. ,5.

Metalldächer III. 102. Métallique II. 341.

Mezzanin III. 298. Mistgruben III. 303. Mittelmauern II. 107, 144. Mönch II. 93.

Monier II. 140, 308. montiert II. 61.

Mosaik II. 347.

„ mauern II. 137. Müller und Marx II. 313. Müller-Breslau II. 256. Muldengewölbe II. 238, 247. Mutter, Schrauben- II. 28.

N.

Nachbarmauer II. 107, 144. Nachmauerung II. 159, 218. Naviersche Formel II. 80. Netzgewölbe II. 218.

Niete II. 16.

Nietverbindungen II. 22. Nonne III. 93. normal gelocht II. 55. Normalsand II. 285. Nußband III. 198, 217.

O.

Obergurt II. 73. Oberlichte III. 193.

Öfen III. 262.

Öhr II. 173.

Olive III. 218. Omegaformsteine II. 275. Orme, de 1’ II. 33.

Ort III. 1, 2, 5.

P.

Packstal II. 196.

Pappe III. 82.

Papyrolith II. 348.

Paralleldach III. 2, 42.

Parapett III. 186, 205.

Parketten II. 340.

Parkettolith II. 348.

Parterre III. 297.

Paumelle III. 198.

Pendellager II. 91.

„    säule II. 90.

„    türen III. 193.

Pendentif II. 241.

Perron III. 61.

Pfahlrost III. 293.

Pfeil II. 218.

Pfeiler II. 106, 117. 128, 129 — III. 132. ,,    fundament III.    289.

„    stiege III. 132,    150.

„ Vorlagen II. 219.

Pfeilhöhe II. 218, 269.

Pfette II. 186 — III. 20, 21, 30, 53. Pflaster II. 341.

Pfosten III. 206.

Pfostenwände II. 192.

Piloten III. 293.

Pisé IL 141.

Pissoir III. 247.

Piston IL 164.

Plafond II. 197.

Plandecke II. 314.

Planken II. 196.

Podest III. 132, 137, 156, 161.

Platte II. 166.

Platten, Eisenbeton- II. 301.

balken, Eisenbeton- II. 291, 303,

Plattenlager.

Platzei II. 227, 247.

,,    , böhmisches II. 242, 247.

„ , flaches II. 244, 247.

,,    , preußisches II. 244, 247.

„    , volles II. 242, 247.

polnischer Verband II. 115.

Polouceau III. 52, 57.

Polsterhölzer II. 339.

„ quadern II. 128.

Polygonmauerwerk II. 137.

Poterie II. 162.

preußisches Kappengewölbe II. 227, 247.

„ Platzel II. 244, 247. Probebelastungen III. 281.

Probepfahl III. 281.

Prüß II. 140.

Pultdach III. 1, 36, 60.

Putz II. 120, 336.

„ schacht III. 252.

„ Schalung II. 206.

„ stück III. 252.

,, türchen II. 162.

Quadermauern II. 127.

Quadranteisen II. 89.

Quadratsäuleneisen II. 89.

Querscharen II. 224, 229, 233, 237, 246,

271.

Querträger II. 106.

R,

llabitz II. 141, 310.

Rahmen III. 189, 207.

stock III. 207, 211. Rahmholz II. 186. Ramenatbogen II. 229, 269. Rand III. 1, 2, 5.

Rankine II. 80.

Rapp-Putz II. 120. Rastladen II. 203.

„ schließe II. 203. Rauchfang II. 161, 190.

„ schlot II. 161, 190. Rauten III. 106. Redtenbacher II. 154. Reibbrett II. 122.

Reiber III. 218.

,, streifer III. 218. Reiheneindeckung III. 89. Reiter II. 225.

Retirade III. 235.

55

216.

Schrägzapfen II. 8. Schrägen II. 180. Schranken II. 196. Schraube II. 27.

Riegel II. 39, 182, 186, 226 — III. 23, 30, 201, 202, 219.

Riegelbau II. 186.

„ wände II. 186.

Riemen II. 114.

Rieselbewurf II. 122.

Riffelblech II. 334.

Ringgewölbe II. 221.

Rinnen III. 123.

Rinneneisen III. 124.

Rinnenhaken III. 124.

Rippen II. 63, 91, 101.

„ gewölbe II. 218.

„ platte II. 314.

Risalite III. 225.

Ritterdach III. 90.

Rösche III. 78.

Rössel II. 225.

Rohbau II. 123.

Rohrdach III. 79.

Rollbalken III. 214.

Rollenkipplager II. 53.

Rollenlager II. 23.

Rollschar II. 110.

Rondelet II. 153, 226.

Rost, Bohlen- III. 291. liegender III. 291.

„ , Pfahl- III. 293.

,, , Pfosten- III. 291.

Schwell- III. 292.

Ruberoid III. 85.

Rücken II. 217.

Ruheplatz III. 132, 137.

Rundstab III. 146. russische Schlote II. 161.

Rustika II. 128.

Rutschbogen II. 229, 269, 271.

s.

Säulen 39, 75, 225 — III. 22, 30.

,, , gußeiserne II. 77.

,, , Quader- II. 129.

Sammelschlot II. 162.

Sand II. 137, 286.

Satteldach III. 2, 20.

Satielholz II. 106, 209.

Saum III. 1, 2, 5, 25.

Saumblech III. 124, 125.

Saumladen III. 124, 126.

Saumrinne III. 126.

Schablone II. 168, 225.

Schaft II. 87.

schalenförmige Wölbung 11. 158.

Schalung II. 206, 290, 293 — 111. 132. Schar II. 110.

Scharnier III. 198.

Scheidemauer II. 108, 145.

Scheitel II. 217, 236. scheitrecht II. 155, 160.

Scherzapfen II. 11.

Scheuklötzel II. 182.

Scheunen III. 302.

Scheuwand II. 182.

Schichte II. 110.

Schichtenplan II. 132.

Schichtsteine II. 135.

Schiebetüren III. 196.

Schiefer III. 95.

Schiffboden II. 339.

Schiftsparren III. 25.

Schildchen III. 202.

Schindeldach III. 81.

Schlacke II. 137, 204.

Schlackensteine II. 127.

Schlägelschotter II. 138.

Schlagklammer II. 174.

Schlagleiste III. 189, 207.

Schlagschließe II. 174.

Schlagwerke III. 180.

Schlauch, Abort- III. 239.

, kalter II. 161.

,, stock III. 239.

Schleuning II. 276. schliefbarer Schlot II. 161.

Schließblech III. 201.

Schließen II. 172, 269.

eisen II. 172. plan II. 174. schloß II. 173.

Schließhaken III. 201.

Schließkopf II. 16.

Schlitzzapfen II. 7, 11.

Schlote II. 161.

Schloß III. 201.

Schlußstein II. 155.

Schmatzen II. 114. schmiedeiserne Stützen II. 88, 96. Schneefang III. 131.

Schneelast III. 18.

Schneider II. 274.

Schnittsteine II. 127.

Schober II. 272.

Schopfwalm III. 2.

Schornsteine II. 161 — IJI. 308. Schornsteinverband II. 114.

Schotter II. 138.

Schrägscharen II. 224, 228, 233, 237, 243,

„    , Stein- II. 45.

Schraubenschloß II. 22.

Schubfenster IjlI. 217.

Schubspannungen im Eisenbeton II. 305. Schubriegel III. 219.

Schubtüren III. 196.

Schüttungen III. 295.

Schulen III. 133.

Schupfen III. 303.

Schuppendach III. 101.

Schutt II. 204.

„ höhe II. 269.

Schwabel II. 181.

Schwalbenschwanz II. 7, 10, 224, 228, 233, 237, 243, 216, 271. Schwanenhalsbögen II. 263.

Schwarzsche Formel II. 80. schwebendes Mauerwerk II. 218.

III. 191.

Schwedler III. 75.

Schwelle II. 44 —

Schweller II. 33, 186.

„    , Lang- III. 292.

,,    , Quer- III. 292.

Schwellrost III. 292.

Securadecke II. 276.

Senkbrunnen III. 295.

Senkgruben III. 257.

Senkröhren III. 295.

Sesselleiste II. 340.

Setzen II. 110, 113, 220.

Setzfläche III. 132.

„ holz III. 206.

Setzkopf II. 16.

Sheddach III. 4, 42, 62, 74, 90, 122. Sichelträger III. 63.

Siegwart II. 315.

Sima II. 166.

Siphon III. 243.

Sockel II. 129, 165.

Söller III. 225.

Sohlbank II. 166 — III. 205. Sondiereisen III. 280.

Sondieren III. 280.

Sopraporta III. 191.

Souterrain II. 143 — III. 297, 299, 305. Spalette III. 205, 209.

Spaletten, Blind- III. 206, 211, 213. Spalettläden III. 213.

Spalettkasten III. 213.

Spaliertüren III. 191.

Spannbohlen II. 207.

,, schließe II. 270.

„ weite II. 218.

Sparren III. 20, 30, 53. sphärische Gewölbe II. 217.

Spiegel III. 132, 189, 239. Spiegelgewölbe II. 239, 247. Spiegelstufen III. 146.

Spieltüren III. 193, 199.

Spindel III. 132.

Spitäler III. 133.

Spitzhaken III. 200, 217.

Spitzkloben III. 200.

Spitzstufe III. 137, 110.

Spließdach III. 87.

Splint II. 173.

Sprenggestein III. 280.

Sprengung II. 36.

Sprengwerk II. 39, 191.

Spreutafeln II. 127.

Spritzwurf II. 122.

Sprossen III. 115, 207.

Spundung II. 5.

Stab II. 73.

„ aufbiegungen im Eisenbeton II. 305. Stackette II. 196.

Ständer II. 75, 186, 194.

Stärken der Bögen II. 160.

„    „ Gewölbe II. 225, 229, 235,

237, 241, 246, 265, 269.

Stärken der Mauern II. 143.

Stallungen III. 303.

statische Berechnungen. II. 12, 37, 45, 75, 145, 280, 296, 301 — III. 30, 68, 111, 154, 164, 232.

statisch bestimmt II. 73.

„ unbestimmt II. 73.

Staubladen III. 126.

Stehblech II. 62.

„ bolzen II. 61, 270.

stehender Dachstuhl III. 22.

Steher II. 182.

Steigung III. 136.

Steine II. 286.

Steinholz II. 348.

,, klammer II. 129.

., klaue II. 133.

,, schlag II. 138.

,, schnitt II. 220.

,,    schraube II.    45.

„ zange II. 133.

Stepp-Putz II. 122.

Sterngewölbe II. 218.

Stich II. 224, 230 — III. 32.

Stichboden III. 279.

Stichkappen IT. 223, 239, 248.

Stiegen II. 270 — III. 132.

Stiegenhausmauern II. 108, 144.

I Stiel II. 106, 186.

Stirn II. 109, 217 — III. 132.

Stock III. 297.

Stock, Fenster- III. 208.

„    , Tür- III. 186.

Stoß II. 3—5, 12.

„ fläche II. 109.

„ fuge II. 109, 113, 131.

„ lasten II. 32.

Streben II. 39, 186, 225 — III. 23, 30.

Strecker II. 110.

„    verband II. 115.

Streckmetall II. 140, 314.

Streichbalken II. 205.

Strohdach III. 79.

Stromverband II. 117.

Stucco II. 122.

Stuck II. 122.

Stützen II. 75.

,,    ,    Eisenbeton- II. 82.

, eiserne II. 87.

.,    ,    fuß II. 92, 99.

,,    , gußeiserne II. 87, 9 t.

,,    ,    hölzerne II. 104.

,,    ,    schmiedeiserne II.    88, 96.

,,    ,    Stampfbeton- II. 85.

Stützhaken III. 200, 217.

Stützwände II. 108.

„ weite II. 47, 218.

Stufe III. 145.

Stufenbreite III. 137.

„ höhe III. 136.

„ länge III. 131.

Stuhlsäule III. 22, 30.

,,    , zusammengesetzte II. 35.

Tragel II. 269.

Tragnetzblech II. 140, 314. Tragsteine II. 166.

Trakt III. 297.

Tram II. 106, 204.

Tramboden II. 204.

Tramdecke II. 204.

Traufkante III. 1, 2, 5. Traversendecken II. 265.

„    schließe II.    174.

„    stiege III.    148.

„    tramdecken    II. 213.

Traversinen III. 292.

Treppen III. 132.

Treppenlauf III. 132.

55

Stukkaturschalung II. 20G. Stukkaturung II. 336.

Sturz III. 205.

Sturzboden II. 204.

,, klosett III. 243.

,, Schalung II. 206. Stutzen II. 219.

Stutzkuppel II. 242.

T.

Tafelblech II. 103.

Tafelparketten II. 340.

Tagmauer II. 108.

Tambour II. 241.

Tapetentür III. 191.

Taschen III. 87.

Temperaturausdehnungskoeffizient II. 284. Terrakotta II. 276.

Terrasse III. 225, 228.

Terrazzo II. 348.

Tetmajer II. 78.

Theaterstiegen III. 134.

Thiemicke II. 275.

Tiefbau II. 1.

Tolkmitt II. 250.

Tonne II. 221, 247 — III. 255.

„    , flache II. 227, 247.

Tonnenblech II. 334.

„    dach II.    62.

,,    gewölbe    II.    221, 217.

Tore III. 181, 193.

Torfmullklosett III. 246.

Torgament II. 348.

Town II. 46, 73.

Träger II. 32.

,, anschaffung II. 60.

, armierte II. 46, 72.

,,    ,    Blech-

,,    , verzahnte II. 35.

„ -Wellblech II. 330.

Trichtergewölbe II. 218. Trieb III. 219.

Trittfläche III. 132. Trittstufe III. 159. Trockenboden III. 298. Trockenmauer II. 136. Trogabort III. 244.

Trottoir II. 338.

Türen III. 183.

Türstock III. 186.

Turmdach III. 4, 19, 44, 76.

U.

Überbautes Schloß III. 201.

Überblattung II. 3, 6, 10.

Übergriff II. 110 — III. 89, 90, 98, 114. überhöhte Bögen II. 155.

„ Tonnen II. 223.

Überlagsträger, s. Unterlagsträger II. 50. Überschneidung II. 6, 11. Umfassungswände II. 107. umschnürter Beton II. 85. ungebrannte Ziegel II. 109.

Unterbau II. 103.

Untergurt II. 73; III. 70. Unterlagsscheiben II. 29.

Unterlagsträger II. 50. unterschlagen III. 146.

Untersuchung, Boden- III. 280. Unterteilung III. 298.

Unterzug II. 106, 208.

Uringrube III. 257.

Urinoir III. 248.

Urintonne III. 256.

V.

Venetianischer Estrich.

Ventilation III. 273.

Veranda III. 225, 231.

Verankerung II. 100, 172.

der Gesimse II. 170. Verblendetes Mauerwerk II. 121. Verblendung II. 124, 128. Verbrämung II. 122.

Verbreiterung von Hölzern II. 5. verdippelte Träger II. 36. Verdippelung II. 5, 36.

Verdopplung III. 211.

Verfallungsgrat III. 5, 8, 9, 13. Verglasung III. 205, 222. Verkämmung II. 7, 11. Verklammerung II. 5. verkleidetes Mauerwerk II. 124. Verkleidung II. 124 — III. 188, 208. Verlängerung von Eisen II. 22.

„    „ Hölzern II. 2.

Verlaschung II. 3, 19.

Verlegen II. 110.

Verschraubung II. 5.

Verputz II. 120.

Versatzung II. 9, 12.

Versetzen II. 110, 132.

„ der Stufen III. 146. Versetzgerüste II. 134.

ln

III. 32.

versenkte Nietköpfe II. 16.

„ Tramdecken II. 206. Verstärkung von Hölzern II. 5. Versteifungsrippen II. 63, 101. Versuchsgräben III. 280.

„ schachte III. 280. verzahnte Träger II. 35.

Verzahnung II. 5, 35.

Verzapfung II. 7, 11.

Viertelstein II. 114.

Visintini II. 82, 319.

Voll auf Fug II. 110. voller Bogen II. 154. volle Tonne II. 222.

Vollgespärre III. 24.

Vorbauten III. 225.

Vorkopf II. 9, 43 — III. 187, 206. Vorlagen II. 117, 223.

Vormauer II. 176.

Vorstoßblech II. 170.

Vouten II. 239.

„ platte II. 31.3.

W.

Wällische Wölbung II. 224, 229, 233, 237, 246.

Wände II. 107.

Wärmespannungen II. 283.

Walm III. 1, 2, 74.

Wandläufe III. 158.

Wangenträger III. 148. warme Nietung II. 17.

Waschkessel III. 264.

Waschküche III. 298.

Wasserbedarf III. 274.

Wasserbezug III. 275.

Wasserheizung III. 267.

Wasserkessel III. 130.

Wasserklosett III. 242.

Wasserlauf III. 253.

Wassersperre III. 130, 242, 253. Wasserspülung III. 243.

Wasserverschluß III. 130, 242, 253. Wasserversorgung III. 274.

Waysz II. 318.

Wechsel II. 205 Weikumsche Kugeln III. 196. Weißschwanz II. 10.

„ stuck II. 123.

Wellblech II. 195, 323 — III. 107. Wendeltreppen III. 136, 152, 162. Werksatz III. 24, 48.

Werksteine II. 123.

Wetterschenkel III. 208, 209. Wickelboden II. 207.

Widerlager II. 44, 48, 218.

Winddruck III. 18.

Windelboden II. 207. Windfang III. 193. Windstreben III. 72. Windverband III. 72. Winkelband III. 200. Witworthsche Skala II. 28. Wölbblech II. 334. Wohnhaus III. 297, 304. Wolf II. 133.

Xenon II. 348. Xylolith II. 348.

Zackengewölbe II. 272.

Zahndippel II. 36.

„ schmatzen II. 114.

„ schnitt II. 166.

Zapfen II. 4, 7, 11, 189. Zapfenband III. 198.

Zange III. 24, 30, 292.

Zarge III. 147.

Zeltdach III. 4, 19, 46, 76. Zement II. 285. dielen

estrich II. 345.

,, platten III. 94.

Zentraldach III. 4, 75. Zentralheizung III. 265. Ziegeldach III. 87.

„ mauern II. 112.

,, pflaster II. 123.

„ rohbąu.

stufen III. 155.

, ungebrannte II. 109. verbände II. 114, 164. Ziehen der Gesimse II. 168.

„    „ Schlote II. 162.

Zierladen III. 127.

Zierlichte III. 118.

Zorèseisen II. 335.

Zugschließe II. 173, 270. Zungenreiber III. 218. Zungensperre III. 218. Zungenziegel III. 87. zurückgesetzter Zapfen II. 11. zusammengesetzte Träger II. 35. Zweiquartier II. 114. zweireihige Vernietung II. 18. zweischnittige Vernietung II. 19. Zwickel II. 241.

Zwicker II. 135.

Zwischendach III. 4, 42, 62. Zwischenlagen Zyklopenmauern II. 137. Zylinderstegdecke II. 315. j Zylindrische Gewölbe II. 217.

Berichtigungen.

Seite 23, unter Abb. 63: Die Drempelmauer D soll ebenso wie die Au/Jenhauptmauer des obersten Stockes 45 cm stark sein.

„ '133, 4. Zeile v. u. nach setzt: Um ein bequemes Geben zn ermöglichen, gibt man ihr ein Gefälle nach vorne — 3...4 mm.

„    137, Tabelle Industriebauten, links von 50 -j- p: 015 statt V15 und 0'003 statt

0'023, trotzdem (fälschlich) 1*15 in der (Wiener) Bauordnung steht.

„    142, zu Abb. 422: Wenn in den Hoftrakten Wohnräume liegen, so muß die lichte

Entfernung der Hofhauptmauern > als ihre halbe Höhe sein.

„    147, unter Abb. 433: Die schräge Unterfläche der Keilstufen heißt „Schalung“.

über Abb. 434—439: Profile statt Rundstab-Proflle.

Abb. 441 ist verkehrt eingesetzt.

nach dem 1. Absätze: Man macht Keilstufen

a)    mit horizontaler und schräger Falzfläche [432]: bei freitragenden Stufen,

b)    ohne horizontale, bloß mit schräger Falzfläche: bei Träger stiegen,

c)    ohne Falz [440]: bei Stufen aus Kunststein.

über der Tabelle: Das freie Ende hebt man beim Versetzen um etwa 3 cm. „    148, nach 1. Zeile v. u. : Zuerst werden die Stufen auf einem Holzgerüste versetzt

und erst dann die Wangenträger eingezogen, iveil dadurch ein besseres Passen erzielt wird.

159, 6. Zeile v. u. : Wangen statt „ Wangen-“.

196, nach 10. Zeile v. o.: Die Blechtürmc tverfen sich in der Hitze.

7. Zeile v. u. nach entfallen: (schiefe Angeln oder Federn).

252, nach dem 4. Absätze: Der lichte Durchmesser eines Kanalrohres beträgt: wenn es anschließt an

das Ablaufrohr eines Badezimmers, einer Waschküche u. dgl. . . .

einen Abortschlauch*).....................

*) lt. Bauordnung mindestens 18 cm. nach Einmündung eines 2. Rohrkanales............

10 cm 17-5 „

3.

4.

20 „ 22-5 „ 25 „

Putzstücke sind anzubringen:

a)    vor jedem Aufstandbogen,

b)    vor jeder Abzweigung,

c)    vor dem Austritt des Rohrkanales aus dem Hause,

d)    sonst alle 10 cm.

'J.

D

Ł

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-349537

ł-

W:

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000297243