v>-'/7

:■. J rC.

m

'rk:

;

m

X;

m

;"x:

.

'Xv:.

:.X.

•

:

‘;

:yv.:

fc;

m

.

■ f-; ;.v.

:■:

■y.:~

)ÿ:

m

P‘

v.:j:

x:;

gg

'

■

\ i-

i;i;i

■yÿ

m

m

xr.::

=55

}Æ^:

Wi

[

X.-y

:::xx

ip

æp

Pm

xx:

”.X\ •

m

;

:

m

vX-

S

{>x

.. •

:

:'p

:

M-

y;:‘

* ' \

yjr- '

m

-p

• v-y

mm

- -x'

ggfj

•'Pp

Mp

:;xr'

.

y;

iCv'XXt;

•xx.:

-;p

:

xx:-

-:X.

?

•XCvl'.rr:

;vX

$

X

•:

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000308887

Dr. Eduard Schmitt,

FORTSCHRITTE

AUF DEM GEBIETE DER

ARCHITEKTUR.

ERGÄNZUNGSHEFTE

ZUM

HANDBUCH DER ARCHITEKTUR.

Nr. 4.

Hochfchulen

(Univerlitäten und Technifche Hochfchulen)

mit befonderer Berückfichtigung der indirecten Beleuchtung von Hör- und Zeichenfälen.

Von

Grofsh. Heff. Geh. Baurath und Profeffor an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Mit 47 in den Text eingedruckten Abbildungen, fo wie I in den Text eingehefteten Tafel.

Ergänzungsheft zu Theil IV, Halbband 6, Heft 2 des „Handbuchs der Architektur“.

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

------

DARMSTADT 1894.

VERLAG von ARNOLD BERGSTRÄSSER.

Die drei anderen Seiten des Umfchlages werden der Beachtung empfohlen.

vTedes ZEELeft 1st einzeln TzäruiflioLL.

FORTSCHRITTE

AUF DEM GEBIETE DER

ARCHITEKTUR.

ERGANZUNGSHEFTE

ZUM

HANDBUCH DER ARCHITEKTUR.

Unter vorstehendem Titel erfcheinen in meinem Verlage — in unmittelbarem Anfchlufs an das

„Handbuch der Architektur“

die Neuerungen auf dem Gebiete des Hochbauwefens in zwanglofen Heften. Eben fo wiedas genannte -»Handbuchs umfaffen diefe » Fortfehritte« fowohl den theoretischen und geschichtlichen Theil der Architektur, als auch die mannigfaltigen conftructiven Anlagen unterer Hochbauten und die Betrachtung der verfchiedenen Gebäudegattungen. Es gefchieht dies in zusammenhängender und fyftematifcher Weife, fyftematifcher und mehr zusammenhängend, als es naturgemäfs in den Fachzeitschriften und den fonftigen periodifchen Publicationen vor Sich gehen kann.

Hierbei werden verschiedene Ziele erftrebt :

1)    Die einzelnen Bände und Hefte des »Handbuchs der Architektur« erfahren durch die » Fortfehritte « eine fachgemäfse Ergänzung, indem in den letzteren diejenigen wiffenfchaftlichen Forschungen und baulichen Anlagen aufgenommen werden, deren Unterbringung im > Handbuch der Architektur« in Folge des gegebenen Rahmens nicht Statthaft war oder welche feit dem Erfcheinen der letzten Auflage des betr. Bandes, bezw. Heftes als werthvolle Neuerungen anzufehen find.

2)    Für diejenigen Architekten, denen eine gröfsere Anzahl Fachzeitschriften, fonftigen periodifchen Veröffentlichungen etc. nicht regelmäfsig zur Verfügung

Fortfetzung fiche 3. Seite des Umfchlags !

FORTSCHRITTE

AUF DEM GEBIETE DER

ARCHITEKTUR.

ERGÄNZUNGSHEFTE

ZUM

HANDBUCH DER ARCHITEKTUR.

Nr. 4.

Hochfchulen (Univerütäten und Technifche Hochfchulen)

mit befonderer Berückfichtigung der indirecten Beleuchtung von Hör- und Zeichenfälen.

Von

Dr. Eduard Schmitt,

Grofsh. Heff. Geh. Baurath und Profeffor an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Mit 47 in den Text eingedruckten Abbildungen, fo wie i in den Text eingehefteten Tafel.

Ergänzungsheft zu Theil IV, Halbband 6, Heft 2 des „Handbuchs der Architektur“.

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

DARMSTADT 1894.

VERLAG von ARNOLD BERGSTRÄSSER.

k

■

>r

.

■ ₄\

■ '    <&s

ci-CZ

‘ ■>*:

O

BIBLIOTEKA FJLiTEOüïiiBZiJÀ

KRAKÓW

W ,

Zink-Hochätzungen aus der k. k. Hof-Photogr. Kunfl-Anftalt von C. Angerer & Göschl in Wien. Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.

Akc. Nr.

/

INHALTS-VERZEICHNISS.

Seite

Vorbemerkungen .

i. Kap. Univerfitäten a) Allgemeines

Gefchichtliclies .... Bauwerke......

Drei Beifpiele .... Gruppirung der Baulichkeiten Zwei Beifpiele .    .

b) Haupträume 1) Hörfäle

12

12

Hörfäle für rednerifche Vorträge ....

Zwei Beifpiele ..........

Hörfäle für Vorträge mit Demonftrationen

Tageserhellung..........

Lüftung der Hörfäle.........

2) Künftliche Erhellung der Hörfäle......

a) Directe Erhellung..........

Erhellungsgrad..........

Gasbeleuchtung..........

Mifsltände und Mittel zur Behebung derfelben Ungleichmäfsige Vertheilung des Lichtes . Blenden der Flammen........

12

12

13

13

15

15

i5

• 15

16

• 17

18

18

Spiegelnde Glanzitellen auf der Wandtafel.........

Schlagfchatten...................

Wärmeausltrahlung.................

Verunreinigen der Saalluft...............

Elektrifches Glühlicht................

Elektrifches Bogenlicht................

Auer-L,ichter mit Glaskugeln..............

ß) Indirecte Erhellung.................

Wefen der indirecten Erhellung.............

Aufgabe der indirecten Erhellung ............

Löfung diefer Aufgabe................

Y) Deckenlicht-Einrichtungen mit reflectirenden Saalumfchliefsungen

Reflectirende Saaldecke................

Erismann's Verfuche.................

Renk’s Unterfuchungen................

Renk's fpätere Verfuche...............

Anwendung des elektrifchen Bogenlichtes ..........

Bogenlampen von Schlickert & Co.............

Lichtzerltreuer von Elßer...............

Lichtzerltreuer der Elektrizitäts-Aktiengefellfchaft.......

Lichtzerltreuer von Wahlßröm.............

OJOJtOUtOtOtObdtOtOtOtOtOtOtOtOtOtOUi-iiM

O OvO    hh Q O'O'O

Seite

8) Sonftige Deckenlicht-Einrichtungen ....

Allgemeines............

Lichtzerftreuer von Hrabowsky.....

e) Seitenlicht-Einrichtungen........

Aeltere Einrichtungen........

Lichtzerftreuer von Hrabowsky.....

Literatur über »Künftliche Erhellung der Hörfäle«

3) Feftfäle und andere Räume........

Feftfaal.............

32

32

32

34

34

34

•    •    35

•    • 37

37

Beifpiel . Sammlungen

Zwei Beifpiele

37

37

•    •    37

Senatsfaal

40

Beifpiel

41

c) Collegienhäufer

41

Hörfaal- G ebäude

41

Collegienhaus zu Greifswald .... Neues Collegienhaus zu Würzburg .

Collegienhaus zu Münfter.....

Collegienhaus zu Ro flock.....

Collegienhaus zu Erlangen.....

Collegienhaus zu Lille......

Sorbonne zu Paris.......

Univerfität zu Bordeaux .

Univerfität zu Rennes......

Neuere Literatur über »Univerfitäten«

• 41

43

• 43

43

• 45

• ■ 45

48

. 48

51

51

2. Kap. Technifche Hochfchulen Gefchichtliches

53

53

Gruppirung der Baulichkeiten.....

Zwei Beifpiele..........

Hör-, Conftructions- und Zeichenfäle Technifche Hochfchule zu Darmftadt

Technifche Hochfchule zu Graz.....

Neuere Literatur über »Technifche Hochfchulen«

54

54

Tafel bei S. 57:

Technifche Hochfchule zu Darmftadt.

GEBÄUDE FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT UND KUNST.

Hochfchulen.

Das vorliegende Heft hat die Aufgabe, Ergänzungen zu demjenigen zu bringen, x-was in Theil IV, Halbband 6, Heft 2 (Abth. VI, Abfchn. 2, unter A) des »Hand- bemerkungeń. buchs der Architektur« über Hochfchulen (Univerfitäten und Technifche Hochfchulen) gefagt wurde. Diefe Ergänzungen beziehen fich einerfeits auf folchen Stoff, der an der angezogenen Stelle, in Rückficht auf den gegebenen Rahmen, nicht befprochen werden konnte; andererfeits betreffen fie auch dasjenige, was feit dem Erfcheinen des genannten Handbuchheftes (1888) an neueren einfchlägigen Bauwerken und Sondereinrichtungen bekannt geworden iff. In diefer Beziehung fei insbefondere auf die Artikel des vorliegenden Heftes aufmerkfam gemacht, welche die künftliche Erhellung der Hörfäle behandeln, eben fo auf diejenigen, in denen einige neuere Univerfitätsbauten Deutfchlands und mehrere fremdländifche Ausführungen diefer Art, ferner die Neubauten für die Technifchen Hochfchulen zu Graz und Darmftadt etc.

Aufnahme gefunden haben.

i. Kapitel.

Univerfitäten.

a) Allgemeines.

Gefchichtliches.

Die ältefte Univerfität will man in Marocco gefunden haben, und zwar die fog. Keruinifche Univerfität zu Fez, welche im IX. Jahrhundert n. Chr. gegründet worden fein foil.

Sie führt ihren Namen von ihrer Gründerin, Fatme der Heiligen aus Kairuan in Tunefien, und foil während des X. und XI. Jahrhundertes faft die einzige Quelle des Wiffens für arabifche und chriftliche Studenten gewefen fein. Damals, als Paris, Oxford, Cambridge, Padua und Bologna noch keine Univerfitäten hatten, wanderten Studenten aus Andalufien, Frankreich und fogar aus England nach Fez und ftudirten dort gemeinfam mit Tunefiern, Tripolitanern, Aegyptern etc. Fez ift noch heute der weltliche Hauptfitz der Muhammedanifchen Theologie.

Nach Bon/al’s Forfchungen liegt die Keruinifche Univerfität in der Mitte der Stadt und nimmt einen Flächenraum von 3 bis 4ha ein. Sie ift mehr eine Gruppe von Mofcheen, als ein einheitliches Gebäude, mit vielen Minarets, die mit glafirten Backfteinen verkleidet find, mit friedlichen Höfen, in denen Springbrunnen fprudeln, und Mauern, die mit Matten behängt find. Das Ganze ift zugleich ein Karavan-

ferai!, eine Bibliothek, eine Mofchee und eine Univerfität. Wie alle richtigen Univerfitäten ift auch die Keruina eine Republik, die fich felbft regiert und nur der Form nach eine höhere Gewalt anerkennt.

Des Weiteren fei zur Ergänzung deffen, was in Theil IV, Halbband 6, Heft 2 (Art. 2, 15 u. 18, S. 4, 8 u. 12) des »Handbuchs der Architektur« an gefchicht-lichen Mittheilungen über Univerfitäten gebracht wurde, noch der Gründungsjahre einiger chriftlicher Hochfchulen in Spanien gedacht.

Die ältefte diefer Univerfitäten ift diejenige von Salamanca, 1209 von Alphons IX. von Caflilien zu Valencia gegründet und erft 31 Jahre fpäter von Ferdinand III nach Salamanca verlegt. Alphons XI. von Caflilien gründete 1346 die Univerfität zu Valladolid. Die Stiftung der Univerfität zu Huesca erfolgte 1354 auf Veranlaffung Peter's IV. von Aragonien. Im Jahre 1500 wurde die Hochfchule zu Alcala von Don Francisco Jimenez Cifneros, Erzbifchof von Toledo, gegründet. Die Univerfität zu Valencia wurde 1411 erbaut; aber erft 1499 wurde ihr durch den Papfl Alexander VI. der Titel einer Hochfchule verliehen. Carl V. ftiftete 1531 die Univerfität zu Granada und 1543 jene zu Saragoffa.

3-

Bauwerke.

Für die älteren Univerfitäts-Bauwerke wurde im eben genannten Hefte des »Handbuchs der Architektur« (Art. 16, S. 10) u. A. die alte Aula in Wien als Beifpiel vorgeführt, welche jetzt von der Akademie der Wiffenfchaften in Wien

Fig. I.

msmm.................... 3 :

,

IP

■r.

sjjjj

■US

11! I

'    ( 5 i iS

Wi

HM

Wm.

ÜIH

Ar-ti

Ei

Ti

8 Pi

tfl

::

•'

WÈÈÈW:

m»

TTTH1

paiii

ms

hi

Alte Aula zu Wien x). ¹/250 w- Gr.

benutzt wird. In Fig. i u. 2 (S. 9) wurden die beiden Grundriffe diefes Gebäudes wiedergegeben ; hier wird in Fig. 1 x) die Hauptfchaufeite deffelben nach einer Aufnahme Schmie dl' s hinzugefügt.

Der Architekt diefes meifterhaft durchgeführten Baues ift mit Sicherheit nicht feft geheilt. Von den Einen wird er den deutfchen Architekten Dietrich und Enzenhofer, von Anderen dem Lothringer

!) Facf.-Repr. nach: Architektonifche Rundfchau. Stuttgart. 1893, Taf. 50.

Jean Nicolas J a dot aus Luneville zugefchrieben ; letzterer foil auch beim Bau des Luftfchloffes Schönbrunn bei Wien mitbefchäftigt gewefen fein.

In Deutfchlancl ift als intereffantes älteres Univerfitätsgebäude dasjenige in

Würzburg zu nennen, zu welchem Fürftbifchof Julius Echter von Mefpelbrunn am 2. Januar 1582 den Grundftein gelegt hat und das heute noch Univerfitäts-] zwecken dient. Im Aeufseren zeigt es faft gänzlich die ur-fprüngliche Form, feine Umgebung mit ftilvollen ernften Formen überragend.

Baumeifier Adam Kahl hatte im Stiftungsjahre (1582) an Stelle eines Klollers, einer Capelle und einiger angekaufter Vicariatshäufer den Bau begonnen, welcher, 1584 fchon theilweife bezogen, mit der Vollendung der Kirche 1591 vollfländig durchgeführt war. Fig. 2 ²) zeigt im Grundrifs die Gebäudeanlage , bei der ein grofser Hof von 4 Flügeln umfchloffen wird und öfllich das ehemalige Jefuiten-Colleg anftöfst.

Der Zugang gefchah und ge-fchieht von der Nordfeite des Gebäudes, wo fich ein Vorhof und drei Portale befinden. Durch das architektonifch und durch Bildhauerarbeit hervorgehobene Hauptportal und die Einfahrt paffirt man diefen Flügel, welcher urfprünglich 2 theologifche, 1 juriftifchen und fpäter

1    medicinifchen Hörfaal enthielt, und gelangt in den prächtigen Hof. Offene Galerien in den Flügeln zur Rechten und zur Linken führten zu dem gegenüber gelegenen, durch drei Reihen Spitz-bogenfenfler und das Portal ausgezeichneten Kirchenflügel.

Der öflliche, an das Jefuiten-anwefen grenzende Flügel enthielt Wohn-und Wirthfchaftsräume des Kilians-, fpäter Clerical-Seminars und den Caffen-raum. Im weltlichen Strafsenflügei, welcher fpäter auch das Collegium nobilium aufnahm, war der Hauptraum ein durch

2    Gefchoffe reichender, 30 m langer und koffbar ausgefchmückter Saal für Fefte, Promotionen, Schaufpiele etc. ; aufserdem

befanden fich hier die Rectorats-Wohnung und der fog. Oekonomiebau mit Feflküche, das Bad und die Badeftube, fo wie die Wafchräume.

w. Cr.

Altes Univerfitätsgebäude zu Würzburg mit Bibliothek und Clerical - Seminargebäude²).

I isi IM

y? z *

■Xü

GH E

-J1Ï

È—H

L J^ppS. :s;

Ł;

'Hf

EL

VT

71 .

. .0 ,

** V

7/

e*-.i

'n

11

- Wï. /" i

Fig. 2.

Maa stab

2) Facf.-Repr. nach: Würzburg insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht etc. baden 1892. S. 234.

Wies-

Zahlreiche Veränderungen in der Beftimmung der Räume haben in den 3 Jahrhunderten des Be-ftehens fall eben fo viele neue innere Eintheilungen gebracht und befonders im Weft- und Oftflügel das Urfprüngliche be-feitigt. Neu gegründete Inftitute, wie das phyfika-lifche, chemifche und mineralo-gifche, ferner das archäologifche Cabinet erfüllten die Räume des Univer-fitätsgebäudes, welche nach Vollendung des im Bau begriffenen neuen Collegienhaufes nur den Sammlungen — der örtliche Theil der Bibliothek und der füdliche der Alterthums- und Kunft-fammlung, fo wie der zoologifchen Sammlung — gehören follen³).

Die weiteren in demfel-ben Hefte des »Handbuchs der Architektur« ver-anfchaulichten fonftigen Hör-faalgebäude, die natur-wiffenfchaft-lichen Inftitute, die medicini-fchen Lehran-ftalten etc. zeigen, dafs man in Deutfchland fchon feit langer Zeit und in ausgiebiger

Weife beftrebt ift, diefen vornehmften Pflegeftätten der wiffenfchaftlichen Forfchung eben fo würdige, wie ausreichende Baulichkeiten zu fchaffen; die im vorliegenden

«ü

Fig. 3-

i»M

Sr

IC®

I,: : d:.i /: -

SU

' V] • -A "m

'>Lv>

ii|;|

I

lv-

r) s*--

Dö

~ >■

ei

n i .u_a

jil

ih;

glgy

iiïr S£r

mms*

:•

Kt

I

f

vÿ

!!

I!

II

H.

■ 2-3

Ti

ft

Ik

fei

8,1

i!

ft

! ! ■ " : ■

i jip

1 l: :!i! !i!l!

mm

j 11

11

pteGiji;

mà

S]pj

Hfe 1

[T'S VSm

jjregaEjäjg

Cr

c?

;g «

s?

e*

jä|

ifef ■:*-5 1! i

ii

fi

Hof der alten Sorbonne zu Paris⁴).

Arch. : Le Mercier.

UJJJ

³)    Nach ebendaf., S. 233.

⁴)    Facf.-Repr. nach: La conftruction moderne, Jahrg. 4, S. 505.

tigen. In Frankreich war man in diefer Richtung bis in die neuere Zeit hinter Deutfchland zurückgeblieben. Erft feit verhältnifsmäfsig wenigen Jahren beginnt man lebhafter voranzugehen und vor Allem die Bauten für die Pflege des höheren wiffen-fchaftlichen Unterrichtes zu erweitern.

Hefte noch vorzuführenden Anlagen diefer Art werden das Gefagte weiter bekräf

Die Räumlichkeiten und Einrichtungen, welche den franzöfifchen Facultäten bis vor Kurzem zur Verfügung ftanden, ent-fprachen den neueren Anforderungen der wiffenfchaftlichen Forfchung und den Methoden eines fachgemäfsen akademifchen Unterrichtes in noch viel geringerem Grade, als dies in Deutfchland vor Errichtung der neuen Univerfitätsbauten der Fall war. Man fah fleh genöthigt, an koftfpielige Um- und Erweiterungsbauten zu Bordeaux, Montpellier, Touloufe, Dijon, Caen, Lyon, Nancy, Grenoble, Marfeille, Clermont etc. heranzutreten; die grofsartigfte Ausführung auf diefem Gebiete ift die umfaffende Umgeftaltung und Erweiterung der Sorbonne zu Paris.

Die letztere wurde 1245 von Robert Sorbon gegründet; von den damaligen Baulichkeiten ift nichts mehr erhalten. Die berühmte, den Namen Sorbonne führende Gebäudegruppe, von der der grofse Hof in Fig. 3 ⁴) dargeftellt ift, ift der alte Sitz der theologifchen Facultät und wurde im Aufträge des Cardinals Richelieu durch den Architekten Le Mercier ausgeführt. Richelieu legte den Grundftein 1629; die Kirche, unter deren Altar feine Gebeine ruhen, und die übrigen Gebäude wurden 1635—59 ausgeführt.

In Art. 22 (S. 15) von Theil IV, Halbband 6, Heft 2 des »Handbuchs der Architektur« wurde bereits gefagt, dafs Erwägungen künftlerifcher Art für die gegen-feitige Stellung der einzelnen Baulichkeiten einer Univerfität nur fehr feiten von Bedeutung waren und fein werden ; thatfächlich find felbft bei den neueren gröfseren Anlagen diefer Art faft ausfchliefslich praktifche Rückfichten ausfchlaggebend ge-wefen. In Strafsburg hatte man den Verfuch einer ftrengen Gruppirung der Gebäude machen wollen, und a. a. O. ift in Fig. 5 (S. 16) der betreffende urfprüngliche Plan wiedergegeben ; doch wurde auch diefer zum nicht geringen Theile wieder aufgegeben.

Eine neuere Gefammtanlage von Univerfitäts-Baulichkeiten bieten diejenigen in Kiel dar, welche aus Fig. 4¹) erfichtlich find, bei deren Gruppirung aber auch das praktifche Moment von gröfserem Einflufs war, als der künftierifche Gefichtspunkt.

Unmittelbar neben dem Kieler Hafen, nördlich vom Königlichen Schlöffe, befindet fich im »Schlofs-garten«, mit der Front gegen beide gewendet, das Collegienhaus (Univerfitätsgebäude geheifsen ²). Durch die Hegewifchftrafse, welche fchwach anfteigt und nach den medicinifchen Lehranftalten führt, davon getrennt , liegt in gleicher Höhe die Univerfitäts-Bibliothek³) und dicht neben derfelben an der Bruns-wickerftrafse das chemifche Inftitut⁴). Hinter diefen 3 Gebäuden, welche nahezu in gleicher Linie flehen, fteigt das Gelände zu einer kleinen Anhöhe an ; auf dem linksfeitigen Hange derfelben find zoologifches Inftitut⁵) und Anatomiegebäude⁶) errichtet, auf dem rechtsfeitigen Hange, faft auf dem Gipfel der Anhöhe, mithin hinter dem Collegienhaufe, die Augenklinik. Dicht oberhalb des zoologifchen Inftituts führt durch Gartenanlagen der Weg zum phyfiologifchen Inftitut, welches in einiger Entfernung von der Hegewifchftrafse aufgeführt ift. Auf dem Gipfel der vorhin erwähnten Anhöhe, etwa 25m über dem gewöhnlichen Wafferftand im Hafen, befinden fich die medicinifchen Lehranftalten mit dem pathologifchen u) und dem hygienifchen Inftitut, fo wie den Dienftwohnungen für die Directoren der drei Kliniken.

4-

Gruppirung

der

Baulichkeiten.

1890. S. 323.

IO

Vom oberen Ende der Hegewifchflrafse gelangt man links über eine recbtwinkelig dazu angelegte Kaftanienallee, welche von der Hofpitalftrafse ausgeht, in fchräger Richtung zu dem mit der Hauptfront nach Süden gewendeten Hauptkrankenhaus, in welchem unten die medicinifche und oben die chirurgifche Klinik untergebracht find. In gleicher Linie liegt rechts von der Hegewifchflrafse die geburtshilfliche

-Tj,

■irj.

Jir euer

\% \

Botan...O-art ero

x\

AdmiraVl. Oeb.

Wi

ri

dem,.

WLJżift.

mą

ta 1 :

□ ■*

II;

■N \i ||

ELtxn £ Intel

Ir

« I

$L«

nii⁵

II

farsïoL

II

jg

i--

Lig. 4.

&5

«wisr

mm

lüi

8--

A;:f

fe.

iJà

HM*

g*

jjL

§-

CG

\/y * )>\

l-¹-

Lageplan der Univerfitäts-Baulichkeiten zu Kiel⁵).

^«OOO w- Gr.

iUbe

c-

.C=*N

7rv/JW .

ŁferS

Kleiner

Kiel

S,

<Y/

7/ gf

i,

Schloss

,-,j

\\_JL

pn

Klinik

in der Verlängerung diefer Strafse das Ifolirhaus und noch weiter rückwärts das pathologifche Inftitut. Hinter diefem ftehen auf dem gegen den Schwanenweg und die Hofpitaltlrafse abfallenden Abhang des Hügels verfchiedene, den beiden Kliniken zugehörige Baracken, und anflofsend an diefes Gebiet grenzt der neue botanifche Garten¹'³) mit dem botanifchen Inftitut⁷).

Nur das alte phyfikalifche Inftitut in der Küfterftrafse, die pharmakognoftifche Sammlung im alten Anatomiegebäude in der Dänifchen Strafse und das neue mineralogifche Inftitut, welches auf einem Hügel jenfeits des Schwanenweges erbaut worden ift, liegen etwas weiter von den übrigen Univerfitätsgebäuden entfernt. Es befinden fich daher nahezu alle Anftalten, welche zur Univerfität gehören, in ihrer Nähe und bilden in ihrer Gefammtanlage eine fo bequeme Vereinigung, wie fie nur höchft feiten zu finden ift ¹ ').

Fig. 5-

ümiTTTT

/?U«

Physique

rrn

fit ie>*

r»

N:

zntzzJ! LÜLi l.. LY

j'ryuołcgie

müteuit

2L

-n

Bouiev/i / ci    c/e s Eâux jo/c/ele

<3 /#çi\undi\ieïlr

\A<

l\

/}

xr

g]

a*

\V

Pli

[jr=

II

MÉDECIN/:

.SCIENCES

ri

ß*JF_ZI

r~\

\*\\

U ^ \ Vi

*\\ BEL.

trrîi

y~7r~~T -T „y »"jp sJf

wwwwwwwww

\\\\\\\\

*\\-xWWVx¹......."o......’jo t to f* wwwwwwwww

w\wL=

mwr

u "oc /* metre

\\\\\\\\\\\\\ \,\ \ \

V\\\

\\\\

un

WWWWWWWWN

\ \ s

s, -v \

TP

ii e

/Y / C H E L £ T

\WW

\ \ wwwwwwwwwwwwwwwwwwv

i V--------!

Univerfität zu Algier¹⁵). — '/¹⁵⁰° w- Gr. Arch. : Dauphin.

u) Nach : Pistor, a a. O-, S. 323.

1;|) Facf.-Repr. nach: Planat, P. Encyclopédie de l'architecture. Paris 1888 —1893. Band 6. S. 670.

Eine hübfche Gruppirung-, die auch künftlerifchen Anforderungen innerhalb gewiffer Grenzen entfpricht, zeigen die von Dauphin entworfenen Baulichkeiten der Univerfität zu Algier (Fig. 5¹⁵).

Die Facultäten der Medicin, der Wiffenfchaften, der Rechtswiffenfchaft und der Literatur, fo wie eine grofse Bibliothek nehmen die beiden vorderen, mit einander zufammenhängenden und gegen die Rue Michelet gewendeten Gebäude ein ; nach rückwärts, durch einen Boulevard von letzteren getrennt, find die Inftitute für Phyfik, unorganifche und organifche Chemie geftellt ; nur das zoologifche Laboratorium für Seethiere ift gefondert von diefen Baulichkeiten (am Hafen von Algier) errichtet. Für die Möglichkeit ausreichender Erweiterung der beiden Vordergebäude ift Sorge getragen.

b) Haupträume.

1) Hörfäle.

Ueber die Anordnung, Raumbemeffung und Einrichtung von Hörfälen, welche für vorwiegend nur rednerifche Vorträge benutzt werden,

Vorträge, ift in Art. 23 bis 25 (S. 17 bis 20) von Theil IV, Halbband 6, Heft 2 des »Handbuchs der Architektur« alles Wefentliche bereits gefagt worden. An diefer Stelle feien defshalb nur zwei Beifpiele von aufsergewöhnlich grofsen Anlagen diefer Art vorgeführt.    Das erfte derfelben

bildet der Hörfaal des botanifchen Inflituts zu Edinburgh, ein Saal, der 600 Zuhörer zu faffen im Stande ift (Fig. 6i«).

5-

Hörfäle

für rednerifche

Fig. 6.

fr

<M

Schnitt a — b.

Im botanifchen Garten von Edinburgh lieht das botanifche Unterrichtsgebäude, dem diefer Hörfaal angehört. Er ift im Grundrifs achteckig geftaltet ; die Wände find durchweg mit Holz verkleidet, und die dadurch erzielte Klangwirkung foil eine fehr gute fein. Die Sitzreihen fteigen ftufenweife an, und zwar nicht gleichmäfsig, fondern nach einer fchwach gekrümmten, nach unten gewölbten Linie; letztere fällt vom Standpunkt des Vortragenden aus zuerft etwas und erhebt fich dann wieder allmählich. Diefer Saal wird mittels Klappen, die im Firft und in den Dachflächen angebracht find, gelüftet; eine Heizeinrichtung ift nicht vorgefehen, da derfelbe zur kalten Jahreszeit nicht benutzt wird ¹⁶).

issy

b

Ein Hörfaal von ungewöhnlicher Form und von aufser-ordentlichen Abmeffungen ift das grofse »Amphitheater« in der neuen Sorbonne zu Paris. Die Grundrifsgeftaltung def-felben ift aus Fig. 37 u. 38 zu erkennen; in Pig. 7¹⁷) ift der Grundrifs in Galeriehöhe (in gröfserem Mafsftabe) und in Fig. 8 ¹⁸) eine Innenanficht deffelben hinzugefügt. Diefer Saal, in welchem auch die grofsen Preisvertheilungen der Parifer Akademie ftattfinden, fafft 3000 Zuhörer.

Aus der gegen die Rue des écoles zu gelegenen grofsen Eintrittshalle gelangt man zwifchen den beiden Prachttreppen hindurch nach diefem Hörfaal, der durch ein mächtiges Deckenlicht erhellt ift. Zu beiden Seiten deffelben befinden fleh kleinere Treppen, welche nach den zweigefchoffigen Galerien führen. Letztere bilden fünf nahezu halbkreisförmig geftaltete Nifchen, welche nicht allein eine grofse Zahl von Sitzplätzen darbieten, fondern, in Folge ihres etwas dunkeln Hintergrundes, einen fehr vortheilhaften Lichteindruck hervorrufen. Der mittleren Galerienifche gegenüber ift ein grofses allegorifches Bild von

Grundrifs.

Hörfaal im botanifchen Inftitut zu Edinburgh ¹⁶).

1,1 ) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 75. — Untere Quelle enthält leider keinen Mafsftab. U) Facf.-Repr. nach : La conflruction moderne, Jahig. 5, PI. 59.

,s) Facf.-Repr. nach: L'architecture 1889, S. 410.

Puvis de Chavannes angebracht, vor dem mehrere Sitzreihen für Ehrengäfte etc. angeordnet find. Der Saal ift auch fond noch, an den Wänden, in der grofsen Hohlkehle etc., durch Malerei gefchmückt.

Demjenigen, was im gleichen Hefte des »Handbuchs der Architektur« (Art. 26, S. 20) über die Anordnung fol-cher Hörfäle gefagt worden ift, in denen die Vorträge durch Experimente oder andere De-monftrationen unterftützt ’ werden, wird an diefer Stelle nichts hinzugefügt; indefs foil in Heft Nr. 7 der »Fortfehritte auf dem Gebiete der Architektur «, in welchem hauptfächlich von den naturwiffen-fchaftlichen Inftituten der Hochfchulen gehandelt werden wird, bezüglich der folchen Anftalten zugehörigen grofsen Hörfäle Einiges gebracht werden.

Fig. 7.

F HOi

31

|LpP| aj j

QUUO

Hörfäle für Vorträge mit

Demon-

ftrationen.

WBsslSg'

■MT

[n.

il

AV

'/A

VM n

Hoc

Wm

SK

Tlf

fnllr

Im eben genannten Hefte des »Handbuchs der Architektur« (Art. 24, S. 18) wurde auch erwähnt, dafs nur in kleineren Hörfälen die einfeitige Erhellung durch Tageslicht ausreichend ift. Gröfsere Hörfäle haben eine fo bedeutende Tiefe, dafs man diefelben an beiden Langfeiten mit Fenftern verfehen mufs oder Deckenlicht in Anwendung zu bringen genöthigt ift oder, unter angemeffener Steigerung der Saalhöhe, hohes Seitenlicht einzuführen hat.

Für den auf jedem Sitzplatze eines Hörfaales erforderlichen Erhellungsgrad nimmt man nach Cohn ziemlich allgemein als Mindeftmafs die Helligkeit von 10 Meter-Normalkerzen ¹⁹) an.

Cohn hat, im Jahre 1883 beginnend, zahlreiche Beobachtungen in alten und neuen Schulen Breslau’s angeftellt, und zwar ftets zwifchen 9 und 11 Uhr, während des Unterrichtes, an den hellften und an den dunkelften Schülerplätzen, fowohl an fehr hellen, als auch an fehr dunkeln Vormittagen. Cohn folgerte aus den Ergebniffen feiner Unterfuchungen, dafs 50 Meter-Normalkerzen der wünfehenswerthe Erhellungsgrad feien, und betrachtet 10 Meter-Normalkerzen als den geringften, noch zuläffigen Erhellungsgrad; bei letzterem beträgt die Lesbarkeit (der Schrift von Snellen Nr. 10) nur noch ³/ł der normalen ²⁰).

»Amphitheater« in der Sorbonne zu Paris ¹⁷). ]I500 w. Gr.

7-

Tages-erhellung.

¹⁹)    Unter Meter-Normalkerze wird der Erhellungsgrad verftanden, der von einer Normalkerze auf einem 1 m entfernten Fiächenelement hervorgebracht wird. — Als Normalkerze, bezw. Lichteinheit wurde in der 1890 abgehaltenen Jahresverfammlung des »Deutfchen Vereins von Gas- und Wafferfachmännern« (anftatt der Paraffinkerze) die Amylacetat - Lampe, welche ferner »Aif/«r-Lampe« benannt werden foil, angenommen. Das Verhältnifs der Leuchtkraft eines Hefner-Lichtes zur Paraffinkerze wurde wie 1 : 1,20 mit einer Abweichung von _+ 0,05 feft geftellt.

²⁰)    Siehe: Cohn, H. Tageslicht-Melfungen in Schulen. Deutfche medicin. Wochenfchr. 1884 — fo wie : Handbuch der Architektur, Theil III, Band 4, zweite Aufl., Art. 15, S. 15.

!Üii

r‘'(fiw

mméM/A

m.

V:

fsllB

WĘĘk,

m.

SR

i li

ÊmmfÉr

::

a”

«w

il

i-

mm

‘A

•>

mm

<■>

Ir,

■/

f, )<

S\

i;

imNKM

%f'Æf:Ék i

[MBlI

:    jffUlj J;if|

!-'V

hi

taEI

WSmmm

ii

É21II

1B1

'o

Fig. 8.

utfll

!>

■B@H

miäSrn IhRiI

... -•

gfig

fil

«rrima

fil«

<a

uc

mss%&

fi

31

■J».r-,

!■ :

Hz

t:u

'■i.

■■

MftMU

pi

__s

»Amphitheater« in der Sorbonne zu Paris¹⁸).

Dl

mm

a»«⁵⁵-'

ÆfmïÊÊlkmm

"    ' imM

IBSl

ii' ;

■M

SI

mm

as

«

i*

msęmM

mmm

m

S. M

kSs»

MSwMsSsPMäSSsi

ii

In Theil III, Band 4, zweite Aufl. (Art. 14 u. ft'., S. 14 u. ff.) des »Handbuchs der Architektur« iff gezeigt, wie man mittels des fog. Raumwinkels Angaben über den Erhellungsgrad machen kann und in welcher Weife fich mittels des Weber fchen Raumwinkelmeffers in beftehenden Räumen der Erhellungsgrad prüfen läfft. Es wurde aber auch an diefer Stelle gezeigt, wie man bei projectirten Neubauten von vornherein über die Erhellungsverhältniffe der geplanten Räume fich Auffchlufs zu verfchaffen in der Lage iff.

Da fich in grofsen Hörfälen gleichzeitig eine bedeutende Anzahl von Perfonen aufhalten, wird die darin befindliche Luft verhältnifsmäfsig rafch verdorben, und, wenn ausreichende Lüftungseinrichtungen fehlen, fteht nach Petlenkofer die Luft-verderbnifs im geraden Verhältnifs zu der durch die Athmungsthätigkeit der An-wefenden erzeugten Menge der Kohlenfäure. Neuere Unterfuchungen, unter denen befonders die von Rietfchel in Hörfälen der Univerfttät zu Berlin angeftellten von Wichtigkeit find, zeigen, dafs bei mangelhaften Lüftungseinrichtungen gerade der Kohlenfäuregehalt ziemlich rafch wächst, fo dafs ein befonders ftarker Luftwechfel vorgefehen werden mufs, wenn man für folche Räume eine künftliche Lüftungsanlage vorzufehen, bezw. zu entwerfen hat.

Ueber die erwähnten Rietfchel'fchen Unterfuchungen wird in der unten namhaft gemachten Quelle⁸) berichtet.

Die Hörfäle der Univerütät zu Berlin entfprechen, da ausreichende Lüftungseinrichtungen denfelben fehlen, den Anforderungen, die man an folche Räume in gefundheitlicher Beziehung délit, bei Weitem nicht. Für die Unterfuchungen wurden 9 der durchfchnittlich am meiden befuchten Hörfäle gewählt, und es wurden in denfelben insgefammt 184 Ermittlungen über den Kohlenfäuregehalt der Luft vorgenommen, und zwar wurden die Luftproben immer kurz vor Anfang und kurz vor Schlufs jeder Vorlefung, ferner auch zu jeder vollen Stunde entnommen ; dabei wurde am Morgen jedes Unterfuchungstages der Kohlenfäuregehalt der äufseren Luft feft geftellt. Im Freien wurde die Luft an einer geeigneten Stelle in dem nach den Linden zu gelegenen Garten des Univerfitätsgebäudes und in den Hörfälen am Vortragspult entnommen. Bei den Unterfuchungen wurde nach dem von. Pettetikofer empfohlenen Vorgang, der auf der Verwendung von Kalkwaffer beruht, verfahren.

Der Kohlenfäuregehalt der Luft betrug im Mittel vor Beginn jeder Vorlefung 2,138 vom Taufend, vor Schlufs jeder Vorlefung 2,944 vom Taufend ; der beobachtete gröfste Gehalt am Ende einer Vorlefung belief fich auf 6,45 vom Taufend. Diefe Zuftände hätten fich noch wefentlich unglinftiger herausgeftellt, wenn die betreffenden Hörfäle jedesmal voll befetzt gewefen wären. In den Paufen zwifchen zwei Vor-lefungen konnte, in Folge des Oeffnens der Thiiren, eine nennenswerthe Verbefferung der Luftbefchaffen-heit beobachtet werden, und in denjenigen Paufen, in denen wegen zu grofser Wärme im Hörlaal Thüren und Fender geöffnet worden find, fank innerhalb 13, bezw. 15 Minuten der Kohlenfäuregehalt von 3)787, bezw. 3)395 auf 0,658, bezw. 0,726 vom Taufend herab. In Hörfälen, welche nach voller Befetzung einige Stunden hindurch unbenutzt geblieben waren, fand eine nahezu gleichmäfsige Abnahme datt ⁹).

2) Künftliche Erhellung der Hörfäle. a) Directe Erhellung.

Auch bei der künftlichen Erhellung der Hörfäle wird für die Beleuchtung eines Zuhörerplatzes das in Art. 7 erläuterte Mindeftmafs von 10 Meter-Normalkerzen in der Regel zu Grunde gelegt. In vielen F'ällen ift daffelbe thatfächlich auch ausreichend; allein in Hörfälen, in denen von den Zuhörern viel nachgefchrieben, namentlich in folchen, in denen nach Tafelfkizzen etc. Seitens der Zuhörer viel nach-

Lüftung der Hörfäle

9-

Erhellungsgrad.

IO.

Gasbeleuchtung.

gezeichnet wird, erfcheint daffelbe etwas knapp bemeffen; nach des Verfaffers Erfahrungen follte man in derartigen Fällen nicht unter 12 Meter-Normalkerzen gehen.

Da bei der directen Erhellung die Lichtftrahlen ohne Weiteres zu den unter ihnen befindlichen Zuhörerplätzen gelangen können, fo wird durch Höher- oder Tieferhängen der betreffenden Beleuchtungskörper die dafelbft hervorgebrachte Helligkeit bezw. vermindert oder vermehrt werden; denn nach bekanntem phyfikalifchem Gefetz nimmt die von einem leuchtenden Körper ausgehende Lichtintenfität mit dem Quadrat der Entfernung ab. Man wird alfo im Allgemeinen eine um fo gröfsere Helligkeit erzielen, in je geringerer Höhe über den Zuhörerplätzen die Beleuchtungskörper angebracht find.

Aus dem Getagten folgt indefs nicht, dafs, fobald man den von einer Lampe aus gewiffer Höhe ausgehenden Helligkeitsgrad für einen Zuhörerplatz kennt, man den bei einem höheren oder tieferen Stande derfelben fich ergebenden Helligkeitsgrad ohne Weiteres berechnen könne. Denn auch bei der künftlichen Erhellung kommt für die auf einem Platze hervorgebrachte Helligkeit nicht nur die von den Beleuchtungskörpern direct ausgehenden Strahlen in Betracht, fondern auch die von der Saaldecke, den Saalwänden und anderen Gegenftänden, befonders von folchen heller Farbe, reflectirten Strahlen. Es läfft fich daher der Helligkeitsgrad irgend eines Platzes in jedem einzelnen Falle nur durch photometrifche Meffungen auffinden.

Wenn nun auch, dem Gefagten zu Folge, durch Höherftellen der Beleuchtungskörper der Helligkeitsgrad vermindert wird, fo iff andererfeits hervorzuheben, dafs man dadurch eine weniger ungleichmäfsige Vertheilung der Helligkeit erzielt¹⁰).

Da die künftliche Erhellung von Hörfälen mittels Petroleumlampen kaum in Frage kommen dürfte, wird von derfelben an diefer Stelle nicht weiter die Rede fein und fofort die Erhellung mittels Steinkohlengas befprochen werden; es kann dies um fo mehr gefchehen, als faft Alles, was über letztere zu fagen fein wird, auch auf die Petroleumbeleuchtung angewendet werden kann.

Das am häufigften vorkommende Verfahren befteht darin, dafs man die Gaslampen von der Decke herabhängen läfft und fie im Saal fo vertheilt, dafs fämmt-lichen Sitzplätzen ausreichendes Licht zugeführt wird. Offene Gasflammen (Fledermaus- oder Schnittbrenner) füllten, des läftigen und den Augen fchädlichen Flackerns und Zuckens wegen, kaum mehr zur Anwendung kommen; nur Argand-, Regenerativ-, Intenfiv-Brenner, Wenham-Lampen und andere mit ruhiger Flamme leuchtende Einrichtungen find für den vorliegenden Zweck geeignet.

In neuerer Zeit ift in Hörfälen auch die Auerîche Gasglühlicht-Erhellung eingeführt worden, fo z. B. in den Hörfälen von etwa 20 Inftituten der Univerfität zu Halle ¹¹).

Dafelbft wurden im Winter 1893 alle älteren Argand-Brenner, welche einer längeren täglichen Brenndauer unterlagen, durch ^««--Brenner erfetzt; ferner wurde in allen Sälen, in denen für Demon-ftrationszwecke — auch felbft für eine nur verhältnifsmäfsig geringe Zahl von Brennftunden — eine befonders gute Beleuchtung angezeigt erfchien, durchgehends die Awr-Beleuchtung eingeführt. Die mit Glimmercylinder und Opalüberfangglocke verfehenen Glühkörper find rund 1,2 bis 1,4m unter der Decke angebracht, fo dafs fie fich aufserhalb der Sehlinie zwifchen dem Vortragenden und den Zuhörern befinden. An der Wand find in Armhöhe Haupthähne mit Vierkantfchlüffeln angebracht, nach deren Oeffnen das Gas durch die für gewöhnlich offen bleibenden Sonderhähne der Brenner entflrömt und mit einer Zündftange entzündet werden kann. Ein Sonderhahn wird nur dann mittels Stange gefchloffen, wenn etwa während der Vorlefung die Befchädigung eines Cylinders etc. eintritt. Jedes Inftitut hat einige Erfatz-brenner mit fertig montirten Glühkörpern und Cylindern ; wird irgend wo ein Armaturftück (Glühkörper,

Magnefiaftift oder Cylinder) befchädigt, fo wird der ganze Brenner abgefchraubt und der Fabrik zur Ergänzung zugeftellt, während der Erfatzbrenner fofort aufgefchraubt werden kann.

Die durch das Aueriche Gasglühlicht erzielte Erhellung ift nicht allein eine beffere, fondern auch, trotz gröfserer Anlagekoften und etwas höherer Betriebskoften, eine fparfamere.

Renk fand bei feinen Unterfuchungen in Halle, dafs das Gasglühlicht 50 Procent weniger Gas verzehrt, als der Argandbrenner¹²). Er nahm ferner photometrifche Meffungen an Argandbrennern und an Gasglühlampen vor, und es betrugen die gefundenen Helligkeiten bei 5 verfchiedenen Argandbrennern 25,13 bis 38,71, im Durchfchnitt 29,61 Normalkerzen, hingegen bei 6 verfchiedenen Gasglühlampen 51,43 bis 62,59, im Durchfchnitt 55,93 Normalkerzen. Hiernach würde das Gasglühlicht bei 50 Procent Erfpar-nifs an Leuchtgas eine faft doppelt fo grofse (genau 1,9-mal gröfsere) Helligkeit erzielen.

Renk unterfuchte endlich, weil der photometrifche Werth einer Beleuchtung zur vollen Würdigung derfelben nicht ausreicht, auch noch, um wie viel die Helligkeit auf den Zuhörerplätzen in den Hörfälen erhöht wird, wenn ftatt der Argandbrenner Gasglühlichter angebracht werden. Auf einen Gasarm, der 90 cm hoch über einem Tifch angebracht war, wurde zuerft ein Argandbrenner von 25,5 Normalkerzen Lichtftärke und dann ein Auer'fches Gasglühlicht von 52,4 Normalkerzen Lichtftärke aufgefetzt ; in beiden Fällen wurden die erforderlichen photometrifchen Meffungen (in wagrechter Richtung) vorgenommen, und es ergaben fich auf dem Tifche nachftehende Helligkeiten :

bei

alfo bei letzterem mehr um

34,6

bei

Gasglühlicht 45,38 36,2«

17,71 9,96 6,00

Meterketzen

Das mehr als doppelt fo helle Gasglühlicht war nicht im Stande, den unmittelbar darunter befindlichen Platz doppelt fo hell zu beleuchten, beleuchtet aber entferntere Plätze um mehr als das Doppelte der Helligkeit, welche ein Argandbrenner erzeugt; erfterer fendet hiernach fein Licht in anderer Weife aus, als letzterer¹³).

Die Beleuchtungskörper an den Umfaffungswänden des zu erhellenden Raumes anzubringen, dürfte für Hörfäle kaum in Frage kommen; denn die Breitenabmeffungen derfelben find in der Regel folche, dafs man für die in der Längsaxe des Saales gelegenen Sitzplätze eine ausreichende Erhellung kaum erzielen kann. Und wenn dies gelingt, fo müffen Lichtquellen von fo grofser Leuchtkraft Anwendung finden, dafs die betreffende Beleuchtungsweife fehr bedeutende Koften verurfacht; auch werden alsdann die den Beleuchtungskörpern zunächft befindlichen Sitzplätze zu viel Licht erhalten, fo dafs die Augen der dafelbft fitzenden Zuhörer unter Umwänden gefchädigt werden können.

Ueber dem Pult des Vortragenden, an der hinter demfelben befindlichen Wandtafel , über dem etwa vorhandenen Demonftrations-, bezw. Experimentirtifch etc. müffen befondere Beleuchtungskörper angeordnet werden, welche diefe Theile des Saales auch befonders gut erhellen. Im Wefentlichen werden es hier gleichfalls von der Decke herabhängende Lampen fein, die Verwendung finden; für die Wandtaiel können allenfalls die Beleuchtungskörper an der betreffenden Wand felbft Platz finden.

Vergleicht man die im Vorftehenden vorgeführte Art der Gasbeleuchtung mit derjenigen Erhellung, welche in Hörfälen durch Sonnenlicht — fei es mittels feit-lich angeordneter Fenfter, fei es mittels Deckenlicht — hervorgebracht wird, fo Behebung zeigen fich die nachftehenden Mifsftände.    derfelben.

unter der Lampe 50 cm feitlich

100 „ 150 „ 200 „

Argandbrenner

33,71

24,73

11,46

5,36

2,50

Meterkerzen

46,6

54,5

85,9

140,o

Procent.

ii.

Mifsftände und Mittel zur

12.

Ungleichmäfsige Vertheilung des Lichtes.

13-

Blenden der Flammen.

а)    Die grofse Entfernung der Sonne von der Erde bewirkt eine gleichmäfsig vertheilte Tageshelligkeit auf der Erde auf weite Flächen hin. Die übliche Gasbeleuchtung erreicht nicht annähernd diefe Gleichmäfsigkeit der Lichtvertheilung. Da man künftliche Lichtquellen nicht aus weiter Ferne auf unfere Arbeitsflächen wirken laffen kann, fo entftehen fchon in befchränkten Raumgrenzen beträchtliche Unterfchiede im Helligkeitsgrad. Selbft wenn man in dem zu erhellenden Raume mehrere Lichtquellen anordnet, fo erreicht man niemals die Gleichmäfsigkeit einer guten Erhellung mittels Sonnenlichtes.

Immerhin ift feft zu halten, dafs die Ungleichmäfsigkeit eine um fo geringere fein wird, eine je gröfsere Zahl von zweckmäfsig vertheilten Gasflammen und je höher man diefelben anordnet; allerdings wachfen hierbei die Anlage- und namentlich die Betriebskoften der Beleuchtungsanlage.

б)    Da die Lichtquellen bei der vorgeführten Art der künftlichen Erhellung nicht verdeckt, fondera, von unten her unmittelbar Achtbar And, fo werden faft bei jedem Höherblicken die Augen der Zuhörer geblendet. Ift der Saal genügend hoch und And die Gasbrenner auch in gröfserer Höhe angebracht, fo wird diefer Mifsftand nicht zu ftark empfunden werden; allein alsdann wird entweder die Erhellung der Sitzplätze keine ausreichende fein, oder man mufs, um den erforderlichen Helligkeitsgrad zu erzielen, ftärker leuchtende Brenner in Anwendung bringen, fo dafs gröfsere Betriebskoften entftehen.

Wenn man zur Vermeidung diefes Nachtheiles die Deckenlampen in geringerer Höhe (etwa 2m über dem Fufsboden) anbringt, fo ift ein Theil der Zuhörer gezwungen, durch einige Lichter hindurch nach dem Vortragenden oder feiner Wandtafel zu fehen. Die hierbei in das Auge gelangenden Lichtftrahlen erzeugen dort nach Renk'*¹') Nachbilder, welche um fo ftörender wirken, je länger die Lichter gefehen wurden; das Auge wird beim nachfolgenden Sehen in die Nähe, in Folge der Störung durch die Nachbilder, zur Ueberanflrengung genöthigt; es fchmerzt, wenn es oft und anhaltend gezwungen wird, directe Strahlen künftlicher Lichtquellen aufzunehmen.

Gasglühlichtlampen blenden wefentlich ftärker, als Argandbrenner ; nach Renk’s Anficht¹⁴ 15) ift der Glanz der erfteren etwa 4-mal fo grofs, wie jener der letzteren. Es ift daher bei Gasglühlicht noch weit mehr, als bei Argandbrennern geboten, das Auge geeignet zu fchützen; es kann dies durch Augenfchützer aus mattirtem Glas gefchehen, welche das Licht diffus machen.

Befonders blendend wirken die Lichter an der Wandtafel und über dem Pult des Vortragenden, eben fo die ziemlich zahlreichen Flammen über dem etwa vorhandenen Demonftrations-, bezw. Experimentirtifch. So wie man nun bei guter Tageserhellung nicht die Sonne felbft, fondera nur ihr Licht empAnden will, will man auch bei der künftlichen Erhellung nicht die Lichtquelle, fondera nur ihre Wirkung wahrnehmen. Daraus folgt, dafs man die Lichtquellen zu verdecken haben wird.

Bei den Beleuchtungskörpern, welche die Sitzplätze der Zuhörer zu erhellen haben, wird ein derartiges Verdecken nur feiten durchgeführt: einerfeits, weil es auf praktifche Schwierigkeiten ftöfst, andererfeits, weil dadurch entweder der Helligkeitsgrad vermindert wird oder die Betriebskoften erhöht werden. Beides ift jedoch, fo

weit es fich um die Zuhörer handelt, bei denjenigen Lichtquellen nicht der Fall, die den Platz des Vortragenden, feine Wandtafel, feinen Experimentirtifch etc. erhellen. Defshalb werden, wie fchon im Eingangs genannten Hefte des »Handbuchs der Architektur« gefagt worden ift, die betreffenden Flammen nach der Saalfeite durch Schirme etc. abgeblendet, welche das Licht zugleich gegen die Wandtafel und auf den Tifch zurückwerfen. Noch vollkommener wird dies durch die den Theatern nachgeahmte Einrichtung erzielt, welche zuerft Landolt im chemifchen Hörfaal der technifchen Hochfchule zu Aachen getroffen hat. Zuhörer- und Ex-perimentir-Abtheilung werden hiernach durch eine von der Decke des Saales herabhängende Wand gefchieden; die Unterkante derfelben reicht fo weit herab, als die Sichtbarkeit der Vorgänge in der Experimentir-Abtheilung dies geftattet; die Beleuchtungsflammen für den Experimentirtifch, für die Wandtafel etc. find durch die gedachte Wand gegen die Zuhörer-Abtheilung gedeckt.

Ob nun diefe Lichtquellen in der einen oder der anderen Weife für die Zuhörer verdeckt werden, fo bleiben fie für den Vortragenden doch Achtbar, und für ihn find, da ihre Zahl in der Regel eine ziemlich grofse ift, die Blenderfcheinungen in beträchtlichem Grade vorhanden.

14.

c) Bei denjenigen Vorlefungen, bei denen die hinter dem Vortragenden ange-

,    Spiegelnde

brachte Wand- oder Schreibtafel eine grofse Rolle fpielt, wie z. B. bei mathema- Gianzfteiien auf tifchen und ähnlichen Vorträgen, wo viel an diefer Tafel gefchrieben wird, oder bei der Wandtafel. Vorlefungen, welche das Zeichnen zahlreicher Skizzen an der Tafel bedingen etc., find als weiterer Mifsftand die mit ftarkem Glanz reflectirenden Stellen hervorzuheben, welche auf diefer Tafel durch jene Beleuchtungskörper erzeugt werden, die zu ihrer Erhellung dienen. Steht vor der Tafel ein Demonftrationstifch, fo bringt die über demfelben angebrachte Lampenreihe auf der in Rede flehenden Tafel fogar einen wagrechten fpiegelnden Streifen hervor. Von gewiflen Sitzplätzen der Zuhörer aus ift nun das Erkennen des an folchen Gianzfteiien Gefchriebenen oder Gezeichneten gar nicht oder nur mit grofser Mühe möglich.

Diefem Mifsftande zu begegnen ift kaum möglich -, felbft ein völlig matter Tafelanftrich hilft nicht ganz ab, und fogar an aus Schieferplatten gebildeten Wandtafeln zeigen fich mifsftändige Gianzfteiien.

15-

Schlagfchatten.

b) Die gleichmäfsige Vertheilung des zerftreuten Sonnenlichtes bringt es mit fich, dafs in ausreichend erhellten Räumen nur wenige ftörende Schlagfchatten ent-ftehen. Aehnliches bei der Erhellung mittels Leuchtgas zu erzielen, ift bei der üblichen Anwendung diefes Beleuchtungsmittels bisher nicht gelungen, auch dann nicht, wenn man eine gröfsere Zahl von Flammen anwendet. Selbft bei zweckmäfsiger Anordnung der letzteren und bei genügendem Helligkeitsgrad auf den verfchiedenen Sitzplätzen entftehen ftörende Schlagfchatten, fei es vom Kopf des Zuhörers, fei es von der fchreibenden oder zeichnenden Hand deffelben, fei es vom Vordermann etc.

So kann es gefchehen, dafs mancher Sitzplatz, der eine ausreichende Lichtmenge erhält, den erforderlichen Helligkeitsgrad nicht befitzt.

Erismann und Bubnoff haben bei den noch fpäter (in Art, 25) zu erwähnenden photometrifchen Meffungen nachgewiefen, dafs in einem beftimmten Falle bei directer Beleuchtung ohne Schatten auf dem weifsen Schreibhefte ein Helligkeitsgrad von 8)2 Meterkerzen vorhanden war, dafs diefelbe indefs durch den Schlagfchatten des Kopfes auf 4,6, im Halbfchatten der fchreibenden Hand auf 2,6 und im vollen Schatten der letzteren auf 1,5 Meterkerzen herabgemindert wurde ¹⁶).

Pelzer's unmittelbare Meffungen über die Gröfse des Helligkeitsverluftes durch fchattenwerfende Körper haben ergeben, dafs je nach der Lage eines Platzes 10, 20, 30, 40, 50 und mehr Procente der urfprünglichen Helligkeit verloren gehen können ¹⁷).

16.

Wärme-

e)    Alle Gasflammen erwärmen den Raum, in welchem fie brennen, in beträcht-ausitrahiung. lichem Mafse, fo dafs in ftark befetzten Hörfälen nach verhältnifsmäfsig kurzer Zeit

eine hohe, bisweilen geradezu unerträgliche Temperatur entlieht. Nur durch kräftig wirkende Lüftungseinrichtungen kann man diefem Mifsftande in ausgiebigem Mafse entgegenarbeiten.

Faft noch mifslicher, als diefe allgemeine Raumerwärmung, ift die unmittelbare Wärmeftrahlung für diejenigen Zuhörer, welche unter den Beleuchtungskörpern fitzen und deren Köpfe davon in empfindlicher Weife getroffen werden. Auch der Vortragende hat von den Wärmeftrahlen, die von den in feiner nächften Nähe angebrachten Lichtern ausgehen, viel zu leiden¹⁸).

Diefer Uebelftand tritt um fo fühlbarer auf, in je geringerer Höhe die Beleuchtungskörper angeordnet find, fo dafs ein Mittel, demfelben zu begegnen, darin beftände, die Lichter möglichft hoch anzubringen. Was für Nachtheile indefs hiermit verbunden find, wurde bereits unter h (Art. 13) erläutert.

Einigermafsen kann man bezüglich des in Rede flehenden Mifsflandes Abhilfe fchaffen, wenn man Auer fches Gasglühlicht anwendet, was durch den geringen Gasverbrauch begründet ift; eine Normalkerze Auer-Licht entwickelt nur ¹[r> der Wärme einer Normalkerze im Argandbrennerlicht. (Ueber Renk's einfchlägige Meffungen fiehe im nächften Artikel.) Auch einige Regenerativbrenner verhalten fich in diefer Beziehung günftig; bei Siemens (chen Brennern diefer Art wird fo gut wie keine fühlbare Wärme nach unten ausgeftrahlt ; unter WenZiam-Lampen hingegen wird die Wärme deutlich empfunden.

Verunreinigen der Saalluft.

f)    Bei der üblichen Art der Gasbeleuchtung theilen fich die Verbrennungsgafe der Saalluft mit und verderben diefelbe in hohem Grade ¹⁹).

Renk führte in leeren Hörfälen der Univerfität zu Halle einfchlägige Unterfuchungen aus und fand, dafs nach einflündigem Brennen der Lampen eine Vermehrung des Kohlenfäuregehaltes um mehr als 1,2 vom Taufend eintrat, fo dafs unter allen Umftänden nach einer Stunde der zuläffige Kohlenfäuregehalt von 1 vom Taufend überfchritten werden muffte. Der höchfte gefundene abfolute Kohlenfäuregehalt war 2,79 vom Taufend ²⁰).

Auch hierin zeigt fich das Auer fche Gasglühlicht weniger mifsftändig, als das Licht der Argandbrenner ; es erklärt fich dies gleichfalls aus dem Umftande, dafs bei letzterem der Gasverbrauch wefentlich geringer, als bei erfterem ift.

Renk flellte auch hierüber forgfältige Unterfuchungen an. In einem Laboratorium des hygienifchen Inftituts wurde am 22. November ein Argandbrenner angezündet, nachdem vorher der Kohlenfäuregehalt der Luft an zwei Stellen gemeffen worden war; nach 4 Stunden wurden neue Kohlenfäuremeffungen vorgenommen. Unter den gleichen Verhältniffen wurde der Verfuch am darauf folgenden Tage wiederholt, nur mit der Abänderung, dafs ein Gasgliihlicht brannte. Der Kohlenfäuregehalt der Luft nahm bei der Beleuchtung mit dem Argandbrenner von 0,992 auf 4,386 vom Taufend, alfo um 3,4 vom Taufend, bei der

Beleuchtung mit Auer’s Gasglühlicht von 0.946 auf 2,373 vom Taufend, alfo um 1,43 vom Taufend zu; die Luftverderbnifs bei letzterem betrug fonach nur 42 Procent derjenigen beim Argandbrenner ³⁴).

Renk nahm hierbei auch Temperaturmeffungen vor. Die Temperatur flieg an :

bei

Argandbrenner :

8,0 Grad

bei

Gasglühlicht : 3,7 Grad 1,6 „

in der Mitte des Zimmers, nahe der Decke, um .

Der Luftverderbnifs liefse fich abhelfen, wenn man die Verbrennungsgafe unmittelbar von den Beleuchtungskörpern abftihren würde; dadurch wäre auch der Erwärmung der Saalluft in ziemlichem Mafse vorgebeugt. Es ift indefs keine einfache Aufgabe, in einem grofsen Hörfaal mit zahlreichen Gasflammen folche Ableitungseinrichtungen in nicht mifsftändiger Weife anzubringen, abgefehen davon, dafs bedeutende Koften damit verbunden find. Dies mag wohl auch der Grund gewefen fein, wefshalb in einigen gröfseren Hörfälen an der Decke Sonnenbrenner angeordnet worden find, von denen bekanntlich die Verbrennungsluft unmittelbar weggeführt wird und die auch ein Mittel zur Saallüftung bilden ³⁶). Indefs ift der Helligkeitsgrad, der durch Sonnenbrenner erzielt wird, meift ein unzureichender, oder, wenn er genügend ift, find die Betriebskoften fehr bedeutende.

Hiernach kann man der ftarken Luftverunreinigung auch nur durch kräftig wirkende Lüftungsanlagen entgegenarbeiten.

An Stelle der Gasbeleuchtung hat man in neuerer Zeit vielfach elektrifches Glühlicht in Anwendung gebracht. Bezüglich der Anordnung und der Wirkfamkeit der Glühlichtlampen gilt im Wefentlichen das Gleiche, wie für die durch Leuchtgas gefpeisten Beleuchtungskörper. Auch die unter a, b, c und b (Art. 12 bis 15) angeführten Mifsftände machen fleh bei der Erhellung mittels elektrifchen Glühlichtes geltend; was unter e (Art. 16) bezüglich.der Wärmeftrahlung und Erwärmung der Saalluft gefagt wurde, erfährt beim elektrifchen Glühlicht eine fehr beträchtliche Einfchränkung, und die unter f (Art. 17) hervorgehobene Verunreinigung der Luft entfällt ganz.

Beim elektrifchen Bogenlicht gefchieht die Umwandelung der elektrifchen Energie in Licht in wefentlich vortheilhafterer Weife, als beim Glühlicht. Deffen ungeachtet Bogenlicht, kann die Erhellung von Innenräumen mittels Bogenlicht eigentlich nur dann in Frage kommen, wenn diefe Räume das hohe Aufhängen der Bogenlampen geftatten. In

3,6

1,1

1,3    ,,

1,5    „ ³⁵).

18.

Elektrifches

Glühlicht.

19.

Elektrifches

54)    Von Gréhant war zwar zuerft behauptet worden, dafs das Auer-Licht bedenkliche Mengen von Kohlenoxydgas entwickele. Nach neueren Unterfuchungen Gréhant's ift indefs das Auer-Licht nicht gefährlicher, als das gewöhnliche Gaslicht, in deffen Verbrennungsgafen ebenfalls häufig Spuren von Kohlenoxydgas nachgewiefen worden find.

55)    Siehe ebendaf., S. 9. — Renk fafft am Schluffe feiner Unterfuchungen die Vorzüge des Auer'fchen Gasglühlichtes im Wefentlichen wie folgt zufammen :

1)    Das Gasglühlicht erfpart durchfchnittlich 50 Procent an Leuchtgas, verglichen mit Schnitt- und Argandbrennern, und etwa 28 Procent gegenüber Regenerativbrennern.

2)    Das Gasglühlicht verunreinigt die Luft beleuchteter Räume viel weniger, als andere Gasflammen ; es erzeugt nur halb fo viel Kohlenfäure, als diefe, keine oder nur verfchwindende Mengen unvollkommener Verbrennungsproducte und weniger als die Hälfte Wärme.

3)    Das Gasglühlicht erzeugt eine doppelt fo grofse Helligkeit, als der Argandbrenner und etwa 4-mal mehr, als der

Schnittbrenner.

4) Es erzeugt zwar nicht die doppelte, bezw. 4-fache Helligkeit auf den darunter befindlichen Plätzen, erhöht aber deren Helligkeit beträchtlich, und zwar um fo mehr, je weiter feitlich davon ein Platz fich befindet.

3) Die Lichtvertheilung auf einer grofsen Fläche ift gleichmäfsiger, als beim Argandbrenner.

Siehe auch: Renk's Gutachten über das Auer'fche Gasglühlicht. Gefundh.-Ing. 1894, S. 309, 324.

®6) Ueber Einrichtung der Sonnenbrenner fiehe : Handbuch der Architektur, Theil III, Band 4 (Kap. über »Gasbeleuch

tung«, unter c).

niedrigen Hörfälen ift man defshalb auf das theuer

rieht, für die Rechtswiffenfchaft und die fchönen Wiffenfchaften, endlich auch das gedachte Seminar untergebracht. Fig. 36 63) zeigt den Grundrifs des Erdgefchoffes.

Von den einfehlägigen Neubauten in Oefterreich find diejenigen der technifchen Hochfchule zu Graz die jüngften. Der Lageplan derfelben wurde in Fig. 43 (S. 54) gegeben; fie find 1884—88 nach den Entwürfen Wift’s ausgeführt worden.

¹

Facf.-Repr. nach: PiSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preufsen. Berlin

²

⁶) Pläne und Befchreibung defielben flehe: Handbuch der Architektur, Theil IV, Halhband 6, Heft 2, Art. 46, S. 41. T) Siehe ebendaf., Heft 4, Art. 46, S. 64.

³

⁸)    Siehe ebendaf., Heft 2, Art. 219, S. 239 — fo wie: Fortfehritte der Architektur, Nr. 6.

⁴

⁹)    Siehe Heft 2, Art. 297, S. 317 — fo wie: Fortfehritte der Architektur, Nr. 7.

⁵

¹⁰)    Siehe ebendaf., Art. 348, S. 356.

⁶

1¹)    Siehe ebendaf, Art. 397, S. 391.

⁷

) Siehe: Fortfehritte der Architektur, Nr. 7.

¹³) Siehe : Handbuch der Architektur, Theil IV, Halbband 6, Heft z, Art. 282, S. 304.

⁸

   Ermittlungen des Kohlenlauregehalts in verfchiedenen Hörfälen d. Berliner Univerfität. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 188.

⁹

   Nach ebendaf.

¹⁰

)    Siehe: Pelzer, F. Studien über indirecte Beleuchtung. Inaugural-Diflertation. Halle 1893. S. 7.

¹¹

)    Siehe darüber: Auerlichtbeleuchtung in den Inftituten der Univerfität Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 207 — fo wie : Renk, F. Die neue Beleuchtung der Univerfitäts-Auditorien in Halle a. S. Berlin 1894.

¹²

)    Siehe : Renk, a. a. O., S. 8.

¹³

26)    Siehe ebendaf., S. 11. Fortfchr. d. Architektur. Nr. 4.

¹⁴

   Siehe: Renk, F. Ueber die künftliche Beleuchtung von Hörfälen. Preisverkündigungs - Programm der Univerfität Halle a. S. 1892. S. 18.

¹⁵

   Siehe: Renk, F. Die neue Beleuchtung der Univerfitäts-Auditorien in Halle a. S. Berlin 1894. S. 13.

¹⁶

Siehe: Zeitfchr. f. Schulgefundheitspfl. 1888, S. 366.

¹⁷

)    Siehe : Pelzer, F. Studien über indirecte Beleuchtung. Inaugural-Diflertation etc. Halle 1893. S. 16.

¹⁸

)    Nach Cohn tritt durch »zu heifse Beleuchtung« ein Gefühl von Trockenheit im Auge ein; die von der Bindehaut gelieferte Feuchtigkeit, welche den vorderen Theil des Auges bedeckt, verdunftet zu fchnell. Dies ift fehr läftig; denn natürlich wird in diefem Falle nicht blofs das Auge, fondera auch der Kopf erwärmt, und es entfteht Kopffchmerz, der fchliefslich am Weiterarbeiten hindert.

¹⁹

)    Siehe hierüber: Handbuch der Architektur, Theil III, Band 4 (Kap. über »Gasbeleuchtung«, unter c — fo wie Kap. über »Luftverunreinigung und Unfchädlichmachen derfelben«, unter a).

²⁰

)    Siehe: Renk, F. Die neue Beleuchtung der Univerfitäts-Auditorien in Halle a. S. Berlin 1894. S. 5.

niedrigen Hörfälen ift man defshalb auf das theuerere Glühlicht angewiefen. Allein felbft in genügend hohen Hörfälen wurde mit elektrifchem Bogenlicht kein vollkommener Erfolg erzielt, fo lange man die Bogenlampen ohne jede weitere Vorrichtung, welche die Regelung der Lichtvertheilung anzuftreben hat, in Gebrauch nahm.

Der elektrifche Lichtbogen ift in Folge feiner hohen Leuchtkraft für die Erhellung gefchloffener Räume in vielen Fällen weniger tauglich, als andere Beleuchtungsarten. Die Urfache davon ift in dem allzu kraffen Uebergang zwifchen Licht und Schatten zu fuchen ; gerade ein folcher Uebergang ift bei der Erhellung mittels zer-ftreuten Sonnenlichtes gänzlich vermieden. Das zerftreute Tageslicht, das fog. Himmelslicht, kommt von einer unendlich grofsen Fläche, während das elektrifche Bogenlicht von einem fehr kleinen Raume ausgeftrahlt wird. Selbft beim Lichte einer Gasflamme ftellen fleh die Verhältniffe noch günftiger, als beim Bogenlicht, da erftere immer noch einige Quadr.-Centimeter grofs ift, während die elektrifche Bogenlampe, welche eine viel gröfsere Leuchtkraft befltzt, ihr Licht von einer vielmal kleineren Stelle, fo zu fagen nur von einem Punkte ausftrahlt.

Um die Sehfchärfe des Auges zu fchonen und daffelbe vor der unmittelbaren Einwirkung der zu grellen, blendenden Beleuchtung zu bewahren, foil man die Bogenlichter ftets in grofser Höhe anbringen. Durch das übliche Einfchliefsen des Lichtbogens in eine matte Glasglocke (Alabafter-, Matt-, Opal- etc. Glas) kann den angedeuteten Mifsftänden, ungeachtet des beträchtlichen Lichtverluftes, nur theilweife begegnet werden. Zwar wird bis zu einem gewiffen Grade die Zerftreuung des Lichtes herbeigeführt ; allein das Durchfchimmern des Lichtbogens wird nicht ganz verhütet; auf glänzenden Flächen entliehen blendende Spiegelungen und in empfindlichen Augen unangenehme Nachbilder; endlich treten die in Art. 15 (S. 19) für Gasbeleuchtung bereits berührten Schlagfchatten in verftärktem Grade auf.

Um den kleineren Bogenlampen (2 bis 4 Ampere) einen wärmeren Ton zu verleihen, mufs man dafür forgen, dafs die von der directen Ausftrahlung herrührende Lichtmenge thunlichft verringert, die als zerftreutes Licht wirkende dagegen môglichft vermehrt wird. Es kann dies vor Allem dadurch gefchehen, dafs man die Undurch-läffigkeit der umhüllenden Schutzglocke vergröfsert. Wenn demnach, wie dies meiffc ftattfindet, Ueberfangglas verwendet werden foil, fo hat man die Dicke des Ueber-fanges entfprechend zu vermehren. Allerdings wird die Lichtdurchläffigkeit der Glocke hierdurch verringert; allein die Lichtftärke wird nicht im gleichen Mafse vermindert, weil durch die dickere Schicht des Ueberfanges die zerftreuende Wirkung der Glocke erhöht wird. Die Gefammtwirkung bleibt hinter derjenigen, welche mit ftark lichtdurchläffiger Glocke erzielt wird, nur wenig zurück ; die Erhellung wird viel angenehmer, ruhiger und gleichmäfsiger.

Ein anderes Mittel, die Erhellung durch kleine Bogenlampen zu verbeffern, beftände darin, dafs man die umhüllende Glocke genügend vergröfsert; indefs find es vor Allem äfthetifche Gefichtspunkte, welche diefem Mittel fehr bald eine Grenze fetzen würden.

Endlich ift in diefer Richtung noch des Weges zu gedenken, den die Elektricitäts-Aktiengefellfchaft, vormals Schlickert & Co., zu Nürnberg eingefchlagen hat. Nach dem Vorfchlage Uppenborn s wurde in den Lampen für Innenbeleuchtung unter dem Lichtpunkt ein kleiner Conus aus Ueberfangglas angebracht (Fig. 9). Das hierzu verwendete Glas darf nicht zu durchläffig fein; die auf die Flächeneinheit des Conus entfallende Lichtmenge ift fo bedeutend, dafs derfelbe in feiner ganzen Ausdehnung

felbft als glühender Körper erfcheint. Er fendet feinerfeits fchon zerftreutes Licht auf die ihn umhüllende äufsere Schutzglocke, und diefe hat nunmehr die weitere und vollkommenere Vertheilung des Lichtes zu bewirken. Durch hell gefärbte Decken und Wände kann man diefe Wirkung erhöhen, weil durch folche die nach oben gehenden Licht-ftrahlen zur Erhellung der unteren Saaltheile mit herangezogen werden.

Alle diefe Mittel können indefs nur in Frage kommen, fo lange es fich um die Erhellung kleiner Hörfäle handelt.

Sind gröfsere Säle diefer Art zu beleuchten, fo wird die Verwendung kleiner Bogenlampen zu theuer; man -mufs vielmehr Lampen von gröfserer Stromftärke benutzen, und für folche reichen die vorbefchriebenen Mittel nicht mehr aus.

Schliefslich ift noch einer Beleuchtungsanlage zu gedenken, welche während des Eterbftes 1893 in mehreren Hörfälen der Univerfität zu Halle zur Ausführung gekommen Glaskugeln, ift. Es wurden dort Auer fche Gasglühlampen nahe an den Saaldecken (Abftand des oberen Cylinderrandes von der Decke 60 bis 70 cm) angebracht und mit Milchglaskugeln verfehen, durch welche die Flammen faft vollftändig umfchloffen wurden.

Renk hatte vorher durch Verfuche fett geftellt, dafs durch das Anbringen eines Augenfchützers an jeder Auer-Lampe (wobei der Lampenfchirm felbftredend wegblieb) verhältnifsmäfsig gute Erhellungs-ergebniffe fich erreichen laflen. Nicht allein war der erzielte Helligkeitsgrad ein günftiger; auch die Lichtvertheilung war eine ziemlich gleichmälsige, da fie nur zwifchen 12,9 und 16,5 Meterkerzen fchwankte.

Wefentlich praktifche Rückfichten waren es, in Folge deren man bei der Ausführung ftatt der Augen-fchützer Milchglaskugeln zur Anwendung brachte.

Das durch die Glaskugeln erzielte Ergebnifs ift ein verhältnifsmäfsig fehr günftiges; der erreichte mittlere Helligkeitsgrad ift ein mehr als ausreichender, und die Vertheilung der Helligkeit läfft wenig zu wiinfchen übrig,

Nach Renk's Meffungen beträgt der Unterfchied zwifchen dem hellften und dem dunkelften Platze 6,5 Meterkerzen, ein Unterfchied, der praktifch kaum eine nennenswerthe Berückfichtigung erfordert ³⁷).

Die Erklärung für diefes günftige Ergebnifs dürfte wohl darin zu fuchen fein, dafs die Lampenkugeln faft fämmtliche Lichtftrahlen auffangen, einen kleinen Bruch-theil davon abforbiren, den gröfsten Theil derfelben aber ziemlich gleichmäfsig nach allen Richtungen ausfenden. Ein Theil der Lichtftrahlen wird fonach zuerft nach Saaldecke und -Wänden geworfen, der andere direct auf die Zuhörerplätze ; es kommt daher auch das von Decke und Wänden reflectirte indirecte Licht zur Wirkfamkeit, und es bildet die in Rede flehende Beleuchtungsart den Uebergang von der directen Erhellung zu der im folgenden zu betrachtenden indirecten Erhellung.

ß) Indirecte Erhellung.

Aus dem unter a Vorgeführten geht hervor, dafs die mitgetheilten Verfahren der künfllichen Saalbeleuchtung, die man auch »directe Erhellung« — im Gegenfatz zu der nunmehr zu befprechenden »indirecten Erhellung« ³⁸) — nennt, ihrem Zwecke Erhellung.

Fig. 9.

20.

Auer-Lichter mit

21.

Wefen

der indirecten

³⁷)    Siehe : Renk, a. a. O., S. 16.

³⁸)    Auch bei der Erhellung der Räume mittels Sonnenlicht unterfcheidet man directe (unmittelbare) und indirecte (mittelbare) Beleuchtung; doch haben bekanntlich in diefem Falle diefe Bezeichnungen eine andere Bedeutung. — Siehe: Handbuch der Architektur, Theil III, Band 3, Heft 1 (Abth. IV, Abfchn. 1, Kap. 1: »Erhellung der Räume mittels Sonnenlicht«), fo wie Theil III, Band 4, zweite Aufl. (Abth. IV, Abfchn. 4, A, Kap. x: »Verforgung der Gebäude mit Sonnenlicht.«)

in nur unvollkommener Weife entfprechen. Sie genügen nicht, weil die durch die-felben erzielte Beleuchtung fich von derjenigen durch zerftreutes Sonnenlicht in unvorteilhafter Weife unterfcheidet. Es ift defshalb das Beftreben entftanden, eine künftliche Beleuchtung zu fchaffen, die der Tageserhellung möglichft nahe kommt.

Die Erhellung gefchloffener Räume mittels Tageslicht weist folgende werthvolle, dem menfchlichen Auge wohlthuende Eigenfchaften auf : genügend grofse Helligkeit, zerftreutes Licht, gleichmäfsige Lichtvertheilung und wenig Schlagfchatten.

Aehnliches mufs man bei der künftlichen Erhellung diefer Räume zu erzielen trachten. Stark leuchtende und ftrahlende Lichtquellen, wie fie durch Gas- oder elektrifche Beleuchtungskörper erzielt werden können, geben zwar viel Licht, entbehren aber der wohlthuenden Eigenfchaften des Tageslichtes und fchädigen unter Umftänden durch »zu viel Licht« das menfchliche Auge.

Ein durchgreifender Unterfchied zwifchen Tagesbeleuchtung und directer künft-licher Erhellung liegt darin, dafs erftere durch diffufes oder zerftreutes Licht hervorgebracht wird, während letztere zum gröfsten Theile directe Lichtftrahlen liefert. Will man hiernach bei der künftlichen Beleuchtung die gleiche Wirkung, wie beim Sonnenlicht erzielen, fo mufs. man die directe Erhellung in die indirecte umwandeln, d. h. man verdecke die Lichtquelle, fo dafs fie in den Saal keine directen Strahlen werfen kann; man forge ferner dafür, dafs durch geeignete Einrichtungen das von der Lichtquelle ausgehende Licht zerftreut wird und erft in diefem Zuftande in den Saal gelangt.

Bei Befprechung der phyfikalifchen Hörfäle in Theil IV, Halbband 6, Heft 2 (Art. ioo, S. 122) des »Handbuchs der Architektur« wurde bereits getagt, dafs fich für diefelben Erhellung mit diffufem Licht am meiften empfiehlt.

22.

Aufgabe der indirecten

Aus dem eben Getagten geht hervor, welche Aufgabe im Allgemeinen zu löfen ift, wenn man eine geeignete Einrichtung für künftliche Erhellung von Hörfälen Erhellung, conftruiren will. Im Befonderen find folgende Bedingungen zu erfüllen³⁹):

а)    Auf jedem Zuhörerplatz, am Pult des Vortragenden, an feiner Wandtafel, auf dem etwa vorhandenen Demonftrationstifch etc. mufs der erforderliche Helligkeitsgrad vorhanden fein.

б)    Die Helligkeit foil in allen Theilen des Hörfaals möglichft gleichmäfsig vertheilt fein.

c) Das Licht foil thunlichft die gleiche Farbe wie das Sonnenlicht haben.

b) Die Lichtquelle foil weder flackern, noch zucken ; das Auge foil durch die-felbe eben fo wenig geblendet werden, wie durch zerftreutes Tageslicht.

e)    Es follen eben fo weiche, aufgehellte Schlagfchatten, wie bei gutem Tageslicht entliehen.

f)    Von der Lichtquelle foil möglichft wenig Wärme ausgehen; weder die Saalluft foil nennenswerth erwärmt werden, und noch viel weniger follen Perfonen, die fich unter den Beleuchtungskörpern befinden, unter der unmittelbaren Wärme-ftrahlung zu leiden haben.

g)    Durch die Lichtquelle foil die Saalluft thunlichft wenig verunreinigt werden.

1)) Schliefslich verlangt man in der Regel auch noch, dafs die gefammte Beleuchtungseinrichtung fparfam fei, d. h. dafs die Leuchtkraft der Lichtquelle möglichft ausgenutzt werde.

³⁹) Cohn ftellte auf der zehnten Verfammlung des Deutfchen Vereins für öffentliche Gefundheitspflege zu Berlin 1883 für die künftliche Beleuchtung gefchloffener Räume folgende 4 Forderungen auf : fie darf 1) nicht blendend fein, 2) nicht fpärlich fein, 3) nicht die Augen erhitzen und 4) nicht zucken.

Dafs allen diefen Bedingungen nur durch zerftreutes Licht genügt werden kann, wurde bereits gefagt. Um folches zu erzielen, hat man früher die Lichtquellen aufserhalb der zu erhellenden Räume angeordnet, und zwar entweder an der Seite hinter Fenftern, welche mit matt gefchlififenem Glafe verfehen wurden, oder an der Decke über einem Deckenlicht, in welchem Falle das letztere gleichfalls matte Verglafung erhielt. So weit es fich um die Zerftreuung des Lichtes handelt, ift die Wirkung einer folchen Einrichtung eine ganz gute; indefs ift fie felbft und auch ihre Bedienung nicht einfach genug; ferner geht in Folge der grofsen Entfernung vom Licht fehr viel verloren, fo dafs diefe Erhellungsart wenig fparfam ift ; endlich ift die Erhellung in der Flächenausdehnung nicht genügend gleichmäfsig und die Schattenbildung ungiinftig.

Löfung diefer Aufgabe.

24.

Reflectirende

Saaldecke.

Um den beabfichtigten Zweck vollkommen zu erreichen, bringt man die Lichtquelle in der üblichen Weife (an der Decke oder an der Seite) an, verdeckt fie und läfft ihre Strahlen zunächft auf Lichtzerftreuer (Reflectoren etc.) fallen, von denen fie in den zu erhellenden Saal zurückgeworfen werden. Bei geeigneter Anordnung werden alsdann die Lichtftrahlen derart zerftreut in den Saal geworfen, dafs faft fchattenlofe Helligkeit herrfcht. An Licht geht dabei allerdings ftets verloren, und es wird beim Conftruiren der bezüglichen Einrichtungen eine Hauptaufgabe fein, den Lichtverluft thunlichft herabzumindern.

Während bei der directen Beleuchtung (fiehe Art. 12, S. 18) von oben die Erhellung eine um fo beffere wird, in je geringerer Höhe man die Beleuchtungskörper über der zu erhellenden Fläche anbringt, erzielt man bei der indirecten Erhellung ein um fo günftigeres Ergebnifs, je höher man die Beleuchtungskörper aufhängt. Zwar ergiebt fich auch für die indirecte Beleuchtung bei Höherftellung der Lampen ein Verluft an Helligkeit; allein man erreicht eine gleichmäfsigere Vertheilung der letzteren⁴⁰).

y) Deckenlicht-Einrichtungen mit reflectirenden Saalumfchliefsungen.

Man hat mehrfach mit gutem Erfolg die Decke der Hörfäle für die Zwecke der Lichtzerftreuung verwendet. Burgerftein⁴¹) berichtet, dafs auf der elektrifchen Ausftellung in Paris 1881 Jafpar eine folche Erhellungseinrichtung zur Ausführung gebracht hat, und noch von Anderen, z. B. von Sautter, Lemonnier & Co. in Paris, war eine folche Beleuchtung verfucht worden.

Nach Schlenk’s Bericht⁴²) war in jedem diefer Säle eine elektrifche Bogenlampe, Syftem Gramme, fo angeordnet, dafs der Brennpunkt in ungefähr 3m Höhe lag ; die pofitive Kohle war unten, die negative Kohle oben angebracht. Unterhalb jeder Lampe befand fich ein kegelförmiger, unten gefchloffener Reflector; derfelbe ftellte einen Kegelflutzen von 33cm Höhe und 15cra, bezw. Im meffenden Endflächen dar, war aus Eifenblech und innen blank vernickelt. Durch diefen Reflector waren einerfeits die Lichtbogen dem Auge des Befchauers entzogen ; andererfeits wurden die von ihm ausgehenden Lichtftrahlen zum grofsen Theile aufgefangen und an die hell gehaltene Saaldecke geworfen ; aufserdem trafen aber noch viele Strahlen unmittelbar auf die Saaldecke, noch mehr aber auf die oberen Theile der Saalwände, die im oberen Drittel durch directe Strahlen fehr hell beleuchtet waren.

Bei diefen Einrichtungen wurde das Licht völlig zerftreut und fehr gleichmäfsig vertheilt; es zeigte fich keine nennenswerthe Schattenbildung. Weder oberhalb der Lampe wurde ein Schatten derfelben fichtbar, noch war der Raum unter dem unter der Lampe angebrachten Reflector weniger hell beleuchtet.

⁴⁰) Siehe: Pelzer, a. a. O., S. 13.

*1) Siehe: Zeitfchr. f. Schulgefundheitspfl. 1889, S. 17.

*²) Siehe : Mitth. d. technolog. Gewerbemufeums in Wien, 1885, Nr. 2, S. 28.

Im Jahre 1884 führte Schlenk eine ähnliche Beleuchtung im technologifchen Gewerbemufeum zu Wien durch.

Derfelbe berichtet ⁴³), dafs die überaus geringe Schattenbildung Anfangs beim Zeichnen in fo fern unangenehm auffiel, als die Zeichnenden gewohnt waren, zum genauen Treffen eines Punktes auf dem Papier das Zufammenkommen der Bleifliftfpitze und ihres Schattenbildes als Hilfsmittel, das nunmehr entfiel, zu benutzen.

Diefelbe Art der künftlichen Erhellung wurde bald darauf auch an anderen Stellen (Anatomie zu Wien, fpäter von Schlickert & Co. in der Baugewerkfchule zu Nürnberg etc.) mit gleich gutem Erfolg zur Anwendung gebracht.

Indefs bewährte fielt die von Jafpar herrührende Einrichtung nicht vollftändig. Der nach oben gerichtete Krater der unten angebrachten pofitiven Kohle wirkte nämlich als Afchenfänger ; fobald nun ein Kohlentheilchen von der oberen (negativen) Kohlenfpitze abfiel und in den Krater gelangte, flackerte der Lichtbogen auf und die Lampe brannte fo lange unruhig, bis das Kohlentheilchen im Krater verdampft war. Eine derart wechfelnde Erhellung ifb für Hörfäle felbftredend unbrauchbar.

25-

Erismann' & Verfuche.

Auf der Jubiläums-Ausftellung der Gefellfchaft für Beförderung der Arbeitfam-keit zu Moskau 1888 hatte Erismann in der Abtheilung für Schulhygiene das Modell eines Mufter-Schulzimmers mit »indirecter Beleuchtung« ausgeftellt⁴⁴). In 1 m Ab-ftand von der Decke waren in gleichmäfsiger Vertheilung 9 Petroleumlampen aufgehängt und zur Erzielung indirecter Erhellung unter denfelben metallene, innen weifs angeftrichene Reflectoren (Schirme) mit grofsem Oeffnungswinkel angebracht, welche das Licht zunächft auf die weifs gefärbte Raumdecke und an die oberften Theile der gleichfalls weifsen Umfaffungswände warfen; von hier aus erft gelangte das Licht auf das Schulgeftühl.

In zwei Verfuchszimmern wurde ein Vergleich zwifchen diefer Art der Zimmererhellung und der gewöhnlichen künftlichen Beleuchtung angeftellt.

Auf Erismann s Veranlaffung wurden in dem für die Abtheilung der Schulhygiene angewiefenen Saale zwei vollkommen dunkle Zimmerchen eingerichtet, deren Höhe der gewöhnlichen Höhe der Claffen-zimmer entfprach, die im Grundrifs quadratifch waren und 4,5m Seitenlange hatten. Das eine Zimmer wurde durch 3 Lampen mit fog. belgifchen Brennern von 40 Kerzen Lichtftärke erhellt; diefelben wurden in etwa 1 m über den Schultifchen angebracht und darüber grofse, unten weifs angeftrichene Reflectoren angebracht. Das zweite Zimmerchen erhielt 6 Lampen befonderer Conftruction (mit fog. Kreuzbrennern von Kobofeff), unter denen Schirme von ca. 55 cm Durchmeffer fich befanden, die fich nach oben öffneten und auf beiden Seiten mit weifser Oelfarbe angeftrichen waren. Die Zimmerdecken und die oberen Theile der Umfaffungswände (1,5m von der Decke) waren mit weifsen, matten Tapeten beklebt; die mittleren Wandtheile waren in einem leicht hellgrauen Ton gehalten und die unteren (bis 1,2m über dem Fufs-boden) dunkelgrau angeftrichen.

Von Boubnojf wurden vergleichende photometrifche Meffungen vorgenommen, welche fich hauptfächlich auf den Grad der Gleichmäfsigkeit der Erhellung des Fufsbodens, der Wände und des Geftühls in beiden Zimmern bezogen. Es zeigte fich, dafs bei der gewählten Art der indirecten Erhellung die Vertheilung des Lichtes in einer wagrechten Ebene eine fehr gleichmäfsige war und dafs Schlagfchatten gänzlich fehlten⁴⁵).

26.

Renk' s

Nach dem Vorgänge Erismann s brachte Renk⁴⁶) im Jahre 1892 unter den Unterfuchungen Regenerativ-Gasbrennern (Syftem Butzke) im Hörfaal des hygienifchen Inftituts der

*³) Ebendaf.

n) Siehe: Zeitfchr. f. Schulgefundheitspfl. 1888, S. 347.

4&) Siehe ebendaf., S. 362.

46) Siehe: Renk, F. Ueber die Beleuchtung von Hörfälen etc. Halle a. S. 1892. S. 17 u. ff.

Univerfität zu Halle trichterförmige Metall-Reflectoren (Blechfchirme [Fig. io]⁴⁷) mit einem Oefifnungswinkel von 120 Grad an, und zwar in einer folchen Entfernung von der Lichtquelle, dafs von keinem Platze im Saale aus die Flamme gefehen werden konnte. Die von letzterer ausgehenden Lichtftrahlen wurden nach der Saaldecke und von diefer in den Saal felbft geworfen. Der Saal erfchien in zwei Theile getheilt: in einen oberen helleren und einen unteren dunkleren, beide ziemlich fcharf getrennt. Allein im unteren Theile konnte man deutlich lefen ; gleichmäfsige Helligkeit und Mangel an Schlagfchatten waren erzielt. Indefs war die grofse Gleichmäfsigkeit der Helligkeit auf allen Sitzplätzen durch einen bedeutenden Verluft an Licht erkauft worden ; es waren 64,5 Procent davon verloren gegangen.

Fig. io⁴⁷).

LJ

Um diefen bedeutenden Verluft herabzumindern, wurden verfchiedene Mafs-regeln getroffen:

Ct) Es wurden die reflectirenden Flächen vergröfsert. Decke und Umfaffungs-wände des Hörfaales wurden weifs angeftrichen, eben fo der Experimentirtifch und das Geftühl; die farbigen Vorhänge wurden durch weifse erfetzt und die Fenfter durch weifse Rouleaux verdeckt. Hierdurch wurde ein Lichtgewinn von 26,8 Procent erzielt; allein der Lichtverluft betrug noch immer 60,2 Procent.

b) Die unter den Lampen befindlichen lichtundurchläffigen Reflectoren wurden durch folche aus weifsem, aber lichtdurchlaffendem Stoff erfetzt. Hiernach follte in den Saal nicht nur reflectirtes Licht, fondern auch folches, welches durch den Reflector hindurchgeht, gelangen.

Zuerft wurden Papierfchirme angewendet und dadurch eine Erhöhung der Helligkeit um 19,2 Procent gegenüber der Beleuchtung mit Metall-Reflectoren erzielt.

Alsdann wurden die Reflectoren aus Ueberfangglas hergeftellt, welches licht-durchläffiger als Papier war, bei auffallendem Lichte eine fchöne weifse Farbe zeigte, aber nicht fo ftark durchfichtig war, dafs die Flamme der Regenerativ-Brenner hin-durchgefehen werden konnte. Aus diefem Glafe wurden 6 gleichfchenkelige Dreiecke gefchnitten, die durch fchmale Metallbänder zu einer Pyramide vereinigt wurden ; der Oefifnungswinkel der letzteren betrug wie bei den metallenen und papiernen Schirmen 120 Grad. Gegenüber der Erhellung mit Metall-Reflectoren war es auf den Tifchen um 62,4 Procent, gegenüber den Papierfchirmen um 36,2 Procent heller geworden; der Lichtverluft war auf 35,4 Procent herabgefunken. Allerdings war die Gleichmäfsigkeit der Erhellung keine fo vollkommene mehr, wie beim erften Verfuch.

Alle diefe Reflectoren verhinderten auch, dafs an der fchwarzen Wandtafel Reflexe entftanden, eben fo, dafs die Wärmeftrahlung, wie fie bei der directen Be-

*⁷) Facf.-Repr. nach: Gefundh.-Ing. 1892, S. 277.

leuch tung von den unmittelbar unter den Lampen Sitzenden läftig empfunden wird, befeitigt war.

27.

Renk's fpätere Verfuche.

Auf Grund der vorftehend fkizzirten Verfuche wurde Renk's Hörfaal im hygie-nifchen Inftitut zu Halle durch 4 Regenerativ-Brenner, Syftem Wenham, indirect erhellt. Diefe Lampen werfen ihr Licht auf die darunter angebrachten Reflectoren aus Milchglas ; durch letztere geht das Licht zum Theile diffus durch ; zum gröfseren Theile wird es von ihnen nach der weifs angeftrichenen Decke und nach dem oberen Theile der ebenfalls fehr hell gemalten Saalwände geworfen und gelangt erft von diefen aus in die unteren Partien der Hörfäle.

Durch die bereits mehrfach erwähnten Unterfuchungen des Auerichen Gasglühlichtes angeregt, fetzte Renk an die Stelle der einzelnen Regenerativbrenner je zwei Auer fche Gasglühlichter und erzielte damit eine fehr erhebliche Verbefferung in der Erhellung des Hörfaals. Während die Regenerativbrenner auf den Zuhörerplätzen eine Helligkeit von 17,48 Meterkerzen erzeugt hatten, beträgt fie nunmehr im Durchfchnitt von 20 Plätzen 38,6 Meterkerzen, ift alfo um 121 Procent gröfser,

als vorher. Deffen ungeachtet wurde eine Verminderung des Gasverbrauches um 28 Procent erzielt⁴⁸).

28.

Anwendung ■des elektrifchen

Fig. ii.

---4

Bei den Unterfuchungen von Erismann bildeten Petroleumlampen die Lichtquellen, und bei denjenigen von Renk waren es Beleuchtungskörper, die mit Leuchtgas Bogenlichtes, gefpeist wurden. Wenn nun auch durch die von Beiden angewandten Reflectoren wefentliche Vortheile erzielt wurden, namentlich hinfichtlich günftiger Zer-ftreuung des Lichtes, fo waren die läftige Erwärmung der Saalluft und die Verunreinigung derfelben immer noch verblieben. In grofsen Hörfälen auch in diefer Beziehung möglichft vollkommene Ergebniffe zu erreichen, ift nur durch Verwendung von elektrifchen Bogenlampen möglich. Dies ift auch mehrfach ge-fchehen, und es ift in Art. 19 (S. 22) bereits von folchen Einrichtungen die Rede gewefen. Bei diefen fowohl, fo wie auch bei einigen der fpäter erfundenen Lampen wird, um die Lichtftrahlen nach der Saaldecke zu richten, als untere Kohle die pofitive und als obere die negative Kohle benutzt.

In kleineren Hörfälen kann man auch mit Glüh-

;;A

lichtlampen von ftärkerer Leuchtkraft befriedigende Ergebniffe erzielen.

29.

Bogenlampen

von

Bogenlampe für indirecte Erhellung von Schuckert &= Co. zu Nürnberg. J/l4 w. Gr.

Welcher Mifsftand mit der Jafparichen Einrichtung für indirecte Bogenlicht-Erhellung verbunden ift, schuckert & Co. wurde in Art. 24 (S. 26) bereits gefagt. Da aber diefe Art der Erhellung auf der anderen Seite grofse Vortheile darbietet, fo war die P'irma Schuckert & Co. vor Allem darauf bedacht, die für folche Bogenlampen erforderlichen Kohlen zu verbeffern. Weiters wurde von diefer Anftalt eine Bogenlampe mit halbkugelförmigem Reflector (Fig. 11) conftruirt, welcher die nach unten

⁴³) Siehe: Renk, F. Die neue Beleuchtung; der Univerfitäts-Auditorien in Halle a. S. Berlin 1894. S. 15.

gehenden Lichtftrahlen zurückwirft. Durch eine darauf fitzende Laterne aus Ueber-fangglas oder aus Mattglas wird das gegen die Decke geworfene Licht gleichmäfsig vertheilt. Von der Anordnung befonderer Reflectoren wurde bei diefer Einrichtung abgefehen.

Derartige Lampen find, wie die genannte Firma felbft angiebt, für die indirecte Erhellung von Fabrikräumen u. dergl. wohl geeignet; den Anfprüchen, welche in Hörfälen etc. geftellt werden, genügen fie nicht in ausreichendem Mafse.

Die ältefte Lichtzerflreuungs-Vorrichtung für elektrifches Bogenlicht dürfte der »Blend-Scheinwerfer« von S. Elfter in Berlin fein; fie wurde diefer Firma bereits von Elfter. im Jahre 1891 patentirt. Die von der Lichtquelle ausgehenden Strahlen fallen bei

diefer Conftruction zunächft auf fächer-

3°-

Lichtzerftreuer

Fig. 12.

förmig angeordnete Glaslamellen, bezw. Glasringe, werden von diefen an die Saaldecke und von letzterer in den Saal felbft zurückgeworfen. Die Lamellen find aus mattem Glas gebildet, und zwar ift die matte Fläche der Lichtquelle zugekehrt; fie haben eine folche Stellung, dafs die Lichtftrahlen niemals fenkrecht auffallen, fondern immer nur in fchiefer Richtung. Die Lichtftrahlen gehen theils gebrochen durch die Lamellen hindurch, theils werden fie an die Saaldecke geworfen.

Fig. 12⁴⁹) zeigt einen folchen Lichtzerftreuer; der obere Grundrifs veranfchaulicht die Lamellenanordnung, wenn die Lampe in gröfserer Höhe aufgehängt werden kann. Bei niedrigerer Aufhängung könnte es gefchehen, dafs die aus einzelnen Lücken der Lamellen zurückgeworfenen Strahlen in einfacher Brechung das Auge treffen, dafs man alfo einfeitig in den Lamellenkorb hineinfchauen könnte ; defshalb empfiehlt fich in einem folchen Falle die Anordnung der Lamellen nach Art des unteren Grundriffes, bei welcher die Tangentialrichtung der Lamellen im Viertelkreis umgeftellt ift⁵⁰).

Die Elßer’ich&n Lichtzerftreuer können auch für fog. Gas-Hochlichtbrenner verwendet werden ; nur muffen dabei die Lamellen mit der glatten, fpiegelnden Seite der Lichtquelle zugewendet werden. Die Hochlichtbrenner von Siemens, die fog. invertirten, welche mit weifser Flamme brennen, follen dabei die beften Ergeb-niffe liefern und darin die Elßer- Wenham-Lampen, deren vortheil-haftefte Brennergebniffe bekanntlich bei hellgelblicher Flammenfärbung erzielt werden, übertreffen ⁵¹).

Die Elfter fchen Lichtzerftreuer erzeugen erfah-rungsgemäfs leichte Halbfchatten, wodurch fie zwar für die meiften Hörfäle, eben fo für Fabrikräume etc., weniger aber für Zeichenfäle geeignet erfcheinen. Auch find

do

c. *

\\!S if

Lichtzerftreuer von S. Elßer zu Berlin ⁴⁹).

*⁹) Facf.-Repr. nach: Journ. f. Gasb. u. Waff. 1891, S. 270.

⁵⁰)    Siehe auch: Blend-Scheinwerfer voir 5. Elfter in Berlin. Deutfche Bauz. 1891, S. 117.

⁵¹)    Siehe: Journ. f. Gasb. u. Waff. 1891, S. 268.

die dünnen Glaslamellen fehr zerbrechlich, wodurch nicht unbedeutende Erfatzkoften entftehen können.

31-

Lichtzerftreuer

Aktien -gefellfchaft.

Da, wie mehrfach erwähnt, das Anbringen der pofitiven Kohle unten in mancher der Eiektrizitäts-Beziehung mifsftändig ift, war die Elektrizitäts-Aktiengefellfchaft vormals ScJiuckert & Co. zu Nürnberg beftrebt, eine Erhellungs-Einrichtung mit einer Bogenlampe zu conftruiren, bei der, wie gewöhnlich, die pofitive Kohle oben angeordnet ift. Das Ergebnifs darauf bezüglicher Verfuche ift die in Fig. 13 dargeftellte Einrichtung.

Fig- 13-

Die Lichtftrahlen, welche von einer gewöhnlichen Bogenlampe nach unten geworfen werden, fallen auf zwei unter beftimm-tem Winkel zufammen-geftellte Spiegel a und b, welche aus Abfchnitten von Hohlkegeln oder von aus einzelnen ebenen Spiegeln zufammenge-fetzten vielfeitigen Pyramiden beftehen. An die Spiegel b fchliefst lieh eine am Lampenkörper befeftigte vielfeitige Laterne c an, die mit Mattglas oder Ueberfangglas, unter Umftänden auch mit Riffelglas¹) belegt ift. Die Spiegel a und b haben eine folche Stel-

lung zu einander, dafs fämmtliche auf fie fal-

lende Lichtftrahlen auf Lichtzerftreuer der Elektrizitäts-Aktiengefellfchaft vormals Schuckert &= Co.

zu Nürnberg.

¹/20 w. Gr.

die verglasten Flächen der Laterne c zurückgeworfen werden, hier theilweife noch geradlinig durchdringen, zum gröfsten Theile aber zerftreut werden. Das geradlinig durchgegangene Licht gelangt zur weifsen Saaldecke und wird von hier in den Saal zurückgeworfen ; das zerftreute Licht kommt theils unter Vermittelung der Decke, theils unmittelbar zur Wirkung.

Im Jahre 1892 wurden in der technifchen Hochfchule zu München Verfuche mit verfchiedenen Einrichtungen für indirecte Bogenlicht-Erhellung angeftellt; dabei wurde der eben befchriebenen der Vorzug gegeben, und auf Grund weiterer Erfahrungen wurden fpäter fämmtliche Hör- und Zeichenfäle mit folchen Lichtzerftreuern ausgeftattet²).

Die in zwei Sälen der technifchen Hochfchule zu Darmftadt ausgeführten Probebeleuchtungen diefer Art fielen zur vollen Zufriedenheit aus.

32-

Lichtzerftreuer von Wahlftröm.

Für elektrifch.es Bogenlicht ift die von Wahlftröm conftruirte Lichtzerftreuungs-Vorrichtung (Bogenlicht-Reflector), welche der »Mafchinenfabrik Efslingen, Abtheilung für Elektrotechnik« , patentirt ift und namentlich in Sälen von geringer Höhe,

die mit Bogenlicht erhellt werden follen, mit gutem Erfolge zur Anwendung gekommen ift. Sie ift im Wefentlichen eine Umbildung des in Art. 30 (S. 29) bereits befprochenen Elfter fchen Lichtzerftreuers und unterfcheidet fich von den feither vorgeführten Einrichtungen dadurch, dafs nicht allein die Saaldecke, fondera auch ein grofser Theil der Umfaffungswände reflectirend wirkt.

Der Wahlftröni fchen Einrichtung liegt der Gedanke zu Grunde, mit dem haupt-fächlich von der Decke und den Wänden reflectirten indirecten Licht auch eine

directe Erhellung zu verbinden; da jedoch letztere in möglichft zerftreutem Licht be-ftehen mufs, fo wurden Gläfer, welche mit Prismen verfehen find, zur Umhüllung der Lichtquelle verwendet. Wie aus Fig. 14 hervorgeht, find diefe Gläfer in Form einer umgekehrten Pyramide angeordnet, und zwar fo, dafs die einzelnen Gläfer an den Kanten einander überragen ; hierdurch wird verhütet, dafs das directe Licht zwifchen den Gläfern austritt. Die Kanten der Gläfer find nicht mit Faffungen verfehen, welche Schatten werfen würden, fondera find nur am oberen und unteren Rande feft gehalten(Fig. 15). Durch diefe Conftruction foil eine völlig gleichmäfsige Erhellung und Vermeidung jeglicher Schatten erzielt werden.

Wie die unten genannte Quelle⁵⁴) berichtet, wurden Ende 1893 in der neuen Fortbildungsfchule zu Cannftatt 5 Zeichenfäle, welche für je 40 Schüler beftimmt find, im Mittel 106 üm Fufsbodenfläche und nur 3,4m Höhe haben, deren Wände und Decken hell angeftrichen find, mit folchen Lichtzerftreuern verfehen. Wegen der Lichtvertheilung konnten bei der geringen Höhe der Säle Bogenlampen mit gewöhnlichen Glasglocken keine Anwendung finden. Hätte man die in Art. 25 u. 26 (S. 26 bis 28) vorgeführten, nach oben geöffneten, aus Blech hergeftellten, innen weifs angeftrichenen Kegelreflectoren anbringen wollen, fo hätte man den auf den Zeichenplätzen erforderlichen Helligkeitsgrad nur dann erreichen können, wenn man Bogenlampen von ca. 14 bis 20 Ampere (1400 bis 2000 Kerzenftärken) genommen hätte. Statt deffen ordnete man in jedem Zeichenfaal 2 Bogenlampen von je 7 Ampere (600 bis 700 Normalkerzen) an, deren Lichtpunkt fich l,o m unterhalb der Decke oder 2,35m über dem Fufsboden befindet. Das Ergebnis foil ein äufserft günftiges, die Lichtvertheilung überall eine nahezu ganz gleichmäfsige fein.

Fig. 14.

Fig- G-

ilfeibä!

"h ;

r::::

T/ -

Bogenlicht - Reflector von

Wahlßröm.

I/15 w. Gr.

Gewbbl. aus Württemberg 1894, S. 122.

33-

Allgemeines.

34-

Lichtzerftreuer

von

Hrabowsky.

o) Sonftige Deckenlicht-Einrichtungen.

Aufser den im Vorhergehenden befchriebenen Vorrichtungen giebt es auch noch einige andere, bei denen Saaldecke und Umfaffungswände entweder gar nicht oder in nur untergeordneter Weife zur Lichtzerftreuung herangezogen werden. Sie kommen namentlich dann in Frage, wenn der Hörfaal ungewöhnlich hoch ift und es im Intereffe der thunlichften Ausnutzung der Lichtquelle unzweckmäfsig wäre, die letztere nahe an der Decke anzubringen, oder wenn der erforderliche weifse Deckenanftrich nicht angängig ift, oder wenn die Saaldecke ein grofses verglastes Deckenlicht befitzt etc.

Sämmtliche in Art. 30 bis 32 (S. 29 bis 31) vorgeführten Lichtzerftreuungs-Einrichtungen, bei denen die Saaldecke als Reflector dient, können bei niedrigerer Aufhängung der Lichtquelle auch derart umgebildet werden, dafs man in einiger Höhe über letzterer einen befonderen w⁷agrechten Reflector aus Metall anbringt ; derfelbe kann völlig eben oder flach kegelförmig geftaltet fein. Fig. 16⁵⁵) zeigt eine folche Anordnung bei einem Elfter ic.hen Lichtzerftreuer.

Eine gröfsere Zahl fehr finn-reicher Lichtzerftreuer rührt von Hrabowsky her. Zwei etwas ältere Conftructionen von bezüglichen Deckenlicht-Einrichtungen find in der unten genannten Zeitfchrift⁵⁶) befchrieben ; davon kann die eine fowohl für elektrifches Bogenlicht, als auch für Gas-Intenflvlampen benutzt werden; die andere ift nur für elektrifche Bogenlampen mit feft flehendem Brennpunkt, welche die pofltive Kohle oben tragen, beftimmt.

Eine neuere Conftruction, der »Oberlicht-Reflector Syftem Hrabowsky«., ift patentirt und das Patent im Befitz der Firma Siemens &r Halske zu Berlin.

Hrabowsky unterluchte zunächft die eigenartige Lichtvertheilung bei elektrifchen Bogenlampen. Er fand, dafs die Lichtmenge, welche unter einem Winkel von mehr als 20 Grad über der Wagrechten nach oben geht, ganz unbedeutend ilt und etwa nur 6 Procent des Gefammtlichtes beträgt. Das Gleiche findet bei derjenigen Lichtmenge ftatt, welche mehr als 70 Grad unter der Wagrechten ausgefendet wird, da an diefer Stelle die Kohlenfchatten Hören. Hingegen beträgt die Lichtmenge, welche von der Wagrechten bis 25 Grad unter diefelbe herabgeht, 25 Procent und diejenige, welche von 25 bis 45 Grad ausgefendet wird, 42 Procent des gefammten Lichtes.

Diefe eigenartigen Erfcheinungen bilden die Grundlage der Conftruction des Hrabowsky’fchen Licht-

Fig. i6.

;y

•\

mH

Lichtzerftreuer von S. Elfler zu Berlin⁵⁵).

zerftreuers.

Derfelbe befteht aus einer Glocke (Fig. 17 bis 19), deren nach unten con-

Decke BE weifs angeftrichen und mit der elektrifchen Bogenlampe feft ver-

cave

bunden ift. Der trichterförmige Mantel der Glocke befteht aus einem Drahtgeftell, welches mit weifsem Stoff überzogen ift. An der Glockendecke hängt ein verftell-

⁵⁵)    Facf.-Repr. nach: Journ. f. Gasb. u.Waff. 1891, S. 270.

56)    Elektrotechn. Zeitfchr. 1892, S. 150.

Fig. 17.

Normale Stellung.

Fig. 18.

Lampe herabgezogen.

/ \y

Fig. 19.

A,

u'

—a

A_

Lothrechter Schnitt,

i—

j\

77

y jA\

Oberlicht - Reflector von Hrabowsky. V20 w- Gr.

Fortfchr. d. Architektur. Nr.

4-

35-

Aeltere

Einrichtungen.

barer Glasring GH, der im Querfchnitt dreieckig geftaltet ift und den Lichtbogen umgiebt. Unter der Lampe hängt eine Blende L mit Afchenteller aus Opalglas.

Die Lichtftrahlen, welche von oben bis 25 Grad Neigung herabkommen, werden, wie die linksfeitige Hälfte von Fig. 19 (gegen AB zu) zeigt, vom reflectirenden Glockenmantel unmittelbar aufgefangen und nach unten geworfen ; fie umfaffen 39 Procent der gefammten Lichtmenge. Die Lichtftrahlen,. welche 25 bis 45 Grad Neigung zur Wagrechten haben und 42 Procent Lichtmenge aufweifen, durchlaufen den prismatifchen Glasring und werden von demfelben gleichfalls auf den reflectirenden Glockenmantel geworfen, wie dies die rechtsfeitige Hälfte von Fig. 19 (gegen EF zu) veranfchaulicht ; von da aus werden fie gleichfalls nach unten zurückgeworfen. Die Lichtftrahlen endlich, welche 45 bis 70 Grad Neigung befitzen und 19 Procent der gefammten Lichtmenge enthalten, treffen die Opalglas-Blende A; zum Theile gehen fie durch diefe Blende nach unten durch; zum anderen Theile werden fle nach der reflectirenden Glockendecke und von diefer aus nach unten geworfen.

Im Glasring follen ca. 10 Procent des Gefammtlichtes verloren gehen ; deffen ungeachtet trifft noch nahezu ²/3 der gefammten Lichtmenge die als Reflector wirkende Glocke. Das in den Saal geworfene Licht ift ein fehr gleichmäfsig zer-ftreutes; der Lichtbogen kann von keinem Sitzplatze aus gefehen werden.

e) Seitenlicht-Einrichtungen.

Die in Rede flehenden Lichtzerftreuer find nicht allein in der feither befchrie-benen Form, durch welche eine künftliche Deckenlicht-Erhellung gefchaffen wird, conftruirt worden, fondern auch derart, dafs fie an einer Umfaffungswand angebracht werden können und von da aus künftliches zerftreutes Seitenlicht in den Hörfaal werfen. Die wohl ältefte Vorrichtung diefer Art rührt von der Firma S. Elfter zu Berlin her, und es ift bei derfelben eine ganz ähnliche Anordnung von Glaslamellen zu finden, wie bei den bereits in Art. 30 (S. 29) befchriebenen Lichtzerftreuern ; in der dort angegebenen Quelle find die betreffenden Abbildungen zu finden.

Eine neuere Einrichtung, der »Seitenlicht-Apparat für Bogenlampen gleichfalls von Hrabowsky her; das bezügliche Patent befitzt die Allgemeine Elek-Hrabowsky. tricitäts-Gefellfchaft zu Berlin.

Diefer Lichtzerftreuer (Fig. 20) befteht aus zwei Reflectoren, welche fchräg an einer Seitenwand und excentrifch zu einander angeordnet find. Der Hauptreflector ift abcd\ der kleinere Reflector efgh befteht aus verfchieden transparentem Material; in der Mitte o deffelben befindet fich der Leuchtpunkt der Bogenlampe. Durch die excentrifche Anordnung der Reflectoren und der verfchiedenen Transparenz ift die Eigenthümlichkeit des elektrifchen Gleich-ftrom-Bogenlichtes, vorzugsweife nach einer Seite auszuftrahlen, möglichft berückfichtigt. Durch über Rollen laufende Schnüre läfft fich die Vorrichtung beliebig verftellen.

Ein Theil des vom Lichtbogen ausgeftrahlten

36.

Lichtzerftreuer

rührt

von

-t

Je

■'s", //'/ J

"m

// /

Fig. 20.

Je.

Ą4

■*>

Seitenlicht-Apparat für Bogenlampen von Hrabowsky.

Lichtes fällt auf den Hauptreflector und wird von diefem in den Saal geworfen; fo z. B. die Strahlen oi und oc in Fig. 20. Der zweite Theil der Lichtftrahlen, z. B. op und or in Fig. 20, fällt auf den Transparent-Reflector fg und wird von diefem entweder durchgelaffen oder auf den Hauptreflector geworfen (pl und rk)\ der letztere reflectirt diefes Licht wieder in den Saal.

Aeufserlich erfcheint diefe Einrichtung wie ein grofser Leuchtkörper, der an allen Seiten gleich hell ift und in der Mitte eine etwas hellere Stelle hat. Die Helligkeit der letzteren kann man durch Einlegen von Platten aus mattem Glas oder anderen transparenten Scheiben beliebig verändern, fo dafs man die Schatten, welche die ganze Erhellungs-Einrichtung liefert, weicher oder härter machen kann.

Die in Rede flehende Einrichtung wird auch für zwei Bogenlampen ausgeführt, wodurch der Vortheil erzielt wird, dafs völlige Gleichmäfsigkeit des Lichtes entfteht. Für den Fall nämlich, dafs die eine Lampe durch Störungen beeinflufft werden füllte, würde die andere entfprechend ftärker leuchten, fo dafs die Summe des Lichtes immer die gleiche ift. Gutem Tageslicht gegenüber hat eine folche Vorrichtung den erheblichen Vortheil, dafs die von der Lichtquelle entfernteren Stellen des Saales bei letzterer verhältnifsmäfsig befier erhellt find, als bei erfterem. Während das Tageslicht am Fenfter eines gewöhnlichen Hörfaales etwa 100-mal fo hell ift als an der gegenüber liegenden Wand, ift das Licht bei einem folchen Zerftreuer an der hellften Stelle nur 5-mal fo hell als an einer Stelle, die 9m davon entfernt liegt.

Ueber die Ausnutzung des Lichtes und über den Helligkeitsgrad, den diefer Lichtzerftreuer erzeugt, find in der Handwerkerfchule zu Berlin umfaffende photometrifche Meffungen angeftellt worden. Der Zeichenfaal Nr. I dafelbft wurde früher mit 8 Glüh- und 2 Bogenlampen erhellt ; gegenwärtig find nur die beiden letzteren in der eben befchriebenen Vorrichtung in Thätigkeit. Obwohl nunmehr 8 Glühlampen gefpart find, foil die Helligkeit etwa 9-mal fo grofs als früher fein.

Literatur

über »Künftliche Erhellung der Hörfäle«.

Burgerstein, L. Zur künftlichen Beleuchtung der Schulzimmer. Zeitfchr. f. Schulgefundheitspfl. 1889, S. 17. Blend-Scheinwerfer von S. Elßer in Berlin. Deutfche Bauz. 1891, S. 117.

Künftliches Oberlicht. Journ. f. Gasb. u. Waff. 1891, S. 268.

Renk, F. Ueber die künftliche Beleuchtung von Hörfälen. Preisverkündigungsprogramm der Univerfität Halle a. S. 1892.

Menning, F. Ueber indirekte Beleuchtung. Gefundh.-Ing. 1892, S. 273, 313.

Friedrich, K. Hrabowskÿfche Beleuchtung für gefchloffene Räume mittels Bogenlicht. Elektrotechn. Zeitfchr. 1892, S. 148.

Cohn, H. Ueber künftliche Beleuchtung von Hör- und Operationsfälen. Deutfche medicin. Wochenfchr. 1893, S. 621.

Auerlichtbeleuchtung in den Inftituten der Univerfität Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 207. Elektrifche Beleuchtung der Zeichenfäle der neuen Fortbildungsfchule zu Cannftatt. Gwbebl. aus Württemberg 1894, S. 122.

Pelzer, F. Studien über indirekte Beleuchtung. Inaugural-Differtation etc. Halle 1893.

Renk, F. Die neue Beleuchtung der Univerfitäts-Auditorien in Halle a. S. Berlin 1894.

Nerz. Ueber die Beleuchtung von Räumen mit Bogenlicht. Elektrotechn. Zeitfchr. 1894.

Wi

t:

/.

V Ot

⁴%

i "* '

Sÿ: •VT’'

Kt-

* • * * •

Wnr. &

n*t

:

1!

S

II

ii'p

⁵ fÉf\ :

.kj4&

h^mxm

'-ir-M

iß I

fi.l

»"T

BggĘrapg!

.

K.;

* ^ g

:-kra»ijfSw>--iissaLra

»•«a;

i<sr«aajiy«»k «*•»&" (J*

—|

I?]

Ifc

HÜ1

. J

i?iM

fc;;:

I

'!

*

‘Æ/y<

b ~. ■*    ’!< ? ‘    ^

2____2jiüß_

> x->> ?

' j

Aula der Univerfität zu Marburg.

Fig. 22.

m

4|h

»

st

¹

«

Hf"

!i^ _

ftójpy

&£

2y*m',z»r„v»    -

■ -

• ’ ’ >«•■ ' • • • -

V -' «* '    ,• S •

■

■

;

%■*

<r«5

F

t

I

[PI

W

%

s*

,

\

i

\

l

1

Si

m

-

TPE

; |J|M@

1

I

fe,

I ■PIŚ&' ' 8k

* ! . 1

II

SP*' I

~m\

Ą

I

i

■

. S&,    2

JÊ

«/ s

' *f?5

%

«K»

Profefforen - Geftühl in der Aula der Univerfität zu Marburg.

3) Feftfäle und andere Räume.

Ueber Zweck und Einrichtung des Univerfitäts-F'eftfaales oder der Aula ift im mehrfach gedachten Hefte des »Handbuchs der Architektur« (Art. 33, S. 29—32) das Erforderliche bereits gefagt worden. Den dort als Beifpiele vorgeführten Feft-fälen von den Univerfitäten zu Strafsburg, Heidelberg und Kiel fei an diefer Stelle in Fig. 21 das Innere der Aula in der Univerfität zu Marburg hinzugefügt; die Geftaltung des Profefloren-Geftühls im Einzelnen ift aus Fig. 22 zu erfehen.

Bezüglich der für Aufbewahrung der Sammlungen dienenden Räume ift in Art. 34 (S. 32 bis 35) des eben genannten Heftes das Nöthige zu finden. Es ift dort bereits zum Ausdruck gebracht, dafs befonders grofse und reichhaltige Hochfchul-Sammlungen den Charakter von Mufeen annehmen ; ja es wurde dort ein Beifpiel aufgenommen (das akademifche Kunftmufeum zu Bonn), wo für die betreffende Sammlung ein befonderes Gebäude befteht. Eine weitere Anlage diefer Art bildet das durch Fig. 23⁵⁷) bis 25 veranfchaulichte archäologifche Mufeum der Univerfität zu Halle.

Diefes Gebäude foil die archäologifche Kunftfammlung, welche aus Gypsabgüffen nach der Antike befteht, aufnehmen. Diefe Sammlung würde zur Zeit den Bau nicht ausfüllen ; defshalb wurden vorläufig auch noch das Kupferftich-Cabinet und eine Sammlung von Stichen, Radirungen, Photographien etc., die fich auf Kunftgefchichte beziehen, darin untergebracht.

Die Pläne für diefes an der Alten Promenade auf dem fog. Schulberg gelegene Gebäude wurden von Hagemann, auf Grund von im Minifterium der öffentlichen Arbeiten angefertigten Skizzen, ausgearbeitet. Daffelbe befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs ; die Stockwerkshöhen betragen bezw. 3,5, 5,o und 5,5m- Das ftark abfallende Grundftück weist fo bedeutende Höhenunterfchiede auf, dafs das Sockel-gefchofs fich an der Südfeite völlig über Erdgleiche erhebt, im Norden hingegen kellerartig geftaltet ift. Der Haupteingang in das Mufeum befindet fich an der nach Weiten gelegenen Giebelfront, wo eine Freitreppe in Verbindung mit einem terraffenartigen Vorbau (Fig. 23) angeordnet ift. Unter letzterer wurde ein weiterer, in das Sockelgefchofs führender Eingang und an der Oftfeite ein dritter, für die Studirenden beftimmter Eingang vorgefehen.

Im Sockelgefchofs ift an der Südfeite ein Theil der archäologifchen Sammlung untergebracht; im Uebrigen enthält diefes Stockwerk die Wohnung des Hausmanns, die Anlagen für die Feuerluftheizung, Kiften- und Kohlengelaffe, fo wie einen Raum zur Reinigung der Gypfe. Erd- und Obergefchofs find im Grundrifs ziemlich gleich geftaltet und enthalten aufser 2 Hörfälen hauptfächlich Sammlungsräume, wie dies aus Fig. 24 u. 25 erfichtlich ift. Aufser der am Haupteingang gelegenen Haupttreppe ift an der Oftfeite noch eine Nebentreppe vorhanden ; neben letzterer befindet fich ein Aufzug.

Ueber den Bruchftein-Fundamenten ift das Gebäude aus Ziegeln errichtet; der Sockel hat im unteren Theile Granit-, im oberen Sandfteinverblendung erhalten. Nur die Structurtheile und der ornamentale Schmuck find in Sandftein ausgeführt; alles Uebrige ift geputzt. Für das Aeufsere wurden in Ueber-einftimmung mit dem daneben gelegenen, von Schinkel herrührenden Collegienhaus hellenifche Architekturformen gewählt.

Decken und Treppen find maffiv; in den Räumen der archäologifchen Sammlung wurde Terrazzo-Fufsboden, in jenen der Kupferftich-Sammlung, in den Hörfälen etc. eichener Stabfufsboden in Afphalt verlegt. Die Wandflächen haben einfache, ruhige, meift tiefe Farbentöne erhalten.

Die Baukoften belaufen fich auf rund 161 000 Mark, alfo für 1 qm überbauter Grundfläche auf 245 Mark und für 1 cbm umbauten Raumes auf 16 Mark.

Auch das zum Princeton college zu Princeton gehörige Kunftmufeum (Fig. 26 u. 27 ⁵⁸) ift in die in Rede ftehende Gattung von Bauwerken einzureihen. Daffelbe wurde 1888 von A. Page Brown ausgeführt.

Diefes Gebäude hat eine .L-förmige Grundrifsgestalt, und im Mittelflügel ift der grofse Hörfaal angeordnet; der Vorderbau enthält die Sammlungsräume, wovon die beiden an die Vorhalle ftofsenden im Wefentlichen durch Deckenlicht erhellt werden, während den nach auswärts gelegenen Sälen feitliche

Facf.-Repr. nach : Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 417. ⁵⁹) Nach: Building', Bd. 9, S. 77.

37-

Feftfaal.

38.

Sammlungen.

?■

iî

ï:r

mm

W'

11,

-,

il

:=

il

ISI

m

mssm

r;

Fig. 23.

-,

■M*

^^l^fe^ARCHAEOLOGISCHESll

fHÂLLgl

r-

[ÄTsj

•1

. -s

»ÉK

llËp

Ht

, ;;1:

pÉ|j

mmi

MHS:

WÊ

f?

■V -

Schaubild ⁵‘).

Fig. 24.

Fig. 25.

AZ

I îr s a. il

Hors iil

lïïji K n p f

erstich-

-Arch Loin

A r c h ï-

-lung

-lung

Dire c t 0 r ; j

Kleiderat) 1.

Dire c t 0 r 11

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

10 98765*321 0

1:500

10

Archäologifches Inftitut der Univerfität zu Halle.

Arch. : Hagemann.

Fig. 26.

■■

V }î4m- J J®!

;•?

_rc

■ «p

' .    ......X ,

ïËÈ&jsŒ8£&&£

F.

ti

;r

ÜBf

SŚŁ

.....    -j.,

:•> ;

% 2' -jÆwl

-Æ:- Æt:wm

00Ę

jBrjnaS

I 3.m

WP'

5»:?-

.....

—•    .-. ; '•> -

f£~—-

Ki

ISW

il

■ ■ S'*r.

. w.

ü?;

»'Xj

yŚjł^r

Schaubild.

Fig. 27.

X§Jj]s[

rsa

W\

¹ : Curator|

S a Di m 1

balle.

1:500

10 98765 4321 0

!" H '1¹1¹1¹ !¹1¹1 ’"ii-f

10

13

20 m

Erdgefchofs.

Kunftmufeum des Princeton college zu Princeton ⁵⁸). Arch. : A. Page Brown.

4O

Beleuchtung zu theil wird. Das Mufeum ift in Backflein-Rohbau errichtet und mit Ziegeln eingedeckt. Der krönende Fries ift demjenigen am Parthenon nachgebildet und in Terracotta ausgeführt.

Die Baukoften haben 600000 Mark (= 150000 Dollars) betragen.

Fig. 28.

'f

*i

rsMr

;/

t*

III

SI

li

• } !

^'■^1 §Bf

m V &>*

:4§

Sf‘

îJÊL

Mr"

Tl

<>\

il

J'r;

:•

^ W,\.

®s#l

• II n imiuą

Æ04Ê'-

JP

sm

S'- ''    ,

4;-

^-.Ml

:/Ä S

iimm

P%

W"

fe-f

*I~1

j&j|U

1 WB

-—n{4.

SC:

!*Mr=!rK

tmM

-JtT

i tó!

111

i.)

rifii

iii^j

-tf ■

57 L, &

_ .AĄ

'    ’"./V

/JL

hr

£|V> *

aSJL, ■„ 4« 1 Z?’!? _    ^

g-r ;<a j

fi¹ u

m

M!

39-

Senatsfaal.

Sitzungsfaal des Senats der Univerfität zu Marburg.

Bezüglich der Sitzungsfäle für den akademifchen Senat wurde im gleichen Heft des »Handbuchs der Architektur« (in Fig. 32, S. 36) der Grundrifs des betreffenden

4I

Raumes im Collegienhaus der Univerfität zu Strafsburg aufgenommen. Zur weiteren Veranfchaulichung der Ausftattung folcher Säle ift in Fig. 28 der Senatsfaal der Univerfität zu Marburg wiedergegeben.

c) Collegienhäufer.

Ueber die Gefammtanlage, die Raumvértheilung, die Einrichtung und über wichtigere Einzelheiten der Sonderconftruction der

fl

Collegienhäufer oder Hör-faal - Gebäude ift

Hürfaal-

Gebäude.

Vorz.

Prüfung s* Z im.

-S a m m 1.

-S annul.

K u n s t-

Kunst-

C 0 n ci1s aal

K il n s t -

S a. m m 1 g.

uiOo

£-~

Fig. 29.

I. Obergefchofs.

1:500

Fig. 3°.

-Sammlung

Kunst

Erdgefchols.

Univerfität zu Greifswald.

t_____________?

arr

iL

Collegienhaus der

Rector

oX

XT

e:r

Kanzlei

- 11 :> h

A llj l(    a y

Richter-

in Art. 37 bis 44 (S. 37 bis 41) von Theil IV, Halbband 6, Heft 2 des »Handbuchs der Architektur« das Erforderliche zu finden. Zur Erläuterung des dort Erörterten find die Collegienhäufer der Uni-verfitäten zu Königsberg, Kiel, Strafsburg und Wien in Wort und Bild dargeftellt. Im Nachftehen-den werden noch einige deutfche Beifpiele, weiter aber auch einige franzöfifche Anlagen hinzugefügt.

Das Collegien-haus der Univerfi-tät zu Greifswald (Fig. 29 u. 30) bildet einen lang geftreckten Bau von verbältnifs-

4i-

Collegienhaus

zu

Greifswald.

Z m.

■}sup- -asa'j

Vorz.

mäfsig geringer Tiefe (76,00 m Länge bei 12,94 m Tiefe) und be-fteht aus Keller

Erd-, I. und II. Obergefchofs; die Stockwerkshöhen betragen bezw. 2,40, 4,25, 4,52 und 4,oo m.

Hörsaal

Seminar

Pro

Seminar

{Rÿ

Fig. 31.

IB ii

Anki ei de -z immer

Hörsaal

Aula

II. Obergefchofs.

Fig. 32.

Il C arc er

Professor

Seminar

Professer 1

Hörsaal

ftofciscrl

Hörsaal

Reet-Registratur

Actuar

Pedelle

Lj Sfrret'ir

Seminar

M Rector

Professor

Hörsaal

Hörsaal

Hörsaal

Garder

Hörsaal

Seminar

S enats -

Kleine Aula

Sitzungssaal

Iftofessör

Vor-

zimmer I

I. Obergefchofs.

===H^l

f|j Bau-

I Regis-1 tratur

Fig- 33-

"Bure

Kassa-1

ff

Haupt -Kassier

Seminar

Secretär

Registrator

ii

Hörsaal

Hörsaal

Hörsaal

I Pfdrbur I

Hörsaal

---

Hörsaal

I Verwaltge-

Ausschv

Sitrungsz

Director

Vorhalle

Erdgefchofs.

Neues Collegienhaus der Univerfität zu Würzburg⁵⁹). — ¹/iöo w. Gr.

Arch. : v. Horftig.

⁵⁹) Facf.-Repr. nach: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht etc. Wiesbaden 1S92. S. 241 u. 242.

Wie ein Blick auf die Grundpläne in Fig. 29 u. 30 lehrt, zeigen diefelben in auffälliger Weife das fall gänzliche Fehlen jeglicher Verbindungsgänge; die Vor-, Verkehrs- und Verbindungsräume find auf einige wenige Treppenflure zurückgeführt, und die naturgemäfse Folge war die Anordnung von 4 Treppenhäufern und 4 Hauseingängen, von denen zwei zu beiden Seiten des Feftfaales, die beiden anderen an den zwei Giebelfeiten des Gebäudes angeordnet find. Dafs der Längsverkehr nur durch die an der Vorderfront gelegenen Räume, im II. Obergefchofs fogar nur durch die Aula-Galerie gefchehen kann, läfft diefe Anordnung, die wohl nur in Folge zwingender örtlicher Verhältniffe gewählt worden ift, als wenig nachahmenswerth erfcheinen.

Die Raumvertheilung im Erdgefchofs und im I. Obergefchofs ift aus Fig. 29 u. 30 zu entnehmen und nur hinzuzufügen, dafs der Feftfaal durch das I. und II. Obergefchofs hindurchgeht und dafs darin in der Höhe des Fufsbodens des II. Obergefchoffes eine ringsum laufende Galerie angeordnet ift. Im Uebrigen befinden fich über dem Zimmer des Rectors das germaniftilche Seminar, über der Kanzlei die kirchlich-archäologifche Sammlung, über den Zimmern der Profefforen und der Richter, über der Quäftur und der Regiftratur 2 Plörfäle ; ferner über dem Concilfaal 1 Hörfaal und das hiftorifche Seminar, über dem Prüfungs- und dem Vorzimmer 2 juriftifche Seminarräume und über den beiden Hörfälen ein weiterer Hörfaal und ein weiteres hiftorifches Seminar.

Das Kellergefchofs enthält die Anlagen für die Sammelheizung und Räume für Brennftoff.

Hauptfächlich aus gefundheitlichen Gründen im weiteren Sinne entfchlofs man fich, das in Art. 3 (S. 7) befchriebene alte Univerfitätsgebäude zu Würzburg feiner früheren Beftimmung theilweife zu entziehen, und beabfichtigte 1893—95 in freier, gefunder Lage an der Ringftrafse, im Südoften der Stadt, von Anlagen umgeben, ein neues Collegienhaus (Fig. 31 bis 33 ⁵⁹) zu erbauen.

Aus den beigefügten, von v. Horftig herrührenden Grundriffen geht hervor, dafs der Neubau im Wefentlichen aufser den Gefchäftsräumen der akademifchen Behörden folgende Räume enthalten wird: X grofser Feftfaal; 13 Hörfäle mit Sitzplätzen für 30 bis 200 Studirende ; Seminarräume und Profefforen-Sprechzimer, neben den bez. Hörfälen angeordnet; einen Turnfaal mit Nebenräumen; mehrere Fechtfäle (im Sockelgefchofs, bezw. im Hintergebäude) ; endlich eine Hausmeifter- und eine Heizerwohnung.

Zur kalten Jahreszeit foil die Erwärmung durch eine Niederdruck-Dampfheizung gefchehen; damit foil eine Drucklüftung verbunden werden, welche die dem Garten entnommene frifche Luft aus der zu wärmenden, wie auch abzukühlenden Luftkammer im Kellergefchofs in alle Räume prefft.

Die Baukoften find zu 876 000 Mark veranfchlagt⁶⁰).

Für die Akademie zu Münfter wurde 1877—80 ein neues Hörfaalgebäude (Fig. 34 u. 35) errichtet, welches in der Gefammtanordnung ein eigenartiges, zugleich aber charakteriftifches Gepräge aufweist.

Daffelbe befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchofs; die betreffenden Stockwerkshöhen betragen 3,60, 6,27 und 6,80 m; die im Obergefchofs (Fig. 35) gelegene Aula hat 9,93 m lichter Höhe. Die Raumvertheilung im Erd- und Obergefchofs zeigen die Grundriffe in Fig. 34 u. 35 ; im Kellergefchofs befinden fich einige Wohnräume des Pedellen, fonft Vorrathskeller und Räume für die Heizungs- und Lüftungsanlagen.

Das Gebäude ift in Backftein-Rohbau mit Verblendern und Sandfteintheilen ausgeführt und mit deutfchem Schiefer auf Schalung eingedeckt. Die Räume des Kellergefchoffes, die Flurgänge und das Treppenhaus find gewölbt; die zwifchen Wangenmauern gelegenen Stufen beftehen aus Trachyt; die Fufs-böden der Flurgänge find mit Mettlacher Fliefen belegt.

Die Baukoften haben 429445 Mark, d. i. 286,20 Mark für lqm überbauter Grundfläche und 15,50 Mark für 1 cbm umbauten Raumes, betragen.

In den Jahren 1866—70 wurde in Roftock, nach den Entwürfen von Willebrand, ein neues Collegienhaus für die dortige Univerfität erbaut. Daffelbe ift an der Stelle eines älteren, im höchften Grade unfeheinbaren Haufes, des fog. Collegium album, welches der 1419 geftifteten Hochfchule feit etwa 3 Jahrhunderten zum Sitze gedient hatte, errichtet.

Planfkizzen diefes Gebäudes find in der unten genannten Zeitfchrift⁶¹) zu finden. Daffelbe hat L-förmige Grundrifsgeftalt erhalten und befteht aus Keller-, Erd- und 3 Obergefchoffen, in denen man mit

42.

Neues

Collegienhaus

zu

Würzburg.

43-

Collegienhaus

zu

Münfter.

44.

Collegienhaus

zu

Roftock.

⁶®) Nach ebendaf., S. 240.

⁶¹) Nach: Deutfche Bauz. 1872, S. 414.

- s île

Erdgefchofs.

Hors aal

Fig- 34-

Collegienhaus der Akademie zu Münfter.

Vo r-u.L ehr e r z i m.

Senats.-S aal

1:500

■s

■5

Obergcfchofs.

Zwischengeschoss

(Pedellen!

JHW o li n u n g

Fig. 35-

Hör s a a 1

Archeolog. Museum

einfacher Klarheit die Anforderungen des Bedürfniffes zu löfen gefucht hat. Die Gefammtheit der erforderlichen Räume ift in 3 gefonderte Gruppen zerlegt. Der in der Hauptfront fich auszeichnende Mittelbau enthält im Kellergefchofs die Heizanlagen, darüber vorn die durch Erd- und I. Obergefchofs reichende Eintrittshalle, nach rückwärts die Aborte und einige Nebenräume, vom II. Obergefchofs an endlich die durch die ganze Tiefe des Haufes reichende Aula. Links vom Mittelbau find unter Mitbenutzung eines alten Flügelbaues alle jene Räume angeordnet, welche den Zwecken des akademifchen Unterrichtes und der Univerfitätsverwaltung dienen. Der kleinere Gebäudetheil rechts vom Mittelbau ift den Zwecken des Archivs und der Bibliothek zugewendet worden; die letztere ift in einem durch die ganze Gebäudetiefe und durch die 3 Obergefchoffe hindurchreichenden Raume zufammengefafft worden.

Die Koften diefes Bauwerkes haben 526965 Mark betragen, was bei einer überbauten Fläche von 1408 ü"¹ einen Preis von 374,10 Mark für 1 qm ergiebt⁶¹).

Das zuletzt in Deutfchland errichtete Collegienhaus ift dasjenige der Univer-fität zu Erlangen, welches 1886—89 nach den Plänen Scharjf's erbaut worden ift.

Das nach allen Seiten hin frei flehende, im Stil der Markgrafenzeit gehaltene Haus ift gröfsten-theils aus Sandftein hergeftellt; nur an der Rückfront kamen für das I. und II. Obergefchofs Backfteine in Anwendung. Das Gebäude liegt am Südende des Schlofsgartens, dem es feine Hauptfront zuwendet, während es rückwärts mit breitem Vorgarten an die Univerfitätsftrafse grenzt. Seine Länge beträgt 92,00 m, feine gröfste Höhe 86,85 m und die überbaute Grundfläche 1580 üm. Den von einer mächtigen Kuppel, welche ein Uhrthürmchen krönt, überwölbten Mittelbau verbinden zwei Flügel mit einem öftlichen und weltlichen Eckpavillon. Der Mittelbau zeichnet fich durch reichen architektonifchen Schmuck aus ; fechs Säulen gliedern das I. und II. Obergefchofs.

Nach vorn hin enthält der Mittelbau im Erdgefchofs die geräumige Flurhalle nebft Pförtnerftube, im I. Obergefchofs den Senatsfaal und im II. Obergefchofs das allgemeine Lefezimmer; feine Rückfeite nimmt das Treppenhaus ein. Das Erdgefchofs des weltlichen Eckpavillons ift zur Aufnahme der archäo-logifchen Sammlung beftimmt ; feine beiden Obergefchoffe bilden ungetheilt den Feftfaal, welcher über 250 Sitzplätze darbietet und an drei Seiten in halber Höhe von Galerien umgeben ift. Der öftliche Eckpavillon enthält in den zwei Obergefchoffen Hörfäle, darunter den gröfsten des ganzen Gebäudes, der ungefähr 220 Zuhörer fallt, fo wie das juriftifche Seminar; in feinem Erdgefchofs befinden fich die Haus-meifterwohnung, das Seminar für reformirte Theologie und das mathematifche Inftitut.

Auf der Südfeite der beiden Flügel laufen weite Flurgänge ; nach Norden find hauptfächlich Hör-fäle und Seminare gelegen. Im I. Obergefchofs find anftofsend an den Senatsfaal das Sitzungszimmer der Facultäten und ein gröfseres Sprechzimmer, im II. Obergefchofs ein kleineres Sprechzimmer vorgefehen.

Die meiften franzöfifchen Univerfitäten weichen in ihrer Organifation von den Hochfchulen Deutfchlands und Oefterreichs wefentlich ab. Seit dem Jahre 1875 find indefs einige Univerfitäten entftanden, welche fich in ihrer Einrichtung den deutfchen Hochfchulen nähern; es find dies namentlich diejenigen zu Paris, Lille und Angers. Da für die Univerfität zu Lille vollftändige Neubauten errichtet worden find, wird hier von diefer zuerft die Rede fein.

Die katholifche Univerfität (Facultés catholiques) zu Lille umfafft: Theologie, Rechtswiffenfchaft, Philofophie und fchöne Wiffenfchaften, Medicin und Pharmacie, Naturwiffenfchaften und Mathematik; fie enthält ferner ein Seminar für die auf den Priefterftand fich vorbereitenden Studirenden, zwei Familienhäufer für die übrigen Zuhörer und eine grofse Kirche; endlich find der Facultät für Medicin und Pharmacie noch ein botanifcher Garten und eine Apotheke angefügt. Am Kreuzungs-^ punkt des Boulevard Vauban und der Rue du Port ift eine grofse, den genannten Zwecken dienende Gebäudegruppe errichtet, deren Lageplan in der unten genannten Quelle⁶²) zu finden ift; unter diefen ragt das von Dutouqet erbaute Collegienhaus (Palais académique) befonders hervor, und es find darin alle Räume, die fämmt-lichen Facultäten gemeinfam find, ferner die Räume für den theologifchen Unter-

45-

Collegienhaus

zu

• Erlangen.

46.

Collegienhaus

zu

Lille.

⁶²) La conßruction moderne, Jahrg. 9, S. 40.

¹

   Mufs fparfam vorgegangen werden, fo wird Riffelglas verwendet. Die fchönfte Wirkung erzielt man mit Ueberfangglas. In ganz ftaubfreien Räumen kann man auch Mattglas benutzen.

²

⁵³)    Nach freundlichen Mittheilungen der Elektrizitäts-Aktiengefellfchaft vormals Schuckert (er Co. zu Nürnberg.

rieht, für die Rechtswiffenfchaft und die fchönen Wiffenfchaften, endlich auch das gedachte Seminar untergebracht. Fig. 36 ⁶³) zeigt den Grundrifs des Erdgefchoffes.

Daraus ift die Raumvertheilung in diefem Stockwerk zu erleben. Im I. Obergefchofs, in welches die Kirche hineinragt, befindet lieh über den mit 21 bis 26 bezeichneten Räumen der grofse Feftfaal, der eiförmigen Grundrifs erhalten hat und mit einer Eftrade verfehen ift; im Uebrigen enthält daffelbe einen weiteren Theil des Büchermagazins, mehrere Hörfale, den grofsen Senatsfaal, die Wohnung des Rectors, einen Ehrenraum für den Erzbifchof von Cambrai etc. Im II. Obergefchofs find die Zellen der Seminariften und die Wohnräume der priefterlichen Profefforen gelegen. Im Dachgefchofs ift noch eine gröfsere Zahl von Seminariftenzellen untergebracht. Das Sockelgefchofs enthält den Speifefaal des Seminars, die Küchen und andere Wirthfchaftsräume.

Die Baukoften werden nahezu 1 600 000 Mark (= 2 Mill. Francs) betragen.

Fig. 36.

^ gaßsasastam

fê

nnnr

1:1000

10 S 6 4 2 O

10

20

.10

i"j - mm

25

25

■t

■§

Collegienhaus der katholifchen Univerfität zu Lille⁶³). Arch. : Dutouquet.

1.    Kirche.

2.    Sacriftei der Profefforen.

3.    Sacriftei der Seminariften.

4.    Zimmer des Directors.

3. Pförtner.

6.    Sprechzimmer.

7.    Unterrichtsraum.

8.    Uebungsraum. ç. Pedell.

io. Wohnungen.

11.    Secretär.

12.    Secretariat.

13.    Cafta.

14.    Pförtner.

13. Oeconomat.

16.    Lefezimmer der Profefforen.

17.    Bibliothek.

15.    Büchermagazin. iç. Pedelle.

20.    Theologifcher Hörfaal.

21.    Zimmer des Decans.

22.    Zimmer des Profeffors.

23.    Philofophifcher Hörfaal.

24.    Zimmer der Profefforen. 23. Kleidergelafs.

26.    Philofophifcher Hörfaal.

27.    Atrium.

28.    Pförtner.

2Q. Oeffentliche Höfe.

30.    Zimmer des Profeffors.

31.    Theolog. Facultätszimmer.

e3) Facf.-Repr. nach ebendaf., S. 41.

Fig- 37'

Jtu

* C*ja

xt‘U

s.

-³I

dL'²i

12

12

Fig- 38.

J2j

3mT,¹²//i 2

|»|

V"—

12

£lHs

HTIHÏÏTUi I

hi

CZ3

^ LZ . h    r.....—* "f-(----1 p — ■— ■

[—I

Jj

fia • 12

4. JL. I

12

12

II

httïïttïïi

i in ri lin

³1 Li-j

j Erl

L. i. ! Li.¹.². Liii. II? I i i p 11 riïziLU'î H

.L_

112

anm

ITTTTTI

11 m m 1111 h

ammi S

I—j

Geologie

_L J

• Th

Chapelle

Riçe de St.-Jacques,

TTTT

11

IP'S

W

J»

il

i-1

Rue Victor-Coufin.

12

13

13

L_l JJ? J

-<n t~ 1

il

11

pÉ

" ■«

11

:i

-H

,1,.....

TT

11

ulji l'M

"K

iiîiii n eti nv

» y— *-~v-

|llilllllll!l I L

lllllfflllll! * ¹

-I f=.

-Ł-

g ’Plilü

]M

Rue de la Sorbonne.

it.’

Tir

W/7, —=-‘ w\\\3

ÜLî

iP-M

► -LM

111

IV

-■=w i. Ü4 Cj

T ?sT1 «

JS

»rr

ri

T.

»⁴ i ivrl

Rue des écoles. Erdgefchofs.

<0    5    0

btititttH"

1:1500

10    20    SO    «O

-t-1—■—I-h

Sorbonne zu Paris⁶⁴).

Obergefchofs.

ÔOra

/. Hörfaal.

2.    Saal für kleinere Vor-lefungen (Conférences).

3.    Laboratorium.

4.    Bibliothek.

J. Saal des Baccalaureats.

6.    Grofse Treppe.

7.    Eintrittshalle.

S. Verwaltung.

9. Saal der Ehrengäfle.

/. Hörfaal.

2.    Grofse Treppe.

3.    Speifefaal.

4.    Saal für Commiffionen. 3. Saal des akadem.Raths.

6.    Salon.

7.    Zimmer.

<?. Cabinet.

9. Saal für kleinere Vor-lefungen ( Conférences).

10.    Bibliothek.

11.    Lefefaal.

12.    Laboratorium.

13.    Sammlung.

⁶*) Facf.-Repr. nach: La confiruction moderne, Jahrg. 4, S. 506 u. 507.

47-

Sorbonne

zu

Paris.

48.

Univerfität

zu

Bordeaux.

Ein eben fo gefchichtlich intereffantes, wie durch feine gegenwärtigen Ab-meffungen und die Ausftattung hervorragendes Bauwerk ift die Sorbonne zu Paris.

Die alte Sorbonne, von der bereits in Art. 3 (S. 9) die Rede war, wurde von Nénot umgebaut und wefentlich erweitert. Das nunmehrige Gebäude (Fig. 37 u. 38 ⁶⁴) bildet im Grundrifs ein Rechteck von mächtiger Flächenabmeffung und enthält eben fo die Räume der Parifer Akademie, wie auch die Faculté des lettres, die Faculté des fciences und die École pratique des hautes études.

Für die Erweiterungsbauten wurden viele Nachbargrund ft licke herangezogen, dabei die Place Ger fort und einige Strafsen unterdrückt. Die überbaute Grundfläche mifft 19 800üm, und die Koften der Erweiterung find mit 9 120000 Mark (== 11400 000 Francs) veranfchlagt ; die gelammten Baukoften waren mit 17760000 Mark (= 22200000 Francs) vorgefehen, wovon der Staat und die Stadt Paris je die Hälfte zu zahlen haben.

Der Gefammtgrundrifs zerfällt in 3 nahezu gleiche Theile : in den vorderen (gegen die Rue des écoles'), der im Wefentlichen der Akademie zugewiefen ift ; in den rückwärtigen, hinter der Kirche gelegenen, der von der Rue de St.-Jacques, der Rue Cujas und der Rue Victor Coufm begrenzt wird, und in die zwilchen beiden befindliche Gebäudegruppe, welche die Kirche enthält. Bei der Ausführung wurden diefe 3 Theile in der hier angeführten Reihenfolge hergeftellt.

Der der Akademie zugewiefene Gebäudetheil, das Palais académique, welcher vollftändig neu erbaut ift, enthält an der Rue des écoles die mächtige Eintrittshalle (Fig. 37), welche fich in 7 Thüren nach der Strafse öffnet, und von der aus man in das grofse Treppenhaus gelangt. In letzterem erheben fich zwei fymmetrifch ausgebildete Pracht- oder Ehrentreppen, die fowohl im Erd-, wie im Obergefchofs fo viel Raum frei laßen, dafs man bequem in den dahinter gelegenen grofsen Hörfaal, von dem bereits in Art. 5 (S. 12) die Rede war, eintreten kann. Hinter dem Hörfaal befindet fich der Saal für Ehren-gäfte etc. (Salle des autorités).

Rechts vom Hörfaalbau find die Wohnung des Rectors und die Gefchäftsräume der Akademie, links davon Hörfäle und einige Verwaltungsräume der Facultäten angeordnet.

Die Raumvertheilung im übrigen Theile des Erdgefchofles und diejenige im Obergefchofs geht aus den Plänen in Fig. 37 u. 38 hervor.

Die meiften franzöfifchen Univerfitäten beftehen nur aus einigen Facultäten. So befitzt z. B. jene zu Bordeaux nur die Faculté des fciences und die Faculté des lettres. Das betreffende Gebäude wurde 1881—85 nach Durand's, Entwürfen ausgeführt.

Wie Fig. 39¹) zeigt, ift gegen den Cours Victor Hugo ein von Nord nach Süd gelegener Gebäudeflügel von 88m Länge gelegen, an den unter einem ftark Rümpfen Winkel ein weiterer Flügel ftöfst. In der Mitte des erfteren befindet fich die 30 X 13m meffende Eingangshalle, über welcher die eben fo grofse Bibliothek angeordnet ift. Der übrige Theil diefes Gebäudeflügels wird von einem kleineren Hörfaal , vom Actenfaal, vom Secretariat, von verfchiedenen Profefforenzimmern und einigen phyfikalifchen Laboratoriumsräumen eingenommen; zwei an den Stirnfeiten der Eingangshalle gelegene Treppen führen zur Bibliothek und zu anderen Räumlichkeiten. Den 3 Eintrittsthüren der Eingangshalle gegenüber befinden fich 2 grofse Hörfäle für je 400 Zuhörer, an deren jeden fich 1 kleinerer Hörfaal anfchliefst.

Der Gebäudeflügel gegen die Rue Montaigne enthält einen weiteren Eingang und einige chemifche Laboratorien. Für die Chemie find noch mehrere Räume im darüber gelegenen Stockwerk, das im Hofe abgefondert gelegene Laboratorium, ein Theil der unter den grofsen Hörfälen gelegenen Räume etc. vorgefehen. Im Ganzen find der Chemie mehr als 1100 üm Grundfläche zugewendet worden. Im gleichen Gebäudeflügel find für die Zoologie beftimmte Räumlichkeiten gelegen; dazu gehörige Laboratorien find darüber angeordnet. Die Zoologie hat in beiden Gefchoflen mehr als 600 üm Bodenfläche zugewiefen erhalten.

In dem nach Norden gelegenen Verbindungsflügel zwifchen dem Cours Victor Hugo und der Rue Montaigne find 4 Hörfäle von zufammen 260 üm Flächeninhalt untergebracht. Der füdliche Verbindungsflügel wurde für die Phyfik ausgenutzt, für die im Ganzen mehr als 520 Grundfläche vorgefehen worden find.

bei S. 668.

Vie Ton Mis go

Co„»s

Jr

c**uc

® Ml

Zoc

JC/£

hon s» i

Sji

fuj

0—4

foPf⁰¹#

njortSMu*

IP

* Sg>

i -i n IDflOD

5C!ENf.(VP'AHPH'IHf

J -1 u IOOOO

if:

S!

Plpquc

i§4r

311

gj

|fj paSSf

St

PÜffi 'vlimpÉ

IgS |n j7:

iUP

jE

E-<=V4

wjj

Univerfität zu Bordeaux⁶⁵).

J/iooo w- Gr.

Arch. : Durand.

Abgefehen von der Bibliothek, welche 390 4® Bodenfläche einnimint und 40 000 Bände aufnehmen kann, enthält das I. Obergefchofs : nach Norden die Wohnung des Bibliothekars und fein Arbeitszimmer mit Zubehör; nach Süden das Lefezimmer der Profelforen, den Sitzungsfaal eines naturwiffenfchaftlichen Vereins, einige Räume für die Botanik, welcher im II. Obergefchofs noch weitere Gelaffe zugewiefen find, fo dafs diefer Unterrichtszweig 370 u® Grundfläche in Anfpruch nimmt.

Fig. 40.

jg§|||g

II!¹!

\m

mmm

iijg

UiSUi

t{

13114

...... ■ "'i

ri;

ssS

.... & ■■ ■-

JUL

ÉÉI

Sj

«HG

Univerfität zu Rennes⁶⁶). Arch. : Martenot.

®⁶) Facf.-Repr. nach: La Jemaine des conftr., Jahrg. 18, S. 548 u. 549. Fortfchr. d. Architektur. Nr. 4.

|i

V.

S , fl

,-l I j

LUJ

V: 22

22

"T

c-

5îtT

cO

»o

■"■""I

Fig. 42.

Î!

I. Obergefchofs.

l'J ■

" j

Ü!

——Ł'

H-ł

¹⁰ ifi 1

•4*

16.    Mineralogifche und geologifche

Sammlung.

17.    Schüler-Laboratorium f.Mineralogie

und Geologie.

18.    Mineralogifche Sammlung. iç. Geologifche Sammlung.

20.    Präparator.

21.    Glasvorräthe.

22.    Chemifches Laboratorium für Mine

ralogie und Geologie.

23.    Profeffor der Mineralogie und Geo

logie.

24.    Inftrumente, Wagen.

23. Zoologifche Sammlung.

26. Hörfäle des Erdgefchoffes.

Das II. Obergefchofs des Flügels nach der Rue Montaigne wird nicht ganz von der übrige Theil davon und der Südflügel nehmen die Sammlungen für Geologie, Mineralogie und Paläontologie auf mit einer Gefammtgrundfläche von ca. 400 qm. Ein Theil des Südflügels erhielt einen Aufbau, der für die Aftronomie beftimmt ift.

der Zoologie eingenommen ;

Im II. Obergefchofs des Nordflügels befinden lieh 2 Säle für Mathematik und der Saal für Archäologie. Weitere Erfatz-Büchermagazine find im II. Obergefchofs des vorderen oder Hauptflügels untergebracht ; dafelbft ift auch die Wohnung des Secretärs gelegen.

Alle diefe Gebäudeflügel fchliefsen 5 Höfe

T~n---* T

TO 9 « 7 6

KW

■wwww-

V mm -’mm"    '

■ L’J-

!'

»■•i«

•2

■>■

<U

C

<D

1.    Galerie.

2.    Flurgänge.

3.    Schüler-Laboratorium für Zoologie. 4■ 3■ Profefforen-Laboratorien für Zoologie.

6.    Profeffor der Zoologie.

7.    Wandtafeln.

8.    Hörfaal für Naturgefchichte.

9.    Vorbereitungszimmer.

10.    Botanifches Magazin.

11.    Glashaus für Botanik.

12.    Repetitorien.

13.    Glashaus für Chemie.

14.    Chemifches Magazin.

13. Vorrathsräume.

von zu-

fammen 2200 Grundfläche ein. Die gefainmten Bau-koften haben, einfchl. Grunderwerb, über 1600000 Mark

( = 2 Mill. Francs) betragen⁶⁷).

Nur eine einzige Facultät (die Faculté des fciences) befitzt die Univerfität zu Rennes, deren Gebäude (Fig. 40 bis 42 ⁶⁶) nach Martend s Entwürfen ausgeführt worden ift.

Fig. 41 u. 42 zeigen die Raumvertheilung im Erd-gefchofs und I. Obergefchofs; Fig. 40 giebt ein Schaubild des gefainmten,

am Ufer der Vilaine gelegenen Bauwerkes. Das Erdgefchofs ift für die Phyfik, die Chemie und die

49.

Univerfität

zu

Rennes.

1:500

"f*

10

10

15

20™

:S

r~

iLLjll.

. L

jpöIL

f r.4m

"t

" I

rsJ

3 m

“0

•vj-

cO

df

a ^

2/. 23. Profefforen-Laboratorien für Phyfik.

22.    Profeffor der Phyfik.

24. Räume für Zoologie.

23.    Aquarium.

26.    Werkftätte für Phyfik.

27.    Pedell.

28.    Magazin etc. für Zoologie 2Ç. Desgl. für Botanik.

30.    Chemiehof.

31.    Chemifcher Arbeitsraum.

32.    Galerie und Magazine.

33.    Gemeinde-Laboratorium.

34.    Apparate und Wagen.

33. Laboratorium der Agricultur-Station.

36.    Profeffor der Chemie.

37.    40. Profefforen - Laboratorien für

Chemie.

38.    Glasvorräthe.

3Q. Vorbereitungszimmer.

41. Schüler-Laboratorium f. Chemie.

Mathematik beftimmt, während das I. Obergefchofs den befchreibenden Naturwiffenfchaften dient. Zwei gefonderte Eingänge, der eine für die Verwaltung, der andere für die Zuhörer, find vorhanden : der erftere ift

an der Hauptfront in der Hauptaxe gelegen; der andere befindet fich

an der einen Seitenfront und führt unmittelbar zum grofsen Hörfaal der Phyfik und Chemie⁶⁸).

Neuere Literatur

über »Univerfitäten«.

1:

T r "'1 „

-    ' t - ¹

Fig. 4L

Erd-

gefchofs.

1.    Flurhalle.

2.    Galerie.

3.    Phyfikhot.

4.    Portikus.

3. Flurgänge.

6.    Eingang für die Zuhörer.

7.    Pförtner.

8.    Kleiderablage.

9- Verfammlungszimmer.

10.    Decan.

11.    Secretariat und Archiv.

12.    Profeffor der Mathematik.

13- Hörfaal für Mathematik.

14. Grofser Hörfaal.

13.    Hörfaal für Phyfik u. Chemie.

16.    Apparate und Wagen.

17.    Vorbereitungszimmer für Phyfik.

18.    Schüler-Laboratorium für Phyfik. iç. Zimmer für Phyfik.

20. Zimmer für Elektricität.

Herber i, B. A. The fiudy of hifiory in American colleges and univerftties. Wafhington 1887.

Ferstel, H. v. Die k. k. Univerfität in Wien. Wien 1888. Lucas, G. Die k. k. Univerfitäts-Turnanftalt in Wien. Berlin 1888.

Mittelbau der Königl. Univerfität in Berlin. Blätter f. Arch, u. Kunfthdwk., Jahrg. 1, S. 7 u. Taf. 4.

The art mufeum of Princeton college, Princeton. Building, Bd. 9, S. 77.

Edinburgh univerfity union-interior of debating hall. Building news, Bd. 55, S. 368.

Agrandijfement de l'école de droit, a Paris. Ency clop edit d’arch. 1888 — 89, S. 179, 188 u. PL 45, 48. Germann, W.

Altenftein, Fichte und die Univerfität Erlangen. Feftgrufs

zur Einweihung des neuen

⁶⁷)    Nach: La conftruction moderne, Jahrg 5.

⁶⁸)    Nach ebendaf., S. 550.

Collegiengebäudes der Friderico-Alexandrina. Mit einer Abbildung des neuen Collegiengebäudes. Erlangen 1889.

Die Einweihung des neuen Collegienhauies der königl. bayerifchen Friedrich-Alexanders-Univerfität Erlangen am 2. und 3. Mai 1889. Erlangen 1889.

Facultés des fciences et des lettres de Bordeaux. La conflruction moderne, Jahrg. 5, S. 65, 75.

La nouvelle Sorbonne. L’architecture 1889, S. 409.

Liverpool univerßty college. Builder, Bd. 56, S. 412.

Faculté de médecine et de pharmacie et faculté des fciences de Lyon. La conßruction moderne, Jahrg. 5, S. 399. Rivoalen, E. La nouvelle et l’ancienne Sorbonne. La conßruction moderne, Jahrg. 4, S. 505, 519, 559; Jahrg. 5, S. 292, 304, 337, 351.

Collegienhaus der Univerfität zu Würzburg: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheits-pflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 223, 233, 240.

Licht, FI. & A. Rosenberg. Architektur der Gegenwart. Band 2. Berlin 1892.

Taf. 84, 85 : Univerfitäts-Gebäude in Marburg; yon Schaefer Cuno.

WiETHOFF. Statiftifche Nachweifungen betreffend die in den Jahren 1881 bis einfchl. 1885 vollendeten und abgerechneten preufsifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Flochbaues. Abth. IV. Berlin 1892. VII bis X, A, a: Hörfaal-, Inftituts- und Akademie-Gebäude. S. 76.

Lexis, W. Die deutfchen Univerfitäten. Für die Univerfitätsausftellung in Chicago 1893 unter Mitwirkung zahlreicher Univerfitätslehrer. Berlin 1893.

Neubau des archäologifchen Mufeums der Univerfität Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 417. Univerfité de Bruxelles. L’émulation 1893, PI. 18.

Les facultés catholiques de Lille. La conßruction moderne, Jahrg. 9, S. 40, 62.

L’antique et la moderne Sorbonne. La femaine des conß., Jahrg. 18, S. 126.

Die neue k. k. Univerfität in Wien. Allg. Bauz. 1894, S. 3.

Altes Univerfitätsgebäude in Wien. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 11, S. 486 u. Wiener Bauten-Album, Bl. 67. Faculté des fciences a Rennes. La femaine des conß., Jahrg. 18, S. 550, 561.

Univerfität zu Strafsburg: Strafsburg und feine Bauten. Strafsburg 1894. S. 444.

Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1888, Taf. 61: Mittelbau des Collegiengebäudes der Univerfität Strafsburg; von Warth.

1893, Taf. 50: Akademie der Wiffenfchaften in Wien.

2. Kapitel.

Technifche Hochfchulen.

In Art. 50 (S. 53 bis 59) von Theil IV, Halbband 6, Heft 2 des »Handbuchs der Architektur« wurden über die wichtigeren, dem technifçhen Hochfchul-Unterricht gewidmeten Lehranftalten die wefentlichften gefchichtlichen Notizen zufammengeftellt. Dem dort Getagten ift auf Grund einer neueren Forfchung Galland's⁶⁹) nachzutragen, dafs die Bauakademie zu Berlin fchon unter Friedrich dem Grofsen eine Vorläuferin, die Ecole de génie et d'architecture hatte, welche 1775 oder 1776 eröffnet worden zu fein fcheint; fie war im Berliner Schlots, an der Weftfeite im Erdgefchofs, untergebracht.

Vor etwa 200 Jahren wurde in Berlin unter dem pracht- und kunftliebenden Kurfürften Friedrich III. (König Friedrich /.) die Kunftakademie geftiftet, war aber fchon unter Friedrich Wilhelm 1. dem völligen Verfall entgegengegangen ; namentlich war es die Architektur, welche an derfelben ein kümmerliches Dafein friftete. Diefem Uebelftand verfchlofs fich auch das um 1770 geftiftete Ober-Baudepartement nicht und wandte fich an die vorgefetzte Behörde, das General-Ober-Finanz-, Kriegs- und Domänen-Directorium, mit geeigneten Vorftellungen zur Befferung der beftehenden Zuftände. Das Directorium machte die Sache fogleich beim Minifter v. Zedlitz anhängig und brachte die Angelegenheit in Flufs. Der Minifter ging mit grofsem Verftändnifs auf die Sache ein und berichtete unterm 2. Auguft 1771 an den König. Er klagte darüber, dafs die jungen Leute, welche fich zu »Feldmeffern« und »Baubedienten« melden, fo wenig »in diefen Wiffenfchaften« erlernt hätten. Der Grund davon fei hauptfächlich darin zu fuchen, dafs die jungen Leute zu kurze Zeit auf den Univerfitäten feien, dafs fie ihre künftige Beftimmung nicht mit Ge-wifsheit vorausfähen, dafs fie die Mathématiques appliquées zu viel als Nebenfludium betrachteten und dafs grofse Mathematici auf der Univerfität »den intendirten Nutzen niemals ftiften könnten«. Diefem Mifs-ftande, fo berichtete der Minifter weiter, könnte abgeholfen werden, wenn in Berlin eine Pepmiere von etwa 6 jungen Leuten angelegt würde, welche bereits auf Schulen und Univerfitäten die hierzu »abutirende Lectiones und Collegia frequentiret und fich mit anderen Wiffenfchaften nicht diftrahiret hätten«.

Friedrich II. ftimmte diefem Vorfchlage zu und verfügte, dafs eine »Pflanzfchule von Architekten« errichtet werden folle. Es würden etwa 6 Eleven anzunehmen fein, und es könnte ein jeder derfelben jährlich 150 Thaler fo lange erhalten, »bis er nach abgelegten Proben feiner Gefchicklichkeit in einer Provinz als Landbaumeifter etc. befördert würde«.

Später befchlofs der König, die geplante Baufchule mit einer Ecole de génie, in welcher junge Officiere im Feftungsbau und in der Geometrie unterwiefen werden füllten, zu verfchmelzen. Er war geneigt, einige Zimmer im Fürftenhaufe für die neue Ecole de génie et d'architecture herzugeben, und der Minifter legte einen Etat der jährlichen Ausgaben für diefelbe vor, der fich auf 3800 Thaler belief. Die Zimmer im Fürftenhaufe wurden als ungeeignet befunden, und die Räume der Kunftakademie im Marftall für die Baufchule .herzugeben, weigerte fich der König. Er fchlug endlich felbft einige unbewohnte Zimmer im Erdgefchofs des Berliner Schloffes, an der Seite der Schlofsfreiheit, links neben dem Weft-portal, bezw. dem EoJander'fchen Treppen-Veftibule vor. Am 8. December 1775 entfehied Friedrich II. endgiltig in diefem Sinne.

®fl) Siehe: Baugwks.-Ztg. 1890, S. 254 11. 269.

5°-

Gefchichtliches.

Fig- 43-

Auf S. 59 des eben genannten Heftes wurden einige Bemerkungen über den damaligen Stand des technifchen Hochfchul-Unterrichtes in Italien gebracht. Danach war zu jener Zeit für die Ausbildung der Bauingenieure in reichem, faft zu reichem Mafse geforgt; dagegen fehlte es den Architekten an Anftalten, auf denen fie eine höhere Ausbildung in unferem Sinne erhalten konnten. Am beften beftellt war die technifche Hochfchule zu Mailand, deren Abtheilung für Architektur räumlich und fachlich mit dem entfprechenden Zweige der Anftalt für fchöne Künfte in Verbindung gebracht war, fo dafs trotz des Fehlens wichtiger Lehrftühle gtinftige Ergebniffe erzielt wurden.

Im Jahre 1890 wurde den beiden italienifchen Kammern von der Regierung ein Gefetzentwurf über die Einrichtung von Architektur-Hochfchulen vorgelegt, und es waren darin die Einrichtungen der deutfchen technifchen Hochfchulen als Vorbild zu Grunde gelegt.

Am liebften hätte man eine oder zwei technifche Hochfchulen nach dem Mutter der deutfchen Anhalten errichtet, muffte jedoch aus mancherlei Gründen davon abfehen. Man entfchlofs fich, die in Mailand bereits bettehende Einrichtung durch Hinzufügen von Lehrttühlen für Kunftge-fchichte, für Entwerfen von Gebäuden und für Wiederherftellen von Baudenkmälern zu

ergänzen und fie erforderlichenfalls auf eine oder mehrere der Hochfchulen für Ingenieure zu übertragen, die in Orten ihren Sitz haben, in denen fich gleichzeitig auch Anftalten für fchöne Künfte befinden. Es find dies Bologna, Neapel, Palermo, Rom und Turin. Rom kam natürlich in erfter Linie in Betracht.

Gleichen Rang wie diefe Schulen füllten zwei ausfchliefslich für Architekten be-ftnnmte Hochfchulen für Architektur einnehmen , welche in den hierzu befonders geeigneten, durch ihre künftlerifchen Ueber-lieferungen hervorragenden Städten Florenz und Venedig mit Anlehnung an die dortigen Anftalten für fchöne Künfte errichtet werden follten ⁷⁰).

Jif

''[SL

w vas

co

>■

ln Art. 52 (S. 60) des Eingangs genannten Heftes konnte gefagt Baulichkeiten, werden, dafs fich die für eine technifche Hochfchule erforderlichen

5¹-

Gruppirung

der

Baulichkeiten in:

1)    das Hauptgebäude, welches im Allgemeinen dem Collegienhaus (Hörfaal-Gebäude) der Univerfi-täten entfpricht, und

2)    das chemifche Inftitut

als Hauptbeftandtheile gliedern. Thatfächlich waren die Räumlichkeiten mehrerer technifcher Hochfchulen damals (1887) nur in zwei

if

II

<§r * I

i)

r:

⁶ r- S 1

Technifche Hochfchule zu Graz ⁷¹). Lageplan. — I/2500 w. Gr.

10) Nach : Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 205.

derartigen Gebäuden untergebracht, zu denen hie und da noch das Mafchinen- und Keffelhaus kam. Der dort aufgenommene Lageplan der technifchen Hochfchule zu Dresden (Fig. 64, S. 87) zeigt eine folche Anordnung; damit verwandt ift die in Fig. 43 ⁷¹) veranschaulichte Gefammtanlage der 1884—88 erbauten technifchen Hochfchule zu Graz.

An einigen technifchen Hochfchulen kam fchon ziemlich frühe noch ein weiteres Gebäude hinzu, welches das mechanifch-technifche Laboratorium aufzunehmen hatte, fo z. B. in München⁷²) und in Berlin⁷³). Mit der Weiterentwickelung der technifchen Wiffenfchaften entftanden auch weitere bauliche Bedürfnifle, und namentlich ift es in neuerer Zeit die Elektrotechnik, welche zur Errichtung befonderer Gebäude für ihre Zwecke geführt hat. Die technifche Hochfchule zu München befitzt bereits feit längerer Zeit ein befonderes Gebäude für das elektrotechnifche Inftitut⁷³), und dasjenige der technifchen Hochfchule zu Stuttgart ift vor Kurzem der Vollendung zugeführt worden. An anderen technifchen Hochfchulen hat man die Ausführung folcher Bauten in Angriff genommen, oder man plant diefelben zum minderten.

Ausnahmsweife (in Zürich, wo allerdings eigenartige Verhältniffe obwalten) hat man dem phyfikalifchen Inftitut ein befonderes Gebäude gewidmet⁷⁴).

Durch diefe und manche andere Einflüffe entwickelt fich allmählich eine zum Theile etwas veränderte Gruppirung der Baulichkeiten einer technifchen Hochfchule, und für die in der Ausführung begriffene technifche Hochfchule zu Darmftadt ift eine Gefammtanordnung gewählt worden, die aus Fig. 44 hervorgeht. Von örtlichen Verhältniffen abgefehen, war für diefelbe u. A. der Gefichtspunkt mafsgebend, dafs es nur feiten gelingt, im Hauptgebäude der technifchen Hochfchule völlig geeignete Räumlichkeiten für das phyfikalifche Inftitut clerfelben zu fchaffen⁷⁵), da die baulichen Anforderungen für letzteres einerfeits, für Hör- und Zeichenfäle andererfeits zu fehr von einander abweichen. Defshalb wurden das phyfikalifche und das elektrotechnifche Inftitut mit einander in einem befonderen Gebäude untergebracht.

Wie Fig. 44 ⁷⁶) zeigt, find die Baulichkeiten der technifchen Hochfchule zu Darmftadt durch eine 15 m breite Strafse in 2 Gruppen zerlegt; jede Baugruppe befitzt nach diefer Strafse zu 8,5 m tiefe Vorgärten, fo dafs die betreffenden Baufluchten 82 m von einander abftehen.

In der füdlichen Baugruppe fpielt das Hauptgebäude die hervorragende Rolle ; daffelbe enthält die Hör-, Zeichen- und Conftructionsfäle, fo wie die Sammlungsräume etc., welche für Architektur, Bauingenieurwefen und Mafchinenbau, fo wie für die grundlegenden

Fig. 44.

in

ÉÂ1

=äJ

art

Technifche Hochfchule zu Darmftadt⁷⁶). Lageplan.

'12500 w- Gr.

‘i) Nach: Mittheilungen des Verbandes ehemaliger Grazer lechniker. Bd. II. Graz 1888.

12) Siehe Theil IV, Halbband 6, Heft 2 (Fig. 71 auf S. 93 und Art. 515 auf S. 467).

⁷³) Siehe ebendaf., Art. 516, S. 468.

<⁴) Siehe ebendaf., Art. 307, S. 458.

⁷⁵)    Siehe ebendaf., Art. 109, S. 134 und Art. 130, S. 153.

76)    Nach dem von den betreffenden Herren Architekten freundlich!!: zur Verfügung geheilten Originalplan.

52-

Hör-,

Conftructions-

und

Zeichenfäle.

53-

Hauptgebäude der technifchen Hochfchulen Deutfchlands.

und Hilfswiffenfchaften erforderlich find. Daffelbe ilt im Grundrifs LU -förmig geftaltet; doch ift der übliche Flügel kürzer, als der weibliche, da zur Zeit der Bauplatz an der füdöftlichen Ecke durch Nachbargebäude befchränkt ift. Eine fpäter nothwendig werdende Erweiterung foil durch Verlängerung des Oftflügels bewirkt werden. An der Südfeite des Hauptgebäudes, zwifchen den beiden Flügeln deffelben, erhebt fich das Mafchinen- und Keffelhaus, in welchem einerfeits der zur Erwärmung fämmtlicher Gebäude noth-wendige Wafferdampf erzeugt wird ; andererfeits enthält daffelbe eine kleine elektrifche Centrale, in welcher der zur Licht- und Kraftverforgung fämmtlicher Baulichkeiten nothwendige elektrifche Strom hervorgebracht wird. Die betreffende Dampfmafchine und die Dynamo-Mafchine, fo wie auch die Dampfkeffel find derart eingerichtet und aufgeftellt, dafs fie in vortheilhafter Weife zu Unterrichtszwecken verwendet werden, alfo als zweckmäfsige Lehrmittel dienen können. An der Südgrenze des gefammten Grundftückes foil fpäter ein Gebäude für das mechanifch-technifche Laboratorium aufgeführt werden.

In der nördlichen Baugruppe ragen die beiden Inftitutsgebäude hervor, welche durch einen 20,8 m breiten Platz mit Gartenanlagen von einander gefchieden find; das weltliche derfelben dient der Phyfik und Elektrotechnik, das örtliche der reinen und analytifchen Chemie, der Elektrochemie, der chemifchen Technologie und der Pharmakognofie. Hinter diefen beiden Gebäuden ift, in unmittelbarem Anfchlufs an das elektrotechnifche Inftitut, ein eingefchoffiger Bau errichtet, in welchem die für letzteres Inftitut noth-wendigen Dynamo - Mafchinen und die zugehörigen Betriebsmafchinen untergebracht find ; letztere find Elektro-Motoren und werden durch den im Mafchinenhaus erzeugten elektrifchen Strom angetrieben.

Bezüglich der Hör-, Conftructions- und Zeichenfäle ift demjenigen, was im mehrfach genannten Hefte des »Handbuchs der Architektur« (Art. 55 u. 56, S. 63 bis 67) gefagt worden ift, und den Ausführungen in Art. 5 bis 36 (S. 12 bis 35) des vorliegenden Heftes kaum etwas hinzuzufügen. Nur fei bezüglich der künft-lichen Erhellung von Conftructions- und Zeichenfalen bemerkt, dafs in der Regel auf den Arbeitsplätzen derfelben ein gröfserer Helligkeitsgrad als auf den Sitzplätzen der Hörfäle verlangt wird und dafs vor Allem thunlichfte Gleichmäfsigkeit in der Lichtvertheilung unbedingtes Erfordernifs ift. Es kann defshalb als feft flehend erachtet werden, dafs z. Z. für folche Säle nur die indirecte Beleuchtung in Frage kommen kann⁷⁷). In Art. 24 bis 36 (S. 25 bis 35) ift auch von mehrfachen Verfuchen und Meflungen die Rede, die in Zeichenfalen vorgenommen worden find.

Wenn in Art. 9 (S. 16) für den Helligkeitsgrad in gewiffen Hörfälen der Mindeftwerth von 12 Meter-Normalkerzen als wiinfehenswerth bezeichnet werden konnte, fo follte derfelbe in den Zeichenfalen technifcher Hochfchulen und verwandter Anftalten ftets als unterfte Grenze angenommen werden. In Sälen, in denen längere Zeit hindurch an fehr feinen Zeichnungen gearbeitet wird, follte man einen etwas höheren Helligkeitsgrad anftreben.

Das der Zeit nach ältefte Hauptgebäude befitzt in Deutfchland die technifche Hochfchule zu Karlsruhe. Daffelbe wurde 1836 von Hübfch ausgeführt; doch wurden bereits 1851 mehrfache Zu- und Anbauten errichtet.

Hierauf wurde i860—64 für die Stuttgarter Schule von v. Egle das gleichfalls noch in Benutzung befindliche Gebäude an der Alleenftrafse zur Ausführung gebracht⁷⁸). In den Jahren 1875—79 wurde von v. Tritfchler nach der Seeftrafse zu ein grofser Anbau angefügt.

Das erfte Hauptgebäude, welches in feiner Gefammtanlage den Bedürfniffen der Gegenwart angepafft ift, war dasjenige der technifchen Hochfchule zu München, welches 1865—68 nach den Entwürfen v. Neurenthers gefchafifen wurde⁷⁹). Auch diefes ift indefs bereits mit Anbauten verfehen worden.

U) In den Hör- und Zeichenfalen der neuen technifchen Hochfchule zu Darmftadt wird ausfchliefslich indirecte Erhellung mittels elektrifchen Bogenlichtes zur Anwendung kommen.

⁷⁸) Siehe: Handbuch der Architektur, Theil IV, Halbband 6, Heft 2, Art. 50 (S'. 55), fo wie Fig. 41 u. 42 (S. 56).

⁷⁰) Siehe ebendaf., Art. 72 (S. 83), fo wie Fig. 59 bis 63 (S. 84 bis 86)..

L-J

□!!□ ljOIL

DJÛOSOül [ j

V' V' V'

/\

\z

><

ors

JO -id

•I T2 T S U 3 It 3 I 3 Z

■■

Prof.

Prof.

Ssv.

a t t o I -a j 8 « t h

j • S [lit!

u 3 1 Til

[J

r" i

r"

Nach den von Herrn Geh. Baurath Prof. Dr. IVagner in Darmftadt freundlichft zur Verfügung geftellten Original-Plänen.

Darmftadt.

...

If

ii

Zu S. 57.

Techmfche Hochichule zu

Hauptgebäude.

Arch. : Dr. Wagner.

C omis-

^1:7

If

B i) r s a. a 1

,.X

HI HI

lËïïji

j/

[Tj

i_.fe

L-.-J

Architektur

II. Obergefchofs.

1:500

10

■d

S a a, 1

if D o c e n i e n

...../

XZ

W444.

li a

X7

aa a t i a i d

:l.

Erdgefchofs.

LjjjLJjjxJpLJ

TI7T

•i i "i « s

7J7xxX77':- x7

I Tt

prole

a 3 i li 3 6 u i n T 8

Fortfchr. d. Architektur. Nr. 4.

Die einzige Hochfchule, welche von vornherein, fofort bei ihrem Entliehen, ein Gebäude in Befitz nehmen konnte, welches den heutigen Anforderungen ent-fpricht, war diejenige zu Aachen. 1865 wurde der Grundftein gelegt und 1870 die Anhalt in ihren Neubauten eröffnet⁸⁰).

Für die technifche Hochfchule zu Dresden wurden 1872—75 von Heyn ?weck-entfprechende Neubauten errichtet⁸¹)-, doch ill die Vergröfserung, bezw. Vermehrung derfelben im Werke.

In den Jahren 1874—77 erhielt die technifche Hochfchule zu Braunfchweig den durch Uhde & Körner in das Leben gerufenen Neubau⁸²).

Die technifche Hochfchule zu Hannover befitzt zwar keinen für ihre Zwecke befonders ausgeführten Neubau ; doch wurde ihr zu Anfang der fiebziger Jahre das noch nicht vollendete Welfen-Schlofs zugewiefen. 1875—79 wurde von Hunäns der Umbau deffelben für feine neuen Zwecke vollzogen.

Das jiingfte bereits in der Benutzung befindliche Hauptgebäude gehört der technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg an. Der urfprüngliche Entwurf für diefen 1878—84 errichteten Neubau rührt von Lucae her; nach feinem Tode übernahm Hitzig die Façaden-Ausbildung, und nach des Letzteren Ableben wurde die Vollendung durch Rafchdorff bewirkt ⁸³).

Gegenwärtig in der Ausführung begriffen find die bereits erwähnten Neubauten für die technifche Hochfchule zu Darmftadt. Die Pläne für das Hauptgebäude (fiehe Art. 51, S. 55) rühren von Wagner, jene für die beiden Inflitutsbauten, fo wie für das Mafchinen- und Keffelhaus von Marx her. Für das Hauptgebäude wurde im Februar 1893 der erfte Spatenftich vorgenommen, und es ill geficherte Ausficht vorhanden, dafs es im October 1895 feiner Beftimmung übergeben werden kann.

Der Lageplan der zuletzt gedachten Neubauten wurde bereits in Fig. 44 (S. 55) gegeben und eine kurze Befchreibung der Gefammtanlage hinzugefügt. Diefelbe ftöfst unmittelbar an den Grofsherzogl. Schlofsgarten und iff von demfelben nur längs des Hauptgebäudes durch eine neu eröffnete Strafse getrennt. Letzteres hat, wie an der eben angezogenen Stelle bereits gefagt worden iff, eine lü - förmige Grundrifsgeftalt (fiehe die neben ftehende Tafel) erhalten, fo dafs es aus dem den Nordflügel bildenden Vorder- oder Hauptbau, Weft-, Oft- und Mittelflügel befteht. Der Oftflügel hat vorläufig eine geringere Länge als der Weftflügel ; durch eine fpäter noth wendige Erweiterung wird er nahezu die gleiche Länge erhalten.

Der Vorderbau ift 91,80 m, der Weftflügel 72,20 m und der Oftflügel 42,20 m lang; der nach Süden vorfpringende Mittelflügel hat 20,70 m Länge und 24,98 m Tiefe. Das Hauptgebäude befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchofs ; die Stockwerkshöhen betragen (von und bis Fufsboden-Oberkante) bezw. 3,74, 5,io, 5,io und 4,76™. Im Mittelrifalit des Vorderbaues ift das II. Obergefchofs auch auf 5,10 m erhöht und darüber noch ein III. Obergefchofs von 4,80 m Höhe aufgefetzt ; ferner find in den Attikabauten des Dachgefchoffes einige 2,9om hohe, benutzbare Räume eingerichtet worden.

Bei der Planbildung wurde zunächft darauf verzichtet, die Aula an die Hauptfront zu legen, obwohl dadurch ein für die Façadengeftaltung in hohem Mafse willkommenes Motiv verloren ging ; es gefchah dies in Rückficht darauf, dafs für die Zeichenfäle das Nordlicht die geeignetfte Erhellung darbietet, fonach auch die Nord- oder Hauptfront gerade für folche Räume thunlichft ausgenutzt werden muffte. Um indefs dem Feftfaal im Grundrifs eine Stelle anzuweifen, die feiner Bedeutung entfpricht, wurde er in das II. Obergefchofs des Mittelflügels, alfo in die Hauptaxe des ganzen Baues verlegt; hier war es auch möglich, ihm eine entfprechende Höhe (8,40m im Lichten) zu geben.

80)    Siehe ebendaf., Art. 70 (S. 77), fo wie Fig. 55 u. 56 (S. 78 u. 79).

⁸¹)    Siehe ebendaf., Art. 73 (S. 87), fo wie Fig. 64 bis 68 (S. 87 bis 90).

82)    Siehe ebendaf., Art. 71 (S. 80), fo wie Fig. 57 u. ;8 (S. 81 u. 82).

83)    Siehe ebendaf., Art. 77 (S. 92), fo wie Fig. 71 bis 74 (S. 93 bis 96).

54-

Technifche Hochfchule zu Darmftadt.

In demfelben Flügel wurden auch die fonftigen Räume untergebracht, welche der Allgemeinheit dienen : im Erdgefchofs und einem Theil des darunter befindlichen Sockelgefchoffes die Bibliothek und im I. Obergefchofs die Räume für die Verwaltung. Im Mittelflügel wurden ferner, fymmetrifch zur Hauptaxe, die beiden Haupttreppen angeordnet, und in die gleiche Hauptaxe itt im Erdgefchofs die grofse Flur- oder Eingangshalle gelegt worden, fo dafs alle diefe Räumlichkeiten durch einen kräftig vorfpringenden und fonft auch durch feine architektonifche Geftaltung ausgezeichneten Mittelrifalit hervorgehoben werden konnten. Die Ausbildung deffelben war um fo mehr gerechtfertigt, als fie auch zur Kennzeichnung der in demfelben Bautheile liegenden Aula beiträgt.

Auf den Entwurf war ferner von Einflufs, dafs im weltlichen Flügel an der Weltfront Unterrichtsräume nicht angeordnet werden konnten, nicht allein wegen der an und für fleh nicht günltigen Himmelsrichtung dafelblt, fondern auch aus dem Grunde, weil durch nahe flehende hohe Bäume des benachbarten Schlofsgartens der Lichteinfall beeinträchtigt wird. Defshalb wurden in diel'em Flügel die Unterrichtsräume nach dem Hofe und die Flurgänge nach der Strafse zu gelegt, während itn Vorderbau und im Oft-fliigel die Flurgänge nach dem Hof zu angeordnet find. Der Flurgang des Vorderbaues erweitert fleh in jedem Gefchofs auf die Länge des Mittelrifalits zu einer geräumigen Wandelhalle.

Aufser den beiden Haupttreppen vermitteln den Verkehr zwifchen den verfchiedenen Stockwerken noch zwei Nebentreppen, welche in den einfpringenden Ecken untergebracht find, wo Oft- und Weft-lltigel an den Vorderbau ltofsen; die Haupttreppen führen vom Erdgefchofs nur bis in das II. Obergefchofs, die Nebentreppen vom Sockelgefchofs bis in den Dachbodenraum. Der Haupteingang befindet fich an der Nordfront und führt in die fchon erwähnte, im Erdgefchofs gelegene Flurhalle und mittels der in letzterer angeordneten Freitreppe in die Wandelhalle. Ein weiterer Eingang von der Strafse aus ift in der Mitte des Weftflügels zu finden, der in das Sockelgefchofs und in den Hof führt; fymmetrifch dazu ift ein gleicher Eingang im Oftflügel in Ausficht genommen, fobald derfelbe verlängert wird. Durch zwei weitere Eingangsthüren gelangt man aus dem Sockelgefchofs des Mittelflügels in den Hof. Von letzterem führen noch zwei Thtiren in den Oftflügel.

'    Für die Raumvertheilung war endlich noch wefentlich ausfchlaggebend, dafs es in Rückficht auf

den Verkehr im Gebäude felbft zweckmäfsig erfchien, die Studirenden der unteren Semetter von denjenigen der oberen Semefter fo weit als thunlich zu trennen. Aus diefem Grunde wurden die Unterrichts- und Sammlungsräume, welche für die grundlegenden und Hilfswiffenfchaften beftimmt find, hauptfächlich in den weltlichen Flügel und in die weltlichen Theile des Vorderbaues verlegt ; die den Berufsfächern zugewiefenen Räumlichkeiten hingegen befinden fich hauptfächlich im Oftflügel und im gröfseren Theile des daran fich anfchliefsenden Vorderbaues.

Das Sockelgefchofs enthält : im weltlichen Flügel 2 Dienerwohnungen, ein Nebengelafs für Geodäfie und 2 Räume für Modellirunterricht neblt Giefsraum und Thonkammer; im Vorderbau 2 der Mineralogie und Geologie zugewiefene Räume, 2 für Studentenvereine beltimmte Gelaffe, einen Erfrifchungsraum, die Wohnung des Pförtners, einen feuerficheren Raum und ein Gelafs für ausgefchiedene Acten, einen grofsen Sammlungsfaal für Mafchinenbau und zwei verfügbare Räume ; im Weltflügel je einen Sammlungsrauni für Architektur und für Bauingenieurwefen, fo wie 2 Dienerwohnungen. Im Mittelflügel befinden fich, wie fchon erwähnt, Büchermagazine der Bibliothek; doch nehmen diefelben nicht die gefammte Höhe des Sockelgefchoffes ein, fondern bilden nur ein Büchergefchofs von 2,55 m Höhe; unter diefem ift ein Keller-gefchofs von 2,50m Höhe vorhanden, deffen Anlage wegen der Tiefenlage des tragfähigen Baugrundes nothwendig war und die Bodenfeuchtigkeit von der Bücherfammlung abhält.

Die Raumvertheilung im Erdgefchofs zeigt der betreffende Grundrifs auf der umftehenden Tafel. Dem Bauingenieurwefen ill der öltliche Flügel und der bis zur P'lurhalle reichende Theil des Vorderbaues zugewiefen. Die im Mittelflügel befindliche Bibliothek ift bereits in Theil IV, Halbband 6, Heft 4 (Art. 118, S. 160) des »Handbuchs der Architektur« befchrieben worden. Der weltliche Flügel gehört zum gröfseren Theile der Mineralogie und Geologie an. Für den am freien Ende diefes Flügels gelegenen grofsen Hör-faal wurde die erforderliche gröfsere Höhe dadurch gewonnen, dafs der Fufsboden um 68 cm in das Sockelgefchofs eingefenkt wurde. Hierdurch und durch das Anfteigen der Sitzreihen des anltofsenden kleineren Hörfaales ergab fich die Möglichkeit, eine unter dem letzteren fich erftreckende Kleiderablage anzuordnen.

Im I. Obergefchofs nehmen die für den Mafchinenbau erforderlichen Räume den Oftflügel und den ganzen Vorderbau ein. Der Weltflügel enthält einen grofsen Zeichenfaal für die unteren Semefter, den Sammlungsraum für Geodäfie, einen Hörfaal und einige Docentenzimmer. Im Mittelflügel ift nach Süden in der Hauptaxe des Gebäudes das Zimmer des Directors gelegen ; öftlich davon find Secretariat, Kanzlei und Regiftratur, weltlich Sitzungsfaal und Pedellenzimmer angeordnet.

Aus dem oberen Grundrifs auf umftehender Tafel ift die Vertheilung der Räume im II. Obergefchofs zu erfehen. Hier find der Architektur der gefammte Oftflügel und der bis zum Mittelrifalit reichende Theil des Vorderbaues zugewiefen worden. Die Mitte des letzteren nimmt der Saal für Zeichnen und Malen ein. Im weltlichen Theile deflelben und im Weftflügel befinden lieh aufser einigen Docentenzimmern Hörfäle, Zeichenfäle und Sammlungsräume für die niederen Semelter; der grofse Hörfaal am füdlichen Ende ragt in den Dachbodenraum hinein und hat dadurch eine lichte Höhe von 5,30m erhalten. Im Mittelflügel dienen die beiden an die Aula Itofsenden Gelaffe bei Feftlichkeiten etc. als Kleiderablagen.

Aus der Wandelhalle des II. Obergefchoffes führen zwei einläufige Treppen in den für Ornamentzeichnen beftimmten Saal des III. Obergefchoffes, der nicht allein durch die fünf feitlichen Fenlter, fondern auch noch durch Deckenlicht erhellt wird. Hinter diefem Saal liegt das Atelier des Lehrers für Ornamentzeichnen , das ebenfalls durch Deckenlicht und drei in den Hochwänden angebrachte Fenfter beleuchtet wird. Zu beiden Seiten diefes Ateliers find noch zwei einfenftrige Vorräume eingerichtet worden ; von denfelben gelangt man mittels Treppen auf das über dem Mittelflügel fich erftreckende Dach.

In fämmtlichen Stockwerken find die erforderlichen Bedürfnifsräume, für Docenten und Studirende getrennt, vorhanden; ferner find im Erd-, I. und II. Obergefchofs je zwei kleinere Gelaffe zum Reinigen und Auffpannen der Zeichenbretter, fo wie je ein Dienerzimmer vorgefehen. Diefe Zeichenbretterräume, fo wie die unmittelbar darüber liegenden, vom Ruheplatz der Nebentreppen aus zugänglichen Aborte der Studirenden nehmen nur die Hälfte der jeweiligen Stockwerkshöhe ein.

Aus der Grundrifsbildung ergab fich die Anordnung von Mittel- und Eckrifaliten an den Aufsen-feiten, fo wie von Vorlagen für die Treppenhäufer, für den Bibliothek- und Aulabau an den Hoffeiten. Das Gebäude ift an den Aufsenfronten von den angrenzenden Strafsen durch Vorgärten getrennt, die etwas tiefer, als der Sockelgefchofs-Fuisboden liegen und gegen den grofsentheils höher gelegenen Strafsenkörper abgeböfcht find ((iehe den Lageplan in Fig. 44, S. 55).

Sockelgefchofs und Erdgefchofs aller Aufsenfronten, fo wie der gefammte Mittelrifalit der Hauptfront und die Architekturtheile der beiden Obergefchoffe find aus Häuflein, die Pfeilerflächen der letzteren aus rothen Holzmann ichtn Blendfteinen hergellellt. Das Sockelgefchofs ift im unteren Theile mit Nieder-mendiger Bafaltlava, darüber mit rothem Mainthal-Sandftein in Form kräftig vorfpringender Boffenquader und abfchliefsenden Sockelgefimfes bekleidet. Für das Erdgefchofs und die Obergefchoffe ift heller Keuper-Sand ftein verwendet.

Die Fenfteröffnungen der Mittel- und Eckrifalite, fo wie des ganzen II. Obergefchoffes find wagrecht überdeckt, diejenigen der Rücklagen im Stichbogen überwölbt, ausgenommen die Fenfter des Flurganges an der Weftfront, welche halbkreisförmig abgefchloffen find.

Die Eckrifalite find durch Attika-Aufbauten ausgezeichnet. Das ganze Gebäude überragt der über 26m hohe, ltark vorfpringende Mittelrifalit der Hauptfront. Eine aus Granitftufen beftehende Freitreppe führt zum Portalbau, deffen mittlerer Bogen in der Schlufsftein-Cartouche den von Lorbeerzweigen umgebenen Namenszug des Grofsherzogs zeigt und durch einen über dem Gurtgefims angebrachten Auffatz mit dem heffifchen Wappen gefchmückt ift. Das I. Obergefchofs des Mittelrifalits ift durch kräftige Boffenquader, das II. und III. Obergefchofs find durch eine die Höhe diefer beiden Stockwerke einnehmende Säulenftellung, aus vier jonifchen Säulen und Eckpilaftern beftehend, gegliedert. Den krönenden Ab-fchlufs bildet ein Giebel mit einem aus Savonnières-Stein gemeifselten Bildwerk von fünf Figuren, welche die Architektur, das Bauingenieurwefeu, den Mafchinenbau, die Mathematik und die inmitten thronende Pallas Athene darftellen. Zwei Sphinxe über den Giebelanfängern und ein Dreifufs über der Giebel-fpitze dienen als Akroterien; fie find in Terracotta aus Merzig a. S. ausgeführt. Eine Anzahl Kopfbildniffe und Schrifttafeln, welche das I. Obergefchofs an den drei Aufsenfeiten fchmücken, und Reliefplatten mit den Abzeichen der verfchiedenen in der technifchen Hochfchule vertretenen Fachgebiete, welche in die Fenfterpfeiler des II. Obergefchoffes eingefetzt find, beftehen gleichfalls aus Terracotta, in der eben genannten Anftalt hergellellt; fie find zum Theile durch Farbe und Glafur gehoben; doch herrfcht der matte Steinton vor. Die Mitte der Wellfeite ift durch ein in das Sockelgefchofs führendes Seitenportal ausgezeichnet, und ein folches ift, in Rückficht auf die etwaige Verlängerung des Oftflügels, auch an letzterem an entfprechender Stelle vorgefehen.

Die Südfeite des Weftflügels, welche dem Befchauer auf der vom Theaterplatz zur Hochfchule führenden Strafse zuerft in das Auge fällt, ift der Architektur der Aufsenfronten entfprechend gellaltet ; fie foli im I. Obergefchofs mit einer in Malerei oder in Mettlacher Fliefen herzuftellenden Sonnenuhr, die mit allegorifchen Figuren und Abzeichen gefchmückt wird, verfehen werden. Die Hoffeiten find in Backftein-Roh-bau, die Haupt- und Gurtgefimfe aus hellem Sandftein, die Sockel in Niedermendiger Bafaltlava ausgeführt.

Die Decken fämmtlicher Räume des Hauptgebäudes beftehen aus Betonkappen zwifchen ei fernen Trägern. Die Flurgänge des Erd- und I. Obergefchoffes haben Kreuzgewölbe, die gleichfalls aus Schlackenbeton beftehen, erhalten. Aus folchem find auch die Decken der Flurgänge des II. Obergefchofles, welche wegen der geringeren Höhe diefes Stockwerks in Felder mit wagrechtem Spiegel getheilt find, hergeftellt. Im Sockelgefchofs überfpannen Backfteinkappen die Flurgänge.

Das Dachwerk ill aus Holz gezimmert, mit Ausnahme des aus Eilen conftruirten Dachlluhles über der Aula. Die an letzterem hängende Decke, fo wie die Bedachung des Feftfaales find aus Monier-Maffe hergeftellt. Der Aulabau, gleich wie der ganze übrige Theil des Mittelflügels ift mit Holzcement eingedeckt. Die Flügel der Nord-, Oft- und Weftfeite haben Schieferdach, die Plattformen und der Giebel des Säulenbaues an der Hauptfront Zinkblechdeckung erhalten.

Die Fufsböden der Flurgänge find im Sockelgefchofs aus Cementeftrich, im Erdgefchofs und in den Obergefchoffen aus Terrazzo hergeftellt. Die Flurhalle ift mit Mettlacher Fliefen belegt. Sämmtliche Unterrichts-, Verwaltungs- und Wohnräume haben Riemenboden aus imprägnirtem Buchenholz erhalten, ausgenommen die Aula und das Rectorzimmer, die mit Eichenparquetboden ausgeftattet worden find.

Die F'lurhalle, deren Fufsböden um 90cm tiefer, als der des Erdgefchoffes liegt, ift mit letzterem durch eine gewundene Freitreppe verbunden. Die Ausgeftaltung diefes Raumes ift in Uebereinftimmung mit den dreitheiligen Bogenöffnungen des Portalbaues entworfen und bis zur Kämpferhöhe aus fchönem Burgpreppacher Sandftein ausgeführt. Im mittleren Blendbogen der Seitenwände find Nifchen mit den Büften von Vitruv und Archimedes, in den zu beiden Seiten derfelben befindlichen vier Blendbogen Rahmen für Anfchlagetafeln angebracht. Eine von Stichkappen umrahmte Felderdecke, welche dem eifernen Gebälk entfprechend eingetheilt ift, überfpannt die Flalle. Die einfache Ausfchmückung derfelben in Form- und Farbgebung foil den Uebergang von der äufseren zur inneren Architektur bilden.

Diefer Charakter ift einigermafsen auch den Wandelhallen und dem Haupttreppenhaus zu verleihen gefucht worden. Sie find durch weite Bogenöffnungen mit einander verbunden und bilden gewiffermafsen ein zufammengehöriges Ganze, das im Erdgefchofs mit der Bibliothek, im I. Obergefchofs mit den Verwaltungsräumen und im II. Obergefchofs durch breite Mittelflure, mit den Unterrichtsräumen der Flügelbauten durch lichte Seitenflure in Verbindung fteht. Von den Wandelhallen hat man einen Einblick einer-feits in das Haupttreppenhaus, andererfeits in die Säle des Mittelrifalits an der Hauptfront. Die Wandelhallen des Erdgefchoffes und des I. Obergefchoffes find mit Stichkappendecken, jene des II. Obergefchoffes mit einer Felderdecke überfpannt. Der Terrazzoboden und die farbige Behandlung der Wandelhallen find etwas reicher, als in den anftofsenden Flurgängen gehalten. Das Haupttreppenhaus ift von beiden Seiten durch Fenfter reichlich erhellt; letztere find mit Kathedralglas abgefchloffen. Die Stufen der Treppen (auch der Freitreppe in der Flurhalle) find aus einheimifchem Felsberg-Granit (aus der Bergftrafse), mit polirtem Vorder- und Seitenhaupt, hergeftellt. Die Ruheplätze der Haupttreppe werden durch Säulen unter-ftützt, deren Poftamente aus polirtem Syenit, deren Schäfte aus polirtem »Reichsgranit«, deren Bafen und Kapitelle aus weifsem Marmor angefertigt find. Die Wände des Treppenhaufes find im II. Obergefchofs gegen die Wandelhalle zu durch eine offene Pfeilerftellung aus Burgpreppacher Sandftein, an den drei übrigen Seiten durch entfprechende Pfeilerftellungen gegliedert; eine Stichkappendecke bildet den oberen Abfchlufs des Raumes.

Der zur Aula führende Flurgang ift durch Hochlichtfenfter erhellt, die in den über den Holz-cementdächern der anftofsenden Zimmer emporragenden Wänden angebracht werden'konnten. Die Träger der Betondecke ruhen auf halbkreisförmigen Gurtbogen.

der gegenüber liegenden Schmalfeite ein Poftament mit der Büfte des jetzt regierenden

an

Die Aula ift, ihrer Beftimmung gemäfs, feftlich ausgeftaltet. Die Fenfter find rundbogig und beginnen 2m über dem Fufsböden. Den Thür- und Fenfteröffnungen entfprechend find die Wandflächen durch eine Pilafterftellung gegliedert. Zwifchen den Pilaftern an den beiden Langfeiten find vier Nifchen angeordnet. Den Unterbau der letzteren bilden die kaminartig ausgebildeten Zierbekleidungen der Heizkörper. In der Mitte der einen Schmalfeite, hinter dem Rednerpult, ift ein Denkmal für den verdorbenen Grofsherzog Ludwig IV.,

Grofsherzogs Ernfl Ludwig vorgefehen. Hohe Täfelungen aus Pitck-pine-Wo\z bekleiden den unteren Theil der Umfaffungswände. Ueber den aus gleichem Holz angefertigten Thüren und deren Schnitzwerk find Blendbogen mit Malereien angeordnet. Im Uebrigen ift die farbige Behandlung in hellen Tönen gehalten und hauptfächlich durch Gold gehoben. In gleicher Weife ift in der Stuckdecke verfahren, deren Ein-theilung und F’ormbildung der Pilafterftellung der Wände, fo wie der Decken-Conftruction des Raumes ent-fpricht; die Fenfter erhalten Kathedralglas.

Das Rectorzimmer und das anftofsende Sitzungszimmer werden mit Täfelungen und Thüren aus Pitch-pine-Holz verfehen und überhaupt etwas reicher ausgeftattet, als die übrigen Verwaltungs- und die Unterrichtsräume, welch letztere in einfacher, wenngleich zweckmäfsiger Weife eingerichtet werden. Lefe-zimmer und die mit Magazinsanordnung verfehene Bücherei bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Sämmtliche Räume, mit Ausnahme der mit Ofenheizung ausgerüfteten Dienerwohnungen, erhalten Niederdruck-Dampfheizung. Diefelbe ift von B. Oelrichs in Offenbach a. M. ausgeführt und derart angeordnet, dafs die vom Keffelhaus ausgehende Hochdruckleitung vor dem Eintritt in das Hauptgebäude reducirt wird, alsdann in der Axe des Mittelflügels diefem und dem Nordflügel, fo wie links und rechts abzweigend unter dem Hofe dem Weflflügel, bezw. dem Oftflügel den Dampf auf kürzeftem Wege zuführt und eine in fleh gefchloffene Rundftrangleitung bildet. Die unter den Flurgängen des Sockelgefchoffes hergeftellten l,5iu hohen Canäle der Dampf- und Condenswafferleitung führen zugleich die an verfchiedenen Stellen gefchöpfte frifche Luft mittels der in den Scheide- und Mittelmauern ausgefparten Zuluft-Canäle den einzelnen Heizkörpern zu. Die vier grofsen Hörfäle, deren Heizkörper unter dem hoch gelegenen Theile der an-lteigenden Sitzreihen in Heizkammern aufgeftellt find, werden mittels Umlaufheizung angeheizt; nach genügender Erwärmung diefer Räume wird denfelben die frifche, erwärmte Zuluft, nach Bedürfnifs mit kalter Luft gemifcht, zugeführt.

Die Entlüftung fämmtlicher Räume erfolgt durch geeignete Abluft-Canäle, die im Dachbodenraum ausmünden, fo wie durch 6 Saugköpfe, aufserdem durch 20 Dachluken, die theils an den Aufsen-, theils an den Hoffeiten angeordnet find und in das Freie führen.

In fämmtlichen Zeichen- und Conflructionsfälen, in den Lehrerzimmern und in den Verwaltungsräumen , fo wie in den Flurgängen find nach Bedürfnifs Zapfftellen der Wafferleitung mit Ausgufs-becken angebracht; Gleiches ift in den Zeichenbrett-Reinigungsräumen der Fall, fo wie auch alle Aborte und Wafchräume an die allgemeine Wafferverforgungs- und Entwäfferungs-Anlage angefchloffen find. Feuerhydranten find in den Flurgängen jedes Gefchoffes, fo wie auch im Hof vorgefehen. Die Wafferverforgung wird durch das ftädtifche Wafferwerk und die Entwäfferung durch die öffentliche Schwemmcanal-Anlage bewirkt.

Das ganze Gebäude wird mit elektrifcher Beleuchtung verfehen, und zwar follen die Hör- und Zeichenfäle indirecte Bogenlicht-Erhellung erhalten ; im Uebrigen kommen Glühlampen zur Anwendung. Die Erzeugung des elektrifchen Stromes gefchieht, wie fchon in Art. 51 (S. 56) gefagt worden ift, im eigenen Mafchinen- und Keffelhaufe.

Die Baukoften, einfchliefslich Heizung und Lüftung, Wafferverforgung und Entwäfferung, aber aus-fchliefslich der elektrifchen Beleuchtung, der inneren Einrichtung und der Anlagen aufserhalb des Gebäudes find auf 929 700 Mark veranfchlagt ; da der gefammte umbaute Rauminhalt rund 6200ct)m beträgt, entfallen auf 1 cbm rund 15 Mark.

¹

) Facf.-Repr. nach: Planat, P. Encyclopédie de l'architecture et de la conßruction. Paris 1888—93. Bd. 6. Taf.

Von den einfehlägigen Neubauten in Oefterreich find diejenigen der technifchen Hochfchule zu Graz die jüngften. Der Lageplan derfelben wurde in Fig. 43 (S. 54) gegeben; fie find 1884—88 nach den Entwürfen Wift’s ausgeführt worden.

Das zwifchen der Techniker- und der Leffing-Strafse gelegene, mit der Hauptfront gegen die Rech-bauer-Strafse gewendete Hauptgebäude (Fig. 45 bis 47 ⁸⁴) hat im Grundrifs die Form eines Rechteckes, welches zwei grofse Binnenhöfe umfchliefst, 84,5 m Länge und 66,5 m Breite befitzt ; nach Süden zu kann durch Anbauten eine Erweiterung ftattfinden. Von den feitlichen Strafsen ift das Gebäude durch 10 bis 12 m breite Vorgärten abgefondert.

Daffelbe befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchofs ; die Gefchofshöhen betragen (von und bis Fufsboden-Oberkante gemeffen) bezw. 4,1, 5,5, 5,4 und 5,3m- Das Grundftück fällt nach Süden fo ftark ab, dafs das Sockelgefchofs an der Nordfront zum gröfsten Theile in die Erde eingebaut ift und dafelbft Lichtgräben angebracht werden mufften, während es an der Südfeite über Erdgleiche hervorragt; defshalb ift die Einfahrt an letztere Seite verlegt worden. Die beiden Höfe find wagrecht angeordnet, und zwar derart, dafs das Sockelgefchofs über die Hofflächen heraustritt. In Folge deffen konnten in letzterem Stockwerk ganz fchöne Räume gefchaffen werden, welche aufser Dienerwohnungen auch noch für Unterrichtszwecke, für Aufftellung einer Zerreifsmafchine, einer Gaskraftmafchine etc. benutzt werden. Der Vorderbau, die beiden Seitenflügel und der Hinterbau find fo angeordnet, dafs nach der Strafsenfeite alle Haupt-, Unterrichts- und Sammlungsräume, eben fo die Zimmer der Docenten gelegen find, während an der Hoffeite ringum die 3,o bis 3,5 m breiten, mit Kreuzgewölben abgedeckten Flurgänge fich befinden. In dem Tract, der die beiden Höfe trennt, liegt der Flurgang nach Norden.

Jede der drei Strafsenfronten befitzt einen Mittelrifalit und zwei Eckrifalite ; der Mittelbau an der Nord- (Haupt-) Front tritt befonders ftark hervor und ift auch architektonifch ausgezeichnet, was fich dadurch rechtfertigt, dafs derfelbe die Eingangshalle, die Fefttreppe und den Feftfaal enthält. Aufser der Fell- oder Haupttreppe find noch zwei Nebentreppen vorhanden.

s*j Nach: Mittheilungen des Verbandes ehemaliger Grazer Techniker. Bd. II. Graz 1888.

55-

Technifche Hochfchule zu Graz.

Min.

und

geolog

Prof.

Lado

J n s t r u-

tari

mm

mente

H il s ill

■b

j fvt 0 d e 11 e

>r/

Fig. 46.

il

rsr

Säle

Mathen.

Prof.

Prof.

Prof.

[Physik

Lal o rato

Zeichen-

Tl

Jl

Assist

C- e o

issisi

a, ti

sale

Docent

Me c h .

Prof.

T e c il n

IS a m

in 1    11

ISISSW

Prof.

Prof.

Ho c h li

P a il o

ïi um

Me ch anik

Prüf

i.

Saal

g s -i

Saal

°l

Hoi sail

Par

c Ł e ii

\J

u Te c h

Rte

Bill.

Baume eh.

1/

P I ii. f g S

Allgemeine

urne

—sa_I

Saal

Diener

jlJ e c a n |l

pm

Kanzlei

IP r ii. f g s-

Modells

s a a. l

1/

><

7f

Kanzlei

Wüte n -

künde

Prof

_EL

B e c a Ji

Eintritts

[ja n d z e i c h

ne jl

DDOnnl

Ln'

Z U Jl

5 SjH

halle

S ä. ćL I

Comité

Hector

11

JJ

BacnriHI

iis

I. Obergefchofs.

mid

'M

. ____^

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1:500

10

15

20 *

'ircm

i?

Erdgefchofs.

*Ts

Arch.: Wifi,

Tecbnifche Hochfchule

zu Graz. —

Hauptgebäude Si).

Fig- 47-

/'

Y:_.

U-

.....--fx\

i.

XLUJ

ScS

rgj

.s

ns&f ^

iv'L’ï

Hi

Sei

ii

Tlfnfti'ilfnTj

mwm

:; • . =

EK'.'.

iS5föjl_

E=^*pS8Łrę

Sfck; \

gjl

Technifche Hochfchulë zu Graz. — Hauptgebäude.

Die im Erdgefchofs untergebrachten Räumlichkeiten find aus dem Grundrifs in Fig. 45 zu entnehmen. Die Spiegeldecke der Eingangshalle, 9,90 X 10,31 m im Grundrifs meffend, ift durch gekuppelte Pilafter und gekuppelte Säulen in Felder getheilt; der Fufsboden belteht aus polirten Marmor-Cement-platten der Gefellfchaft Kiefer in Oberalm bei Hallein. Die 3,3m breite Fefttreppe, welche nur bis in das I. Obergefchofs führt, hat Stufen aus Kainachthaler Marmor, die an den Anfichtsflächen polirt find; aus gleichem Material find die polirten Baluftraden hergeftellt.

Fig. 46 zeigt die Räume, welche in das I. Obergefchofs verlegt worden find. Der Feftfaal geht durch zwei Stockwerke hindurch, ift 16,75 m lang, 10,68 m tief und bis zur Spiegeldecke 10,00 m hoch. Er ift durch Pilafter und Bogenftellungen gegliedert und enthält über einem dreigetheilten Gebälke eine grofse Hohlkehle mit Schildern und eine reich und kräftig gegliederte, caffettirte Spiegeldecke, welche in reicher, farbiger, ornamentaler und figürlicher Ausftattung und Vergoldung gemalt ift. An der öftlichen Stirnwand befindet fich die Statue des Kaifers in einer Nifchenumrahmung, von grofsen, polirten Marmorfäulen flankirt, welche einen Giebel mit dem kaiferlichen Wappen und mit Wappenhältern tragen. An der Eingangswand ift eine Gedenktafel von rothem fchwedifchem Granit auf einem Marmorunterfatz mit Auffatz angebracht, welche von reich profilirten und verzierten Säulchen und einer Cartouche eingerahmt und durch einen Giebel gekrönt ift.

Im II. Obergefchofs enthalten hauptfächlich : der öftliche Flügel die Unterrichtsräume für Strafsen-und Eifenbahnbau und diejenigen für Brückenbau ; der Südflügel die Unterrichtsräume für Hochbau und Landwirthfchaft ; der weltliche Flügel die Unterrichtsräume für praktifche Geometrie, diejenigen für Waffer-bau und jene für Botanik ; der Verbindungsbau zwifchen den beiden Höfen die Unterrichtsräume für Zoologie. Im Vorderbau befinden fich öftlich von der Aula noch einige Räume für Strafsenbau, weltlich davon Docenten- und Dienerzimmer; über der Fefttreppe ift ein grofser Hörfaal gelegen.

Ueber dem Dache des füdlichen (gegen den Garten gewendeten) Baues erhebt fich ein aftro-nomifches Obfervatorium, beftehend aus einer Steinterrafle mit zwei Beobachtungspfeilern im Freien, auf welcher ein eiferner Drehthurm mit beweglichen Dach- und Seitenklappen aufgeftellt ift.

Für die Façaden (Fig. 47) wurden die ftrengeren Formen der italienifchen Renaiffance in Anwendung gebracht. Auf einem kräftigen Ruftica-Unterbau mit entfprechendem Sockel erheben fich die durch Pilafter gegliederten Façaden des I. Obergefchoffes mit den grofsen, oben halbkreisförmig abgefchloffenen Fenftern. Auf das durchlaufende Gebälke diefes Stockwerkes find die eben fo geftalteten Fenfter des II. Obergefchoffes aufgefetzt, welche wieder durch Pilafter getrennt find ; diefe tragen das dreigetheilte Haupt-gefims. Im Fries des letzteren find abwechfelnd polirte Schrifttafeln von dunkel- und lichtrothem Ster-zinger Porphyr, Tyroler Serpentin, fchwedifchem rothen und grünen Granit, fteirifchem Serpentin und Salla-Marmor, mit Feftons wechfelnd, und an den Rifaliten, fo wie an der Hauptfront Schrifttafeln und Feftonträger mit Feftons angebracht. Auf diefen Tafeln find die Namen hervorragender Gelehrter aus den verfchiedenen technifchen Gebieten eingemeifselt.

Befonders ausgezeichnet wurde naturgemäfs der Mittelrifalit an der Nord- oder Plauptfront. Für denfelben wurde durchweg Plaufteinverkleidung gewählt, während die übrigen Façadentheile in Mörtelputz ausgeführt worden find. Für den Mittelrifalit wurde der gelblichweifse, fehr gleichmäfsige und ziemlich fefte Grobkalk von Aflenz verwendet, eben fo auch für alle Statuen und plaftifchen Arbeiten der Hauptfront ; nur für den Sockel und das darüber gelegene Erd- (Ruftica-) Gefchofs wurde der dichte und fefte, blaugraue, braun und lichtgelb gefleckte Stein von St. Georgen genommen. Die Bramante-Fenfter-Architektur des Erdgefchoffes ift aus Mühldorfer Stein und die Porträt-Medaillons find aus dichtem Iftrianer Stein ausgeführt.

Der Mittelbau der Hauptfront überragt mit einer mächtigen Kuppel die Rücklagen der letzteren, während die 4 Ecken des Gebäudes durch kleinere Kuppeln betont find. Vier mächtige korinthifche Säulen treten über den Mittelrifalit auf dem Ruftica-Unterbau vor und tragen ein reich gegliedertes Gebälk (im Fries die eingemeifselte Infchrift: K. K. TECHNISCHE HOCHSCHULE) mit einem Giebel, über welchem die 3,3 m hohe Mittelgruppe ruht : Auftria fchützend Künfte und Wiffenfchaften (von Brand-ßetter)\ die dahinter befindlichen Attika-Statuen (von Pekary) ftellen Schinkel, Stephenfon, Kedtenbacher und Liebig dar. Aus dem weiteren bildnerifchen Schmuck feien noch die beiden Statuen von Euklid und Archimedes (von Brandßetter) hervorgehoben, welche in Nifchen, die links und rechts von der Säulen-ftellung angebracht find, aufgeftellt wurden. Die Freitreppe an der Hauptfront befteht aus Stufen von Bacherer Granit und die Baluftraden links und rechts aus Salla-Marmor.

Aufser Eintrittshalle und Feflfaal haben nur noch der Sitzungsfaal des Profefforen-Collegiums und das Zimmer des Rectors eine reichere Ausftattung erhalten ; alle anderen Räume find einfach gehalten worden. Nur für die Bibliothek wurden die Büchergerüfte in Eifen conftruirt und des befferen Ausfehens wegen mit Holz verkleidet; eine gleichfalls eiferne Galerie führt in den zwei Bücherfälen an den Wänden rings herum, und eine kleine eiferne Wendeltreppe, fo wie ein Bücheraufzug ftellen die Verbindung mit den oberen Theilen der Büchergerüfte her.

Die Räume der beiden unterften Gefchoffe find gewölbt ; alle übrigen Decken beftehen aus Holzbalken, die auf eifernen Unterzügen ruhen. Nur die Decken über und unter der Bibliothek find zwifchen eifernen Trägern gewölbt. Für die Fufsböden der verfchiedenen Räume wurden eichene Bretter, die auf Blindböden lagern, gewählt; nur die Aula hat einen Parquet-Fufsboden erhalten. Die Flurgänge find mit Cementplatten gepflaftert. Für die Dachdeckung wurde englifcher Schiefer in wagrechten Reihen in zweifacher Eindeckung auf Latten angewendet; nur die Kuppeln wurden, der Krümmung wegen, vorher gefchalt.

In der kalten Jahreszeit gefchieht die Erwärmung fämmtlicher Räume mittels Feuerluftheizung. Es find 15 Heizfyfteme vorhanden, wovon 12 Luftheizungsöfen mit Frifchluft-Zuführung enthalten, während die 3 anderen, für die Eintrittshalle und die Treppen beftimmt, mit Luftumlauf betrieben werden.

Ueber die Baukoften enthält unfere Quelle keine Mittheilungen⁸⁵).

Neuere Literatur

über »Technifche Hochfchulen«.

Wist, J. Der Neubau der k. k. technifchen Ilochfchule in Graz : Mittheilungen des Verbandes ehemaliger Grazer Techniker. Graz 1888. S. 9.

Die eidgenöffifche polytechnifche Schule in Zürich etc. Zürich 1889.

33) Nach ebendaf., S. Fortfchr. d. Architektur. Nr. 4.

*-#SBL!OTEKft POllTECililiBZHA

K RAKÓW

Die k. k. technifche Hochfckule in Graz. Wiener Bauind.-Ztg., Jakrg. 6, S. 509.

Technifche Hochfchule zu Graz. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 6, S. 523.

Ein Gefetzentwurf über die Einrichtung von Architektur-Hochfchulen in Italien. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 205.

Galland, G. Die Vorläuferin der Berliner Bauakademie unter Friedrich dem Grofsen. Baugwks.-Ztg. 1890, S. 254, 269.

Lorenz & Wiethoff. Statiflifche Nachweifungen betreffend die im Jahre 1890 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. V. Berlin 1892. VII—IX, A : Gebäude für akademifchen und Fachunterricht. S. 14.

L école des ponts et chauffées. La conßruction moderne, Jahrg. 9, S. 473.

Architektonifche Studien. Ilerausg. v. Architekten-Verein am Kgl. Polytechnikum in Stuttgart. Heft 63, Bl. 5 u. 6:ÄNeuer Flügel des Kgl. Polytechnikums in Stuttgart; von v. Tritfchler.

Von den

FORTSCHRITTEN

AUF DEM GEBIETE DER

ARCHITEKTUR

iff bisher erfch'ienen :

Heft Nr. i: Die Gasofen-Heizung für Schulen. Von Stadt-Baurath G. Behnke zu Frankfurt a. M. (Preis i M. 60 Pf.)

Heft Nr. 2: Verglaste Deeken und Deckenlichter. Von Reg.-Baumeifter A. Schacht zu Hannover und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt zu Darmftadt. (Preis 2 M. 40 Pf.)

Heft Nr. 3 : Ueber die praktifehe Ausbildung der Studirenden des Baufaches während der Studienzeit. Von G. Barkhaufen und W. H. Lauter. (Preis 1 M.)

Heft Nr. 4: Hoehfchulen (Univerfitäten und Technifche Hochfchulen) mit befonderer Be-rüekfichtigung der indireeten Beleuchtung von Hör- und Zeiehenfälen. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt zu Darmftadt. (Preis 3 M.)

Heft Nr. 5 : Heizung, Lüftung und Beleuchtung der Theater und fonftiger Verfammlungs-räume. Von Profeffor H. Fifcher zu Hannover. (Preis 2 M.)

fr

Zink-Hochätzungen aus der k. k. Hof-Photogr. Kunft-Anftalt von C. Angerer & GöSCHL in Wien. Druck der Union Deutsche Yerlagsgese-llśchaft in Stuttgart.

ftehen, wird in jedem diefer Ergänzungshefte eine Ueberficht über die Neuerungen auf einem beftimmten Gebiete geliefert.

3)    Da eben fo, wie im »Handbuch der Architektur«., auch in den » Fortfehritten « jedem abgehandelten Stoffe ein Verzeichnifs der einfehlägigen (natürlich neueren) Fachliteratur beigefügt ift, fo werden die Lefer der » Fortfehritte« nicht allein von dem unterrichtet, was das betreffende Heft derfelben unmittelbar bietet, fondern es wird ihre Aufmerkfamkeit auch auf andere literarifche Erfcheinungen, welche fich mit dem gleichen Gegenftande be-faffen, gelenkt.

4)    In den -»Fm'tfchritten« finden auch folche Unterfuchungen, Anlagen etc. Platz, deren Aufnahme in die neueren Auflagen der einzelnen Bände, bezw. Hefte des >Handbuchs der Architektur« nicht beabfichtigt wird, letzteres aus dem Grunde, weil dadurch der Rahmen des genannten » Handbuchs « überfchritten werden würde.

Die Bearbeitung gefchieht in den »Fortfehritten« in derfelben (bewährten) Weife, wie im » Handbuch der Architektur« ; auch die Ausftattung ift die gleiche.

Jedes einzelne Heft der »Fortfehritte« umfaßt in der Regel nur wenige Bogen, und es wird darin nur ein Gegenftand bearbeitet, oder es wird darin über eine Gruppe von verwandten Conftructionen, Gebäudeanlagen etc., die auch im » Handbuch der Architektur« zu einem Kapitel, Abfchnitt etc. vereinigt find, berichtet.

Jedes Heft der »Fotffchritte« ift einzeln käuflich.

Sobald eine Anzahl von Heften der » Fortfcliritte«. erfchienen fein wird, welche den gefammten, in einem Bande, bezw. Hefte des »Handbuches der Architektur« behandelten Stoff betreffen, fo werden diefelben zu einem Ergänzungsbande vereinigt werden.

Darmftadt, im Juli 1894.

Arnold Bergfträfser.

»

.

rI

IÜ8S

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

111-306480

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000308887