►<

*<

OMCJ

r*

^    "-.3 e©

-s

g 2

1 I y-'<£

SB

sa

53

Él

Ifegü

tSSi'ii

S>

m

Szr.    éËL Mfb «

■■i

^ al

ItÊiS

\\

I,

r-

r,

àk, f

s*»

m*

u.

mK£k

,iîi

r-

•A

•Æ

k:...

t#

■ï

F?

®g^

Wâi

Jl

r«ü

AfcT

iF

SI

S§1

fe-

«I

ir

iOTK

si

■J»**

».

iw

il

WZ

«S

r.

k«i

B#*

P'

w@M

’4it

WM

MI

:*

yù'

•m

*-

m

HK

I#

r--:

Mw

ri&âffîgS

é#

fc

K]

**]

Biblioteka Politechi

10000029:

fe

r

F

v

7

y

y

«

S

\

o

V

*sąr

'

■ü

-

-V

ANLAGEN

ZUR

VERMITTELUNG des VERKEHRS

IN DEN GEBÄUDEN.

TREPPEN", INNERE RAMPEN, AUFZÜGE, SPRACHROHRE, HAUS- UND ZIMMER-TELEGRAPHEN.

VON

OTTO SCHMIDT, DR EDUARD SCHMITT, PHILIPP MAYER

BAUGEWERKSCHULLEHRER IN POSEN.

GEH. BAURATH, PROF. IN DARMSTADT.

KAISERL. RATH, INGENIEUR IN WIEN.

JOSEF KRÄMER,

OBERINGENIEUR IN DRESDEN.

„Handbuch der Architektur“. Dritter Theil, 3. Band, Heft 2.

ZWEITE AUFLAGE.

MIT 576 ABBILDUNGEN IM TEXT.

11

gl

Wf

STUTTGART 1898.

ARNOLD BERGSTRÄSSER VERLAGSBUCHHANDLUNG

A. KRÖNER.

fi

s»

Jft- 'boGM'AM

fs-. s

liBLlOIEllâ fCUIEtliUI M

KRAKOW

L;

IIP

Akc. Nr.

ff

CO . ü~

W' fc- 'bK ! Ht-

Handbuch der Architektur.

III. Theil.

Hochbau-Conftructionen.

3. Band, Heft 2.

(Zweite Auflage.)

INHALTS-VERZEICHNISS.

Conftructionen des inneren Ausbaues.

2. Abfchnitt.

Anlagen zur Vermittelung des Verkehres in den Gebäuden.

Seite

Vorbemerkungen.................

A. Treppen und innere Rampen............

r. Kap. Treppen im Allgemeinen.........

Anhang- über „Reittreppen“.....

Literatur über „Treppen im Allgemeinen“

19

20

2. Kap. Hölzerne Treppen

21

Literatur über „Hölzerne Treppen“

44

3. Kap. Steinerne Treppen..........

a)    Treppen aus Haufteinen.........

1)    Unterftützte Haufteintreppen......

a) Unterltützung durch Mauerwerk .    .    .

ß) Unterltützung durch Wangen .... y) Unterltützung durch eiferne Träger .    .

8) Geländer............

2)    Frei tragende Haufteintreppen.....

3)    Wendeltreppen...........

b)    Treppen aus Backfteinen

1)    Unterwölbte Backfteintreppen.....

2)    Backfteintreppen ohne Unterwölbung .

c)    Treppen aus fonftigem künftlichem Steinmaterial

Literatur über „Steinerne Treppen“ .    .

45

45

48

48

55

57

•    63

64

77

9²

92

■    98

101

4. Kap. Eiferne Treppen........

a)    Gufseiferne Treppen.......

1)    Geradläufige Treppen.....

a) Frei tragende Treppen .... ß) Wangentreppen......

2)    Gewundene und Wendeltreppen

b)    Schmiedeeiferne Treppen.....

1)    Geradläufige Treppen.....

a) Stufen..........

ß) Seitliche Wangen.....

y) Unten liegende Wangen .    .    .

8) Ruheplätze und Geländer .    .    .

2)    Gewundene und Wendeltreppen. .

3)    Bewegliche Treppen......

Literatur über „Eiferne Treppen“

Seite

109

rio

HO

IIO

113

124

134

134

134

137

14t

149

152

161

162

5. Kap. Innere Rampen

164

B. Aufzüge

172

6.    Kap. Aufzüge im Allgemeinen........

7.    Kap. Perfonen-Aufzüge........ . . .

a)    Hydraulifche Aufzüge..........

1)    Unmittelbar wirkende hydraulifche Aufzüge

2)    Mittelbar wirkende hydraulifche Aufzüge .

b)    Dampf-Aufzüge............

c)    Aufzüge mit Gaskraftmafchinen......

d)    Elektrifche Aufzüge..........

172

180

185

189

198

200

201

8. Kap. Laften-Aufzüge

203

Literatur über „Perfonen- und Laften-Aufzüge“

208

C. Sprachrohre, Haus- und Zimmer-Telegraphen..........

9. Kap. Sprachrohre. .    ................

10.    Kap. Elektrifche Haus-Telegraphen...........

a)    Signal-Einrichtungen...............

1)    Elektricitätsquellen..............

2)    Klingelvorrichtungen..............

3)    Taftervorrichtungen..............

4)    Leitungen..................

5)    Ausfchalter.................

6)    Nummernzeiger (Tableaux)............

7)    Ausführung der Anlagen............

8)    Leitungspläne................

9)    Einrichtungen für befondere Zwecke........

10) Beheben von Störungen............

b)    Fernfprech-Einrichtungen.............

Literatur über „Elektrifche Haus-Telegraphie“ ....

11.    Kap. Signal-Einrichtungen mit Druckluftbetrieb.......

Literatur über „Signal-Einrichtungen mit Druckluftbetrieb“

212

212

215

215

215

217

223

. 226

232

233

237

242

244

•    249

251

. 260

2ÓI

III. Theil, 4. Abtheilung:

CONSTRUCTIONEN DES INNEREN AUSBAUES.

2. Abfchnitt.

Anlagen zur Vermittelung des Verkehres in den Gebäuden.

Vor

bemerkungen.

Innerhalb eines Gebäudes kann der Verkehr im Wefentlichen vierfacher

Art fein:

1)    Perfonen, unter Umftänden auch Thiere, follen lieh aus einem Raume in einen anderen, in gleicher Höhe gelegenen Raum bewegen; Möbel, Geräthe, Speifen, Waaren und andere leblofe Gegenftände follen aus einem Raume in einen anderen, in gleicher Höhe befindlichen Raum gefchafft werden — für diefe Zwecke müffen in den betreffenden Wänden Oeffnungen frei gelaffen werden, welche in der Regel durch Thüren oder andere bewegliche Wandverfchlüffe ver-fchloffen, bezw. geöffnet werden können; für das Fortbewegen von Waaren u. dergl. wird bisweilen die Anlage von Gleifen nothwendig.

2)    Perfonen, zuweilen auch Thiere, follen lieh aus Räumen des einen Ge-fchoffes in Räume eines anderen Gefchoffes begeben; eben fo follen Speifen, Geräthe und fonftige leblofe Gegenftände aus einem Gefchofs in ein anderes Ge-fchofs gefchafft werden — hierzu dienen in der Regel Treppen, feltener Rampen; letztere bedingen in manchen Fällen gleichfalls eine Gleisanlage.

3)    Perfonen, Thiere und leblofe Gegenftände follen aus einem Gefchofs in ein anderes mittels mechanifcher Hilfsmittel befördert werden — die bezüglichen Einrichtungen heifsen Aufzüge.

4)    Es foll die Möglichkeit vorliegen, dafs eine in einem Raume befindliche Perfon lieh mit Perfonen in anderen, entfernter gelegenen Räumen deffelben Gebäudes, bezw. derfelben Gebäudegruppe verftändigen kann, ohne dafs fie fich in letztere zu begeben braucht — für diefen Zweck können Sprachrohre oder andere Arten von Haus-Telegraphen und -Telephonen angeordnet werden.

Die unter 1 gedachten Wand-Oeffnungen lind bereits in Theil III, Band 2, Heft 1 (Abth. III, Abfchn. 1, unter B) und die an gleicher Stelle erwähnten Thüren und andere bewegliche Wandverfchlüffe im vorhergehenden Hefte (Abth. IV, Abfchn. 1, unter B u. C) diefes »Handbuches« befprochen worden. Die Treppen und inneren Rampen werden im Nachfolgenden unter A, ferner die Aufzüge unter B, endlich die Sprachrohre, Haus-Telegraphen und -Telephone unter C behandelt werden. Von den Treppen-Anlagen wird, fo fern es fich um ihre Anordnung und Geftaltung im Gefammtorganismus des Gebäudes, fo wie um ihre formale Ausbildung handelt, auch noch in Theil IV, Halbband 1 (Abth. I, Abfchn. 5, Kap. 2) die Rede fein.

2.

Ueberficht.

A. Treppen und innere Rampen.

i. Kapitel.

Treppen im Allgemeinen.

Von Otto Schmidt und Dr. Eduard Schmitt.

Durch eine Treppe oder Stiege wird, wie im vorhergehenden Artikel angedeutet wurde, eine ftaffelartig geftaltete Verbindung zwifchen den in ver-fchiedenen Höhen liegenden Räumen eines Gebäudes gefchaffen. Sie bietet demnach die Möglichkeit, von einem Gefchofs zu einem anderen zu gelangen.

Der Raum, der die Treppe aufnimmt, heifst das Treppenhaus, bei engeren Treppen wohl auch Treppengehäufe; dalfelbe bildet meift eine befondere Ab-

Fig. i.

PI

US

rm i

L.<\

ml

Vom Palazzo del Podeftà zu Florenz¹).

i) Facf.-Repr. nach: Rohaut de Fleury, Ch. La Toscane au moyen-âge etc. Paris 1874. PI, VI.

theilung des Gebäudes, kann aber auch in einem Gebäudeflügel, in einem Voroder Anbau, in einem Thurm, Erker etc. gelegen fein. Bisweilen fehlt ein eigentliches Treppenhaus, und die Treppe ift in einen hauptfächlich anderen Zwecken dienenden Raum eingebaut. Unter Treppenloch (Treppenöffnung,

' Fig. 2.

ypff

MiHj

mm

Treppenluke) verlieht man die Oeffnung, welche in einer Balkenlage für das Ausmünden der Treppe frei gelaflen ift, und Treppenauge nennt man den freien Raum, der innerhalb der Treppen-Conftruction (innerhalb der gebrochenen, bez. gekrümmten Treppenläufe) verbleibt. Man unterfcheidet:

fj/àf

l!l

ff)¹:

iil

'M I

-

ipll

il. a

:V

PS

;■

1)    Haupttreppen, welche den Hauptverkehr in einem Gebäude vermitteln. In Wohngebäuden werden fie nur von der Herrfchaft und deren Befuchern benutzt; Botenperfonal, Lieferanten u. dergl. dürfen fie nicht betreten. In öffentlichen Gebäuden und Palällen, felbft in manchen herrfchaftlichen Wohngebäuden, erheben fie lieh bisweilen zum Range einer Prachtoder Ehrentreppe, die nur bei feftlichen Gelegenheiten, bei hohen Befuchen etc. benutzt wird.

..

toffi

Up

UPS

i wfffiâi

1111111

\tSm

•tek-

«fe

2)    Nebentreppen,welche in gröfseren Gebäuden den Verkehr in den Flügelbauten und fonftigen von der Haupttreppe weiter entfernten Gebäudethei-len vermitteln. Unter beftimmten Verhältniflen führen fie auch die Bezeichnungen Hinter-, bezw. Hoftreppe.

wm

WM

o.5oMct

3)    Dienft-oderLauftrep-pen, welche hauptfächlich dem Verkehre des Dienftperfonals, der Lieferanten u. dergl. dienen.

Vom Hofe des Scliloffes zu Spittal an der Drau²).

4)    Geheime Treppen, in manchen Fällen auch Degagements-Treppen genannt, auf denen man thunlichft unbemerkt aus einem Ge-fchofs in das andere gelangen kann; bisweilen find diefelben zwifchen Wänden, in fchrankartigen Gehäufen etc. verborgen, angeordnet.

-) iacf.-K.epr. nach: Lambert, A.& E.Stahl. Motive der deutfehen Architektur des XVI., XVII. u. XVIII. Jahrhunderts etc. Abth. I: Früh- und Hochrenaiffance 1500—1650. Stuttgart 1888—90. J?af. 9.

Fig. 3-

Tri-    i;¹.

y "i Ufni

:"v

VÏ

/•

mtÊM&èk

--'î - " w' -    .

sir

ES«

&;•

'jtu;

Pr,

S:::Ä

liPFi^łi

Mifeiiiifei:

:

te«tefea#a«Ssy>fefc^^^

Ä

p P

\.v/;

~V

,/,

V' '

mm

_• VV. .-. -.Ji

r ' '' :

32

~T,P^

go

-,

jffT

i," fÈ

'i

.uvL

rl

:,v

Tl

ll

V'"

i;

1!

i ii

SSÎËr:'

==J

■. p

;■ j •

,J

fe'¹

5g

ii

II

Pi

’Ą

i m

lwi

| i;’ I' •

f    i

;I    ‘iL'.

li

ii

!IP

ippMf

iliii

iy

ll

•riźą

•j

iii!.

ii

Myj#

ISrifP

mź

mm

Śmśm, W^KĘKĘHĘKmĘm-.;

wm

,'i

fcr, rA Mirluw'ràTiiM!¹    !.. I l'ii HU i, u

, m~rr~~ fâËm|f§|

MÊÊT^

tJ“Ui

Vom Hof zum Steinböckle in Conftanz³).

5)    Kellertreppen, welche aus dem Erd- in das Kellergefchofs führen.

6)    Boden- oder Speichertreppen, auf denen man nach dem Dachraum gelangen kann.

7)    Thurm treppen, welche in Thürmen nach oben führen. Eine Thurm-treppe kann eben fo Haupt- wie Nebentreppe fein. Sie kann im Erdgefchofs

beginnen; fie kann aber auch, wenn fie nur zum Befteigen des Thurmes dienen foll, erft dort ihren Anfang nehmen, wo lieh der Thurm vom übrigen Gebäudekörper trennt.

8)    Die feither vorgeführten Treppenarten findfämmtlichinnere

;|||j oder fog. Stocktreppen, d. h. Treppen, die im Inneren der Gebäude gelegen find. Es giebt aber auch Treppen, welche am Aeufseren der Gebäude angebracht werden, wie z. B. diejenigen in Fig. i¹) u. 2-), eben fo die an Theatern und anderen öffentlichen Gebäuden in Rücklicht auf Feuersgefahr angeordneten Treppen u. a. m.; in gleicher Weife beftehen Treppen, die rings um einen Thurm, eine Säule oder einen anderen Baukörper geführt (angehängt oder ausgekragt) find (Fig. 3³) u. 4⁴). Diefe äufseren Treppen bilden den Uebergang zu den:

9)    Freitreppen, welche im Freien vor Gebäuden liegen; fie dienen gewöhnlich nur zur Vermittelung des Verkehres zwifchen der Strafse oder dem Hofe bis zur Fufs-bodenhöhe des Erdgefchofles und werden in vielen Fällen auch als Vortreppen bezeichnet. Da fie hiernach den Verkehr im Inneren eines Gebäudes nicht zu vermitteln haben, find fie im vorliegenden Ab-fchnitt nicht zu behandeln; letzteres

wird in Theil III, Band 6 (Abth. V, Abfchn. 2, Kap. 3, unter a) diefes »Handbuches« gefchehen.

Jede Treppe fetzt lieh aus Stufen zufammen; fie beginnt mit der Antritts-Hufe, auch kurzweg Antritt genannt, und endet mit der Austrittsftufe oder dem Austritt. Die aus der Länge und der Breite einer Stufe entftehende wagrechte Fläche heifst der Auftritt (Trittlläche, Grund), die Vorderfläche derfelben das Vorderhaupt, wohl auch kurzweg das Haupt, und ihre feitliche Anfichts-

Fig. ).

iü r

tu:

BW

(I

ff

IM

//)

t.

Ï.

ifcllffliii.-

"    '    '    '    ---V'

ft

- -V

m

3Sä

Ti

Hi

-j—

r~i

Von der Kirche Saint-Étienne da Mont zu Paris ')•

3-

Treppen-

theile.

³)    Facf.-Repr. nach ebendaf., Taf. 19.

⁴)    Facf.-Repr. nach: Encyclopédie d'arch. 1890—91, Fl. 107.

fläche die Stirn oder das Seitenhaupt; die Stufenhöhe wird Steigung und das Verhältnifs von Stufenhöhe zu Auftritt das Steigungsverhältnifs genannt.

In den häufigften Fällen find die Stufen an den Enden durch gemeinfame Seitenftücke, die fog. Treppenwangen (-Zargen, -Backen oder -Bäume), ein-gefalft, bezw. unterflützt. Ferner gehört meiflens zu einer Treppe das entweder

Fig. 5-

■'v-.

'M

jj

gm

Ipi,

’ W

All«

\:v

..............

ts

ras

SS

i\

hä;

■■ :

;

mm

vm

Bi litt

j.

[Æ.,-

JHÿ

1%

liiÄS

-■

q]

Kl

““IS

■ Ai H É . ¹ L :JjL (I ■ ■

H^jfeSg

■ v?'\

AL—

«gpfülL

s ;V

•sp:

fl

Vom Schlofs Mirabell zu Salzburg⁵).

zur Sicherung des Verkehres oder zur Bequemlichkeit dienende Treppengeländer, welches in der Regel nur an einer Seite, bisweilen auch an beiden Seiten angebracht wird. Manchmal fehlt das Treppengeländer gänzlich, oder man bringt bei breiteren Treppen an der Wandfeite derfelben einen einfachen Handläufer, den man wohl auch durch ein in Ringen oder Oefen hängendes Seil erfetzt, an. In wieder anderen Fällen tritt an die Stelle des Geländers eine Brüftung, feltener eine anders geflaltete Verwahrung (Fig. 5&).

⁵) Facf.-Repr. nach; Architektonifche Rundfchau. Stuttgart. 1892, Taf. 95.

Werden die Stufen nicht ohne Unterbrechung in einer Flucht durchgeführt, fo entliehen die Treppenläufe, ohne oder mit Aenderung der Richtung, und die zwifchen den Läufen angeordneten Treppenabfätze, -Ruheplätze, -Flötzen

oder-Podelle. Treppenläufe lind demnach die von Abfatz zu Abfatz führenden Treppentheile (Fig. 6). Bei fymmetrifcher oder doppel-armiger (doppelter) Anlage nennt man den Treppenlauf belfer Treppenarm, wohl auch Treppenzweig oder -All (Fig. 7). Eine mit geraden Läufen und Abfätzen ausgerüllete Treppe heifst hie und da auch Podelltreppe, in manchen Theilen Deutfchlands Flötztreppe.

Unter der Breite einer

Fig. 6.

Fig. 7.

4-

Treppe verlieht man die Länge der Trittllufen, einfchliefslich der Stärke der Wangen.

Stufen.

Die Stufen lind in der Regel an den beiden Langfeiten geradlinig begrenzt. Haben lie dabei durchwegs gleiche Breite, fo heifsen lie gerade Stufen; nimmt die Breite nach dem einen Ende hin ab, fo werden lie Keil-, Winkel-, Spitzoder Wendelllufen genannt. In verhältnifsmäfsig feltenen Fällen werden die Stufen an der Langfeite nach gekrümmten oder gefchweiften Linien geformt. Keilltufen füllten thunlichll vermieden werden; ja in manchen Bauordnungen lind lie entweder gar nicht oder doch nur für Nebentreppen geftattet. Führt eine Treppe als einziger Zugang zu einer Wohnung, fo mufs man allerdings in der

Anordnung der Steigungsverhält-niffe fehr vorlichtig fein; denn gewundene Treppen mit fchwie-rigen Steigungsverhältnilfen füllten unter folchen Verhältnilfen

Fig. 8.

■K

nicht zur Ausführung gelangen. Bei plötzlich auftretender Feuersgefahr würden Treppen mit vielen 8 und Heilen Keilllufen die Rettung g von Menfchen und Sachen in hohem Grade erfchweren.

Die Antrittsllufe, bisweilen ^ auch noch eine oder einige der unii⁰ mittelbar darauf folgenden Stufen erhalten, um he auszuzeichnen,

Grofse Treppe des Mufeums für Naturkunde im botanifchen    andere Grundrifsgellalt als

die übrigen Stufen des betreffenden Treppenlaufes (Fig. 8⁶). In manchen Fällen hat man fämmtliche Stufen einer Treppe, bezw. eines Treppenlaufes in gefchwungener oder anders gekrümmter Form ausgeführt (Fig. g⁷).

:>v\

-r

_ . NI

::

Garten zu Paris⁶). — ¹/₂₀₀ w. Gr.

5-

Die Treppen können aus Holz, aus natürlichem und künftlichem Steinmaterial,

Mater ial

Unterftützu’ng aus Gufs- und Schmiedeeifen hergeftellt werden, fo dafs man hölzerne, fteinerne und ei ferne Treppen unterfchei-den kann. Die Treppen laffen lieh aber auch aus gemilchtem Material (Stein und Eifen, Holz und Eifen etc.) conftruiren.

Je nach der Art der Unter-Itützung der einzelnen Treppenläufe unterfcheidet man unter-ftützte und frei tragende Treppen. Bei erfteren find die Stufen auf ihre ganze Länge oder an den beiden Enden unterftützt; bei den frei tragenden Treppen find die Stufen nur an einem Ende gefaßt.

Für die Treppen follte man zum mindeften den gleichen Grad von Feuerficherheit verlangen, wie ihn das betreffende Gebäude felbft darbietet; in der Regel fordert man, in Rückficht auf eintretende Brände, in diefer Richtung ein noch höheres Mafs. Die verfchiedenen

und

Feuerficherheit.

Fig. 9.

I'i

V    __i___L

r-

Ij

Eli

mm

• rT

xam

iS

El

rrrnrn

-1*

-Pp

Y,

rm

Treppe in der Bïblioteca Laurenziana zu Florenz⁷). Vioo w- Gr.

Treppen-Conftructionen gewähren

einen verfchiedenen Grad von Feuerficherheit; hiervon wird im Folgenden

noch mehrfach die Rede fein, und auch in Theil III, Band 6 (Abth. V, Abfchn. i, Kap. i : Sicherungen gegen Feuer) diefes »Handbuches« wird diefes Gegenftandes noch gedacht werden. Als »feuerficher« gilt im Allgemeinen eine Treppe, deren tragende Theile, alfo Tritt- und Setzftufen, maffiv oder aus Eifen herge-ftellt find.

Sämmtliche Bauordnungen und baupolizeiliche Vorfchriften enthalten ein-fchlägige Beftimmungen. In Theil IV, Halbband g (Der Städtebau) diefes »Handbuches« wird der Abfchnitt über die »Ausführung des Stadtplanes« ein Kapitel über »Bauordnung« enthalten, und diefem wird eine tabellarifche Zufammen-ftellung einiger Hauptanforderungen beigefügt werden, welche den Bauordnungen von i6 gröfseren Städten entnommen find; darin werden auch die Antworten, welche die bezüglichen Bauordnungen auf die Frage: »Werden feuerfefte Haustreppen verlangt?« geben, mitgetheilt werden.

An diefer Stelle feien zunächft die hierher gehörigen Beftimmungen angeführt, welche Baumeifter in feiner »Normalen Bauordnung etc.«⁸) aufgenommen hat:

Jeder zum längeren Aufenthalt von Menfchen beftimmte Raum, deffen Fufeboden höher als 5m über der Erdoberfläche liegt, mufs fleheren Zugang zu einer Treppe in einem felbftändigen Raum (Treppenhaus) haben, welcher mit maffiven Wänden oder mit ausgemauerten und verputzten Fachwerkwänden umgeben ilt.

Jeder zum längeren Aufenthalt von Menfchen beftimmte Raum, deffen Fufsboden höher als 10m über der Erdoberfläche liegt, mufs fichere Zugänge entweder zu zwei Treppen in völlig von einander getrennten, wie oben befchaffenen Räumen oder zu einer feuerfleheren Treppe haben.

Feuerfichere Treppen mit iicheren Zugängen find erforderlich:

a)    in Gebäuden, in welchen eine einzige Treppe zu mehr als fechs Wohnungen (in einem oder in mehreren Gefchoffen gelegen) führen Toll ;

b)    in mehrftöckigen Gebäuden, welche feuergefährliche Gewerbe oder feuergefährliche Materialien enthalten für jeden zum längeren Aufenthalt von Menfchen beftimmten Raum;

c)    in Gebäuden zur Aufbewahrung feuergefährlicher Materialien für jedes Gefchofs, deffen Fufs-boden höher als 10m über der Erdoberfläche liegt;

d)    in Gebäuden, deren obere Gefchoffe grofse Menfchenmengen aufnehmen füllen, und zwar in folcher Anzahl und Breite, dafs die Entleerung rafch erfolgen kann.

Treppen gelten als feuerficher, wenn fie grundfeft aus Stein oder Eifen angefertigt, von mafliven Wänden bis zur Decke über dem oberften Austritt umfchlolfen find, und wenn der Treppenraum mit Stein oder Eifen gedeckt ilt. Die in Stein oder in undurchbrochener Eifen-Conftruction ausgeführten Trittftufen dürfen mit Holz belegt werden.

Zugänge gelten als ficher, wenn ihre Wände maffiv oder gleich ihren Decken verputzt find, demnach nicht durch offene Dachräume führen, wenn fie ferner jederzeit zur freien Verfügung der Menfchen liehen, für welche fie beftimmt find, und wenn die Treppe auf höchftens 40m Entfernung erreichbar ifl.

Sämmtliche in diefem Paragraphen erwähnte Treppen, fo wie die zugehörigen Podefle und Zugänge müffen wenigftens lm Breite erhalten.

Weiters feien hier die einfchlägigen Beftimmungen der Baupolizeiordnung für den Stadtkreis Berlin vom 15. Auguft 1897 wiedergegeben.

Jedes nicht zu ebener Erde liegende Gefchofs mufs mindeftens durch eine Treppe zugänglich fein, durch welche der Ausgang nach der Strafse oder nach einem Hofe jederzeit gefichert wird (noth-wendige Treppe) ... Von jedem Punkte des Gebäudes aus mufs eine Treppe auf höchftens 30m Entfernung erreichbar fein. . . .

Gebäude, in deren oberftem Gefchoffe der Fufsboden höher als 7m über dem Erdboden liegt, müffen mindeftens zwei in gefonderten Räumen befindliche Treppen oder eine unverbrennliche Treppe (nothwendige Treppen) erhalten. Doch foll, wenn der oberfte Fufsboden über 11m hoch liegt, nur im Ausnahmefalle eine unverbrennliche Treppe genügen. . . .

Jede nothwendige Treppe ifl bis in das Dachgefchofs zu führen oder mufs im oberften Gefchoffe entweder unmittelbar oder in einem in der Nähe belegenen, leicht auffindbaren Raume durch eine feuerficher abgefchloffene Nebentreppe ihre Fortfetzung bis ins Dachgefchofs erhalten. Für diefe Nebentreppe genügt eine gerade oder gewendelte Treppe mit freier Lauf breite von 0,75m und einem derartigen Auftritte und Steigungsverhältniffe, dafs überall eine Kopfhöhe von mindeftens 1,80m verbleibt.

Die Stufen unverbrennlicher Treppen dürfen mit Holz belegt werden.

Nothwendige hölzerne Treppen find unterhalb entweder zu rohren und zu putzen oder mit einer gleich feuerficheren Verkleidung zu verfehen.

Bei nothwendigen Treppen find die Treppenpodefte in der Regel rechteckig in der Weife anzulegen, dafs die Länge wie die Breite der Podefle — in der Mitte gemeffen — mindeftens gleich der Laufbreite der Treppe ift. Daffelbe gilt für die Breite der Treppenzugänge. Eine Abfchrägung der Ecken der Podefle bis zur kreisförmigen Abrundung ift nur bei Treppen von mehr als 1,25™ Breite zuläffig. Wenn die Lauf breite der Treppe mehr als 1,75m beträgt, darf die Breite der Podefle bis auf diefes Mafs eingefchränkt werden.

Hieran fchliefsen wir noch die wichtigften einfchlägigen Beftimmungen aus dem preufsifchen »Circular-Erlafs, betreffend die bei fiscalifchen Bauten zu treffenden Mafsnahmen zur Sicherftellung gegen Feuersgefahr«, vom 21. Auguft 1884, welche lieh auf »Kirchen, Auditoriumgebäude der Univerlitäten, Turnhallen und fonftige Räume, in denen lieh eine gröfsere Zahl von Menfchen häufig aufzuhalten pflegt«, beziehen:

. . . Hinfichtlich der Zahl und Breite der Ausgänge einfchliefslich der daran anfchliefsenden Vorflure, Corridöre u. f. w., fo wie der Treppen wird feil gefetzt, dafs unter Beachtung der Gefammtzahl, welche der betreffende Raum aufzunehmen vermag, angeordnet werden:

von

entweder für je 120 Personen ein Ausgang und eventuell eine fich anfchliefeende Treppe mindeftens 1,00m Breite,

oder für je 180 Perfonen ein Ausgang und eventuell eine lieh anfcliliefsende Treppe von mindeltens

1,50m Breite,

oder für je 240 Perfonen ein Ausgang und eventuell eine lieh anfcliliefsende Treppe von mindeltens 2,oom Breite.

Die vorftehenden Mafse müffen im Lichten, bei den Treppen zwifchen den Handläufern gemeffen, vorhanden fein. Die Treppen find mit geraden Läufen und rechteckigen Podelten, welche diefelbe Breite wie die Läufe aufweifen müffen, herzuftellen. Die Steigung der Stufen darf das Mafs von 18cra nicht überfclireiten. Die Treppen erhalten auf beiden Seiten Handläufer, welche über die Podefte ohne Unterbrechung fortlaufen.

Sollen Wendelltufen angewandt werden, fo müffen die Umfaffungsmauern dem entfprechend kreisförmig geftaltet werden; auch dürfen die Stufen nicht ganz fpitz zulaufen, fondern müffen an der Spindel, bezw. im Auge der Treppe mindeltens noch 10cra Auftritt auf weifen.

Auf eine gewendelte Treppe find jedoch

90

bei einer Breite von l,0m höchltens 60 Perfonen »    »    »    » 1,5m

120

»    »    »    » 2,0m

in Anfatz zu bringen.

Es bleibt anheimgeltellt, die Perfonenzahl, welche eine Kirche, ein Auditorium aufzunehmen vermag, auf Ausgänge und Treppen von verfchiedener Breite zu vertheilen, alfo etwa einen Ausgang von 1,5m und einen von l,om anzuordnen u. f. w. und eventuell diefen Ausgängen entfprechende Treppen vorzufehen.

Die Ausgänge und Treppen müffen eine folche Lage erhalten, dafs die Entleerung des betreffenden Raumes mögliclilt leicht erfolgen kann, auch beim Vorhandenfein mehrerer Ausgänge und Treppen das Publicum diefelben unwillkürlich in entfprecliender Weife benutzt.

Nebenausgänge oder Nebentreppen, welche den Befucliern des betreffenden Gebäudes nicht bekannt find, auch nach Lage der Verhältniffe nicht bekannt fein können, bleiben bei der Feltltellung der Zahl und Breite der Ausgänge und Treppen, welche behufs ausreichend fchneller Entleerung des fraglichen Raumes nothwendig find, aufser Betracht.

Es genügt indeffen nicht, die Treppenhausmauern und die Treppe felbft feuerlicher zu conltruiren; vielmehr ift auch noch ein feuerlicherer Abfchlufs des Treppenhaufes nach oben erforderlich. Dies ift befonders dann von Wichtigkeit, wenn der Dachftuhl aus Holz hergeftellt ift, was ja in den allermeilten Fällen zutrifft. Das Holzwerk eines folchen Daches enthält in der Regel bei weitem das meifte brennbare Material des betreffenden Gebäudes, und zwar in ftark ausgetrocknetem Zuftande, fo dafs ein Brand, der dafelbft entlieht oder lieh bis dahin verbreitet hat, leicht und rafch nach dem Treppenhaufe gelangen kann, wenn der erwähnte feuerlichere Abfchlufs deffelben nicht vorhanden ift⁹).

Eine Treppe, welche mehrere verfchiedenartig benutzte und in verfchieden hohem Grade der Feuersgefahr unterliegende Theile eines Gebäudes verbindet, mufs der Gefährdung durch ein in angrenzenden Räumen entftehendes Schadenfeuer fo lange als möglich entzogen bleiben, weil von ihrer Gangbarkeit oft fehr viele Menfchenleben und aufserdem auch das Bergen von grofsen Capitalien abhängen. In Folge deffen geht in gröfseren Städten feit längerer Zeit die Anforderung dahin, die Treppenhäufer in befondere Gebäudetheile zu verlegen, welche von den Wohnungs-, Gefchäfts-, Fabriks- etc. Zugängen durch ver-fchliefsbare Thüren getrennt lind, und diefe Thüren müffen dann felbft feuerlicher conftruirt fein.¹⁰)

Indefs ift in derartigen Fällen nicht allein dafür zu forgen, dafs den Flammen der Zutritt zum Treppenhaufe thunlichft verwehrt wird, fondern auch das Eindringen des Rauches, durch den die von oben Herabeilenden fchon oft dem Er-

») Vergl. auch: Ripple, C. Ueber den Abfchlufs des Treppenhaufes. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt.Baukde. 1875, S. 193. ¹⁰) Nach: Zeitfchr. f. Lüftg. u. Heizg. 1895, S. 186.

II

ftickungstode anheim g-efallen find, ift zu verhüten. Henr ici fchlägt deshalb vor¹⁰), in Fabriken oder verwandten Gebäudeanlagen die Treppenhäufer nicht unmittelbar vom Fabrikinneren, fondera mittels offener, feuerficher hergeftellter Balcone oder Galerien zugänglich zu machen (Fig. io bis 13n).

Vielfach, namentlich in kleineren Städten und auf dem Lande, legt T'eppe.n*

⁰ anlage im

man auf die Treppenanlage ein viel Allgemeinen, zu geringes Gewicht. Nicht feiten findet man enge, allzu Heilej finitere und unbequeme Treppen; der Raum, der die Treppe aufnimmt, ift oftmals zugig oder der Zugluft ausgefetzt, wodurch in der kalten Jahreszeit den am Treppenflur liegenden Räumen ein grofser Theil ihrer Wärme entzogen wird, fo dafs diefelben nur durch eine unverhältnifsmäfsig reichliche Menge von Brennftoff geheizt werden können.

Eine der wichtigften Anforderungen an das Treppenhaus ift eine ausreichende Helligkeit. Diefelbe mufs für alle Stunden gefichert fein, in denen daffelbe der allgemeinen Benutzung offen lieht, hat alfo fowohl durch Tageslicht, wie durch künftliches Licht in ausgiebiger Weife zu erfolgen. In hohen Gebäuden reicht die ausfchliefsliche Erhellung von oben zu diefem Zwecke nicht aus.

Ferner ift für eine gründliche Lüftung des Treppenhaufes Sorge zu tragen.

Da daffelbe häufig eine centrale Lage hat und mit den Wohnungsfluren, bezw. Vorzimmern und Gängen in unmittelbarer Verbindung lieht, deren fonftiger Luft-wechfel in der Regel zu wünfchen übrig läfft, fo ift eine kräftige Durchlüftung des Treppenhaufes für die Luftbefchaffenheit des ganzen Gebäudes von hohem Werth. In der kälteren Jahreszeit ift eine mäfsige Erwärmung des Treppenhaufes zu fordern.¹²)

Fig. 10 bis 13 n).

TaTtrilc- Falirik-

raum.

raum.

ï alrik-

-R ant

Offener Balcon

Offene Oalerie

! Off. BU

Fabrikraum

B a trik-

-Räume

Die Grundanlage, alfo die Form und Gröfse der Treppe, ift von dem Zweck abhängig, den fie zu erfüllen hat. Bei befchränkten oder unregelmäfsigen Bauplätzen mufs vielfach die Anlage von der Gröfse und Form des Raumes, der lieh zur Aufnahme der Treppe als am meiften geeignet erweist, abhängig gemacht werden. Eine allen Anforderungen entfprechende Geftaltung der Treppe geftatten derartige Bauplätze zumeift nicht.

Eine Treppe foll die möglichlle Bequemlichkeit bieten und eine ausreichende Sicherheit gewähren. Elfteres ift Sache der baulichen Anordnung und Einrichtung; letzteres wird durch geeignetes Material, durch regelrechtes Zufammenfügen der einzelnen Theile und durch eine zweckentfprechende Verbindung der Treppe mit den fie einfchliefsenden Mauern erreicht.

Das Treppenhaus mufs fo angeordnet werden, dafs es die Verbindung der inneren Räume nicht Hört. Nicht weit vom Haupteingange liegend, mufs es für den Eintretenden fofort fichtbar, alfo leicht auffindbar fein. Es mufs ferner eine genügende Breite haben. Für Gebäude untergeordneter Art und für Neben-

n) Nach: Deutliche Bauz. 1894, S. 141.

¹²) Nach : v. Kerschensteiner. Die Hygiene der Treppen und des Treppenhaufes. Monatsbl. f. öff. Gefund-heitspfl. 1893, Nr. 12.

6.

12

treppen wählt man vielfach eine Breite von nur l,oom; als geringlles Breitenmafs find 60cra anzufehen. Für belfere Wohnhäufer find 1,25 bis l,5o m, für öffentliche Gebäude, Kirchen, Rathhäufer, für Gebäude, in denen Verfammlungen abgehalten werden, für Theater etc. ift 2 bis 3 m Treppenbreite erforderlich. Bei doppelarmiger Anlage foll der mittlere Arm etwa lV₂-nial fo breit fein, wie die feitlichen Arme.

Die Treppenhäufer follen ferner durch alle Stockwerke gleichmäfsige Länge und Breite haben, während die Treppen felbll über einander liegen follen. ImErdgefchofs zeigt die Treppe nicht feiten eine etwas andere Grundrifsanlage, wie in den oberen Ge-fcholfen, was in der Regel defshalb gefchieht, um ihre Zugänglichkeit für die das betreffende Gebäude Betretenden thunlichft günftig, überhaupt den Treppenantritt möglichft vortheil-haft zu gellalten. Wenn das oberlte Gefchofs eine mehr untergeordnete Rolle fpielt, hat man wohl auch die nach demfelben führende Treppe in ihren Grundrifsabmeffungen etwas eingefchränkt (Fig. 143S) und fogar eine andere Anordnung der Treppenläufe gewählt; das Treppenhaus gewinnt indefs hierdurch weder an Anfehen, noch an leichter Begehbarkeit.

Fig. 14.

II

!(o]

St"

<u.

Hk

.OL

D.

zm

c..

MT

j.

ir

JfcJH

mm

111

ff ■ b

"•V"

lHÎL

ff!

JH

Das Treppenhaus mufs abge-fchloffen und, wie bereits angedeutet, vor Zug gefchützt fein. Von der gleichfalls bereits gedachten Treppenerheb lung wird an der fchon erwähnten Stelle in Theil IV, Halbband 1 diefes »Handbuches« noch die Rede fein.

Lange gerade Treppenläufe find durch Abfätze zu unterbrechen. Der Treppenlauf foll nicht mehr als etwa 15 und nicht weniger als 3 Stufen enthalten. Den Treppenabfätzen giebt man häufig eine Länge, die der Treppenbreite gleich ift; gut ift es, diefe Abmelfung fo zu wählen, dafs fie mit der Schrittlänge (=60 bis 63 cm) im Einklang lieht, weil fonll ein unbequemer Schrittwechfel nothwendig wird. Für

IHü

-j—

;;.n

23.'

Von einem Haufe zu Mureaux¹³).

V100 w- Gr-

eine und diefelbe Treppe darf das Mafs für Steigung und Auftritt nicht verändert werden.

beachten.

Bezüglich des Verhältniffes von Steigung zu Auftritt ilt das Folgende zu

7-

Zunächft kann die Stufenbreite dadurch als gegeben angefehen werden, dafs der Anforderung, für den Fufs einen bequemen und ficheren Auftritt zu fchaffen, entfprochen wird.

Steigung:

un<l

Auftritt.

Für die Beftimmung des Auftrittes im Verhältnifs zur Steigung bis zu einer gewilfen Grenze ift die Schrittweite eines Menfchen mafsgebend; diefe wird in der Regel zu 63

cm

angenommen.

Nach JordarCs mit 256 verfchiedenen Perfonen gemachten Verfuchen beträgt auf wagrechtem Boden die mittlere Schrittlänge ca. 77cm. Bei geneigtem Boden verkürzt fich das Sclirittmafs in folgender Weife:

5    10    15    20    25    30 Grad

77    70    62    56    50    45    38 Centim.

Steigungen von 0 Schrittlängen

5    10    15    20    25    30 Grad

74    72    70    67    60    50 Centim.

Gefälle von Schrittlängen

Geltützt auf diefe Verfuche itellte v. Rziha folgende Formel zur Beftimmung von Schrittlängen auf: Schrittlänge in Steigungen: x = s(l—«'«a)Met.,

Gefällen :

worin s die Schrittlänge auf wagrechtem Boden (in Met.) und a den Steigungswinkel (in Graden) bezeichnen.

Man geht beim Beltimmen des Steigungsverhältniffes einer Treppe meift von der althergebrachten Anlicht aus, dafs das Ueberwinden einer lothrechten Strecke (Steigung) die doppelte Anftrengung erfordere, wie das Zurücklegen derfelben Strecke auf wagrechtem Wege. Dies führt für die Wahl der Stufen-abmelfungen zur Beziehung

b + 2 h = Schrittlänge,

cm

an-

wenn b die Breite (den Auftritt) und h die Höhe (die Steigung) der Stufe bezeichnet. Da man nun, wie vorhin gefagt, die Schrittlänge meift zu 63 nimmt, fo kam man ziemlich allgemein zu der Regel, dafs eine Auftrittsbreite und die Höhe zweier Steig-ungen 63cm betragen follen. Demnach würde lieh für eine Treppe von:

cm

Steigung 35

cm

16 »

18 »

th n-

CO 03

19 »

25 »

Auftritt (14 X 2 + 35 = 63 cm), »    (16 X 2 + 31 = 63cm),

»    (18X2 + 27 = 63cm),

»    (19X2-f 25 = 63cra)

u. f. f. ergeben.

Für Steigungen von 14 bis 19cm erfcheint diefe Regel durchaus zweck-mäfsig, während bei gröfseren Steigungen der Auftritt unter Zugrundelegung diefer Norm zu klein wird. In einem folchen Falle hat man vielfach das Auftritts-mafs dadurch feit gekeilt, dafs man die für die Steigung angenommene Zahl in 500 dividirt und die dadurch gefundene Zahl als Auftrittsgröfse annimmt. Es würden z. B. ergeben:

20cm Steigung

500

20

25,oocm Auftritt,

22 »

/ 500    \

{ 22 -)

22,-17

u. f. f.

Bei Steigungen unter 14

cm

wird der Auftritt bei Benutzung der zuerft an-

geführten Regel verhältnifsmäfsig zu grofs. Man erhält für denfelben ein geeigneteres Mafs, wenn man für Steigung und Auftritt die Zahl 47 zu Grunde legt; z. B.:

12cm Steigung + 35 + 34 »

13 »

Auftritt = 47 cm,

= 47cm u. f. f.

Nach der erften Regel würde der Auftritt (12x 2 + 39 = 63) 39cm betragen müffen.

Die hier angeführten drei Regeln Hellen bezüglich der mittleren Steigung von 16cm übereinftimmend ein gleiches Auftrittsmafs feit.

Mehrfach wird auch die Auftrittsbreite und die Höhe von 5 Steigungen gleich 107cm gefetzt; alsdann ergiebt lich z. B. bei

25 cm Auftritt die Steigung mit 16,4cm, 30 »

»    15,

Ein empfehlenswerthes, von SederlVi) herrührendes Verfahren zur Beltimmung der Abmeffungen für Steigung und Auftritt zeigt Fig. 15¹⁴).

cm

ü. f. f.

Demfelben ift die Formel

Fig. iS¹⁴).

h = y7,875 (73,14 — b) — 3 zu Grunde gelegt, worin wieder h ^ die Steigung und b den Auftritt (in 20 Centim.) bezeichnet. In Fig. 15 4I) find einige nach diefer Formel fich 101 ergebende Werthe der Stufenab- Sl meffungen durch den Theil einer Parabel eingefchloffen. In der-felben Abbildung ift durch eine geftrichelte Linie auch das unmittelbar vorher angegebene Verfahren (6 + 5/z = 107cm) graphifch dar-geftellt; bei den am häufigften vorkommenden Treppenanlagen geben beide Formeln nahezu die gleichen Mafse.

«--------

-o -    -Ó-

12    20

32

107Cm

Ein anderes graphifches Verfahren wird durch Fig. 16 veranfchaulicht.

Bei Feftftelluug der Verhältnifszahlen wird von der Annahme ausgegangen, dafs der Menfch in der Ebene 60 bis 63cm ausfehreiten, aber den Fufs bequem nur um 30 bis 32cm, alfo etwa halb fo hoch heben kann. Wird nun auf einer wagrechten Linie eine beftimmte Anzahl von 63cra

Fig. 16.

langen Schrittweiten abgetheilt, errichtet man im Endpunkte der Wagrechten dieLothrechte, welche eine gleiche Anzahl Schritthöhen von 31,5 cm enthält, und verbindet man ferner die betreffenden Theilungspunkte mit einander, fo läfft fich Auftritt und Steigung für jede beliebige Treppe ermitteln, fobald man den Steigungswinkel für die-felbe aufträgt.

cO

CO

r-r

Die für Steigung und Auftritt fo gefundenen Mafse lind mit der zuerll angegebenen Regel (Auftritt + 2 Steigungen = 63cra) übereinftimmend.¹⁵)

■63.....4......G3......*......63

“X

4.....63......4......63

¹⁴)    Nach: Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 467.

¹⁵)    Ueber die bei Treppen zu wählenden Steigungsverhältniffe liehe auch:

DelAbar. Beftimmung der Stufen-Dimenlionen bei Treppen-Anlagen. Schweiz. Gewbbl. 1879, S. 2t8.

Steigung der Treppen. Baugwks.-Ztg. 1884, S. 36.

Warth. Steigungsverhältniffe der Treppen. Deutfche Bauz. 1886, S. 154.

Bruns, G. H. Welches ift die befte Regel für die Steigungs-Verhältniffe der Treppen? Deutfche Bauz. 1886, S. 198. Nochmals: Steigungs-Verhältniffe der Treppen. Deutfche Bauz. 1886, S. 299.

Ausdruck für das Treppenfteigungs-Verhältnifs. Wochbl. f. Baukde. 1886, S. 162.

Sederl, E. Neue Formel zur Ermittlung der Stufenverhältniffe bei Stiegen. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ter. 1897, S. 467. WiLCKE. Beitrag zur Beftimmung zweckmäfsiger Abmeffungen für Treppenftufen. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing., Woch.-ausg., 1897, S. 409.

cm

Wïlcke¹⁶) geht bei der Beftimmung- des Steigungsverhältniffes der Treppen von der täglichen durchfchnittlichen Kraftleillung eines Menfchen aus und kommt unter bellimmten Annahmen zu der Gleichung

2¹/;î h + b — Schrittlänge.

Für eine bequem zu erfteigende Treppe darf die Steigung nicht unter 15 und nicht über 18cm angenommen werden, während lie für Nebentreppen, namentlich für Keller- und Bodentreppen, bis 23cra betragen kann.

Bei gewundenen Treppen ift die Auftrittsbreite in der Mitte der Stufenlänge zu bemelfen. Die Stufeneintheilung im Grundrifs ift daher auf der Mittellinie des betreffenden Treppenlaufes, auch Theilungs- oder Lauflinie genannt, vorzunehmen.

Nach den preufsifchen Beftimmungen über die Bauart der von der Staatsbauverwaltung auszuführenden Gebäude, unter befonderer Berückfichtigung der Verkehrsficberbeit, vom i. November 1892 dürfen die Treppenftufen in der Regel nicht mehr als 18cm Steigung und nicht weniger als 27cm Auftritt erhalten. Ausgenommen find die Treppen in Schulen, für welche eine Steigung von nicht mehr als 17cm zu wählen ift; für Emporentreppen in Kirchen kann eine Steigung bis zu 19cm zugeiaffen werden.

Die neue Baupolizei-Ordnung für den Stadtkreis Berlin (vom 15. Aug. 1897) fagt in § 16: „Als ficher gangbar gilt eine Treppe, wenn der Auftritt der Stufen, in der Austragung gemeffen, mindeftens 26cm uncl die Steigung höchftens 18cra beträgt. Wendelftufen dürfen an der fchmalften Stelle, in der Austragung gemeffen, nicht unter 10cm Auftrittsbreite haben.“

Bei fämmtlichen vorangeführten Regeln ift hauptfächlich nur das Hinauf-fteigen auf der Treppe in Rücklicht gezogen. Indefs lind Treppen, welche blofs zum Hinabfteigen beftimmt lind oder doch vorzugsweife dazu dienen, nicht gar fo feiten (Ankunftshallen der Bahnhöfe, Auslafstreppen der Theater etc.); cliefe erfordern zur bequemen und licheren Benutzung eine gröfsere Steigung, als erftere.

Aus der Gefchofshöhe und der beablichtigten Steigung ergiebt lieh die Anzahl der Steigungen, und durch letztere ift die Anzahl der zugehörigen Auftritte und auch die Grundfläche beftimmt, welche die Treppenanlage im Grundrifs erfordert. Die Austrittsftufe liegt ftets in der Höhe des oberen Fufsbodens; daher ift die Zahl der Auftritte ftets um einen geringer, als die Zahl der Stufenhöhen.

Für die Treppengeländer werden hauptfächlich Holz, Stein und Eifen, feiten andere Bauftolfe (wie Bronze etc.) verwendet. Treppenftufen und -Geländer lind entweder aus dem gleichen Material oder, was wohl noch häufiger zutrifft, aus verschiedenem Bauftoff hergeftellt. Steinerne Treppen erhalten Geländer aus Stein oder Eifen, hölzerne folche aus Holz oder Eifen etc.

Die Hohe des Treppengeländers von der Vorderkante der Trittftufe bis zur Oberkante des Handgrifles foll 84cm betragen.

Die Grundrifsanlage der Treppen ift lehr verfchieden, und daraus entliehen in vielen Fällen beftimmte Bezeichnungen der Treppen.

Fig. 17 zeigt eine gerade Treppe, deren Richtung zwifchen An- und Austritt gerade ift; Fig. 18 ftellt eine eben folche Treppe mit einem etwa in der Mitte gelegenen Abfatz dar.

Ift die Mittellinie einer Treppe aus geraden, beliebige Winkel bildenden Theilen zufammengefetzt, fo heifst die Treppe eine gerade gebrochene. Fig. 19 ift ein Beifpiel für eine zweiläufige gebrochene Treppe, deren Läufe rechtwinkelig zu einander gerichtet find, Fig. 20 für eine zweiläufige gebrochene Treppe, deren Läufe ftumpfwinkelig zu einander liehen, und Fig. 21 für eine geradlinig ge-

Geländer.

9-

Grundrifs-

anlage.

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 20.

Fig. 19.

VM///y///////,y//////y/^

Fig. 22.

Fig. 21.

Fig- 23.

-i

Fig. 24.

Fig. 25.

Fig. 26.

Fig. 27.

£*

Fig. 28.

Fig. 29.

Jk

Fig. 30.

Fig. 3 ï.

Fig. 32.

Fig. 33.

Fig. 34.

’vzzmß

Handbuch der Architektur. III. 3, b. (2. Aufl.)

brochene zweiläufige Treppe, bei der die Mittellinien der Treppenläufe einander parallel laufen.

Fig. 35*

Ferner zeigen Fig. 22 eine dreiläufige Treppe, Fig. 23 eine dreiläufige, zweimal im rechten Winkel gebrochene Treppe,,

Fig. 24 eine vierläufige Treppe,

Fig. 25 eine doppelarmige gerade Treppe mit einem Antritt und zwei Austritten und Fig. 26 eine doppelarmige gerade Treppe mit drei Ruheplätzen, einem Antritt und zwei Austritten.

Bei allen diefen »gerad-läufigen« Treppen ifl die mittlere Steigungslinie im Grundrifs eine einzige oder eine gebrochene Gerade. Bildet hingegen die mittlere Steigungslinie eine nicht gefchloffene Curve, wie dies Fig. 28 zeigt, fo heifst die Treppe eine gewundene. Allein es giebt auch Treppen, welche zwifchen den gebrochenen und gewundenen die Mitte halten; derartige Treppen lind zwar weniger bequem, erfordern aber im Grundrifs einen verhältnifsmäfsig geringen Raum.

Fig. 27 zeigt eine gerade Treppe mit Viertelswendung und Fig. 29 eine gerade Treppe mit zwei Viertelswendungen; Fig. 30 u. 31 lind Beifpiele gerader Treppen mit halber Wendung.

Ifl die Curve, in welcher lieh die Treppe bewegt, eine gefchloffene, fo heifst letztere eine Wendeltreppe, Schnecken- oder Spindelftiege. Befindet lieh

,//S

Fig. 36.

VMm

----1

..

w¹

Fig. 37-

Fig. 38.

V'r-

TM

Fig. 39.

in der Mitte des Treppenhaufes ein hohler Raum, fo nimmt daflelbe eine Treppe mit hohler Spindel auf (Fig. 32); ift ein mittlerer Hohlraum nicht vorhanden, fo entlieht eine Treppe mit voller Spindel (Fig. 33). In Fig. 34 ift eine Wendeltreppe mit eingelegten geraden Stufen dargeftellt.

Doppelarmig gewundene Treppen treten zum eilt in Verbindung mit geraden ' Läufen auf. So zeigt Fig. 35 eine doppelarmig gewundene Treppe, deren beide

Läufe lieh auf dem mittleren Ruheplatz vereinigen, von dem aus man auf den geraden Lauf gelangt. Umgekehrt theilt lieh nach Fig. 36 ein gerader Arm nach rechts und links in zwei gewundene Arme.

Fig. 37 u. 38 beziehen lieh auf feltener vorkommende Anlagen. Liegt der Eintritt bei einem Eckbau fo, dafs das Treppenhaus die in Fig. 37 gezeichnete Form erhält, fo können die Stufen des Antrittsarmes diagonal gelegt werden. Eine gleiche Anlage zeigt Fig. 38; die Treppe hat jedoch zweimal gebrochene Seitenarme.

Das Einzeichnen der Treppe in den Grundrifsplänen eines Gebäudes findet auf verfchiedene Weife ftatt. Die vielfach Grundriß, von einander abweichenden Darftellungs-arten haben ihren Urfprung darin, dafs beifpielsweife bei einer gebrochenen zweiläufigen Treppe der eine Lauf in dem einen, der zweite in dem anderen Ge-fchofs liegt, Vielfach wird daher der eine Lauf ausgezogen, der andere punktirt. In neuerer Zeit hat lieh im Allgemeinen die Darftellungsweife eingeführt, welche in Fig. 39 bis 41 wiedergegeben ift. Hiernach find im Erdgefchofs (Fig. 41) der erfte Lauf der zum folgenden Gefchofs führenden Treppe und ferner die Stufen gezeichnet, welche zum Hofausgang führen; im nächften Gefchofs würden dann zwei Läufe ausgezogen zur Darftellung kommen, während im Dachgefchofs nur ein Lauf zu zeichnen ift; der Kellergrundrifs (Fig. 40) enthält nur die Kellertreppe ; in Fig. 39 zeigen ftrichpunktirte Linien an, wie die wagrechten Schnitte gedacht find. Auch tragen die mit Pfeilen ver-fehenen Linienzüge in Fig. 40 u. 41 wefentlich zur Deutlichkeit bei.

Am Schluffe des vorliegenden Kapitels fei noch anhangsweife der Reittreppen gedacht. Diefelben bilden eine Folge von fehr breiten und fehr niedrigen Stufen, welche Reitern geftatten, in die verfchiedenen Gefcholfe eines Gebäudes, auf die Plattform deffelben oder auf fonft einen hohen Punkt zu gelangen.

Fig. 40.

Fig. 41.

Ï7

IO.

Darftellung

im

ii.

Reittreppen.

Die llufenförmigen Abfätze der Reittreppen (Fig. 42) werden am bellen aus der Ouere nach angeordneten g-röfseren Steinen, bezw. Steinbalken gebildet; ihre Vorderkanten find ltark abzufchrägen. Man hat indefs auch hölzerne Schwellen zu gleichem Zwecke verwendet; diefe nutzen lieh rafch ab und find defshalb fo zu verlegen, dafs ein Auswechfeln derfelben in genügend einfacher Weife möglich ift.

Fig. 42.

gm ¹

Für die Trittflächen der Stufen ift ein Steinpflaller geeignet, und zwar ein Reihen-pflafter aus nicht zu breiten Steinen. Soll das Geräufch vermieden werden, welches Pferde auf einem Steinpflaller hervorbringen, fo ift ein Belag mit Holzklötzen in Anwendung zu bringen. Andere Bauftofte eignen fleh für die Trittftufen gröfsten-theils nur wenig; Hohlzbohlenbeläge nutzen lieh zu fchnell ab; Steinplatten werden leicht glatt, und eine Bekiefung nach Art der Chauffirung von Strafsen erzeugt zu viel Staub; ein Belag aus Stampfafphalt und ein folcher aus ftark gerieften Thonfliefen könnten allein noch in Frage kommen.

Die Trittflächen werden nicht wagrecht, fondera anfteigend ausgeführt; das Steigungsverhältnifs von 1 :7 bis 1:6 ift zu empfehlen.

Literatur

über »Treppen im Allgemeinen«.

Romberg, J. A. Anleitung zum Treppenbau. Augsburg 1832.

Thiery. Recueil d'efealiers en pierre, charpente, menuiferie et en fonte, à l'ufage des ouvriers en bâtiments. Paris 1838. — Deutfch: Miilhaufen 1848 (2. Aufî. 1858).

Stoevesandt, C. H. Handbuch der Treppenbaukunft. Berlin 1848.

Wölfer, M. Gründliche Anwcifung zum Treppenbau etc. Ilmenau. — 5. Abdr.: Weimar 1854. Bacharach. Der Treppenbau. Wiesbaden 1855.

Aübineaü. Traité complet et pratique de la conftruction des efcaliers en charpente et en pierre etc.

Paris 1855 (2. Aufl. 1865). — Deutfch von A. W. Hertel. Weimar 1856.

Manger, J. Die Bauconltructionslehre der Treppen in Gufseifen und Eifenblech, in natürlichen und künftlichen Steinen. Berlin 1859.

Kämmerling, H. Die Anlage und architektonifche Ausfchmückung der Treppen und Treppenhäufer etje. Berlin 1862—65. (2. Ausg. 1867.)

Grundfätze für die Anordnung der Treppen und Treppenhäufer. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1874, S. 129, 145, 161; 1875, S. 9, 27.

Sederl, J. Ueber Treppen-Conltructionen etc. Wien 1877.

Walton, G. New treatife and practical guide to ftaircafing and handrailing. Manchefler 1877. Rummler, H. Ueber Treppenbau und Conftruction, fonde über Dachfcliiftungen etc. Leipzig 1S78. — 3. Aufl.: Der Bau und die Conftruction der Treppen etc. Halle 1890.

Etwas über Treppen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1884, S. 163.

The art and fcience of ftair-building. New-York 1885.

Nix, G. H. Praktifches und theoretifches Handbuch der Treppenbaukunft etc. Leipzig 1887. Monckton, J. H. Stair-building in its various forms etc. New-York 1888.

Krause, C. Treppenbau und Verkröpfungen etc. Berlin 1890.

Kerschensteiner, v. Die Hygiene der Treppen und des Treppenhaufes. Monatsbl. f. öff. Gefund-heitspfl. 1893, Nr. 12.

Wood, W. H. Practical ftair-building by the fquare fection and falling Une fyftem. London 1894. Feuerfichere Treppenanlagen. Zeitfchr. f. Lüftg. u. Heizg. 1895, S. 186, 201, 265.

2. Kapitel.

Hölzerne Treppen.

Von Otto Schmidt.

Aus Holz laffen lieh die leichterten und billigften Treppen anfertigen; defshalb wird auch deren Betrachtung der Conftruction von Treppen aus anderem Bau-ftoff vorangefchickt. Das Holz hat ein geringes Gewicht und eine verhältnifs-mäfsig grofse Fertigkeit; es läfft lieh leicht bearbeiten und geftattet eine grofse Mannigfaltigkeit der Formgebung und der Conftruction. Hingegen belitzen hölzerne Treppen den wefentlichen Nachtheil, dafs lie nicht feuerlicher lind. Aus diefem Grunde g-eftatten auch die meiften baupolizeilichen Vorfchriften nur bedingungsweife die Anlage folcher Treppen. (Siehe in Art. 5, S. 8 u. g die ein-fchlägigen Beftimmungen der dort angeführten Bauordnungen.)

Bei den Stufen der hölzernen Treppen hat man zu unterfcheiden:

1)    die Trittftufe, d. i. der Theil der Stufe, auf den man den Fufs fetzt, und

2)    die Setzftufe (Futter- oder Stofsftufe, Futterbrett) oder die lothrechte Ausfüllung zwifchen zwei Trittftufen.

Zum Treppenbau eignen lieh befonders das Kiefernholz für die Wangen und Stufen, das Eichenholz für die Krümmlinge und die kurzen, gewundenen Treppentheile, fo wie für die Trittftufen folcher Treppen, die oft und von vielen Perfonen benutzt werden. Birken-, Buchen-, Eichen-, Birn- oder Pflaumenbaum-,

Efchen-, Ahorn-, Nufs-baum- und Mahagoniholz werden für die Anfertigung der Geländer verwendet. Nur bei ganz untergeordneten Treppen dient das Nadelholz zur Her-ftellung der Geländer.

Treppen in untergeordneten Räumen (Boden- und Kellertreppen) fetzen lieh zu-meift nur aus Wangen und Trittftufen zufam-men und werden dann Leitertreppen genannt. Ein Beifpiel, durch Grundrifs und Schnitt dargeft eilt,zeigt 1 Fig. 43. Solche Treppen haben ihre Ein-gangsöffnimg in der Regel zwifchen zwei Tragbalken / der Decken-Conftruction. Das Treppenloch wird alsdann durch diefe und zwei eingelegte Wechfel w gebildet. Gegen einen derfelben legen lieh die 8 bis 10cm Harken Wangen; zugleich bildet der Wechfel mit dem auf ihm ruhenden Fufsboden die Austrittsftufe. Die

12.

Vor- und Nachtheile ; Stufen.

i3-

Holzart.

Fig- 43-

ff

sr

14.

lof

'A

Treppen

ohne

Setzftufen.

Fig. 44.

15

Treppen

mit

Trittftufen werden in die Wangen eingefchoben und mit denfelben an der Vorderkante durch Nägel verbunden.

Im unteren Theile (bei A) geftattet eine folche Treppe dem unter derfelben Stehenden den Durchblick; auch ift lie gegen das Durchfallen von Schmutz nicht gelichert. Beide Uebelltände werden durch eine (bei B angedeutete) Schalung befeitigt.

Fig. 45-

m$

Stufen belferer Treppen beftehen aus Tritt- und Setzftufen. Sie lind entweder

Fig. 46.

Tritt-und in die Wangen eingefchoben — ein-

Setzftufen.

gefchobene oder eingeftemmte Treppen (Fig. 44) — oder die Stufen liegen auf llaffelförmig ausgefchnittenen Wangen — aufgefattelte Treppen (Fig. 45).

Beim Zufammenfügen der Tritt- und Setzftufen wird die Setzftufe ftets in die

7c

16.

Eingeftemmte

Treppen.

Fig. 47-

Trittftufe eingenuthet. Letztere erhält einen, des befferen Ausfehens wegen, gegliederten Vorfprung, durch welchen zugleich das Mafs des Auftrittes, jedoch nur für den die Treppe Hinauffteigenden, vergröfsert wird. Die Setzftufe wird, wie Fig. 44 zeigt, an die Hinterfeite der Trittftufe genagelt. Verlängert lieh die Trittftufe nach unten, wie dies in Fig. 46 dar-geftellt ift, fo kann lie gekehlt (bei k) oder auch wie ein Zierbrett (bei 2) ausgefchnitten werden. Ferner kann die Fuge zwifchen der Hinterlläche der Setzftufe und der Unterliäche der Trittftufe durch Leiften verdeckt werden.

Eine andere Anordnung zeigt Fig. 47; hier fchneidet die Unterliäche der Setzftufe mit der Unterfläche der Trittftufe ab, und die hier lieh bildende Fuge ift durch eine aufgenagelte Leifte gedeckt, welche im Zufammenhange mit den gekehlten Setzftufen eine reiche Profilirung zur Anfchauung bringt.

In Fig. 48 bis 58 lind weitere verfchiedene Anordnungen des Zufammen-fügens von Tritt- und Setzftufe dargeftellt.

Bei einer eingeftemmten Treppe, wie folche in Fig. 44 als Theilzeichnung gegeben ift, erhalten die Wangen eine Dicke von 6 bis 8 cm; indefs mufs auch

Holz liehen bleiben. Da die eingefchobenen Stufen nur ein geringes

cm

die Wangenbreite beachtet werden. Ueber der Vorderkante der Trittftufe (bei a) und eben fo unter der Hinterkante derfelben (bei b) foll, lothrecht gemeffen, noch 4 bis 5

Fig. 52.

Fig. 48.

Fig. 53-

Fig. 49-

Fig. 54-

su

Fig. 50.

Fig. 5 c

Fig- 55-

Fig. 56.

VW

HH!

Auflager, 2,00 bis 2,75 cm, haben, alfo nur um diefe Tiefe eingeftemmt find, fo müffen beide Wangen vermittels durchgezogener Anker mit Schrauben feil zu-

Fig. 57-

Fig. 58.

fammengezogen werden, um das Herausfallen der Tritt- oder auch der Setzllufen zu verhindern, falls die Wangen lieh werfen und ihre Lage verändern.

Bei einer forgfältig gearbeiteten Treppe werden fowohl Tritt- als Setzllufen in die Wangen eingefchoben. In folchem Falle ift die Nagelung oder Verfchraubung zwifchen Stufe und Wange nicht erforderlich; denn das Einfchieben verhindert das Werfen der Wangen.

Die Wangen werden, wie Fig. 59 zeigt, profilirt. Fig. 60 bis 66 Hellen einige der gebräuchlichllen Profile an der Unterfeite der Wangen dar. Die Wangen unterliegen aber nicht feiten noch weiterer Verzierung, indem ihre Aufsenflächen mit Schnitzarbeit bedeckt werden (Fig. 104 u. 105).

Bei aufgefattelten Treppen (Fig. 67) mufs die Wange nach unten, fchräg gemeflen, 10 bis 15 cm Holz haben; ihre Dicke kann etwas geringer, wie im vorhergehenden Falle, fein; meill genügen 5 bis 7 cm. Bei diefen Treppen wird häufig, namentlich weil dies in den meillen Fällen Seitens der Baupolizei verlangt

Fig. 59-

17-

Aufgefattelte

Treppen.

wird, an der Unterfeite eine Verfchalung B angeordnet, welche mit Rohrputz verfehen wird. Eine folche Anordnung fchützt die Treppe in gewiffem Grade vor Feuersgefahr; denn die von unten den Treppenlauf angreifende Flamme

Fig. 60.

Fig. 6r.

Fig. 62.

Fig. 63.

Fig. 64.

Fig. 65.

Fig, 66.

VI

52

erreicht zuerft einen Stoff, der der Einwirkung des Feuers längere Zeit Wider-ftand leiftet.

Fig. 68.

Fig. 67.

Ein Beifpiel einer reich ausgeftatteten Treppe, welche von unten verfchalt und mit Rohrputz verfehen ift, giebt Fig. 69¹⁷). Aus dem Schnitt dafelbft ift die Anordnung der Schalung erfichtlich; die Treppenwange ift mit reicher Schnitzarbeit verfehen.

Fig. 69¹⁷).

el

Die Fuge zwifchen der an der Treppenhaus wand liegenden Wange einer aufgefattelten Treppe und der Wand felbft wird durch eine den Fufsbodenleiften

ähnliche Sockelleifte gedeckt. Letztere wird den Stufen entfprechend verkröpft (Fig. 68).

Die Gliederungen an der Vorderkante der Trittftufen werden an der Hirnfeite herumgeführt. Da das Anarbeiten des Profils an der Hirnfeite Schwierigkeiten bereitet, fo fetzt man häufig hier eine Hirnleiile auf (Fig. 70); hierdurch wird zugleich das Werfen der frei liegenden Stufe möglichft verhindert. Die Verbindung der Setz-ftufe mit der Wange findet nach Fig. 71 bis 74 liatt. Wie Fig. 72 zeigt, läift man die Kehlleifte, welche die Fuge für das Einftemmen der Setzftufe in die Unterfläche der Trittftufe

Fig. 70.

deckt, auch auf der lothrechten Kante zur Verdeckung der Fuge zwifchen Setzftufe und Wange herunterlaufen oder führt fie auch (Fig. 69 bei e u. Fig. 75) als Einrahmung an der Futterftufe auf allen vier Seiten herum.

Laffen lieh die Bohlen zur Herftellung der Wangen in der erforderlichen Breite nicht befchaffen, fo können die Stufenablatze nach Fig. 76 als Knaggen mit Verfatzung aufgenagelt werden; alsdann ift aber der untere Theil der Wange an der fchwächften Stelle mindeftens 15 cm ftark anzunehmen.

Jede Trittftufe ift mit zwei langen Holzfchrauben auf die Wange aufzu-fchrauben; eine einmalige Befeftigung würde das Werfen nicht verhindern. Die

Setzftufen werden entweder durch die Tritt-

EBB

HL ftufen in ihrer Lage gern' fichert oder gleichfalls feil gefchraubt oder feil genagelt. Sollen die Schraubenköpfe nicht fichtbar fein, fo mufs

fie vertiefen und in die Stufe ein paffendes rundes oder viereckiges Stückchen Langholz von gleicher Holzart in der Richtung der Holzfafern forfältig einfügen.

Sollen die Vorderkanten der Trittftufen gegen Abnutzung befonders gefchützt werden, fo kann

man dies durch auf-gefchraubte eiferne Schienen (Fig. 77 u. 78) erreichen.

Die vorzüglichfte, aber auch die koftfpieligfte Herftellung der Trittftufen be-fteht darin, dafs eine Bohle aus gewöhnlichem Holze vorn und feitlich mit pro-filirten Leiften aus feinerem Holze verfehen wird, während mit letzterem Holze die Bohle fournirt, alfo mit dünnen Holzblättchen bedeckt wird. Diefe müffen in einer den Holzfafern der Unterlage entgegenftehenden Richtung aufgeleimt werden. Zu derartigen Stufen wählt man Kiefernholz mit Eichen-, Efchen- oder auch Nufsbaum-Fournieren.

Abgefehen von der in Art. 14 bis 17 (S. 21—25) vorgeführten conftructiven Verfchiedenheit der hölzernen Treppen find diefelben auch noch als unter-

Fig. 71.

Fig. 72.

Fig- 73-

Fig. 74.

man

Fig. 76.

Fig. 75-

18.

Unterltützung.

2Ó

ftützte und frei tragende zu unterfcheiden. Bei den erfteren werden die Wangen zwifchen den Gefchofs-Balkenlagen durch wagrechte Balken oder durch lothrechte Freiftützen (Pfoften oder Stiele) getragen. Die Wangen der frei tragenden Treppen tragen von der unteren Balkenlage aus die Treppenabfätze oder die etwa vorhandenen Spitzftufen ohne weitere Unterftützung.

Manche Treppen haben beim Begehen das j|

Ausfehen einer hölzernen Treppe, da Tritt- und H Setzftufen voll aus Holz hergeftellt find. That-fächlich hat man es aber mit Stufen aus Back-ftein oder anderem künftlichen Steinmaterial zu thun, welche mit Holz verkleidet find; derartige, bisweilen vollftändig unterwölbte Treppen werden im nächften Kapitel (unter b u. c) zu befprechen fein.

Schliefslich fei noch bemerkt, dafs fchon beim Entwerfen der Treppen, gleichgiltig, ob fie als eingefchobene oder als aufgefattelte, als unterftützte oder frei tragende Conftruction beabfichtigt find, auf das bequeme Aufftellen derfelben Rückficht zu nehmen ift ; denn in der Regel werden die einzelnen Treppenläufe im Treppenhaus felbft zufammengefchlagen.

Fig. 77.

Fig. 78.

HP®

Mi

Fig. 79.

.■s

II

hi

ilälllä

im

HB É HH RR| IIÄlBfllÄ!

mp

Up

• S; .

'Î

pggf y

-TO

..... ’ "

ÆXL- '' \

'rnrnm

il

lii

sn.

A:1

.........1

L_

wm.

•fX«.

Treppe und Galerie eines Hofes zu Innsbruck lS).

«Hl

ül

Wim

ILI

«VU*

a) Hydraulifche Aufzüge.

SPRAGUE, F. I. Electric elevators, with detailed d

--JL

Treppe und Galerie eines Hofes zu Innsbruck lS).

i⁸) Facf-Repr, nach: Lambert & Stahl, a. a. O., Taf. 94.

Das im Vorftehenden Vorgeführte foli zunächft auf Treppen mit geraden Läufen angewendet werden.

i) Die conftructive Anordnung geftaltet lieh bei der geraden oder einläufigen Treppe am einfachften; eine weitere Unterftützung der Wangen, als durch den

Ï9.

Geradläufige

Treppen.

Fig. 80.

Fig. 81.

Fig. 82.

i;

den Treppenaustritt bildenden Balken ilt in der Regel nicht nothwendig (Fig. 7 9¹⁸) ; Freiltützen werden nur feiten erforderlich.

2) Bei zweiläufigen Treppen, deren Läufe einander parallel gelegen find, ift die Anordnung eine nicht minder einfache, weil alsdann der Balken, welcher

Fig. 83.

als Treppenaustritt dient, durch die ganze Breite des Treppenhaufes durchgelegt werden kann (Fig. 80). Für Treppen in mehrgefchoffigen Gebäuden wird lieh eine folche Conftruction meift fchon dadurch ergeben, dafs Austritt und Antritt der unmittelbar auf einander folgenden Treppen auf dem gleichen Balken liegen.

V*ow- Gr.

An der dem Ruheplatz derartiger Treppen zugewendeten Seite legen lieh die Wangen gegen einen fog. Podeft-balken, der fein Auflager in den Treppenhausmauern hat (Fig. 81 u. 82). Der Abfatz felbft ift aus Podeftwechfeln oder Stichbalken gebildet, welche mit dem äufseren Ende entweder in der Mauer liegen (Fig. 81) oder in einen an diefer Mauer angeordneten Balken greifen (Fig. 82), fobald fie durch erftere keine genügende Unterftützung finden können oder falls an der Unter feite des Treppenabfatzes eineFeldereintheilung fichtbar werden foll.

Sowohl die Wandwangen, als auch die inneren Wangen legen lieh mit Klauen gegen einen Podeftbalken, oder fie laufen gegen einen zugleich als Geländer-pfoften dienenden, auf dem Podeftbalken aufgefchnittenen Pfoften, oder endlich der Uebergang von einer Wange in die andere wird durch ein Kropfftück vermittelt, wie dies in Fig. 83 zur Darftellung gelangt ift.

Ift, wie Fig. 84 dies angiebt, die Treppe eine aufgefattelte, fo mufs, falls kein Träger angeordnet ift, eine breite Bohle vor den Podeftbalken gelegt werden, um ein regelrechtes Einzapfen der Wange zu ermöglichen.

In Fig. 85 ift eine einfchlägige Treppe in zwei Grundriffen und einem lothrechten Schnitt dargeftellt ; die nach dem Hofausgang führenden Stufen find ausHauftein beftehend angenommen. Fig. 86 bis 8g find Theilzeich-nungen, welche die Zufammenfügun-gen in allen wefentlichen Theilen klar legen.

t:

Fig. 84.

Fig. 85.

ij,

WmMMM

SS

So bezieht fich Fig. 86 auf die Antritts-Hufe und ihre Beteiligung durch einen Anker, Fig. 87 auf den Treppenaustritt, Fig. 88 auf die Verbindung beim Zwifchen-Ruheplatz und Fig. 89 auf die Verbindung der Wangen mit dem Pfoften.

m?.

Fig. 89 itellt eine etwas andere Anordnung des Zwifchen-Ruheplatzes dar, während die ifometrifchen Zeichnungen in Fig. 92 u. 93 den betreffenden Conftructionstheil erläutern.

Die in Fig. 87 u. 88 gezeichneten Treppen-abfätze find von unten mit Verfchalung und Rohrputz verfehen, während nach Fig. 89 von unten fichtbare Füllbretter durch angenagelte Leiiten getragen werden. Die Beteiligung des Handlaufes mit dem Geländerpfoften durch Verzapfung iil in Fig. 91 dargeftellt.

Fig. 90 find die Handläufe feitlich vermittels eines Bolzens beteiligt. In Fig. 87 ift durch punktirte Linien angegeben, wie der Geländerpfoften fich auf die Blockftufe fetzt und die auf cliefelbe aufgekläute Wange eingezapft ift.

Wenn die gleiche zweiläufige Treppe im Grundrifs derart angeordnet ift, dafs man den den Treppenaustritt bildenden Balken nicht quer durch das Treppenhaus legen kann, fo mufs man das frei liegende Ende des fraglichen Balkens auf einer Freiftütze lagern

(Fig. 95).

Nach

fl?®

mmmmm

Wi

r;

fr

hm,ń

3) Bei einer zweiläufigen Treppe, deren Läufe unter rechtem Winkel an einanderftofsen, kann man am Brechpunkte P (Fig. 97) eine Freiftütze aufftellen. Letztere nimmt zur Bildung" des Treppenabfatzes zunächft den diagonal ge-

r

!Ś

PÏ

Fig. 86.

Mil

-+

ggi

Fig. 87.

\

1

:

WMm

m

rm

o

m

Fig. 88.

Fig. 89.

.

V'

"V

y

‘1

tv.

-At

W

P¹

W

mmm

g P

w,

r\

KJ.

'V'

Fig. 92.

legenen Podeltbalken auf, und in letzterem lagern die übrigen Podeltbalken, bezw. -Wechfel.

Soll die Conftruction frei tragend fein, fo wird am Brechpunkte entweder ein Hängepfoften (Fig. 98¹⁹i oder ein Krümmling angeordnet.

4) Bei dreiläufigen Treppen (Fig. 96) bringt man, wenn die

Fig. 93-

um

Conftruction keine frei tragende fein foll, an den zwei Brechpunkten Freiftützen an; die beiden Treppenabfätze rverden eben fo, wie unter 2 gefagt wurde, conftruirt. Frei tragende Treppen diefer Art erhalten gleichfalls an den Brechpunkten Hängepfoften oder Krümmlinge.

5) An Treppen, welche aus mehr als drei Läufen gebildet oder bei denen die Arme anders, als feither angenommen wurde, gelegen lind, wiederholen lieh naturgemäfs die unter 2 u. 3 vorgeführten Anordnungen. Fig.

99²⁰) giebt für den letzteren Fall ein Beifpiel.

¹⁹)    F'acf.-Repr. nach: Wiener Rauhütte, Bd. XIX.

²⁰)    Facf.-Repr. nach: Moniteur des arch. 1886, PI. 70

Fig. 94.

D>

Gewundene Treppen und folche, die aus gewundenen und geraden Theilen zufamm engefetzt lind, werden meiftens frei tragend conftruirt; doch fehlt es nicht

20.

Gewundene Treppen etc.

Fig. 95-

Fig. 96.

Fig. 97.

']

-,

4=

;]

7\

D''”

L.

N^=

rp

an Ausführungen der zweiten Art, bei denen hölzerne Pfoften oder andere Frei-ftützen als Träger Vorkommen.

-'S

g|

Hg

Fig. 98.

fttgBstitglgggH

ssg

f//

PH

dH

iü§

SMBS

'i

v/A

lAL

jli

Mi i

I#

11 flilr

!____ ■

7/1

-7/

Äil

AS

Sil

i,A

I!

, 7C3Z<L    ,

Treppe in der Burg Landeck ¹⁹).

Dies ift z. B. bei der durch Fig. ioo²¹) veranfchaulichten Treppe der Fall, bei der lieh an beiden Ecken Spitzftufen befinden, welch letztere gegen die

2l) Facf.-Repr. nach ebendaf. 1870—71, PI. 64.

:■

Fig. 99.

dddl

' ■ - in.

m

m

"

i

e. -

r

m

dLd*

mm

,v

B

mm

d

I

i^HH

5ü

ŁK

^üy^i

■ -kÄ

8§t.d

a

m

“*iÜS

...

m

51

m

w.

H3i

I

Æ

Bfi

d

.

m

B

U

Hü

i

:■

iàr

1

m

11

Mmm

dl

i)

M

m£

ü

*

l

'

Wh

II

i

,

d

'

ff/

\ik

■:d jj '.

W ~

mu

¹ r' •

SH

amu

1

■

1

mSi

i

1

■

i

Hl

■

■

fefPSiwlSM

mÊL

.

/

mmmmm

X.

’É;«s3a3VÂ^

..dH

ÉsÉlÉli

iü

W

V

i

\

/

/

/

l\

\\

\

2\

I

/

/

/

/

\

■

i

Treppe im Alters ver forgungshaus zu Villemomble ²⁰).

A. B

i!

Fig. IOO.

mmmm

mÊmmÊÊi

wÊÊÈm.

|gj

lxl

■n

p-1 ï"

Si

mm

SÂ=

fV

I

I;;¹

'i ...............:

I!

■i

[I --testete-

ri

V,

H5=-;r:

«F I-.?# V HH

tes

JÈm

--------

-°-9b

...........

s:

-v-

ir

-*r

tr

ii»

1r

Sttièir»

Treppe in einem Haufe der Rue des Lombards zu Paris²³).

C-

./j-

..

c-

A-

k*

Sn

r-, r

.Hl

«§g

Fig. IOI.

—~1

.....|

-D

------.ß

—D

Pi

ii

Din

SfegJH

-£

"ii

I

ê»

SI

Wt.

in

HI

Es

io M.

Treppe in einem Haufe des Quai d Anjou zu Paris ).

dafelbft aufgeftellten Holzfäulen gerichtet lind. Letzteren entfprechend lind an den Treppenaustritten, bezw. -Antritten Hängepfollen angebracht.

Fig. 102.

Die dem Grundrifs und lothrechten Schnitt der Treppe beigefügten Darftellungen von Einzelheiten beziehen fich hauptfächlich auf die Freiftützen, die Wangen, die Hängepfollen und das Geländer.

Die in Fig. ioi²²) dargeftellte Treppe belitzt, wie der Grundrifs der oberen Umgänge zeigt, nur in der einen Ecke Spitzllufen; an diefem Brechpunkte ift keine Freiftütze vorhanden; die Treppe ift dafelbft frei tragend ausgeführt und an diefer Stelle mit einem Hängepfollen verfehen. Am zweiten Brechpunkt hingegen ift ein hölzerner Stiel zur Unterftützung der Treppe aufgeftellt. Treppen, welche im Grundrifs nach Fig. 102 geftaltet lind, erhalten für die Windung am bellen eine durchgehende Spindel. Die Dicke der letzteren ift fo

Fig. 103. Fig. 104.

Fig. 105.

Tiefe einllemmen kann.

cm

grofs zu wählen, dafs man die Stufen min-deftens auf 6

itf

Fig. 106.

Fig. 107.

fr

Sollen gewundene Treppen und folche, die aus geraden und gewundenen Theilen beftehen, frei tragend conftruirt werden, fo führt man lie am zweckmäfsigften als ein-geftemmte Treppen aus, weil bei aufge-fattelten Treppen eine zu grofse Schwächung* der Wange unvermeidlich fein würde. Die Verbindung gerader Wangenftücke mit dem Kropfftück oder das Zufammenfügen gewundener Stücke unter einander kann nach Fig. 103 bis 105 gefchehen. Um die Verbindung möglichft zu lichern, legt man auch wohl fchwalben-fchwanzförmige Blätter ein oder ordnet durchgebohrte Bolzen (Fig. 106) oder auch verlleckte Bolzen (Fig. 107) an. Wie letztere Abbildung zeigt, lind hier auch Dollen oder Dübel angebracht. Die Muttern des Schraubenbolzens werden auf beiden Seiten angezogen, während die Löcher mit paffenden einzuleimenden Holzftückchen ausgefüllt werden. Auch oberhalb der Wange wird vielfach durch eine eingelalfene und ver-fchraubte eiferne Schiene eine fehr feile Verbindung gefchaffen.

Fig. 108.

a:

c'i!

Vv

Da der Stofs der Wange ftets in die Mitte der Trittftufe gelegt werden mufs, fo dürfen von den Winkeln keine Setzftufen ausg*ehen, welche Hörend auf die Verbindung der zufammengezinkten Wangen wirken würden. (Vergl. Fig. 102.) Wenn beim Ziehen der Stufen die Vorderkante einer Setzftufe fpitzwinkelig gegen die Wangenlinie läuft, fo läfft lieh der fpitze Winkel durch das Abrunden der Setzftufe vermeiden. Einen folchen Fall Hellt Fig. 108 dar.

,v

t

V

n

ft,

$

*

'O ' v/>

------------

i

A

°-C

\

4

I

Ti

w

7/

"1

l

/

i

/

B

i

—o

/

Fig. 109.

h

&

SŚ

t

•-Ti

\

\

//

%

it.-r_-r--.-A.-.

w

\

\\

!

SD

/

R

> J

/

\

o

ZXv>

:

y

/tve/

y

/

/

\

_\

!

■

____------

------

,/

-<u

\

.X

x

-‘=7?

£

Fig. iio.

u^r'JCZZZ:

\ X

"__________

X

-X

s/

\

f<7.

s'>

\

SS1-.______

?-________

<

'S'

:::;;".:;^c::'tzznv.;

é

g

\

,A

Ci_______5:_____________

•••''

r----*—.------

V-N

—

\Ç-'

-4

V

CD

l-T

...........n

Um die Abrundung zu finden, verfahre man wie folgt. Man mache eb — bb' — b'e', ziehe bo winkelrecht zu a c, b‘ o‘ winkelrecht zu a c‘, do winkelrecht zu de und d' o' winkelrecht zu d‘ c‘\ nun befchreibe man von o aus den Bogen b d und von o‘ aus den Bogen b‘ d'.

Fig. 109 zeigt eine frei tragende gewundene Treppe mit eingefchobenen Stufen in Anficht und Grundrifs. Fig. 110 ftellt die Herftellung der erforderlichen Lehren (Schablonen) für den Krümmling dar.

Im Grundrifs müffen folgende Linien auf einem wagrechten, gehobelten Fufsboden aufgefchnürt

werden²³):

1)    die Begrenzungslinien des Treppenhaufes;

2)    die Breite der Treppe;

3)    die Stärke der Treppenwangen;

4)    die Tiefe der Einftemmung dêr Stufen;

5)    die Mittellinie, auf welcher die Stufen eingetheilt werden;

6)    die Richtung und Breite der Stufen;

7)    die Linien der Stufen ohne Profil;

8)    der Vorfprung der einzelnen Stufen, und

9)    die Linie des Treppenwechfels.

Zuerft ift eine geeignete Gröfse der einzelnen Krümmlinge zu wählen, wobei man bei einer kreisförmigen Treppe alle gleich grofs macht, weil dann die für einen Theil gezeichnete Lehre auch für alle übrigen verwendbar ift. Wir wollen annehmen, dafs das krumme Wangenftück ADBC des Grundriffes in Fig. 109, das der gröfseren Deutlichkeit wegen in Fig. 110 noch einmal in gröfserem

Mafsftabe gezeichnet worden ift, zu bearbeiten fei. Alsdann erhält man die Breite des Wangenftückes auf die folgende Weife. Man trage auf eine wagrechte Linie (Fig. 111) die Gröfse einiger Auftritte zunächft der Wange 12, 23, 34 etc. auf. In den Punkten 1, 2, 3 etc. errichte man vorläufig unbegrenzte Lothe und trage auf denfelben die Steigung der Treppe auf. Beftimmt man den Vorfprung der Wange über und unter den Stufen, alfo etwa 4 bis 5cm, und zieht durch diefo erhaltenen Punkte gerade Linien Q T und NX, fo erhält man die Abwickelung der Wange und die Stufenftirnen. Die Breite K G und der Lothrifs XZ der Wange find jetzt feft geftellt.

Die nachfolgend gegebene Conftruction der Lehren kann fowohl für die obere, als auch für die untere Fläche des Wangenftückes benutzt werden. Man zeichne das Wangenftück im Aufrifs (Fig. 110) und ziehe von B im Aufrifs die Tangente FR an die fchraubenförmige Kante A D. Errichtet man in den Punkten g, m, h und e der Tangente FR lothrechte Linien und macht diefe fo grofs, als die bezüglichen Lothe des

Fig. 111.

x.

'Z

w,

Fig. ii2.

g /

'V---

(O

Grundriffes, nämlich g 6', m 6, h7', e7 etc., fo erhält man durch die Verbindung der auf diefe Weife gefundenen Punkte die fog. Verlängerungs-, bezw. Verftreckungslehre. Die Punkte werden durch eine biegfame Schiene mit einander verbunden und alsdann das durch diefe Linien begrenzte Brett W genau

²⁵) Wir folgen hier der Anordnung, wie fie Behfe in feinem Werk: Die technifche Anwendung der darftellenden Geometrie (Halle 1871), S. 5 bis 7 gegeben hat.

22.

Wendel

treppen.

ausgefchnitten. In der Abbildung ift auch die Lehre V für die untere Fläche des Wangenftückes gezeichnet, welche wegen der Verklauung bei A etwas kürzer, fonit aber der oberen Lehre gleich ift.

Das Verfahren, aus dem Holzblock den Krümmling herzuftellen, ift das folgende. Das zum Krümmling beftimmte Holz mufs zur Breite die Abmeffung R Q, zur Höhe FS und zur Länge FR (Fig. HO) haben. Man paffe am Holzblock (Fig. 112) zunächft die in Fig. 110 dargeftellte Verlängerungslehre dergeftalt an, dafs die Enden (C) und B fcharf an die Kante HI zu liegen kommen, reifse nach den Kanten der Schablone die krummen Linien fcharf vor und übertrage die auf der Lehre liehen gebliebenen Bleilinien fo auf das Holz, wie dies die punktirten Linien zeigen.

Nunmehr trage man mit Hilfe einer Schmiege den Winkel « (Fig. 110) an die Punkte B und (C) der Kante HI (Fig. II2) und ziehe die Fluchtriffe BB‘ und (C){C‘) auf das Stück. Man nehme jetzt die Verlängerungslehren und halte fie auf der entgegengefetzten Seite des Holzblockes wieder fo an, dafs B‘ und (C) mit B und (C) zufammenfallen, reifse auf diefer Seite die Grenzen der Lehre genau vor, eben fo die auf der Schablone vorhandenen'auf die Kante B‘ (C)' fenkrecht treffenden Linien und verbinde die zufammengehörigen punk-

Fig. 114²⁴).

— rund 28cra.

3,i

follen nicht höher, als diejenigen einer eifernen Wendeltreppe fein.²⁶)

Bd. 2, S. 382.

Fig. 113-

(C)

CD)

tirten Linien. Jetzt werden nach den Lothrifslinien Sägefchnitte fo tief gemacht, bis lie auf die vorgeriffene krumme Linie der Verlängerungslehren treffen, und dann wird das Holz bis auf die krumme Fläche des Wangenftückes herausgearbeitet Auf der erhabenen Seite des Wangenftückes ift das Verfahren daffelbe; Fig. 112 macht diefe Arbeit vollkommen klar.

Nunmehr mufs die Verkantung des krummen Wangenftückes vorgenommen, d. h. die gegenüber liegenden Punkte der äufseren und inneren Wangenkante müffen in eine Wagrechte gebracht weiden. Hierzu nehme man einen Winkel und halte denfelben, den einen Schenkel nach einem Lothrifs gerichtet, fo über das Wangenllück, wie dies Fig. 113 zeigt. Das Mafs e 7" und h 7" (Fig. 110) fteche man von (e) nach (7") und von (h) nach (7") (Fig. 113). Dies thue man bei fo vielen Punkten, als nöthig erfcheint (Fig. 113 links zeigt die Verkantung bei B D in Fig. 110), und verbinde alsdann die Punkte vermittels einer biegfamen Schiene. Auf der unteren Seite des Wangenftückes wird diefelbe Arbeit vorgenommen, wie die Abbildungen angeben, und hierauf wird das Wangenftück mit einer Schweiffäge angefertigt.

Hölzerne Wendeltreppen werden meiftens mit durchgehender Spindel conftruirt; auch hier mufs der Durch-melfer der letzteren fo grofs gewählt werden, dafs man die Stufen zum mindeften auf 6cm Tiefe einflemmen kann.

Es empfiehlt fich ferner, diefen Durchmeffer fo zu be-melfen, dafs der Auftritt jeder Stufe an der Spindel

mindellens 6 cm (ohne Vorfprung) grofs wird; fonach _____

beftimmt die Anzahl der in einem Umgang gelegenen Stufen den Durchmeffer der Spindel. Bei der durch Fig. 115²⁵) veranfchaulichten Treppe liegen im Grundrifs 14 Stufen in einem Umgang; folglich ergiebt fich der geringlte Durchmeffer der Spindel zu 14.6    84

3,u

Für kreisförmig gewundene Treppen von kleineren Abmelfungen und für geringere Belaltungen hat Schwager in Berlin eine Conftruction angegeben, bei welcher gebogene Hölzer zur Anwendung kommen.

Die Wangen beftehen aus Kiefernholz und die Stufen aus Eichenholz; die Köllen

2ä) Nach : Behse, a. a. O., Taf. 9.

2B) Siehe: Baugwks-Ztg. 1883, S. 273.

K''

'"-o

ar

\\

il

II

fix

Fig. 115²⁵).

TfUT

;i

'Z

\\

■X

A'

"'V

'o

fi

Bei diefen und den meiften anderen hölzernen Wendeltreppen ift der Grundrifs kreisförmig geftaltet; indefs find folche Treppen auch fchon in quadratifchem, felbft in noch anders geftaltetem Grundrifs ausgeführt worden (Fig. 114²⁴). Ferner wird die Treppe meiftens von einem cylindrifch geformten Treppenhaufe umfchloffen; indefs find hölzerne Wendeltreppen auch völlig frei in einen Raum eingefetzt worden, wie vor Allem das prächtige Beifpiel in Fig. 117²⁸) zeigt.

Wenn man die hölzerne Wendeltreppe mit quadratifchem Grundrifs ausführt, fo hat man den Vortheil der leichteren Wangenherftel-lung. Bei kreisrunder Grundrifsform ift das Herftellen der äufseren Spiralwange ziemlich fchwierig und mühfam; bei quadratifchem Grundrifs hingegen find für jeden Umgang vier nur mäfsig gefchwungene Wangen nothwendig, die mittels Verzinkung mit einander verbunden werden.

Schon die Treppenanlage in Fig. 117 zeigt, dafs die Spindel durch Schnitzwerk geziert werden kann; in Fig. 116²⁷) ift eine andere, noch reicher gezierte hölzerne Treppen-fpindel dargeftellt.

Man kann die hölzernen Wendeltreppen auch, wie Fig. 118²⁹) zeigt, mit hohler Spindel ausführen; alsdann mufs an der Innenfeite der Stufen gleichfalls eine Wange angeordnet werden. FürWohnhäufer eignen lieh folche Treppen blofs dann, wenn die hohle Spindel nicht unter 1,5 m Durchmeffer

Fig. 116.

Treppenfpindel aus dem früheren College de Montaigu zu Paris²⁷).

27)    Facf.-Repr. nach: Viollet-lk-Duc, E. E. Dictionnaire raifonné de l’architecture française etc. Paris 1861. S. 32g.

²8)    Facf.-Repr. nach: Deutfche Renaiffance. Herausg. von Bremen. Bl. 23.

20) Facf.-Repr. nach: Chabat, a. a. O., S. 381.

A. Ortwein u. A. Leipzig 1871—88.

Bd. 5.

Abth. 34:

^jt

PT i ■ 8

■

:lj

.

Hii

:' ;:n'

Swa»

H

EMB

Blfii

1

Û ' •

V;

i

i

H|

.' /■ '

m g

s

*§;

11

$

m

»

■

m

ii

; c:;i

w^^v-sgyL

.

X

1

1

I*

\

:

1

■

H

i>

H

v?>l

»Eto II

I J

11

n

; ;!:

II:

y,i

. -

raz

i\

i

i

Mfij

;

■

h;

:? -ł

i

! '77

■■'' :V

¹ ;

ilïiiV. i

Si

igfl

h

I

m

Ir il

!

»

7

tm

§1

ggfefr

m

•)

Wm

|. r

i

I

i

i

r,

9

Si

■ i

!!-M

vm

I

i

j-.

|Ł,

* n

ll<

»

:

i

!

%

rJ

11

P

5®

j

Ę:

1

[jj

:;'n

V/.

&

A

m*

JÆ//

WŹy

mm

Treppe im Rathhaus zu^Bremen²⁸).

hat; nur bei folcher Abmelfung erhalten die Stufen an der inneren Seite folche Mafse, dafs das Begehen der Treppe noch mit der erforderlichen Bequemlichkeit gefchehen kann.

IH eine Treppe mit Ruheplätzen verfehen, fo lind letztere befonders folid zu conftruiren, da die einzelnen Treppenläufe lieh gegen diefelben Hemmen; auch der Belag derfelben. mufs kräftig und undurchläffig fein. Für letzteren verwendet man entweder Harke Bretter, welche durch Spundung oder mittels

Feder und Nuth an einander geHofsen werden; bei belferen Ausführungen wird zunächH ein Blindboden und auf diefen ein Riemen- oder Parquetboden (Fig. 119³⁰) verlegt; die Unterlicht kann als blinde Decke hergeHellt werden und von unten angefchraubt werden.

Zu dem in Art. 18 (S. 27) über die ConHruction der Treppenabfätze oder Ruheplätze bereits Ge-fagten iH hinzuzufügen, dafs der PodeHbalken Hets einen bedeutenden Querfchnitt erhalten Toll ; denn er wird an zwei Stellen fehr Hark belaHet, und zwar gerade dort, wo er durch Zapfenlöcher gefchwächt wird (Fig. 80 bis 82, S. 27). Aus gleichem Grunde iH es auch gerechtfertigt, wenn man den PodeHbalken durch einen Unterzug verHärkt.

Bei hölzernen Treppen wird das Geländer aus Holz oder aus Eifen oder anderem Metall hergeHellt. Bezüglich feiner ConHruction und formalen GeHaltung mufs auf Theil III, Band 2, Heft 2 (Abth. III, Abfchn. 1, C, Kap. 17, unter b u. c) diefes »Handbuches« verwiefen werden; hier follen noch die folgenden Bemerkungen Platz linden.

² 3-

Ruheplätze

Fig. I 18 ²⁰).

i]

ÄS

UH!

SM

Die hölzernen Treppengeländer werden meiH als Docken- oder Traillen-Geländer (Hehe a. a. O.) ausgeführt; Beifpiele dafür bieten Fig. 69 (S. 21), 87 (S. 26), 99 (S. 32), 100 (S. 33) u. 101 (S. 34). Seltener findet man einfache Lattengeländer, eben fo gegenwärtig verhältnifsmäfsig feiten Bretter, welche zwifchen Wange und Handläufer eingefchoben find (liehe ebendaf.); mehr oder weniger zierlich ausgefchnittene Bretter diefer Art waren früher häufiger; einfehlägige Beifpiele find in Fig. 80 (S. 23) u. 97 (S. 28) zu finden. Die unteren Enden der Geländer-Traillen oder -Stäbe werden bei eingefiemmten Treppen in die Wange und bei aufgefattelten Treppen in den Stufenauftritt, die oberen Enden in den Handläufer eingebohrt.

Bei untergeordneten Treppen Hellt man den Handläufer aus einer Harken Latte her; für belfere Treppen wählt man gekehlte oder reicher profilirte Formen; zu den fchon im eben bezeichneten Hefte diefes »Handbuches« gegebenen Hand-läufer-Querfchnitten feien hier in Fig. 120 noch einige andere Profile hinzugefügt.

24.

Geländer.

Befteht eine Treppe aus zwei entgegengefetzt angeordneten Läufen (Fig. 84, S. 28), fo mufs der Handläufer des unteren Laufes von der Wange, bezw. von den

Fig. ii9soj.

7/

w<

17/

um

äS

überftehenden Stufen des oberen Laufes fo weit abftehen, dafs man an letztere Con-ftructionstheile mit der Hand nicht ftöfst, wenn man beim Begehen des unteren

Laufes den Handläufer benutzt. Einige andere Conftructions- Einzelheiten wurden bei der in

Fig. 120.

Vio w. Gr.

Art. 19 u. Fig-. 90 (S. 30) vorgeführten Treppe bereits berührt.

Die Geländer aus Metall find bei Holztreppen meilt Stabgeländer, feltener Füllungsgeländer (vergl. das eben angezogene Heft diefes »Handbuches«). Die Stäbe der erlteren, bezw. die lothrechten Stütztheile der letzteren werden entweder in die Stufen, bezw. Wangen eingebohrt oder aber feitlich an den Stirnflächen der Stufen, bezw. an den Wangen mit Hilfe von eingefchraubten Krücken befeftigt. Durch letzteres Verfahren erzielt man eine gröfsere benutzbare Breite der Treppe. Für eine aufgefattelte Treppe ilt diefe Anordnung aus Fig. 121³¹) erfichtlich.

mst

g§g

SN

?!

SS

ii

ü;

'V

,.c pW V cSt

-n M

'i

v\

SSI

■?

•y

■ Fm

r\m

V20 w- Gr.

Wie an der bereits mehrfach angezogenen Stelle diefes »Handbuches« gefagt worden ift, bringt man am Fufse der mit einem Geländer zu verfehenden Treppe, alfo auf der Antritts-ftufe derfelben, fowohl aus con-ftructiven, als auch aus äfthe-tifchen Gründen, häufig einen kräftigeren und auch reicher ausgeftatteten Geländerpfoften, den fog. Treppenanläufer, An-trittsftänder oder Antrittspfoften, an; in vielen Fällen erzielt man dadurch für das Geländer eine gröfsere Standfeftigkeit; eben fo kann man diefen Pfoften zum Aufftellen einer Laterne, als Unterfatz für eine fchmückende Statue etc. benutzen. Bei gebrochenen Treppen werden bisweilen auch an den Brechpunkten derfelben ftärkere Geländerpfoften angeordnet. Einfchlägige Beifpiele zeigen Fig. 4 (S. 12), 84 (S. 25), 86 bis 88 (S. 26), 98 (S. 28),

99 (S.32), 100 (S. 33) u. 101 (S. 34),

Bisweilen werden die Stufen aus einem einzigen Stück Holz hergeftellt und heifsen dann Biockrtufen. Block- oder Klotzftufen. Früher

25*

Treppen

aus

wurden derartige Treppen häufiger angewendet; jetzt find fie fehr feiten und kommen wohl hauptfächlich nur in holzreicheren Gegenden vor. Kellertreppen werden bisweilen aus Blockftufen gebildet; eben fo führt man nicht feiten die Antrittsftufe einer eingeftemmten oder einer aufgefattelten Holztreppe als Blockftufe aus.

Wenn eine folche Treppe zwifchen zwei Mauern emporführt, wenn alfo ihre Stufen an beiden Enden auf Mauerwerk gelagert werden können, fo bildet man die Stufen aus im Querfchnitt rechteckig geftalteten Balken und läfft jede Stufe die unmittelbar vorhergehende ca. 5cm übergreifen (Fig. 122).

Fig. 122.

MSB

Fig. 123.

HP

IP

ii

Ift ein derartiges beiderfeitiges Auflagern der Stufen auf Mauerwerk nicht möglich, fo find zur Unterftützung derfelben fchräg liegende Balken (Zargen oder Bäume) nothwendig. Die Stufen erhalten dann ein nahezu dreieckiges Profil (Fig. 123), und die Stirnflächen derfelben find entweder ficht-

bar oder werden mit Brettern verkleidet, welch

letztere alsdann das Ausfehen von Treppenwangen haben (Fig. 124). Während man die erftgedachte Conftruction auch für Treppen mit nicht geraden Läufen

Fig. 124.

in Anwendung bringen kann, ift dies bei der eben befchriebenen Ausführungsweife fo gut wie ausgefchloffen.

Man hat aber die in Rede ftehenden

____r'l

(M

Treppen auch frei tragend conftruirt, d. h. derart, dafs ihre Stufen an dem einen Ende im Mauerwerk feft gelagert lind, fonft aber keinerlei Unterftützung erhalten. Ihre Herftellung gefchieht dann eben fo, wie jene der frei tragenden fteinernen Treppen, worüber im nächften Kapitel (unter a, 2) das Erforderliche

gefagt werden wird.

Bei allen folchen Treppen ift das Holz dem Reifsen und Verziehen in hohem Mafse ausgefetzt; nur feile Holzarten, wie die Eiche, können Verwendung finden, und auch diefe nur in vollkommen

trockenem Zuftande. Allein auch bei Stufen

Fig. 12532).

mm

A'

-    „A' x

W'

aus geeignetem Material mufs man, wenn ein gutes Ausfehen der Treppe erzielt werden foll, mit ausgiebigen Mitteln den genannten Mifsftänden entgegenwirken. Untergelegte kräftige Eifenfchienen, die mit fämmtlichen Stufen verfchraubt werden, Schraubenbolzen, durch welche je zwei auf einander folgende Stufen feft zufammen gehalten werden (Fig.125³²), und andere noch mehr gekünftelte Mittel kamen in Anwendung.

Gott getreu™) berichtet von einer unter Kieme' s Leitung im Königsbau zu München ausgeführten gewundenen Treppe, bei der die Stufen aus mehreren Holztafeln zu-fammengeleimt und deren fichtbare Flächen fämmtlich four-niert worden find.

Derartige gekünftelte und mit grofsen Koften verbundene Conftructionen follten unter allen Umftänden vermieden werden.

Literatur

über »Hölzerne Treppen«.

Boutericau, C. Conftruction des escaliers en bois etc. Paris 1844. — Neue Ausg. 1870.

Romberg, J. A. Der Treppenbau in Holz. Leipzig 1847.

Winkelmann, W. Lehrbuch für den Selbltunterricht in der Anlage und dem Bau der hölzernen Treppen. Berlin 1849.

Anfertigung und Aufteilung einer gewundenen hölzernen Treppe. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1858, S. 54.

Ueber hölzerne Treppen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 159.

On the rational and arliftic treatment of woodwork. No. I: Staircafes. Building news, Bd. Il, S. 2.

Behse, W. H. Der Bau hölzerner Treppen. Weimar 1867. — 2. Aufl. 1884.

Hubert. Nouveau manuel du menuifier pour tracer et conftruire les escaliers. 2. Aufl. Le Mans 1867. Neues Verfahren, um an gefchwungenen Treppen die Richtung von den Vorderkanten der fog. gezogenen Stufen zu beltimmen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1869, S. 53.

Schlegel, c. Beitrag zum Bau der hölzernen Treppen etc. Allg. Bauz. 1872, S. 365.

Die graphifchen Conftructionen bei Treppen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1873, S. 102.

Behse, W. H. Treppenwerk für Architekten etc. Weimar 1873. — 4. Aufl.: Treppenwerk oder voll-ftändige Abhandlung der Treppen in Holz. Von W. Müller. Weimar 1897.

Elshorst, H. H. Der Treppenbau in Holz. Berlin. Seit 1877 in zwangl. Heften.

Vaudon, L. Le menuifier en escaliers. Paris 1882.

Klein, A. Hölzerne Treppen. Strelitz 1891.

Meyer, M. Innerer Ausbau. Abth. I: Der Bau hölzerner Treppen. Deutfch-Krone 1896.

3. Kapitel.

Steinerne Treppen.

Von Otto Schmidt und Dr. Eduard Schmitt.

26.

Unter fteinernen Treppen follen im Nachftehenden folche verftanden werden, deren Stufen und Ruheplätze aus Stein beltehen. Auch die Unterftützung der Kennzeichnung Treppenläufe gefchieht meift durch lleinerne Conftructionstheile; indefs kann auch Eintheiiung. Eifen (insbefondere Schmiedeeifen) hierzu dienen.

Diefe Treppen follen ferner, je nach dem Bauftoff, der zu ihren Stufen benutzt wird, als Haufteintreppen, als folche aus Backftein und als folche aus anderem künftlichen Steinmaterial unterfchieden werden.

Mit fteinernen Treppen läfft lieh der höchfte Grad von Monumentalität und von Unverbrennlichkeit erzielen; indefs trifft letztere Eigenfchaft nicht bei allen fteinernen Treppen zu; vielmehr hängt der Grad der Unverbrennlichkeit eben fo von den gewählten Bauftoffen, wie von der Bauart ab.

a) Treppen aus Haufteinen.

27.

Block-

ftufen.

Treppen aus Haufteinen find bei äufserft einfacher Conftruction fehr dauerhaft, vorausgefetzt, dafs ein nicht zu weicher, fich leicht abnutzender Stein zur Verwendung gelangt. Die feinkörnigen Steine lind den grobkörnigen vorzuziehen.

Als befonders geeignet zum Treppenbau lind Sandftein, Bafalt, Granit, Gneifs, Syenit und Kalkftein zu bezeichnen. Marmor findet als Stufenbelag gleichfalls Verwendung. Sandftein, welcher lieh leicht abnutzt, mufs mit einem Holzbelag verfehen werden.

Die Stufen fteinerner Treppen lind Blockftufen. Sie werden zunächft mit ebenen Flächen verfehen und letztere entweder »aufgefchlagen« oder gefchliffen. Dichte Steine, wie Bafalt und Granit, werden durch das Schleifen äufserft glatt; defshalb ift das Schleifen bei diefen Steinarten nur dann empfehlenswerth, wenn ein fpäteres Belegen der Stufen mit Läufern (Teppichen), Linoleum etc. in Auslicht genommen ift.

Die einfachfte Querfchnittsform der Stufen ift die rechteckige (Fig. 126). Ift die Treppe von unten nicht lichtbar, fo werden nur die beiden lichtbaren Flächen eben bearbeitet, während die Bearbeitung der übrigen Flächen eine mehr oder minder unregelmäfsige fein kann. Ift das Verfchieben der Stufen zufolge der Einmauerung des Stufenkopfes ausgefchloffen, fo übergreifen die Stufen

einander nur um 1,5 bis 2,0 cm; im anderen Falle mufs Falzung oder "Verfatzung (nach Fig. 127) angeordnet werden. Durch eine derartige Falzung erhält die Stufe zugleich eine 1,5 bis 2,0cm betragende Verftärkung; derfelbe Zweck wird durch eine etwa 2,5cm breite Abkantung erreicht (Fig. 128). Durch Abkantung oder Profilirung, wie dies in Fig. 129 dargellellt ift, gewinnt die Treppenunter-ficht; zugleich wird dadurch eine leichter ausfehende Conftruction erzielt.

Fig. 126.

Fig. 127.

~~

11

um

Fig. 128.

Fig. 129.

■H

Fig. 130.

Fig. i3>-

JP

Va0 w- Gr.

Sind die unteren Flächen der Stufen zu einer ununterbrochenen fchiefen Ebene vereinigt, wie dies in Fig. 130 u. 131 der Fall ift, fo heifst die Treppe sgefchalt. So weit die Stufen einer folchen Treppe in der Mauer gelagert lind, erhalten fie die volle, rechteckige Kopfftärke.

Wenn Treppen keinen Anfpruch auf hübfcheres Ausfehen machen, fo wird ihre Vorderkante um ein Geringes gebrochen. In reicher ausgeftatteten Gebäuden hingegen erhalten die Stufen einfachere oder reichere Profilirungen, von denen in Fig. 132 a bis e a die gebräuchlichften dargellellt find. Man lalfe folche Profilirungen nicht fcharf ausladen, fondera gebe ihnen eine thunlichft rundliche Form, damit dem fonft leicht vorkommenden Befchädigen des Profils begegnet fei.

In den meiften Fällen wird jede Stufe aus einem einzigen Stück hergeftellt. Wenn indefs die Treppenbreite, alfo auch die Stufenlänge eine fehr bedeutende ift, fo kann man jede Stufe aus zwei, felbft aus drei Stücken beftehen lallen; man fei nur darauf bedacht, die Stöfse in den auf einander folgenden Stufen gegenfeitig zu verfetzen.

au

Fig. 132.

7,0 w. Gr.

Um ein fanfteres Begehen der Steinftufen zu ermöglichen, wird bisweilen auf deren Trittfläche ein Holzbelag angebracht. Dies kann in der durch Fig. 133 u. 134 veranfchaulichten Weife gefchehen. Hiernach werden auf in den Stein eingegypste Holzklötze oder -Dübel die Belagsbohlen aufgefchraubt, und zwar mit nur je einer Schraube, wenn die Bohle in einen Falz der darüber befindlichen Stufe eingreift (Fig. 133), fonft mit je zwei Schrauben (Fig. 134). Noch

Fig. 133-

Fig. 134.

31

Hi

ggf

V20 w- Gr.

belfer ift es, in die Stufe eine fog. Steinfehraube mit Hilfe von Cement einzufetzen und mittels diefer den Holzbelag aufzufchrauben. Für die Verfchraubung mufs in letzterem ein Loch ausgebohrt werden, welches fchliefslich durch eine

gut paffende runde Holzfcheibe ausgefüllt wird. Damit fleh der Holzbelag nicht werfe, tränke man ihn vor dem Verlegen mehrere Male mit Leinöl.

Steht kein geeignetes Material für Block-ftufen, flehen indefs Steinplatten zur Verfügung, fo lalfen lieh auch diefe zum Treppenbau verwenden. Dies kann entweder nach Fig. 135 bei a, alfo mit Durchficht, gefchehen, oder man legt zwifchen die Platten Backfteinfchichten (Fig. 135 bei c), bezw. Haufteinftreifen (Fig. 135 bei b).

Bisweilen ift man genöthigt, für die Stufen weichen Sandftein anzuwenden, der lieh bald austritt; das Ausfehen einer folchen ausgetretenen Treppe ift un-fchön, das Begehen derfelben unter Umftänden gefährlich. Ausbefierungen be-fonders fchlechter Stellen lind zwar ziemlich leicht auszuführen, haben aber ihre Grenzen, über welche hinaus fie nicht ohne bedenkliche Schädigung an der Feftig-keit der Stufen bewerkftelligt werden dürfen, auch gewinnt das Ausfehen dadurch nicht. Viel begangene Sandfteintreppen verlieht man defshalb mit einem Belag aus Schieferplatten, in neuerer Zeit auch aus gerieften Thonfliefen.

Verwendet man letztere, fo beftimme man die Stufenbreite nach den Ab-melfungen der zur Verfügung flehenden Fliefen. Diefelben werden mit einer fchwachen Cementfuge verlegt und ihre Vorderkante zweckmäfsiger Weife durch ein Flacheifen vor Befchädigungen gefchützt³⁴).

Die Stufen einer lteinernen Treppe lind entweder an beiden Enden unter-ftützt, oder lie lind blofs mit dem einen Ende eingemauert, fo dafs auch hier unterftützte und frei tragende Treppen getrennt zu befprechen fein werden; gehindert davon follen die lteinernen Wendeltreppen behandelt werden.

Fig. 135-

a mmmtrn

28.

«■

mmmm.

Platten-

ftufen.

7,i0 w. Gr.

29.

Unterftützung.

3°-

Unter-und Einmauerung.

i) Unterftützte Haufteintreppen.

Die Unterftützung der Stufen kann im Wefentlichen in dreifacher Weife geschehen : durch Mauer werk, durch Heiner ne Wangen und durch eiferne Träger.

a) Unterftützung durch Mauerwerk.

Mauerwerk kann für die Unterftützung von fteinernen Treppen in mehrfacher Anordnung zur Anwendung kommen.

Fi g. 136.

Fig. 137.

\\\\\\

\\\\\\

Fig. 138.

q) Man untermauert jeden der beiden Stufenköpfe, wie dies Fig. 136 für eine Kellertreppe (in ifometrifcher Darftellung) zeigt. Auch bei der Treppe in Fig. 139³⁵) find die Stufen an den freien Enden untermauert.

f>) Man erfetzt diefe Untermauerung durch ausgekragte Rollfchichten (Fig. 137) oder durch Confolen.

,\

c) Man mauert die Stufen an beiden Enden in diejenigen Wände ein, welche den betreffenden Treppenlauf an beiden Seiten begrenzen (Fig. 138); die Tiefe der Einmauerung beträgt 8 bis 12cm.

mauern

Die den Treppenabfatz bildende Platte (Podeftplatte) erhält die Stärke der Stufen und wird, wo dies erreichbar, aus einem Stück angefertigt; im anderen Falle wird fie aus zwei überfalzten Stücken zufammengefetzt; mitunter ordnet man auch noch ein Mittelftück an. In beiden Fällen mufs von der Stirn der

In Fig. 140 ift die einfachfte Anordnung einer derartigen Treppe dar-geftellt; die beiden Treppenläufe find durch eine fog. Zungenmauer getrennt, in welcher die äufseren Stufenköpfe lagern. Wird die Zungenmauer aus Ziegeln hergeftellt, fo genügt meift 1 Stein Stärke; in Bruchftein ausgeführte Zungen-mülfen ftärker, folche in Hauftein können fchwächer bemeffen werden.

Zungenmauer nach der derfelben gegenüber liegenden Umfaffungsmauer ein ftützender Gurtbogen gefpannt werden.

Nach Fig. 141 ift der Treppenabfatz anders geftaltet. Hier ift derfelbe in zwei Felder getheilt; die gefalzten Rahmen haben die Stärke der Stufen und tragen die Füllungsplatten. Die Rahmen find theils ihrer ganzen Länge nach, theils an den Enden durch die Mauern ausreichend unterftützt.

Falls nur dünne Platten zur Verwendung kommen können, läfft lieh der Treppenabfatz mit Hilfe zweier Kreuzgewölbe unterwölben. Ein folcher Fall ift in Fig. 142 zur Darftellung gelangt.

³⁵J Facf.-Repr. nach: Moniteur des arch. 1876, PI. 50.

Fig. T39-

(e)j

■F;

mm

III

':%À

fs:

if

/:■■: 'I

V.

ils:

■s: a

\:|S

âg ‘

i'!

Treppe in einem Haufe der Rue St.-Marc zu Paris³⁵).

V7 5 w. Gr.

Die Zungenmauer ift bisweilen mit Durchbrechungen verfehen (Fig. 143³⁶). Bei drei- und mehrläufigen Treppen genügt in der Regel eine folche Zungenmauer nicht; vielmehr ift jedem Treppenlauf entfprechend eine fog. Wangenmauer zu errichten.

b) An Stelle der Zungen- und Wangenmauern laffen lieh auch Freiftützen

mit dazwifchen gefpannten Mauerbogen anordnen, durch welche dem einen Ende der Stufen eine genügende Unterftützung gewährt wird; eine folche Anordnung

31-

Mauerbogen.

Fig. 140.

§8

Fig. 141.

-M

wk.

Vöo w. Gr.

3(i) Facf.-Repr. nach: Beyaert, H Travaux d’architecture, exécutés en Belgique etc. Brüffel. PI. 12. Handbuch der Architektur. III, 3, b. (2. Aufl.)

3²-

Gewölbe.

empfiehlt fich befonders dann, wenn durch die vollen Zungen-, bezw. Wangenmauern die Treppe beengt oder verdunkelt werden würde.

Fig- 143.

Die Mauerbogen find entweder nach dem Halbkreis, bezw. dem Stichbogen geformt (Fig. 144 u. 146³⁷), oder, was noch häufiger ift, in Geftalt einhüftiger Bogen ausgeführt (Fig. 147 u. i483y).

c) In dazu geeigneten Fällen kann man auch einen ganzen

1 f-“par

mu 1

Fig. 142.

.'.a.

ec;

lU

<g(g

Wi'

Pli"

■SN '

sï

ù.

ÈSS

“S

ATF

*9s

1m

3@

...qbtmn

j *7-i... so ... '    aa*. 4.164.. .49*„ ₊.. A9Ä... j

ŁT

iAr

El

TJ

-;$s*

WA

e »,

Eg

VüO w. Gr.

Treppenlauf durch ein einhüftiges Gewölbe unterflützen (Fig. 144³⁷). In früherer Zeit hat man vielfach die ganze Treppe unterwölbt, ein Verfahren, welches gegenwärtig feltener zur Ausführung kommt. Namentlich im Wohnhausbau würden folche Anlagen aufsergewöhn-liche Wandftärken bedingen und die Baukoflen wefentlich vermehren.

. a. i6_.

/C---9ŚZ-

j... 48y,..    ...48/. .. .ps/4......64,

rreppe im Lagerhaus zu Tournai⁸⁰). — V?5 w. Gr.

UK

IÉ

«Étl

³‘) Facf.-Repr. nach: Encyclopédie d’arch. 1874, PI. 190 u. 236.

3S) Facf.-Repr. nach ebendaf. 1878, PI. 534. ³⁰) Facf.-Repr. nach: Moniteur des arch.

_L

.....H

00

Fig 145-

©S

Siidöftliche Treppe im Schlofs zu St.-Germain-en-Laye*¹). Vioo w. Gr.

(Siehe den Schnitt in Fig, 146.)

%'ê§MëmA.

■S-,

, ; IIn^P

I '. ■ \ & ■ aB

SiJapHH

,01 • i" -u; J

mvf

HUf I

4%S"

Fig- 144-

k^Æs^viÙGSâhw** v^g

WM.

, fM

Âte

j; i

m, m

.yOY

■:

SH

'ti *V

V-; ■

iii

,i'

'YO

fSB

-; ; 4    >7 es i-i

■ h:z

«■{ a \

A y A /

Ji

if

Von einem Parifer Wohnhaus³⁷).

'W/mf¥f/iSS!i0WÊ

mÊBËÊÊm

\\ PÉ1

. '-v^j : AJh^TA;.

y

SFi'p

*1

feï

:

I Iglg

B

J

s

■IIS

■

:

I

m

11

-F

SK

mi

■

■

m

m

'f—':

m

.

'

■

T ;

■

ïïffiJISpl

MéM ■ :

I ■

■

60.

1

11

!

a

Hi

as

■

un

-pł-met

.

F

■ '

r

■

I

09-1

■

--3

i!S!

- _

■

i

i

ii

A jBBMi

/

:

lilHIlifll 1

mn

mm

/.

^r;'w

W/.

;

-z

:U

*

Ł

«

É

.

■."“f;; jv

■

i

11

■

\ :j.: m;

i':”

Fi

■

Æ

i

g||i§

I

i

1»^

m

■

•4-23.

li

i i

TrZZ.wm

m

■

_-0

v 'v>

.

' !

ms

r—

31

mm

1 WÊmÊk

i»=

:V

/

••• •• • •'• • ?■

i

m

i—

MÊÊÊÈ

K Ml

il

-.i

»

Schnitt der Treppe in Fig. 145a7).

Zur Unterwölbung der Stufen laffen lieh fall fämmtliche Gewölbearten verwenden⁴⁰). Zumeift befteht die Unterwölbung aus böhmifchen oder p'reufsi-

Fig. X47-

r~

l--:'

mm?

ii

wmm

mm,

mw

imm

gr

Ir

«Hl

7? 5 w. Gr.

^°) Ueber die Geftaltung folcher Gewölbe liehe Theil III, Bd. 2, Heit 3 (Abth. III, Abfchn. 2, B, Kap. 9) dieles „Handbuches“.

fchen Kappen. Vielfach findet auch, insbefondere bei Treppen im gothifchen Stil, das auffteigende Kreuzgewölbe Anwendung. Da fich bei demfelben der

Fig. 148.

HM

/ s*-------

••

ssr¹

mm

uL

■7

-~y

vit.

k;

:-v

'.-i-

hf

.x

w,

;V .

11:

ĘjB

₍ ! ₍

Hfl

■4. flS-

Treppe im alten Jefuiten-Collegium zu Reims³⁰). Viso w- Gr.

Gewölbefchub in diagonaler Richtung fortpflanzt, fo kann die Stärke der Widerlagsmauern eine verhältnifsmäfsig geringe fein.

Wie eine derartige Unterwölbung im Einzelnen geftaltet und conftruirt werden kann, wird noch bei den Backfteintreppen (unter b) gezeigt werden.

ß) Unterftützung durch Wangen.

Ein von den im Vorftehenden vorgeführten Unterftützung'sweifen abweichendes Verfahren befteht darin, dafs man fteinerne Wangen oder Zargen anordnet,

diefe mit ihren freien Enden auf Untermauerungen oder Freiftützen aufruhen läfft und die Stufenenden in den Wangen lagert. Die Stufen werden dabei in der durch Fig. 150 dargefteilten Weife verfalzt; das wagrechte Uebereinandergreifen der Stufen gefchieht in einer Breite von 2,0 bis 2,5cm; die Anordnung der fchrägen Stofsfläche richtet lieh nach der Tritthöhe

33-

Wangen

für

Vso w- Gr.

V75 w. Gr.

Fig. 149.

geradläufige

Treppen.

und wird meift zu etwa ¹/₃ der Steigung Die Breite der Zargen

angenommen, beträgt 15 bis 20cm; ihre Höhe, lothrecht meffen, mufs der 2- bis 2^.2-fachen Steigung gleich fein.

ge-

Bei zwei-

Fig. 150.

läufigen

radlinig umgebrochenen Treppen können die beiden Zargen entweder neben einander oder über einander liegen; im letzteren Falle nehmen lie im Treppenhaufe einen geringeren Raum ein. Fig. 14g zeigt diefe Anordnung; die Zarge des unterften Treppenlaufes ift mit ihrem unteren Ende auf ein folides

Fundament gelagert und ruht mit ihrem oberen Ende auf der Freiftütze P\ an diefer Stelle ift nunmehr die Zarge des nächft-folgenden Treppenlaufes gefetzt und mit der erftgedachten Zarge durch eiferne Dollen verbunden.

Die in Rede flehende Anordnung läfft fich auch, wie Fig. 151 zeigt, auf gewundene Trep-m pen ohne Ruheplatz anwenden; in der dargeftellten Anlage⁴¹) liegen die Zargen neben einander.

Eine derartige Treppe beanfprucht naturgemäfs im Grundrifs einen geringeren Raum, als eine mit Abfätzen verfehene (Podeft-) Treppe; fie ift aber fchon defslialb weniger bequem, weil iie ücli aus Stufen

ge-

Vio w. Gr.

/ir

,''K

.-'TT

34-

Wangen

/m

für

gewundene

Treppen.

-----1

*3) Nach: Breymann, G. A. Allgemeine Baukonftruktions - Lehre etc. 4. Aufl. Stuttgart 1868. Tbeil I. S. 185.

35*

Einzelheiten.

Fig. 152.

man

'X

/A

go° y /

»XL

5    6    7    8    9 10111213

Fig. 153.

verfchiedener Gröfse zufammenfetzt. Befonders unbequem würde die Treppe aber dann werden, wenn man diefelbe erft von der Linie m m an als eine gewundene Treppe conftruiren würde; in folchem Falle mufften die Stufen nach dem Mittelpunkt der Pfeilerabrundung b gerichtet werden. Fig. 152 erläutert das Verfahren, die Stufen zu »ziehen«, d. h. fie fo anzulegen, dafs

diefelben in der Mitte möglichlt Qs bequem begehen kann. Nachdem die Stufen auf der mittleren Steigungslinie eingetheilt worden find, werden nahe dem Antritt und dem Austritt einige gerade Stufen angenommen und diefen die fchräg liegenden ängefügt. Hierauf wird aus dem Grundrifs in Fig. 151 die Länge a b aufgetragen, und zwar derart, dafs der Quadrant der Pfeilerabrundung abgewickelt gedacht ift. Man trage fodann auf die in b errichtete Lothrechte die 13¹/₂ Steigungen der linksfeitigen Grund-rifshälfte auf, alfo fo viel, wie vom Antritt bis zur Mittellinie b d vorhanden find. Werden nun von diefen Theilpunkten wagrechte Linien und von den Punkten I bis 4, welche den als gerade angenommenen Stufen entfprechen, auf ab Lothrechte gezogen, fo gelangt man bei Punkt/⁻, d. i. beim Endpunkt der geraden Steigungslinie, der Tangente an die Kanten der geraden Stufen an. Zur Erlangung eines ftetigenUeberganges aus der geraden Steigungslinie in die gekrümmte und zur Bildung einer ftetigen Curve für die obere Zargenfläche werden die Punkte f und c durch eine Gerade verbunden. Die Linie f c ift dann die Sehne eines Bogens, deffen zugehörigen Kreismittelpunkt man dadurch findet, dafs man im Mittelpunkt der Sehne und am Endpunkt / der geraden Steigungslinie Senkrechte errichtet. Nachdem der Bogen f c gefchlagen und die früher wagrecht gezogenen Linien bis zu demfelben verlängert worden find, wird die Breite der fich verjüngenden Stufen in der wagrechten Projection 4—5, 5— 6, 6—7 etc. gefunden. Nachdem letztere Abmeffungen bei der inneren Wange verzeichnet find, verbindet man die Punkte mit den ent-fprechenden Punkten der Mittellinie und erhält hierdurch die Richtung der Stufen.

Die Stufen werden nicht

feiten in die Zargen eingelaffen (Fig. 153); dabei macht man die Zargen unten breiter, wie oben, um den Stufen^ bin gröfseres Auflager zu geben. Man erzielt letzteren Vortheil, ohne die nutzbare Breite der Treppe zu verringern.

Qi

V20 w- Gr-

Am vortheilhafteften ift es, wenn jede Zarge aus einem einzigen Stück be-fteht; mufs man fie aus mehreren Stücken zufammenftofsen, fo kann dies nach Fig. 153 gefchehen; man achte hierbei darauf, dafs der Stofs je zweier Wangen-

Fig. 154-

llücke auf eine Trittftufe treffe. Bisweilen hat man lie aus verhältnifsmäfsig vielen und kleinen Stücken zufammengefetzt, wobei lie alsdann nach Art der Wölbfteine geformt und zu einer Art Mauerbogen zufammengefügt werden (Fig. 154).

An der den Treppenantritt bildenden und einigen der noch folgenden Stufen läfft man die Zarge häufig im Grundrifs nicht geradlinig auslaufen, fondern krümmt fie hornartig nach aufsen oder geftaltet fie fogar in Volutenform (Fig. 139, S. 49).

y) Unterftützung durch eiferne Träger.

Man kann die Iteinernen Wangen durch eiferne Träger erfetzen, welche unterhalb der Stufen angeordnet werden, und gelangt dadurch zu einer Con-ftruction, welche in der Regel billiger ilt, als diejenige mit Iteinernen Wangen. Endigen die Stufen an beiden Enden völlig frei und find fie dafelblt durch eiferne Träger geftützt, fo heifst die Treppe wohl auch Architravtreppe.

Die unterftützenden eifernen Träger, die in der Regel gleichfalls Wangen geheifsen werden, find meilt I-förmige Walzbalken (Fig. 155⁴²); nur bei fchwer

Fig. 156⁴²).

Fig. 155 ⁴²)-

36.

Eiferne

Wangen.

bjlo

OOP

o o ) O O ° |oo

OOP

O \° p\

Vso w. Gr.

lallenden (fehr langen und fehr breiten) Treppenläufen werden fie als Gitterträger conllruirt (Fig. 156 ⁴²).

Liegt ein Treppenlauf völlig frei, fo ilt an beiden freien Enden der Stufen eine folche Wange anzubringen; fchliefst lieh hingegen der Treppenlauf an der einen Seite an die Treppenhausmauer an, fo kann man jede Stufe mit dem einen Ende in letzterer, mit dem anderen (freien) Ende auf der eifernen Wange lagern. Ilt es indefs nicht ftatthaft oder nicht angezeigt, die Stufen durch die Treppenhausmauer zu unterltützen, fo wird auch längs diefer ein eiferner Träger zu verlegen fein, fo dafs neben der äufseren Wang-e noch die Wandwange vorhanden ilt.

Bei folcher Unterftützung der Stufen erhalten diefelben den gleichen Quer-fchnitt, wie für frei tragende Treppen mit Iteinernen Wangen (liehe Fig. 131, S. 46).

Ilt die Breite des Treppenlaufes eine fehr bedeutende oder ilt das zu den Stufen verwendete Steinmaterial fo wenig feit, dafs es lieh auf nur verhältnifsmäfsig geringe Länge frei trägt, fo mufs man für weitere Unterftützung der Stufen Sorge tragen; dies kann in verfchiedener Weife gefchehen.

⁴²) Nach: Scharowsky, C. Mufterbuçh für Ęifen-Conftruętionen. Theil I. Leipzig u. Berlin 1888, S. 143.

37-

Treppen-

Ruheplätze.

a)    Man ordnet auch im mittleren Theile des Treppenlaufes eiferne, zu den Wangen parallele Träger an, fo dafs noch Zwifchenwangen hinzutreten.

b)    Man unterftützt jede Stufe auf ihre ganze Länge durch ein Z-Eifen. Das letztere wird auf eifernen Stufendreiecken, die auf die Wangen gefetzt find, gelagert und beteiligt (Fig. 157⁴²).

c)    Man ordnet Confolen an, welche in den Umfaffungsmauern des Treppenhaufes verankert find (Fig. 158⁴³).

Die unter a und b erwähnten Anordnungen find auch dann zu empfehlen, wenn man längere Stufen aus zwei oder mehreren Stücken zufammenfetzt.

Die Wangen des unterlten Treppenlaufes müflen an ihren Fufsenden gegen Verfchieben ausreichend gefichert fein; dies gefchieht durch folide Untermauerung und Verankerung mit dem Grundmauerwerk in einer Weife, wie noch bei den fchmiedeeifernen Treppen (in Kap. 4, unter b, 1) gezeigt werden wird. Die Fufsenden der anderen Treppenläufe, fo wie die oberen Endigungen derfelben werden an die Conftruction der Treppen-Ruheplätze angefchlolfen.

Letztere kann in verfchie-dener Weife bewirkt werden:

ü) Haben die Ruheplätze einer Treppe eine gröfsere Länge (im Verhältnifs zur Breite), wie dies z. B. bei geradlinig gebrochenen, bei dreiläufigen etc. Treppen der Fall ill, fo ordnet man am ein- H fachiten und zweckmäfsigften an der Vorderkante jedes Ruheplatzes einen eifernen Träger, den fog.

Podeftträger an, mit welchem die Wangen der anllofsenden Treppenläufe durch Winkellafchen verbunden find.

Fig. 157 ⁴²t

o o o.

OOP

dt]

'/so w- Gr.

Fig. 158⁴³).

!»

j.

'~T±r.:

_____________ilßß____________

Carrd

_______st. ßO.

~T'

11O0

Î......V

Flat man Steinplatten von genügender Breite und Fettigkeit zur Verfügung, fo lagert man die-felben einerfeits auf dem Podeftträger und andererfeits in der gegenüber liegenden Treppenhausmauer. Sonft legt man fenkrecht zur Richtung des Podeft-trägers Querträger in erforderlicher Zahl, verbindet letztere mit erfterem durch Winkellafchen und lagert fie mit den anderen Enden in der Lreppenhausmauer

(Fig. 155 u. 156).

Als Podeftträger verwendet man am Länge derfelben unterftützt man und reichen die ftärkften I-Profile nicht mehr aus, fo legt man entweder zwei

V75, bezw. Vao w- Gr.

betten einfache I-Eifen. Bei grofser fie durch Säulen; ift letzteres nicht möglich

⁴³) Facf.-Repr. nach: Nouv. annales de la conft. 1887, PI. 39—40.

Fig. I59⁴²).

Vso w. Gr.

Fig. 160.

..7.4

I-Eifen neben einander, oder man ordnet einen Blechträger, erforderlichenfalls einen kaftenförmig geftalteten Blechträger, oder einen Gitterträger an. Für die an den Podeftträger lieh anfchliefsenden Querträger genügen oft T-Eifen; unter allen ETmlländen wird man mit C- oder I-Eifen ausreichen.

Sollen die Ruheplätze nicht aus Steinplatten gebildet werden, fondern in anderer, bereits vorgeführter Weife, fo lälft lieh die eben befchriebene eiferne Unterconllruction für den betreffenden Fall leicht abändern. Auch eine Unterwölbung des Ruheplatzes ift llatthaft, da der im Querfchnitt I-förmig geftaltete Podeftträger für das Gewölbe ein fehr geeignetes Widerlager abgiebt.

Bei fehr grofser freier Länge der Podeftträger ift die Belaftung derfelben nicht feiten fehr bedeutend; man verabfäume defshalb niemals, in diefem und in allen verwandten Fällen die betreffenden Auflagerdrücke zu ermitteln und für folide Auflagerung folcher Träger Sorge zu tragen. (Siehe hierüber Theil III, Band i, Abth. I, Abfchn. 3, Kap. 7, c: Auflager der Träger.)

b) Nicht immer kann man quer durch das Treppenhaus einen durchgehenden Podeftträger legen, fei es, dafs die Grundrifsform der Treppe dies nicht zulälft,

fei es, dafs das Treppenhaus zu breit und die Unterllützung des Podeft-ü trägers nur mit grofsen Koften möglich ift. In folchen Fällen kann man, um eine gelicherte Unterconllruction der Treppenabfätze zu erzielen, geknickte Treppenwangen in Anwendung bringen, deren fchräger Theil den Treppenlauf, deren wagrechter Theil den Treppenabfatz unterftützt (Fig. 156 u. 159 ⁴²). Beftehen die Wangen aus verhältnifsmäfsig kleinen Profilen, fo kann man die Knickung derfelben durch Biegen der Walzeifen erreichen; dies gefchieht namentlich dann mit Vortheil, wenn die Wangen als Gitterträger ausgeführt lind (Fig. 156). Sonft ftofse man an der Knickftelle die beiden nach der Halbirungslinie des Knick winkeis zugefchnittenen Wangentheile ftumpf zufammen und verbinde lie durch kräftige Lafchen mit einander. Auf die wagrechten Wangentheile können, wie unter et, Steinplatten gelegt, oder lie können zur anderweitigen Ausbildung des Treppen-! abfatzes verwendet werden.

M    Die Berechnung der Wangen und

; [ der Podeftträger ift die gleiche, wie bei anderen Trägerarten, fo dafs hier auf Theil I, Band 1, zweite Hälfte (Abth. II, o Abfchn. 2, Kap. 2⁴⁴) und Theil III, Band 1 (Abth. I, Abfchn. 3, Kap. 7) diefes »Handbuches« verwiefen werden kann.

Beifpiel i. Die in Fig. 160 fkizzirte Treppe foll durch eiferne Wangen, die nach Mafsgabe der dick geftrichelten Linien angeordnet find, unterftützt werden. Welche Abmeffungen find diefen Wangen und dem Podeftträger zu geben, wenn das Eigengewicht der Treppe zu 500 ks und die Verkehrslaft gleichfalls zu 500k£ für lqm Grundfläche angenommen werden kann?

38.

Berechnung.

0,2

.2.

....3

11

..V..

Das gröfste Biegungsmoment tritt, weil der Träger völlig fymmetrifch belaftet ift, in der Mitte auf, und daffelbe beftimmt fich nach Art. 363 in Theil I, Band 1, zweite Hälfte (S. 325⁴⁸) diefes »Handbuches« zu

a) Für die Wangen des mittleren Treppenlaufes beträgt die Belaftungsbreite nahezu 3

- — l,5m; fonach wird 1 lauf. Meter der Wange mit 1,5 (500 -f- 500) = 1500kg und 1 lauf. Centimeter derfelben mit 15 kg belaftet.

Das gröfste Angriffsmoment beträgt nach Gleichung 159a in Theil I, Band I, zweite Hälfte (S. 323) diefes »Handbuches«¹ 2)

pr-

worin j> die Belaftung des Trägers für die Längeneinheit und l die Stützweite bezeichnen. Für die fragliche Wange wird

M=

15.300²

= 168 750cmkg.

Nach Gleichung 36 (S. 2624ß) im gleichen Halbbande diefes »Handbuches« ift der Querfchnitt der Wange fo zu beftimmen, dafs

wird, wobei J das Trägheitsmoment des Querfchnittes, a den Abftand der gefpannteften Fafer von der neutralen Axe (Nulllinie), K die größte zuläffige Beanfpruchung des Schmiedeeifens auf Druck bezeichnen

J

und der Quotient — diejenige Gröfse darftellt, die man das Widerftandsmoment zu nennen pflegt. Nimmt man K— 850 kg für l9m an, fo wird

M 168750

= 198,

850

fo dafs das I-Eifen Nr. 20 der »Deutfchen Normal-Profile« (mit einem Widerftandsmoment von 216) für die beiden Wangen des mittleren Treppenarmes zu wählen wäre³).

Würde der mittlere Treppenarm aufser den zwei äußeren Wangen auch noch eine Zwifchenwange erhalten, fo wäre für letztere die Belaftungsbreite annähernd l,5m und für die beiden erfteren je 0,75n>; hiernach würde für die Zwifchenwange wieder das Normal-Profil Nr. 20 für I-Eifen und für die beiden äußeren Wangen, wenn man die vorftehende Berechnung für die Belaftungsbreite von 0,75m wiederholt, das I-Eifen-Profil Nr. 16 zu wählen fein. Sollten die drei Wangen durchweg gleich hoch fein, fo müffte man für die Zwifchenwange zwei I-Eifen Nr. 16 verwenden.

b) Die Wangen, welche die feitlichen Läufe unterftützen, haben eine Belaftungsbreite annähernd lm, fo dafs 1 lauf. Meter derfelben 1 (500 -f 500)= 1000 kg und 1 lauf. Centimeter 10 kg zu tragen hat. Nach Früherem ift das gröfste Moment

von

M--

10.300²

112 500crakg

und

M 112 500

= 132;

850

fonach wird das Normal-Profil Nr. 17 für I-Eifen (mit einem Widerftandsmoment von 139) zu wählen fein³).

c) Der Podeftträger wird einerfeits durch den Treppen-Ruheplatz belaftet; dies ift eine gleichförmig vertheilte Laft; die Belaftungsbreite beträgt lm, fonach die Belaftung für 1 lauf. Meter 1 (500-)-500) = 1000kfer und für 1 lauf. Centimeter 10kg.

Andererfeits wird der Podeftträger durch die Einzel-laften beanfprucht, welche durch die an demfelben beteiligten Wangen hervorgebracht werden; die beiden Wangen des mittleren Treppenlaufes übertragen je 1,5 . 1,5 (500 -f- 500) = 2250 kg und die Wangen der feitlichen Treppenläufe je 1 . 1,5 (500 -j- 500) = 1500kg.

Die Laftenvertheilung für den Podeftträger geftaltet fleh, wie Fig. 161 zeigt.

Die Auflagerdrücke Z>₀ und Dx ergeben fleh zu |

740

Z>₀ = Dl =    10 + 1500 -f- 2250 = 7450 kg.

Fig. 161.

V,.

.200.

3350

1500

770 “...................

740 ...

.300 ™.

Kilo gr

........soa.

3250

1500

Mr=

770

7450 . —--370.10.185 — 2250.150 — 1500.170 = 1 591 250«nkg)

Sonach wird

M= no 1 600 000cmk&.

M 1 600 000

=1882;

850

daher hätte das Normal-I-Eifen Nr. 45 (mit einem Widerftandsmoment von 2054) zur Verwendung kommen.

zu

Annähernd liefsen fich die Querfchnittsabmeifungen des Podeltträgers auch in der Weife ermitteln, den Wangen ausgeübten Einzeldrucke durch eine gleichförmig vertheilte Laft erfetzen Alsdann würde fich die Belaftungsbreite mit l-J-l,5=2,5m beziffern, daher die Beladung für 1 lauf. Meter mit 2,5 (500 -j- 500) = 2500k& und für 1 lauf. Centimeter mit 25 ks. Das gröfste Moment • wäre in diefem Falle, wenn man die Stützweite zu 770cm annimmt,

25.770²

dafs man die von

würde.

M:

= CVi 1 850 000cmkS,

alfo größer, wie bei der vorhergehenden Berechnungsweife, fo dafs fich ein etwas größerer Querfclinitt ergeben würde. Für manche Fälle wird daher diefes Annäherungsverfahren zuläffig fein, und zwar um fo mehr, als das vorgeführte genauere Verfahren keine Rücklicht auf die wagrechten Kräfte nimmt, welche die Wangen auf den Podeltträger ausüben; diefelben wären nur dann Null, wenn der Fufs der Wangen mit einem Gleitlager ausgerüftet fein würde.

Der Auflagerdruck betrug 7450 k»; kann das Treppenhaus-Mauer werk mit 10 kS für 1 qcm bean-fprucht werden, fo ift für jedes Trägerende eine Auflagerfläche von 745'lcm zu befcliaffen.

Würde man in den Punkten m, m Freiftützen aufftellen, fo kann man den Podeftträger für die Strecke mm annähernd als einen auf den Endftützen frei aufliegenden Balken berechnen, führt aber

im vorliegenden Falle die Stützweite mit nur 3 ra ein. Alsdann ift 25.3002

Fig. 162.

rv> 280 000cmks

fl

und

M 280 000

850

= cv> 330,

fo dafs alsdann das I-Eifen Nr. 24 (mit einem Widerftandsmoment von 357) mehr als genügen würde.

Beifpiel 2. Die geradlinig umgebrochene Treppe in Fig. 162 foll in jedem der beiden Läufe 14 Stufen von 30cm Auftritt erhalten; die Stufen find mit dem einen Ende in der Treppenhausmauer gelagert; die freien Enden derfelben und die Ruheplätze ruhen auf den durch die beiden dick geftrichelten Linien angedeuteten geknickten Wangenträgern. Welche Abmeffungen find letzteren zu geben, wenn Eigengewicht und Verkehrslaft wieder zu je 500kS, die Gefammtbelaftung alfo zu 1000 kS für lqm Grundfläche angenommen wird?

Die wagrechte Länge jedes Treppenlaufes ift 14.0,₃ = 4,₂m, alfo die Stützweite jeder Wange 2-f-4,₂-{-2 = 8,₂™. Die Belaftungsbreite beträgt annähernd lm, fo dafs 1 lauf. Meter Wange mit 1 . 1000 = 1000kS und 1 lauf. Centimeter derfelben mit 10ks belaftet ift. Unter Beibehaltung der Bezeichnungen und Vorausfetzungen des vorhergehenden Beifpieles ift

M_ 10 (820)²

..4.2...

00'

.v.

= cv> 840 000craks,

fonach

M 840 000

988;

850

den Normal-Profilen für I-Eifen wäre fonach Nr. 36 (mit einem Widerftandsmoment von 1098) zu wählen.

aus

ilglgg

Fig. 163.

wmMmmmm,

: '

ih,;‘i j

Hi

Wt

mr

m

n

11

m

m

# fil

L,

m

-Æ '// i ‘

ir:

fefeas

.

■iiiiiiiiiiiiliiiiiii

iiiiiiii

1

mą

|

*4»

pm

f||

il

liKis

I Ü

Will

1

a

MiH

• ■

Wte % : v.

■

IS

M

i

à-ÿ.

■

,a

y

:-4

i

g

.-y:

1

wmmÊæm

■■a

■

I ja

m

Ti

|

■

v.....

I

■i

i.

vVf

::⁷'

JIJI

!;.:,ili|i

m

ÜI

;

illl

r#‘

;)V|

S!

¹

IUI

!;

if

1:

m

liii

y

1

ii

i

: V

ÿa

1

y

vfe

^ I

/

- J

li:

11

iilliiiliiiiliSL

■■ÉMVyi

‘ i :.

iiiiii!:

iÜ;

ÉÜi

i

1

llll

i

i

■i

r j

t Itn

I

iiiü

!ilj;

baiiiM

lllll

-,

ri

j:iji

l;

MMMMI

i

k*<\

S

1

h.

•y:

fi

fc

WĘmj .„

I> U>.) Vv/4 '

&

<7

y \—

rr

.

>v

j\

3

Ul;

fi

_L

SlyŁr

Von der grolśen Treppe des Mufeums für Naturkunde botanifchen Garten zu Paris⁴⁹).

im

ü) Geländer.

Die Geländer fteinerner Treppen werden entweder aus Häuflein oder aus Metall hergeftellt. Steinerne Geländer werden als maffive Brüftung, als Füllungsoder als Docken- (Balufter-) Geländer ausgeführt; Einzelheiten hierüber lind in

.Fig. 164.

39-

Steinerne

Geländer.

a. b

Fig. 165.

mmk rn

a.

Fig. 166.

Fig. 167.

1J

. "O

L.

Theil III, Band 2, Heft 2 (Abth. III, Abfchn. 1, C, Kap.: Brüftungen und Geländer) unter a) zu finden. Durch fieinerne Stufen und eben folche Geländer kann man bei einer Treppe den monumentalen Charakter in hohem Mafse erzielen; bei reicherer Ausflattung wird namentlich auch der an der unterften Antrittsflufe aufzuftellende Geländerpfoflen, der fog. Treppenanläufer, Antrittsftänder oder An-trittspfoflen, wie fchon erwähnt, Gegenftand weiter gehender formaler Ausbildung und reicheren Schmuckes fein (Fig. 144, S. 51). Diefer Pfollen kann auch als Pofla-ment für eine Statue, für einen Lichtträger etc. ausgebildet werden (Fig. 163⁴⁹).

Bei gebrochenen Treppen wird das Treppengeländer bisweilen auch an den Brechpunkten durch kräftigere Poflamente etc. unterbrochen.

Die Metallgeländer können aus Gufs-, aus Schmiedeeifen, aus Bronze, aus Zinkgufs etc. angefertigt werden. Bezüglich derfelben gilt zunächfl das für hölzerne Treppen in Art. 24 (S. 41) Gefagte.

Die Stützen der Füllungsgeländer, bezw. die Stäbe der Stabgeländer werden in verfchiedener Weife befelligt:

a) fie werden in die Stufenflirnen eingelaffen und darin verbleit;

0) fie werden in die oberen Flächen der Wangen eingelaffen und darin mit Blei vergoflen;

4!,J Facf.-Repr. nach: b'evue gen. de l’arch. 1885, PI. 65.

40.

Metall

geländer.

c) fie werden feitlich, an den Stufenftirnen oder an den Wangen, mittels fog. Krücken befeftigt (Fig. 165): letztere werden in den Stein eingelafien und darin eingebleit.

Die ltärkeren und reicher ausgebildeten Geländerpfoften am Treppenanfang werden entweder durch feitlich angebrachte und in die Antrittsftufe verbleite

Fig. 168 50).

ft

Fig. 169⁴ 5).

i'

-----------

mJB

raSrl

m

■6

4¹-

Allgemeines.

r£-r~r    .

mm

iltlSS

V15 w- Gr-

Bank- oder Winkeleifen befeftigt (Fig. 166), oder fie werden auf einen eingebleiten Dorn aufgefchraubt (Fig. 167).

An der äufseren Treppenhausmauer wird wohl auch nur ein hölzerner Handläufer angeordnet, der in geeigneter Weife durch eiferne Haken etc. befeftigt wird; Fig. 168⁵⁰) u. 169⁵¹) zeigen eine einfchlägige Conftruction.

Das Verwenden von Holzgeländern für fteinerne Treppen kommt nur fehr feiten und dann auch nur auf Grund beftimmter vorliegender Verhältniffe vor (Fig. 170⁵²).

2) Frei tragende Haufteintreppen.

Bei den frei tragenden Steintreppen werden die Stufen mit dem einen Ende eingemauert, eingefpannt; im Uebrigen ruht jede Stufe mit ihrer Unterkante auf die ganze Länge auf der unmittelbar vorhergehenden auf und fchwebt mit dem anderen Ende frei. Bei inneren Treppen find es die das Treppenhaus umfchliefsenden Mauern, in welche die Stufen eingemauert werden; bei äufseren Treppen dient zu gleichem Zwecke die betreffende Aufsenmauer des Gebäudes.

In Rückficht auf die Art der Unterftützung der einzelnen Stufen mufs für frei tragende Steintreppen befonders gutes und tragfähiges Steinmaterial gewählt werden, und zwar um fo fefter, je gröfser die Breite der Treppe ift. Harter

Fig. Iyo⁵²).

il 2

m.

êêx

- il

~Âi

UM

y®

i'&'È

t--::

sfFT

=T

ęM

'•

fi

¹ r*

zm

'.iqi '14="'

nr

«

_Uhil-fl ! '

dd

in

i.

ii

II«

H jij-1 n

[Tî-i

mê

èï

■Ü£à

Pi

«M

p~.~:.-    r, I

•.    ri ;'4’g

/■;

»i

Ü1

_ JEm

ie#f

II

es

r-

Mh.nl—i

"1

U U L,

h r n

- -- -

m    .

'--"'J srte ; ■    '■ . ss= -.1.

ftfflffiJl

H r ! r

.n

mm

MaBPIBD

2

ii

llnłinflłK.

I*:

TTT

iib

-1

k-

h-

i—

t-

-.--s

mm

Mjp

MÛ

‘aśs=i

r^a

1

s7-ï

ü

àl

K£-

iP

fi

es

m

•î s

HZ

Mä

mmM

IL

lrt

Mis

'

___________

___j

42.

Sandftein, Granit und Syenit find die für diefen Zweck am häufigften verwendeten Bauftoffe.

Gefchichtliches.

43-

Stufen.

Frei tragende Treppen wurden bereits vor dem 30-jährigen Kriege ausgeführt. Wir bewundern noch heute die herrlichen Treppenausführungen Italiens in Verbindung mit den grofsartige Hof- und Veitibule-Anlagen, fo wie die unübertroffenen Steinhauerarbeiten der deutfchen Renaiffance. . Auch in Deutfchland find die Treppenanlagen meift frei tragende, wenn auch eine andere Conftruction derfelben auftritt. Mit dem 30-jährigen Kriege ging in Deutfchland die alte Kunftfertigkeit verloren, während in Frankreich und in der Schweiz ununterbrochen frei tragende Treppen zur Ausführung gebracht wurden. Erft in den letzten vierzig Jahren führten fich die frei tragenden Treppen nach und nach wieder ein, und die vielen Treppenbauten in privaten und öffentlichen Gebäuden haben mit Recht das Vorurtheil befei-tigt, welches man gegen diefe Conftructionsweife hegte.

Die franzöfifchen Architekten François Manfard (1598—1666) und Jules Hardouin Manfard (1645—1708) führten in den von ihnen gebauten Schlöffern frei tragende Treppen von grofsen Abmeffungen aus. In Genf find die meiften Häufer des XVIII. Jahrhundertes mit frei tragenden Treppen verfehen; die Treppe des Haufes de Saujfure dafelbft (1707 von Blondel gebaut) hat eine Breite 1,80 m. Erwähnenswerth ift ferner eine Treppe, die fich durch eine vortreffliche Anlage und befondere Kühnheit der Conftruction auszeichnet; diefelbe befindet fich im Rathhaufe zu Neuchâtel und ift aus hartem Kalkftein conftruirt; fie ift 2,60™ breit; der lange gerade Lauf zählt 15 Stufen, deren jede 14,5 cm hoch und 35,0 cm breit ift; fie führt in einen grofsen Saal, wo mehrfach im Laufe des Jahres Wahlen oder Feftlichkeiten ftattfinden; bei folchen Gelegenheiten ift diefe Treppe, welche 1820 erbaut wurde und fich bis heute bewährt hat, immer mit Menfchen überfüllt.

Eine aus neuerer Zeit herrührende frei tragende Steintreppe von bedeutenden Abmeffungen ift diejenige im Tribunal de commerce zu Paris (Fig. 171⁵³). Diefelbe befindet fich in einem kreisrunden Centralraume von 11,0 m Durchmeffer und hat eine Breite von 2,5 m; fie ift theils durch Deckenlicht, theils feitlich durch Oeffnungen nach einem grofsen, zurückliegenden Hofe erhellt. Die Treppe befteht aus einem kurzen Mittellauf, deffen Stufen fich allmählich verengern und der auf einen Ruheplatz führt, von dem aus zwei Läufe, der Rundform des Treppenhaufes folgend, nach dem I. Obergefchofs führen. Das Gebäude wurde 1858—62 nach den Plänen Bailly''s auf der Cité-Infel (in der Verlängerung des Boulevard Sébaftopol) ausgeführt.

Damit eine frei tragende Steintreppe in ihrem Beftande g-efichert ift, mufs vor Allem für eine möglichft unverrückbare Gründung und Lagerung der An* trittsftufe Sorge getragen werden. Jede darauf folgende Stufe kann auf der unmittelbar vorhergehenden in zweierlei Weife gelagert werden:

a) Man lälft jede Stufe mit einer fchmalen wagrechten Unterfläche auf der vorhergehenden aufruhen; fie erhält alfo ein fog. Auflager von 2 bis 3 (Fig. 172). Diefe Anordnung ift weniger vortheilhaft, als die noch vorzuführende zweite, weil etwa auftretende fchiebende Kräfte das Vorwärtsrücken der Stufen hervorbringen können; unter Umftänden kann fogar das Herausfallen einer Stufe Vorkommen.

ß) Man verlieht jede Stufe an ihrer Unterkante mit einem Falz, und mit

Fig. 171.

AP

Äjjjjjfei

14t

11!

von

c-,.

IN

jjü

II

BBC

Vom Tribunal de commerce zu Paris⁵³).

cm

Breite

6S) Facf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1871, S. 204.

diefem ruht lie auf der unmittelbar vorhergehenden Stufe auf. Diefer Falz (Fig. 173) wird am bellen derart geformt, dafs er lieh aus einem wagrechten Flächenilreifen, dem fog. Auflager (von ca. 2cm Breite), und einem fenkrecht zur Steigungslinie des betreffenden Treppenlaufes ltehenden Flächenitreifen, dem fog.

Fig. 172.

il

mm

nö

::

w.

V75 w- Gr-

Breite), zufammenfetzt. Dem Auflager, welches man wohl

Stofs (von ca. 3

auch Falzabfchrägung nennt, eine andere Lage, als die angeführte, zu geben,

empfiehlt lieh nicht; denn fonll würde dem Herausfallen der Stufe aus der Verbindung mit

ein

Fig. 173-

den übrigen kein Hindernifs entgegenliehen; vielmehr kann ein Drehen der Stufe um die

Unterkante diefes Flächenilreifens jederzeit vor lieh gehen, da Seitens der nächltoberen Stufe kein Widerlland geleillet wird.

Schnitt e f in Fig. 184. — w. Gr.

Der Ouerfchnitt der Stufen wird im We-fentliehen entweder rechteckig oder in Form eines rechtwinkeligen Dreieckes geftaltet. Im erlleren Falle (Fig. 172) Hellt lieh die Unterfläche

des Treppenlaufes abgeftuft dar, während in letzterem Falle eine continuirliche Unterfläche entlieht. Des guten Ausfehens wegen müffen die Stufen an allen Achtbaren Flächen fauber bearbeitet werden. In feltenen Fällen hat man die Unterflächen geputzt, was überhaupt nur dann ftatthaft ift,-wenn am betreffenden Steinmaterial der Putz haftet.

Fig. 174⁵⁴).

Der Theil der Stufe, der eingemauert wird und je nach der Treppenbreite 12 bis l5cra Länge erhält, bedarf einer glatten Bearbeitung nicht. Bei im Quer-fchnitt dreieckigen Stufen hat diefes Kopfende nicht feiten rechteckige Form, wodurch ihr Auflager verllärkt wird. In letzterem Falle ift es nicht unzweckmäfsig, das an der Auflagerllelle rechteckige Profil allmählich in das am freien Ende dreieckige Profil übergehen zu laffen (Fig. 174); alsdann ergiebt lieh, von unten gefehen, an jeder Stufe neben der lothrechten Dreiecksebene eine wind-fchiefe Fläche, die von der Wagrechten am eingemauerten Stufenende allmählich in die Neigungslinie des Treppenlaufes am freien Stufenende übergeht. Diefe Abnahme der Querfchnittsgröfse rechtfertigt lieh aus llatifchen Gründen, und das Ausfehen einer folchen Treppe ift ein recht angenehmes⁵⁵).

Die Berechnung der Querfchnittsabmeffungen von an beiden Enden unter-ftützten Stufen (als Balkenträger, die an beiden Enden unterftützt lind) ift eine einfache Aufgabe, wefshalb im Vorhergehenden auch nicht weiter darauf eingegangen worden ift. Wefentlich fchwieriger geftaltet lieh die Ermittelung der gleichen Abmeffungen bei frei tragenden Stufen, und es ift eine folche Berechnung erft im Anfang der 90-er Jahre angebahnt worden.

Wittmann⁵⁶) nimmt zunächft an, dafs der Gleichgewichtszuftand einer frei tragenden Steintreppe annähernd auf der Wirkfamkeit der einzelnen Stufen als Kragträger beruhe, und in der That nimmt diefe Art der Wirkung einen nicht ganz aufser Betracht kommenden Antheil an der Standfeftigkeit der Treppe. Werden die Stufen als einzelne, von einander unabhängige, mit dem einen Ende ein-gefpannte und mit dem anderen Ende frei fchwebende Balkenträger betrachtet, fo hat es keine Schwierigkeit, bei gegebenen Abmeffungen und bei gegebener Belailung die gröfsten in den Stufen auftretenden Spannungen zu ermitteln. Ermittelt man auf diefem Wege auch die nothwendige Tiefe der Einmauerung⁸⁷) und die erforderliche Belaftung für den eingemauerten Theil der Stufe, fo gelangt man zu ziemlich hohen Werthen. Die Tiefe der Einmauerung wird hierbei eine fo grofse, dafs dadurch bedingt wird, die Stufen gleichzeitig mit der Herftellung der Treppenhausmauer zu verlegen. Prak-tifche Rückfichten fprechen jedoch dafür, dafs die Treppe erft nach Fertigftellung der Treppenhausmauern eingebaut wird, wobei die für die Einmauerung der Stufen zu beiaffenden Ausfparungen naturgemäts nicht leicht über V2 Stein Tiefe erhalten können. In diefem Falle kann jedoch von einer Wirkfamkeit der Stufen als Kragträger keine Rede fein.

man

Bei einem zweiten von Wittmann erörterten Verfahren bleibt die Einmauerung der Stufen ganz unberücksichtigt, und der Treppenlauf wird lediglich als ein zwifchen den beiden Treppenabfätzen ein-gefpannter fcheitrechter Bogen behandelt. Ermittelt man hiernach den von der Antrittsftufe und den vom Treppenabfatz aufzunehmenden Schub, fo ergeben fich fo grolse Wierthe, dafe man nur mit bedeutenden Schwierigkeiten die Antrittsftufe und den Abfatz in wagrechtem Sinne genügend verfteifen, bezw. auf dem Fundamente und in den Treppenhausmauern ausreichend verankern könnte. Auch müffte die Falzabfchrägungen der Stufen, um die Annahme eines Wölbbogens zu rechtfertigen, wefentlich höher, als angegeben wurde, bemeffen, wodurch die Stufen erheblich fchwerer und theuerer werden würden.

M) Siehe auch: Centralbl. der Bauverw. 1882, S. 474.

6B) Nach ebendaf.

r,e) In: Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 288.

⁵⁷) Siehe Theil 1IT, Bd. 1, 2. Aufl. (Art. 325, S. 247) diefes „Handbuches“.

Die beiden gedachten Berechnungsweifen geben fonach keine genügende Erklärung für die Haltbarkeit einer grolsen Anzahl ausgeführter Treppen der fraglichen Art. Die einfchlägigen Verhältnilfe gehalten lieh iwefentlich günftiger, wenn man von der richtigeren Annahme ausgeht, dafs die Stufen derartiger Treppen vorwiegend auf Drehung (Torfion) beanfprucht werden. Zwei Verfahren, eine derartige Berechnung durchzuführen, find von König er⁵⁸) und von Hacker5<J) angegeben worden. Leider fehlt es noch an Verfuchen, welche einen licheren Anhalt für die Berechnung der Drehungsfpannungen in einem Steinbalken darbieten.

Ein Ausfchufs des » Oefterreichifchen Ingenieur- und Architekten-Vereins« nahm in den Jahren 1894 und 1895 an Stufen aus natürlichen Steinen und an Betonftufen Verfuche vor, um über die Fettigkeit derfeiben ein Urtheil zu erlangen.

Es wurden fowohl einzelne Stufen, als auch ganze Treppenläufe von io Stufen aus den vier Bauftoffen: Rekawinklerftein, Beton, Kaiferltein und Karftftein, unterfucht. Die Einzelftufen waren an einem Ende feit eingemauert und in der Länge von l,60m frei tragend; fie wurden nach Fig. 175 auf die halbe Länge gleichmäfsig belaftet. Die frei tragenden Treppenläufe, deren Breite der. Freilänge der Stufen entfprach, wurden in gleicher Weife, wie die Einzelftufen belaftet. Die Bruchlaften betrugen:

Fig. 175-

.so.

.80..-.

1,

IZO-

'G

'Q

Bauftoff der Stufen

Bruchlaften in Kilogr. für lcm

der Einzelftufe

der Stufe im Treppenlauf

169,0

259,5

784,0

1006,0

334,0

650,0

1213,0

bei 1383 kg noch nicht gebrochen

Hieraus berechnet Brik⁶⁰) bei 8-facher Sicherheit die größte zuläffige Freilänge der Stufen (nur

auf Biegung)

bei Rekawinklerftein 0,84

Karftltein 1,66 Met.

Kaiferltein

1,52

Beton 0,97

Man hat die Stufen bisweilen nach oben verftärkt; doch ift diefes Verfahren nicht empfehlenswerth, weil folche Stufen fehr viel Material erfordern und weil, gleich wie bei den Treppen mit Wangen, die benutzbare Treppenbreite dadurch verringert wird.

Die Herftellung gerader frei tragender Stufen von durchweg gleicher Breite bietet keinerlei Schwierigkeit dar. Weniger einfach ift die Anfertigung der für gewundene Treppen erforderlichen Keil- oder Spitzftufen. Bei den am häufigften vorkommenden, im Grundrifs nach einem Kreisbogen gewundenen Treppen (Fig. 176) haben fämmtliche Stufen an einer beftimmten Stelle die gleiche Form und bilden an den Unterflächen einen Theil der Spiralfläche der ganzen Treppe. Es ift wohl zu beachten, dafs jede Stufe eine windfehiefe Unterfläche und windfehiefe Stöfse hat. Für die Ausführung find nur drei Lehren erforderlich, und zwar eine für den breiten, eine zweite für den fchmalen Kopf und eine dritte für die Mitte der Stufe.

Für die in Fig. 177 dargeftellte Treppe trage man zunächft im Grundriß (Fig. 178) durch eine punktirte Linie, welche parallel der Stufenvorderkante zu zeichnen ift, in 2cm Abftand von diefer die

zu

44-

Keilftufen,

⁶⁸)    In: Centralbl. der Bauverw. 1891, S. 380.

⁶⁹)    In: Zeitfchr. d. Arch.- und Ing.-Ver. zu Hannover 1891, S. 567. ®°) In: Zeitfchr. d. öft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1896, S. 342.

Auflagerbreite a b jeder Stufe auf der unter ihr gelegenen ein. Hierauf wickelt man die mittlere Theilungslinie ab, um die mittlere Steigung feit zu Hellen. In Fig. 179 ift mp diefe Abwickelung, bezw. die mittlere Steigung, ma die aus dem Grundrifs entnommene Breite des Auftrittes und ab das Auflager der Stufen (2cm breif», mit dem Grundrifs übereinltimmend; die Linie b e‘ (3cm lang) bildet

Fig. 176.

Hi

'g!

WA

Ir

Vao w- Gr.

Fig. 177.

m.

Voo w- Gr.

Fig. 178.

C'

7.30 w- Gr.

den Stofs und ift fenkrecht zu mp gerichtet; im Grundrifs ift der Stofs auf dem Theilkreife mit b ć bezeichnet.

Hierauf werden die innere und die äufsere Schraubenlinie abgewickelt. Während die äufsere ganz flach erfcheint, wird die innere fehr Heil werden (Fig. 180 u. 181).

Vermittels des Normal-Mittelquerfchnittes (Fig. 179) kann man nach den Regeln der darftellenden Geometrie die Querfchnittsformen der beiden Kopfenden beltimmen. Ueberall bleibt das Auflager ab

gleich breit; auch der Stofs wird fenkrecht zur Abwickelung bleiben. Es folgt hieraus, dafs der Stofs in Fig. 181, alfo am fchmalen Ende, bedeutend flacher liegt, als der Stofs am breiten Ende (Fig. 180);

Fig. 179.

Fig. 180.

Fig. 181.

e'

C"~

7.30 w- Gr-

daher ift das Dreieck bnc in Fig. X81 gröfser, als das Dreieck bnc in Fig. 179. Nachdem die Quer-fchnitte in Fig. 180 u. 181 beftimmt worden find, kann im Grundrifs die wagrechte Projection der

Stöfse eingezeichnet werdenßl).

Frei tragende Treppen können ohne oder mit Wangen ausgeführt werden; in Fig. 184 bis 187 ift eine folche ohne Wangen, in Fig. 1826 2) eine folche mit Wangen dargeftellt. Dafs durch Anordnung von Wangen die benutzbare Treppenbreite verringert wird, wurde bereits erwähnt. Bei gebrochenen Treppen werden an den Ecken die Wangen gekrümmt ausgeführt, wodurch Krümmlinge entliehen.

Die Wangen können auch, wenn fie als Bogeniteine gefchnitten find, dazu dienen, die Stufen tragfähiger zu machen; die an den freien Enden der Stufen befindlichen Wangenftücke bilden eine Art Wölbbogen, der bei entfprechenden Abmeffungen, wie Hacker⁶³) gezeigt hat, wohl geeignet ift, entweder eine gröfsere Tragfähigkeit oder eine Materialerfparnifs zu erzielen.

Bisweilen hat man Stufen, die keine eigentliche Wange haben, an der Unterfeite ihrer frei fchwebenden Enden mit einer etwa 12 breiten und 5cm hohen, nach abwärts gerichteten Verftärkung verfehen (Fig. 183), wodurch von unten gefehen eine Zarge zu erkennen ift. Hierbei werden die frei fchwebenden Stufenköpfe ver-ftärkt, und das Einfetzen von Ge-länderftäben wird erleichtert. Bezüglich der Geländer gilt das für die unterftützten Treppen (in Art. 24, S. 41) Gefagte.

Fig. 182 «2).

45-

mm. ••

YT

Wangen

und

Geländer.

ZU

fr

vT

Wm

7,5 w. Gr.

cm

1879, S. 3x5.

⁶¹) Siehe: Beirier. Escaliers à courbes. Nouveau mode de balancement des marches. Gaz. des arch. et du bât.

⁶²) Nach: Breymann, a. a. O., Taf. 53.

S3> In: Zeitfchr. d. Arch.- und Ing.-Ver. zu Hannover 1893, S. 535.

46.

Ruheplätze.

Fig. 183.

Fig. 185.

Schnitt 5 ti

Frei tragende Steintreppen find mit und ohne Ruheplätze ausgeführt worden. Gebrochene Treppen (Fig. 182 u. 184) erhalten in der Regel folche Abfätze; fie kommen indefs auch bei gewundenen Treppen vor (Fig. 172); doch werden letztere auch häufig ohne Unterbrechung der Stufen ausgeführt (Fig. 176).

Die Ruheplätze oder Ablätze frei tragender Treppen werden in verfchie-dener Weife conftruirt.

a) Am einfachften ift es, diefelben aus einer Steinplatte beftehen zu laffen, welche mit ihrer Unterkante, ähnlich wie jede Stufe, auf der unmittelbar vorhergehenden Stufe lagert und im Uebrigen in die Treppenhausmauer eingemauert ift. Die Ausrundung oder Ab-fchrägung der Treppenhausecken nach Art von Fig. 182 ift dabei ganz zweck-mäfsig, weil die Abfatzplatten dadurch einen erhöhten ficheren Halt bekommen;

Fig. 184.

-*l

*■

(Siehe auch Fig. 173, S. 67.)

SA

Fig. 187.

V?5 w. Gr.

Fig. 186.

Schnitt c à

Schnitt ab

SI

V25 w. Gr.

die Gröfse des Ruheplatzes wird hierbei nur in den allerfeltenften Fällen betreten werden.

nur

icheinbar verringert, da jene Ecken

Fig. 188.

EHM

VI

[©^

**

vp

jjj

! IQ [HB

:!

Sbz

■j

\

■ \ \

\ \

\

lik

ISgSl

üj

ai

ll[ I

c------------1

-J

[1

mmk

liï

Treppe im Caffations-Hof zu Paris⁰⁴). Vj» w- Gr.

Ein ferneres Beifpiel einer dreiarmigen Treppe mit aus grofsen Steinplatten hergeftellten Ruheplätzen zeigt Fig. 188⁶⁴).

ß) Hat der Treppen-Ruhe-platz eine gröfsere Länge, wie z. B. bei der durch Fig. 184 dar-geitellten Treppe, fo würde die betreffende Steinplatte fehr grofs werden, wodurch das Fort-fchaffen undVerfetzen derfelben, namentlich in den höheren Ge-fchoffen, fehr erfchwert würde.

In folchen Fällen kann man die-felbe der Quere nach in zwei, felbft in noch mehrere Stücke zerlegen (ähnlich wie in Fig. 141,

- •£ A

S. 49) und letztere an den Stöfsen falzartig einander übergreifen laffen.

m.

y) Man ordnet Steinbalken (Podeftbalken) an, welche an ihren Oberkanten mit Falzen verfehen find; in letztere werden fchwächere Steinplatten verlegt (ähnlich wie in Fig. 141, S. 49).

Ileo w. Gr.

Diejenigen Steinbalken, welche die Austrittsftufe bilden und gegen die lieh die Antrittsftufe des darauf folgenden Treppenlaufes legt, find auf eine bedeutende Länge nicht unter-llützt, wefshalb für diefelben befonders feftes Steinmaterial gewählt werden mufs. Nicht feiten nimmt man für die Stufen Sanditein und für die fraglichen Steinbalken Granit.

Fig. 190.

B) Verfügt man entweder über kein genügend feftes Steinmaterial oder laffen fich Steinbalken von fo bedeutender Länge nur mit grofsen Koften be-fchaffen, fo kann man eiferne Träger, meift folche von I-förmigem Querfchnitt, zur Unterftützung folcher Balken in Anwendung bringen (Fig. 187).    ____

*£>'■

f. CJ

s) Man unterwölbt die Treppenabfätze, ein ''WmirM Verfahren, welches in der Regel nur für zweiläufige Treppen Anwendung findet.

É|

Hl

11

Nach der Baupolizeiordnung für den Stadtkreis Berlin vom 15. Auguft 1897 müffen bei frei tragenden Granittreppen die Podefte, wenn diefe gleichfalls aus Granit hergeftellt werden, durch Eifenträger, Mauerbogen oder Gewölbe unterftützt werden.

Vis w- Gr.

Hierbei kann man entweder zwifchen den beiden Treppenhausmauern (in der Richtung, in welcher die Stufen liegen) ein flaches Tonnengewölbe fpannen, wobei indefs auf die Widerlagsmauern ein grofser wagrechter Schub ausgeübt

3) Wendeltreppen.

Bei neueren Bauwerken lind fteinerne (Wendeltreppen verhältnifsmäfsig feiten; nur wenn die bei einem zu errichtenden Gebäude obwaltenden Sonder-verhältnilfe oder Raummangel dazu drängen, führt man gegenwärtig derartige Treppen aus. In früherer Zeit dagegen, insbefondere in der Periode des Ueber-

48.

Kenn

zeichnung.

Fig. 193.

Fig. 194.

VIS

WÈÊÊL

fUl

7/

Treppe im Rathhaus zu Rothenburg o. d. T.⁰⁸). V75 w. Gr.

pi

Fig. 195-

L,.x.

l-

a—

4-

ta

if

''W'

Treppe aus der Notre-Dame-KÄrc\\c zu Paris⁶⁷).

V75 w- Gr.

Treppe am Schlots zu Baden-Baden⁶⁹).

7/5 Gr-

ganges aus der Gothik in die moderne Bauweife, waren folche Treppen allgemein üblich, und zwar eben fo in privaten, wie in öffentlichen Gebäuden, namentlich in Deutfchland und in Frankreich. An vielen derfelben zeigt lieh eine bemerkenswerthe Vollkommenheit der formalen Ausbildung und der Conftruc-

6ß) Facf.-Repr. nach: Lambert & Stahl, a. a. O., Taf. 88.

®⁷) Facf.-Repr. nach: Gailhabaud, J. L’architecture du Ve au XVIle fiècle etc. Bd. 2. Paris 1872. PI. XLIV. 8!t) Nach: Rauscher, F. Der Bau fteinerner Wendeltreppen etc. Berlin 1889. S. 4.

#⁹) Nach ebendaf., S. 45.

49.

Grundrifsform.

tion, und heute noch erregen nicht wenige diefer Steintreppen durch ihre treffliche Technik und künft-lerifch reizvolle Geftaltung Bewunderung.⁷⁰)

Die fteinernen Wendeltreppen lind nicht feiten in den Bau hineingezogen; eben fo häufig find he in-defs gegen den Hof oder gegen die Strafse in fog.

Treppenthürmen, welche lieh im Aeufseren der Gebäude ohne Weiteres als folche zu erkennen geben, hinausgefchoben; noch andere find im Inneren von Kirch-, Auslichts-, Burgund anderen fteinernen Thürmen untergebracht und machen die oberften Theile derfelben zugänglich, find alfo fog. Thurmtreppen.

Wenn die Rund-, bezw. Vielecksform einer Wendeltreppe nach aufsen fichtbar wird, folgt die Höhenlage ihrer einzelnen Fenfteröffnungen meiftens dem Anfteigen der Treppe; dabei lind die Fenfteröffnungen entweder in der üblichen Weife rechteckig geftaltet, oder Sohlbank und Sturz lind fchräg (gleichfalls dem Steigungsverhältnifs der Treppe folgend) angeordnet (Fig. 192⁶⁶).

Schliefslich ift für die fraglichen Treppen aus älterer Zeit noch als charak-teriftifch hervorzuheben, dafs das Steigungsverhältnifs nicht feiten nach oben zu abnimmt.

Der Grundgedanke, auf dem die Anlage einer Wendeltreppe fufst, führt naturgemäfs in erfter Reihe zum kreisförmigen Grund-riis des Treppenhaufes (Fig. 193⁶⁷); thatfächlich ift diefer auch am

my

s'

u\m

■Y-,

-N

..

Treppe im Palaft Barierini zu Rom ⁷¹). Viso w- Gr.

Fig. 197.

,0) Es war deshalb ein eben fo verdienft-volles, wie ungemein dankenswerthes Unternehmen, dafs Rauf eher eine gröfsere Zahl von fteinernen Wendeltreppen, welche in Deutfchland aus jener Zeit erhalten find, nicht allein mit gröfster Sorgfalt vermeffen und aufgezeichnet^ fondern auch den Fachgenoffen durch fein Werk „Der Bau fteinerner Wendeltreppen, erläutert an Beifpielen aus der deutfehen Gothik und Renaiffance“ (Berlin 1889) zugänglich gemacht hat. Manche Einzelheiten der nachfolgenden Betrachtung find diefem Werke entnommen.

⁷¹) Facf.-Repr. nach: Letarouilly, P. Edifices de Rome moderne etc. Paris 1840—57. PI. 184.

’²) Nach: Rauscher, a. a. O., S. 5.

Treppe im Schlots zu Neuenltein⁷²). V70 w. Gr.

%ll: 11 1 1

i Bo

Rufy bank.

li

81

//

mm

7 ' Z----......"

■~₅

V,

••

ST

i|

i|

? ’T

>•

ii ;

li

jg

,2

ÇoHScfynitt in nól)e djss ooeren Lager^a.20 Stuîe^h

ffi

77

z--"

Treppe am Schlofs zu Baden-Baden⁷⁴). Vso w- Gr.

> \y ¹

-i

•« \

:r

Fig. 200.

îi

«S

...

-----A

: Æ ■' - ' ; ;Z

'(f

l!

11

1-

W

V- V

ZE

Z!

ilp I

|lj| jji p

ii!

.m.

I- 3 1

Treppe in Nürnberg, Hirfchelgaffe 117S).

V00 w- Gr.

lEu^bank

-, H

Fig. 201.

Siufenquerscpniü a d

Il

Wand.

il

Regelmässige Stufe il I Stocltaa

c-.......1 des Kreùrumf anges—

Von der Treppe im Schlofs zu Tübingen7ö). Vas w. Gr.

if

Treppe im Rathhaus zu Rothenburg o. d. T.⁷⁰) V00 w. Gr.

5°-

Stufen.

häufigften zur Ausführung gekommen. Selbft bei aufsen nach dem Achteck (Fig. 194 ⁶⁸) oder einem anderen Vieleck (Fig. 195⁶⁹) geftalteten Treppenthürmen erhalten die Treppengehäufe im Inneren vielfach die Form des Kreiscylinders. Indefs fehlt es nicht an Ausführungen, bei denen Wendeltreppen mit ovaler (Fig. 196 ⁷¹), quadratifcher (z. B. Treppe im Rathhaus zu Bafel), fechseckiger (Fig. 192), achteckiger oder noch anders geftalteter Grundrifsformen (z. B. Treppe in der Stiftskirche zu Stuttgart, jene im Schlofs zu Chateaudun etc.) zur Anwendung gekommen find.

Die fteinernen Wendeltreppen laffen lieh als folche mit voller und folche mit hohler Spindel unterfcheiden.

Die Stufen der fteinernen Wendeltreppen find an ihrer Vorderkante in der Regel geradlinig begrenzt; nur ausnahmsweife kommen fichelförmig geftaltete Stufen zur Anwendung (Fig. 197⁷²). Hierdurch wird die Begehbarkeit der Treppe nicht erleichtert; wohl aber wird ihr Ausfehen ein ftattlicheres und gefälligeres.

Fig. 202.

ÿ----0*546 - 1* 11"----1

Ï*0BS (3'9'Seljne)---,

Stufenquersclirutfe genommen entlang der Wand

Y----0m565-0.575 ---

li----(2'Setjne]

Ili

l”b 13'6'Seime)

Von der Treppe im Sclilofs zu Göppingen⁷⁷).

V'25 w- Gr-

Faft alle feither vorgeführten Querfchnitte fteinerner Stufen find bei den Wendeltreppen zu finden, verhältnifsmäfsig am feltenften der rechteckige Quer-fchnitt (Fig. 198⁷³). Meift wird die Unterfeite der Stufen abgefchrägt, was hauptfächlich aus äfthetifchen Gründen gefchieht; denn auf folche Weife läfft fich die Schraubenfläche, in welcher die Stufen gelegen find, zum Ausdruck bringen. Auch dafs durch die Abfchrägung das Gewicht der Stufen verringert wird, kann als Vorzug angefehen werden.

Will man die Unterfeite der Treppe als ftetige Schraubenfläche erfcheinen laffen, fo mufs jede Stufe im Querfchnitt nahezu die Geftalt eines rechtwinkeligen Dreieckes erhalten (Fig. 199⁷⁴). Ift die Wendeltreppe breit und hat fie ein flaches Steigungsverhältnifs, fo wird alsdann in der Nähe der Treppenhausmauer an der Hin ter feite der Stufen der Kantenwinkel fehr fpitz, was an jener Stelle ein nicht feiten vorkommendes Abdrücken der Hinterkante zur Folge hat. Man kann diefem Mifsftande einigermafsen abhelfen, wenn man die Unterfläche der Stufen etwas wölbt (Fig. 202⁷⁷);, allerdings geht damit auch die völlige

⁷³) Facf.-Repr. nach: Rauscher, a. a. O., Bl. 3. ,ł) Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 11.

⁷⁵) Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 7.

,0) Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 5.

*') Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 17.

Fig. 203.

Stetigkeit der Schraubenfläche verloren. Letzteres ift in noch höherem Grade der Fall, wenn man die Stufenhinterkanten nach lothrechten WM Ebenen abfast (Fig. 201⁷⁵); doch wird dem Abdrücken diefer Kanten dadurch in noch wirk-famerer Weife begegnet.

Wird indefs Werth darauf gelegt, dafs die Unterfeite der Treppe als ftetige Schraubenfläche erfcheint und follen zu fpitze Kantenwinkel dabei vermieden werden, fo mufs man die Lagerfuge zwifchen je zwei Stufen in der fchon bei den frei tragenden Steintreppen gezeigten Weife (flehe Art. 43,

S. 66) brechen (Fig. 200⁷⁶) ; diefe Quer-fchnittform

Von der Treppe im Segenwald’fchen Haufe zu Strafsburg ⁷⁸).

Fig. 204.

\N.J

empfiehlt fleh namentlich auch für Wen

7A

/;

£äT~'

v

s§

,,

w

Treppe im Schlofs zu Neuenftein⁷⁹). VoO w. Gr.

deltreppen mit hohler Spindel.

0 Wie aus dem oberen Theile von Fig. 198 hervorgeht, wird die Unterfeite der Stufen bisweilen mit radial verlaufenden Rippen, Rundftäben etc. geziert. Man hat aber an diefer Stelle auch ornamentalen Schmuck bracht (Fig. 203⁷⁸) oder hat eine ftrei-

ange-

fenartige Verzierung angeordnet, welche fleh über die ganze Treppenunterfeite eritreckt und bei der die Streifung dem-Verlaufe der Schraubenfläche folgt (Fig. 204⁷⁹). Eben fo wurden zierende Gewölberippen, welche fleh durchfchneiden, angebracht oder zwifchen Treppenhauswand und Spindel eingefpannt.

Damit die Wendeltreppe auf einen thunlichft grofsen Theil ihrer Breite benutzbar fei, unterfchneide man das Vorderhaupt der Stufen in der Nähe der Spindel, bezw. an der am Spindelhohlraum angeordneten Wange, was zweck -mäfsiger Weife nach dem durch Fig. 2058ü) veranfchaulich-ten Profil gefchehen kann. Es ift nicht nothwendig, diefe Unterfchneidung bis an die Umfaflungsmauer des Treppen-gehäufes fortzufetzen, fondera man kann fie gegen letztere zu allmählich an Tiefe abnehmen laflen, fo dafs an der Ein-

Fig. 205.

mm,

-,

mmm

XX

Von der Treppe im Rathhaus zu Rothenburg o. d. T.⁸⁰).

(Abgewickelter Schnitt entlang der Wange )

V25 w. Gr.

Handbuch der Architektur, III. 3, b. (2. Aufl.)

,s) Facf.-Repr. nach: Moniteur des arch. 1876, PI. 21. ,0) Facf.-Repr. nach: Rauscher, a. a. O., Bl. 24.

⁸⁰) Facf.-Repr. nach ebendaf, Bl. 4.

51.

Treppen mit voller Spindel.

Fig. 206.

Fig. 207.

Fig. 208.

mauerungsftelle der Stufe felbft die Unterfchneidung gleich Null ift. Dies ift das einfachfte Verfahren; bei nicht wenigen Ausführungen find indefs Vorder-und Seitenhaupt der Stufen weniger einfach geftaltet.

Was im Vorftehenden über den Querfchnitt der Stufen gefagt wurde, gilt nur für den nicht eingemauerten Theil derfelben; fo weit diefelben in der Treppenhausmauer lagern, läfft man ihnen am bellen den rechteckigen Querfchnitt.

Wendeltreppen mit voller Spindel werden, je nach der Dicke der letzteren, in zweifacher Weife ausgeführt :j

a) Bei dünner Spindel wird jede Stufe an ihrem inneren Ende mit einem meilt cylindrifch geftal-teten Anfatz verfehen (Fig.206); die Stufenanfätze kommen unmittelbar über einander zu liegen, fetzen lieh fo zur Spindel zufammen und gewähren / den Stufen auch an der Innenfeite ein völlig ge-    J|

fichertes Auflager.    Tf:

ß) Wenn die Spindel llärker als 30 cm im 1;?;:.;

Durchmeffer ift, fo wird diefelbe nur feiten in der |||| eben befchriebenen Weife ausgeführt; in den y \ meiften Fällen ftellt man fie dann als felbftän- \ digen Mauerkörper her, der die in gewöhnlicher Weife endigenden Stufen aufnimmt.

Eine Wendeltreppe der erftgedachten Ausführung zeigt im Grundrifs Fig. 207; die Spindel ift cylindrifch glatt geformt, und die einzelnen Stufen erhalten die durch Fig. 206 veran-fchaulichte Geftalt; auch die in Fig. 194    (S. 77) dargeftellte

Treppe befitzt folche Stufen. Indefs kann die Stufe mit ihrer Endigung auch nach Fig. 208 geformt werden, wobei man den Vortheil einer leichteren Herftellung erzielt, da die eine Seite nicht ganz abgearbeitet werden mufs.

Aufser glatten Spindeln werden auch folche mit mehr oder weniger reicher Profilirung ausgeführt. Letztere befteht entweder in Canneluren oder in flachen Wulften oder in einer Vereinigung von Hohlkehlen und Rundftäben; Hohlftreifen, Wülfte etc. ziehen fich in einer Windung um die Spindel empor.

In Fig. 2ii⁸¹) ift eine Treppe mit gewundener Spindel im lothrechten

Kreisumfang an der Aussenseile der Treppe 11 822m -

H--------------

-k—t 1 ,h i

21 Auftritte

-e I

20 Auftritte

je - 0m544,

Ji '

"js-roo

- 23h -3.92. h-0.170.

22 Auftritte

je - 0*543.

w.

,vL

Msstb in dieser — Riesig H[|i|lllll

■Odm 5 O

*    ~    ~    i

meifT

i¹

V'

b*or\3cl?nitt\in ÇôHe desj/obereiyTa^crscnRutibank

ri

3765/ 13'

II

■4-/

Masstäbe in dieser

MO d m

Richtung

Treppe in der Schlofsruine zu Hirfau⁸³). Vso w. Gr.

Schnitte dargeftellt⁸²); aus drei beigefügten Theilabbildungen ift die Form, welche die die Spindel bildenden Stufenanfätze im vorliegenden Falle annehmen, zu er-fehen. Von einer weiteren hierher gehörigen Treppe lind in Fig. 209⁸⁸) der

Fig. 2II.

Fig. 210.

Vonkalsdjmtl nad) einem Durchmesser u. entlang dljalben Kreisumfanges.

¹

)    2. Aufl. : Gleichung 171 (S. 131).

²

)    2. Aufl.: Gleichung 44 (S. 65).

³

)    Streng genommen ergiebt fich auf diefe "Weife der lothrechte Querfchnitt der Wangen und nicht der fenk-recht zur Steigungslinie derfelben geführte.

⁴

)    Facl.-Repr. nach: La conftruction moderne, Jahrg. 6, S. 52, 53.

⁵

)    Facf.-Repr. nach : Revue gén. de l’arch. 1885, PI. 64.

⁵²) Facf.-Repr. nach: Moniteur des arch. 1878, PI. 60.

ül

(K.

IC

-i-

É§

saim

zo

il

"’7.....p tjï

■ fesA- ~-

Treppe im Schlofs zu Tübingen⁸¹). 7öo w. Gr.

'#

il

—m"^/ fjor.Schniti k / in Çôbe des obem jÉ Lagers der 19.Stufen

Cf

Fig. 212.

ÜM»

//$

f.

ljor. Schnitt in IJÖlje des oberen Lagers der 4. Stufen.

fv V

//!/

\V

______2-

y/

Massltbe in dieser-

Treppe in der Georgs-Kirche zu Nördüngen⁸⁴). _    Vso w- Gr

f---1

⁸²)    In diefem Beifpiele, fo wie auch bei einigen der fchon früher gegebenen und bei einigen noch vorzuführenden Beifpielen ift der Schnitt nicht nach einem Durchmeffer des Treppenhaufes, fondern dem Umfange des letzteren entlang geführt; die Stufen find alfo dicht an der Stelle, wo fie eingemauert find, durchfchnitten gedacht. Man gewinnt dadurch ein anfchaulicheres Bild der Stufen ; denn bei einem nach einem Durchmeffer gelegten Schnitt würden alle vor der Schnittebene befindlichen Stufen nicht fichtbar werden.

⁸³)    Facf.-Repr. nach: Rauscher, a. a. O., Bl. i.

⁸⁴)    Facf.-Repr. nach ebendafelbft, Bl. 45.

8ly Facf.-Repr. nach; ebendafelbft, Bl. 3.

li|

Li

il

x"~!_

■ "'"y" “

Von der Treppe im Schlöfsclien zu Stammheim⁸⁵).

Vso w. Gr.

I«

I

■

a

V:

I 1

i

H *

1 US

I

i

»

?

IJ

■

m

1

■

:

TT

II

'

1

US®!

»

;

i

ü

.

kV

m '

1

•S

M

;¹

'

;;

't;

p

—■

j

/

HP

m

I

fi

a

ISG

m''K

:

«

m

^Ti

a 'mmmm

M'

&

SS

%

.

Mt

• IM

mm

Bä

V

m

trgräg

Ä*;

:

v.

.7

fei

ft

■

s

■?

HHÉ

1

ft

ÜS

1 I

«Bll

i

m

m

m

Ji

Ä !

,

m

■Kä

P~

m

u

e

m

Vom Rathhaus zu Compiègne⁸⁶).

Kffi

IÜ.

___

*ln w. Gr.

Grundrifs in der Höhe der erften Ruhebank und der abgewickelte cylindrifche Schnitt längs der Treppenhausmauer wiedergegeben.

V75 V. Gr.

Die glatten Spindeln beginnen in der Regel mit einem runden Sockel in der Höhe von ca. 3 bis 4 Stufen. Bei gewundenen Spindeln lind die Sockel viel reicher geftaltet; ja man hat lie den antiken Säulenfüfsen ähnlich ausgebildet (Fig. 192 [S. 76], 200 [S. 79] u. 212 ⁸⁵).

Fig. 216.

In den meilten Fällen fehlt ein als folcher gekennzeichneter Abfchlufs der Spindel; lie hört in der Regel mit der oberlten Ruhebank auf. In einigen Fällen hat f man die Spindel durch ein nied- ' riges, ziemlich unbedeutendes Bauglied abgefchlolfen. Noch feltener bildet eine aufgefetzte Säule, welche dann die Decke des Treppen-

sa) Facf.-Repr. nach: Encyclopédie d'arch. 1877, PI. 478.

haufes, die in diefem Falle häufig als Sterngewölbe ausgebildet ift, zu tragen hat, den Abfchlufs (Fig. 213 ⁸⁶).

Auch doppelte Wendeltreppen mit voller Spindel find ausgeführt worden;

z. B. an der Georgs-'KXrcb.e zu Nördlingen, an der Kobolzeller Kirche zu Rothenburg o. d. T., im nordöftlichen Treppenthurm des Münfters zu Strafsburg etc. Bei diefen Anlagen find im gleichen Treppenhaufe zwei einander congruente, in gleicher Richtung verlaufende Treppen derart angeordnet, dafs jede der-felben den Lichtraum der anderen in halber Höhe durchfchneidet (Fig. 210⁸⁵). Je zwei Stufen, die auf dem gleichen Durchmeffer liegen, ift das zwifchen denfelben gelegene Stück der Spindel gemeinfchaftlich.

Bei manchen Wendeltreppen find die Stufen auf einem anfteigenden ringförmigen (fchraubenförmigen) Gewölbe ⁸⁷) gelagert, für welches die äufsere Treppenhausmauer und die Spindel die Widerlager bilden (Fig. 214). Die Steigung eines folchen Gewölbes hängt naturgemäfs vom Steigungsverhältnifs der Treppe ab, und es ift darauf zu achten, dafs der Abftand der Gewölbeunterfläche von der darunter befindlichen Trittftufe ftets ein gleicher fei.

Wendeltreppen von geringer Breite werden meift mit voller Spindel ausgeführt; bei grofserer Breite zieht man in der Regel diejenigen mit hohler Spindel vor. Abgefehen davon, dafs bei letzteren der kaum begehbare, fpitze Theil der Stufen wegfällt, gewinnt man einen Hohlraum, durch den das Licht Zutritt erhält; auch reizvolle Durchblicke können dadurch erreicht werden.

Während die Wendeltreppen mit voller Spindel den unterftützten Steintreppen beigezählt werden können, find diejenigen mit hohler Spindel unter die frei tragenden einzureihen. In Fig. 215 ift eine einfache Treppenanlage diefer Art in wagrechtem und lothrechtem Schnitt dargeftellt. Fig. 199 (S. 79) zeigte einen Theil des lothrechten Schnittes durch eine folche Treppe. Durch Fig. 218⁸⁸) endlich wird eine weitere Wendeltreppe mit

52.

Fig. 217.

Doppelte

Wendel

treppen.

/1¹

Mil

71

DIB

SU

53-

Treppen

mit

unterwölbten

Stufen.

__-----'rĄ— ■ —

v7\

i fl

54-

Treppen mit hohler Spindel.

1 III

-V

i¹'

Von der Treppe im Segenwald’{ch.en Haufe zu Strafsburg⁸⁹). — w. Gr.

«) Siehe über folche Gewölbe Theil III, Band 2, Heft 3 (Abth. III, B, Kap. 9, unter a) diefes „Handbuches“. 8S) Facf.-Repr. nach: Rauscher, a. a. O., Bl. 9.

⁸⁹) Facf.-Repr. nach: Moniteur des arch. 1876, PI. 21.

55-

Treppen

mit

Wangenfäulen.

56.

Treppen-

abfätze.

hohler Spindel in wagrechtem und lothrechtem Schnitt veranfchaulicht.

Nur feiten lälft man die Stufen an der Innenfeite ftumpf endigen, wie in Fig. 215; meift erhalten diefelben an diefer Stelle derart geformte Endigungen, dafs letztere nach dem Verfetzen eine fortlaufende Wange bilden (Fig. 199 u. 218). Die G eftalt folcher Stufen ift aus Fig. 216 und aus den in Fig. 218 beigefügten Theilabbildungen zu erfehen.

Die Wange befteht bisweilen blofs aus einem einzigen Rundftab. Manchmal ift fie nur auf der Oberfeite oder nur auf der Unterfeite vorhanden. In den meiften Fällen aber überragt die Wange den angrenzenden Stufenkörper nach oben und unten and hat eine Breite von 15 bis 30cm. Glatte Wangen lind verhältnifs-mäfsig feiten; meift erhalten lie Prolilirungen, die lieh aus Rundftäben und Hohlkehlen zu-fammenfetzen. Die Lagerfugen der einzelnen Wangenftücke werden wagrecht angeordnet.

Bei Wendeltreppen mit hohler Spindel, welche eine gröfsere Breite haben, kann man das frei fchwebende Ende der Stufen, bezw. die dafelbft angebrachte Wange durch von Umgang zu Umgang aufgeftellte Säulen, fog. Wangenfäulen, unterftützen. Letztere liehen unmittelbar über einander und reichen vom Fufsboden des Treppenhaufes bis zur oberften Stufe, felbft noch über diefe hinaus bis an die Decke des Treppenhaufes; diefelben erhalten 12 bis 20cra Durchmelfer, und es werden deren feiten mehr als 3 bis 4 im Kreife angeordnet; doch kommt auch eine gröfsere Zahl derfelben (bis 7) vor.

In Fig. 204 (S. 81) wurde bereits ein Theil einer Wendeltreppe mit Wangenfäulen darge-ftellt; Fig'. 217⁸⁹) ftellt einen Theil einer anderen derartigen Treppe dar, und Fig. 221⁹²) giebt einen lothrechten Schnitt der ovalen Treppe im Palazzo Barberini zu Rom, welche 2,25m Breite hat und gleichfalls der in Rede ftehenden Gattung von Treppen einzureihen ift; ihr Grundrifs ift aus Fig. 196 (S. 78) zu erlehen.

Wendeltreppen mit voller Spindel werden nicht feiten ohne irgend einen i

I!

1!

il

Mi

Fig. 218.

mp

WT'

fm

mm

.1 j:......\

ScijnUi fiäci;. einem Durchmesser und entlang des falben Krasumfanjes'

Li

il

••

Ij

■.....

Çorizonlalsc^nüf in beides oberen Laders der 20 Stufe

ÇotS'iji

npJłjel

'PP

Treppe im Klofter zu MaulbronnS8).

Vso w- Gr-

Fig. 219.

ÜÜI

EOgt¹

Zwifchenruhebank von der Treppe im Schlots zu Hirfau⁸⁰).

Fig. 220.

mm

⁸⁰f Facf.-K.epr. nach: Rauscher, a.'a O., Bl. i.

⁹¹)    Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 7.

⁹²)    Facf.-Repr. nach: LETAROuiLLY,a. a. O., PI. 185.

......................- j des Kreisumfanges -

Ruhebank von der Treppe im Schlofe zu Tübingen⁹¹). — Vas w- Gr-

...... ]

IP

Mm

xtfi

<?

■

i

■Bl

Von der Treppe im Palazzo Barberini zu Rom⁹²). V₇₅ w. Gr.

Abfatz ausgeführt; felblt an den Austritten in die verfchiedenen Gefchoffe können unter Umftänden Ruheplätze erfpart werden, da die Stufen an ihren äufseren Enden (bei nicht zu Heilem Steigungsverhältnifs und nicht zu geringer Treppenbreite) häufig eine ziemlich grofse Breite (70cra und darüber) befitzen. Weniger feiten find bei den Wendeltreppen mit hohler Spindel Abfätze zu finden.

Unter allen Umftänden mache man folche Abfätze, auch die den Treppenantritt bildenden, nicht zu grofs und achte darauf, dafs unter denfelben für die

Fig. 224").

Fig. 222.

Fig. 223.

die Treppe hinabfteigenden Per-fonen die ausreichende Kopfhöhe vorhanden fei.

11

Derartige Treppenabfätze werden am beften durch eine einzige Steinplatte gebildet und heifsen wohl auch Ruhebänke; der oberfte Ruheplatz, mit dem die Treppe in der Regel endet, wird Schlufsruhebank, die übrigen werden Zwifchenruhebänke geheifsen.

Was in Art. 50 (S. 80) über den Querfchnitt der Stufen gefaxt wurde, n läfft fich zum grofsen Theile auch auf | die Ruhebänke ausdehnen (liehe den Grundrifs und den abgewickelten Umfangsfchnitt der Treppe in Fig.

209 [S. 83], ferner die Darftellung einer zugehörigen Zwifchenruhebank in Fig. 219⁹⁰) und den Querfchnitt einer folchen in Fig. 220 9 x). Auch das über die Verzierung der Unterfeiten Vorgeführte kann auf die Ruhebänke angewendet werden; doch erhalten letztere bisweilen einen befonderen Schmuck durch Rofetten, Spruchbänder (Fig. 226⁹¹) etc., was völlig gerechtfertigt erfcheint, da durch die Ruhebänke die Stetigkeit der Schraubenfläche, nach der die Unteranficht der Treppe geformt ift, unterbrochen wird.

Wendeltreppen mit voller Spindel erhalten bezw. Handiäuf. in der Regel kein Geländer, fondera nur einen Handlauf; letzterer wird entweder an der Spindel oder an der äufseren Treppenhausmauer oder an beiden zugleich angebracht. An der Spindel wird diefer Handlauf am einfachften durch ein an der-felben fich herum windendes Seil gebildet, welches durch Metallöfen oder Ringe feil gehalten wird. An der Umfaffungswand der Treppe Hellt man in einfachfter Weife einen Handlauf dadurch her, dafs man eine Holz- oder Metallftange auf eingemauerten eifernen Krücken befeftigt oder gleichfalls ein Seil anordnet.

Bei einigen mittelalterlichen Treppenanlagen, bei denen die Umfaffungsmauern aus Häuflein hergeftellt find, wurden fteinerne Handläufer in diefe Mauern eingefetzt (verg'l.

Fig. 217 [S. 87] u. 222 bis 224⁹³)’; auch die in Art. 51 (S. 82) erwähnten fchräubenförmig gewundenen Profilirungen der

Fig. 225.

fff!

Von der Treppe im Schlots zu Nürtingen⁹⁴),

V00 w- Gr/

Fig. 226.

jf

■ ~T

57-

fl

Fig. 227.

m.

mmé

Spruchband auf der Unterfeite einer Ruhebank von der Treppe im Schlofs zu Tübingen⁹¹).

/,

Çor Schiff durci; die Brüstung auf der Scl;lussrul)bank undÇor Proj.d. letzteren.

"-m

qm

O., Bl. 16.

9*) Facf.-Repr. nach: Rauscher, a. a.

95) Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 4.

Schlufcruhebank von der Treppe im Rathhaus zu Rothenburg⁹⁶).

9

77.

!

v;

x

lu

mi

//

m&M

w

lit;

§m

\

41

/J.;

I:':

.

■

/i •

%

(îj

i

1

II

I Ni

M§3wîüpn?

œilaS3E|XS:

.....V

il

nfj

»

;jj

■■

ii

il 11

I

\

p; -,

fl • ■

\

\

\

w

mW ■

!

m

j

■

H!

!t-g=g;

\i

r

i

!

11

ij

^Blil

e==e;|

lin¹

|

H

Er

1

i

Il

■

■:

m

;

mr

- \ —

S~~-:

!■;

i j

m/à

hïï'i:

x ; ;

l!l

■

P»

'

S !

||

il

\\(

1

M

î

iifi

I !

il il

'■i

----------

\

B==

V

fm

iji',-,

■litr

Vom Schlofs Saint-Ouen-Mayenne9C).

58.

Unter -Wölbung.

Treppenfpindel dienen als Handläufer (Fig. 211, S. 84); doch fcheinen diefelben, wie man an ihnen ziemlich deutlich lieht, wenig benutzt zu werden. (Siehe auch Fig. 228 9 6).

Bei Wendeltreppen mit hohler Spindel follte an der Innenfeite der Stufen ein Geländer nicht fehlen, welches in gleicher Weife wie bei anderen Steintreppen ausgebildet und befelligt wird (liehe Fig. 217 [S. 87] u. 225⁹⁴). Ver-fchiedene ältere Treppenanlagen diefer Art entbehren eines folchen Geländers, weil die wenig begehbaren Innenfeiten derfelben den Verkehr ohnedies auf die Aufsenfeite verweifen.

An der Rückfeite der Schlufsruhebank kann ein Geländer niemals entbehrt werden; man kann es aus Stein, als maflive Brültung (Fig. 227¹) oder durchbrochen (liehe Fig. 213 [S. 85] u. 225), aber auch aus Eifen herftellen.

b) Treppen aus Backfteinen.

Treppen, welche aus Backfteinen hergeftellt werden, lind in der Regel voll-ftändig unterwölbt; doch giebt es auch folche Treppen, welche der Unterwölbung entbehren.

1) Unterwölbte Backfteintreppen.

Für die Unterwölbung der Treppenläufe und der Treppenabfätze werden Tonnengewölbe, preufsifche Kappen, böhmifche Kappen, kleine Kreuzgewölbe etc. verwendet. Soll ein Treppenlauf durch ein fteigendes Tonnengewölbe, delfen Neigung dem Steigungsverhältnifs entfpricht, unterftützt werden, fo mülfen zu beiden Seiten delfelben Mauern vorhanden fein, die als Widerlager dienen: auf der äufseren Seite die Treppenhausmauern, auf der inneren die Zungen-, bezw. Wangenmauern; fowohl die erfteren, als auch ganz befonders die letzteren werden häufig durchbrochen ausgeführt.

Fehlen Zungen-, bezw. Wangenmauern, fo kann man auch durch eiferne Wangenträger, am beiten aus I-Eifen gebildet, das erforderliche Widerlager befchaffen (Fig. 229 9 7).

Einfacher, weil dadurch die Zungen-, bezw. Wangenmauern und Wangenträger entbehrlich werden, ift die Conftruction, wenn man jeden Treppenarm durch eine anfteigende preufsifche Kappe unterftützt (Fig. 230 bis 239); die Ruheplätze kann man gleichfalls durch preufsifche Kappen unterwölben (Fig. 230 u. 234 bis 239); doch laffen lieh für mehr quadratifch geftaltete Treppenabfätze auch böhmifche Kappen (Fig. 233) oder Kreuzgewölbe zur Anwendung bringen. Ihre Widerlager finden diefe Gewölbe in den Umfalfungsmauern des Treppenhaufes und in Gurtbogen B, welche bei zweiarmigen Treppen von der einen Treppenhaus-Langmauer zur anderen gefpannt find (Fig*. 230).

Bei dreiläufigen Treppen (Fig. 233) ift die Anordnung eine ähnliche; nur find in den Brechpunkten Pfeiler P zu errichten, die den Gurtbogen B gleich-

Fig.'229 97).

■■■■■

mËÊÊËÊmM,

V25 w. Gr.

falls als Widerlager dienen; zwifchen je zwei folchen Pfeilern werden Spannbogen (meift einhüftig) gefetzt.

Für zweiläufige Treppen können die als Widerlager dienenden Gurtbogen auch ganz in Wegfall kommen, wenn man jeden Ruheplatz durch eine preufsifche Klappe unterftützt, welche zwifchen den beiden Treppenhaus-Langwänden ein-gefpannt ift (Fig. 234). Der Vortheil einer folchen Conftruction ift zunächft der, dafs durch den Fortfall der Gurtbogen an Raum gefpart wird; weiterhin wird der Verkehr ein freierer und die Beleuchtung eine belfere. Dem gegenüber ift als Nachtheil zu bezeichnen, dafs die Gewölbe der Treppen-Ruheplätze einen bedeutenden Schub auf die Widerlagsmauern ausüben und dem gemäfs verhältnifs-

mäfsig ftarke Treppenhausmauern bedingen oder doch eine wirkfame Verankerung durch kräftige Zugftangen erfordern.

Fig. 230.

Für die preufsifchen und böhmifchen Kappen, eben fo für die etwa in Anwendung kommenden anfteigenden Tonnengewölbe und Kreuzgewölbe genügt in der Regel eine Wölbftärke von ¹/₂ Stein; nur für die Gurtbogen, in denen diefe Gewölbe ihr Widerlager haben, wird 1 Stein Dicke erforderlich; bei der in Fig. 234 unter dem Treppenabfatz angeordneten Kappe wird man bei etwas gröfserer Spannweite fogar bis zu einer Wölbftärke von 1³/₂ Stein gehen mülfen.

In neuerer Zeit werden die in Fig. 230 mit B bezeichnten Gurtbogen vielfach durch Eifenbahnfchienen, beffer durch fchmiedeeiferne I-Träger erfetzt.

Man verwendet ihres geringen Preifes wegen gern abgenutzte Eifenbahnfchienen, und eine grofse Zahl derartiger Treppen ift mit folchen in Norddeutfchland, namentlich in Berlin u. a. O., ausgeführt worden. Nachdem indefs in Berlin einige in folcher Weife conftruirte Treppen in Folge der Verwendung fchadhafter Schienen eingeftürzt waren₎ verbot dort die Baupolizei diefe Art der Benutzung von aufser Gebrauch gefetzten Bahn-fchienen, fo dafe man zur Conftruction mit I-förmigen Walzbalken überging.

Wenn man vom billigen Preife der fchon gebrauchten, abgefahrenen Eifenbahnfchienen ab-fieht, find I-Träger denfelben ftets vorzuziehen. Die Schienen find

t T71

Mm

V100 w- Gr.

Fig. 231.

Fig. 232.

is

<m

\

m

M

i

à

T>

\

J/

fi

/

1

'B

B

i

I

Mfi :

■r

il

«

1

■

B

B

i

_j

B

i

l

/

P

d;

Fig. 233. Schnitt M N.

P

I

i

N I

! I

I I

1

1

V100 w- Gr.

n

i

1

ü

■

m-Mt—

1

1

W

m

i

n

i

\

:/

m

Fig. 234.

Schnitt M N.

r

t

i

,

:

;

\

/

m

___ '

m

r

1

I

hi

Fig. 235.

m

m

“N..

r

P

■

1

1

i

m

■

1

m

w

I

Fig. 236.

■liii

W

Lrr:

1

11

^.,:..y~.7?rzniZ^

! i

1“

m

~r

fi

f

J

Fig 237.

Ni

1

liii

Ik

i

j-

Fig. 238.

M

ii

L-^rZ--

■

■

rj-j

■

■

59-

Stufen.

in Folge ihrer eigenartigen Querfchnittsform zur Aufnahme der Gewölbe nur wenig geeignet, fo dafs es lieh empfiehlt, in der durch Fig. 231 veranfehau-lichten Weife an .den Kämpfern zunächft ganze Steine zu verlegen und an diefe erlt die ¹/₂ Stein ftarken Gewölbe zu fetzen; eine folche Vorkehrung ift bei X-Trägern, wie Fig. 232 zeigt, nicht erforderlich. Dazu kommt noch, dafs letztere nicht theurer zu liehen kommen, als neue Eifenbahnfchienen, weil diefe in Folge ihres Sonderprofils nahezu das gleiche Gewicht (für das lauf. Meter) haben, als I-Eifen von gleicher Tragfähigkeit.

Fig. 235 bis 239 zeigen in vier Grundrißen und einem lothrechten Schnitt eine mit Hilfe von Eifenbahnfchienen conftruirte Backlleintreppe, welche vor etwa 30 Jahren in Berlin ausgeführt worden ift.

Die Treppe, eine Nebentreppe, liegt in einem Seitenflügel. Hinter dem Treppenliaufe befindet fielt ein Flurgang, welcher mit preufsifchen Kappen überdeckt ift. Letztere, fo wie die Kappe unter den Treppen-Ruheplätzen legen fich gegen eine ’/₂ Stein ftarke Mauer, welche an dem das Widerlager bildenden Theile durch Auskragung verftärkt ift. Die Treppe felbft, wie auch die ¹/₂ Stein ftarke Mauer und das Gewölbe des Flurganges find in Cementmörtel ausgeführt; das Steinmaterial ift ein vorzügliches.

Statt der Backfteine hat man für die vorftehend befchriebenen Treppen-Conftructionen wohl auch Bruchfteine, insbefondere plattenförmig geftaltete, in Anwendung gebracht⁹⁸).

Die vorftehenden Erörterungen beziehen fich im Wefentlichen auf gerad-läufige Treppen. Sollen bei gewundenen und bei Wendeltreppen unterwölbte Stufen zur Anwendung kommen, fo wird man fall immer fchraubenförmig an-fteigende Tonnengewölbe auszuführen haben, für welche zu beiden Seiten das entfprechende Widerlager zu befchaffen ift. Für Wendeltreppen kann die bereits in Art.

53 u. Fig. 214 (S. 87 u. 86) vorgeführte Anordnung benutzt werden.

Die auf die Gewölbe zu fetzenden Stufen werden meift als Back-ftein-Rollfchichten hergeftellt; da man indefs durch eine Backftein-breite in der Regel nicht die nöthige Stufenhöhe erzielt, wird noch eine Backftein-Flachfchicht unter die Rollfchicht gelegt (Fig. 240). Man wählt für diefe Ausführungen gern thunlichft leichte Ziegel, poröfe oder Lochfteine.

Soll der Stufenauftritt durch die Rollfchicht allein gebildet werden, fo mufs man auch mög-lichft feiles Material für diefelbe verwenden, da die Treppe fonft zu bald ausgetreten wird; alsdann werden auch die Treppen-Ruheplätze mit Ziegeln abgepflaftert, nachdem man vorher durch Auffüllen von Sand auf die Unterwölbung eine Abebnung bewerkftelligt hat. Indefs werden nur Kellertreppen und andere untergeordnete Treppen in folcher Weife ausgeführt.

Fig. 240.

V25 w. Gr.

Fig. 241.

lü

\ M II I IM I / / / /

9S) Siehe: Lange, W. Treppen aus Bruchfteinen in magerem Zementmörtel. Deutfche Bauz. 1883, S. 451.

Bisweilen hat man Auftritt und Vorderhaupt folcher Stufen mit einem guten Cementputz überzogen; indefs ift letzterer nur wenig dauerhaft. In folchen Fällen erhalten auch die Ruheplätze einen Cementeftrich.

Die Stufen lind bisweilen auch in der durch Fig. 241 veranfchaulichten Weife hergeftellt worden. Der bogenförmige Steg S ift auf die meift nur ¹/4 Stein ftarke Unterwölbung U gefetzt, und auf diefen Steg wird eine Deckplatte verlegt.

Am meiften angewendet und auch am empfehlenswertheften ift es, auf die

Dicke zu legen. Bei untergeordneten Treppen werden diefe Bohlen nur mit Bankeifen befeftigt; fonft werden lie auf fchwalbenfchwanzförmig geftalteten Holzdübeln aufgefchraubt (Fig. 242); vortheilhaft ift es, die Belagbohle um einige Centimeter unter die Rollfchicht der nächftfolgenden Stufe greifen zu lalfen (Fig. 240).

Verhältnifsmäfsig feiten hat man nach Fig. 243 mittels langer Schrauben eine Verbindung der einzelnen Belagbohlen unter einander bewerkftelligt. An

Backfteinftufen eichene Bohlen von 5 bis 6

cm

Holzbelag.

Fig. 242.

Fig. 243.

Fig. 244.

lip

\J 1

V20w- Gr-

Stelle der Holzdübel werden vielfach nach Mafsgabe der Steigung und des Auftrittes zwei etwa 5 cm ftarke Bohlen auf das Treppengewölbe gelegt (Fig. 244). Die nach der Treppenhausmauer liegende Bohle ift von derfelben 1 Stein entfernt; auch rechts von der zweiten Bohle wird ein gleiches Mafs für das die Stufe bildende Mauerwerk feft gehalten. Der Zwifchenraum zwifchen den Bohlen mufs in Stufenform voll ausgemauert werden. Jede Auftrittsbohle wird mit 4 Schrauben auf den eingemauerten Bohlen befeftigt. Mitunter wird ftatt der vollen Ausmauerung zwifchen den Bohlen nur links und rechts je 1 Stein langes Mauerwerk aufgeführt, fo dafs das Innere zum Theile hohl bleibt. Die Stufen erhalten in diefem Falle hölzerne Setzftufen, welche gleichfalls an die eingemauerten Bohlen angefchraubt werden. Man erzielt durch eine derartige Aneiner folchen Conftruction ift

Ordnung zwar eine geringe Erfparnifs; allein vor nachdrücklich zu warnen, weil bei’Ausbruch eines Feuers die Stufen feuerleitend

61.

Einfachfte

Conftruction.

find. Aus diefem Grunde hat auch in den meiften Städten die Baupolizei eine derartige Ausführung unterfagt.

In Fig. 240 bis 244 ift eine Holzverkleidung des Stufen-Vorderhauptes (eine hölzerne Setzftufe) nicht vorgefehen. Diefelbe kann auch thatfächlich entbehrt werden, wenn man diefes Haupt mit einem hart gefchliffenen Cementputz verlieht; gewöhnlicher Putz hingegen wird beim Benutzen der Treppe leicht ab-geftofsen. Soll die Treppe ein vornehmeres Ausfehen haben, fo füllten hölzerne Setzftufen nicht umgangen werden; eine folche Treppe gewinnt für die darauf Verkehrenden völlig das Anfehen einer Holztreppe (liehe auch Art. 18, S. 26).

Die Ruheplätze der Treppe erhalten in allen diefen Fällen gleichfalls einen Holzbelag, am bellen einen eichenen Riemenboden⁹⁹).

2) Backlleintreppen ohne Unterwölbung.

Bei Treppen, unter denen kein freier Raum zu verbleiben hat, wie dies z. B. in der Regel bei Kellertreppen und bei den unterllen Läufen mancher im Erdgefchofs beginnenden Treppen der Fall ift, kann man die aus Backfteinen zu mauernden Stufen auf eine vorher gedichtete Unterfüllung von Erde oder belfer Sand fetzen (Fig. 245 u. 246); auch trockener, von pflanzlichen Stoffen freier Baufchutt ift hierzu verwendbar.

Fig. 246.

Fig. 245.

62.

Scheitrechte Bogen als Stufen.

2L

21

Mehrfach hat man für nicht unterwölbte Treppen jede Stufe durch einen fcheitrechten Backfteinbogen gebildet. Für geeignete Widerlager mufs geforgt werden, und bei der Ausführung ift jede Stufe für lieh zu unterftützen. Fig. 247 zeigt eine folche verbandmäfsig hergeftellte Treppe, deren Stufen auch hier einen Bohlenbelag erhalten haben.

Fig. 247.

im

_____

nL

V20 w. Gr.

Man hat derartige geradläufige Treppen bis zu 2 m lichter Weite zwifchen Treppenhaus- und Wangenmauer ausgeführt. Selbft für Wendeltreppen ift, wie ") Ueber unterwölbte etc. Backfteintreppen flehe auch: Drewitz. Cafernement vor' dem Hallefchen Thor bei Berlin — insbefondere : Die gewählten Conftructionen für die Treppen-Anlagen dafelbft. Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 538.

Fig. 248.

W.

Vso W. Gr.

Fig. 249.

TTrm

vFlNr

imnniTT

BEB!

vT

JL

im!

Fig. 248 zeigt, diefe Conftruction anwendbar; die einzelnen Stufen beftehen alsdann aus fcheitrech-ten, central nach der Spindel zu gerichteten Bogen.

Solche Wendeltreppen von geringem Durchmeffer finden lieh mehrfach bei mittelalterlichen Backfteinbauten. Bei der in Fig. 249¹⁰o) dargeftellten Treppe überdecken einander die Stufen um 9cm; die Spindel (der Mönch) ilt aus befonders geformten (cylindrifch geftalteten) Backfteinen gebildet.

Lalfen lieh die für fcheitrechte Bogen erforderlichen Widerlager nicht befchaffen, fo kann man die Stufen nach den beiden durch Fig. 250 u. 251 veranfchaulichten Verfahren, welche eine Stufenlänge von höchftens 1,2 m vorausfetzen, herftellen.’

In Fig. 250 liegen die Stufen zwifchen der Treppenhausmauer und einer l¹^ Stein ftarken Wange. Zur Herftellung jeder Stufe werden im Mauerwerk die Steine c c ausgekragt, welche die Enden einer Latte aufnehmen. Die mit einem 3cm hohen Stich verfehenen Latten bilden die Lehre für einen Bogen, der fich wie ein gerader Fenfterfturz wölbt. Die wagrechte Abdeckung wird gleichfalls mit Ziegeln hergeltellt. Für die praktifche Ausführung find ein guter, fcharf gebrannter Mauerftein und Cement (1 Theil Cement und 2 Theile mittelfcharfer, rein gewafchener Sand) erforderlich. Auf die Abdeckungsfchicht wird eine 6 bis 9cm ftarke Bohle verlegt, die mit ihren Enden in die Wange, bezw. in die Treppenhausmauer greift, wodurch die Standficherheit der Treppe erhöht wird. An und auch unter der Bohle wird alles fichtbare

6 3>

Anderweitige

Conftruction.

Mauerwerk mit Cementmörtel geputzt.

Früheftens nach Verlauf von 3 Wochen werden die Rüft-latten entfernt und hierauf auch die ausgekragten Steine ab-geftemmt. Schliefslich fei noch erwähnt, dafs fowohl die Treppenhausmauern, als auch die Wangen in Cementmörtel gemauert fein follen. Das Mauerwerk mufs fich vollftändig gefetzt haben, bevor man zur Ausführung der Treppe fchreiten kann.

Bei der Anordnung nach Fig. 251 find die Bohlen fortgelaffen worden; die die Stufen bildenden Steine find allfeitig mit Cement geputzt, und fo bildet denn jede Stufe einen in Cementmörtel gemauerten Tragbalken, welcher bei der oben angegebenen Länge von 1,2m erfahrungsmäfsig nicht bricht. Zur gröfseren Sicherung kann man fowohl an den Enden, als auch in der Mitte Stein-Confolen mit Cement an die Unterfeiten der Stufen be-feftigen¹⁰¹).

Vom Steinthorthurm zu Brandenburg wo). _ i/60 w. Gr.

So wie man in der durch Fig*. 251 veranfchaulichten Weife im Treppenhaufe felbft aus Backfteinen und Cementmörtel eine Art Tragbalken iierftellt, von denen jeder eine Stufe bildet, kann man folche Balken auch in befonderen Werkftätten

64.

Stufen

aus

Backftein-

balken.

Fig. 250.

Fig. 251.

irn

ET

oder in fonft geeigneten Räumen anfertigen und diefelben nach vollftän-digem Aus trocknen in den Gebäuden als Treppenftufen verlegen. Will man

Hl

V20 W- Gr

100)    Facf.-Repr. nach: Adler, F. Mittelalterliche Backftein-Bauwerke des preufsifchen Staates. Bd. I. Berlin 1862. Bl. XVII.

¹⁰¹)    Ueber eine in Zürich etc. übliche Ausführung von Backfteintreppen flehe: Eifenb., Bd. xi, S. 7.

hierzu gewöhnliche Mauerfteine verwenden (Fig. 245), fo verfahre man nach Brey mann's Angaben¹⁰²) in nach-ftehender Weife.

Fig. 252.

Zur Werkftätte eignet ficli am beiten ein heller, luftiger, gegen die Einwirkung der Witterung gefchützter Keller. Eine etwa 5cm ftarke,

35 bis 36cm breite Bohle wird auf 62cm hohen Mauerfteinpfeilern wagrecht gelagert. Auf der Bohle werden die Stufen aus Mauerfteinen in Cementmörtel forgialtig aufgemauert (Fig. 252), nachdem vorher die Bohle mit einer Papierlage verfehen worden ift. Nach dem Erhärten des Mörtels in die drei freien Seiten der Stufe und zuletzt die untere Seite mit einem Mörteluberzuge aus Cement verfehen. Zumeift mauert man die Stufen fo aufj dafs eine Schmalfeite nach unten liegt. Die Trittkante jeder Stufe mufs beim Putzen gebrochen (gefast) werden. — Das Auftritts- und Steigungsmafs der Stufen mufs. durch die Auswahl geeigneter Mauerfteine und durch fchwäcliere oder ftärkere Fugen, fo wie durch eine entfprecliende Stärke des Putzes erreicht werden.

Zu einer frei tragenden oder nur zwifchen Seitenmauern liegenden Treppe find 1 Theil Cement und 2 Theile Sand verwendbar. Für Stufen auf Unterwölbung oder" Untermauerung genügen 1 Theil Cement und 3 Theile Sańd. Zum Putzen find 1 Theil Cement und 2 Theile Sand erforderlich. Sind die Stufen einer fehr ftarken Benutzung ausgefetzt, fo nimmt man zum Putzen der Trittfläche 1 Theil Cement und 1 bis D/g Theile Sand.

Soll die Stufe ein möglichft geringes Gewicht erhalten, fo verwende man poröfe oder belfer

den Fugen werden zunächft

Lochfteine.

Eine Stufe aus vorzüglich gebrannten Mauerfteinen, mit 1 Theil Sand und 1 Theil Cement gemauert, geputzt mit 1 Theil Cement und 2 Theilen Sand, 2,25m lang (Gewicht 175kg), brach bei angeftellten Verfuchen erft unter einer gleichförmigen Belaftung von 170kg in 4 Stücke.

Man kann aber auch die unter dem Namen Biber-fchwänze bekannten Dachziegel zur Herftellung folcher Stufen verwenden (Fig. 253).

Die hierzu nothwendige Form befteht aus fauber gehobelten Brettern und Bohlen; fie wird an ihren inneren Seitenwandungen vor dem Gebrauch am zweckmäfsigften mit Schweinefett beftrichen, um das Hängenbleiben des Mörtels zu verhindern. Die Form felbft hat keinen Boden und keinen Deckel. Die Langfeiten werden mit eingefchobenen Leiften verfehen. Die eine Bohle hat eine mit Holzfchrauben befeftigte Leifte zur Bildung des Falzes, und in die andere Bohle ift das Profil der Stufe ausgekehlt. Die Form wird 'auf eine ebene Brettunterlage gefetzt, nachdem letztere • vorher mit Schreib-Maculaturpapier belegt worden ift. Hierauf wird zunächft eine 2,0 bis 2,5cm ftarke Mörtellage eingebracht (1 Theil Cement und 1 Theil Sand) und gleichmäfsig ausgebreitet. In letztere werden die vorher angenäfften Biberfchwänze fo eingedrückt, dats fie von den Wänden der Form 2,0 bis 2,5cm entfernt bleiben. Auf die Steinfchicht kommt dann wieder eine etwa 1,5cm ftarke Mörtellage und auf diefe die zweite Lage Dachfteine, im Verbände mit der erfteren. Auf diefe Weife wird fortgefahren, bis die Höhe der Stufe hergeftellt ift; hierbei liegen in allen Schichten, mit Ausnahme der oberften, die Dachfteine mit ihrer Länge parallel zur Längenrichtung der Stufen. Auf die oberfte Dach-fteinfchicht wird zur Erzielung der vollftändigen Stufenhöhe eine 2,0 bis 2,5cm ftarke Mörtellage aufgebracht und mit einem Streichbrett abgeglichen.

Nachdem die Stufe vollendet ift und einige Stunden unberührt geftan-den hat, wird die Form behutfam abgelöst. Ift der Mörtel etwas erhärtet, was gewöhnlich einige Stunden nach dem Mauern der Stufen zu gefchehen pflegt, fo wird die obere Trittfläche mit in reinem Waller aufgelöstem Cement und a einer Stahlkelle geglättet. Nach Verlauf von 5 bis 6 Tagen kann die Stufe um-gekantet werden, fo dafs die Fläche der Setzftufe hach oben kommt, um gleichfalls geglättet zu werden. Nach 3 bis 4 Wochen (im Sommer) haben die Stufen eine folche Härte erlangt, dafs fie verfetzt werden können.

Eine auf diefe Weife hergeftellte, 2m lange Stufe, 31cm breit und 19cm hoch, wog bei einem Alter von 14 Monaten 214kg und brach, auf beiden Seiten frei aufliegend, unter einer gleichmäfsigen Belaftung von 1335 kg.

Wie Fig⁻. 254a zeigt, können gewöhnliche Mauerfteine und

Fig. 253.

kr

Vn,.

Fig. 254,

Biberfchwänze zugleich verwendet werden. Auch die für die Herftellung der Treppen-Ruheplätze erforderlichen Platten kann man nach einem der befchriebe-nen Verfahren erzeugen.

Bei allen derart hergeftellten Stufen und Platten unterliegt die Vorderkante des Auftrittes einer baldigen Abnutzung. Bei ftärkerem Verkehr empfiehlt es lieh defshalb, an diefer Stelle eine Eifenfchiene anzubringen (Fig. 254^).

c) Treppen aus fonftigem künftlichem Steinmaterial.

Zur Ausführung von Treppen ift mehrfach Beton verwendet worden, und zwar in zweifacher Weife: entweder erzeugt man in geeigneten Werkftätten die einzelnen Stufen fertig und verfetzt fie nach dem Austrocknen ähnlich wie Hau-fteinftufen, oder man ftellt die Treppe im Treppenhaufe auf befonderen Formen-gerüften im Ganzen her. Indem hierbei auf das in Theil III, Band 2, Heft 1 (Abth. III, Abfchn. 1, A, Kap. 5, unter c) über »Betonbau« Gefagte Bezug genommen wird, feien nur noch die folgenden Einzelheiten hinzugefügt.

1) Bei dem in erfter Reihe angeführten Verfahren benutzt man häufig ein Gemenge aus 1 bis 3 Theilen fcharfem, von allen erdigen Theilen befreiten Sand und zwar von feinem, mittlerem und gröbftem Sand (Kies), zu gleichen Theilen zufammengefetzt (Fig. 254$).

Diefe Materialien werden trocken unter einander gemifcht und mit dem erforderlichen Waffer zu Mörtel angerührt. Die Mifchung wird in eine Form, in Lagen von 5,0 bis 7,5cm Höhe, eingefchüttet, ausgebreitet und mit Hilfe einer hölzernen Ramme mäfsig geftampft. Die oberfte, etwa 3,5cm ftarke Lage befteht aus einem Mörtel von 1 Theil Cement und 1 Theil Sand.

Die Formtheile werden nach Verlauf einiger Stunden abgenommen und die Flächen mit Cement glatt geputzt und geglättet.

Statt des groben Sandes und Kiefes kann man auch Ziegelbrocken für die Mifchung verwenden.

Solche Betonllufen werden an den freien Enden meift auf eifernen Wangenträgern gelagert; doch hat man aus Beton auch fchon frei tragende Treppen her-geftellt. Stelting in Kiel umhüllt die Wangenträger (Fig. 255¹⁰³) mit Beton.

Zur Aufnahme derfelben dienen conifche, nach unten enger werdende Schlitze, die beim Ein-ftampfen der Stufe gleich ausgefpart werden und durch ihren fchwaibenfcliwanzförmigen Querfchnitt das Herunterfallen des zur Umhüllung der Träger eingeftampften Betons verhindern. Zur Verminderung des

Fig. 257.

65-

Beton

treppen.

Fig- ²55 ¹⁰³)-

mm

Fig. 256.

WßM

¹/ö0 w. Gr.

io3) Nach: Deutfche Bauz. 1896, S. 610.

Eigengewichtes ift im Stufenquerfchnitt ein cylindrifcher Hohlraum ausgefpart, der aber feitlich und in den gedachten Schlitzen durch eingeftampfte Platten gefchloffen ift¹⁰⁸).

2) Soll die Treppe im Ganzen auf einem Formengerüft aus Beton hergeftellt werden, fo werden vor Allem die etwa vorhandenen Treppenabfätze dazu benutzt, um die Standlicherheit der Treppe zu erhöhen. An der Vorderkante diefer Abfätze ordnet man nämlich eine Eifenbahnfchiene (Fig. 256) oder einen

Fig. 258 ¹⁰⁴).

p^|L_

mkm

V25 w- Gr.

an-

fchmiedeeifernen Walzbalken an, oder man erfetzt denfelben durch einen Betonbalken (Fig. 257), welchen man längere Zeit vorher in einer Werkftätte etc. fertig geftellt hat; letzterer bildet alsdann die Austrittsflufe des vorhergehenden Treppenlaufes. Im Uebrigen werden die Treppenläufe durch wangenartig geordnete C- oder I-Eifen eingefaßt und unterftützt (Fig. 258¹⁰⁴).

Bei einer in der Victoria-Stadt zu Berlin in folcher Weife ausgeführten Treppe wurden nach Fertigftellung derfelben zwei Stufen, in der Mitte eines Laufes liegend, mit 1500kg belaftet, und es wurden ferner auf den die Treppe belaftenden Mauerkörper ftarke Stöße und Schläge ausgeübt, wobei fleh weder Riffe noch ein Abfpringen des Putzes bemerkbar machten.

Die aus Betonmaffe gebildeten Stufen werden entweder: ce) mit Cement geglättet; die Vorderkanten können dabei auch profilirt werden; jedenfalls fchütze man die Vorderkanten gegen Befchädigung durch eine Winkeleifen-Einfaffung ; oder

llarken Schrauben, die in die Beton-

mm

ß) man bringt einen Belag von Eichenbohlen auf, welche auf einbetonirte Hartholzdübel aufgefchraubt oder mit 5 malfe eingegolfen lind und verfenkte Muttern haben, befefligt werden; oder y) man verlieht die Trittllufen mit einem Marmorbelag oder B) mit einem Terrazzo-Belag.

Man kann aber auch Stufen aus Granit oder einem anderen fonll geeigneten Haulleinmaterial verwenden.

In Fig. 259 bis 261 ift die im Sommer 1891 ausgeführte, 1,75 m breite Treppe des Catharinäums (Gymnaliums)

zu

Lübeck dargeftellt.

Fig. 259.

Fig. 260.

./4>

.....*1

V25 w. Gr.

Schnitt AB in Fig. 261. — ¹/₈₀ w. Gr.

••

Hfl

Hi

ii

Bei diefer wurde die Beton-maffe nach dem Aufftellen der Ein-fchalung zwifchen eiferne Träger gegoffen. Sie belteht aus 1 Theil Cement, 3 Theilen reinem wafchenen fcharfen Sand und 6 Theilen Ziegelfchlag von fcharf gebrannten Steinen. Zunächlt fand das forgfältige Vermifchen des Cements mit dem Sande, und zwar ohne Walferzufatz, ftatt. Hierauf wurde unter mäfsigem Zufatz des Walfers der Steinfchlag beigefügt, dann die fteife Maife aufgebracht und mit breitem Holzhammer geklopft. Als Lehre dient eine neben dem inneren Träger auf-geftellte, nach Form der Stufen ausgefchnittene Holzbohle. Wie Fig. 259 angiebt, erfcheint die Treppe von unten nach Art des preufsifchen Kappengewölbes eingewölbt. Hierdurch wird eine wefentliche Erfparnifs an Material erzielt. Conftructiv ift die Wölbung nicht geboten, da die ganze

ge-

Fig. 261. Betontreppe im Catharinäum zu Lübeck. Vas w. Gr.

SifcäO

9“

Warn

Treppe nach der Erhärtung der Maife ein feiles, zufammenhän-gendes Ganzes bildet.

1B

Zur Befelligung des Holz

Bi

tt?

belages lind für jede Stufe 3 fchwalbenfchwanzförmige eichene Dübel eingebracht. Die Einrültung wurde nach IO bis 12 Tagen fort-Unebenheiten

Alle

genommen, und Mängel wurden durch Cement-putz oder Abltemmen hervortretender Theilchen befeitigt.

Fig. 260 Hellt die Verbindung der eifernen Träger, welche die Treppenläufe einfalfen, mit §|p dem zur Unterftützung des Trep-penabfatzes dienenden Träger dar.

lieber die Ausführung von gewundenen ¹ Treppen aus Cement-

66.

Treppen auf Monier-Gewölben.

Beton, bezw. Cementmörtel ift in der unten genannten Quelle¹⁰⁵) Näheres zu finden.

Solchen Betontreppen fpricht man, im Vergleich mit den im Wohnhausbau vielfach vorherrfchenden hölzernen Treppen folgende Vorzüge zu: a) bedeutende Verminderung der Herftellungskoften; ß) gröfsere Tragfähigkeit und Dauer, und y) vollftändige Sicherheit bei vorkommenden Bränden.

Den aus Backftein hergeftellten unterwölbten Treppen gegenüber find folgende Vortheile zu erwähnen:

a) geringere Anlagekoften, und ß) leichteres und befferes Ausfehen.

3)    Den aus Cement-Beton hergeftellten Treppen laffen lieh fchliefslich die aus einer Art Gyps-Beton ausgeführten Treppen, welche in Frankreich üblich find, anreihen. Jede Stufe wird durch zwei L-Eifen oder ein L- und ein T-Eifen geftützt (Fig. 262loc); zwifchen beide wird (auf einer Unterfchalung) eine aus Gypsbrei und gröfseren Gypsftücken, welch letztere auch durch Kies erfetzt werden können, gemifchte Mafie gebracht, welche leicht gefchlagen wird. Die Stufen erhalten einen Belag von Thon-fliefen oder von Cementeftrich. An der Unterfeite werden noch Eifenftangen angeordnet, welche einer Gypsdecke als Halt dienen und von derfelben umhüllt werden.

4)    Eine noch weiter gehende Verwendung von Eifen zur Herftellung von Betontreppen theilt Wagner10 7) mit. Dabei kommen hohe gufseiferne Setzftufen zur Anwendung, die unten fchräge Flanfche haben, mit denen fie auf die Unter-flanfehe der I-förmigen Wangen aufgefchraubt werden. Hinter diefe Setzftufen wird der Cement-Beton eingeftampft und, behufs Bildung der Trittftufe, mit Thon-fliefen abgedeckt.

An Stelle von Betonkappen und fonftigen Betongewölben können auch folche aus Monier-Mafie (liehe Theil III, Band 2, Heft 3 diefes »Handbuches«, Abth. III, Abfchn. 1, A, Kap. 10, unter c) zur Verwendung kommen. Die Anordnung kann im Wefentlichen eine zweifache fein.

1) Aehnlich, wie bei der Betontreppe in Fig. 261, werden von Treppenabfatz zu Treppenabfatz, bezw. von Podeftträger zu Podeftträger anfteigende Monier-Gewölbe gefpannt; fie finden in den eifernen Podeftträgem, in den Treppenhausmauern etc. das erforderliche Widerlager.

Ift die betreffende Spannweite eine zu grofse, fo kann man Zwifchenträger aus I-Eifen anordnen, welche zwei an einander ftofsenden Monier-Gewölben als Stütze dienen

Fig. 262 k»⁶).

■So/a

Wm

Fig. 263.

SB®

HL

(Fig. 264).

Das Eifengerippe, welches von der Cementmaffe umhüllt wird, wird nach einer cylindrifchen Fläche geftaltet,

V10 w Gr.

w*) Strenke. Maffive Treppen und fonftige Gegenftände aus Beton. Deutfche Bauz. 1877, S. 109. — Siehe auch ebendaf., S. 130.

I0B) Facf.-Repr. nach: Nouv. annales de la conßr. 1887, PI. 41 — 42.

¹⁰⁷) Einiges über neue Treppenconftructionen, Wochbl. f. Arch. u. Ing. i88x, S. 427.

und zwar der mittleren Wölblinie des Monier-Bogens entfprechend. Die Stufen können auf den Monier-Gewölben entweder aus Backfteinen aufgemauert werden (gerade fo, wie in Art. 61, S. 98 gezeigt wurde), oder man kann lie, wie bei den Betontreppen, aus Betonmalfe herftellen und lie dann eben fo behandeln, wie dies in Art. 65 (S. 102, unter a bis ö) vorgeführt worden ilt.

Fig. 264.

Schnitt a 6.

¹

) Facf.-Repr. nach: Moniteur des arch. 1879, PI. 25. %i) Nach; Scharowsky, a. a. O.

Wim

kHHH

rrnrnm,

nn

iH

______h

Fabriktreppe in den Magazinbauten der Rheinifchen Gummiwaaren-Fabrik von F. Clonth in Nippes¹⁰⁸).

V25 w- Gr.

Am 23. Februar 1886 wurden in Gegenwart des Kgl. Polizei-Präfidiums zu Berlin mit einem der eben befchriebenen Monier-Gewölbe,¹⁰⁸) Belaftungsverfuche angeftellt. Im Scheitel eines 5cm Harken Gewölbes wurde eine Belattung von 5250kS aufgebracht, in Folge deren fielt eine Durchbiegung von 2,7cm zeigte; nach Abnehmen der Laft ging die Durchbiegung bis auf .0,3cm zurück.

2) Man kann aber auch für jeden Treppenlauf zwei feitliche Wangen aus L- oder I-Eifen anordnen und zwifchen diefen anlteigende Monier-Kappen ein-

67.

Kleine'{ehe Treppen.

fpannen; letztere finden an den Unterfłanfchen der Wangenträger den erforderlichen Stützpunkt.

3) Die Stufen können auch aus einzelnen Monier-Platten zufammengefetzt werden, wodurch eine den Holztreppen ähnliche Conftruction entlieht. Alsdann find für jede Stufe eine die Trittftufe, eine die Setzflufe und zwei die beiden Stufendreiecke bildende Monier-Platten erforderlich, ferner zwei eiferne Wangenträger, welche die Stufen zu tragen haben. Auf letztere werden zunächfl die nach dem Steigungsverhältnifs des betreffenden Treppenlaufes geformten Stufendreiecke verfetzt und gegen diefe die Setzflufen geflofsen; letztere lind an den Flächenflreifen, mit denen lie an die Stufendreiecke zu liehen kommen, durch Flacheifenfchienen verllärkt und diefe mit Schraubenlöchern verfehen, fo dafs man die Setzllufe an die beiden Stufendreiecke anfchrauben kann. Schliefslich

werden die Trittllufen verlegt¹).

Nach jedem diefer drei Verfahren erhält man eine in hohem Grade feuer-lichere Conftruction; will man lie völlig unverbrennlich machen, fo mufs man die etwa verwendeten Eifenträger mit Cementmaffe gluthlicher umhüllen.

Für Wendeltreppen lälft lieh gleichfalls die unter 3 vorgeführte Bauart verwenden. Alsdann wird entweder ein mittleres maflives Spindelftück aus Beton oder bei hohler Spindel ein Cylinder-Mantelftück aus Monier-Malfe hergeftellt.

Auch nach Art der Kleinlichen Decken können Treppen zur Ausführung

gelangen.

Bekanntlich wird die Kleine'fche Decke aus einer zwifchen eiferne Träger eingelegten, tragfähigen, gemauerten, ebenen Steinplatte gebildet, welche aus gewöhnlichen Baufteinen von rechteckigem Quer-fchnitt auf einer Arbeitsfchalung derart aus-gefiihrt wird, dafs in die rechtwinkelig zu den Trägern gerichteten Reihenfugen je ein hoch gehelltes Bandeifen in Cementmörtel eingebettet wird.

Fig. 265.

Kleinesche Platto.

Fig. 265²) zeigt, wie durch Schräganordnung diefer Decken-Conftruction die für die Stufen erforderliche Unterftützung gefchaffen werden kann.

Mi

Bandeisen.

£>Patz.

Winkel.

Schnitt a b.

68.

3,

Auf Wellblech ruhende Treppen.

Anftatt Beton- oder Backftein-ftufen durch Beton- oder Monier-Ge-wölbe zu unterftützen, kann man das Gleiche auch durch Träger Wellblech erreichen, Fig. 266³) zeigt eine geeignete Conftruction. Für jeden Treppenlauf lind je zwei feitliche Wangen angeordnet, auf deren Unterllanfche das Wellblech gelagert wird; alsdann werden die Vertiefungen (Wellenthäler) delfelben mit Beton ausgefüllt und auf die fo abgeebnete Fläche die Stufen aufgemauert.

Soll das Wellblech von unten nicht lichtbar fein, foll vielmehr die Unterlicht eine ebene Fläche zeigen, fo lälft lieh dafelbll eine Putzdecke anbringen (Fig. 267³). Man hat nur an der Unterfeite der Wellbleche an geeigneten Stellen paffend geformte Holzklötze mittels Schrauben zu befeftigen und kann alsdann an diefe die Bretterverfchalung auffchrauben⁴ 5).

Kleine'iche. Treppe ²).

Fig. 268 na).

Vso w. Gr.

V25 w. Gr.

Man hat Träger Wellblech für den in Rede flehenden Zweck auch in der Weife verwendet, dafs man feine Wellen in der Längsrichtung der Treppenläufe anordnete. Dabei werden die Treppenabfätze nach vorn zu durch eiferne Podelt-

träger unterftützt und das Wellblech .von einem diefer Träger zum nächften geftreckt (Fig. 268⁵). Das Wellblech wird mit Lappen an die Podeftträger befeftigt; bei längeren Treppenläufen befäume man die Aufsenfeiten des Wellbleches mit L- oder C-Eifen und ziehe Spannftangen ein¹¹⁴).

An Stelle des geraden Wellbleches kann auch bombirtes zur Anwendung kommen.

Bei den in Fig. 266 bis 268 dar-geftellten Conllructionen kann man einen befonders hohen Grad von Feuerlicherheit erzielen, wenn man unter dem Wellblech eine Decke aus Drahtgeflecht mit Cement- oder Gypsputz fo aufhängt, dafs zwifchen Putz und Blech noch ein fchmaler Zwifchenraum bleibt.

Aus der gleichen Maffe und in derfelben Weife, wie andere Cementwaaren erzeugt werden, werden auch Treppenltufen aus einem Gemenge von Portland-Cement und Sand hergeftellt. Man giebt denfelben alsdann die gleiche Geftalt, bezw. Querfchnittsform, wie fie die Haufteinftufen erhalten, und verfetzt fie auch ⁶

69.

Treppen aus Cement-und Kunftftein-ftufen.

Fig. 266 m).

mmMr*

WmSù

fl%

Fig. 267 m).

K\

•/ !

4§A

mm

s 'Ï

mj

70.

Treppen aus Thon-ftufen.

Fig. 269.

, Cementerzeugnilfe

von

Cementllufen fehen meill wenig fauber aus und zeigen noch den weiteren Mifslland, dafs lie lich bei llärkerem Verkehre bald abnutzen.

Fig. 270.

Fig. 271.

in derfelben Weife. In neuerer Zeit hat man Einrichtungen conftruirt, welche derart verfiellbar lind, dafs man in einer und derfelben Form Stufen von ver-fchiedener Gröfse herltellen kann.

Damit CementHufen rafcher

austrocknen, bezw. erhärten und eine frühzeitige Verwendung gefiatten, fo Hellt man lie, ähnlich wie andere

gröfserer

Dicke, nicht feiten hohl her; auch ihr Gewicht wird dadurch ein geringeres.

Treppe aus Schönweider Kunftfandftein.

Treppenllufen werden auch aus Kunllfandllein, z. B. aus dem Schönweiler (Fig. 269), und manchem anderen Kunllliein hergefiellt. Bei derartigen und bei den Cementllufen hängt es lediglich von der Güte der Herllellung ab, ob die erforderliche Sicherheit erreicht wird; defshalb werden Kunlllleintreppen von den Baupolizeibehörden häufig beanllandet. Um dem zu begegnen, hat man folche Stufen mehrfach mit Eifeneinlagen verfehen.

So legt z. B. J. Wygafch in Beuthen in die Stufen T-Eifen (Fig. 270) ein; aufserdem wird ihre Auftrittskante, um der rafchen Abnutzung vorzubeugen, durch eine gerippte eiferne Profilkante gefchützt.

In gleicher Weife legt G. A. L. Schultz in Berlin I-Eilen i (Fig. 271) ein. Soll die Treppe frei tragend ausgeführt werden, fo greifen die einzelnen Stufen in den Stofsfugen hakenförmig in einander und find durch eine eingebettete Verankerung unter lieh verbunden. Die Anker bellehen aus einzelnen Theilen, die mit dem fortfehreitenden Aufbau der Treppe in entfprechende Einfchnitte oder Durchbohrungen der Stufen eingebracht- und durch Keile oder Muttern mit einander verbunden werden⁶).

An folchen aus Kunllliein hergellellten Stufen wird bisweilen die Trittlläche verfenkt ausgeführt, damit ein Linoleumbelag folide aufgebracht werden kann.

Verhältnifsmäfsig feiten werden die Stufen aus gebranntem Thon erzeugt; damit fie gut durchbrennen, mülfen fie hohl ausgeführt werden. Sie zeichnen lieh durch ein geringes Gewicht aus, kommen aber theuer zu liehen.

Alle aus künlllichem Steinmaterial erzeugten Stufen mülfen, wenn fie Harken Erfchütterungen ausgefetzt und nicht durchgehends unterwölbt find, auf je 50cra ihrer Länge eine Unterfiützung durch Wände oder Träger erhalten.

Hacker.

loç

Literatur

über »Steinerne Treppen«.

Becker, w. A. Der feuerfeite Treppenbau von natürlichen und künltlichen Steinen etc. Berlin 1857. — 2. Aull. 1861.

Conßruction of ßone ßaircafes ; and the accident at the polytechnic infiitution. Builder, Bd. 17, S. 86.

Die Conftruction feuerfelter Treppen aus künltlichen Steinen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1860, S. 184.

Behse, W. H. Der Bau maffiver Treppen etc. Weimar 1869.

Die maffiven Treppen im Inneren der Gebäude. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1873, S. 56, 70, 89, 102.

Die freitragenden Treppen. Baugwbe., Jahrg. 1, S. 109.

Rauscher, F. Der Bau Iteinerner Wendeltreppen, erläutert an Beifpielen aus der deutfchen Gothik und Renaiffance. Berlin 1889.

Ueber Wangenltücke an den Stufen freitragender Steintreppen. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Yer. zu Hannover 1893, S. 535.

Bericht des Stiegenltufen-Ausfchulfes. Erftattet in der Gefchäfts-Verfammlung am 22. Februar 1896 Zeitfchr. d. ölt. Ing.- u. Arch.-Yer. 1896, S. 181.

Brik, J. E. Zur Verwerthung der Ergebniffe aus dem Berichte des Stiegenltufen-Ausfchuffes. Zeitfchr. d. ölt. Ing.- u. Arch.-Yer. 1896, S. 341.

4. Kapitel.

Eiferne Treppen.

Von Dr. Eduard Schmitt.

Eiferne Treppen gewähren einen hohen Grad von Feuerlicherheit. Hüllt man die Theile einer Eifentreppe in geeigneter Weife in Putz ein, fo kann man eine geradezu unverbrennliche Conftruction erreichen.

Mit den hölzernen Treppen haben die aus Eilen hergeftellten das leichte Ausfehen und, unter gewiffen Umftänden, eine ge wille Zierlichkeit der Conftruction gemein. Bezüglich der Feuerlicherheit lind eiferne Treppen den hölzernen in hohem Grade überlegen; bezüglich des angenehmen Begehens liehen erftere den letzteren nach. Hölzernen Treppen kann man in verhältnifsmäfsig einfacher und nicht zu koftfpieliger Weife eine reichere formale Ausgeftaltung zu Theil werden lalfen; bei gufseifernen Treppen ift dies noch leichter zu erreichen; allein felbft bei Treppen aus Schmiedeeifen ift, in Folge der in neuerer Zeit hoch entwickelten Technik diefes Materials, ein geeigneter Schmuck ohne zu grofse Koften anzubringen.

Den fteinernen Treppen liehen folche aus Eifen bezüglich des monumentalen Ausfehens und der Ünverbrennlichkeit nach; doch belaften letztere die Treppenhausmauern weniger, und es giebt eine nicht geringe Anzahl von Fällen, in denen die Herftellung einer Steintreppe entweder gar nicht möglich fein oder doch auf fehr grofse Schwierigkeiten Holsen würde — Fälle, in denen Eifen-treppen in ziemlich einfacher und leichter Weife und auch ohne Aufwand bedeutenderer Koften lieh aufftellen laffen.

Bei der Conftruction eiferner Treppen ahmt man im Allgemeinen die Bauart der hölzernen Treppen nach, und zwar dienen eben fowohl die eingefchobenen, wie die aufgefattelten Holztreppen als Vorbild. Nur einigen frei tragenden Con-ftructionen liegt die Herftellungsweife fteinerner Treppen zu Grunde. Im Nach-ftehenden werden die Treppen aus Gufseifen und jene aus Schmiedeeifen getrennt betrachtet werden; erftere werden, als die älteren Ausführungen, vorausgefchickt.

71-

Werth-

fchätzung.

72.

Conftruction.

HO

a) Gufseiferne Treppen.

Da durch den Eifengufs eine ungemein grofse Mannigfaltigkeit der Formen-gebung in ziemlich einfacher und auch billiger Weife ermöglicht ift, fo ift man verhältnifsmäfsig fchon früh an die Herftellung von Treppen aus diefem Material herangetreten. Indefs hat man in neuerer Zeit, mit Rückficht auf die geringe Zuverläffigkeit des Materials bei Beanfpruchung auf Biegung, von der Verwendung gufseiferner Treppen an vielen Orten abgefehen und ihnen folche in Schmiedeeifen vorgezogen; nur kleinere Wendeltreppen aus Gufseifen bilden fall allgemein noch immer den Gegenftand vielfacher Benutzung.

i) Geradläufige Treppen.

Derartige Treppen find fowohl frei tragend, als auch in Form von Wangentreppen zur Ausführung gekommen.

a) Frei tragende Treppen.

73-

Stufen

mit

Flanfchen.

Bei derjenigen Conftruction folcher Treppen, die am meilten an die bezüglichen Ausführungen in Stein erinnert, werden Tritt- und Setzftufe, aus einem einzigen Stück gegoffen (Fig. 272); die Trittftufe fowohl, als auch die Setzftufe

Fig. 272.

MF

"b

V20 w. Gr.

bilden je "eine gufseiferne Platte von etwa 1 erfteren, fo wie an die Unterkante der letzteren ift je ein ca. 7cm breiter Flanfch f

cm

Dicke, und an die Hinterkante der

angegoffen; mit diefen beiden Flanfchen werden je zwei Stufen an einander gefügt und durch Schrauben verbunden. Tritt- und Setzftufe find durch ange-goffene Rippen r gegen einander abgefteift; an den Stirnen find volle oder durchbrochene Stufendreiecke, welche gleichfalls angegoffen find, angebracht.

Fig. 273.

V10 w. Gr.

Diefe Conftruction der Treppen fetzt ein fehr genaues Zufammenarbeiten der einzelnen Theile voraus; wenn, wie dies die Regel fein dürfte, die einzelnen Theile nur roh zufammengefchraubt werden, fo berühren lieh je zwei Flanfche an verhältnifsmäfsig wenigen Stellen, und die Druckübertragung ift eine fehr ungünftige. Aufserdem werden die Verbindungsfehrauben fehr ftark auf Abfcheren beanfprucht; letzterem Uebelftande liefse lieh allerdings abhelfen, wenn man die Flanfchen-Stofsfuge in der bei den frei tragenden Steintreppen üblichen Form (liehe Art. 43, S. 66) geftalten würde (Fig. 273); doch auch dann biegt lieh eine folche Treppe ftark durch und erzeugt beim Begehen ein knarrendes Ge-räufch. Nur für fchmale, aus kurzen Läufen zufammengefetzte Treppen kann die in Rede ftehende Conftruction Anwendung finden.

An Stelle der Flanfchenverbindung kann eine

Stufen

mit

Hülfen.

I    Vereinigung der Stufen mittels Hülfen und längerer |Tjp=^ Scliraubenbolzen treten; dabei werden Tritt- und

|i

II    L— Setzftufen getrennt gegoffen, und für jede Stufe treten noch zwei befondere Stirnftücke hinzu (Fig. 274 bis 276).

V20 W. Gl.

Fig. 275.

Fig. 276.

1 na

\(

V10 w- Gr-

Fig. 277.

Fig. 278.

wm

HF

T7

3 tH

CT*

Diefe Stirnftücke S (Fig. 274 u. 276) find links und rechts mit zwei lothrechten cylindrifchen Hülfen hj und A₂ verfehen; die Trittftufe (Fig. 275) befitzt an den vier Ecken kreisförmig geftaltete Lappen /, welche durchlocht find; diefe Löcher ftimmen mit den Durchbohrungen der Hülfen h überein. Jede Stufe wird nun in der Weife zufammengefetzt, dafs die Trittftufe auf die zwei Stirnftücke gefetzt und zwifchen die beiden letzteren (in vorhandene Nuthen n) die Setzftufe eingefchoben wird; je zwei fo gebildeter Gefammtftufen werden durch einen Schraubenbolzen mit einander verbunden, welcher durch die rückwärtige Hülfe h₂ der unteren Stufe, durch die Vorderhülfe der darüber liegenden Stufe und durch die Lappen der zugehörigen Trittftufen ge-fchoben wird. An derjenigen Seite des Treppenlaufes, an welcher das Geländer anzubringen ift, läfft man am beften die eifernen. Geländerftäbe als Schraubenbolzen auslaufen, fo dafs befondere Schraubenbolzen entbehrlich find und nicht allein die Verbindung je zweier Gefammtftufen mit einander, fondera unter Einem auch die Befeftigung der Geländerftäbe erzielt wird (Fig. 274).

Wird das gedachte Einfchieben der Setzftufen als nicht genügend folid erachtet, will man namentlich auch das beim Begehen der eifernen Treppen leicht entftehende knarrende oder klappernde Ge-räufch herabmindern, fo können an Tritt- und Setzftufe auch noch Lappen angegoffen und diefe durch Schrauben verbunden werden; im Nachftehenden (unter ß) wird von folchen Verbindungen noch die Rede fein.

rlp^^nf M den Trittftufen Seitenftücke angeordnet find, welche fich mit den darunter befindlichen Confolen zu

In Fig. 274 find die Stirnftücke S rechteckig geformt; man kann fie aber auch dreieckig oder confolenartig (Fig. 277) gehalten, wobei dann die rückwärtigen Hülfen h.₃ wefentlich niedriger werden; die Treppe gewinnt dadurch ein leichteres und gefälligeres Ausfehen. Bei den in Fig. 278 u. 279 dargeftellten Treppen wird der günftige Eindruck noch dadurch erhöht, dafs auch über

75-

Treppen-

Ruheplätze.

Das Gewicht derartiger Treppen lälft lieh auch noch dadurch verringern, dafs man die einzelnen glatten Theile derfeiben durchbrochen giefst. Diefe Durchbrechungen können in diefem, wie in allen folgenden Fällen einfache, in regelmäfsigen Reihen gekeilte Durchlochungen fein; lie können aber auch geo-metrifche Muller, Arabesken etc. bilden. Unter allen Umlländen dürfen die Durchbrechungen der Trittllufen nicht fo grofs fein, dafs die die Treppe Benutzenden mit den Abfätzen ihres Schuhwerkes darin Hecken bleiben können¹¹⁶). Werden die Trittllufen in folcher Weife durchbrochen, fo wird ihre Oberfläche nicht fo leicht glatt; bei voll gegolfenen Stufen kann man die erforderliche Rauhigkeit erzielen, wenn man die Oberfläche mit Rippen u. dergl. verlieht. Immerhin wird jede gufseiferne Stufe mit der Zeit glatt und dadurch gefährlich; wenn daher das Auflegen von Linoleum- oder Teppichläufern nicht in Auslicht genommen iffc, fo empfehlen lieh Beläge aus Holz, Steinplatten, Afphalt etc., über welche unter ß Näheres gefagt werden wird.

Es ift leicht er-lichtlich, dafs durch die im vorhergehenden und in diefem Artikel vorgeführten Herftel-lungsweifen völlig frei tragende Con-llructionen erhält, und zwar Conftructionen, die lieh in noch weiter gehendem Mafse frei tragen, als frei tragende Steintreppen. Denn bei letzteren mülfen die Stu-fen mit dem einen Ende in die Treppenhausmauer eingemauert Werden, was hier Frei tragende Treppe des Eifenhütten- und Emaillirwerkes Tangerhiitte. nicht erforderlich ift;

jeder Treppenlauf trägt lieh völlig frei von Abfatz zu Abfatz. Der Grund davon liegt darin, dafs man bei der vorliegenden Bauart je zwei Stufen unverrückbar feil mit einander verbinden kann, was bei lleinernen Stufen nicht möglich ift.

Schliefslich fei bemerkt, dafs die Conftructionen in Fig. 274, 277 u. 278 viel zweckmäfsiger lind, als die in Fig. 272 dargeftellte; vor Allem ift die Verbindungsweife der einzelnen Theile eine viel fachgemäfsere. Wenn allerdings die Treppenläufe eine gröfsere Länge haben, werden ftärkere Durchbiegungen und das knarrende Geräufch auch hier nicht ausbleiben.

Auch die Treppen-Ruheplätze können ganz in Gufseifen hergeftellt werden. Fig. 272 zeigt eine folche Conftruction; andere einfehlägige Ausführungen werden unter ß vorgeführt werden.

In Fig. 272 wird die oberfte Stufe S des betreffenden Treppenlaufes von dem quer durch das ganze Treppenhaus gelegten Podeftbalken gebildet; der Fufs des nächften Laules ftiitzt fich gegen den-

man

Fig. 279.

'T. ,r~ T~~~: ■    1

f'j

IS

hi

WÊmXÊmmsmm

-,

um

üiSmBZm

¹¹⁶) Von den Baupolizei-Behörden wird nicht feiten vorgefchrieben, dafs die Setzftufen nicht durchbrochen

feiben. Der Ruheplatz wird von gufseifernen Platten p gebildet, welche an den Langfeiten auf gufs-eifernen Trägern a und b gelagert werden; zur weiteren Unterstützung dienen die aus den Trägern c und d gebildeten Balkenkreuze.

ß) Wangentreppen.

Eine im Allgemeinen folidere Conftruction bilden diejenigen gufseifernen Treppen, deren Stufen durch eiferne Wangen unterftützt werden; für längere, für ftärker belaftete und für bedeutenderen Erfchütterungen ausgefetzte Treppen find fie der unter a vorgeführten Bauart vorzuziehen. Dabei kommen fowohl Nachbildungen der eingefchobenen, wie der aufgefattelten Holztreppen vor.

Die Stufen werden für den vorliegenden Zweck in verfchiedener Weife und aus verfchiedenen Stoffen hergeftellt. Zunächll ift es das Gufseifen, welches dafür als geeignetes Material erfcheint; man ftellt die Stufen daraus in zweifacher Weife her:

Fig. 281.

76.

Gufseiferne

Stufen.

Fig. 280.

V20 w. Gr.

a) Man giefst Tritt- und Setzftufe aus einem Stück (Fig. 280 u. 281); bei gröfserer Länge werden Veriteifungsrippen, wie in Fig. 272 (S. 110) mit angegoffen. Es ift nicht zweckmäfsig, die Stufen von einander unabhängig anzuordnen; vielmehr verfehe man entweder die Setzftufe an ihrer Unterkante mit einem nach

aufsen gerichteten Flanfch, auf den fich die darunter befindliche Trittftufe mit ihrer Hinterkante legt (Fig. 280), oder man giefst an der Unterkante der Setzftufe zwei Rippen an, die eine wagrechte Nuth bilden ; letztere umfafft dann die Hinterkante der anftofsenden Trittftufe (Fig. 281).

b) Trittftufe und Setzftufe werden als je ein befonderes Gufsftück angefertigt. Die Verbindung gefchieht meift in der Weife, dafs man an die Hinterkante jeder Trittftufe kreisförmig geftaltete Lappen / (Fig. 282 b u. 283) und diefen entfprechend an der rückwärtigen Seite der darüber anzuordnenden Setzftufe Hülfen h (Fig. 282 b) angiefst; die Lappen find durchlocht, fo dafs Hülfen und Lappen eine Schraubenverbindung ermöglichen. Auf die Setzftufe legt fich die nächft höhere Trittftufe ftumpf auf, oder belfer, an der Unterfeite der letzteren ift, nahe an deren Vorderkante, eine Leifte angegoffen, welche einen Falz bildet, gegen den fich die Setzftufe lehnt (Fig. 2820:); am vortheil-hafteften ift es, an diefer Stelle der Trittftufe zwei Rippen anzugiefsen, durch die eine Nuth entlieht, in welche die Setzftufe eingefchoben werden kann (Fig. 282 b).

Ift der aus den gufseifernen Stufen zu bildende Treppenlauf längs einer Treppenhausmauer geführt und foll an diefer keine Wange angeordnet werden, fo müffen die Trittftufen mit dem einen Ende eingemauert werden; alsdann

Fig. 282.

Fig. 283.

li

00©

cm

7io w- Gr-

werden an diefelben zwei Lappen angegonen (Fig. 284), welche in die Mauer reichen.

Was in Art. 74 (S. in) über die Durchbrechungen, mit denen Tritt- und Setzftufen häufig verfehen werden, gefagt wurde, gilt auch für die foeben unter a und b vorgeführten Conftructionen. Die Setzftufen werden im vorliegenden Falle nicht feiten fo ftark durchbrochen, dafs fie nur noch eine Art Rahmen bilden; bisweilen fehlen fie ganz, und die Trittftufen werden alle 60 bis 75 durch eiferne Säulchen unterftützt.

Auch dasjenige, was im gleichen Artikel über die Mittel, durch welche man das zu frühe Glattwerden der gufseifernen Trittftufen zu verhüten beftrebt ift, gefagt wurde, trifft felbftredend hier zu; das Glatt werden überhaupt zu vermeiden, ift nur durch geeignete Beläge möglich.

Will man im vorliegenden, wie in allen folgenden Fällen die Setzftufen durch Füllungen oder andere Verzierungen fchmücken, fo werden letztere in der Regel gleich beim Gufs hergeftellt; indefs können fie auch fpäter ange-fchraubt werden.

Einer der am häufigften angewendeten Beläge ift der aus Holzbohlen be-ftehende. Diefe, aus hartem Holze angefertigt, erhalten 4 bis 6cra Dicke, je nach Bohlenbelag, der Länge der Stufen und je nachdem der Bohlenbelag unterftützt ift.

Wird, wie dies Fig. 285¹¹⁷) zeigt, zu-nächft ein gufseiferner Rahmen verlegt und auf diefen die Bohle gelagert, fo kann fie fchwächer gewählt werden ; fehlt ein folcher Rahmen, fo mufs fie eine gröfsere Dicke erhalten.

77-

Stufen

mit

Fig. 285 1«).

7ao w- Gr.

78.

Stufen

mit

Holzklötzchen-

Belag.

Im letzteren Falle ruht die

Bohle mit ihrer Vorderkante auf der zugehörigen Setzftufe, und es empfiehlt.lieh, die nächfte Setzftufe fo zu geftalten, dafs durch fie die Hinterkante der Belagbohle auf die ganze Länge unterftützt wird. In Fig. 286 bis 288 find drei ein-fchlägige Herftellungsweifen dargeftellt, bei denen entweder gar keine Verfchrau-bung vorgenommen wird oder nur Holzfchrauben zur Verwendung kommen; fie geftatten ein leichtes Aus-wechfeln der Bohlen. Man hat aber die Verbindung zwifchen Bohle und darauf flehender Setzftufe mittels ziemlich umftändlicher Verfchraubungen durchgeführt; eine zweckmäfsige und verhältnifsmäfsig einfache Conftruction diefer Art ift die durch Fig. 289 ver-anfchaulichte.

Von manchen Baupolizei-Behörden wird gefordert, dafs der Bohlenbelag mit einer nicht durchbrochenen Eifenplatte unterlegt wird.

Fig. 286.

Fig. 287.

Fig. 288.

Fig. 289.

.....g

1/20 w. Gr.

11J) Nach: Scharowsky, a. a. O., S. 142.

82.

Gufseiferne

Wangen.

79-

Stufen

mit

Afphaltbelag.

80.

Stufen

mit

Thonfliefen-

belag.

81.

Stufen

mit

ftattung nicht eignen; dagegen wird man von diefer Herftellungsweife für Treppen, welche einen Harken Verkehr unmittelbar von der Strafse her zu vermitteln haben, mit Vortheil Gebrauch machen können. Im feuchten Klima Englands bleibt der Schmutz zwifchen den Klötzchen ftets feft und beläftigt defshalb nicht; in trockeneren Klimaten giebt er aber zur Staubbildung Anlafs⁷).

Die gufseifernen Stufen können auch mit Gufsafphalt belegt werden. Die aus Gufseifen hergeftellten Setzftufen werden dabei mit derart geformten Längsrippen verfehen, dafs man von einer Setzftufe zur anderen einen der Stufenbreite entfprechenden Streifen Wellblech legen kann (Fig. 291l20). Auf letzteren wird die Betonunterlage ausgebreitet und auf diefe die Afphaltfchicht gelagert. Die Vorderkante der Stufe wird durch eine Vorftofsleifte v aus hartem Holz gebildet, welche auf die Unterlage aufgefchraubt wird; an den Seiten begrenzen gufs-eiferne Leiften den Belag.

Solche Treppen begehen lieh fehr angenehm, nutzen lieh aber bei ftärkerem Verkehre rafch ab.

Die Abnutzung ift eine viel geringere, wenn man den Afphaltbelag durch einen folchen aus harten Thonfliefen erfetzt; allerdings ift auch das Begehen ein härteres. Die Unter-Conftruction ift im Uebrigen die gleiche, wie bei Afphalt; das Auswechfeln einer fchadhaft oder locker gewordenen Fliefe gelingt feiten vollftändig.

Schliefslich find noch folche Stufen vorzuführen, deren Setzftufen aus Gufs-

eifen beftehen und deren Trittftufen aus Platten von Schiefer oder Marmor ge-stempiatten.    werden. Es ift von Wichtigkeit, dafs diefe Steinplatten auf ihre ganze

Länge entfprechend unterftützt werden; defshalb giefse man an die Setzftufen derart geformte Flanfche an, damit diefe Bedingung erfüllt fei (Fig. 292).

Bei den in gewöhnlichen Wohnhäufern üblichen Breitenabmeffimgen der Treppen werden die Schiefer- und Marmorplatten etwa 4cm dick gewählt; will man fie fchwacher nehmen, etwa nur 2cm, fo mufs man fie auf einer Unterlage von Holz oder Eifen ruhen lalfen. Man hat aucli Sandfteinplatten für den fraglichen Zweck verwendet; doch fallen diefe fehr dick und fchwer aus.

Zur Unterftützung der Stufen hat man in. früherer Zeit vielfach gufseiferne Wangen verwendet. Seitdem jedoch das Schmiedeeifen wefentlich billiger geworden ift, werden die Wangen mindeftens eben fo häufig aus gewalzten Trägern gebildet, wiewohl erftere den Vortheil haben, dafs fie lieh leicht und mit geringen Koften verzieren lalfen.

Da das Gufseifen eine verhältnifsmäfsig geringe Biegungsfeftigkeit hat, fo ift man bei breiteren Treppen nicht feiten genöthigt, aufser den feitlichen Wangen auch noch Zwifchenwangen anzuordnen. Bis etwa 1,6ra Treppenbreite genügen bei den üblichen Abmelfungen der Gufseifentheile die zwei feitlichen Wangen; darüber hinaus werden in der Regel eine oder mehrere Zwifchenwangen erforderlich.

Die gufseifernen Treppenwangen würden am bellen L- oder X-förmigen Querfchnitt erhalten, und zwar empfiehlt es lieh, da die zuläffige Beanfpruchung des Gufseifens auf Druck nahezu doppelt fo grofs ift, als diejenige auf Zug⁸), einen unfymmetrifchen Querfchnitt zu wählen. Da diefer aber eine für das Aus-fehen wenig vortheilhafte Form ergiebt, überhaupt ftark vorfpringende Ober- und

gebildet, welche von unten aus an den Roft angefchraubt wird und zugleich das Stufenprofil hervorbringt.

Fig. 292.

V20 w- Gr-

Dadurch, dafs die Klötzchen mit dem Hirnholz nach oben verlegt werden, gewähren fie, auch wenn die zwifchen ihnen befindlichen Fugen ausgefüllt find, einen fehr ficheren Auftritt. Werden einzelne Klötzchen fchadhaft, fo können fie jederzeit leicht und ohne wefentliche Störung zu erzeugen, ausgewechfelt werden. In Folge des Schmutzes, der fich in den Fugen zwifchen den Klötzchen feit fetzt, werden fich folche Treppen für Gebäude von vornehmer und reicher Aus-

ten verfieht; die Klötzchen ragen mit ihrer Oberkante ca. 1,5 Oberfläche vor. Die Vorderkante der Trittftufe wird durch eine Eichenholzleifte

cm

feite nach oben gerichtet, eingekeilt werden. Damit letzteres möglich ift, V20 w- Gv- erweitern lieh die Zellen ein wenig

Wird eine Treppe fehr ftark begangen, fo laufen fich Holzbohlen zu bald aus, und Hörende Auswechfelungen werden zu häufig nothwendig. In folchen Fällen ift mehrfach mit gutem Erfolg ein Belag nach Hciwaksleÿs Patent, bei welchem die Trittftufen aus Hirnholz gebildet find, zur Ausführung gekommen. In England zeigen zahlreiche öffentliche Gebäude derartige Treppen, und, diefen nachgebildet, find auch in einigen Stationsgebäuden der Berliner Stadt-Eifenbahn (Jannowitzbrücke und Schlefifcher Bahnhof) folche Treppen hergeftellt worden.

Bei diefer Conftruction (Fig. 29011S) wird auf die gufseiferne Setzftufe⁹)

hohen

zunächft ein gufseiferner Roft r gelagert, in deffen Zellen die etwa 5

cm

Fig. 290.

Fig. 291.

W_m

»i

mm

w. Gr.

mmmm

>0

.21

>o

ro

iwmm

[b

r_

.70.....Ü40..A40. „•

...40......>*

.i.

VV'Jt l⁷

% w. Gr.

....49..

Längen-

À.

und

durch die Stufen¹⁰).

V10 w- Gr-

Querfclinitt

und etwa 4

cm

im Geviert mellenden

~    ~J „ _z „ „ ■ „ - A

30DD|ooöooBio!s5i£nfs5

aoaoi spaoommmmnc: )□□□□

rMOOpOOBEffirJiïmüXDÛriClLGCOD

aoDooooDQffimmDmnüühm 3000 oaoDoœmnDQ□□□□□□□□ 3000 oBooofflDDaaQmDüomn

Eichenholzklötzchen, mit der Hirn-

nach oben; auch empfiehlt es lieh, den Klötzchen dadurch etwas Feder-

Vom Bahnhof Jannowitz-Brücke der Berliner Stadt-Eifenbahn¹¹).

kraft zu verleihen, dafs man fie von unten aus, auf etwa ⁴/₅ ihrer Höhe, mit zwei fich kreuzenden Sägefchnit-über der Roft-

Fig. ²93-

Fig‘ ²⁹⁴' «

Fig. 295.

V-

Fig. 296.

ffn

ip

Unterflanfche meift nicht gut aus-fehen, fo hat man in der Regel als Querfchnitt der Wangen ein fchmales, hochkantig gekeiltes Rechteck gewählt, welches oben und unten durch einige profilirte, wenig vorfpringende Glieder verftärkt wird. Letztere dienen gleichzeitig zur Verzierung der Wangenränder und umfäumen in vorteilhafter Weife den mittleren Wangentheil.

Weiteren Schmuck erzielt man durch das Anordnen von Füllungen, von Rofetten, von fortlaufendem, friesartigem Zierwerk und dergl. Fig. 293 bis 297 zeigen einige Bei-fpiele gefchmückter Wangen. Das Zierwerk kann, wie bereits erwähnt wurde, beim Gufs der Wange gleich mit hervorgebracht werden. Allein in ^ manchen Fällen kann es auch zweck-mäfsig erfcheinen, die Schmucktheile, wenn fie aus einzelnen Rofetten oder fonftigen wiederkehrenden Muttern Lfi beftehen, welche fich nach einem |I oder nach nur wenigen Modellen giefsen laifen, befonders herzuftellen und fie auf die Wangen aufzu-fchrauben. Auch eignen fich die beabfichtigten Verzierungen durch ihre Form nicht immer dazu, dafs man fie mit der Wange aus einem JJ Stück giefst.

Mj

______________

IS

Fig. 297.

n§

gj;

ĘH.

||§

Gufseiferne Treppenwangen des Eifenliütten-werkes Marienliiitte bei Kotzenau. (Gefetzlich gefchützt.)

Dafs die Stufen zwifchen die beiden Wangen gefetzt werden, kommt verhältnifsmäfsig feiten vor. In einem folchen Falle müflen an die Innenflächen der Wangen winkelförmige Rippen angegoflen werden (Fig. 298), an welche Tritt- und Setzftufen anzufchrauben find.

Diefe Anordnung erfordert meift I mehr Material, als diejenige mit unten liegenden Wangen, ift alfo auch theuerer als letztere. Abgefehen von Schönheitsrückfichten ift dies wohl der Hauptgrund, wefshalb man in den meiften Fällen die Stufen auf die Wangen fetzt. Gefchieht letz-

teres, fo müffen auf die fchräge Oberkante der Wangen, den einzelnen Stufen ent-fprechend, gufseiferne Auffattelungen, fog.

Stufendreiecke, aufgefetzt werden. Die Ge-fammtanordnung eines Treppenlaufes kann alsdann im Wefentlichen in drei verfchie-denen Formen erfcheinen:

а)    Die Stufendreiecke find entweder als befondere Gufsftücke hergeftellt oder an die Trittftufen angegoffen; an der fchrä-gen Unterkante find fie mit einem Flanfch verfehen, mit dem fie auf die Wangen aufgefchraubt werden.

б)    Um letztere Verbindung zu vermeiden, erfcheint es zweckmäfsiger, die Stufendreiecke an die Wangen mit anzugiefsen. Nach Fig. 299 ift die Wange

■s

MN

BI

V20 W. Gr.

Fig. 299.

Fig. 300.

!/

V20 w- Gr-

alsdann nach oben zu ftaffelförmig, nach unten geradlinig (fchräg anfteigend) begrenzt¹²³); das Ausfehen einer derartig geftalteten Wange ift ein wenig befriedigendes, weil Wange und Stufen (tragende und getragene Conftructionstheile) nicht angemeften von einander getrennt erfcheinen. Belfer ift es defshalb, nach Fig. 300 die Anordnung zwar beizubehalten, aber durch Anbringen von fäumen-den Gliederungen den oberen fchrägen Abfchlufs der eigentlichen Wange zum

Fig. 301.

Fig. 302.

(olJ '■ 'r -

jliij „

"ii'“

k_______

gr^jl

© Il

ins)

Gufseiferne Treppenwangen des Eifenwerkes Marienhütte bei Kotzen au. (Gefetzlich gefchützt.)

~K

Ausdruck zu bringen; auch bei den in Fig. 293 bis 297 vorgeführten Beifpielen ilt in folcher Weife verfahren.

c) Man hat endlich von der geradlinig fchrägen Begrenzung der Wange an ihrer Unterkante Abftand genommen und hat an deren Stelle eine ftaffel-förmige gefetzt (Fig. 301 u. 302). Abgefehen davon, dafs auch bei diefer Form die Trennung von tragenden und getragenen Conftructionstheilen nicht in die Erfcheinung tritt, wirkt eine folche Anordnung auch unruhig.

Die Stufendreiecke werden nur fehr feiten glatt gelaffen; vielmehr werden fie mit Vorliebe mit allerlei geo-metrifchem, ornamentalem etc. Schmucke verfehen oder auch durchbrochen hergeftellt. Fig. 303 u. 304 zeigen Quer-fchnitte von Wangen W mit aufgefetzten Stufendreiecken D, und zwar letztere einmal voll, das andere Mal durchbrochen gegoffen.

Die Trittftufen, gleichgiltig aus welchem Material fie hergeftellt find, legen fich ftets auf die wagrechte Oberkante der Stufendreiecke auf. Sind erftere mit den Setz-ftufen in angemeffener Weife vereinigt, fo ift eine weitere Beteiligung auf den Stufendreiecken nicht erforderlich; fonft werden fie durch Schrauben mit verfenkten Köpfen damit verbunden.

Um die Setzftufen an den Stufendreiecken beteiligen zu können, müffen entweder an die lothrechten Kanten der erfteren oder an jene der letzteren Flanfche angegoffen werden, die eine Schraubenverbindung ermöglichen. Befinden fich die Flanfche an den Stufendreiecken, fo erhalten die Befeftigungs-fchrauben entweder verfenkte Köpfe, oder die Köpfe werden knopfartig gefaltet, fo dafs fie als Verzierung der Stufen dienen können.

Gleichgiltig, ob die Stufen zwifchen oder über den Wangen angeordnet find, ftets mufs der Fufs der allerunterften

Fig- 303.

Fig. 304.

»ii

7io w. Gr.

Fig. 305.

7*o w- Gr.

Wange gegen Abgleiten gefichert fein. Am bellen gefchieht dies durch kräftiges Verankern mit einem geeigneten Fundamentkörper oder durch geeignet geformte Fufsplatten. In Fig. 305 ift eine bezügliche ältere Anordnung dargellellt.

Eine breite angegoffene Fufeplatte fetzt fich auf ein in Cement gemauertes Fundament und wird

ver-

in ihrer Lage durch einen mit einem Splint fehenen Anker gefichert; letzterer reicht möglichft tief in das Mauerwerk hinein und wird oberhalb der Fufsplatte verfchraubt. An den Wangenfufs find behufs befferer Druckübertragung feitliche Rippen angegoffen.

Neuere Conftructionen diefer Art werden bei Befprechuug der fchmiede-eifernen Wangen (in Art. 103) und der Anfchlufs der gufseifernen V^angen an die Treppenablatze wird in Art. 84 vorgeführt werden.

Längere Treppenläufe, die Hark belaftet und kräftigen Erfchütterungen ausgefetzt find, lagert man beffer auf fchmiedeeifernen ftatt auf gufseifernen

83-

Schmiede

eiferne

Wangen.

iii

a?

Treppenwangen der Stolberg-Wernigeroedifchen Factorci zu Ilfenburg.

V15 w. Gr.

V10 w- Gr-

Fig. 310.

rj

V15 W. Gr.

^§§1 rrń

Vom Bahnhof Alexanderplatz der Berliner Stadt-Eifenbahn ¹²⁴).

V20 w. Gr.

(Der Schnitt de ift in Fig. 290, S. 115 dargeftellt.)

Wangen. Im Folgenden (unter 6, i, y) wird von der Unterftützung durch gewalzte Träger noch eingehend die Rede fein, fo dafs an diefer Stelle hervorzuheben genügt, dafs hauptfächlich C- und I-Eifen in Betracht kommen und dafs die Stufen immer auf den Wangen ruhen. Defshalb lind ftets Stufendreiecke erforderlich, die man am einfachften aus Gufseifen herftellt und mit derart geformten Flanfchen verlieht, dafs man lie an den Oberflanfch der Wange an-fchrauben kann. In Fig. 291 (S. 115) ift eine folche Verbindung dargeftellt, und Fig. 306¹²⁴) giebt die Anlicht des unteren Theiles desjenigen Treppenlaufes, zu dem die beiden Schnitte in Fig. 291 gehören; aus letzterer Abbildung ift auch erlicht-lich, dafs die Zierglieder der Wange befonders angefchraubt lind.

Fig. 31c

AB

!t

__ '    7)5 w. Gr.

*«) Facf.-Bepr. nach: Die Bauwerke der Berliner Stadt-Eifenbahn. Berlin 1880. S. 80.

Bisweilen werden die Treppenwangen aus hochkantig geftelltem Flacheifen hergeftellt und mit fchmückenden Gufsftücken derart Gedeckt, bezw. umhüllt, dafs von der eigentlich tragenden Wange nur wenig oder gar nichts fichtbar ift

(Fig. 307 u. 308).

Fig. 312.

Treppen-

Ruheplätze.

_ CD

In fchmaleren Treppenhäufern, wie fie namentlich durch die fo häufig angewendete geradlinig umgebrochene Treppe (Fig\ 312) entliehen, werden die Treppen-Ruheplätze am zweckmäfsigllen in der Weife conftruirt, dafs man nahe an ihrer Vorderkante, quer durch das Treppenhaus, den fog. Podellträger t anordnet, von dem aus Querträger e bis zur gegenüber liegenden Treppenhausmauer gelegt find. Diefe Träger werden aus Gufseifen hergeftellt, der Podeft-träger mit I-förmigem oder wenig davon abweichendem Profil (mit einer Stegdicke von 25 bis 30mm), während für die Querträger meift der T-förmige Quer-fchnitt genügt.

Aus Fig. 3 u ift erfichtlich, wie die gufseifernen Wangen w der beiden anftofsenden Treppenläufe mit angegoffenen Flanfchen verfehen und mit Hilfe diefer durch Schrauben mit dem Podellträger t verbunden find; in gleicher Weife fchliefsen lieh die Querbalken e an den gleichen Träger an. Bei älteren Ausführungen gefchah der Anfchlufs der Wange an den Podeft-träger, nach dem Vorbild der Plolztreppen, mittels zweier an die Wange an-gegolfener Zapfen (Fig. 310).

Fig. 3I3'²⁵).

Hüll

SÄ

Uß

m:

■jÿ

wesI

■A

ID

SK

Vas w- Gr-

85-

Geländer.

Fig- 314.

Skt,

Vis w. Gr.

Fig. 316.

Fig. 315-

V10 w- Gl-.

Schliefst die Wange des oberen (anfteigenden) Treppenlaufes nicht, wie in Fig. 311, im unteren, fondern im oberen Theile des Podeftträgers an, fo erzielt man durch Anordnung einer kleinen Confole nach Fig. 30g einen eben fo zweck-mäfsigen, wie gut ausfehenden Anfchlufs; dabei ift i die Rippe, auf welche lieh die untere (abfallende) Wange legt.

Hat der Podeftträger eine gröfsere Länge, fo mufs man ihn durch Säulen unterftützen (Fig. 313¹²⁵). Geht dies nicht an, fo ift er aus einem gewalzten Eifenträger, am beften in X-Form, zu bilden. Letzteres gefchieht auch, wenn die Treppenwangen aus Schmiedeeifen conftruirt find. (Siehe hierüber unter b, 1.)

An die Stelle einer eifernen Unter-Conftruction kann für den Treppenabfatz eine Backftein-Unterwölbung treten (Fig. 314); an den Podeftträger wird eine Rippe angegoffen, welche einer preufsifchen Kappe als Widerlager dient. Auch die bei den Betontreppen (liehe Art. 65, S. 101) vorgeführte Herftellungsweife der Ruheplätze kann hier zur Anwendung kommen.

Der Belag der Treppenablatze richtet lieh in der Regel nach der Ausbildung der Trittftufen; doch ift nicht ausgefchloffen, dafs man für erftere andere Stoffe verwendet, wie für letztere.

Die eiferne Unter-Conftruction geftattet das Anbringen fall aller in Frage kommenden Beläge. Gufseiferne Platten (benarbt, gerippt oder durchbrochen) werden auf die Querträger mittels Schrauben mit verfenkten Köpfen befeftigt (Fig. 311) ; man kann aber auch die Belagplatte in einzelne Querftreifen zerlegen und jeden derfelben mit dem zugehörigen Querbalken aus einem Stück giefsen.

Ein Holzbohlenbelag wird gleichfalls auf die Querträger aufgefchraubt und ein Afphaltbelag in der durch Art. 79 (S. 116) bereits bekannten Weife ausgeführt; das Wellblech wird mit feinen Wellen parallel zum Podeftträger auf den Querbalken gelagert, alsdann die Betonunterlage und fchliefslich die Deck-fchicht aus Gufsafphalt aufgebracht; die einfaffenden und fchützenden Holzleiften dürfen auch hier nicht fehlen. Statt der Afphaltfchicht kann auch ein Belag mit Thonfliefen ausgeführt werden.

Ift der Ruheplatz unterwölbt, fo kann der Belag nach Art der hölzernen Fufsböden (Fig. 314), er kann aber auch aus Thonfliefen und aus Afphalt her-geftellt werden.

Für eiferne Treppen kommen naturgemäfs nur Metallgeländer in Frage. Das über letztere in Art. 24 (S. 42) u. 40 (S. 63) Gefagte hat auch hier Giltigkeit, fo dafs an diefer Stelle nur bezüglich der Befeftigung der Geländer das Erforderliche vorzuführen ift.

Bei Wangentreppen werden die Geländerftäbe, wenn die Trittftufen aus Eifen oder Holz beftehen, meift auf diefen befeftigt. Nach Fig. 315 erhält der verftärkte Fufs des Geländerftabes ein eingebohrtes, 4 bis 5cm tiefes Gewinde, in welches von unten, nach Durchdringen der durchbohrten Trittftufe, eine Schraube eingedreht wird.

Etwas fefter wird die Verbindung, wenn man nach Fig. 304 (S. 119) den Geländerftab unterhalb feiner Fufs-verftärkung (Bundring) als Schraubenbolzen endigen läfft; letzterer wird durch

die entfprechende Bohrung- der Trittftufe gefchoben, und unterhalb diefer wird die Schraubenmutter angezogen. Seltener kommt die durch Fig. 316 veranschaulichte Befeftigungsweife vor; bei diefer greift das am Fufsende des Geländer-ftabes angefchnittene Schraubengewinde durch die Trittftufe in das Stufendreieck

Fig. 317.

7?

r\

----

II

ßi

Schnitt MN.

'S

'T

im

SU

•&

a\\

Von den Treppen der Stolberg-Wermgeroedifchen Factorei zu Ulenburg.

7io w. Gr.

ein; diefe Verbindung ift auch bei Steinplattenbelag anwendbar, und man gewinnt dabei an nutzbarer Breite der Treppe.

Will man eine Befeftigung erzielen ? welche eine noch gröfsere Sicherheit, als nach den Seither vorgeführten Verfahren darbietet, fo kann dies in zweierlei Weife gefchehen:

86.

Gewundene

Treppen.

87.

W endeltreppen.

a) Man läfft die bolzenförmige Fufsendigung des Geländerftabes nicht allein durch die Trittftufe, fondern auch noch durch das Stufendreieck hindurch bis unter den oberen Flanfch der Wange reichen; unterhalb des letzteren wird erft die Schraubenmutter angezogen — eine Anordnung, die bereits in Fig. 291 (S. 115) dargeftellt worden ift.

B) Will man an nutzbarer Breite der Treppe gewinnen, fo mufs man auch hier, ähnlich wie bei Holz- und Steintreppen, Krücken in Anwendung bringen letztere werden entweder am Stufendreieck oder an der Wange (Fig. 307, S. 120) oder, wenn man den höchften Grad von Sicherheit erreichen will, an Stufendreieck und Wange zugleich (Fig. 317) befeftigt.

2) Gewundene und Wendeltreppen.

Gewundene Treppen aus Gufseifen können frei tragend und als Wangentreppen conltruirt werden. Was zunächft die erftere Bauart anbelangt, fo läfft lieh die in Art. 73 (S. 110) vorgeführte Herftellungs weife, bei der die Stufen mittels angegoffener Flanfche mit einander verbunden werden, ohne Weiteres auf die gewundenen Treppen übertragen, wenn man für die Keilftufen entfprechend geformte Gufsftücke anfertigt. Häufiger wird indefs für die in Rede flehenden Treppen die Conftruction in Art. 74 (S. in) angewendet; man braucht nur für die Keilftufen Stirnftücke zu giefsen, welche der Wendung der Treppe ent-fprechen, und auch die zugehörigen Trittftufen nach Mafsgabe des Treppengrundriffes zu geftalten; die durch die Hülfen vermittelte Bolzenverbindung ift die gleiche, wie bei den geradläufigen Treppen. In Fig. 320 ¹²⁶) ift eine derartige Treppe im Grund- und Aufrifs dargeftellt, und die Theilabbildungen Fig. 318 u. 319 zeigen die zwei Stirnftücke, welche für jede Keilftufe nothwendig find: das eine (Fig. 319) für die Innenfeite und das andere (Fig. 318) für die Aufsenfeite des gekrümmten Theiles der Treppe.

Allein auch die Bauart der Treppen mit gufseifernen Wangen läfft lieh, wie leicht erfichtlich, ohne Weiteres auf gewundene Treppen übertragen. Abgefehen davon, dafs für die gekrümmten Theile der Treppe die Trittftufen entfprechend keilförmig zu geftalten fein werden, find die in der Wendung der Treppe gelegenen Wangenftücke nach Mafsgabe der Treppenform zu giefsen; die einzelnen Stücke find mit Flanfchen zu verfehen, mittels deren fie unter einander und mit den etwa an-ftofsenden geraden Wangenftücken verfchraubt werden.

Am häufigften kommt das Gufseifen für Wendeltreppen in Anwendung; namentlich find es die kleineren, zu möglich!! rafcher und einfacher Verbindung zweier über einander gelegener Räume dienenden Treppen, die Lauf- und Dienft-treppen etc., die man, der Raumerfparnifs wegen, gern als Wendeltreppen und, der geringen Koften wegen, meift aus Gufseifen herftellt. In verfchiedenen Eifenwerken werden defshalb derartige Treppen als befonderer Gefchäftszweig erzeugt und vorräthig gehalten; die bezüglichen Durchmeffer fchwanken zwifchen 1,2 und 2,5 m, und der Preis wird für je eine Stufe angefetzt.

Fig. 318.

Fig. 319.

UP

Via w- Gr-

Fig. 320.

-W-

ft

K>

Frei tragende gewundene Treppe aus Gufseifen¹²⁶).

Vsö w- Gr-

88.

Wendeltreppen mit voller Spindel.

Soll eine gufseiferne Wendeltreppe errichtet werden, fo wird man in der Regel davon abfehen, einen befonderen Con-ftructions- Entwurf mit Berechnung dafür aufzuftellen, weil dadurch das Anfertigen neuer Gufsmodelle bedingt wäre; in Folge deffen würde die Treppe wefentlich theuerer werden, als wenn man lieh an die vorhandenen Muflier hält und. diefe dem jeweiligen Zwecke anpafft. Da die fraglichen Treppen ohnedies in der Regel untergeordneten Zwecken dienen, fo braucht man in diefer Richtung nicht zu ängltlich zu fein.

Für die Conftruction und Ausführung ift es gleichgiltig, ob eine Wendeltreppe von rechts nach links oder in entgegengefetzter Richtung anlteigen foll. Wenn indefs örtliche Verhältniffe nichts Anderes bedingen, fo lalfe man lie, des bequemeren Begehens wegen, von rechts nach links anlteigen; man behält alsdann das Geländer zur rechten Fland.

Die allgemein üblichen gufseifernen Wendeltreppen lind frei tragend con-llruirt, und zwar im Grundgedanken meiltens nach der in Art. 74 (S. in) be-fchriebenen Bauart, wiewohl die im unmittelbar vorhergehenden Artikel vorgeführte Herftellungsweife nicht ausge-fchloffen und thatfächlich auch zur Ausführung gekommen ift.

Am häuligften kommen Wendeltreppen mit voller Spindel, d. h. mit einer fchmiedeeifernen Spindel von ca. 5 Durchmelfer vor, welche der Treppe den eigentlichen Halt zu verleihen hat. Damit letzteres ftattlinde, lind oberes und unteres Ende diefer Spindel fo zu be-feftigen, dafs feitliche Ausweichungen derfelben nicht Vorkommen können.

Unten gefchieht dies am zweckmäfsigften in der Weife, dafs man lie in eine mit Hülfe verfehene Fufsplatte (Fig. 321) einfetzt und die letztere auf einem foliden

Fig. 322.

,1

cm

;'-7"

Fundament gut verankert; doch kann auch ein gröfserer Quader aus härterem Steinmaterial, in welchem eine geeignete cylindrifche Höhlung herausgearbeitet worden ift, gleiche Dienfte thun.

Die Grundform der in Rede fliehenden Treppen (Fig. 322) bringt es mit lieh, dafs nur Keilftufen darin Vorkommen; felbft etwaige Ruheplätze erhalten die Keilgeftalt und lind blofs an der Aufsenfeite breiter, als die Trittftufen.

Jede Stufe fchliefst an ihrem fchmalen Ende mit

IV20 > bezw. V00 w- Gr.

Fig. 323.

Fig- 324.

____    _ m

Von den Wendeltreppen der Stolberg-Wernigeroedifchen Factorei zu Ilfenburg.

einer lothrechten cylindrifchen Hülfe ab, deren Hohlraum dem Spindeldurchmelfer entfpricht und mit welcher die einzelnen Stufen auf die Spindel aufgefchoben werden; auch die Treppenabfätze laufen an der Innenfeite in eine folche Hülfe aus.

Wenn nun die in Art. 74 (S. in) befchriebene Bauart frei tragender Treppen

A____

__B

_.L.

e_____

o_._

Fig. 325. <

-A

r§T

W.

Fig. 326.

'h-2.

h-2

,s

Fig. 327.

- (1

n.i

/“>

Hx

Vis w. Gr.

zu Grunde gelegt wird, fo lind für jede Stufe einer folchen Wendeltreppe erforderlich:

a) die keilförmig geftaltete Trittftufe; ß) die rechteckig geformte Setzftufe;

y) das Stirnftück mit den zwei feitlichen Verbindungshülfen, welches in den meiften Fällen confolenartig, im Grundrifs aber nicht mehr gerade, fondera nach dem äufseren Treppenumfang gekrümmt gellahet wird;

B) die Spindelhülfe, wohl auch Spindelbüchfe ge-

Fig. 328.

nannt, und

s) der Geländerllab, welcher unterhalb feiner Fufs- . verllärkung in einen Schraubenbolzen ausläuft; letzterer bs ermöglicht mit Hilfe der Verbindungshülfen die Vereinigung j je zweier Stufen mit einander.

Ift hiernach im Grundgedanken die Bauart gufseiferner Wendeltreppen fall überall die gleiche, fo zeigt lieh doch in den Einzelheiten eine ziemliche Verfchiedenheit.

Manche Anllalten giefsen für fchmalere Treppen fämmtliche Theile einer Stufe aus einem Stück (Fig. 323 u. 324); meiftens jedoch bilden Trittftufe, Setz-llufe und Stirnllück ein Gufsllück für lieh. Bei älteren Ausführungen ift die Spindelhülfe an die Trittftufe, bei neueren an die Setzftufe angegoffen; letzteres ift vorzuziehen, weil im anderen Falle die Trittftufe leicht von der Spindelhülfe ab- / bricht. In Fig. 326 ift die Setzftufe b mit der angegoffenen f • J Spindelhülfe .y dargeftellt; letztere hat die gleiche Höhe, wie V. die Setzftufe; mit diefer Hülfe wird die Setzftufe auf die Spindel aufgefchoben.

An die Setzftufe b (Fig. 327) fchliefst lieh das gekrümmte Stirnllück S an, an welches die Verbindungshülfen hx und /z.₂ angegoffen lind; da die betreffende Treppe ziemlich breit ift, liegen die beiden Verbindungshülfen fo weit aus einander, dafs zwifchen beiden noch ein Geländerllab eingefchaltet werden mufs; zu feiner Befeftigung dient eine dritte kleine Hülfe d. Wie in Fig. 276 (S. m) lind an die vordere Verbindungshülfe h₁ zwei Rippen angegoffen, welche eine Nuth n bilden; mit diefer wird das Stirnllück auf die Setzftufe aufgefchoben.

Bisweilen hat man eine noch innigere Verbindung zwifchen Stirnllück und

ik

Fig. 329.

%5 w. Gr.

Fig- 330.

Fig. 33¹-

ir a

(am

MSm

Von den Wendeltreppen des Eifenhüttenwerkes Marienhütte bei Kotzenau.

S2

²/i 5 w- Gr.

Setzftufe zur Ausführung⁻ gebracht; man theilt die vordere Ver-bindungshülfe hx (Fig. 328) der Höhe nach in drei Theile; der mittlere, höhere Theil iffc an die Setzftufe b und die beiden anderen Theile lind an das Stirnftück S angegoffen, und fobald der Schraubenbolzen

t»

²/io w. Gr.

durchgefteckt ift, hat man eine Verbindung, welche an

die Gelenkbänder erinnert.

Ift die Spindelhülfe nicht an die Setzftufe angegoffen, fo mufs man letzterer auch an der inneren Seite den erforderlichen Halt bieten; dies gefchieht nach Fig. 329 am einfachften in der Weife, dafs man an die Spindelhülfe s eine lothrechte Rippe z angiefst, gegen welche lieh die Setzftufe b lehnt.

Bei breiteren Treppen hat man bisweilen das Stirnftück in zwei Theile zerlegt und den einen unterhalb, den anderen oberhalb der Tritt-

Fig. 334-

ftufe angeordnet (Fig. 330); bei fchmaleren Treppen ift wohl auch das Stirnftück ganz weggelaffen worden (Fig. 331).

Auf Setzftufe und Stirnftück kommt die Trittftufe t (Fig. 325) zu liegen. An ihrem fchmalen Ende ift ein Auge a angegoffen, mit welchem die Trittftufe gleichfalls auf die Spindel aufgefchoben ift; das Auge wird durch zwei Ringe, welche in die darunter und darüber befindlichen zwei Spindelhülfen eingreifen, ver-ftärkt. In Fig. 332 find die beiden letzteren mit sx und s.₂ bezeichnet, und es ift zu fehen, wie die Trittftufe t mit den beiden Verftärkungs-ringen o zwifchen st und s₂ fafft. An der Aufsenfeite der Trittftufe find, den Verbindungshülfen h₁ und h2 (Fig. 327) entfprechend, zwei Durchlochungen y± und y.₂ (Fig. 325) vorhanden, und für die hier nothwendig gewordene dritte Hülfe d ift die Durchlochung e vorgefehen.

Um die Trittftufe und die Setzftufe mit

mm

ÖCDC

_____

II

Up

■j

551

einander in Eingriff zu bringen, find, wie Fig. 325 u. 333 zeigen, an erftere zwei Längsrippen angegoffen, gegen welche fich die Setzftufe b mit Ober- und Unterkante lehnt; die eine Rippe befindet fich auf der oberen Fläche nahe an der Hinterkante, die zweite an der Unterfläche der Vorderkante zunächft; bisweilen

Handbuch der Architektur. III. 3, b. (2. Aufl.)

Wendeltreppe des Eifenwerkes Lauchhammer.

iii-

111

|||f§

Fig. 335-

WS,

MB n

fm

_

jlMj

fo/f

Gufseiferne Wendeltreppe mit Rdhrenfpindel¹²⁷).

Vgo, bezw. V25 w. Gr.

werden an letzterer Stelle zwei Parallelrippen angeordnet, die eine Nuth bilden, mit welcher die Trittftufe auf die Setzftufe aufgefchoben wird.

Eine weitere Verbindung* von Tritt- und Setzftufe wäre, ftreng* genommen, nicht nothwendig; allein eine folche Treppe würde beim Begehen ftark knarren und klappern. Um dies zu vermeiden, werden an die Setzftufe zwei, bei gröfserer Länge vier Lappen i (Fig. 326 u. 333) angegoffen, welche das Anfchrauben der darüber und darunter flehenden Trittftufe tx, bezw. /₂ ermöglichen.

Die Verbindung der einzelnen Stufen mit einander und mit den Geländer-ftäben gefchieht genau fo, wie in Art. 74 (S. in) vorgeführt wurde.

Die Trittftufen, wenn lie blofs aus Gufseifen beftehen, werden feiten voll gegoffen, meiftens durchbrochen hergeftellt. Soll ein Bohlenbelag aufgebracht werden, fo kommt nur ein gufseiferner Rahmen für die Lagerung deffelben zur Anwendung (Fig. 323); die Befeftigung der Bohlen gefchieht in der Weife, dafs lie zwifchen die Eifen-Conftruction gefchraubt werden; allerdings ift das Aus-wechfeln einer Bohle mit Schwierigkeiten verbunden. In neuerer Zeit wird der in Art. 78 (S. 114) bereits befchriebene Belag mit Holzklötzchen auch für Wendeltreppen mit gutem Erfolg benutzt; die Trittftufe ift alsdann als Zellenroft herzuftellen. Selbft Afphaltbelag ift nicht ausgefchloffen, wenn man die Zellen diefes Roftes, ftatt Holzklötzchen in diefelben einzutreiben, mit Afphalt ausgiefst.

Noch feltener lind die Setzftufen voll gegoffen; um das Gewicht der Treppe thunlichft zu verringern, geht man häufig mit den Durchbrechungen fehr weit (Fig. 334); bisweilen bildet die Setzftufe nur mehr einen fchmal umfäumten Rahmen.

Eine jede in der vorbefchriebenen Weife ausgeführte Wendeltreppe zeigt beim Begehen Schwankungen; um diefelben einigermafsen herabzumindern, trachte man, abgefehen von einer thunlichft foliden Befeftigung der Spindel, einzelne Stufen mit den nächft gelegenen Wänden oder anderen feil flehenden Bautheilen zu verankern.

89.

Wendeltreppen mit Rühren-fpindel.

Bei manchen älteren gufseifernen Wendeltreppen hat man die volle (fchmiedeeiferne) Spindel ganz weggelaffen und an die fchmalen Enden der Stufen kurze Rohrftücke angegoffen; letztere erhalten entweder wagrechte Flanfche, mit Hilfe deren fie zufammengefchraubt werden, oder jedes Rohr-ftück bildet im oberen Theile eine kleine Muffe, in welche das entfprechend geformte untere Ende des darüber liegenden Rohrftückes eingefetzt und durch Eifenftifte damit verbunden wird (Fig. 33512 7); das fo zufammengefetzte Rohr hat die volle Spindel zu erfetzen. Es ift ohne Weiteres einleuchtend, dafs derartige Treppen beim Verkehre noch ftärkere Schwankungen zeigen, als die vorbefchriebenen.

90.

Spindel.

Nach dem gleichen conftructiven Grundgedanken, der für die Wendeltreppen mit voller Spindel eingehend entwickelt wurde, kann man auch folche mit hohler We"^el^^re'’ Spindel ausführen; man braucht nur die keilförmig geftalteten Stufen an der Innenfeite fo zu behandeln, wie an der Aufsenfeite, alfo auch an erfterer ein entfprechend geformtes Stirnftück mit Verbindungshülfen anzuordnen. Die bezügliche Conftruction wurde bereits beim gekrümmten Theile der in Fig. 318 bis 320 (S. 124 u. 125) dargeftellten gewundenen Treppe erläutert, und in Fig. 336 ift ein Theil einer in Rede flehenden Wendeltreppe wiedergegeben, der auch die Zeichnung eines inneren und eines äufseren Stirnftückes beigefügt ift.

Im Vorllehenden wurde auch fchon bemerkt, dafs die bereits in Art. 73

¹²‘) Facf.-Repr. nach : Nottv. annales de la covfl. 1858, PI. 19.

li :

TrTji

I.

i:

IB3

/;V

Liii]

iii

Fig- 336-

P,

JL

JL

■m

Hi

'i__;

Ślij

¹

) Siehe auch : Zerlegbare feuerfefte Treppen in Monier Sy hem. Baugwks.-Ztg. 1890, S. 1077. — Deutfehes

²

Baugwksbl. 1890, S. 547 — ferner : Fire-jyroof ßair conftruction. Architecture and building, Bd. 13, S. 162.

³

1,0) Facf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 360.

⁴

lu) Nach: Scharowsky, a. a. O., S. 143.

⁵

u2) Siehe auch: Anwendung des Träger-Wellblechs zu feuerficheren Treppen. Deutfche Bauz. 1879,,S. 471.

⁶

) Nach: Handbuch der Baukunde. Bd. I, Theil 2. Berlin 1891. S. 710.

1U) Siehe auch: Welche Treppen find feuerficher? Baugwks.-Ztg. 1884, S. 854.

⁷

)    Siehe auch: Treppen für öffentliche Gebäude. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 2ir.

⁸

)    Siehe Theil I, Band 1, zweite Hälfte diefes „Handbuches“, Art. 302, S. 263 (2. Aull.: Art. 92, S. 96).

⁹

)    Bei der in Fig. 290 dargeftellten Conftruction ift die Setzftufe aus Schmiedeeifen hergeftellt; indefs ift ohne Mühe zu erfehen, dafs fie auch aus einem im Querfchnitt C-förmigen Gufsftück gebildet werden kann.

¹⁰

j2°) Nach : Die Bauwerke der Berliner Stadt-Eifenbahn. Berlin 1880. S. 80.

¹¹

)    Nach: Die Bauwerke der Berliner Stadt-Eifenbahn. Berlin 1880. S. 73.

ILI

Wendeltreppe der Stolbergf-Wernigeroedifchen Factorei zu Ilfenburg.

Fig. 337-

ii

yM

//

w/y

mmmmi,

y>.

.V

•i,-/

Gufseiferne Wendeltreppe mit hohler Spindel¹²⁸).

i/,5, bezw. V20 w- Gr-

91.

Allgemeines.

9²‘

Setzftufen.

(S. no) beschriebene Bauart von frei tragenden Gufstreppen gleichfalls für Wendeltreppen in Anwendung kommen könne. Ein dies erläuterndes Beispiel zeigt Fig. 33712S).

Ift eine gufseiferne Wendeltreppe in einem gemauerten Gehäufe auszuführen, fo kann man lie auch in der Weife conltruiren, dafs man jede einzelne Stufe confolenartig geftaltet oder jede Stufe durch eine befondere Confole unterftützt; die Confolen, bezw. Confole - Stufen lind alsdann in der Treppenhausmauer ausreichend zu verankern.

In folcher Weife werden auch Eifentreppen conltruirt, welche man um Säulen, Thürme, Schornlteine etc. herumführt.

b) Schmiedeeiferne Treppen.

Mit der Herltellung fchmiedeeiferner Treppen ilt bereits feit langer Zeit begonnen worden, wenn auch folche Ausführungen feiten waren. Sie wurden erlt häufiger, als die Walzeifenpreife einen fehr bedeutenden Rückgang erfuhren; immerhin war auch dann noch ihr Ausfehen ein fchlichtes, mageres und nüchternes.

Während die Treppen aus Gufseifen fchon in ziemlich früher Zeit einiger-mafsen beliebt gewefen find, war dies bis vor verhältnifsmäfsig kurzer Zeit mit fchmiedeeifernen Treppen nicht der Fall. Die Erklärung für diefe Doppel-erfcheinung liegt darin, dafs das Gufseifen leicht und billig ein gewilfes Mafs von künltlerifcher Durchbildung geftattete, während es bei Treppen aus Schmiede-eifen lange an Formen fehlte, welche diefelben befähigt hätten, mit Treppen aus Holz oder Stein hinfichtlich ihrer künftlerifchen Ausgeltaltung in Wettbewerb zu treten; nur mit Zuhilfenahme von Holzverkleidungen oder Zinkverzierungen war man im Stande, mäfsigen Anforderungen an künftlerifche Durchbildung Genüge zu leilten. Erlt durch die grofsen Fortfehritte, welche die Technik in der Verarbeitung des Schmiedeeifens während der letzten Jahrzehnte gemacht hat, ilt es möglich geworden, fchmiedeeiferne Treppen von folcher Vollkommenheit in der technifchen Ausführung und formalen Ausgeltaltung herzultellen, dafs diefelben in zahlreichen Fällen mit den Treppen aus fonltigem Material wetteifern können¹²⁹).

1) Geradläufige Treppen.

Wenn auch die Bauart der gewundenen und der Wendeltreppen aus Schmiedeeifen von jener der geradläufigen Treppen aus gleichem Baultoff in der Hauptfache nur wenig abweicht, fo empfiehlt es lieh (ähnlich wie unter a) doch, letztere für lieh zu befprechen und vorauszufchicken, weil das Grundfätzliche der Conltruction an ihnen am einfachlten und klarlten zu erkennen ilt.

a) Stufen.

Die Setzltufen werden entweder gänzlich fortgelaffen oder, wenn vorhanden, werden fie in den allermeilten Fällen durch ein hochkantig geltelltes Flacheifen von etwa 3mm Dicke gebildet. Treppen, welche blofs aus an den Enden ent-fprechend unterltützten Trittltufen zufammengefetzt find, kommen in Fabriken, Magazinen, Speichern etc. ziemlich häufig vor; fie finden lieh aber auch in anderen Gebäudearten als fog. Fauftreppen.

12s) Facf.-Repr. nach: Nonv. annales de la confi. 1858, PI. 19. ¹²⁸) Siehe : Deutfche Bauz. 1881, S. 168.

Hat die Setzftufe die Trittftufe nicht zu unterftützen, dann kann erftere durch das Flacheifen allein gebildet werden; fonft ift letzteres durch aufgenietete Winkel- oder fonft geeignete Formeifen an der Oberkante, unter Umftänden auch an der Unterkante, zu verfteifen.

Das Flacheifen, welches die Setzftufe bildet, bleibt häufig glatt. Soll es verziert werden, fo durchbricht man es entweder durch ausgeftanzte Mufter oder nietet, bezw. fchraubt profilirte Leiften, Rofetten etc. auf.

Erhält die Trittftufe einen Holzbohlenbelag, fo kann man die Setzftufe auch aus Holz herftellen.

Die Bildung der Stufe wird am einfachften, wenn man die Trittftufe aus Eifenblech von etwa 5

mm

Dicke herftellt. Solches Blech kann nur auf etwa

30cm Länge frei liegen; ift bei gröfserer Treppenbreite eine Unterftützung nicht vorhanden, fo fäume man dalfelbe an der Vorderkante durch ein aufgenietetes L-Eifen (von 30 bis 40

Hinterkante durch ein Flacheifen oder auch ein L-Eifen ein (Fig. 338 u. 339), oder aber man bilde die Setzftufe derart aus, dafs fie als Träger der Trittftufe dienen kann. Das die Vorderkante der Trittftufe ver-fteifende L-Eifen kann mit Vortheil zur Verbindung der Trittftufe mit der Setzftufe verwendet werden (Fig. 340).

Zwei auf einander folgende Stufen bleiben häufig ohne wechfelfeitige Verbindung; will man indefs eine recht folide Conftruction erzielen, fo ordne man an der Stelle, wo Hinterkante der Trittftufe und Unterkante der Setzftufe zufammen-treffen, ein weiteres L-Eifen an, welches mit diefen beiden Conftructionstheilen vernietet wird (Fig. 341).

Gewöhnliches Eifenblech kann, weil es zu bald glatt wird, nur dann zu den Trittftufen verwendet werden, wenn ein Belag mit Linoleum- oder Teppichläufern in Ausficht genommen ift; fonft benutze man Riffelblech oder durchloche zum mindeften das gewöhnliche Blech, um es dadurch etwas rauher zu machen. Immerhin ift das Begehen von Eifenftufen ein hartes und erzeugt unangenehmes Geräufch.

Fig. 338.

Fig. 330.

93-

Trittftufen

aus

Eifenblech.

Fig- 339-

Fig. 341.

V20 w- Gr-

mm

Schenkellänge), an der

Aus diefen Gründen werden die Trittftufen nicht feiten aus Holzbohlen her-geftellt. Bei etwas gröfserer Stufenlänge find diefe Bohlen auf die ganze Länge

94.

Trittftufen

mit

Holzbelag.

Fig. 342.

Fig. 343-

Fig. 344-

C........’Mwmm

V20 w- Gr.

zu unterftützen. An der Vorderkante gefchieht dies fall ausnahmslos durch ein L-Eifen, welches an der Oberkante der Setzftufe angenietet ift (Fig. 342 bis 344). An der Bohlenhinterkante findet man verfchiedene Anordnungen. In Fig. 342 ift die Setzftufe unten durch ein Z-Eifen verftärkt, und durch den herabhäfigenden Flanfch des letzteren werden die Nägel gefchlagen, bezw. die Schrauben eingedreht, welche den Bohlen Halt zu verleihen haben. Nach Fig. 343 ordnet

95-

Trittftufen

mit

Afphalt- und Plattenbelag.

96.

Fig. 346.

Fig- 345-

HP

-V '

V20 w. Gr.

Querfchnitts-

mm

Fig. 347-

di

Unterftützung.

Ie.

V20 w. Gr.

man an der Setzftufen-Unterkante ein zweites L-Eifen, nach Fig. 344 ein T-Eifen an, auf welches lieh die Holzbohle mit der Hinterkante legt.

Auch der in Art. 78 (S. 114) bereits näher befchriebene Belag mit Holzklötzchen kann im vorliegenden Falle in Anwendung kommen. Thatfächlich zeigt Fig. 290 (S. 115) eine aus Schmiedeeifen hergeltellte Setzftufe, auf welcher der zur Aufnahme der Klötzchen dienende Roll aufruht.

Diefer Roll vermag in feinen Zellen auch Gufsafphalt aufzunehmen, fo dafs in folcher Weife für die Trittftufen ein Afphaltbelag gebildet werden kann.

Eine weitere Uebereinftimmung mit der Herftellung der Trittftufen bei gufs-eifernen Treppen zeigt lieh endlich auch noch in fo fern, als hier gleichfalls Marmor- und Schiefer-, feltener Sandfteinplat-ten zur Anwendung kommen. Wie fchon in Art. 81 (S. 116) gefagt wurde, ift auf eine be-fonders gute Unterftützung der Platten auf ihre ganze Länge Bedacht zu nehmen. In Fig. 345

ift die Setzftufe oben durch ein angenietetes I_1

L-Eifen (von 40mra Schenkellänge) verfteift und trägt fo die Steinplatte im vorderen Theile; für die rückwärtige Unterftützung ift ein befonderes L-Eifen angeordnet; diefes wählt man am beften ungleichfchenkelig (in Fig. 345 mit 50 X 30 abmelfung). Nach Fig. 346 ift die Setzftufe aus einem C-Eifen, deffen Höhe der Stufenhöhe entfpricht, hergeftellt; doch kann man letzteres bei geringerer Stufenlänge durch einen C-förmig gebogenen Blechftreifen erfetzen.

Bei gröfserer Treppenbreite wird fowohl für Holzbohlen-, als auch für Steinplattenbelag noch eine Verbindung zwifchen der vorderen und rückwärtigen Unterftützung der Trittftufen hergeftellt. Am einfachften wird lie durch angenietete Querftege gebildet, am folideften durch ein Gitterwerk aus Bandeifen.

Die Trittftufen find an den Enden in geeigneter Weife zu unterftützen. Die Anordnung ift die einfachfte, wenn der betreffende Treppenlauf an beiden Seiten von Mauern begrenzt ift und wenn man die L-, T-, C- etc. Eifen, welche die Trittftufen zu tragen haben, beider-feits einmauert; letztere find alsdann, fo weit der Bauftoff dies geftattet, auf jene Formeifen aufzufchrauben.

Ift das Auflagern auf Mauern nicht möglich, fo kann man bei ganz leichten Treppen die Trittftufen an den Handläufer des Geländers anhängen (Fig. 347.)

Der Handläufer a b mufs an den Enden forgfältig unterltützt werden, und die aus Blechplatten beftehenden Tritt-Itufen t hängen mittels fchmiedeeiferner Stangen c am Handläufer; die Verbindung der beiden letztgenannten Conltructionstheile gefchieht mittels Hülfe und Bolzen.

Meift werden zur Unterftützung der Treppenftufen fchmiedeeiferne Wangen angeordnet, und zwar wird auch hier das Grundlatzliche der eingefchobenen und der aufgefattelten Treppen nachgeahmt, fo dafs man feitlich angeordnete

an

und unten liegende Wangen unterfcheiden kann. Liegt der Treppenlauf an einer Mauer, fo kann man die Wandwange wohl entbehren und die Trittftufen diefem Ende einmauern; es ift indefs immer verzuziehen, auch in diefem Falle zwei Wangen anzubringen, weil bei der Benutzung der Treppe die eingemauerten Stufenenden lieh anders verhalten, wie die durch Wangen unterftützten.

ß) Seitliche Wangen.

Bei ganz leichten Treppen kann man Flacheifen von 8 bis 10

mm

für die Wangen hochkantig gekeilte Dicke verwenden (Fig. 348). Zur Lagerung und Be-

Fig. 348.

Fig. 349¹³°).

Wangen aus Flacli-und Winkel-eifen.

ifHP

Ta

r\

Fig. 35°-

Fig* 351¹³¹).

w,

mJmék

oT

70

vOj

ii

wj

V«o>* Gr-

feftigung der Trittftufen lind an die Flacheifen kurze Winkeleifenftücke a angenietet.

Für leichte Treppen bilden auch Winkeleifen, namentlich die ungleich-fchenkeligen (wobei der längere Schenkel loth-recht lieht und der kürzere nach aufsen gerichtet ift), ein geeignetes Wangenmaterial.

Fig. 349¹) zeigt das obere und das untere Ende eines derartigen Treppenlaufes; a, a lind wieder die kurzen, an

jj

wmm

tLL

f----

(ii?

LP

mm

jplN

■Jtourdis ■

die Wangen angenieteten Winkeleifenftücke, auf welche die im vorliegenden . Falle aus Holzbohlen hergeftellten Trittftufen aufgefchraubt lind.

Man kann aber auch zwei Winkeleifen w (Fig. 350) in folchem Abftande von einander anordnen, dafs die erforderliche Wangenbreite erzielt wird. Kurze Stegftücke .y, welche in Zwifchenräumen von 1,0 bis 1,3 m aufgenietet werden, dienen zur Verbindung der beiden Winkeleifen. Die kurzen Winkeleifenftücke a,

Fig. 359-

sn \°W

1°

si

UJ

c_n

cp-

OJ

0~l

t-n

00

erq

vd

'ro i\

cp

Cn)

u~i

I-*

1°__ih

sh

-r£--3

'!

jj

'-•-3

F

n Schnitt

Riffelblech

Treppe von O. Wilk zu Eifenach.

Fig. 36Q132J.

Fig. 361.

\° a ⁰

S'O

1U£jkV

V20 w- Gr.

»'Os?

wmm

a. O., S. 141.

auf denen die Trittftufen befeftigt werden, find durch je zwei Niete mit den Wangenwinkeln verbunden.

In allen drei Beifpielen fehlen die Setzftufen, fo dafs diefe Conftructionen nur für untergeordnete Treppenausführungen in Frage kommen können. Um dem betreffenden Treppenlauf einen belferen Zufammenhalt zu verleihen, zieht man zwifchen den beiden Wangen einzelne Spannftangen g ein.

In Fig. 351¹³¹) ift eine franzöfifche Treppen-Conftruction wiedergegeben, bei welcher Setzftufen aus Eifenblech vorhanden find; diefelben find gleichfalls mittels kurzer, lothrecht flehender Winkeleifenftücke an die Wangen genietet. Letztere beftehen aus Flacheifen und find durch aufgefchraubte profilirte Stäbe verziert.

Weitere, gleichfalls in Frankreich übliche Treppenwangen, die im Wefent-lichen auch aus Flacheifen beftehen und bei denen Zierftäbe und eben fo profilirte Holzleiften verwendet find, find durch Fig. 353 bis 358³³¹) veranfchaulicht.

98.

Wangen

aus

C-Eifen.

Für die Wangen weniger leichter Treppen wählt man gern C-Eifen von entfprechenden Abmelfungen; der Steg kommt dabei lothrecht zu flehen, und die Flanfche find nach aufsen gerichtet (Fig. 35g u. 360 ¹³²). Für die Lagerung und Befeftigung der Trittftufen werden auch hier an die Stege der Wangen kurze Winkeleifenftücke a genietet.    .«

99.

Wangen

aus

Blechträgern.

Fig. 362. Fig. 363. Fig. 364.

Jl

Anftatt der C-Eifen werden nicht feiten hochkantig geftellte Flacheifen verwendet, welche durch Gurtwinkel und Bandeifen verfteift find. In Fig. 362 u. 363 ift an der Oberkante je ein Gurtwinkel, in Fig. 363 an der Unterkante auch noch ein Bandeifen angenietet; in Fig 364 find ein oberer und ein unterer Gurtwinkel angeordnet. Solche Querfchnittsformen ermöglichen, wie noch gezeigt werden wird, eine fehr folide Befeftigung der Ge-länderftäbe.

In Fig. 361 ift ein Theil zweier auf einander folgender Treppenläufe veranfchaulicht, bei denen die Wangen nach Fig. 363 gebildet find. Es find nur Trittftufen vorhanden, welche auch hier mittels kurzer Winkeleifenftücke an die Wangen angenietet wurden.

IOO.

Wangen

aus

Für noch fchwerere Treppen können die Wangen durch Fachwerk- oder andere Gitterträger gebildet werden. Am vortheilhafteften erfcheint es, die Gitterftäbe abwechfelnd wagrecht und lothrecht anzuordnen, und zwar derart, Gitterträgern, dafs fie jeweilig einer Trittftufe, bezw. einer Setzftufe entfprechen; Tritt- und Setzftufe werden alsdann am zugehörigen Gitterftäbe befeftigt.

In folcher Weife find z. B. die dem Inhaber des Eifenwerkes Joly in Wittenberg patentirten Treppen ¹³³) conftruirt (Fig. 365).

Die Gurtungen a und a‘ find aus Bandeifen hergeitellt. Die lothrechten Gitterftäbe werden durch fchmiedeeiferne Bolzen b gebildet, welche die Gurtungen durchfetzen; fie find von Büchfen oder Hülfen c umgeben, durch welche die Gurtungen aus einander gehalten werden. Bolzen und Gurtungen lind zufammengefchraubt; die gefchmiedeten Muttern find doppelt fo hoch, wie gewöhnliche Muttern.

Die wagrechten Gitterftäbe erfcheinen als Stege d, welche lieh oben, bezw. unten in die an diefen Stellen getheilten Hülfen c einlegen, daher gleichfalls durch die Bolzen b zufammengehalten werden.

Die Trittftufen e, aus Holzbohlen mit untergefchraubten Blechplatten oder aus Marmorplatten beftehend, werden auf die Stege gelagert; die Setzftufen /, aus Eifengufs oder aus Blechplatten her-geftellt, werden in die rückwärtigen Nuthen der Büchfen b eingefchoben. Letztere haben überdies noch zwei feitliche (in der Ebene der Wangen gelegene) Nuthen, welche ornamentirte Gufsplatten g

als Verkleidung und Verzierung der conftructiven Theile aufnehmen; bei einfacheren Treppen kommen diefe Gufsplatten in Wegfall.

Fig. 365-

WA

Die Geländerftäbe können auf die Bolzen b aufgefchraubt werden. Zu diefem Ende wird auf die obere Gurtung eine unten entfprecliend abgefchrägte gufseiferne Hülfe (Fig. 365) gefetzt und über das hoch geführte Bolzenende aufgefchoben; der Gelän-derftab ift unten mit einem Bund und dem Schraubengewinde verfehen.

iW/z.

ÉÜ

ir

-C

"377

C.

Aehnlich, wie dies bezüglich der gufseifernen Wangen fchon in Art. 82 (S. 119) ausgefprochen wurde, ift auch der Fufs der unterften Wangen einer jeden fchmiedeeifernen Treppe gegen Abgleiten zu lichern. Ueber die betreffenden conftructiven Vorkehrungen wird in Art. 105 das Nöthige gefagt werden.

101.

Un

verbrennliche

Treppen.

ES

P¹

J:

T>

Treppe des EifenWerkes jfoly zu Wittenberg¹³³).

V10 w- Gr.

Durch die hölzernen Trittftufen verlieren die eifernen Treppen einen Theil ihrer Feuerficherheit, weil diefelben bei ausbrechendem Feuer von unten eine ftarke Erhitzung erfahren. Um dem vorzubeugen, wurden dichte Eifen-blechunterlagen angewendet; doch ftellte lieh heraus, dafs derartige Treppen dem Ver-qualmen ftark ausgefetzt lind, weil die hölzernen Trittftufen von den lie unmittelbar berührenden Blechunterlagen fchon bei wenig ftarker Erhitzung der ' letzteren zum Schwelen gebracht werden können.

Wirkfamer ift es, wenn man die Unterlläche der Treppenläufe mit einer Bretterverfchalung verlieht und auf diefe einen Rohrputz auf bringt; doch wird auf diefe Weife noch mehr Holz in die Conftruction eingeführt, und geputzte Bretterflächen lind fchwer in gutem Zuftande zu erhalten.

Die in Fig. 360 (S. 138) dargeftellte Treppe, bei der nicht allein die Trittftufen, fondern auch die Setzftufen aus Holz beftehen, liefert ein Beifpiel für eine derart geficherte Ausführung.

Haltbarer lind Gypsumhüllungen, wie lie in Frankreich üblich lind.

Bei der durch Fig. 351 (S. 137) veranfchaulichten Treppe find unter den hölzernen Trittftufen (an ihrer Hinterkante) Winkeleifen angefchraubt und in diefe Haken eingehängt; letztere nehmen Füll-ftäbe aus Quadrateifen auf, die vollftändig mit Gyps umhüllt werden. Anftatt der Füllftäbe könnte auch ein Drahtgeflecht aufgehängt werden.

Eine ähnliche Ausführung, allerdings für einen gekrümmten Treppenlauf zeigt Fig. 352 (S. 137).

Man hat auch vorgefchlagen, zwei Blechtreppen in einem mehrere Centi-meter meffenden Abftand über einander zu legen, fo dafs der dadurch entftehende Zwifchenraum der Luft Durchzug geftattet; doch wäre eine folche Ausführung in der Regel zu koftfpielig.

Fig. 366.

Beffer ift es, zwifchen den hölzernen Trittftufen und den aus Blech beftehenden Unterlagen einen Zwifchenraum von 2 bis 3 vorzufehen und denfelben mit Cement oder einem, anderen die Wärme fchlecht leitenden und feuerfeften Bauftoff auszufüllen; natürlich ift auch hierdurch eine beträchtliche Vertheue-rung der Treppenanlage bedingt.

E. de la Sauce & Klo/s in Berlin verwenden zu gleichem Zwecke für die Unterftützung der Stufen eine Art von gewelltem Blech, auf deffen Wellen die Setz- und Trittftufen ruhen (Fig. 366 ¹³⁴); die Hohlräume unter den hölzernen Trittftufen geftatten der Luft Durchzug. Auch bei der fchon erwähnten Joly'fchen Treppen-Conftruction find folche Hohlräume vorhanden¹³⁴).

Treppe von E. de la Sauce & Kloß zu Berlin ¹³⁴).

cm

Höhe

y) Unten liegende Wangen.

Aehnlich, wie bei den gufseifernen Treppen mit unten liegenden Wangen (fiehe Art. 82, S. 117), mufs auch bei folchen aus Schmiedeeifen für die Herftellung der fog. Stufendreiecke geforgt werden. Wenn man auch hier für leichtere Treppen die Wangen aus hochkantig geftellten Flacheifen, bezw. Blechftreifen ausführt, fo kann man in vierfacher Weife verfahren.

et) Man fchneidet den die Wange bildenden Blechftreifen derart aus, dafs Tritt- und Setzftufen ohne Weiteres verfetzt werden können (Fig. 36713C). Ift der Blechftreifen nicht lang genug, um eine ganze Wange daraus herzuftellen, fo ftöfst man zwei oder noch mehrere Bleche an einander und verlafcht die Stöfse (Fig. 368¹³⁶). Zur Verfteifung der Bleche kann entweder an der Unterkante oder den lothrechten und wagrechten Begrenzungen der Stufendreiecke ein fäumendes Bandeifen aufgenietet werden.

Um folchen Blechwangen gröfsere Steifigkeit zu verleihen und mit dem Material möglichft fpar-fam umzugehen, hat fich Rudolf Bergfeld in Barmen ein befonderes Verfahren patentiren laßen1SÖ). Von einem Blechftreifen, der fo breit ift, dafs man beide Wangen daraus fchneiden kann, wird der mittlere Theil glatt gelaflen, während die beiden Aufsentheile gewellt werden. Die Sclinittftellen fallen in den mittleren, ebenflächigen Theil.

102.

Wangen

aus

Flacheifen

an

Fig. 367.

Fig. 368.

Fig. 369 m).

*._______0.23.5?;... J o

..A

0,16 ....x

*...____0,23.

■f"

V20 w- Gr.

m) Nach : Zeitfchr. f. Lüftg. u. Heizg. 1895, S. 201. ¹³⁵) D. R.-P. Nr. 77 368.

i38) Nach: Nonv. annales de la conß. 1887, PI. 43—44.

•i

bi |b

3111

V20 w. Gr.

Fig. 3701S7)

Fig. 371-

ä—tr

'o o

T7

|a

Vio w. Gr.

b) Wenn man längere Bleche in der unter a angegebenen Weife aus-fchneidet, fo geht viel Material verloren. Will man dies vermeiden, fo fchneide man für jede einzelne Stufe ein entfprechend geformtes Blechftück aus und

Fig. 372 m).

. -Æ___

im

Jti

%A ’

M.

vereinige die zu einem Treppenlaufe gehörenden Blechltücke durch ein aufgenietetes Bandeifen, welches als Lafche wirkt, mit einander (Fig. 369¹³⁶).

Fig. 373-

Fig. 374-

7*o w- Gr-

mmmmm?,

c) Man bildet die Stufendreiecke durch zwei Flacheifen h und i (Fig. 3701S7), welche einerfeits auf das die Wange bildende Flacheifen w aufgenietet werden,

¹³⁷) Nach: Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1855, Taf. 4.

andererfeits an der Ecke ftumpf zufammenftofsen und dafelbft durch ein Knotenblech mit einander verbunden lind.

Fig. 375-

Fig. 376.

c\

'd

er y

“□S

AB

XB

Fig. 377-

V20 w- Gr.

E>

b) Man fetzt die Wangen aus je zwei Flach-eifen b (Fig. 371) zufammen, die fo viel Zwifchen-raum frei laffen, dafs die beiden Bandeifenftücke a, welche das Stufendreieck bilden, zwifchen erfteren gefaßt und damit vernietet werden können.

Fig. 372¹³⁸) zeigt, wie behufs Befeftigung von aus Eifenblech herzuftellenden Setzftufen kurze Winkel eifenftücke an die Wangen angenietet lind. Die Trittftufen werden vorn durch die Setzftufen, feitlich durch

die Wangen und rückwärts durch befondere, an die Wangen be-feftigte Winkeleifen getragen; bei gröfserer Breite der Treppe werden zwifchen letzteren und den Setzftufen noch Querftege E angeordnet.

In Fig. 370 find Tritt-und Setzftufen durch Schieferplatten gebildet; letztere ruhen in einem Falz der erfteren. Um die Trittftufen auf den Stufendreiecken und zugleich die Geländerftäbe befeftigen zu können, find die Knotenbleche lt oben winkelförmig umgebogen; die Geländerftäbe endigen unten als Schraubenbolzen, durch-

Fig. 378¹³⁹)-

1_7_

b- -

«L.

Ml

_13_

«---T

-y—u—

10 .1

_?-----[ JEjp

’Wri

HA

A.

5-    ;6    :7    :8    :9 i jlO

11

|12

13

15

18

|17

<Qx

Id

K£7

iss) Nach : Nouv. annales de la confl. 1887, PI. 41—42.

iS») Fach - Repr. nach : Nouv. annales de la confi. 1887, PI. 39—40.

______- ' ,

ÏH

-------■ \r--

X.....«

AG

•Ä.

AT;

Fig- 379-

Von

einer Treppe

rAll»

Wm

•;K

fci i-¹' i -

in

New-York ¹⁴°).

r'ij

'TA*

103.

Anderweitig

gebildete

Wangen.

dringen die Setzftufen und die wagrechten Flanfche der Knotenbleche, und unterhalb der letzteren werden die Schraubenmuttern aufgefetzt.

Sind Flacheifen nicht tragfähig genug oder ift deren Anwendung aus anderweitigen Gründen ausgefchloffen, fo eignen lieh vor Allem einige Formeifen Herftellung der in Rede llehendenTreppenwangen: für leichtere Treppen ungleich-fchenkelige Winkeleifen (Fig. 373), für fchwerere Treppen C-Eifen (Fig. 374) und I-Eifen (Fig. 375); bei Benutzung von wangen C-Eifen genommen, weil letztere lieh mit dem glatten Stege gut an die Treppenhausmauern anlegen. Für noch fchwerere Treppen kann man Blechträger von den in Art. 99 (S. 139) bereits vorgeführten Querfchnittsformen und Gitterträger (Fig. 376 u. 377) verwenden; letztere werden bisweilen nur gewählt, um der Gonftruc-tion ein leichteres, hübfeheres Ausfehen zu geben.

Als Blechträger mit durchbrochenem Stehblech ift die Wange der in Fig. 378¹³⁹) dargeftellten Treppe conftruirt.

Die Stufendreiecke werden meift aus etwa 3cra breiten Bandeifen gebildet, welche, dem Quer- ^ fchnitt der Stufen folgend, gebogen und auf die (

Oberflanfche der Wangen aufgenietet werden; \<

Fig. 373, 374 u. 376 zeigen verfchiedene Ausführungen diefer Conftruction. Die lothrechten und wagrechten Theile diefer Bandeifen bieten Gelegenheit, die Setzftufen, bezw. die Trittftufen daran zu befeftigen.

Beftehen die Trittftufen aus Stein oder haben lie aus anderem Grunde

zur

I-Eifen werden nicht feiten für die Wand-

Fig. 380.

•s

ir

JL

V20 w. Gr.

gTÖfseres Gewicht, fo ffcellt man die Stufendreiecke nach Fig. 375 u. 377 her: jedes derfelben befteht aus einem in Form eines rechtwinkeligen Dreieckes gefchnittenen

iHaaptheppe il türdes I

fttcmfljeridit y fl Essen, ¹

Stehblech, welches an allen drei Seiten von Winkel-eifen umlaumt wird; letztere dienen eben fo zur Verfteifung des Stehbleches, wie zur Beteiligung des Stufendreieckes auf dem Oberflanfch der Wange und zum Anbringen von Tritt- undSetzftufe.

A-

Wird die Wange als Blechträger ausgeführt, fo kann man die Herllellung und Beteiligung befonderer Stufendreiecke erfparen, wenn man die Wangen nach Fig. 379 u. 380 ge-llaltet; alsdann gelangt man zu einer Form derfelben, welche mit den durch Fig. 299 (S. 118) ver-anfchaulichten gufseifernen Wangen verwandt ift.

gg

In einigen Fällen hat man das Treppengeländer als Gitterträger conllruirt und fo die Treppenwangen erfetzt. Indefs läfft lieh eine folche Bauart nur bei fehr grofsen Treppen oder bei folchen mit ungewöhnlicher Belattung rechtfertigen; bei Treppen von den meift üblichen Ab-melfungen ergeben lieh aus praktifchen Rücklichten Träger von fo grofsem Gewicht, dafs dadurch eine Materialverfchwendung bedingt ift; auch das Aus-fehen einer derartigen Treppe ift kein günftiges.

Vso w- Gr.

104.

Verzierung

der

Wangen.

Der Fufs der unter-ften Wange ift in gleicher Weife gegen Verfchieben

zu lichern, wie dies bereits in Art. 100 (S. 140) angedeutet worden ift.

Die gegenwärtig hoch entwickelte Schmiedeeifentechnik gellattet in ein-

IO

Handbuch der Architektur. III, 3, b. (2. Aufl.)

m

- - Ss

Æ

«

m

t

Jllllll

i

.y

U

»!

1

a

ô

ss

2S.

li

Fig. 386.

Fig. 383.

I

■Æ

H

Fig. 382.

sæs

s

I

111

I

f>

a0

Treppentheile aus der Eifenconftructions-und Kunftfchmiede-Werkftatt von Ed. Puls zu Berlin.

Treppentheil aus dem KLunflfchmiedewerk von Hitler[cheidt & Kasbaum zu Berlin,

'C

J

m

«Ü

«HS

-1»

a?*

ir

3?

1

BK

Fig. 384.

&

i

S

Fig. 387.

IM

Fig. 385.

i

&

»

fâcher und nicht zu koftfpieliger Weife eine Verzierung der fchmiedeifernen Treppen überhaupt, insbefondere ihrer Wangen, gleichgiltig, ob diefelben zur Seite der Stufen oder unterhalb derfelben angeordnet find. Verfchiedene Anhalten betreiben das Anfertigen von fchmiedeeifernen Treppen in mehr oder weniger reicher künftlerifcher Durchbildung als befonderen GefchäftszweigU1).

An Wangen mit glatten Stegen, bezw. Stehblechen werden Rofetten, Arabesken, Blattwerk, Zierleiften, fculpirte Gefimsglieder (insbefondere diejenigen von Mannßädt & Cie. in Kalk¹⁴²) und anderes Zierwerk angefchraubt (Fig. 384 bis 386); bei Gitterträgern werden die Knotenpunkte und die Durchkreuzungen der Gitterftäbe zum Anbringen von Verzierungen benutzt (Fig. 386); aber auch die leeren Fache des Gitterwerkes werden mit ornamentalem Schmuck ver-fehen (Fig. 381 u. 382), oder die gerade Form der Gitterftäbe wird verlaßen und durch krummlinige Führung derfelben eine künftlerifche Durchbildung der Wange erzielt (Fig. 383).

Bei den Eifentreppen mit unten liegenden Wangenträgern und hölzernen Trittftufen ift man gleichfalls beftrebt, fie thunlichft unverbrennlich zu conftruiren, fo wie dies bereits in Art. 101 (S. 140) erörtert wurde. Die meiften der dort angegebenen Mittel und Verfahren kommen auf für die in Rede flehenden Treppen in Frage.

Die durch Fig. 372 (S. 142) dargeftellte Treppe ift franzöfifchen Urfprunges und defshalb daran auch das gleiche Verfahren, die Treppe unverbrennlich zu machen, erftclitlich, wie dies für Fig. 360 bereits in Art. 101 (S. 140) befchrieben ift.

E. de la Sauce & Kloß in Berlin conftruiren eine Treppe (Fig. 388), bei

der fchwache Flacheifen B das Gerippe für die aus Beton beftehenden Stufen bilden; letztere ruhen auf gewöhnlichen Wangenträgern A. Zur feitlichen Verbindung der Stufengerippe und der Wangen dienen dünne, profilirte Eifenfchienen C und Flach-eifenftücke, welche zwifchen den Flacheifen B und den Wangen A liegen¹⁴³).

Wie bereits in Art. 82 (S. 119) u. 100 (S. 140) gefagt wurde, ift es von befonderer Wichtigkeit, dafs der Fufs am Treppender unterften Wange (alfo derjenigen antmt‘ am Treppenantritt) in feiner Lage vollftändig gefichert fei. Zu diefem Ende ift zunächft darauf zu achten, dafs das gemauerte Fundament oder die fonftige Unterlage, auf welche der Wangenfufs zu fetzen ift, mindeftens eine fo grofse Auflagerfläche dar bietet, wie fie mit Rücklicht auf den von der Wange ausgeübten lothrechten Druck und die gröfste zuläffige Preflung der Unterlage erforderlich ift. Man ermittele defshalb ftets die von der Wange ausgeübten Auflagerdrücke, berechne danach die nothwendige Auflagerfläche in derfelben Weife, wie dies in Theil III, Band 1 (Abth. I, Abfchn. 3, Kap. 6, d, 1¹⁴⁴) für den Fufs

U I    o;

B Up

105.

Un-

verbrennliche

Treppen.

Fig. 388.

106.

Sicherung der Wangen

IP

Treppe von E. de la Sauce & Klofs zu Berlin¹⁴³).

¹⁴¹) Insbefondere verdient in diefer Beziehung die Eifenconftructions- und Kunftfchmiede-Werkftatt von Ed. Puls in Berlin hervorgehoben zu werden, welche auf diefem Gebiete geradezu bahnbrechend vorgegangen ift.

14î) Siehe darüber Theil III, Bd. 2, Heft 2, Art. 187, S. 288 u. 289) diefes „Handbuches“.

¹⁴³)    Nach: Zeitfchr. f. Lüftg. u. Heizg. 1895, S. 265.

¹⁴⁴)    2. Auf!.: Abth. I, Abfchn. 3, Kap. 6, e, i, «.

von Freillützen gezeigt worden ill, und verfahre auch in conllructiver Hinlicht nach den an jener Stelle gemachten Angaben.

Da lieh in den Treppenwangen auch fchiebende Kräfte geltend machen, welche das Abgleiten des Wangenfufses anllreben, fo mufs bei Conllruction und Sicherung des letzteren auch dafür geforgt werden, dafs jenes Abgleiten nicht eintreten kann. In Art. 82 (S. 119) ill eine einfehlägige ältere Ausführung bereits mitgetheilt worden. Gegenwärtig wird in der Regel der unterlle Theil der Wange zwifchen zwei aufgenieteten Winkeleifen w (Fig. 389 u. 390) gefalft und an die wagrechten Schenkel diefer Winkeleifen eine entfprechend grofse, aus Eifen-blech angefertigte Fufsplatte angenietet. Bei leichten Treppen wird letztere durch Steinfehrauben mit dem Fundamentmauerwerk verbunden (Fig. 349 u. 389)

Fig. 389.

Fig. 390.

wf Iw

JUL

°o£o°

/w

&-Q

jSm

710 w. Gr.

und fo das Abgleiten der Wange vermieden. Für Schwerere Treppen wird am bellen in derfelben Weife, wie dies an der eben angezogenen Stelle diefes »Handbuches« für Freiftützen vorgeführt worden ill, eine gefonderte gufseiferne Druckplatte d (Fig. 374 u. 390) angeordnet, welche an ihrer Unterfläche mit einer in das Fundament eingreifenden Rippe verfehen ill; die letztere lieht winkelrecht zur Richtung der Wange und verhindert das Abfchieben derfelben. Zwifchen Fufsplatte und Druckplatte bringe man eine Lage von Walzblei oder Kupfer an, und die Druckplatte felbll lege man zunächft hohl auf Eifenkeile, vergiefse lie dann mit Cement und entferne nach Erhärten des letzteren die Keile.

Handelt es fich um die Sicherung gufseiferner Wangen, fo können die Winkeleifen an den Wangenfufs nicht angenietet, fondern mülfen angefchraubt werden, oder aber man giefst die Fufsplatte an die Wange an und lleift lie durch gleichfalls angegolfene Rippen gegen diefelbe ab.

107.

Berechnung.

Sowohl die feitlich angeordneten, als auch die unten liegenden Treppenwangen werden wie andere Träger berechnet, fo dafs hier auf Theil I, Band 1, zweite Hälfte (Abth. II, Abfchn. 2, Kap. 2¹⁴⁵) und Theil III, Band 1 (Abth. I, Abfchn. 3, Kap. 7) diefes »Handbuches« verwiefen werden kann und nur ein Beifpiel hinzugefügt zu werden braucht.

Beifpiel. Die in Fig. 391 fkizzirte Treppe foll durch eiferne Wangen, die nach Mafsgabe der dick geftrichelten Linien angeordnet find, ünterftützt werden. Die Gefchofshöhe betrage 4,15 m; die Stufen füllen 29 cm Auftritt und nicht mehr als 17,5 cm Steigung erhalten. Wenn das Eigengewicht der Treppe zu 150 k£ für 1 qm und die Nutzlaft zu 500 ks für l qm Grundfläche angenommen werden können, welche Abmeffungen mufs jede der vier Wangen erhalten?

415

Der Quotient —— giebt 23,7, alfo abgerundet 24 Stufen, deren jede nahezu 17,3cm Steigung be-17,5

kommt. Jeder Treppenlauf erhält demnach 12 Stufen, daher 12 • 0,29 = 3,48 m Länge.

1,5

Die Belaftungsbreite beträgt für jede Wange nahezu ---= 0,75 ¹¹¹ ; fonach wird 1 lauf. Meter

Wange mit 0,75 (150 -}- 500) *= 487,5 k£ und 1 lauf. Centimeter derfelben mit 4,875 kfcr belaftet.

Das gröfste Angriffsmoment beträgt nach Gleichung I59a in Theil I, Band I, zweite Hälfte

(S. 323lle) diefes »Handbuches«

„ p /2 M r

Fig. 391-

3,15

gpr

worin p die Belaftung des Trägers für die Längeneinheit und l die Stützweite bezeichnen. Für die in Rede flehende Wange wird 4,875 • 348²

M-

nc 73 800 crak£ .

tH:

.1,5

Nach Gleichung 36 (S. 262¹⁴⁷) im gleichen Halbbande diefes »Handbuches« ift der Querfchnitt der Wange fo zu be-ftimmen, dafs

rw

K a

wird, wobei J das Trägheitsmoment des Querfchnittes, a den Ab-ftand der gefpannteften Fafer von der neutralen Axe (Nullinie), K die gröfste zuläffige Beanfpruchung des Schmiedeeifens auf

ii

Druck bezeichnen und der Quotient — diejenige Gröfse dar-

ftellt, die man das Widerftandsmoment zu nennen pflegt. Nimmt man AT==850kS für 1 <lcm an, fo wird M 73 800

86,8,

fo dafs das C-Eifen Nr. 14 der »Deutfchen Normal-Profile« (mit einem Widerftandsmoment von 87) für jede der Wangen zu wählen ift.

Der Auflagerdruck, den jede Wange ausübt, beträgt

K 850

i • 3,48 • 0,75 (150 + 500) = rsj 850 k£ ;

mit diefer Kraft belaftet der Fufs der unterften Wange das darunter gefetzte Mauerfundament. Wenn letzteres nur mit 10 k£ für 1 flcm belaftet werden darf, fo mufs eine Auflagerfläche von mindeftens 85 ⁽lcm vorhanden fein.

B) Ruheplätze und Geländer.

Bei fchmiedeeifernen Treppen bildet man die Ruheplätze in ähnlicher Weife aus, wie dies in Art. 84 (S. 121) für Gufseifentreppen gezeigt wurde, nur conftruction dafs im vorliegenden Falle Schmiedeifen als Conftructionsmaterial auftritt.

Für lang geftreckte Treppenablätze, wie lie bei geradlinig umgebrochenen (Fig. 392), doppelläufigen etc. Treppen Vorkommen, ordnet man an der Vorderkante derfelben den fog. Podeftträger //an; für denfelben eignen lieh befonders C- und I-Eifen (Fig. 361 u. 375), und nur bei fehr grofser freier Länge wird man zwei neben einander gelegte I-Eifen oder Gitterträger anbringen. Gegen diefen Podeftträger ftützen lieh die abfallenden Wangen wx des unteren und die anfteigenden Wangen zu₂ des oberen Treppenlaufes; fie werden mit erfteren durch Winkel-lafchen verbunden.

Vom Podeftträger bis zur parallel dazu gelegenen Treppenhausmauer werden nunmehr fo viele und fo ftarke Querträger q verlegt, als der aufzubringende Belag und die Verkehrslaft dies erfordern; auch diefe Querträger

14e) 2. Aufl.: Gleichung 171 (S. 131).

2. Auf!.: Gleichung 44 (S. 65).

Fig. 392.

IQ

“T”

108.

Unter-

der

Ruheplätze.

tj

w,

wi

werden in der Regel aus C- oder I-Eifen hergeftellt, mit dem einen Ende meiil durch Winkellafchen an den Steg des Podeftträgers befeftigt und mit dem anderen Ende in der Treppenhausmauer gelagert.

Der Podeftträger übt häufig einen grofsen Druck auf feine Unterftützungen aus, wefshalb es lieh empfiehlt, die Auflager drücke jedesmal zu ermitteln und danach die Gröfse der erforderlichen Auflagerfläche zu berechnen; entfprechend grofse und feile Quader oder doch mindellens gufseiferne Unterlagsplatten dürfen an den Auflagerllellen niemals fehlen. Auch an den Stellen, wo die Querträger auf der Treppenhausmauer ruhen, forge man für folide Auflagerung.

Bei gröfserer Breite des Treppenabfatzes oder bei gewilfen Arten des Belag-es ordnet man wohl auch zwifchen dem Podeftträger und der dazu parallelen Treppenhausmauer noch einen Zwifchenlängsträger zz (Fig. 392) an, der aus einzelnen Stücken zufammengefetzt wird und von Querträger zu Querträger reicht.

Fig. 393-

Elaben die Ruheplätze eine gröfsere Länge, fo würde der Podeftträger fehr ftark ausfallen. In einem folchen Falle unterftütze man denfelben durch Säulen, oder man conftruire den Treppenabfatz mit Hilfe von geknickten Wang'en, wie dies in Art. 37 (S. 58) bereits für auf eifernen Trägern ruhende Steintreppen gezeigt worden ift.

Solche geknickte Wangen empfehlen lieh auch für die Herftellung der Abfätze folcher Treppen, deren Grundform die Anordnung eines quer durch das Treppenhaus gelegten Podeftträgers nicht geftattet. So z. B. würde man bei der durch Fig. 393 fkizzirten Treppe die beiden Abfätze in der Weife conftruiren, dafs man die Wangen w₁ bis a und b verlängert, fie an den Stellen c, bezw. e knickt und mit den Enden a und b in der Treppenhausmauer lagert. Die Wangen w₂ der beiden an-ftofsenden Treppenläufe find mit dem Steg der vorderen Wange w₁ mittels Winkellafchen verbunden.

Kann man bei Eckruheplätzen an den Punkten c Säulen oder andere Freiftützen errichten, fo führt man die Unter-Conftruction derfelben am bellen nach Fig. 394 mittels zweier diagonal angeordneter Träger aus; drei Enden derfelben liegen auf den Treppenhausmauern, das vierte ruht auf der Freiftütze.

Auch bei der durch Fig. 378 (S. 143) dargeftellten Treppe ruhen Wange und Ruheplatz auf einer Freiftütze.

Beifpiel. Ermittelt man für die in Art. 107 (S. 148) bereits ausgerechnete Treppe, bei gleichen Belaftungsannahmen, den in Fig. 392 durch eine dick geftrichelte Linie angedeuteten Podeftträger t t, und zwar auf Grund des in Art. 38 (S. 60, unter I, c) gezeigten Annäherungsverfahrens, fo beziffert fich feine Belaftungsbreite annähernd zu ^’⁴⁸

W3

w,

_L±a.

W2

a!

__c

'"-A

Fig. 394-

= 2,49m; daher beträgt die Belaftung für 1 lauf. Meter 2,49 (150 —J— 500)

= 1618,5ks und für 1 lauf. Centimeter nahezu 16,2kff. Das gröfste Moment ift, wenn man die Stützweite zu 345 cm annimmt,

16,2-345 ²

M=

<v> 241000 crak& »

fonach

M 241000

850

= cv>283 ;

daher hat das Normal-I-Eifen Nr. 22 (mit einem Widerftandsmoment von 281) zur Verwendung zu kommen.

Der vom Podeftträger ausgeübte Auflagerdruck beträgt nahezu

4 • 3,15 • 1618,5 = cv> 2550 ks ;

kann 1 qcm Treppenhausmauerwerk mit 12ks für lqcm beanfprucht werden, fo ilt für jedes Trägerende eine Auflagerfläche von (X> 210<lcm zu befchaffen.

Durch das im vorhergehenden Artikel Vorgeführte wurde die Unter-conltruction der Treppenabfätze befchrieben; auf diefer ruht der Belag. Letzterer richtet lieh in den meiften Fällen nach dem Bauftoff, welcher für die lrittftufen Ruheplatze, verwendet wird. Sind diefe aus Holzbohlen hergeftellt, fo nimmt man auch für die Ruheplätze hölzerne Bohlen, die entweder in Falzen oder mit Feder und Nuth neben einander gelagert werden (Fig. 34g, S. 137 u. Fig. 360, S. 138 u.

Fig. 375, S. 143); belfer, wenn auch koftfpieliger, ift es, zunächft einen etwas fchwächeren Belag von Bohlen, die an den nicht lichtbaren Flächen nicht gehobelt zu werden brauchen, herzuftellen und auf diefen einen Riemenboden aus Eichenholz zu verlegen.

Werden die Trittftufen aus Steinplatten gebildet, fo kann man letztere auch für die Treppenabfätze verwenden (Fig. 370, S. 142); nur mufs man für einen nicht zu grofsen Abftand der unterftützenden Träger Sorge tragen. Eben fo lälft lieh bei aus Eifenblech hergeftellten Trittftufen das gleiche Material auch für den Belag der Ruheplätze benutzen.

Es ift indefs nicht ausgefchloffen, für den Belag der Treppenabfätze andere Bauftoffe zu wählen, wie für die Trittftufen; insbefondere wird dies zutreffen, wenn letztere aus Steinplatten beftehen. Sobald man auf die eiferne Unter-conftruction Wellblech verlegt, kann jede Art des Belages (folcher aus Afphalt, mit Thonfliefen etc. nicht ausgefchloffen) ausgeführt werden. Man kann auch einzelne Theile der Unterconftruction erfparen, fobald man Trägerwellblech von genügenden Abmeffungen anwendet.

Wie bei gufseifernen Treppen (liehe Art. 85, S. 122) kommen auch bei folchen aus Schmiedeeifen nur Metallgeländer zur Anwendung; die Befeftigung der Geländerftäbe ift im Allgemeinen gleichfalls diefelbe.

ü) Bei Treppen mit feitlich angeordneten Wangen werden die Geländerftäbe an diefen befeftigt, und zwar, wenn Oberflanfche vorhanden lind, meift an

letzteren; in Fig. 349 (S. 137) u. 360 (S. 138) lind zwei ein-fchlägige Verbindungsweifen veranfchaulicht; eine dritte mm zeigt Fig. 395. Will man indefs eine folidere Befeftigung erzielen, fo fchmiedet man den Geländerftab unten flach aus und verbindet ihn mit

Fig. 395-

Fig. 396.

61

ty

109.

Belag

der

IIO.

Geländer.

ol

O,

dem lothrechten Steg, bezw. Stehblech der Wange (Fig. 361, S. 138 u. Fig. 396); eine befonders geficherte Geländerbefeftigung lälft lieh alsdann bei Wangen

7io w- Gr-

o.

ganz

erzielen, die aus Stehblech und fäumenden Gurt winkeln beftehen (Fig. 362 bis

364, S. 13g); die letzteren find alsdann an den Stellen, wo kein Geländerftab vorhanden ift, zu unterfüttern. In gleicher Weife hat man vorzugehen, wenn die Wange keinen Flanfch hat, wenn fie z. B. aus hochkantig gekeilten Flacheifen befteht.

Beftehen die Wangen aus Gitterträgern mit abwechfelnd lothrechten und wagrechten Gitterlläben (liehe Art. 100, S. 139), fo benutzt man am bellen letztere zur Befelligung der Geländerlläbe (liehe Fig. 365, S. 140).

Bei anders gebildeten Gitterträgern verbinde man die unteren Endigungen der Geländerlläbe in geeigneter Weife mit der oberen Gurtung der erfteren; wird befonders folide Befelligung gewünfcht, fo fetze man den Geländerftab bis zur unteren Gurtung fort und befeftige ihn dort nochmals.

ß) Wenn die Wangen unter den Stufen angeordnet find, fo befeftigt man häufig die Geländerlläbe auf den Trittftufen, bezw. an den wagrechten Theilen der fie unterftützenden Stufendreiecke. Auch hier lallt man den Geländerftab unterhalb feiner Fufsverftärkung in einen kurzen Schraubenbolzen auslaufen; letzterer durchdringt Trittftufe und Unterftützung, und mittels aufgefetzter Schraubenmutter wird die Befelligung bewirkt (Fig. 370 [S. 142] u. 374 [S. 142]).

c) In beiden Fällen, bei feitlich und bei unten angeordneten Wangen, kann man eben fo wie bei gufseifernen Treppen (liehe Art. 85, S. 124) die Geländer-

Fig. 402 14s).

Fig. 397-

Fig. 398.

Fig. 399-

Fig. 400.

Fig. 401.

SS

li ,

li

<A

,C-

h*?-

<$>

Habe mit Hilfe von Krücken behelligen.] fDiefelben werden meift mit dem lothrechten Steg, bezw. Stehblech der Wange verbunden; doch kann dies auch am Stufendreieck gefchehen, wenn delfen Conftruction es geftattet. Die Form der Krücken kann, wie aus Fig. 397 bis 402 3 48) hervorgeht, fehr verfchieden fein.

2) Gefundene und Wendeltreppen.

111.

Gewundene

Treppen.

Gewundene fchmiedeeiferne Treppen werden im Allgemeinen in gleicher Weife conftruirt, wie die geradläufigen. Vor Allem bleibt die Herftellungsweife der Stufen diefelbe; nur hat man es mit Keilftufen zu thun. Eben fo find Unterftützung derfelben und Befelligung an den Wangen die nämlichen, wie bei geraden Treppenläufen. Abweichend ift blofs die Form der Wangen, welche, der Windung der Treppe entfprechend, nach Schraubenlinien gekrümmt ausgeführt werden mülfen.

In Rücklicht auf letzteren Umftand eignen lieh für den vorliegenden Zweck insbefondere diejenigen Wangen, welche aus hochkantig gekeilten Flacheifen gebildet find (Fig. 403 ³⁴⁹) und folche, die aus Stehblech und fäumenden Gurtwinkeln (liehe Fig. 362 bis 364, S. 139) zufammengefetzt werden. Die Herftellung

der gekrümmten Wangen ift dann eine fehr einfache, wefentlich einfacher als bei Holztreppen, weil diefelben im abgewickelten, d. i. im noch nicht gebogenen Zuftande in der Regel oben und unten geradlinig parallel zu begrenzen lind.

Fig-14⁰3-

'y'-m

l[!(4

»yv,

MB

Ê)

>•

Ji

%/

Schmiedeeiferne Treppe von J. Feiler & P. Bogus zu DüfTeldorf11J).

Flacheifen lind bereits in diefer Weife geformt, und Stehbleche laffen lieh in folcher Geftalt leicht fchneiden; es bedarf fonach nur noch des Biegens nach einer Cylinderlläche, welche durch die Grundform der Treppe beftimmt ift, und die Wange ift ganz oder doch zum grofsen Theile fertig. Sind Gurtwinkel

an-

iü i

tr

l!

tE

Fig. 404. i

^ÎT ,.....»

Ite

IîhFB

Mm

jii

Iü

!! !

I:

w-

x----

ëT==

ffîTO^pxfTOv:

fe^trütjîtÜ

MfsBüti'Æ

i j>

P

m?À

«.x

,./l

;5

fW

i A I i i J

,©[ i ! \m

ń\ i i w§

■U

EX

JS-

. •*

x \    \ iii i

yA \ m /

Via WFfr

WàJâéf A

Kv i. AA

gs

©a

::

HI

P

P

Ü³-⁵-

I---

!§_32

_41--|-3a

¹ -t-H-

lsâ

|_28

l-H-

H—lll

22 \

.21

U/_^.20

Ç___234._jL.ftc.

rJ. :

2ii

25 j

Gewundene fchmiedeeiferne Treppe¹⁵⁰).

-Il

RS J 5

|s

12

—S

'1

_8

" — à" 7

x-b

Vôo w. Gr.

't

zubringen, fo werden diefe für lieh (nach der Schraubenlinie) gebogen und dann an die Ober-, bezw. Unterkante des Stehbleches angenietet.

Als Beifpiel für eine derartige Treppe, deren Wangen aus hochkantig ge-ftellten und entfprechend gebogenen Blechftreifen bellehen, diene Fig. 404 ¹⁵⁰).

Diejenige Form der Wangen ift gewählt worden, welche bereits durch Fig. 367 (S. 141) ver-anfchaulicht worden ift. In” der Treppenhausmauer lind eiferne Doppelpfeilen (aus I-Eifen) angeordnet,

Fig. 405.

¹

Nach Scharowsky, a.

1S1) Facf.-Repr. nach: Nouv. ___\

annales de la confl. 1887, PI. 41—42    .

«VU*

TI

■L

'•■'Ml

.::

■1

» ’ ==

sjnfb-—~

Bl

TV

Mi

Üi

* • HW

marnai

l!|

11

MBB

tv

■ÏÏ

Ési*

ZZZZEE?

ul

m0T\

1111

Von den Magaßns du Bon-Marché zu Paris¹⁵¹). V200 w- Gr.

welche der Treppe dadurch befferen Halt verleihen, dafs an ihnen einzelne aus Eifenblech (von u mm Dicke) hergeftellte Confolen befeftigt find, welche die Treppenläufe unterftützen. Im Treppenauge ift ein Aufzug angeordnet.

Ein weiteres Beifpiel von zwei gewundenen Treppen, wovon die eine (im Grundrifs die untere) vom Erdgefchofs in das I. Obergefchofs und die andere

jSj

p

T

HTTTT

»1

V

Q

2Ł

M

EJ

Q

Ppjj

ÏÜ

S

“T

'hçgh ' .y ■

?P'/

k

m

:

i!

-

;

'i'v

■ ■

]

i;

si

a

: ' s n

...... JgŁ

T

' : ‘-i¹

I

U

:

■

inirl

' L .

;■

ül

■

P P

MM

m

i;

[

:

!(i|:,ljj

m

iji!:

us

mm

1!

SS

l

-•

s-V

Kg

J lllfllilpv

c j ■ -• ..

IfaJ

I

i

î

i

I

L_U

;i-j;:!-i

;i;-

;

■

!

i!:.ij,j

i

M

M]

mm

il

Von den Magaßns du Bon-Marché zu Paris 15I).s

aus diefem in das II. Obergefchofs führt;, [liefern Fig. 405 u. 406 ¹⁵¹) in Grund-und Aufrifs.

Auch Gitterträger von der fchon in Art. 100 (S. 13g) befchriebenen Zufammen-

Fig. 407.

Haupttreppe f

Jtrrdas g

Vemdhmfejs-1

bótuŁ de? |

DeukćheaBęmK 1

du Berim.

fetzung eignen fich trefflich für die Wangen gewundener Treppen. Die Winkeleifen, aus denen die Gurtungen folcher Träger be-ftehen, haben immer nur geringe Abmeffungen, fo dafs deren Biegen nach der Schraubenform leicht bewirkt werden kann, und auch die Befeftigung der Gitterlläbe an denfelben bietet keinerlei Schwierigkeiten dar. In Fig. 407 ift eine mit folchen Wangen ausgerüftete Treppe dargeftellt. Die in Art. 100 (S. 139) bereits befchriebene Joly-fche Conftruction kann für gewundene Treppen gleichfalls Anwendung finden.

I:

Iff

Für gewundene Treppen find aber auch Wangen aus C- und I-Eifen zur Anwendung gekom

men, da es nach einem von Régnier angegebenen Verfahren ohne nennenswerthe

Schwierigkeiten möglich ift, die genannten Form-eifen nach der Schraubenlinie zu

biegen; dies gefchieht mit Hilfe einer vorher hergeftellten Lehre.

In Fig. 408 ift ein Theil einer derartigen Treppe dargeftellt; die Stufendreiecke find aus Bandeifen in der durch Fig. 374 (S. 142) bereits veranfchaulichten Weife gebildet; die Trittftufen beftehen aus Holzbohlen, welche auf die wagrechten Theile des Bandeifens aufgefchraubt find, und die Setzftufen aus an die lothrech-ten Bandeifentheile angenieteten Eifen-blechen¹).

112.

Wendeltreppen mit hohler Spindel.

In gleicher Weife, wie fich die Bauart geradläufiger Treppen auf die gewundenen Treppen übertragen läfft, kann man fie naturgemäfs auch auf Wendeltreppen mit hohler Spindel an-

IW

Wendeltreppen mit voller Spindel.

wenden. Fig. 40g¹⁵³) ilellt in fchematifcher Weife eine folche Treppe dar.

Wie daraus erficht lieh, find die beiden Wangen aus hochkantig gehellten und entfprechend gebogenen Flacheifen gebildet; die gleichfalls mit dargeltellten Setzftufen find durch lothrecht flehende Winkel-eifenftiieke mit den Wangen verbunden; die Trittftufen find in der fonft üblichen Weife zu verlegen und zu befeftigen.

Auch die Conftruction der Wendeltreppen mit voller Spindel weicht im Wefentlichen von jener der im Vorhergehenden befchriebenen Treppen nur wenig ab. Die Spindel befteht hier meift aus einem fchmiede-eifernen Rohr, und die Verbindung der Stufen mit der-felben gefchieht entweder in der Weife, dafs man die Setzftufen mittels kurzer Winkeleifenftücke an die Spindel annietet (Fig. 410 15S), oder man befeftigt die Trittftufen mittels um die Spindel gelegter Flacheifenringe (Fig. 411¹⁵⁴).

In Fig. 413 ift die erftangeführte Verbindungsweife angedeutet; am anderen Ende ift die Setzftufe an die aus hochkantig geftelltem Flacheifen gebildete Wange, gleichfalls mit Hilfe eines kurzen Winkel-

jl

Regnier's Treppe.

Fig. 409.

Fig. 410.

r~

____

32.

j£

-il

l_3L

fa

_3Û

/_2â

IJ____i_____

36    ! /

1*W

_____27

26

ĘZ

A?

15__ \/V

&___Jlpz

b___IV

N.

_?L

.23

'P—

311____

.22

21.

IIP-----

Pi

_Z0_.

.18.

17

P⁶—/

FXh

13

3L

ig

3Vit

"IC

.13

SK

„Bili ! i

JO.

ü;

oo,

________8

.7

;--j--p|

L>

...3

it

.2

#2

VV/CKI

sJ5 \\ \ A*<\

Wn

9,

IQVg

Sclimiedeeiferne Wendeltreppen ¹⁵³J.

Veo w- Gr-

eifenftückes, angenietet. Die Setzftufen beftehen aus Holzbohlen. Unterhalb einzelner Stufen Hellen durchgehende Schraubenbolzen eine Verbindung zwifchen Spindel und Wangen her.

Bei der durch Fig. 4x1 dargeftellten Wendeltreppe beftehen die Trittftufen aus Riffelblech von 4mm Und (Jie Setzftufen aus Blech von 2¹l2 und Flacheifen (30x4ram) befetzt. Mit den Trittftufen find die gefchmiedeten Flacheifenringe ver

mm

stärke; beide find mit Winkeleifen (30 X 30 X 4mm)

v,

ff

Fig. 411.

Schmiedeeiferne Wendeltreppe von y. Feiler & P. Bogus zu Düffeldorf¹⁵ ').

nr

»Ir

ft-.....»

ià

ti

IW

SB

ff

■é-

/■b

/o

°v

y.Q

O,'

J**

U|

|!j

ISüjlEE

■/Al

1.1Ï

:--V.

■i

lâL

pi

17

5o ceniim

4m

J) A

:||P

0 .    O'.

SI

S?

m.

Bf

‘•b

'À

11

iii

fi

»

■JE

Si

tiï.

S*

8~

I-

5o

B’

v.

Imeire3

9°/,

»te

%\i\ \

‘35/₇

⁰⁰/.6c

A_

-,-î.

iÜM!

IC

..-A.

5;iĄ-

s?

rr>

Wendeltreppe im Schlofs zu Eu¹⁵⁵).

fchraubt, mit Hilfe deren erftere an der Spindel beteiligt werden. Aufsenwangen find hier nicht vorhanden; an Stelle derfelben find Confoleftützen vorhanden.

Was in Art. 88 (S. 126) bezüglich der gelicherten Stellung der Spindeln von gufseifernen Wendeltreppen gefagt worden ift, ift auch hier zu beachten.

Als Spindel dient nicht immer ein Rohr; man kann auch X-Eifeii oder genietete Freiftützen dafür verwenden. Bei der durch Fig. 412 u. 414¹⁵⁵) veranfchaulichten Wendeltreppe mit eingelegten geraden Stufen find vier derartige Spindeln A, B, C und D zur Anwendung gekommen; als Wangen dienen Stehbleche mit fäumenden Gurtwinkeln.

Um der Treppe einen geficherten Halt zu verleihen, laufen von den gedachten vier Spindeln höhere Träger gegen A‘, B‘, C und D‘ aus, die in der Treppenhausmauer gelagert find. Diefe Träger dienen auch als Setzftufen; die übrigen Setzftufen beltehen aus Eifenblech, die Trittltufen aus Holzbohlen; die gegenfeitige Verbindung diefer Theile ift die fonft auch übliche.

Schmiedeeiferne Wendeltreppen geftatten endlich auch die Anwendung von Gitterträgern für die Wangen. Die in Fig. 415 u. 416¹⁵⁶) aufgenommenen Beifpiele dienen als Beleg dafür; auch zeigen diefelben, wie man durch in geeigneter Weife angebrachtes Zierwerk das magere Ausfehen der feither vorgeführten Wendeltreppen verbefiern und einen künftlerifchen Anforderungen entfprechen-

den Eindruck erzielen kann.

Wie aus Fig. 415 u. 416 zu erfehen, ift jene Zufammenfetzung der Gitterträger gewählt, welche in Art. 100 (S. 139) als zweckmäfsig bezeichnet worden ift: ab-wechfelnd wagrechte und lothrechte Gitter-ftäbe, die zur Beteiligung der Trittltufen, bezw. der Setzftufen und der Geländerftäbe fich trefflich eignen. Die Beteiligung der Setzftufen an die aus einem fchmiedeei fernen Rohre gebildete Spindel mittels kurzer Winkeleifenftücke ift aus den Theilabbil-dungen zu entnehmen.

!.

tr

V12 w- Gi'.

Fig. 414 ¹⁵⁵).

Bf

TiTT

mm

Ce .

3) Bewegliche Treppen.

Für fehr grofsen Verkehr und wenn man dem Publicum die Mühe des Treppenileigens er-fparen will, hat man auch fchon bewegliche Treppen zur Ausführung gebracht.

Auf dem Bahnhofe der Pennfylvania Railroad Co. zu New-York ift die Verbindung zwifchen der zu ebener Erde gelegenen Eingangshalle und den im Obergefchofs befindlichen Bahnhofsräumen durch eine bewegliche Treppe bewirkt, auf die fich der

114.

Bewegliche

Treppen.

Vso w. Gr

Handbuch der Architektur. III. 3, b. (2. Aufl.)

¹⁵⁵J Facf.-Repr. nach: Encyclopédie d’arch. 1879, S. roi u. PI. 609.

15G) Facf.-Repr. nach: Architektonifches Skizzenbuch. Berlin. Heft 186, Bl. 6.

■ ’ y.

C»77

5

Fig- 415-

Wendeltreppe aus dem Kunllfchmiede - Werk von

milerf cheidt & Kasbaum

zu Berlin.

SS*

Wm

Durchmeffer, welche ihrerfeits von T-förmigen Trägern geftützt werden. Am unteren und

cm

Reifende nur zu ftellen braucht, um ohne Anftrengung den Höhenunterfcliied von 6 m zu überwinden. Diefe Treppe ift ein eifernes Band ohne Ende, welches lieh befländig bewegt und eine fchiefe Ebene zwifchen den beiden Gefchoffen bildet. Das Band ift aus einer Anzahl eiferner, durch Gelenkbogen mit einander verbundener Platten zufammengefetzt; letztere befitzen Furchen von 2 bis 3cm Tiefe, welche, um das Gleiten der Füfse zu verhindern, mit Kautfchukftreifen ausgefüllt find. Das Band läuft auf Rollen von 5,5

am oberen Ende fchlingt es fich um je ein Zahnrad, deffen Zähne in die an den einzelnen Platten angebrachten Vorfprünge wie in eine Zahnftange eingreifen; das Umdrehen des Rades erzeugt die Bewegung des Bandes. Die Gefchwindigkeit beträgt 20 m in der Minute¹⁵⁷).

Naturrein als bilden derartige Treppen das Uebergangsglied zu den Aufzügen.

Literatur

über »Eiferne Treppen«.

Eck. Der Treppenbau in Gufseifen in Verbindung mit Holzziegeln. Leipzig 1843.

Knoblauch, E. Eiferne Treppen. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1857, S. 100.

Joret, H., Note fur la confiruction des escaliers en fer et en fonte. Nouv. annales de la confi. 1858, S. 46. Hoffmann, E. H. Ueber freitragende Treppen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1869, S. 49. DUPUIS, A. Escaliers en fer à double T. La femaine des confi,, Jahrg. 6, S. 17. Schweiz. Gewbbl. 1881, S. 152.

Étude générale fur les escaliers en fer. Nouv. annales de la confi. 1887, S. [33, 145.

Eiferne Treppen. Prakt. Mafch.-Conftr. 1889, S. 185.

Escalier en fer. La confiruction moderne, Jahrg. 8, S. 569.

Fachbibliothek für Bau-, Kunft- u. Mafchinenfchloffer etc. Bd. 7: Eifenconftructionen. Theil I: Die fehmiede- und gufseifernen Flur- und Wendeltreppen. Von II. Greve. Berlin 1892.

Feuler, J. Sc P. Bogus. Eiferne Treppen. Schmiedeeiferne Treppenconftructionen etc. Ravensburg 1895—97.

Wagrechter Schnitt durch eine Setzftufe.

\\

.Gasrohr

k\

Wi\/

Fig. 416.

Anficht.

35\

ä»

•J

ZZIZZia

Theil eines lothrechten Schnittes.

W^sfejäiSBSF

[y

Podest.

SĄ'

w ;/

\\

i-2

y^OU

Schmiedeeiferne Wendeltreppe in Berlin¹⁵'¹).

ca. V45 w. Gr.

5. Kapitel.

Innere Rampen.

Von Dr. Eduard Schmitt.

ns-

Zweck.

Um den Verkehr zwifchen verfchiedenen Gefchoffen eines Gebäudes zu ermöglichen, werden bisweilen an Stelle der Treppen fchiefe Ebenen oder fog\ Rampen angeordnet; lie werden auch wohl romanifche Treppen genannt.

Diefe Rampen werden entweder nur von Menfchen begangen, oder lie lind für den Verkehr von Pferden beftimmt, oder man beablichtigt, lie mit Karren, anderen kleineren oder auch gröfseren Fahrzeugen, felblt mit von Pferden gezogenen Wagen zu befahrqn, oder he können endlich zur Beförderung von Koffern, Killen, Waarenballen, Fäffern u. dergl. dienen.

Die wichtiglten Fälle, in denen folche Rampenanlagen zur Anwendung zu kommen pflegen, lind im Wefentlichen folgende: .

i) Wenn man Erwachfenen ein thunlichll mühelofes Erlleigen eines höher gelegenen Gefchoffes, der Plattform eines Thurmes etc. ermöglichen will, oder wenn kleine Kinder, die entweder Treppen noch nicht begehen können oder doch beim Benutzen derfelben leicht Schaden nehmen würden, zwifchen verfchiedenen Stockwerken verkehren follen. Letzteres kommt namentlich in Kinder-Bewahranllalten in Frage, wenn die zum Aufenthalt der Kinder bellimmten Räume nicht durchweg im Erdgefchofs angeordnet werden können (liehe Fig. 423 u. 424).

2)    Wenn man Handkarren, Kinderwagen und andere kleinere Fahrzeuge nach oben, bezw. unten befördern will. In manchen mehrgefchoffigen Magazinen lind defshalb Rampen hergellellt worden, eben fo in Krippen und Kinder-Bewahranllalten etc. (liehe Fig. 423 bis 425).

3)    Wenn Pferden, felbll Pferden mit Wagen, der Verkehr zwifchen verfchiedenen Gefchoffen ermöglicht werden foll. Pferdeftallungen liegen häufig im Sockel- oder im Kellergefchofs, oder lie lind in zwei Gefchoffen über einander angeordnet (liehe Fig. 421 u. 422); alsdann lind Rampen nothwendig, um die Thiere nach und aus den Stallungen bringen zu können. Gleiches ilt erforderlich in Reitfchulen und anderen Reitllätten, bei denen die Stallungen unter der Reitbahn gelegen lind (liehe Fig. 417 u. 418); eben fo für Plattformen von Thürmen oder für andere hohe Punkte, wenn deren Erlleigen mit Pferden, bezw. Pferden und Wagen möglich fein foll (liehe Fig. 426); in gleicher Weife für Keller und andere unterirdifche Räume, in welche Fäffer etc. unmittelbar eingefahren werden follen (liehe Fig. 419 u. 420); desgleichen für manche Bauernhäufer, in deren Obergefchofs eine das Gebäude durchfchneidende Durchfahrt angeordnet ilt, etc.

4) Wenn man Koffer, Killen, Waarenballen, Fäffer u. dergl. aus einem höher gelegenen Stockwerk in ein darunter befindliches Gefchofs befördern will; man läfft alsdann die gedachten Gegenltände auf der fchiefen Ebene, die in diefem Falle wohl auch »Rutfche« genannt wird, hinabgleiten. Ein folches Verfahren wurde u. A. bei einigen hoch gelegenen Perfonenbahnhöfen in Anwendung gebracht, bei denen die Gepäckausgabe tiefer, als der Ankunftslteig der Züge gelegen ift; die ankommenden Gepäckltücke werden mit Hilfe von Rutfchen nach der Gepäckausgabe befördert. Auch nach Wein- und Bierkellern führen bis-

§§i i

/A

VT

Ul

'i

t-t

|§

Fig. 418.

f§

il

h}

fflIH

1||§

iJQ

g;

vil

FpFF

SMI

Schnitt nach der Rampenaxe.

7300 w- Gr-

NJ

wm]:é

jpSll.

OOP

■ü

MB

Reithalle von B. Roth Söhne zu Frankfurt a. M.¹⁵⁸).

ïTTfifPS

4 Fi" B s I S (

i=-

Sa

Bsmen-

Zimmer

Fig. 417.

S a. 1 o n

::

Futzsl

!!

3 d iu v. u

3S3E

Grundrifs.

7400 w- Gr-

il

Box

§js|J|

il

weilen Rampen, auf denen man die Fäffer hinabrollen läfft, wobei durch ein umgefchlungenes Seil die zu rafche Bewegung derfelben verhindert wird.

116.

Innere

In gleicher Weife, wie die Treppen in innere und äufsere unterfchieden und äufsere worden lind (liehe Art. 2, S. 5, unter 8), können auch die Rampen im Inneren Gefchichtiic’hes. eines Gebäudes gelegen oder am Aeufseren deflelben (ganz oder zum Theile) angeordnet fein. Diefer Fall kommt befonders häufig bei im Keller- oder Sockel-gefchofs gelegenen Pferdellallungen vor.

Fig. 419-

Franz oe sis che Strasse

QO

>0

ca;;

fOfci

! qQq QQO 0(

■OOa

L_

K a mpe

löt ca

4|

nzj

TI

>cc

Kneiphof,

OCGOOO

joCÖÖÖO

cbesÆ

Erdgefchofs.

-------1-

Fig. 420.

tr™jŁ

=®i

te

.O

. ,s......N

/C\

Kellergefchofs.

o r\

Vom Ausfchankgebäude der Münchener Pfchorr-Brauerei zu Berlinir>0).

Vöoo w. Gr.

Wie von den Betrachtungen des vorhergehenden Kapitels die fog. Freitreppen ausgefchloffen wurden (liehe Art. 2, S. 5, unter 9), fo ift auch hier von der Befprechung folcher Rampen Abltand genommen, welche vor Gebäudeeingängen, Portiken etc., von der Strafsenhöhe bis zur Fufsbodenhöhe des Erd-gefchoffes allmählich anfteigend, eine unmittelbare Vor-, bezw. Unterfahrt Kutfchen etc. gellatten. Von derartigen Rampenanlagen wird, anfchliefsend die Freitreppen, in Theil III, Band 6 (Abth. V, Abfchn. 2, Kap. 3, unter b) diefes »Handbuches« befonders und eingehend die Rede fein.

iss) Nach: Allg. Bauz. 1884, S. 31 u. Bl. 23, 24.

¹⁵⁹J Facf.-Repr. nach: Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur der Gegenwart. Bd. 2. Berlin. Taf. 36—38.

von

an

Auch von der Befchreibung der bei Baugerüften vorkommenden Rampen wird an diefer Stelle Abftand genommen werden; diefe gehören Theil I, Band 5 (Ballführung) diefes »Handbuches« an.

Rampen im Inneren der Gebäude, als Erfatz für Treppen, dürften fchon im Alterthum ausgeführt worden fein; aus dem Mittelalter und aus der Zeit der

Fig. 421.

Renaiffance lind folche Anlagen noch erhalten.

■A®

gpl Ipf'

i:

ü:;

Ei

i—

psEissspsas

fia

In den Ruinen der Elirenburg an der Mofel bildet eine in einem dicken, runden Thurme befindliche Rampe die einzige Verbindung zwifclien zwei in verfchiedenen Höhen gelegenen Burghöfen. — Die Giralda zu Sevilla, der 114m hohe Glockenthurm neben der Kathedrale Maria de la Sede da-felblt befitzt in 67m Höhe eine Plattform, welche durch eine aus 28 fchiefen Ebenen (Läufen) beftehende Rampenanlage zu erreichen ift; die Rampen find fo breit, dafs zwei Reiter neben einander hinauf reiten können. — Im Rathhaufe zu Genf führt eine Rampe bis in die oberlten Gefchofle etc. — Manche andere gefchichtliche Beifpiele werden noch in den nächften Artikeln vorgeführt werden.

117.

Grundform

und

Anlage.

118.

Gerade

Rampen.

■1111

S'W

Querfchnitt. —4/250 w- Gr.

Fig. 422.

BI

• A;

pi

..ii

Die Rampen läfft man in den meillen Fällen im Verhältnifs von 1:5 bis 1:7 anfteigen; nur wenn mit Pferden befpannte Laft-wagen darauf fahren follen, wählt man eine noch fanftere Steigung, 1:12, felbft 1:15. Da hiernach das Steigungsverhältnifs der Rampen ein wefentlich geringeres ift, als dasjenige der Treppen, fo bedingen erftere eine gröfsere Längenentwickelung, als letztere. Unter fonft gleichen VerhältnifTen wird das »Rampenhaus« im Grundrifs einen gröfseren Flächenraum in Anfpruch nehmen, als das Treppenhaus.

: -T--»    ^ ||]{g

Die einfacheren Grundformen der Treppen find bei den Rampen wiederzufinden.

Grundriß. — ¹/₅₀₀ w. Gr.

Pferdettallungen der Magafins du Bon-Marché zu Paris

1) Der geraden Treppe ent-fpricht die gerade Rampe, welche häufig ausgeführt wird und in den in Art. 115 unter 4 (S. 164) ¹⁶⁰)- berührten Fällen die allein anwendbare ift.

Als erftes Beifpiel diefer Art diene die Rampe, welche in der Reithalle

von B. Roth Söhne zu Frankfurt a. M. nach der im Obergefchofs gelegenen Reitbahn führt (Fig. 417 u. 418 15S).

Sie hat eine Steigung von 1:5 und ift überdacht; zu beiden Seiten derfelben befindet fleh ein abgetrepptes, fteinernes Geländer, welches am niedrigften Punkte 1,4 m hoch ift. Unter der Rampe ift an ihrer höchften Stelle eine Putz- und Aufenthaltsftube, daneben ein Bett angeordnet, von dem aus lieh der benachbarte Krankenftall überfehen läfft.

Eine andere einfehlägige Rampenanlage ift diejenige im Ausfchank-Gebäude der Münchener Pfchorr-Brauerei zu Berlin (Fig. 419 u. 420 ¹⁵⁹).

Fig. 423.

Die Haupteinfahrt in diefes Gebäude findet von der Franzöfifchen Strafse aus ftatt. Dafelbft beginnt eine Rampe, welche unter gefchickter Benutzung der durch Gröfse und Form des Grundftückes gegebenen Verhältniffe fo angeordnet ift, dafs ein zweifpänniger Bierwagen auf derfelben bis in den Keller hinab- und aus diefem nach erfolgter Wendung wieder herausfahren kann

Bei dem durch Fig. 421 u.

422 ¹⁶°) veranfchaulichten Stallgebäude der Magaßns du Bon-Marché zu Paris lind zwei Rampen angeordnet; die eine führt nach den Stallungen des unteren, die andere nach denjenigen des oberen Gefcholfes; die letztere ift eine gerade und ift defs-halb an diefer Stelle einzureihen.

Die Steigung beider Rampen beträgt 1:6²/₃.

119.

Gebrochene

Rampen.

Längenfchnitt. — V250 w- Gr.

üüü

Fig. 4M-

Vorpl.

Rampe it h a ft s

2) Aehnlich, wie die Treppen, können auch die Rampen in zwei oder mehreren Läufe gebrochen angelegt werden. Vor Allem wird die im Wohnhausbau fo viel verwendete zwei-läufige (geradlinig umgebrochene) Treppe nachgebildet.

Grundrifs. — Vsoo w- Gr.

Von der Krippe und Kinder-Bewahranftalt der mechanifchen Weberei zu Linden.

Eine folche Anordnung in einer Kinder-Bewahranftalt ift durch Fig'. 423 u. 424 dargeftellt.

In diefem Gebäude ift das Erd-gefchofs für Säuglinge, das I. Obergefchofs für die Kinder im Alter von I bis 2 Jahren, das II. und III. Obergefchofs für die Kinder von 2 bis 6 Jahren, bezw. ältere Mädchen von 6 bis 14 Jahren beftimmt. Die Rampen lind für die Kinder ohne Gefahr begehbar und können mit Kinderwagen befahren werden.

In der gleichen Weife ift das Rampenhaus in Fig. 425 ¹⁶¹) angeordnet; auf den Rampen kann man mit Handkarren fahren und auf letzteren die aufbewahrten, bezw. aufzubewahrenden Gegenftände befördern.

3) Die Zahl der Rampenläufe, bezw. Umgänge, kann aber auch, wie bei den

Treppen, eine gröfsere fein. Dies wird namentlich nothwendig, wenn man Plattformen von Thürmen u. dergl. zugänglich machen will; der gefchloffenen Grundform derartiger Bauwerke entfprechend, werden an ihrem Umfange die Rampenläufe angeordnet, lieh fo oft brechend, als die Grundrifsgellalt es bedingt und die zu erreichende Höhe es erfordert.

Als Beifpiel diefer Art von mehrfach gebrochenen Rampenanlagen find in Fig. 426¹⁶²) zwei Grundriffe und ein lothrechter Schnitt des Campanile di S. Marco in Venedig wiedergegeben.

Zum Glockengehäufe diefes 98,6 m hohen Glockenthurmes führen 37 Rampenläufe, welche innerhalb der fehr dicken Umfaffungsmauern ausgeführt find und lieh wie ein Mantel um den inneren Thurmraum legen; fie haben eine fo grofse Breite, dafs das Reiten auf denfelben möglich ift (König Heinrich IV. von Frankreich ritt u A. hinauf).

120.

Gewundene

und

gewendelte

Rampen.

121.

Conftruction.

4) Gellattet es der Zweck einer Rampenanlage, fo kann diefelbe im Grundrifs auch gekrümmt hergellellt werden, wodurch eine den gewundenen Treppen

Fig. 425-

ähnliche Anordnung entlieht. In Fig. 422 zeigt z. B. die eine Rampe im unteren Theile eine Viertels-

Wendung.

Bei im Inneren cylindrifch gellalteten Thürmen und ähnlichen Bauwerken gelangt man endlich zu einer Rampenausführung, die einen ununterbrochenen, lletig in Form einer Schrauben-lläche anlteigenden Wendelgang darltellt und die den Erfatz für

eine Wendeltreppe bildet.

wn

ri

Vom Material-Magazin der Werkftätten-Anlage des Südbahnhofes zu Wien¹⁶¹). — ¹/₂.->0 w- Gr.

Ein bekanntes Beifpiel diefer Art ift der zum Dom zu Regensburg gehörige fog. »Efelsthurm«. — Ferner der fog. »Wendelftein« im Kgl. Schlofs zu Berlin, welcher angeblich zu dem Zwecke angelegt wurde, um mit vollem Gefpann in die Obergefchoffe fahren zu können; in Wirklichkeit dürfte er wohl mehr für die Sänftenträger beftimmt gewefen fein. — Weiters befindet lieh in jedem der noch erhaltenen zwei gewaltigen Thürme des Schloffes zu Amboife eine an-fteigende Fahr- und Reitbahn, die in vier Umdrehungen fpiralförmig um einen hohlen, aufsen vierkantig geftalteten und innen runden Kern auf die hohe Plattform des Schloffes führen.

Wenn man von der ltufenförmigen Anordnung der Treppen abfieht, ift die Conllruction, insbefondere der Unterbau der Rampen von der Bauart der Treppen kaum verfchieden.

Rampen, die in das unterlle Gefchofs eines Gebäudes hinabführen, werden meiftens durch einen Erdkörper gebildet, welcher den Neigungsverhältnilfen der-felben entfprechend geformt wird und den gewünfehten Belag erhält. Sonft erhalten die Rampen eine Unterconliruction, welche im Allgemeinen mit derjenigen der Treppen aus Backiteinen und aus fonlligem künltlichem Steinmaterial (liehe Kap. 3, unter b u. c.) übereinltimmt.

122.

Belag,

1)    Was in Art. 58 (S. 92) über die Unter wölbung der Treppenläufe gefagt worden ift, kann für Rampen ohne Weiteres Anwendung finden; nur dafs die in dem darauf folgenden Artikel befchriebene Aufmauerung der Stufen in Weg* fall kommt. Die Rampenanlage des Glockenthurmes zu Venedig in Fig. 426 und diejenige des Material-Magazins der Werkftättenanlage des Südbahnhofes zu Wien in Fig. 425 zeigen ein-fchlägige Ausführungen.

2)    Ganz befonders dürfte lieh für Rampen im Inneren der Gebäude diejenige Bauart empfehlen, welche in Art. 65, unter 2 (S. 102) für Betontreppen befchrieben worden ift.

Mauern des Rampenhaufes, bezw. durch aus E- oder I-Eifen hergeftellte eiferne Wangen werden die Unterftützungen für die auf einem Formengerüfte zu ftampfenden und anfteigenden Betonplatten gebildet. Das in Fig. 423 u. 424 dargeftellte Rampenhaus der Krippe und Kinder-Bewahranftalt der mecha-nifchen Weberei zu Linden dürfte in folcher Conftruction ausgeführt worden fein.

Durch die

Fig. 426.

Campanile di San Marco zu Venedig¹⁰²).

V;o w. Gr.

rfT®j

'.V

“s-

V-

mrjf

5 85

In Fig. 423 find die gufseifernen Säulen er-fichtlich, auf denen die Podeftträger der Ruheplätze lagern; die aus I-Eifen gebildeten Wangen find viermal geknickt und ruhen auf jenen Trägern.

3)    Weiters bietet auch das Trägerwellblech in ähnlicher Weife, wie dies in Art. 68 (S. 106) für fteinerne Treppen gezeigt worden ift, ein geeignetes Material für die Unterconftruc-tion von Rampen.

4)    Endlich ift noch einiger Con-ftructionen von Balkendecken zu gedenken, welche bereits in Theil III,

Band 2, Heft 3 (Abth. III, Abfeh. 2, unter A) vorgeführt worden find und die lieh dem in Rede ftehenden Zweck ziemlich leicht anpaffen laffen. Namentlich ift es die Monier-Malfe, welche lieh für die Rampen-Conftruction trefflich verwenden läfft.

Die meiften Befeftigungsarten, welche für Bürgerfteige und Fahrbahnen gewöhnlich in Anwendung kommen, können auch für Rampen benutzt werden.

Die in Fig. 418 (S. 165) dargeftellte Rampe, welche in die Reitbahn von

HS

1><

Ixl

I...J

LEB) ITED ŒŒ5 IDE) inTp) ms) ihtb)

B. Roth Söhne zu Frankfurt a. M. führt, ift chauflîrt. Die Rampenanlage der in Art. ii6 (S. 167) erwähnten Giralda zu Sevilla ift mit Backfteinen gepflaftert; auch ein Reihenpflafter aus gewöhnlichen Pflafterfteinen wird für Rampen, die von Pferden begangen werden, verwendet. Will man im letzteren Falle einen thunlichft geräufchlofen Belag erzielen, fo wähle man Holzklotzpflafter oder einen Belag aus Stampfafphalt. Für Rampen, die nur von Fufsgängern und ganz leichten Fahrzeugen benutzt werden, ift Gufsafphalt zu empfehlen, wie folcher im Lindener Rampenhaufe (Fig. 423, S. 168) angewendet worden ift; doch find Beläge mit Thonfliefen, mit natürlichen Steinplatten und mit Holzbohlen nicht ausgefchloffen.

Auf Heiler gehaltenen Rampen werden in beftimmten Abftänden Quer-leiften aus hartem Holz (0,5 bis 2,0cm hoch und 0,5 bis 2,5cm breit) aufgenagelt.

Bei Heileren Rampen, die von Pferden begangen werden, hat man wohl auch in gewilfen Abftänden in der Querrichtung Steinfeh wellen verlegt, welche mit ihrer Oberkante über den fonftigen Belag etwas vorfpringen und den Hufen der Thiere geeigneten Fiait gewähren (liehe die Reitrampe im alten Schlofs zu Stuttgart). Auf Rampen, welche als Rutfchen für Koffer, Waarenballen etc. dienen follen (vergl. Art. 115, S. 164, unter 4), find in einigen Fällen Gleife angelegt worden.

B. Aufzüge.

Von Philipp Mayer.

6. Kapitel.

Aufzüge im Allgemeinen.

123. Zweck und Kenn-

Unter Aufzügen verlieht man im Hochbauwefen jene Hebevorrichtungen, mittels deren lebendes und leblofes Material in lothrechter Richtung, vorwiegend Zeichnung, nach aufwärts, befördert wird. Da im Vorliegenden nur jene Aufzüge befprochen werden follen, welche im Inneren oder am Aeufseren eines Gebäudes angebracht werden, fo ift damit der Zweck folcher Einrichtungen, wie er fchon in Art. i (S. i) angedeutet wurde, bereits näher beftimmt: lie haben für den Verkehr zwifchen den einzelnen Gefchoffen eines Gebäudes zu dienen, bezw. den Verkehr zwifchen denfelben zu erleichtern.

Dies gilt fowohl von den Aufzügen für Perfonen, als auch von jenen für leb-lofe Gegenllände oder fchlechthin Lallen, fo wie für lebende Thiere. Die Gründe, welchen diefe Gattungen von Aufzügen ihre Entllehung verdanken, lind allerdings verfchieden. Während die immer mehr wachfenden Anfprüche der Indultrie und des Verkehres es mit lieh brachten, dafs die unmittelbar verwendeten Kräfte der Menfchen nicht mehr genügten, um fchwerere Lallen auf gröfsere Höhen zu befördern, fobald dies in verhältnifsmäfsig kurzer Zeit erfolgen follte, lind für die Verwendung von Perfonen-Aufzügen hauptfächlich gefundheitliche Gründe mafs-gebend, welche allerdings noch nicht in jenem Mafse gewürdigt werden, als lie es verdienen. Hieraus ergiebt lieh aber weiters der allgemeine Gelichtspunkt, dafs bei Lallen-Aufzügen auch der kollenfparende Betrieb eine möglichlt zu erfüllende Bedingung bildet, während bei Perfonen-Aufzügen diefe Anforderung erll in zweiter Linie zu berücklichtigen ill.

Aufzüge kommen hauptfächlich in Gafthöfen, gegenwärtig fchon häufig in Privathäufern, in Krankenhäufern, in Kauf- und Gefchäftshäufern, in den Gepäck- und Pollräumen gröfserer Bahnhöfe, in Waaren- und Lagerhäufern, in Speichern und Magazinen, in Labrikanlagen etc. zur Anwendung.

Ausgefchloffen von der vorliegenden Betrachtung find die bei Bauausführungen benutzten Aufzüge, welche zum Heben der Baufteine und anderer Baumaterialien auf die Gerüfte etc. dienen; diefe wurden bereits in Theil I, Band 5 (Bauführung) diefes »Handbuches« befprochen.

Perfonen-Aufzüge werden wohl ftets im Inneren der Gebäude angeordnet. Auch bei Lallen-Aufzügen ift dies nicht feiten der Lall; doch findet man fie an Speichern, Waarenhäufern, Magazinen, Labriken etc. eben fo häufig an einer der Aufsenmauern des Gebäudes angebracht; dies gefchieht theils defshalb, weil das Verladen der durch den Aufzug zu befördernden Gegenllände in Luhr-werke etc. dadurch erleichtert wird, theils aus dem Grunde, weil man im Inneren des Gebäudes den Raum gewinnt, welchen der Aufzug einnehmen würde.

Modellmeifter Andreas Gartner zu Dresden ift wohl als Erfinder der Perfonen-Aufzüge anzufehen; er conftruirte 1717 eine Mafchinerie, die zum Herauf- und Herunterfahren in feinem drei Stockwerke hohen Haufe dienen follte.

Im Vorliegenden follen die Perfonen- und die Lallen-Aufzüge getrennt betrachtet werden. Für die nachftehenden Erörterungen genügt diefe Scheidung; fonll nimmt man nicht feiten eine weitere Untertheilung der Aufzüge vor.

So z. B. unterfcheidet die »Polizei-Verordnung über die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen (Falirftühlen) in Berlin vom 19. April 1893«:

1)    Kleine Aufzüge, die nicht betretbar find (für Speifen, Acten, kleine Erzeugniffe der Induftrie u. dergl.), von höcliftens 100 Tragkraft und nicht mehr als 0,70 clm Schachtquerfchnitt.

2)    Laften-Aufzüge.

3)    Laften-Aufzüge mit Perfonenbeförderung.

4)    Perfonen-Aufzüge.

124.

Fahrlluhl.

Die hier in Rede flehenden Aufzüge kennzeichnen lieh anderen Hebe- und Aufzugsvorrichtungen gegenüber dadurch, dafs die zu befördernden Lallen nicht unmittelbar gefallt, fondera in einem befonderen Förderbehälter oder doch mindeftens auf einer Plattform gehoben, bezw. gefenkt werden. Der Förderbehälter heifst Fahrlluhl oder Fahrkorb.

Der Anordnung des Fahrgerülles entfprechend, hat der Fahrlluhl im Grundrifs meill quadratifche oder doch rechteckige Form; fonll richten lieh Gellalt, Gröfse und Conllruction nach dem Zwecke, dem der Aufzug dient, insbefondere nach dem Gewicht der zu hebenden Lallen. Unter allen Umlländen ift bei thunlichller Fettigkeit möglichft geringes Eigengewicht anzuftreben.

Ruht der Fahrlluhl auf dem Kolben eines hydraulifchen Aufzuges, fo ift das Auf hängen deffelben nicht erforderlich; in allen anderen Fällen wird der Fahrlluhl am bellen oben mit einem zur Querverbindung dienenden fteifen Ouer-ftück verfehen, mittels deffen er an das meill central gelegene Tragfeil angehängt wird. Letzteres ift in der Regel ein Drahtfeil; doch werden auch Hanffeile, Hanfgurte, Ketten und Lederriemen verwendet. Die Lederriemen lind indefs am wenigften geeignet; allein auch Ketten mit gefchweifsten Gliedern füllten aus noch fpäter zu erörternden Gründen nicht verwendet werden. Bei Anwendung von Drahtfeilen follen die Seilrollen fo grofs gemacht werden, dafs der Durchmelfer der letzteren, insbefondere bei Perfonen-Aufzügen, mindeftens xoo-mal gröfser ift, als der Durchmelfer des Seiles, und mindeftens 1200-mal gröfser, als der Durchmelfer dès zur Herftellung des Seiles verwendeten Eifen-oder Stahldrahtes. Bei gröfseren Laften-Aufzügen gefchieht das Aufhängen des Fahrftuhles am bellen mittels einer Tragfeder, damit das Anheben deffelben ohne fchädliche Stöfse vor lieh gehen kann.

Bei vielen Ausführungen wird das Eigengewicht des Fahrftuhles durch Gegengewichte ausgeglichen, wodurch die zum Heben der Laften erforderliche Kraftäufserung herabgemindert wird. Wird der Aufzug mittels Wafferkraft oder eines anderen Motors bewegt, fo lind Fahrlluhl und Gegengewichte nahezu gleich fchwer; bei Handbetrieb wählt man letztere häufig etwas fchwerer, um die Kraftäufserung für die Auf- und Abwärtsbewegung der Laften gleich-mäfsiger zu vertheilen.

Bei gröfseren Laften-Aufzügen wird das todte Gewicht des meill blofs aus einer Plattform beftehenden Fahrftuhles verhältnifsmäfsig feiten durch Gegengewichte ausgeglichen ; dies gefchieht in der Regel nur dann, wenn die Plattform befonders grofse Abmeffungen hat.

Sind Gegengewichte in Anwendung zu bringen, fo lind fie mit ficheren

Führungen zu verfehen; die Schächte oder Lutten, innerhalb deren fie fich bewegen, find bis auf den Fufsboden des unterften Gefchoffes herabzuführen und oben in fo geficherter Weife zu verfchliefsen, dafs ein Herausfchleudern der Gegengewichte nicht möglich ift.

125.

Fahrgerüft.

126.

Fahrfchacht.

Für die zu befprechenden Perfonen- und Laften-Aufzüge ift auch noch kennzeichnend, dafs fich der Fahrftuhl zwifchen beftim.mten Führungen, welche das fog. Fahrgerüft bilden, auf- und abbewegt. Letzteres befteht in der Regel aus 3 oder 4, auch aus nur 2 Ständern oder Pfoften, welche auf ihre ganze Höhe mit lothrecht angeordneten Eifenfchienen, den fog. Führungsfchienen, verfehen find, an denen, bezw. zwifchen denen der Fahrftuhl geführt wird. Für diefe Schienen wählt man meift T-, X- oder E-Eifen.

Die Führungspfoften find in völlig folider Weife aufzuftellen und zu be-feftigen, weil dadurch der ruhige Gang des Fahrftuhles mit bedingt ift. Für Aufzüge im Freien bildet Eifen allein das geeignete Material; hölzerne Ständer kommen leicht aus der genau lothrechten Lage und verziehen fich. Bei Aufzügen im Inneren der Gebäude können eben fo hölzerne, wie eiferne Führungspfoften zur Anwendung kommen; doch mufs man auch in diefem Falle für hölzerne Pfoften nur belles Material (am vortheilhafteften Teakholz) verwenden; ja man hat nicht feiten jeden Pfoften feiner Dicke nach aus zwei oder drei Stücken zufammengefetzt und die Stöfse in den letzteren gegen einander verletzt. Ueberdies hat man ftets dafür Sorge zu tragen, dafs von den Holzftändern Feuchtigkeit fern bleibt und dafs fie auch nicht zu bedeutenden Wärme-fchwankungen ausgefetzt find.

Das Fahrgerüft von im Inneren der Gebäude gelegenen Aufzügen wird meift an den Wänden des noch zu befchreibenden Fahrfchachtes befeftigt. Wenn bei Laften-Aufzügen ein Fahrfchacht nicht vorhanden ift, fo verfteife man die frei im Raume flehenden Führungspfoften durch Streben oder fonft geeignete Conftructionstheile.

Die Führungspfoften von am Aeufseren von Gebäuden angebrachten Aufzügen werden nur feiten unmittelbar an der betreffenden Mauer befeftigt; meillens wird zwifchen letzterer und dem Fahrgerüft einiger Abftand gelaffen und das-felbe in folcher Weife verftrebt und verankert, dafs Durchbiegungen nicht Vorkommen können und der ruhige Gang des Fahrftuhles gefichert ift. Auf letzteren Umlland, auf einen ruhigen, ftofsfreien und geräufchlofen Gang des Fahrftuhles, ift, namentlich bei Perfonen-Aufzügen, befondere Sorgfalt zu verwenden.

Damit der Fahrftuhl an, bezw. zwifchen den Führungsfchienen gleiten könne, find an erfterem Rollen oder Gleitftücke anzubringen. Rollen waren früher mehr im Gebrauche; jetzt findet man fie feiten; fie find nur dann zweck-entfprechend, wenn man fie auf ihrem Umfange mit Gummibändern überzieht oder ihren Lagerungen einige Elafticität verleiht. Häufiger find gegenwärtig Gleitftücke, welche aus Gufs- oder Schmiedeeifen hergeftellt und glatt gefchliffen werden; fie greifen entweder in die Führungsfchienen ein oder umfaffen die-felben. Damit der Gang des Fahrftuhles ein thunlichft geräufchlofer fei, find Rollen und Gleitftücke ftets in guter Schmierung zu erhalten.

Das Fahrgerüft von Laften-Aufzügen wird bisweilen frei in die fie umgebenden Räume geftellt, in welche und aus denen fie die Laften zu befördern haben; doch follte auch in einem folchen Falle die Deckenöffnung oder Förderluke durch eine Umgitterung verwahrt oder mit felbllthätig fich fchliefsenden Klappthüren, bezw. »Schranken (Barrieren) verfehen werden. Bei allen Perfonen-

Aufzügen hingegen und auch bei vielen Laften-Aufzügen befindet fich das Fahr-gerüft in einem völlig umfchlolfenen Raume, dem fog. Fahrfchacht, welcher durch Thüren mit den verfchiedenen Gefchoffen des Gebäudes in Verbindung gefetzt werden kann. Die Umfchliefsung diefes Schachtes wird nicht feiten durch Latten- oder andere Holzwände gebildet; da indefs bei eintretenden Bränden gerade durch derartige Schächte das Feuer fich fehr rafch nach oben verbreitet, fo füllten diefelben ftets von gemauerten Wänden umgeben und die darin vorhandenen Thüren aus Eifen hergeftellt werden. Hie und da wird durch behördliche Vorfchriften verlangt, dafs die maffiven Umfaffungswände des Fahr-fchachtes bis über Dach reichen müffen und dafs der Fahrfchacht felbft mit einem feuerficheren oder einem Glasdach zu verfehen fei. Reicht der Fahrfchacht über Dach, fo ilt er über der Dachfläche mit Entlüftungsöffnungen zu verfehen.

Auch die Zugänge zum Fahrfchacht follen durchweg fehr forgfältig verwahrt fein; denn gerade durch diefe find fchon fehr viele Unfälle herbeigeführt worden.

Diefe Vorfichtsmafsregeln beziehen fich naturgemäfs auf die im Inneren der Gebäude angeordneten Aufzüge. Sind letztere an einer Aufsenmauer des Gebäudes angebracht, fo wird das Fahrgerüft nur im unterllen Gefchofs durch eine Holzwand oder eine eiferne Einfriedigung von mindeftens 1,80 ra Höhe umfchloffen.

Die Thüren, welche in den verfchiedenen Gefchoffen zum Fahrfchacht führen, find durch deutliche Auffchriften (z. B. »Vorficht — Fahrftuhl!«) als folche zu bezeichnen.

Mehrfach wird im Intereffe thunlichfter Sicherheit gefordert:

1)    Die den Fahrftuhl bewegende mechanifche Einrichtung foll fich mit den zum Fahrfchacht führenden Thüren in folcher Abhängigkeit befinden, dafs die letzteren in allen Gefchoffen ftets vollftändig gefchloffen find und fich nur in demjenigen Gefchofs öffnen laffen, in deffen Fufsbodenhöhe die Fahrftuhl-Plattform gerade angekommen ift.

2)    Das Weiterbewegen des Fahrftuhles aus einem Gefchofs nach einem anderen foll nicht früher ftattfinden können, als bis alle nach dem Fahrfchacht führenden Thüren wieder gefchloffen find.

Wenn ein Perfonen-Aufzug ftets von einem mit feiner Bedienung vertrauten Führer begleitet wird, fo kann von der Herftellung derartiger, immer etwas um-ftändlicher Einrichtungen wohl abgefehen werden. Man verfehe die nach dem Fahrfchacht führenden Thüren mit Schlöffern, die fich nur vom Fahrftuhl aus öffnen laffen, nicht aber von aufsen durch Unberufene; über den Schlüffel verfügt der Fahrftuhlführer allein.

In den Laibungen der Fahrfchachtthüren bringe man bewegliche Quer-ftangen an; vor der Abfahrt aus dem betreffenden Gefchofs fchliefst der Führer jedesmal die betreffende Ouerftange.

Für Laften-Aufzüge wird man allerdings von der Erfüllung der unter 1 u. 2 angegebenen Forderungen nur fchwer abfehen können.

127.

Betriebskraft.

Bezüglich der für die Aufzüge anzuwendenden Betriebskräfte haben wir keine grofse Auswahl, da unter den zur Verfügung ftehenden Motoren einige nur bedingungsweife in Betracht genommen werden können.

Die für Aufzüge in Betracht kommenden Kräfte find im Wefentlichen:

1)    Menfchenkraft,

2)    Dampfkraft,

3)    Wafferkraft,

4)    Gaskraft und

5)    elektrifche Kraft.

Welche von diefen zu verwenden fei, wird nicht allein vom Zwecke des Aufzuges, fondern auch von den jeweiligen örtlichen Verhältnilfen abhängig fein. Während man für die Hebung kleiner Lallen auf geringe Höhen oder, wenn die verlangte Förderzeit es geftattet, felbll auf gröfsere Höhen, Menfchenkraft verwenden kann, wird man felbll für die Beförderung kleinerer Lallen auf gröfsere Höhen Mafchinenkraft verwenden mülfen, insbefondere wenn die Förderzeit eine kurze fein foll.

Bei Perfonen-Aufzügen ift die Bedingung gegeben, dafs eine nicht grofse Lall auf grofse Höhen mit verhältnifsmäfsig grofser Gefchwindigkeit gehoben werden foll, eine Anforderung, welche die Benutzung von Menfchenkräften zum Betriebe derartiger Aufzüge von vornherein ausfchliefst. Geringe Ausnahmen bilden jene nur von einem Gefcholfe zum anderen reichenden Aufzüge, welche blofs für eine einzelne Perfon bellimmt find; wir werden fpäter auf diefe Einrichtungen zurückkommen.

128.

Dampf-

mafchinen.

Von den motorifchen Kräften ill für die gewöhnlichen Fälle der Anwendung von Aufzügen in Wohngebäuden, Gailhöfen etc. bei uns die Benutzung der Dampf kraft ausgefchlolfen und auf jene Anllalten befchränkt, bei welchen entweder das belländige Heben von Lallen einen wefentlichen Theil des Fabrikbetriebes bildet, oder wo doch zum mindellen die zum Betriebe des Aufzuges erforderliche Kraft von einer fchon vorhandenen Dampfmafchine abgegeben wird. Solche Hebevorrichtungen können indefs nicht mehr als Dampfaufzüge, fondern nur als Transmiffions-Aufzüge bezeichnet werden.

Da im Allgemeinen die Aufzüge folche Einrichtungen find, welche, wenn auch noch fo häufig, denn doch nur mit Unterbrechungen benutzt werden, fo ill erforderlich, dafs die verwendete Kraft in jedem Augenblicke in oder aufser Thätigkeit gefetzt werden könne, ohne dafs in den zwifchen den einzelnen Betriebszeiten llattfindenden Paufen Betriebskoften erwachfen — eine Bedingung, welcher die Dampfkraft in diefem Falle nicht immer entfpricht.

Denn die Dampfmafchine ill ein Motor, welcher möglichll gleichmäfsige Kraftäufserung bedingt, weil anderenfalls in der Grofse der Dampferzeuger Behälter gefchaffen werden mufften, welche die Unterfchiede in der Beanfpruchung in der Weife ausgleichen, dafs der Dampfkeffel den während der Ruhezeit erzeugten Dampf gefahrlos aufnehmen und während der Betriebszeit wieder abgeben kann.

Die Anlagen für Aufzüge, wie wir uns folche für die gewöhnlichen Hochbauten denken, find jedoch keineswegs von folcher Ausdehnung', um Dampfanlagen zu errichten, wie fie auf Grund des Vorhergehenden benöthigt werden; nur dann wäre die Möglichkeit hierzu vorhanden, wenn eine lletige Benutzung der Aufzüge llattfindet, oder wenn, wie z. B. in Amerika, auch noch andere Verrichtungen zu häuslichen Zwecken mittels Dampfkraft ausgeführt werden.

Nicht gering find auch die Schwierigkeiten, welche bei uns durch die gesetzlichen Bellimmungen der Anlage von Dampfkeffeln bereitet werden, insbefondere von folchen Dampf keffeln, welche, wie für Aufzüge, in nächller Nähe bewohnter Räume und unter folchen aufgellellt werden müffen, ein Hindernifs, welches z. B. in Amerika unbekannt ill. Selbftverlländlich ill hier nicht der Ort, um über die Zweckmäfsigkeit oder Unzweckmäfsigkeit unferer Dampfkeffel-

gefetze zu fprechen; vielmehr follen die obigen Bemerkungen lediglich dazu dienen, auf die Schwierigkeiten hinzuweifen, welche der Benutzung der Dampfkraft im Befonderen für Aufzüge bei uns im Wege liehen.

129.

Gaskraft

mafchinen.

130.

WalTerkraft-

mafcliinen.

Dem zunächll kommen als Betriebsmafchinen für die Aufzüge die Gas-Motoren in Betracht. Diefelben belitzen allerdings gegenüber den Dampf-mafchinen den einen Vorzug, dafs lie keiner befonderen behördlichen Genehmigung zu ihrer Aufilellung und zum Betriebe benöthigen, und andererfeits ohne gröfsere Vorbereitungen dienllbereit gemacht werden können; wir fagen ausdrücklich: ohne »gröfsere« Vorbereitungen.

Wenn man lieh vergegenwärtigt, dafs z. B. die Fahrt vom Erdgefchofs bis zum oberllen Stockwerke eines gröfseren Wohngebäudes, alfo ca. 20 m hoch, in längltens 1 Minute zurückgelegt fein foll, wenn man dem gegenüber Hellt, dafs das jedesmalige Inbetriebfetzen einer Gasmafchine nahezu eben fo lange währt, fo wird fofort klar, dafs die Gaskraftmafchinen nur dann als Motor zum Betriebe von Aufzügen benutzbar lind, wenn diefelben während der ganzen täglichen Benutzungsdauer der Aufzüge in ununterbrochenem Betriebe erhalten bleiben und die Verbindung des Motors mit dem Aufzuge auf leicht ein- und auslösbare Weife hergell eilt wird.

Letzteres bietet felbllverlländlich nicht die geringllen Schwierigkeiten; bei einer derartigen Betriebsweife kommen jedoch fchon die Betriebskollen in Betracht, fo fern z. B. bei einer ca. 15-Hündigen täglichen Benutzungszeit des Aufzuges und bei fehr Harker Benutzung deffelben (300- bis 350-mal täglich) die wirkliche Zeit, innerhalb deren der Aufzug thatfächlich im Gange iH, nur 5 bis 6 Stunden beträgt, während hierfür die Gasmafchine 15 Stunden ununterbrochen im Betriebe erhalten bleiben mufs.

So zweckmäfsig alfo auch die Verwendung von Gaskraftmafchinen zum Betriebe von Aufzügen erfcheinen mag, fo find diefelben denn doch nur in befonderen Fällen hierfür zu empfehlen.

Mit Rücklicht auf die zeitweife unterbrochene Benutzung ifi ganz befonders die Walferkraft zum Betriebe von Aufzügen geeignet. Denn fie befitzt die willkommene Eigenfchaft, in der Weife ausnutzbar zu fein, dais fie nicht allein nur in fo lange Betriebskofien verurfacht, als die thatfächliche Benutzung des Aufzuges dauert; fondera die Walferkraft Heht auch jeden Augenblick, ohne geringfie Vorbereitung, zur Verfügung. Ferner benöthigen die Recepto ren der Wafferkraft weit geringere Wartung, als irgend ein anderer Motor, ein Umfiand, welcher nicht allein defshalb zu berückfichtigen iH, weil hierdurch die unmittelbaren BetriebskoHen vermindert werden, fondera auch weil das Be-dienungsperfonal ein weniger gefchultes fein kann.

Der allgemeinen Anwendung der hydraulifchen Aufzüge Heht nur der Um-Hand im Wege, dafs einerfeits eine zu geringe Anzahl Städte entfprechende Walferverforgungen befitzt, andererfeits der Preis des Walfers noch immer ein zu hoher iH. Dies iH um fo mehr zu bedauern, als Aufzüge für Perfonen ein wefentliches Mittel find, die Bequemlichkeit der Bewohner und die gefund-heitlichen Verhältniffe in gröfseren Städten zu fördern. An diefer Stelle follen die Wege angegeben werden, in welcher Weife jenem Uebelfiande, im Befonderen für Aufzüge, abgeholfen werden kann.

Der mit der Verwendung der Aufzüge zufammenhängende, zeitweife unterbrochene Betrieb zeigt, dafs die auf die Zeiteinheit bezogene durchfchnittliche Leifiung des hydraulifchen Motors eigentlich eine fehr geringe iH, weil ja bei

12

Handbuch der Architektur. 111, 3, b. (2. Aull.)

einer 12- bis 15-ftündigen Benutzungsdauer des Aufzuges die thatfächliche Arbeitszeit in den meiiten Fällen 2 Stunden niclit überfchreiten wird.

Es wird daher in folchen Fällen, wo die Wafferkraft-Befchaffung durch das ftädtifche Wafferwerk zu koltfpielig wäre, lieh empfehlen, hierfür einen eigenen kleinen Motor mit Pumpe aufzuftellen, welcher, den ganzen Tag arbeitend, ver-hältnifsmäfsig kleine Abmeffungen erhalten kann; eine folche Mafchine würde dann in ihrer vollen Leiftung ausgenutzt werden können und die Vortheile des hydraulifchen Betriebes des Aufzuges im vollen Umfange ermöglichen. Die Pumpe würde in einen auf dem Dachboden aufzuftellenden Wafferbehälter arbeiten, während das verbrauchte Waffer des Aufzuges in einen Brunnen oder einen Behälter lieh ergiefst, aus welchem die Pumpe fchöpft.

Als Betriebsmafchine der Pumpe wird man wohl zumeift eine Gaskraft-mafchine oder auch einen Elektro-Motor wählen, jedoch eine Dampfmafchine, wegen des billigeren Betriebes, vorziehen, falls deren Aufhellung zuläffig ift; ein Motor von */₄ bis ¹/₂ Pferdeltärke wird in den gewöhnlichen Fällen genügen.

Naturgemäfs wird nur dann die Durchführung eines befonderen Pumpenbetriebes vom Geldftandpunkte aus berechtigt fein, wenn die Benutzung des Aufzuges eine ziemlich rege ift und eben hierdurch die fonftigen Koften der Wafferbefchaffung einen gröfseren Betrag erreichen; die Grenze hierfür lälft lieh von vornherein nicht angeben und hängt ftets von den örtlichen Yerhältniffen ab. Eine genaue Berechnung der Koften der Wafferbefchaffung auf dem einen und dem anderen Wege wird unzweifelhaft erkennen laffen, welcher im einzelnen Falle vorzuziehen fein wird.

Î3¹-

Elektrifche

Mafchinen.

Auch die elektrifche Kraft hat zum Antriebe von Aufzügen, fowohl für Perfonen als auch für Lallen, bereits ziemliche Verbreitung gefunden, in Folge ihrer einfachen Inftallation durch Anfchlufs an eine bellehende Elektricitäts-leitung und der relativ geringen Betriebskoften; die aus der Kraftquelle her-rührenden Betriebsftörungen lind nicht gröfser, als bei anderen Kraftquellen und laffen lieh rafch beheben.

T32.

Sicherheits

vorkehrungen.

Aufser den bei der Geftaltung des Fahrftuhles (liehe Art. 124, S. 173) und bei der Ausbildung des Fahrfchachtes (liehe Art. 126, S. 174) angegebenen Vor-lichtsmafsregeln lind bei den Aufzügen noch manche andere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, unter denen diejenigen die wichtigften lind, welche den nachtheiligen Folgen eines Bruches im Tragfeil, bezw. in der Tragkette oder in der Windevorrichtung begegnen füllen oder lie doch wefentlich herabzumindern haben. Hierzu dienen Gefchwindigkeitsbremfen und Fangvorrichtungen.

Die Bremfen geftatten dem Fahrlluhl, der nach dem Bruch des Tragfeiles etc. oder der Windevorrichtungen frei herabgleiten, bezw. herabfallen kann, zwar die Weiterbewegung nach unten, vermindern aber feine Ge-fchwindigkeit in folchem Mafse, dafs weder für den Fahrlluhl, noch für die darin befindlichen Perfonen oder die auf demfelben ruhenden Lallen eine Gefahr entlieht. Die Fangvorrichtungen haben den Zweck, den dem Herabfallen ausgefetzten Fahrlluhl im Fahrfchacht an der Stelle aufzuhalten, wo er lieh beim Eintritt des Unfalles befindet. Beide Arten von Sicherheitsvorrichtungen genügen nur dann ihrem Zwecke, wenn fie felbllthätig eingerichtet find.

Die Gefchwindigkeitsbremfen find derart conftruirt, dafs durch die Centri-fugalkraft Reibung erzeugt wird; letztere bremst entweder den Fahrlluhl felbft oder die Aufzugswinde; dadurch wird erfterer entweder in feiner Abwärtsbewegung völlig aufgehalten oder mit wefentlich herabgeminderter Gefchwindig-

keit niedergelaffen. Bei den Fangvorrichtungen lind im Wefentlichen drei Hauptarten zu unterfcheiden:

1)    Fangvorrichtungen mit Federwirkung, bei denen zur Bethätigung der Fangvorrichtung zwifchen Fahrltuhl und För der feil, bezw. -Kette eine Tragfeder eingefchaltet wird; durch die Feder werden Excenter, Klauen oder Keile gegen die Führungsfchienen geprefft oder in diefelben eingedrückt.

2)    Fangvorrichtungen, bei denen einem Theile des fallenden Fahrltuhles eine verzögerte Bewegung ertheilt und dem übrigen Theile deffelben zunächlt als Hindernifs in den Weg geftellt wird.

3)    Wenn mehrere Förderfeile vorhanden lind, fo kann man die ver-fchiedenen Spannungen, welche beim Bruch eines derfelben in den übrig bleibenden entliehen, der Conllruction der Fangvorrichtung zu Grunde legen.

In vielen Staaten bellehen gefetzliche Vorfchriften über die Sicherheitsvorkehrungen, durch welche bei Aufzügen Unfällen vorgebeugt werden foll. Man kann indefs hierin auch zu weit gehen. Durch die Anordnung zahlreicher Sicherheitsvorkehrungen aller Art wird die Conllruction fchwerfällig und die Zahl der Unfallsmöglichkeiten vermehrt. Denn ungeachtet aller Sicherheitsvorrichtungen mufs der gröfste Werth darauf gelegt werden, dafs fchon die Conllruction des Fahrltuhles und der tragenden Theile derart durchgeführt fei, dafs, aller menfchlicher Vorauslicht nach, eine Anwendung jener Einrichtungen überhaupt nicht Itattzufinden Gelegenheit habe; abgefehen von der grundfätz-lich richtigen Conllruction, follen alle tragenden Theile, unter grund-fätzlicher Ausfchliefsung des Gufseifens, nur mit höchltens ¹/?0 ihrer Bruchfeltigkeit, im ruhenden Zuftande, beanfpnicht, und das auf Seite 173 angegebene Verhältnifs zwifchen Drahtfeil und Rollendurchmeffer eingehalten werden; alsdann wird es nach bisherigen vieljährigen Erfahrungen nie zu einer ernltlichen, gefährdenden Befchädigung der einzelnen Bellandtheile kommen, wobei aber immerhin eine regelmäfsige Beauflichtigung der gefammten Einrichtungen vorausgefetzt ift.

Für Lalten-Aufzüge, welche nicht von Perfonen benutzt werden, kann jene Beanfpruchung mit a/₁₂ bis ¹j₁₀ der Bruchfeltigkeit angenommen werden.

Kleinere Störungen, welche überhaupt bei jeder mafchinellen Anlage möglich lind und auch Vorkommen, deren Art theilweife mit dem Sylleme der Aufzüge und ihres Antriebes zufammenhängt, werden dann ohne Nachtheil für das Ganze bleiben.

133-

Begrenzung

des

Stoffes.

Im Nachltehenden kann es lieh naturgemäfs nicht darum handeln, die Perfonen- und Lallen-Aufzüge in folcher Weife zu behandeln, dafs der Architekt dadurch im Stande ift, Aufzüge felblt conltruiren zu können. Vielmehr follen die nachltehenden Kapitel nur zu feiner Orientirung dienen und ihn in den Stand fetzen, bei baulichen Entwürfen und Ausführungen an die einfehlägigen Fragen in fachgemäfser Weife heran treten zu können.

12*

H4-

Verwendung.

Mo'

HS.

Lage

im

Gebäude.

7- Kapitel.

Perfonen-Aufzüge.

rJlf-- ,e\ -)\    p    e.

Bei uns kommen Perfonen-Aufzüge meilt nur in Galthöfen, Kranke nhäufern, gröfseren Gefchäftshäufern etc. vor, bürgern lieb aber auch fchon in Privathäufern ein. In Amerika hingegen wird fowohl in öffentlichen, wie in privaten Gebäuden von diefen Einrichtungen weit gehender Gebrauch gemacht; allerdings find diefelben dort in Folget der großen Gefchofszahl, iiisfefondere bei den in neuefter Zeit entftandenen Thürmhäufern, eine unbedingte Nothwendigkeit.

In England, in den neuen Speicheranlagen zu Hamburg, in einigen neueren Gefchäftshäufern

; . p~/ ■    " : -

dafelbft u. a. O. find in neuerer Zeit Perfonen-Aufzüge ausgeführt worden, die nicht nur einen ab-wechfelnd auf- und niedergehenden Fahrltuhl befitzen, fondern welche mit einer gröfseren Anzahl Fahrltühlen ausgerültet find; letztere fteigen in uniinterbrocliener Reihenfolge in der einen Hälfte des Fahrfchachtes in die Höhe, während fie in der anderen Hälfte fich nach unten bewegen. Bei folcher Anordnung können gleichzeitig Perfonen nach oben und nach unten gefördert werden; felbftredend können folche Einrichtungen nur bei fehr grofsem Verkehre in Frage kommen.    OZ Ia

j,.    "    2» i ■    -I —    t’ •    • • »'

. Perfonen-Aufzüge empfehlen fich überall dort, wo der Verkehr zwifchen den Gefchoffèn ein fehr reger ill, wo man die Treppe vom gewöhnlichen Verkehr thunlichlt frei halten will und wo die höheren Gefchoffe auch vom belferen Publicum benutzt werden follen.

LA

ZoU

4« {cU~cK

von

pn.

Ein Perfonen-Aufzug foll im Gebäude fo gelegen fein, dafs der Zutritt zu demfelben in die Augen fällt und dafs die Perfonen, welche den Aufzug benutzen wollen, vor dem Eintreten in den Fahrltuhl keine anderen Räume zu durchfcjireiten haben. Sonach werden in diefer Beziehung an die Aufzüge die gleichen Anforderungen geftellt, wie an die Treppenhäufer, fo dafs fich im Allgemeinen fagen läfft: der Perfonen-Aufzug foll entweder im Treppenhaufe oder in feiner unmittelbarer Nähe gelegen fein.

Was die erftgedachte Lage betrifft, fo hat es viel Verlockendes, den zwifchen gebrochenen Treppenläufen verbleibenden freien Raum, das fog. Treppenauge,

Fig. 427.

Fig. 428.

n-,

------J.oS---

4-

<.rS

Assen

st .

k.

Ascenseur

!•

1.5o -

----1.1S

_ _ Vt\So ___

3.*

’t

i-

V125 w. Gr.

zum Unterbringen des Aufzuges zu benutzen (Fig. 427 u. 429); allein die Gefahr, dafs die die Treppe Benutzenden verletzt werden, ift eine ziemlich bedeutende.

.Xry. ‘--y- Vv'i-i C-

Defshalb find in einem folchen Falle die Treppenläufe und -Ruheplätze nicht allein durch ein Geländer zu fichern, fondern auch in folcher Weife zu verwahren, dafs

enr

Niemand den Kopf, die Hand etc. in den Lauf des I(ahrftuhles flecken kann. Am meiften empfehlen lieh hierzu Schutzwände aus Drahtgeflecht, deren Höhe nicht unter 1,75 m und deren Mafçhenweite nicht über 10rara betragen foll.

Durch eine folcne Abordnung* des Aufzuges erreicht man u, A. auch den Vortheil, dafs das Fahrgerüft gut beleuchtet ift. Verlegt man den Aufzug in

Fig. 429.

~ v;

:-y-

t. ',

Wâ

«K

IS

■ ~'p >

't%é

mmm

t    . f A.'

-« V ' ,,'-»V .r- ,^3«PS®

■■WÊÊÊÊÊiÊÈÊÈÊÊ,

«88

t*

■Bill

V:

Hfüf

| .

ri

■;

''I

* ..

ri

IM-

WFs>'.tV,s k j ;A-

I ■

ÄiÄSII» ?Jp

1111t

Ł-' >

v:~ | ÂÏ

rrzi

rs *

i=S

P»

, .Æ

À%'!'

à.

4>

g|

‘ v ■ ■    j^v;

. ...    '.V

1,- %

..

•#

I IL,’ tfC

••

-TT“

EU

s?

gay |

IS

ff

SäSflfef^ ‘ ' *à

’WÊÈââ

G/Wj

iäW

.Ja

(ä

Perfonen-Aufzug im Haufe der Equitable-Verficherungsgefellfchaft zu Melbourne.

136.

Fahrfchacht.

einen am Treppenhaufe gelegenen Fahrfchacht (Fig. 428), fo wird in der Regel auch an einen folchen die Forderung geftellt, dafs er bei Tage hinreichend erhellt fei; dies läfft fleh am einfachften durch ein aufgefetztes Dachlicht erreichen.

Derartige Fahrfchäclrte füllten ftets von unverbrennlichen Wänden um-fchloffen fein; denn bei in unteren Gefchoffen ausbrechenden Bpäpflen find es gerade folche Schachte, durch welche fich die Flammen am rafcheftert nach oben

137-

Fahrftuhl.

verbreiten. Beftehen die Wände aus brennbaren Stoffen, fo wird das Feuer in

l/JLS f" ' <Ls

alle Gefchoffe übertragen. Allein felbft bei feuerlicherer Conftruction der Fahr-fchächte find diefelben in fo fern gefährlich, als fie den Rauch rafch nach oben leiten; dies ift namentlich dann um fo gefährlicher, wenn Treppe und Aufzug mit einander verbunden find; in einem folchen Fälle kann die Treppe als Rettungsweg unbenutzbar werden. Es follte defshalb als Grundfatz gelten, dafs in einem gröfseren Gebäude eine einzige mit Aufzug vereinigte Treppe, wie he auch immer hergeflellt fein möge, niemals allein aüsreichtf vielmehr ift als For-derung aufzultellen, dais thunhchlt entfernt und unabhängig von Aufzugen eine befondere, leicht auffindbare, uriverbrennliche und durch alle Gefchoffe führende

Treppe vorhanden ift.

Des Weiteren lind die in Art. 126 (S. 174) ^bezüglich der Fahrfchächte be-

reits gemachten Mittheilungen zu beachten und auch der Anordnung der in den

/-FAuGr , £ j,. , rJvsïSP    — -    - -    °p*+«i4i^P/

einzelnen Geichoiieu befindlichen Zugänge

Augenmerk zuzuwenden. Um Unfällen, welche durch mangelhaften Schachfver-fchlufs entliehen können, vorzubeugen, feien jene Zugänge fo eingerichtet, bezw. verfchloffen, dafs lie nur vom Fahrftuhl aus, alfo nur dann, wenn die Thür des letzteren vor der Gefchofsthür fleht, geöffnet werden können.

Den Ausführungen in Art. 124 (S. 17s) ift an diefer Stelle zunä zufügen, dafs die Plattform, welche zur Perfonenbeförderung dient, gefriedigt werden mufs, dafs Niemand durch Vörftrecken eines Körpertheiles verunglücken kann; eben fo ,ift ein derart, feiles Schutzdach erforderlich, dafs

°    prpX~&*--Laf-3

Fahrfchącht herabfaHehde Gegenftände die im Fahrftuhl befindlichen

«O Kc^uCe' 7; •    1 ••    r-w    r    Vfcv'v.P /oo ' ‘O

Perfonen nicht vorletzt werden können. Zu dięfem Ende wird der .im Grundrifs rechteckig geftaltete Fahrftuhl durch ein aus" Eifen conftruirtes Gerippe gebildet, welches in der Regel an allen vier Seiten mit dichten Wänden verkleidet, feltener

-    ⁰    snArrss    - . »-■*    4^0’i cOsZ- i-    0    c

bei dichter Umfchlie-

2s2-0'vM»,T/^^çt.    , C^'c^n—3

man die Umfaffungswände in er man deckt den Fahrftuhl mit matten

p o ;    cR

zum

Fahrfchacht

das erforderliche

chft hinzu-

durch im

durch engmafchiges Gitterwerk ausgefüllt ift. Will man fsung das Tageslicht einfallen laffen, fo verglast

___    ßoftv-tUÄc

ihrem oberen Theile (Fig. 430 lü3)Jct ode

Glasfchęiben ab; in letzterem Falle mufs man über dem Glasdach ein kräftiges Eifengitter anordrien. '

Die Grundrifs-Abmeffungen des Fahrftuhles hängen von der Anzahl der

(X^o^t^ooz CjrA/iÆ“ -fv^o Öo~To <=-■—«-

Perfonen ab, welche gleichzeitig befördert werden follen. Ift derfel.be nur für eine einzeln^ Perfon beftimmt, fo wird 0,5 qm Grundfläche als Mindeftmafs

pOi^CJ^Cr

zufehen fein; es wird lieh indefs auch in einem folchen Falle empfehlen, bis zu 0,7qm zu gehen. Soll aufser einer zu befördernden Perfon auch noch der Führer des Fahrftuhles Platz haben, fo ift die Grundfläche nicht kleiner als 1,0 qm zu wählen. Gröfsere Fahrftühle für mehrere Perfonen erhalten 3,5, felbft 4,0qmGrund-

an-

fläche und darüber. Die Höhe des Fahrftuhles beträgt 2,0 bis 2,5m.

Die innere Auśftattung der Fahrftühle ift fehr verfchieden; fie kann lieh vom fchmucklofeften Ausfehen bis zu vornehmem Reichthum fteigern. Die zu befördernden Perfonen müffen während der Fahrt entweder flehen, oder für diefelben find Stühle oder Wandfophas vorgefehen.

In das Innere des Fahrftuhles führen eine, urfter Umftänden mehrere Thüren, welche nicht unter 60cm breit fein follen; die entsprechende Thür in den Fahr-fchächtwändungen wird etwa um IOcm breiter gemacht. Flügelthüren empfehlen fleh für den Fahrftuhl nicht; wenn fie nach innen auffchlagen, beengen fie den

Fig. 430.

i. I70---

“Ł- Jl-iJ

BâÉ

I.......*■*" —!

--------oil'ç-------

üffgl-ZfrSiil::

----------û/s

lînl

4SI

~Ü

-----é-, 00 O-------------

PU

. — â.fSoX

r-

If

\NN

HT

Ü-

C'o\

|y;j

nfclbs

SSJ

\<S

W“

Perfonen-Aufzug⁻ in den Grands Magaßns du Louvre zu Paris¹⁶³).

V75 w- Gr-

otJÖ üOC-

obsms

Innenraum deffelben; fchlagen lie, nach aufsen auf, fo verurfachen fie nicht feiten

t-t*    _    utv-Çïl',! cn«?uz,    '    cAt je c'e^w--

Unfälle, fobald fie nicht rechtzeitig oder nicht vollftändig- gefchloffen werden.

f>otŁ.<Ł~vV    4»Æ.ut .    .    °

aus.

Am empfehlenswertheften find. Schiebethüren : in Amerika führt man meift Schiebethüren aus Drahtgeflecht

#    c—^ "'A o ó ü

p₀-Wb§®i Dunkelheit, alfo auch bei Tage, wenn der Fahrftuhl des Tageslichtes entbehrt, mufs derfelbe künftlich erhellt werden; dies kann durch Petroleum

■&CC

P-v.

Lampen, durch Leuchtgas oder durch elektrifch^sTGcht geschehen. Bei Verwendung von Erdöllampen hat man für den A^bzug der Verbfennungsgafe zu forgen. Bei Gasbeleuchtung bringe man in halber Hubhöhe des Aufzuges im Fahrfchacht einen Schlauchhahn an; der darauf zu fchiebende und in den Fahr-ftuhl einzuführende Gummifchlauch fei etwas länger, als die halbe Hubhöhe des Aufzuges betragt. Bei elektrifcher Beleuchtung verfahre man in der Anlage der Leitungsdrähte in ähnlicher Weife. M r*

iTi. Ift der Fahrftuhl in einem Grefchofs angekommen, fo foll eine Einrichtung vorhanden fein, um ihn feft halten zu können. Die Fahrftuhlthüren follten lieh nicht früher öffnen laffen, als bis der Fahrftuhl feft geftellt ift, und nach dem Austreten der Fahrenden fich wieder felbftthätig fchliefsën. s

An den Endpunkten feiner Bahn foll fich der Fahrftuhl felbftthätig ausrücken, fo dafs nach keiner Richtung eine Weiterbeweg-ung deffelben, noch der etwa vorhandenen Gegengewichte ftattfinden kann; diefes Ausrücken darf nicht mit Stofs erfolgen, fondera mufs fanft eingeleitet werden.

Damit man ftets in Kenntnifs darüber fei, in welchem Gefchofs fich der

i    —o    e < 'o

Fahrftuhl befindet, empfiehlt es fich, in jedem Gefchofs eine von der Bewegung des Fahrftuhles abhängige Zeigervorrichtung anzubringen. Auch ift es zweck-mäfsig, mit dem Aufzug eine Signal- oder Meldeeinrichtung zu verbinden, welche ein in jedem Gefchofs deutlich hörbares Zeichen giebt, fo lange irgend eine der

cBL

Fahrfchachtthüren geöffnet ift.

138.

Conitructions-

bedingungen.

Damit ein Perfonen-Aufzug auch feinem Zwecke einer rafchen Beförderung entfpreche, foll der Fahrftuhl eine Gefchwindigkeit von mindeftens 300 bis 400 in der Secunde, jedoch nicht mehr als 1m in der Secunde befitzen, fobald der Fahrftuhl beftimmt ift, in jedem Stockwerke anhalten zu können; er foll nur dann eine gröfsere Gefchwindigkeit, bis 2m und darüber, erhalten, wenn er nur für gröfsere, auf einmal zu durchlaufende Höhen beftimmt ift. Der Fahrftuhl foll auch genügend grofs und derart eingerichtet fein, dafs der Bequemlichkeit der Fahrenden Rechnung getragen wird, damit bei dem, wenn auch nur fehr kurzen Verweilen in demfelben, nicht ein bei Laien fehr begreifliches Unbehagen hervorgerufen wird; letzteres hält auch heute noch viele Perfonen von der Benutzung eines Aufzuges ab.

Auch nach einer anderen Richtung hin ift eine Unterfcheidung zuläffig: ob nämlich der Aufzug für ein Privathaus oder für einen Gailhof oder für ein fonftiges öffentliches Gebäude beftimmt ift.

In Gafthöfen ift erforderlich, dafs eine ganz beftimmte Perfon mit der Handhabung des Aufzuges betraut bleibe, da es bei den ftets, und zwar meift in fehr kurzen Zeiträumen, wechfelnden Perfonen, welche den Aufzug benutzen, kaum durchführbar erfcheint, diefelben mit den, wenn auch noch fo wenigen und einfachen Handgriffen vertraut zu machen, welche zur jeweiligen felbftändigen Führung des Aufzuges erforderlich find. In gewöhnlichen Wohngebäuden hingegen ift es allerdings möglich, die Hausbewohner unmittelbar dahin zu unterweifen, dafs fie ohne weitere Beihilfe den Aufzug jederzeit benutzen können, wobei

felbftverftändlich derartige Einrichtungen getroffen werden müffen, dafs eine etwaige fehlerhafte Handhabung in keiner Weife die Sicherheit des Aufzuges oder der Perfonen gefährden kann.

Hiedurch würde die Bequemlichkeit in der Benutzung des Aufzuges gesteigert, hauptfächlich aber ein bedeutender Theil der Betriebskoften, wegen Entbehrlichkeit eines befonderen Wärters, erfpart werden.

¹

) Siehe auch : Escaliers en fer à double T. La feniaine des conß., Jahrg. 6, S. 17 — hiernach : Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 129 — und: Schweiz. Gwbbl. 1881, S. 152.

a) Hydraulifche Aufzüge.

J39-

Kennzeichnung

und

Als die für unfere Yerhältniffe wichtigeren feien vorerft die hydraulifchen Aufzüge befprochen. Wie fchon früher angedeutet, wird bei denfelben der Fahr-ftuhl durch Einwirkung einer Wafferiäule auf einen Kolben gehoben. Die Be-Verfchiedenlieit-fchaffung des erforderlichen Betriebswaffers gefchieht entweder durch unmittelbaren Anfchlufs an die ftädtifche Wafferverforgung oder in der Weife, dafs man einen im oberften Gefchofs (meift Dachbodenraum) gelegenen Behälter mit Waffer füllt und letzteres daraus zum Betriebe des Aufzuges entnimmt; das Speifen des Waffer behälters im zweiten Falle kann durch Anfchlufs an die etwa vorhandene Öffentliche Druckwafferleitung oder durch ein Pumpwerk erfolgen. Je nachdem der Fahrftuhl durch Seile, bezw. Ketten etc. mit dem Treibkolben unmittelbar oder mittelbar verbunden ift, kann man unmittelbar und mittelbar wirkende hydraulifche Aufzüge unterfcheiden.

i) Unmittelbar wirkende hydraulifche Aufzüge.

140.

Einrichtung.

Der unmittelbar wirkende Aufzug in Fig. 431 befteht der Hauptfache nach aus einem in den Erdboden verfenkten Prefscylinder oder Stiefel a, in welchem lieh ein Kolben b, in der Regel ein mafliver Kolben (auch Stempel oder Plunger genannt), bewegt, deffen Fänge mindeftens fo grofs fein mufs, als der geforderte Hub des Aufzuges beträgt. Auf diefem Kolben fitzt der Fahrftuhl c, welcher lieh mit jenem Kolben auf- und abbewegt. Durch Einlaffen von Waffer unter entfprechendem Drucke wird der Kalten, bezw. der Fahrftuhl gehoben, durch Auslaffen des Waffers gefenkt, und zwar wird die Regelung des Ein- und Austrittes des Waffers, die fog. Steuerung, vom Inneren des Fahrftuhles aus be-thätigt, indem ein Seil oder eine Kette der ganzen Fänge des Aufzuges nach herabgeht; mit dem Seil, bezw. der Kette ift die Steuervorrichtung verbunden und kann vom Fahrftuhle aus erreicht und gehandhabt werden, o ift die am höchften Punkte des Stiefels gelegene Oeffnung, durch welche der Ein- und Austritt des Waffers erfolgt.

Damit die bedeutende Falt des Kolbens nicht durch den Wafferdruck gehoben werden mufs, ift der Kolben durch Gegengewichte bis auf ein verhält-nifsmäfsig geringes, für das Herablaffen deffelben erforderliches Uebergewicht ausbalancirt. Zu diefem Behufe lind entweder am Kolben oder an dem mit letzterem verbundenen Fahrftuhle Ketten k befeftigt, welche über Rollen laufen und an ihrem anderen Ende die Gegengewichte g tragen.

Da gröfsere Gebäude vom Erdgefchofs bis zum Fufsboden des oberften Stockwerkes 20 m und auch mehr hoch lind, fo folgt daraus, dafs der Plunger eines folchen Aufzuges mehr als 20 ra lang fein mufs. Zur genauen Einhaltung der lothrechten Richtung ift der Fahrftuhl noch befonders forgfältig mittels Rollen in Leitfchienen geführt, was um fo nothwendiger ift, als anderenfalls bei dem fo ungünftigen Yerhältniffe zwifchen Fänge und Durchmeffer des Plungers

der letztere einen Seitendruck erleiden könnte, welcher zur Beschädigung des Plungers Anlafs geben könnte.

Il

wk

Bei einer folch bedeutenden Länge ift aber noch ein anderer Umftand in Betracht zu ziehen, nämlich dafs das wirkfame Gewicht des Kolbens lieh mit der Höhenftellung desselben ändert. Befindet lieh der Kolben im tiefften Stande, alfo vollftändig im Waffer, fo erleidet derselbe einen Auftrieb gleich dem Gewichte des von demfelben verdrängten Walfers; ift der Kolben in feinem höchften Stande, fo entfällt diefes Moment, und der Kolben wirkt mit dem entfprechenden Gewichte ftärker nach abwärts. Damit hieraus kein Mehrverbrauch an Kraft-waffer entliehe und an-dererfeits auch die Gleichförmigkeit des Ganges nicht darunter leide, werden die Ketten k, k zur Ausgleichung diefes Gewichtsunterschiedes benutzt. Wenn nämlich der Plunger b fteigt, fo nimmt die Länge der mit demfelben verbundenen Ketten auf der Kolbenfeite ab, während jene Seite der Ketten, an welcher die Gegengewichte hängen, in ihrer Länge zunimmt, und umgekehrt, woraus lieh ein Gewichtsunterschied zwifchen der einen und der anderen Seite ergiebt, welcher lieh der Kolbenftel-lung entfprechend ändert.

Fig. 431-

¹lio w. Gr.

g

’.v

c* *

||

Nfe

S¹

1)

Unmittelbar

wirkender

hydraulifcher

Aufzug.

Werden nun die Ketten fo Schwer gemacht, dafs der in Rede flehende Gewichtsunterschied eben fo grofs ift als jener, welcher lieh aus dem Unterschied des Auftriebes des aus dem Waffer allmählich heraustretenden Plungers ergiebt, fo wird die Ausbalancirung der todten Malfe des Aufzuges eine ftets gleichförmige fein. In der That wird diefes einfache und zweckmäfsige Mittel bei derartigen Aufzügen mit Erfolg angewendet.

141.

Steuerung.

Als SteuerungsVorrichtung werden bei diefen Aufzügen entweder Flach-fchieber oder Kolbenfchieber angewendet, welche 3 Hauptftellungen geftatten: die Stellung für den Eintritt, die Stellung für den Austritt des Waffers und die Mittelftellung, in welcher Sowohl Ein- als Austritt verhindert lind, mithin der Aufzug Hill lieht.

Die Steuervorrichtung wird durch einen Hebel bewegt, deffen eines Ende mit einem Seile oder einer Kette in Verbindung ift, welche, wie bereits erwähnt, längs des ganzen Aufzuges hinabreicht und vom Inneren des Fahrftuhles aus zugänglich ift; durch Ziehen an diefem Seile wird der Steuerfchieber bewegt und damit der Gang des Aufzuges nicht allein nach feiner Richtung, Sondern auch rücklichtlich feiner Geschwindigkeit geregelt, indem es im Belieben des Führers gelegen ift, die Ein-, bezw. Ausftrömungsöffnungen vollftändig oder nur theilweife zu öffnen.

Für diefe Art der Steuerung lind jedenfalls Flachfchieber vorzuziehen, weil lieh diefe vollkommen dicht herftellen und erhalten laffen; die bisher gebräuchlichen Kolbenfchieber find auf die Länge der Zeit nicht dicht zu erhalten, wodurch es auch nicht möglich ift, den Hub des Aufzuges mit der wünfehens-werthen Genauigkeit zu begrenzen.

In neuerer Zeit werden auch Ventilfteuerungen angewendet, welche Sowohl hinlichtlich des dichten Verfchluffes, als auch der Dauerhaftigkeit allen Anforderungen am bellen entfprechen.

Die Undichtheit der Steuerung hat ein Nachftrömen des Waffers felbll in feiner Mittelftellung zur Folge, fo dafs der Aufzug dann in der Regel weiter gehen wird, als er Soll, ein Nachtheil, der insbesondere beim tiefften Stande dadurch gefährlich werden kann, dafs der Kolben oder der Fahrftuhl zu tief geht und einen Stofs erhält, welcher einen Bruch des einen oder anderen Theiles herbeizuführen im Stande ift — ein Vorkomrrmifs, welches in erfter Reihe die Urfache des im Jahre 1878 im Grand Hotel zu Paris ftattgehabten Unglücksfalles gewefen fein Soll.

Bei einer undichten Steuerung würden auch alle jene Vorrichtungen ihren Zweck nur unvollftändig erfüllen, welche dazu beftimmt lind, den Aufzug in feinen beiden äufserften Stellungen felbftthätig zum Stillftande zu bringen. Die in Amerika gebräuchlichen Kolbenfteuerungen, welche weitaus beffer lind, Sollen bei den mittelbar wirkenden Aufzügen befprochen werden.

142.

Einzelheiten

Der Prefscylinder, in welchem lieh der Kolben auf- und abbewegt, Sollte ftets gleichzeitig mit der Herftellung der Fundamente verfenkt werden; will man dies erft fpäter, wenn etwa das Gebäude unter Dach ift, thun, fo ift die Arbeit viel fchwieriger, und unter Umftänden können die Fundamente auch gefährdet werden.

Die Vorth eile diefer Art von unmittelbar wirkenden Aufzügen beftehen in der Einfachheit der Anordnung, fo wie in der Sehr weit gehenden Sicherheit gegen etwaige Unfälle; diefen liehen aber nicht geringe Nachtheile gegenüber.

Dazu gehört in erfter Linie der abzuteufende Schacht, welcher noch

wefentlich tiefer unter das Erdgefchofs herabgehen mufs, als der Hub des Aufzuges beträgt, wodurch die Anlagekoften wefentlich erhöht werden.

Als wünfchenswerth ift die felbftthätige Regelung der Gefchwindigkeit zu bezeichnen, welche lieh gerade bei diefen Aufzügen nur fchwer und nur unter Anwendung mehr oder weniger verwickelter Einrichtungen durchführen läfft; die Gefchwindigkeit mufs nothwendiger Weife eine verfchiedene fein, je nachdem mehr oder weniger Perfonen gleichzeitig den Aufzug benutzen, fo dafs kaum zu verhindern ift, dafs der Aufzug jedesmal in anderer Höhenlage liehen bleibt.

Wenn diefe Höhenunterfchiede nicht allzu grofs lind, fo hat diefes Vor-kommnifs allerdings keine Bedeutung und beeinflufft nur die Bequemlichkeit des Ein- und Ausfteigens; wenn jedoch bei gröfserer Gefchwindigkeit oder überhaupt zu fpät und dann rafch abgefperrt wird, fo entliehen in Folge der grofsen bewegten Mafien Stöfse, welche auf den gefammten Mechanismus nur nachtheilig einwirken können.

Auf einen ziemlich Hark verbreiteten Fehler in der Conftruction diefer Aufzüge foll hier noch aufmerkfam gemacht werden. Die Ausbalancirung der todten Mafien erfolgt, wie oben erwähnt, mittels Gegengewichten, welche an dem einen Ende von Ketten befeftigt lind, deren anderes Ende gewöhnlich mit dem Fahr-ftuhle verbunden ift. Wenn nun durch irgend einen unglücklichen Zufall der Kolben bricht, fo werden die Gegengewichte frei, und reifsen in ihrem Falle den Fahrftuhl in die Höhe, hierbei ein Unglück herbeiführend, wie folches in Folge ähnlicher Conftruction im Jahre 1878 im Grand Hôtel zu Paris ftattfand.

Um derlei Unfälle zu vermeiden, mufs man daher den Kolben aus Schmiede-eifen oder Stahl herftellen; will man jedoch aus irgend einem Grunde einen gufs-eifernen Kolben anwenden, fo müffen die Gegengewichte an eine durch den Kolben reichende Stange angehängt werden, wie Fig. 431 dies zeigt. Wenn in einem folchen Falle der Plunger bricht, fo hält ihn die Stange; reifst auch diefe, fo wird diefelbe durch den Plunger und den Fahrftuhl durchgezogen ; die Gegengewichte werden herabfallen, ohne den Fahrftuhl im geringften zu verletzen; letzterer wird fammt dem Plunger liehen bleiben, wenn der Bruch bei der Auffahrt erfolgte, und etwas rafcher herabgehen, wenn der Bruch bei der Abfahrt erfolgte, obgleich lieh auch in diefem Falle der Wafferzuflufs rafch ab-fperren läfft.

In beiden Fällen wird der Stiefel dem aus dem Gefammtgewichte der bewegten Aufzugtheile lieh ergebenden Drucke zu widerftehen haben, gegen welchen er felbllverftändlich Hark genug fein mufs, foll die Möglichkeit ausge-fchloffen fein, dafs bei einem etwaigen Bruche des Stiefels der Plunger mit dem Fahrftuhle herabfalle. Die Verbindung der Gegengewichtsketten unmittelbar mit dem Fahrftuhle ift bei einem gufseifernen Kolben im. höchllen Grade gefährlich, und daher kann nicht dringend genug vor einer folchen Conftruction gewarnt werden.

Bei den unmittelbar wirkenden, hydraulifchen Aufzügen ift ferner ein mit dem Grundgedanken derfelben eng verbundener Nachtheil vorhanden: der grofse W afferverbrauch.

Bei der Berechnung der Gröfse des Kolbens mufs felbllverftändlich die gröfste Lall, bezw. die gröfste Anzahl der zu befördernden Perfonen zu Grunde gelegt werden, und diefe für den befonderen Fall ausgeführte Abmeffung läfft lieh nicht mehr abändern; hieraus folgt, dafs der vom Kolben durchlaufene Raum lediglich von der Gröfse des jeweiligen Hubes abhängt und gleich grofs ift, ob

der Aufzug⁻ leer benutzt oder ob die gröfste Laft gefördert wird. So wie daher der erforderliche tiefe Schacht die Anlagekoften erhöht, fo erhöht diefer unveränderliche, nicht zu regelnde Wafferver-brauch die Betriebs-koften in wefentlichem Mafse.

4P

■m

Hg

fp

■iii---

fj-

TZ

.--i-

i.

! if'

i !!

WM

Fig. 43²-

2) Mittelbar wirkende hydraulifche Aufzüge.

Von den mittel-

Aufzüge

bar wirkenden hydrau- ohne waffer-lifchen Aufzügen lind zwei Arten in Anwendung: folche, welche das gefammte zu verbrauchende Waffer in einer einzigen Cylin-derfüllung aufnehmen, und folche, welche einen Hafpel mittels W affermotoren treiben.

raotoren.

Mittelbar wirkender hydraulifcher Aufzug. — Vi0 w. Gr.

an-

Der Motor der erfteren befteht aus einem Cylinder, deffen Kolbenhub wefentlich (in der Regel 10-mal) geringer ift, als der Weg des Fahrltuhles, deffen

dann derart berechnet wird, dafs der Cylinder jene Waffermenge enthalten kann, welche der Gefammtleiftung des Aufzuges entfpricht.

Fig. 432 Hellt einen folchen Aufzug dar, bei welchem der Kolb en weg durch ein Syltem von Rollen überfetzt wird; der Prefscylinder ift nur einfach wirkend und die Kolbenftange auf Zug in Anlpruch genommen; beim Oeffnen der Ausftrömungsöffnung geht der Fahrftuhl dadurch herab, dafs fein Gewicht nicht vollftändig ausbalancirt wird,

H ^QMdlnalnlii

I

Si

j!

Infi

iH

•t

Durchmeffer

fondern ein Uebergewicht behält, grofs genug, um durch Ueberwindung der Reibungswiderftände die Rollen und den Kolben wieder in die frühere Stellung zurück zu bringen. Der Fahrftuhl ilt mittels des einen Seilendes mit den Seilrollen des Prefscylinders verbunden.

Das In- und Aufserbetriebfetzen des Aufzuges erfolgt am zweckmäfsigften vom Fahrlluhle aus, ähnlich wie bei den früher befprochenen unmittelbar wirkenden Aufzügen, und auch hier wird häufig eine Kolbenfteuerung angewendet. In Fig. 433 bis 435 ift eine in Amerika gebräuchliche Steuerung diefer Art dar-geftellt, bei welcher an den Kolbenenden Ausfchnitte angebracht find, welche verhindern follen, dafs die Bewegung des Waffers einen allzu rafchen Wechfel erleide.

Die Wirkung dieser Steuerung ift aus den Abbildungen klar erfichtlich.

Vom Falirftuhle aus wird das Seil j bethätigt, welches mittels der Rolle r, des Getriebes n und der Zahnltange f den Steuerkolben gh verfchiebt; k ift der mit dem Prefscylinder verbundene Stutzen und l jener mit der Hauptleitung verbundene, während m zum Abführen des verbrauchten "Waffers dient.

Diefe Steuerung ift in fo fern auch von den fonft üblichen abweichend, als durch die abwechfelnde Anordnung der Stulpen am Kolben und Stiefel in finnreicher Weife das Abdichten des Steuerkolbens bewerkftelligt wird; durch das Heraustreten der Stulpen aus ihren Führungen find erftere allerdings einer etwas gröfseren Abnutzung unterworfen, können aber erforderlichenfalls leicht ausgewechfelt werden.

Aufser der hier mitgetheilten Ueberfetzung des Weges des Arbeitskolbens auf den Hub des Fahrftuhles mittels Rollen wurden auch folche mittels Zahn-ftange und -Rad ausgeführt, welche jedenfalls einfacher find, als erftere. Das Waffer drückt bei diefen von rückwärts auf den Kolben, mit welchem eine Zahnftange in Verbindung ift, welche in ein kleines Getriebe eingreift; an der Welle diefes Getriebes ift eine Seilfeheibe befeftigt, über welche das Seil ge-fchlungen wird, an dem der Fahrftuhl hängt. Man pflegt auch an jeder Seite diefer Welle je eine Seilfeheibe zu befeftigen und fomit den Fahrftuhl an zwei Seilen aufzuhängen.    -©-m. pozo/v-ouji (»m

Die Anordnung' mittels Zahnftange hat gegenüber jener mittels Rollen den Vorzug der geringeren Widerftände; auch wird das Seil, wegen des erforderlichen grofsen Durchmeflers der Seilfeheibe, weit mehr gefchont, als bei den ver-hältnifsmäfsig kleinen Scheiben der Rollenanordnung.

Bei diefer Art von Aufzügen hat man es verflicht, eine Selbftfteuerung in fo weit einzurichten, dafs der Aufzug beim Anlangen in einem Stockwerke von felbft zur Ruhe gelangt. Da jedoch die Gefchwindigkeit des Fahrftuhles bei einem und demfelben Aufzuge auch von der veränderlichen Laft, d. i. von der Anzahl der jeweilig Fahrenden, abhängt, dabei aber eine genaue Regelung der Gefchwindigkeit nur fchwer durchführbar wäre, fo würde bei einem felbft-thätigen Abftellen der Bewegung der Fahrftuhl beinahe jedesmal in anderer Höhenlage liehen bleiben und hierdurch Unbequemlichkeiten in der Benutzung entliehen.

Fig. 433- £■

Fig 434-    •

Fig. 435- =4

ÙT

—s-

-tr* T>~ -nTf"

Amerikanifche Steuerung. V15 w- Gr.

b.m.

y( 9 8S

Gegenüber den unmittelbar wirkenden haben diefe mittelbar wirkenden

Aufzüge den Vorzug der billigeren Anlage, da nicht allein die mafchinelle Einrichtung wefentlich geringere Koften verurfacht, fondera auch der bei erlteren erforderliche tiefe Schacht hier vollftändig entfällt; felbftverftändlich unterliegt es auch keiner Schwierigkeit, eine verläfsliche Fangvorrichtung anzubringen, welche für den Fall eines Seilbruches zur Wirkung gelangt. Rücklichtlich des WafferVerbrauches gilt jedoch hier das Gleiche, wie bei den früheren Einrichtungen; diefelbe Waffermenge wird verbraucht, gleich viel, ob viele oder wenige Perfonen den Aufzug gleichzeitig benutzen.

Es fei noch erwähnt, dafs die mit Zahnftange betriebenen Aufzüge weniger Waffer verbrauchen, als die mit Rollen betriebenen, indem bei letzteren die Biegungswiderllände des über eine gröfsere Anzahl verhältnifsmäfsig kleiner Rollen gefchlungenen Seiles eine nicht unbedeutende Kraft verfchlingen; dies, fo wie die gröfsere Inanfpruchnahme des Tragfeiles lind Gründe genug, um vor-kommendenfalls die mit Zahnftange betriebenen Aufzüge als zweckmäfsiger er-fcheinen zu laffen.

M4-

Aufzüge

mit

Wafferfäulen-

Mafchine.

Bei den mit Waffermotoren betriebenen Aufzügen kommen als Betriebs-mafchinen wohl nur die Wafferfäulen-Mafchinen in Betracht; Conftruction und Wirkungsweife derfelben, ähnlich derjenigen bei Dampfmafchinen, dürfen in der Hauptfache als bekannt vorausgefetzt werden.

Im Grundgedanken befteht die Anordnung darin, dafs eine oder zwei derartige Mafchinen eine Welle in rafche Umdrehung verfetzen, welche dann, durch Vorg-elegeräder in das Langfame überfetzt, eine Trommel in Umdrehung bringt, auf der lieh ein Drahtfeil oder eine Kette, woran der Fahlftuhl hängt, auf- und ab wickelt. Das Ganze befteht alfo aus einem Hafpel, welcher durch Wafferkraft betrieben wird.

Hierbei ift jedoch auf nachftehenden wefentlichen Punkt Rücklicht zu nehmen. Da die Wafferfäulen-Mafchine ihre Kraft mittels Kurbeln überträgt, fo kommen zwei Stellungen vor, die fog. todten Punkte, in denen eine Kraftübertragung durch den Kolben der Mafchine nicht llattlinden kann; bleibt daher die Mafchine zufällig im todten Punkte liehen, fo könnte diefelbe nicht ohne befondere Nachhilfe in Gang gebracht werden; die Verwendung derart betriebener Aufzüge wäre daher auf wenige Fälle befchränkt. Um dies zu vermeiden, wendet man zweicylindrige Mafchinen an, deren Kurbeln unter einem Winkel von 90 Grad gegen einander verletzt lind, fo dafs, wenn die eine im todten Punkte lieht, die andere ihre gröfste Kraft ausübt und das Ingangfetzen der Mafchine ohne andere Nachhilfe, als die des Oeffnens des Zuftrömungsventils, in jedem Augenblicke erfolgen kann. So richtig diefe Anordnung ift, fo hat lie doch, bei Waffer als Betriebsmittel, einen wefentlichen Nachtheil. Wenn wir den Fall betrachten, dafs die Kurbel der einen Mafchine im Momente ihres Ingangfetzens im todten Punkte lieht, fo mufs die andere Mafchine allein kräftig genug fein, um den Aufzug in Bewegung zu bringen. Es ift hierbei zu berück-lichtigen, dafs die Mafchine nicht, wie bei zu anderen Zwecken dienenden Betriebsmafchinen, beim Ingangfetzen nur einen mehr oder weniger kleinen Theil ihrer gröfsten Feillung auszuüben hat, fondera dafs diefelbe fofort die volle Arbeit zu verrichten hat, welche von der einen Mafchine begonnen werden mufs. Hieraus geht hervor, dafs die Betriebsmafchinen wefentlich ftärker fein muffen, als ihrer durchschnittlichen Feillung entfprieht, damit eben dem jederzeitigen Ingangfetzen keinerlei Schwierigkeiten begegnen.

Diefem Umllande kann bei Anwendung der Dampfkraft leicht Rechnung

getragen werden, ohne den Betrieb zu vertheuern; anders ift dies bei dem gänzlich unelaltifchen Waffer. Bei diefem konnte der durch die Vergröfserung der Mafchine erzeugte Ueberfchufs an Kraft nur durch Verengen der Einftrömungs-öffnung, alfo Tödten der Wafferkraft ausgeglichen werden.

Diefem Uebelftande gefeilt lieh noch die Schwierigkeit hinzu, dafs der Fahr-ftuhl eine Bewegung fowohl nach auf- als abwärts bedingt, während eine Vor-und Rückwärtsbewegung der Mafchine nur durch verwickelte Anordnung der Zu- und Abflufsrohre zu erreichen war; daher mufs das Herablaffen des Fahr-ftuhles ohne Hilfe der Mafchine mittels der Bremfe vollzogen werden, falls die Steuerung vom Fahrltuhle aus erfolgen foll; bei der Bedienung von der Mafchine aus kann durch Wechfelräder das Umkehren der Bewegung eingeleitet werden, wie dalfelbe in der That fchon ausgeführt wurde. Obwohl im Allgemeinen kein befonderes Bedürfnifs vorhanden ift, den Aufzug auch zur Niederfahrt zu benutzen, fo mufs immerhin diefer Fall gleichfalls vorgefehen werden, und da fcheint es denn doch bedenklich, die Sicherheit des Betriebes und der Perfonen von der Wirkung der Bremfe abhängig zu machen.

So grofs auch die Vorzüge der Wafferfäulen-Mafchinen in ihrer Anwendung für Aufzüge waren, indem auch bei diefen ein Brunnenfchacht entbehrlich wird und die Anlage ganz befonders zufammengedrängt ausgeführt werden kann, fo waren doch die vorangeführten Uebelftande grofs genug, um einer Verbreitung derartiger hydraulifcher Aufzüge hinderlich im Wege zu fein.

I4S-

Neuere

Aufzüge

Hingegen haben die feit einer Reihe von Jahren eingeführten Wafferfäulen-Mafchinen mit veränderlicher Füllung bereits mehrfache Anwendung für diefer Art. den Betrieb von Aufzügen gefunden und durch ihre Conftruction die eben dargelegten Bedenken befeitigt.

Wie die folgende Befchreibung und Fig. 436 bis 438 zeigen, find das Umkehren der Bewegung, fo wie der entfprechende Verbrauch des Betriebsmittels ganz ähnlich, wie bei Dampfmafchinen durchgeführt; die beiden Haupttheile des Aufzuges beftehen, wie bei den früheren Einrichtungen, aus dem Fahrftuhle (Fig. 436) und der Antriebsmafchine (Fig. 437), und letztere foll, als der in diefem Falle wichtigfte Theil, vorerft befprochen werden.

Die Mafchine befitzt wegen Vermeidung des todten Punktes zwei Cylinder a, a und wirkt mittels der Kurbelwelle und einer Schnecke auf das Schneckenrad b, auf deffen Achfe ein gezahntes Rad c fitzt; um diefes ift eine fog. Lafchenkette d, d gelegt, welche einerfeits mit dem Fahrftuhle f oben, anderer-feits mit demfelben unten in Verbindung ift, fo dafs eine endlofe Kette entfteht, deren Aufwickelung auf der einen Seite eine gleich grofse Abwickelung auf der anderen Seite entfpricht (Fig. 438).

Durch das Drehen der Mafchine nach vor- oder rückwärts wird daher der Fahrftuhl entweder auf- oder abwärts gezogen; hierbei ift nicht allein die todte Laft des Fahrftuhles, fondern auch noch ein Theil der Nutzlaft mittels Gegengewichtes g ausbalancirt, fo dafs die Mafchine auch beim Herablaffen des Fahrftuhles Arbeit verrichten mufs, welche jedoch der Arbeit beim Aufwärtsfahren zu Gute kommt.

Hierdurch wird nicht nur der Mafchine keine Mehrleiftung aufgebürdet; vielmehr tritt eine Erfparnifs an Leiftung ein, da durch die Theilung der Arbeit überhaupt eine kleinere Mafchine erforderlich ift und die fonft für das Herablaffen des Fahrftuhles unvermeidliche Ueberlaft, welche zum Heben einen ent-fprechenden Kraftaufwand erfordert, gänzlich entfallen kann. Was aber die

ri

si

"K

w>

(o

foS

'i

HP

Fig. 436.

1L

ii

1,1

in

Hydraulifcher Aufzug mit

Wafferfäulen-Mafchine. V100 w. Gr.

Hauptfache ift, auch das Herablaffen des Fahrftuhles mufs mittels der Mafchine erfolgen, wodurch alfo auch für diefes die gleiche Verläfslich-keit Platz greift, wie beim Heben des Fahrftuhles.

Die Verwendung einer Lafchen-kette vertheuert allerdings den Aufzug ein wenig; jedoch mufs diefes Moment der Sicherheit des Aufzuges weichen. Die Lafchenkette bietet den wefentlichen Vor-theil, dafs ihre Glieder aus einem einzigen Stücke, ohne Schweifsung, erzeugt werden, während die gewöhnlichen, durch Schweifsung der Glieder erzeugten Ketten, felbft bei forg-f ältigfter Ausführung, keineswegs die Gewähr bieten, dafs unter einer grofsen . Anzahl Glieder nicht denn doch das eine oder andere mehr oder weniger mangelhaft ift, was dann felbftverftändlich genügt, um die ganze Kette als gefahrbringend erfcheinen zu laffen.

Die Vertheilung des Waffers vor und hinter die Kolben der Mafchine findet mittels Schieber ftatt, deren Bewegung

21

.je

H-

iû

jd.

ï~

kÜI

śm

iku

#5? wM

_0-----------

mm

'o'

é

j|L|n

îlri

fw\\

Hifcł

T-

OTT

<®

fl

T-------

Igjpdjxi

cd a

^zurHandsteuerung ^ im Fahrstuhl.

selbsttätige Abwärts-N Steuerung.

zur Steuervorr. im E &.

M-tbi

i <§>- f

'Wrj

//

-17"

VF

VF

■.“TO,

V20w- Gr'

Antriebsmafchine zum hydraulifchen Aufzug in Fig. 436.

Fig. 437-

-UU

77

■W

.1______(

“•-/I----

IfeFr

3?

uinzi

i atlas,ć

sug.

»VtUê

durch je zwei Excenter h, h und eine Stephen/im’fche CoulilTe erfolgt; diefe Couliffe wird durch einen mit der Steuerwelle k verbundenen Hebel gehoben, bezw. gefenkt, wodurch die Mafchine vorwärts oder rückwärts gefteuert wird. An der zweiten Steuerwelle l fitzt eine Seilfeheibe m, deren Seil durch den ganzen Fahrfchacht reicht und vom Fahrftuhle aus zugänglich ift; durch einen Zug am Steuerfeile n wird die Welle l und durch Vermittelung der Zugftange o auch die Welle k mit den Couliffen und den Schiebern bewegt, und zwar letztere in jene Stellung gebracht, welche dem Aufwärtsgange des Fahrftuhles entfpricht. Andererfeits wird gleichzeitig der Schieber eines kleinen Steuercylinders p geöffnet, deffen Kolben mit dem Abfperrventil in Verbindung ift, daffelbe öffnet und fomit die Mafchine in Gang fetzt.

Im Fahrftuhle felbft (Fig. 436) find zwei Hebel mit Daumen r, r angebracht, welche lieh mittels eines Handgriffes weiter oder enger ftellen laßen; desgleichen find am Steuerfeile n in jedem Stockwerke Mitnehmer q beteiligt, deren Länge der Entfernung der erwähnten Daumen r, r entfpricht. Die richtige Stellung diefer Daumen wird durch einen Zeiger im Inneren des Fahrftuhles markirt; gelangt nun der Fahrftuhl in das markirte Stockwerk, fo ergreifen die beiden Daumen r, r den Mitnehmer q, ziehen das Steuerfeil in die Höhe und bewirken durch die der früheren entgegengefetzte Drehung der Welle l (Fig. 437), dafs vor Allem der Steuer cylinder p das Anlafsventil fchliefst und den Fahrftuhl zum Stillftande bringt. Mit diefem Steuercylinder, bezw. mit feinem Kolben, ift auch die Bremfe ^ ver. bunden, welche gleichzeitig mit dem Schliefsen des Ventils bethätigt wird.

Dachl] o ien.

Oberstes Geschoss

Erdgeschoss

Keller

Steuers eil

W,

Fig. 438.

Ha

t=

ZJ

EL

■J

m.

m.

Tj

üü

ÉË.

Hydraulifcher Aufzug mit Wafferfäulen-Mafchine. V100 w. Gr.

Damit einerfeits der Gang der Mafchine und des Fahilluhles ein gleichförmiger fei, andererfeits und hauptfächlich der Wafferverbrauch nur fo grofs fei, als der jeweiligen thatfächlichen Leiftung entfpricht, ift ein Centrifugal-Regulator R angebracht, welcher mit der Steuerwelle k unmittelbar verbunden ift und beim Steigen der Regulatorkugeln die Steuer-Couliffe ihrer mittleren Stellung nähert, gleich viel, ob die Mafchine nach vor- oder rückwärts läuft. Ein zweiter kleiner Steuercylinder t dient zur Abwärtsfteuerung, welche in folgender Weife wirkt.

Die in die einzelnen Stockwerke mündenden Ausgangsthüren des Fahr-fchachtes follen lieh, wie fchon erwähnt wurde, der Sicherheit halber felbftthätig fchliefsen, zu welchem Behufe diefelben entweder mit Federn oder Gegengewichten zu verfehen find. Im vorliegenden Falle find Gegengewichte angewendet, die an einem fchwachen Drahtfeile hängen (Fig. 437 u. 439), welches

Fig. 439-

'h

///.

ÄS®

l'-'j

01

W;

— ■ - ■ - - --•;—---- --•/■--- j---T-- —- — -A.-* - —-j---j—-

’ " r

V20 w. Gr.

über eine auf der Welle l fitzende Seilrolle v gefchlungen ift; an feinem freien Ende hängt ein kleines Gewicht w. Beim Oeffnen der Thür wird diefes Gewicht w frei gehoben; beim Schliefsen derfeiben wird letzteres durch Drehen der Rolle v die Steuerung des Cylinders t bethätigen, deffen Kolben die Welle l und durch diefe und die Zugftange o wieder die Welle k in einer folchen Richtung dreht, dafs die Mafchine den Fahrftuhl herabzieht; letzterer geht nun bis in das Erdgefchofs herab und bleibt hier vermittels einer felbftthätig wirkenden Ausrückung, ähnlich wie jener für die oberen Stockwerke, liehen. Desgleichen ift eine felbftthätige AbftellVorrichtung für den Fall angebracht, dafs durch Zufall oder Unvorfichtigkeit die Abftell Vorrichtung im Fahrftuhle fchlecht gehand-habt würde.

Fallt man diefe Verrichtung-en zufammen, fo beftehen diefelben: a) im felbftthätigen Ingangfetzen und im felbftthätigen Stehenbleiben des Fahrftuhles in jedem beliebigen Gefchofs;

ß) im felbftthätigen Herabgehen des Fahrftuhles aus jedem Obergefchofs bis in das Erdgefchofs.

Insbefondere letztere Einrichtung hat den grofsen Vorzug, dafs der Fahrftuhl immer im Erdgefchofs zur Benutzung bereit ift; ein Irrthum kann hieraus nicht entliehen, da einerfeits die Steuervorrichtung- nur vom Inneren des Fahrftuhles

aus zugänglich ift, andererfeits die Abwärtsfteuerung erft dann in Thätigkeit tritt, wenn die Ausgangsthüren gefchloffen, alfo die Fahrenden bereits vollftändig ausgeftiegen lind.

Eine derartige felbftthätige Abwärtsfteuerung ift felbftverftändlich für jene Fälle beftimmt, wo, wie in Privathäufern, zur Erfparung an Betriebskoften ein befonderer Führer nicht angeftellt werden foll; die hier erforderliche Handhabung ift derart einfach, dafs lie fofort von Jedem begriffen und ausgeführt werden kann.

Der Fahrftuhl f (Fig. 436 u. 438) befteht aus einem foliden Gerippe aus Eifen, innen mit Holzgetäfel ausgekleidet, mit Seffel und Lampe ausgerüftet; der Handgriff x des Steuerfeiles n ift durch einen Schlitz in der Verkleidung zugänglich. Der Fahrftuhl felbft hängt an einem Eifen- oder Stahldraht-Bandfeile z, welches am anderen Ende das Gegengewicht g trägt.

Die Sicherheit gegen das Herabftürzen wird einerfeits durch die folide Ausführung und eine fehr geringe conftructive Beanfpruchung des Materials (bei Schmiedeeifen 150 bis 175kg für 1qcm), fo wie durch eine Fangvorrichtung erreicht, welche beim etwaigen Reifsen des Tragfeiles zur Wirkfamkeit gelangt.

Der Wafferverbrauch ift bei diefer Art von Aufzügen, fo weit er die gröfste Leiftung betrifft, allerdings etwas gröfser, als bei den früheren Einrichtungen; da jedoch zumeift weniger Perfonen gleichzeitig den Fahrftuhl benutzen, als die der gröfsten Leiftung entfprechende Anzahl, fo wird durch die Einwirkung des Regulators auf die Steuerung ftets nur fo viel Waffer verbraucht werden, als der jeweiligen Leiftung entfprieht; hierdurch wird der durchfchnittliche Waffer-verbrauch ein wefentlich geringerer werden, als bei den früheren Syftemen von hydraulifchen Aufzügen.

146.

Hydraulifche

Aufzüge

häufern.

Wenn ein hydraulifcher Aufzug in dem zwifchen den Treppenläufen verbleibenden freien Raume, dem fog. Treppenauge, angebracht werden foll, fo wird bei einem folchen mit unmittelbar wirkender Wafferkraft zwifchen den in TrePPen-Gerüftftändern, welche zur Führung des Fahrftuhles und zur Aufnahme der Gegengewichte dienen, der Kolben, je nach dem Stande des Fahrftuhles, mehr oder weniger fichtbar werden, ein Anblick, der nicht geeignet ift, den äfthe-tifchen Eindruck der Anlage zu erhöhen.

Weit ungünftiger noch in diefer Hinlicht würde lieh ein mittelbar wirkender Aufzug darftellen, wenn der Fahrftuhl, wie bei der Anlage im Schachte, in der Mitte aufgehängt wird; diefe Anordnung ift nicht zu empfehlen, weil das fcheinbar fchwache Seil, an welchem der Fahrftuhl hängt, auf das Publicum, welches zumeift aus Laien befteht, einen beängftigenden Eindruck machen würde.

Es empfiehlt lieh daher auch in diefem Falle die Anordnung von vier hohlen Ständern oder Säulen, von denen zwei zur Aufnahme der Gegengewichte und zwei zur Aufnahme der Tragfeile dienen, wobei naturgemäfs der Fahrftuhl an den diagonal gegenüber fliehenden Ecken gehalten würde; die vier Säulen könnten gleichzeitig die Auflager für die Treppenwangen bilden, wodurch eine organifche und feile Verbindung derfelben unter einander erreicht würde. Bei einer folchen Anordnung wird die Aufhängung des Fahrftuhles dem Publicum vollftändig unfichtbar, ohne dafs das Beauffichtigen des Ganzen im geringften beeinträchtigt wird.

b) Dampf-Aufzüge.

147.

Grund

gedanke.

148.

Einrichtung.

Fig. 440.

>/////.

Dem Grundgedanken nach

mm

Wegen des elaltifchen Betriebsmittels lind bei diefer Art von Aufzügen weder unmittelbar noch mittelbar -wirkende Einrichtungen mit Prefscylinder zu verwenden, fondera lediglich das im Vorhergehenden befprochene Syltem eines Hafpels.

o³-

könnte daher die im vorltehenden Artikel befchriebene Anordnung eines hydrau-lifchen Aufzuges mit Wafferfäulen-Ma-fchine auch für den Dampf-Aufzug Anwendung linden, und man hätte lediglich die Wafferfäulen-Mafchine durch eine Dampfmafchine zu erfetzen.

n. OG.

I. OG.

Im Nachltehenden fei jedoch ein Perfonen-Aufzug mit Dampfmafchine be-fchrieben, welcher in Amerika üblich ilt und lieh hauptfächlich durch die mehrfachen von einander unabhängigen Sicherheitsvorrichtungen von anderen ähnlichen Aufzügen unterfcheidet; hierbei mag dahin geheilt bleiben, ob nicht gerade diefe vielfachen, auch räumlich fehr von einander entfernten Sicherheitsvorrichtungen eine folche Umftändlichkeit der Anlage mit lieh bringen, dafs der an-geftrebte Vorzug zum Theile wieder aufgehoben wird *⁶⁴). Fig. 440 bis 442 Hellen diefen Perfonen-Aufzug dar.

EG.

0S

[<b.

Antriebs -Maschine.

ÜÜXK

Dampf-Aufzug. — ¹/]():) w. Gr.

Eine Zwillings-Dampfmafchine treibt mittels eines breiten, durch eine Spannrolle gefpannten Riemens und eines Rädervorgeleges eine Seiltrommel, auf welcher lieh ein Seil auf-, bezw. ab wickelt, an delfen anderem Ende der Fahrltuhl hängt; durch die Anwendung eines Riemens für die erlte Ueberfetzung wird der Gang des Vorgeleges ein ruhiger. Mittels eines durch den Fahrltuhl und den Fahr-fchacht bis zur Mafchine reichenden Seiles a, a kann die Steuerung vom Fahr-lluhle aus gehandhabt werden, um die Mafchine in oder aufser Gang zu fetzen, fowohl für den Auf- als Niedergang, während eine felbftthätige Abltellvorrichtung nicht für die einzelnen Gefchoffe, fondera nur für die äufserlten Stellungen oben und unten angebracht ilt. Diefe belteht in der Hauptfache aus einer vom Vorgelege angetriebenen Schraubenfpindel,

îg

=jÆ>;-1

■ffîl

T¹

-Æ

-m

--I-

±z

Vâ

Ufa

ü-f

iP

Fig. 441.

RS

nTniii‘ü|T|^pTm-—^

1:

J®

Éf

Antriebsmafchine zum Aufzug in Fig. 440. — V20 w- Gr.

Fig. 442.

*r

*. N

WM

Fangvorrichtung zum Aufzug in Fig. 440. — i/₂₀ w. Gr.

Td,

P-,

mm

m.

1-4-

:K

I'X. ß/

mm

m.

il

'cd

auf der lieh eine mit Gewinde verfehene Knagge q (Fig. 411) befindet, die fich bei der Drehung der Spindel auf diefer vor- oder rückwärts fchiebt und an ihren Endwegen den einen oder anderen correfpondirenden Mitnehmer trifft, welcher mit der Trommel p und durch diefe mit der Umlteuerung r, h in Verbindung ift. Hat nun die Mafchine ihre gröfste Umdrehungszahl überfchritten, fo wird durch die Knagge q die Trommel p nach rechts, bezw. links gedreht und der Dampfzuflufs abgefperrt, fomit die Mafchine zum Stillftande gebracht, da auch gleichzeitig eine Bremfe zur Wirkung gelangt.

Als SicherheitsVorrichtung ift einerfeits eine Fangvorrichtung angebracht, deren Klauen fich erforderlichenfalls auf entfprechende Zähne zweier längs der Führungen befeftigter Zahnftangen ftützen; bei einem etwaigen Seilbruche werden diefe Klauen durch eine kräftige Blattfeder bethätigt. Zur ferneren Sicherung hängt der Fahrftuhl noch an zwei anderen Seilen, welche jedoch, unabhängig von der Mafchine, fich über eine oberhalb des Aufzuges befindliche Trommel wickeln. Mit diefer Trommel (Fig. 442) ift ein Centrifugal-Regulator v in Verbindung, welcher beftimmt ift, zu verhindern, dafs der Fahrftuhl mit zu grofser Gefchwindigkeit herabgelaffen werde, indem derfelbe beim Ueberfchreiten einer beftimmten Gefchwindigkeit eine Bremfe .y bethätigt, welche auf jene Trommel wirkt. Diefe Anordnung bezweckt ferner auch, durch die beiden Sicherheitsfeile die Fangvorrichtung in ihrer Wirkung bei einem etwaigen Bruche des Antriebfeiles zu unterftützen.

149.

Dampfbetrieb.

Wie hieraus hervorgeht, wird die Mafchine für jede Benutzung des Aufzuges neuerdings in Thätigkeit gefetzt; mit Rückficht auf den Dampfbetrieb ift dies jedoch nur dann möglich, wenn entweder der Dampfkeffel auch noch anderen Zwecken dient oder die Benutzung des Aufzuges eine genügend lebhafte ift, um die Dampferzeugung in der erforderlichen Gleichmäfsigkeit zu erhalten; letzteres trifft wohl nur bei den in Art. 134 (S. 180) fchon erwähnten Perfonen-Aufzügen mit ununterbrochenem Betrieb zu. Sowohl diefer Umftand, als auch vornehmlich die Schwierigkeit, welche bei uns der Aufhellung von Dampfkeffeln unter bewohnten Räumen entgegen fteht, find Urfache, wie fchon in Art. 128 (S. 176) erwähnt wurde, dafs die Anwendung der Dampfmafchinen zum Betriebe von Perfonen-Aufzügen bei uns nur in befonderen Fällen Platz greifen wird.

Alle anderen Dampf-Aufzüge haben mehr oder weniger ähnliche Anordnung und unterfcheiden fich hauptfächlich in den Einzelheiten, fo dafs ihre Be-fprechung füglich unterbleiben kann.

c) Aufzüge mit Gaskraftmafchinen.

150.

Gefammt-

anlage.

Die Anwendung von Gaskraftmafchinen zum Betrieb von Aufzügen leidet vor Allem an dem wefentlichen Mangel, dafs diefelben nicht, wie die Dampfoder hydraulifchen Motoren, ftets nach Bedarf in Betrieb gebracht werden können, da deren Inbetriebfetzung eben fo lange, mitunter auch mehr Zeit in Anfpruch nimmt, als die Fahrt durch die Gefchoffe; in diefer Form würde daher die Anwendung von Gaskraftmafchinen gänzlich ausgefchloffen fein.

Hieraus ergiebt fich von felbft, dafs die Gefammtanlage folcher mit Gaskraftmafchinen betriebener Aufzüge wefentlich von den früheren verfchieden fein mufs. Während nämlich bei hydraulifchen und Dampf-Aufzügen der Motor mit feinen Transmiffions- Organen als ein einheitliches Ganze fich darftellt und fich hierdurch eine zufammengedrängte Anlage ergiebt, mufs bei den Gaskraft-mafchinen der Motor vom fonHigen Mechanismus vollHändig getrennt fein; der Aufzug erhält den Charakter eines Transmiffions-Aufzuges.

Da es, wie gefagt, in diefem Falle unthunlich iE, die Mafchine immer erft bei der jeweiligen Benutzung in Betrieb zu fetzen, fo folgt hieraus, dafs der Gasmotor während der ganzen Benutzungszeit des Aufzuges Händig in Gang erhalten bleiben, das Uebertragen auf den eigentlichen Aufzugsmechanismus mittels lofer und feiler Riemenfeheibe und, da die Drehungsrichtung der Gaskraftmafchine immer nur in einem Sinne Eattfindet, auch mittels offenen und gekreuzten Riemens Eattfinden mufs. Dies ift eine Anordnung, welche in der Regel, und mit Recht, nur bei Lallen-Aufzügen- durchgeführt wird, jedoch für Perfonen-Aufzüge möglichll vermieden werden follte.

Abgefehen hiervon ift die Verwendung von Gaskraftmafchinen zum Betriebe von Perfonen-Aufzügen nur dann begründet, wenn der Aufzug Händig benutzt wird; bei geringer Benutzung des Aufzuges würde der Betrieb in Folge der ununterbrochenen Ingangerhaltung der Mafchine verhältnifsmäfsig koHfpielig werden, da der Gasverbrauch keineswegs im Verhältniffe zur MinderleiHung während des Leerganges abnimmt.

Mit dem erforderlichen ununterbrochenen Betriebe der Gaskraftmafchine hängen auch die hieraus erwachfenden gröfseren KoHen der Erhaltung der Mafchine zufammen; zudem wird felbH für kleinere LaHen die Anlage eines derartigen Aufzuges viel Raum beanfpruchen, alfo auch in diefer Hinficht den früher befprochenen Aufzügen nachfiehen.

151-

Steuerung

und

Sicherheits

vorrichtungen.

Die Steuerung des Aufzuges lälft lieh in diefem Falle auf ziemlich einfache Weife, durch Verfchieben der Riemen, bewerkfielligen; da diefe in Heter Bewegung find, fo bedürfen fie einer gröfseren Aufmerkfamkeit, um nicht Betriebs-Hörungen hervorzubringen und insbefondere zu verhindern, dafs die Riemen in dem Augenblicke reifsen, wenn eben der FahrHuhl fich zwifchen den Ge-fchoffen befindet. Um in einem folchen Falle ein Zurückweichen des Fahrfiuhles zu verhindern, wird Hatt des gewöhnlichen Rädervorgeleges ein Schneckenantrieb gewählt, welcher übrigens auch den Vorzug eines ruhigen Ganges beli tzt; eine ähnliche Vorrichtung, wie bei dem in Art. 148 (S. 198) befprochenen Dampf-Aufzuge, bringt den FahrHuhl in der oberHen und unterHen Stellung zur Ruhe.

Da, wie erwähnt, der Motor keinen unmittelbaren Zufammenhang mit dem Aufzugsmechanismus hat, fo könnte eben fo gut die in Art. 148 (S. 198) be-fchriebene ConHruction des Dampf-Aufzuges, mit Einfügen der Gaskraftmafchine anHatt der Dampfmafchine, und der entfprechend geänderten Antriebsfeheibe für den offenen und den gekreuzten Riemen, als auch die fpäter für Laflen-Aufzüge befprochene Ausführung als Typus der Aufzüge mit Gaskraftmafchinen gelten.

SicherheitsVorrichtungen am FahrHuhle felbH, welche das Herabfallen oder das zu fchnelle Herablaffen verhindern follen, können felbHverHändlich auch hier, unabhängig von der Betriebsmafchine, angebracht werden.

d) Elektrifche Aufzüge.

152-

Motoren.

Der eigentliche Bewegungsmechanismus des FahrHuhles iH bei diefen Aufzügen im Grundgedanken ähnlich angeordnet, wie bei dem in Art. 157 (S. 205) befchriebenen und in Fig. 451 dargeHellten Antriebe, weist alfo nur den Unter-fchied auf, dafs ein Elektro-Motor zum Betriebe verwendet wird, und zwar fowohl GleichHrom-, als auch WechfelHrom- und DrehHrom-Motoren.

Die mit Wechfelftrom gefpeisten Motoren können nicht unter der Belattung, fondera nur im Leergange in Betrieb gebracht werden, müffen daher für die Auf- und Abwärtsbewegung des Fahrftuhles durch einen offenen und einen gekreuzten Riemen mit dem Antriebsmechanismus verbunden werden. Die Gleichftrom- und Drehftrom-Motoren hingegen, welche mit voller Laft angehen, fowohl nach vor- als rückwärts laufen können, benöthigen bei einer folchen Anordnung nur eines Riemens, wodurch eine Verringerung diefer einer Harken Abnutzung unterworfenen Organe auf die Hälfte ftattfindet; lie geftatten aber auch eine unmittelbare Verbindung mit dem Aufzugsmechanismus, d. h. eine unmittelbare Kuppelung der beiden Wellen von Elektro-Motor und Antriebs-fchnecke, wodurch nicht allein die Anlage einfacher und compendiöfer, fondera auch betriebslicherer wird. In Folge deffen wird diefe Ausführungsform thun-lichft gewählt.

Bei allen Arten von Aufzügen ift die zur Anfangsbewegung erforderliche Kraft wefentlich gröfser, als die mittlere Leiftung, weil ja nicht allein dieNettolaft, fondera auch die relativ grofsen Mafien der todten Laft in Bewegung zu bringen und die hierdurch bedingten grofsen Reibungswiderftände zu überwinden lind. Sonach kommt hierbei die Eigenfchaft der Gleichftrom- und Drehftrom-Motoren, für kurze Zeit wefentlich überlaftet werden zu können, zur befonderen Geltung.

153-

Sicherungen

etc.

Die fonftigen Einrichtungen für Sicherung des Betriebes, zweckmäfsige Ein- und Ausrückung etc., können nicht Gegenftand diefes Kapitels fein.

Die mit der Verwendung elektrifcher Kraft verbundenen Störungen be-ftehen darin, dafs die primäre Kraftquelle plötzlich verfagt, oder dafs die zum Aufzugs-Motor führende Leitung unterbrochen wird. Für einen folchen Fall foll die Antriebsvorrichtung derart eingerichtet fein, dafs man den Fahrftuhl von Hand aus in das richtige Gefchofs führen kann, um die etwa darin befindlichen Perfon en ausfteigen zu laffen, eine Einrichtung, welche übrigens bei allen nicht unmittelbar betriebenen Aufzügen vorhanden fein foll.

Da wegen der grofsen Tourenzahl des Elektro-Motors' die Ueberfetzung auf die Aufzugsvorrichtung mittels eines Schneckenantriebes erfolgen mufs, fo fei bemerkt, dafs es lieh zur Verminderung des fehr grofsen Reibungswiderftandes und des hierdurch bedingten Kraftverluftes empfiehlt, überhaupt bei ähnlichen Antrieben, die Schnecke mit zuläffig gröfster Steigung auszuführen, da z. B. der Reibungsverluft bei einfacher Steigung ungefähr doppelt fo grofs ift, als bei dreifacher Steigung.

Eine grofse Steigung der Antriebsfehnecke erfordert allerdings auch grofse Antriebsräder. Diefe Unannehmlichkeit wird jedoch durch die verminderte Reibung und demnach geringe Abnutzung der Schnecke, durch den verminderten Rückdruck in der Axenrichtung der Schnecken welle, durch die verlängerte Dauer diefer, fonft einer grofsen Abnutzung unterliegenden Einrichtung und hauptfächlich durch wefentlich geringeren Kraftaufwand reichlich aufgewogen.

Durch Anwendung einer Lafchenkette, wie bei dem in Art. 144 (S. 192) befchriebenen Aufzuge, anftatt eines Drahtfeiles als Antriebsorgan, würde lieh die Anlage durch Vermeidung grofser Räder fehr compendiös geftalten.

Der Antriebsmechanismus eines elektrifchen Aufzuges kann, wegen der leichten Verbindung des Elektro-Motors mit der Kraftquelle, überall untergebracht werden; mit Rücklicht auf den nachtheiligen Einflufs der Feuchtigkeit auf die Leitungen kann man daher den Antrieb auch oberhalb des Fahrfchachtes an ordnen.

8. Kapitel.

Laften - Aufzüge.

154-

Kennzeichnung.

Unter Laften-Aufzügen verlieht man, im Gegenfatze zu Perfonen-Aufzügen, folche, welche zur Beförderung leblofer Gegenftände dienen. Selbftverftändlich können für diefelben gleichfalls mafchinelle Kräfte zur Anwendung gelangen.

An Sicherheitsvorrichtungen foll auch hier eine Fangvorrichtung angebracht fein, nicht allein, weil bei einem Herabftürzen des Fahrftuhles die beförderten Waaren mehr oder weniger befchädigt werden, fondera auch weil es nicht zu vermeiden ift, dafs derlei Aufzüge mitunter von Perfonen benutzt werden. Von diefem Gefichtspunkte aus können die als Perfonen-Aufzüge befchriebenen Anlagen in der Hauptfache auch für Laften Verwendung finden, da bei diefen eine gröfsere Fördergefchwindigkeit gleichfalls von Werth ift. Bezüglich der Laften-Aufzüge fei das Folgende bemerkt.

ISS-

Förder

gefchwindigkeit.

Bei den unmittelbar wirkenden hydraulifchen und mittelbar wirkenden Aufzügen mit Prefscylinder übt die Fördergefchwindigkeit einen fo geringen Einflufs auf die Gröfse und Koften der Anlage aus, dafs diefelbe vollftändig vernach-läffigt werden kann, da die in diefer Hinficht hauptfächlich mafsgebenden Ab-meffungen der Walfer-Zuleitungsrohre bezüglich der Koften nur eine fehr untergeordnete Rolle fpielen. Bei den anderen, mittelbar wirkenden, fowohl mittels Walferfäulen-Mafchinen als auch mittels Gaskraft- oder Dampfmafchinen betriebenen Aufzügen hängt die Fördergefchwindigkeit mit der Gröfse und Stärke der Betriebsmafchine zufammen, und diefe Gröfsen ftehen in geradem Verhält-niffe zu einander. Demnach würden für die letzteren Gattungen von Betriebs-mafchinen bei einer verlangten gröfseren Fördergefchwindigkeit wohl die An-lagekoften vermehrt; die Betriebskoften für eine und diefelbe Laft bleiben jedoch nahezu die gleichen, ob die Förderung langfamer oder rafcher erfolgt.

Nur bei Verwendung von Gaskraftmafchinen findet in fo fern eine Ausnahme zu deren Ungunften ftatt, als diefelben, wie in Art. 12g (S. 177) erörtert wurde, ftändig im Betriebe erhalten bleiben müffen, daher eine gröfsere Mafchine innerhalb der zwifchen den einzelnen Förderungen liegenden Zeiträume mehr Gas verbrauchen würde, als eine kleinere.

Immerhin aber geht daraus hervor, dafs die Fördergefchwindigkeit keine allzu gröfse Bedeutung für die Anlagekoften hat, dafs daher auch bei mit Ma-fchinenkraft betriebenen Laften-Aufzügen mindeftens diefelbe Fördergefchwindigkeit eingehalten werden follte, als bei Perfonen-Aufzügen.

156.

Lage

und

AbmelTungen.

Die Umftände, durch welche die Lage eines Laften-Aufzuges in einem Gebäude bedingt wird, find andere, als diejenigen, welche für die Anordnung eines Perfon en-Aufzuges von Einflufs waren (liehe Art. 135, S. 180). Die günftige Lage eines Laften-Aufzuges hängt in bedeutendem Grade von feinem Sonderzweck und den fonftigen mafsgebenden Verhältniffen des Gebäudes, namentlich auch davon ab, ob die zu befördernden Laften zuerft in das Kellergefchofs zu verbringen und von da aüs in die höheren Stockwerke zu heben find oder ob erfteres nicht der Fall ift. Im Allgemeinen ift indefs als Regel feft zu halten, dafs ein Laften-Aufzug an eine folche Stelle zu verlegen ift, an der er von allen mafsgebenden Räumen leicht erreicht werden kann und letztere durch fein Vorhandenfein nicht beengt.

157.

Fahrftuhl.

Die am häufiglten vorkommenden Anordnungen von Speifen-Aufzügen find aus Fig. 443 bis 44g erfichtlich.

Die wagrechten Abmeffungen des Fahrfchachtes hängen von der Natur und der Gröfse der zu befördernden Lallen, zum Theile auch von der verfügbaren Betriebskraft ab.

Für Speifen-Aufzüge kann fchon eine Länge von 90 bis 95

von 65 bis 70cm ausreichen; bei grofsen Lallen-Auf-zügen lleigen diefe Mafse bis zu 2,5 m.

Ift ein Aufzug zum

Befördern gröfserer Lallen __

bellimmt, fo wird aus Win- -M kel- und Flacheifen ein p Gelleil in Form eines m.

Parallelepipeds zufammen-gefügt. Auf den unteren wagrechten Rahmen deffelben wird die aus Holzbohlen gebildete Plattform verlegt; die Seitenwandungen bleiben bisweilen offen; doch empfiehlt es lieh aus Gründen der Sicherheit, auch diefe zu

Holzverkleidungen können hierfür in Verwendung kommen. Diejenige Seite, welcher das Be- und Entladen des Fahrlluhles llattfindet, läfft man manchmal ganz offen; indefs follte auch hier ein Verfchlufs nicht fehlen, der lieh in ein-fachller Weife durch ein Vorfatzgitter bewirken läfft.

Sind die zu befördernden Lallen kleine (bis etwa 200 kg), fo kann man den Fahrlluhl als hölzerne Plattform herltellen, die man mit einer lothrechten Rückwand aus gleichem Stoff verlieht. Felles Eifenbefchläge dient zur Verlleifung, und fchräg angeordnete eiferne Zugllangen bringen Plattform und Rückwand in unverrückbare Verbindung. Bringt man an letzterer einen gegen die Axe des Fahrgerülles zu gekrümmten eifernen Bügel an, fo kann mit deffen Hilfe das Auf hängen des Fahrlluhles bewirkt werden.

Der Fahrlluhl der Spei-fen-Aufzüge wird meill durch ein kleines hölzernes Gehäufe, durch einen Holzkallen gebildet; in der Regel find durch eingelegte Böden mehrere über einander gelegene Fache gebildet.

Man kann befondere Gepäck-Aufzüge dadurch erfparen, wenn man unter dem Fahrftuhl des Perfonen-Aufzuges einen Behälter von gleichen wagrechten Abmeflungen anbringt, worin die Gepäck-

Fig. 443-

Fig. 444.

Fig. 445-

cm

und eine Breite

if

„ .u

Fig. <\\⁽\

an

mm.A

KU a

Fig. 447

Fig. 448.

Fig. 440.

fchliefsen; Drahtgeflechte, Blech- und

-----------i ' '

ffi+1

Fig. 450-

!>

Winde

an

— p—

Cp

für einen Laften-Aufzug. ¹Uo w. Gr.

Fig- 45 L

. -.4

15h

Aufzug

mit

L3

*59-

Hjdraulifche

Aufzüge.

Ad

ID

Hydraulifcher Aufzug für kleine Laften. V00 w Gr.

ftücke (häufig fammt Gepäckkarren), welche den zu befördernden Perfonen gehören, oder auch Brennftoff untergebracht werden.

Stets follte dafür Sorge getragen werden, dafs der Fahrftuhl und fein Gegengewicht über die höchlte zuläflige Stelle nicht hinausgehen können; eben fo foll Vorkehrung getroffen werden, dafs ein gefährliches Aufftofsen des Fahrftuhles beim Erreichen feiner tiefften Stellung nicht eintreten kann. Letzteres kann durch Ausrücken des Antriebes oder durch eine genügend elaftifche Ausfüllung des unter-ften Theiles des Fahrfchachtes gefchehen.

Obgleich die früher befchriebenen Einrichtungen von Perfonen - Aufzügen ohne Weiteres auch für Laften-Aufzüge windebetrieb. Anwendung- finden können, fo fei doch an diefer Stelle die durch Fig. 450 dar-geftellte Aufzugswinde eines Laften-Aufzuges vorgeführt.

Die Seiltrommel t wird mittels Schnecke und Schneckenrad, fo wie durch Riemenfeheiben in Bewegung gefetzt; letztere beftehen in üblicher Weife aus zwei lofen und einer feftexr Scheibe, welch letztere abwechfelnd durch den offenen oder gekreuzten Riemen angetrieben wird; das Verfchieben des Riemens erfolgt durch einen gewöhnlichen Ausrücker.

Zur Bethätigung des letzteren ift ein durch fämmtliche Gefchoffe gehendes Steuerfeil über die Scheibe f gefchlungen, durch deren Drehen die Riemen verfchoben werden; gleichzeitig mit dem Abflellen des Aufzuges legt fich an die mittlere fdte Riemenfeheibe a eine Backenbremfe an, um den fofortigen Stillftand des Aufzuges zu bewirken.

Eine ähnliche Vorrichtung, wie früher bei den Perfonen-Aufzügen befchrieben, fetzt den Aufzug in den äufserften Stellungen felbftthätig in oder aufser Betrieb, um auch hier den Folgen einer etwaigen Un-achtfamkeit vorzubeugen.

Der den mit Prefscylindern ver-fehenen hydraulifchen Aufzügen anhaftende Uebelftand, dafs diefelben gleich viel Waffer verbrauchen, ob die Laft grofs oder klein ift, ift bei Laften-Aufzügen in fo fern von gröfserer Bedeutung, als bei diefen in der Regel wefentlich gröfsere Laften befördert werden, wie bei Perfonen-Aufzügen. Dort, wo die Gröfse der Laften nicht allzu oft und nicht allzu rafch wechfelt, kann zur theilweifen Vermeidung jenes Uebelftandes die in Lig.432 angedeutete Conftruction empfohlen werden.

In diefem Falle werden die Rollen derart vertheilt, dafs die feite Hälfte (bei d) gelagert bleibt, während die bewegliche Hälfte zum Theile (bei a, zum Theile bei m) wie punktirt angegeben gelagert wird; für einen io-rolligen Flafchenzug z. B. bei a 3 Rollen und bei m 2 Rollen.

Fig. 45²-

LHjjö

d.

Mittels des Hakens n können die beiden Gruppen von Rollen a und m gekuppelt werden und fomit der Flafchenzug als io-rolliger benutzt werden; durch Auskuppeln der beiden Rollen m und Feltftellen ihrer Achfe kommen die-felben als lofe Rollen aufser Wirkung; der Flafchenzug arbeitet als 6-rolliger, wodurch der Lallweg verhältnifsmäfsig kleiner wird und in gleichem Mafse die Lall gröfser fein kann. Durch diefes fehr einfache Mittel kann man in der That, wenn auch in fehr engen Grenzen, mit verfchiedenen Waffermengen bei verfchiedenen Lallen arbeiten.

Noch fei eines Syftemes von hy-draulifchen Aufzügen gedacht, welches lediglich für kleine Lallen von 1 bis 100 kg bellimmt ilt, für welche Lallen eine möglichll einfache, keinerlei nennens-werthe Wartung bedürftige Conltruction gewählt werden mufs; dem entfpricht die in Fig. 451 dargellellte Anordnung.

LJ

Auf möglichft zuläffige Höhe wird ein Rohr a, am heften ein einfaches fchmiedeeifernes Rohr, aufgeftellt, neben demfelben, in gleicher Höhe, ein kleiner Wafferbehälter b, beide durch ein Zuflufs-rohr c verbunden, fo dafs üe ein communicirendes Gefäfs bilden. Durch einen Dreiweghahn d oder auch durch eine andere Vorrichtung kann das Kraftrohr a entweder mit dem Behälter oder mit der freien Luft in Verbindung gefetzt, alfo entweder gefüllt oder entleert werden.

IfO

^G;§N'

IllDÖ

Im Kraftrohr befindet fich ein aus mehreren Stücken beftehender Schwimmer f, deffen Auftrieb die bewegende Kraft ergiebt ; zur Erfparung an Betriebswaffer ift der Weg des Schwimmers kleiner, als jener der Laft, welche in einem dem vorliegenden Zwecke entfprechenden Kalten g untergebracht ift.

Laften-Aufzug mit Handbetrieb. Vso w. Gr.

Wird mittels der Steuerung das Waffer in das Kraftrohr eingelaffen, fo lteigt der Schwimmer und die Laft, bezw. der leere Förderkaften finkt herab; wird umgekehrt das Kraftrohr entleert, fo finkt der Schwimmer und hebt die Laft.

Soll diefer Fahrftuhl in verfchiedenen Gefchoffen benutzt werden, fo kann hierfür eine Hand-fteuerung oder eine der genügend bekannten felbfttliätigen Abftellvorrichtungen angewendet werden.

Bei diefem Syftem, welches fchon mehrfach als Brief-Aufzug, Speifen-Aufzug, Holz- und Kohlen-

Aufzug Anwendung fand, find bei der Betriebsvorrichtung alle Dichtungen, Stopfbüchfen und fonltige, insbefondere bei fo geringen Kräften einer äufserfl: forgfältigen Wartung bedürftige Theile entbehrlich;

defshalb eignet fich diefes Syftem ganz befonders für kleine Leiltungen, bei welchen auch die Fördergefchwindigkeit eine zweckentfprechende fein foll.

Für die Beförderung⁻ von leblofen Gegen-ftänden kommen auch Aufzüge mit Handbetrieb zur Anwendung, meift nur für die Beförderung aus einem Gefchofs in das andere, letzteres insbefondere dann, wenn es fich um das Heben, bezw. Senken gröfserer Lallen handelt.

Der in Fig. 452 dargellellte Aufzug genügt noch für Lallen von 1000 kg und belleht aus einem

Fig. 453.

160.

Aufzüge

mit

Handbetrieb.

ĆL

(?)

WpM

mm

kräftigen doppelten Vorgelege a, auf delfen letzter Welle zwei Seilfeheiben b, b befelligt find; über diefe ill je ein Seil gefchlungen, an delfen einem Ende der Fahrftuhl d, an delfen anderem Ende das Gegengewicht f befelligt ill. Der Fahrftuhl hat 4 Rollen zu feiner Führung, welche fich zwifchen hölzernen Leitungen bewegen; auch das Gegengewicht ill in Holzrahmen geführt.

Der in Fig. 453 dargellellte Aufzug eignet fich nur für Lallen bis zu 500kg und unterfchei-

det fich von dem vorhergehenden hauptfächlich durch die Art des Antriebes, welcher oberhalb des Aufzuges gelagert ill, in Folge delfen fich eine Raumerfparnifs ęrgiebt, welche mitunter von grofsem Werthe fein kann.

Der Antrieb erfolgt nicht mittels Kurbel, fondera mittels eines endlofen Seiles a, a, welches über eine Seilfeheibe b geht, auf deren Welle ein kleines Rad c befelligt ill; letzteres greift wieder in ein gröfseres Rad d ein, auf delfen Achfe eine Trommel fitzt; über diefe Trommel geht wieder ein Seil, an deffen einem Ende der Fahrftuhl f, an deffen anderem Ende das Gegengewicht g hängt. Zum Herablaffen dient eine Bremfe, welche durch eine herabhängende Kette h bethätigt werden kann.

Die Handhabung bei Benutzung diefes Aufzuges geht fofort aus der Abbildung hervor, indem durch Ziehen am Seile a, a der Fahrftuhl herauf- oder hinabgezogen werden kann.

Die Ausnutzung eines folchen Aufzuges ill jedoch nur eine unvollkommene, indem einerfeits am Seile nicht jene Kraft ausgeübt werden kann, wie an der Kurbel, andererfeits aber auch die Kraft am Seile nicht ftetig, fondera abfatzweife wirkt.

II

Lj

ÖT¹

II

@i

Jil_

f;

Laften-Aufzug mit Seilbetrieb. 7öo w. Gr.

Man hat übrigens auch verfucht, diefe Art von Aufzügen für Perfonen einzurichten, in welchem Falle das Zugfeil a, a durch den Fahrfluhl geht und jede einzelne Perfon lieh felbft in die Höhe zieht.

Fig. 454-

Wenn man das Gegengewicht um etwa das halbe Gewicht der zu befördernden Perfon oder auch noch mehr vergröfsert, fo dafs die aufzuwendende Kraft nur eine fehr geringe ift, fo mag ein folcher Aufzug, welcher nur von einem Gefchoffe zum andern reicht, mitunter feinen Zweck erfüllen.

161.

Speifen-

Aufzüge.

In Fig. 454 ift die kleinfte Gattung Aufzüge, ein Speifen-Aufzug, dargeftellt, welcher vermöge der einfachen Conftruction und einfachen Handhabung feinen Zweck fehr gut erfüllt.

il

Der Aufzugskaften a ift an einem Seile aufgehängt, welches einfach über eine Rolle b gelegt ift und an feinem anderen Ende ein Gegengewicht c trägt, welches um 5 bis 10 kg fchwerer ift, als der Auf-zugkaften, um das Heben zu erleichtern, da im Allgemeinen derartige Speifen-Aufzüge nur für Laften von 20 bis 25kg beftimmt find Auf der Welle der Rolle b fitzt eine zweite gröfsere Rolle d, um welche ein endlofes Seil f, das Zugfeil, gefchlungen ift.

Der Aufzugkaften führt lieh zwifchen hölzernen Führungen, und der ganze Aufzug ift überhaupt mit Holz wänden verkleidet; am oberen Ende des Aufzuges ift eine Thür, am bellen eine Schiebethür, angebracht, wo die Speifen oder Getränke abgenommen werden.

Auch diefes Syftem von Aufzügen hat man verfucht, zur Beförderung einzelner Perfonen von einem Gefchofs zum anderen zu verwenden; jedoch konnte dies nur in jenen Sonderfällen erfolgen, wo immer eine und diefelbe Perfon den Aufzug benutzte, indem man dann das ganze Gewicht der Perfon ausbalan-cirte, fomit nur die Reibungswiderftände zu überwinden waren.

'S

II

ct

c

■I

Literatur

über »Perfonen- und Laften-Aufzüge«.

Ueber hydraulifcbe Hebemaschinen.

Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1858, S. 306.

Köpcke, C. & G. Welkner. Die fteuerfreie Niederlage zu Harburg und deren hydraulifche Krahne und Aufzüge. Hannover 1860.

Hydraulic lifts. Building news, Bd. 1 r, S. 159.

Hydraulifcher Aufzug im Generalpoltamt zu Berlin (Wöhlert, Berlin.)

»Hütte« 1867, Nr. 20.

Calow's patent fafety hoiß apparatus. Building news, Bd. 17, S. 270.

Conftructionsregeln für hydraulifche Aufzüge. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1871, S. 166.

Engelhard.

Romberg’s

Speifen-Aufzug. ‘/so w- Gr-

Sammlg. v. Zeichn. f. d.

Edoux. Afcenfeur hydraulique. Nouv. annales de la conft. 1871, S. 73.

Speifezug fiirjReftaurationen etc. Baugwks.-Ztg. 1873, S. 105.

Schmitz. Hydraulifche Aufzüge für Perfonen und leichte Latten. Beulfche Bauz. 1874, S. 283, 326. Remplacement des efcaliers par des afcenfeurs avec moteur hydraulique. Syfième Mêgy. Nouv. annales de la'confl. 1876, S 22.

Monte-plats. La femaine des conft., Jahrg. I, S. IOO, 160.

Afcenfeurs hydrauliques. Syfième Bon & Luftremant. La femaine des confi., Jahrg. 1, S. 401, 436. Mayer, Ph. Mittheilungen über hydraulifche Latten- und Perfonen-Aufzüge. Wochfchr. d. oft. Ing.-u. Arch.-Ver. 1877, S. 314.

Apel. Hydraulifcher Aufzug in der zollfreien Niederlage auf Bahnhof Elberfeld-Steinbeck. Zeitfehr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1877, S. 506.

Afcenfeur hydraulique de M. L. Edoux. Nouv. annales de la conft. 1877, S. 81, 102.

Mignon & Rouart. Monte-plat hydraulique. Nouv. annales de la conft. 1877, S. 165.

Afcenfeurs hydrauliques. La femaine des conft., Jahrg. 2, S. 331.

Mangin, L. Poulie de fécurité pour afcenfeurs et monte charges. La femaine des conft., Jahrg. 2,

S. 436.

Hohns. O. Hydraulifcher Fahrftuhl. Rohrleger 1878, S. 8.

Stieler, L. Selbftthätige Fangvorrichtungen für Fahrftühle. Rohrleger 1878, S. 314.

Putzrath, L. Ueber Berechnung hydraulifcher Hebevorrichtungen. Zeitfchr. d. Ver. deutfeh. Ing.

1878,    S. 505, 567.

Afcenfeurs incajfables à manchons d'affemblage en cuivre et fer étiré à freins automobiles dans les deux feus. Nouv. annales de la conft. 1878, S. 61.

Appareil élévatoire automoteur etc. Portefeuille économ. des mach. 1878, S. 25. Pralct. Mafch -Conftr.

1879,    S. 368.

Vifttes à l'expofition univerfeile de 1878. Appareils élévatoires. La femaine des conft., Jahrg. 3, S. 29, 52, 76.

Aufzug zum Betriebe für Dampf und comprimirte Luft. Mafchinenb. 1879, S. 194.

Ueber Aufzüge in Gebäuden. Romberg’s Zeitfchr. f prakt Bauk. 1879, S. 310.

Heim & O. Peters. Der Central-Bahnhof zu Magdeburg. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 504.

Busse, N. Ueber eine neue Sicherheitsvorrichtung für Fahrftühle. Zeitfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1879, S. 421.

Moreau. Monte-plats en fer d'ornement du café Cardinal. Nouv. annales de la conft. 1879, S. 55. Blum, E. Die liydraulifchen Aufzüge im Eifenbahn-Hôtel zu Berlin. Berlin 1880.

Tangye's hydraulifcher Aufzug. Baugwks.-Ztg. 1880, S. 527.

Siemens. Der elektrifche Aufzug. Elektrotechn. Zeitfchr. 1880, S. 373.

Gross, F. Zur Conftruction einfacher Aufzüge für Speifen, Acten etc. im Inneren von Gebäuden. Gwbbl. f. Heften 18S0, S. 276.

Langye’¹ s hydraulifcher Aufzug. Mafchinenb. 1880, S. 365. •

Fahrftuhl-An läge von Lothar Heym, Leipzig. Mafchin.-Conftr. 1880, S. 417.

Hydraulifcher Aufzug, Syftem Cherry. Polyt. Journ., Bd. 237, S. 361.

Blum, E. Die hydraulifchen Aufzüge im Eifenbahnhotel zu Berlin. Verh. d. Ver. zur Bef. d. Gwbfl. in Preufsen 1880, S. 16.

Afcenfeur ou monte-charges de fécurité par transmifjion. Portefeuille économ des mach. 1880, S. II 5. Afcenfeur monte - charges de fécurité avec moteur hydraulique. Portefeuille économ. des mach. 1880, S. 116.

Laurin, M. Monte-charge à chariot équilibre. La femaine des conft., Jahrg. 5, S. 16.

Mangin, L. Afcenfeurs et monte-charges. La femaine des conft., Jahrg. 5, S. 535, 544.

Aufzug für Perfonen und Latten. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1881, S. 143.

Otis Brothers & Cols hydraulifche Elevatoren. Techniker 1881, S. 145.

Freissler, A. Ueber neue Erfindungen und Verbefferungen an Aufzügen. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1881, S. 63.

Hude, v. d. & Hennicke. Das Central-Hôtel in Berlin. Fahrftühle. Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. 188. Heurtebise. Afcenfeur hydraulique à pifton plongeur équilibré. Publ. induft r., Bd. 27, S. 550.

Child, G. C. Lifts for warehoufes. Builder, Bd. 4°, S- 45¹ •

The manufacture of hydraulic and fteam fafety hoifting machinery. Scientific American, Bd, 44, S. 243. Uhland, W. H. Die Hebeapparate etc. Theil I. Jena 1882.

Pcrfonenaufzüge in Hôtels, Komtoirhäufern, Fabrikgebäuden etc. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 286.

Chamber¹ s felbftfchliefsende Boden-Schiebe-Thüren für Aufzüge. Deutfehes Baugwksbl. 1882, S. 10. Hydraulifche Aufzüge. Mafchinenb. 1882, S. 325.

Handbuch der Architektur. IIT, 3, b. (2. Aufl.)

SCHEMFIL, H. Die Sicherheitsvorkehrungen an dem Accumulator der hydraulifchen Anlage zu Marfeille.

Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1882, S. 219.

Afcenfeurs à freins de fûreté. Syfthne Lievens. Portefeuille économ. des mach. 1882, S. 72.

The Cle?n & Morfe elevator. Building, Bd. I, S. 23.

Ellington, E. B. On hydraulic lifts for paff eng er s and goods. Engineer, Bd. 53, S. 324.

Smith & Stevens' hydraulic balanced lifts. Engineer, Bd. 54, S. 386.

Ellington, E. On hydraulic lifts for paff eng ers and goods. Engng., Bd. 33, S. 128, 153.

Hydraulic balanced lift. Iron, Bd. 20, S. 392, 394.

Improved elevator. Scientific American, Bd. 43, S. 24.

Ernst, A. Die Hebezeuge etc. Berlin 1883.

Uhland, W. H. Handbuch für den praktifchen Mafchinen-Conftructeur. II. Band. Leipzig 1883, S 180.

Die Fangvorrichtungen an Falirftühlen für Aufzüge. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 455.

Blum, E. Hydraulifche Aufzüge und deren Betrieb durch Wafferleitungen. Journ. f. Gasb. u. Wall. 1883, S. 763.

Freissler, A. Die hydraulifchen Perfonenaufzüge in den Arcadenhäufern der Union-Baugefellfchaft in Wien. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1883, S. 173.

Dorbigny, L. Afcenfeur hydraulique. La femaine des confi., Jalirg. 8, S. 4.

BREWER, E. Elevators, their nced and. ufe. American architect, Bd. 14, Suppl., Nr. 15, S 2.

About elevators. — Hydraulic verfus fieam power. American architect, Bd. 14, Suppl., Nr. 14, S. 1. Clem & Morfe's fafety elevator attachements. American architect, Bd. 14, Suppl., Nr. 17, S. 2. Fahrftuhl mit Wafferbelaftung. Baugwks.-Ztg. 1884, S. 603.

Perfonen-Aufzüge in öffentlichen und Privat - Gebäuden Nordamerikas. Centralbl. d. Bauverw. 1884,

S. 333-

Hydraulifcher Fahrftuhl. Deutfche Bauz. 1884, S. 235.

Ueber hydraulifche Aufzüge für Perfonen- und Waaren-Beförderung. Deutfehes Baugwksbl. 1884,

S. 359, 374.

Ueber hydraulifche Aufzüge. Mafchinenb. 1884, S. 276.

Die verfchiedenen Conftructionen von hydraulifchen Fahrftühlen. Mafchinenb. 1884, S. 395, 405. Afcenfeur hydraulique. La femaine des confi., Jahrg. 9, S. 54.

Brewer, E. Hydraulic elevators. American architect, Bd. 15, Suppl., Nr. 21, S. 2.

Riedler, A. Bericht über die Perfonen- und Laftenaufzüge der Weltausftellung zu Philadelphia. Deutfche bautechnifche Tafchenbibliothek. 32. Heft: Aufzug-Mafchinen, Zugorgane, Flafchen-züge. Von J. Otto. Leipzig 1877.

Atwood's hoifis and lifts. Engineer, Bd. 59, S. 356.

Aufzug mit ftetigem Betriebe. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 219.

Perfonenaufzug mit ftetigem Betriebe. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 87.

Monte-charges. La conftruction moderne, Jahrg. I, S. 609.

Afcenfeur fans puits. Compagnie américaine des afcenfeurs (Paris). Portefeuille économ. des mach. 1886,

S. 181.

Afcenfeur hydraulique. Syflhne Otis. Revue induflr. 1886, S. 61.

Paff enger and freight elevators. Building, Bd. 4, Nr. 25, Suppl., S. I.

Brettschneider. Laften-Aufzug mit Sicherheits-Steuervorrichtung. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 3. Amerikanifche Perfonen-Aufzüge in Berliner Häufern. Deutfche Bauz. 1887, S. 61. Mafchinenb. 1887, S. 211.

IIennicke & Goos. Fahrftuhl-Anlage im Dovenhof zu Hamburg. Deutfche Bauz. 1887, S. 117. Konftruktion und Betrieb von Aufzügen. Mafchinenb. 1887, S. 358.

Sicherheitsfahrftuhl mit Nothfangleine und Fahrftuhlverfchlufs von Max Rofsbach in Erfurt. Uhland’s Techn. Rundfchau 1887, S. 271.

A new hand-power elevator. Building, Bd. 7, Suppl., Nr. 24, S. 1.

Die Aufzugseinrichtungen im neuen Hauptpoftgebäude zu Paris. Uhland’s Ind. Rundfchau 1888, S. 9. Hydraulifcher Aufzug nach dem Syftem Gonin. Schweiz. Bauz., Bd. 12, S. 25.

Afcenfeurs hydrauliques. La conftruction moderne, Jahrg. 3, S. 346 u. ff.

Stevens & Major's »Reliance« hydraulic lift. Engineer, Bd. 54, S. 402.

Hydro - pneumatifcher Perfonen-Aufzug für die Maria-Elevator- und Waarenhaus-Co. zu Stockholm. Prakt. Mafch.-Conft., Jahrg. 22, S. 73.

Die Aufzüge im neuen Hauptpoftgebäude zu Paris. Uhland’s Techn. Rundfchau, Jahrg. 3, S. 99. Hydraulifche Aufzüge von Samain & Co. Uhland’s Techn. Rundfchau, Jahrg. 3, S. 106.

Note fur deux nouveaux types d'afcenfeurs hydrauliques (Syfième Samain). Portefeuille écono?n. des mach. 1889, S. 33.

Hand power invalid elevator. Building, Ed. 6, Suppl., Nr. 12, S. 1.

An improved method of automatically clofing elevator doors. Scientific American, Bd. 62, S. 378.

Specht, K. Die gebräuchlichften Bauarten der Perfonen- und Laftenaufzüge etc. Verh. d. Yer. zur Bef. d. Gwbfl. in Preufsen 1891, S. 74, 147, 189, 249. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1891.

Viennot, L. Les afcenfeurs hydrauliques. Encyclopédie d’arch. 1891—92, S. 161.

Rogge, A. Hölzerne Aufzugsbekleidung. Baugwks.-Ztg. 1892, S. 1253.

Elektrifcher Perfonenaufzug. Ann. f. Gwbe. u. Bauw., Bd. 31, S. 218.

Monte-charge diftributeur. La femaine des confl., Jahrg. 17, S. 280.

Afcenfeurs hydrauliques. La confiruction moderne, Jahrg. 7, S. 235, 248, 285.

Monte-charge électrique. Le génie civil, Bd. 21, S. 369.

Polizei - Verordnung über die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen (Fahrltiihlen) in Berlin.

DeutfcheJBauz. 1893, S. 258.

Elektrifche Aufzüge. Deutfche Bauz. 1893, S. 376.

Gutermuth, M. F. Neuere Konftruktionen der amerikanifchen Perfonenaufzüge. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1893, S. 1100, 1539, 1573.

Lindner , H. Hydraulifche Aufzüge im Ausfichtstliurme der Ausheilung zu Palermo. Prakt. Mafch.-Conftr. 1893, S. HO.

Direct wirkender hydraulifcher Aufzug im englifchen Parlamentsgebäude. Ubiand’s Techn. Rund-fchau 1893, S. 5.

Elektrifcher Aufzug von 3000 kg Tragfähigkeit von der Allgemeinen Elektricitäts-Gefellfchaft, Berlin.

Uhland’s Techn. Rundfchau 1893, S. 97.

Hydraulifche Aufzüge. Prakt. Mafch.-Conftr. 1894, S. 188.

Aufzugsanlagen von J. G. Schelter & Giesecice, Leipzig. Uhland’s Techn. Rundfchau, Jahrg. 8, S. 161.

Claussen, E. Neuerungen an hydraulifchen Aufzügen. Annalen f. Gwbe. u. Bauw., Bd. 34, S. 47, 7L 99, 123, 131.

Engineer, Bd. 78, S. 38.

Waygood's water faving lift. Engineer, Bd. 77, S. 416.

Richmond’s autotnatic water economifer for hydraulic lifts and crânes.

Harding, G. E. Electric elevator s. American architect, Bd. 46, S. 31-Froitzheim. Beftimmungen für die Ausführung von hydraulifchen Aufzügen etc. Journ. f. Gasb. u. Waff. 1895, S. 229.

Philbrick’s Thürficherung bei Aufzügen. Uhland’s Verkehrsztg. 1895, S. 338.

Improved fafety doors for ho/fis. Engineer, Bd. 79, S. 273.

Otis elevator s. — Manhattan infurance buildings. Engineer, Bd. 80, S. 49 8.

Apparat zur Beförderung von Brieffendungen und Waaren in die oberen Stockwerke. Baugwks.-Ztg.

1896, s. 576.

Schutzvorrichtung an Aufzug-Thüren von Lobnitz & Duxbury in Manchefter. Prakt. Mafch.-Conftr. 1896, S. 83.

Perfonen-Aufzüge im Manhattan Infurance Building. Prakt. Mafch.-Conftr. 1896, S. 101.

Elektrifcher Perfonen-Aufzug von Unruh & Liebig in Leipzig-Reudnitz. Uhland’s Techn. Rundfchau 1896, Ergänzungsgruppe, S. IO.

Nouveaux fyfihnes d'afeenfeurs. Nouv. annales de la conft., 1896, S. 81.

Dumont, G. & G. Baignères. Les afcenfeurs. Le génie civil, Bd. 29, S. 310, 326, 342, 355, 371, 387. Sufpended fafety lift. Engineer, Bd. 81, S. 122.

SPRAGUE, F. I. Electric elevators, with detailed deferiptions of fpecial types. Architecture and building,

Bd. 24, S. 182, 198.

Wohn- und Gefchäftshaus »Eisgrübl« in Wien I. Aufzugscabine im Stiegenhaus. Architekt 1897, S. 2. Einiges über die Anlage elektrifch betriebener Aufzüge. Prakt. Mafch.-Conftr. 1897, S. 29.

Freisselr, A. Ueber Perfonenaufzüge. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1897, S. 457.

Neuere Perfonenaufzüge für Fabriken und Wohngebäude. Deutfehes Baugwks.-Bl. 1898, S. 54-

C. Sprachrohre, Haus- und Zimmer-Telegraphen.

Von Josef Krämer.

Wie fchon in Art. i (S. i, unter 4) angedeutet worden ilt, dienen zur Ver-ftändigung zwifchen den einzelnen Theilen und Räumen eines Gebäudes oder einer gröfseren gefchloffenen Gebäudegruppe aufser den wohl bekannten mecha-nifchen, durch Drahtzüge zu betreibenden Glockeneinrichtungen (Glocken-, Klingel- oder Schellenzüge):

1)    Sprachrohre;

2)    elektrifche Vorrichtungen (Klingeln und Fernfprecher), und

3)    Signaleinrichtungen mit Druckluft-Betrieb.

9. Kapitel.

Sprachrohre.

162.

Allgemeines.

Zur Lautübertragung auf kurze Entfernungen lind Sprachrohr-Leitungen recht gut verwendbar. Als Verftändigungsmittel zwifchen den einzelnen Ge-fchoffen der Gebäude, zwifchen Gefchäftsftube und anftofsenden, nahe gelegenen Magazins- oder Kellerräumen, in Landhäufern, wo die Inftandhaltung elektrifcher Einrichtungen Schwierigkeiten bieten würde, etc., lind Sprachrohr-Leitungen den elektrifchen Haus-Telegraphen etc. fogar vorzuziehen.

Eine Sprachrohr-Einrichtung kann, wenn ihre Wirkfamkeit noch unter allen Verhältniffen eine gute fein foll, bis auf eine Länge von 40m verlegt werden. In diefem äufserllen Falle lind aber fchon alle Ecken und fcharfe Biegungen zu vermeiden. Der Durchmeffer der Leitungsrohre mufs alsdann 22 oder noch belfer 25 mm betragen.

163.

Einrichtung

und

Wirksamkeit.

Kann man folche Leitungen vollkommen gerade, ohne jeden Winkel, verlegen, und lind diefelben in der ganzen Länge g'egen bedeutendere Aufsen-geräufche gefchützt, fo kann eine ausreichende Lautübertragung felbll noch auf 100 ra gelingen; dabei mufs aber eine befondere elektrifche Klingel zum Anruf gebaut werden, weil die bei der Sprachrohr-Leitung fonft üblichen Anrufmittel (Pfeife, Trompete etc.) auf folche Entfernungen nicht mehr wirkfam lind. Die Anlage von Sprachrohren über 40 m Länge dürfte allerdings zur Zeit unferer fo vollkommen wirkenden und billigen Fernfprech-Einrichtungen nur noch in ganz befonderen Ausnahmefällen (wie z. B. in Bergwerken) gewünfcht werden.

Fig. 455 u. 456 zeigen den Plan einer volllländigen Anlage diefer Art. Wir bemerken daran zwei Mundftiicke, und zwar eines unmittelbar an der Wand befeftigt

(Fig. 455), das andere mittels eines leicht biegfamen Schlauches von der Wand abftehend (Fig. 456); ferner eine Wand-Rofette, welche den Spiralfchlauch an

Fig. 45,5-

Fig. 456.

|N1

l§|

der Wand^feft hält und die zugleich eine Muffe zur Verbindung des Schlauches mit den Metallrohren bildet. Die beiden Oeffnungen (Mundftücke) find mit je

Fig. 457-

Fig. 458.

Fig. 459-

Ilpl

v - : • .

einer Pfeife gefchloffen. Der Gebrauch diefer Einrichtung geftaltet fich nun auf folgende Weife: Das Rohr umfchliefst in feiner ganzen Länge eine Luftfäule. Veränderungen derfelben an einem der beiden Enden werden bis zum anderen Ende fortgepflanzt; Schallfchwingungen auf einer Seite, mittels Sprechen, Singen oder Pfeifen erregt, werden bei völlig geraden Leitungen ohne wefentliche, den Wirkungsgrad fchä-digende Zerftreuung bis an das andere Ende getragen, können hier mit dem Ohre aufgefangen und wie jede andere Schallfchwingung⁻ zu unferem Verltändnifs gebracht werden. Nur das Uebertragen der Schallfchwingungen an die Rohrwände veranlaßt Effect-Verlüfte, die natürlich, mit der Länge der Leitung wachfen. In der Ruhe ift demnach jedes Mundftück mit je einer Pfeife oder Trompete abgefchloffen (Fig. 457 u. 458). Will nun Jemand fprechen, fo hat derfelbe vorerft die Pfeife aus dem ihm zur Verfügung ftehenden Mundftück herauszunehmen und dann in das Rohr zu blafen; gefchieht dies mit der nöthigen Kraft, fo wird die am anderen Ende ausftrömende Luft die dort fteckende Pfeife zum Ertönen bringen, wodurch angezeigt wird, dafs ein Gefpräch eingeleitet werden foll. Der Angerufene nimmt hierauf feinerfeits die Pfeife aus feinem Mundftück, und nun kann die gegenfeitige Verftändigung beginnen.

Häufig und gern verwendet man jetzt die in Fig. 459 dargeftellten Mund-ftücke, bei welchen feitlich eine Markirfcheibe angebracht ift; diefe wird durch den Luftdruck abgedrückt und aufgeftellt, wodurch fofort und auch dem fpäter zum Sprachrohr Tretenden erfichtlich ift, dafs gerufen wurde. Zudem wird das Mundftück mit einem felbftthätigen Verfchlufsdeckel ausgeftattet, um das Eindringen von Infecten etc. in die Rohrleitung hintanzuhalten. Für die Dauer der Gefp räche ift diefer Verfchlufsdeckel mittels einer Kurbel umzuftellen und feft zu halten.

164.

Rohrleitung.

Fig. 462.

Fig. 461.

Fig. 460.

[j

fp

WL

Fig. 463.

’!

Zur Rohrleitung nimmt man Blei- oder beffer Zinkrohre von 17 bis 25mm innerem Durchmelfer. Um die Beeinflulfung der Schallfortleitung durch Geräufche von aufsen zu verhindern, ift es angezeigt, die Rohre einzumauern, und es empfiehlt lieh daher, folche Anlagen bei der Neueinrichtung und vor der gänzlichen Fertigftellung der Wohnräume auszuführen. Bei fehr kurzen Rohrleitungen kann man die Zinkrohre auch aufsen an der Wand führen und befeftigen, zu welchem Zwecke man Rohrhaken von der in Fig. 460 angedeuteten Form verwendet. In letzterem Falle benutzt man zum Rohrabfchlufs auch Wand-Rofetten, wie folche in Fig. 461 u. 462 dargeftellt find.

Fig. 463 bis 466 zeigen verfchiedene Winkelftücke (aus Zink oder Meffing angefertigt) ; dabei wird aufmerkfam gemacht, dals fcharfe Ecken und Fig. 464. viele Biegungen möglichft zu vermeiden find, da in folchen die Schallwellen zwar dem Winkel ent-fprechend von der geraden Richtung abgelenkt werden, wobei aber um fo mehr Schallftärke verloren geht, je fchärfere Ablenkungswinkel eingebunden wurden.

Fig. 465.

Fig. 464 zeigt ein T-Stück, welches Abzweigungen nach zwei Richtungen ermöglicht. Man foll aber felbft bei kurzen Rohrleitungen nicht mehr als eine folche Doppelabzweigung einbinden, weil die Wirkfamkeit der ganzen Anlage fchon durch eine einzige derart veranlaffte Schallvertheilung wefent-lich vermindert wird.

Fig. 466.

Münden in einen und denfelben Raum mehrere Sprachrohr-Leitungen, fo wird man die verfchiedenen Endmundftücke mit verfchieden abgetönten Pfeifen und mit Markirfcheiben verfehen müffen.

Bei einer Leitung, die mittels T-Stücken nach mehreren verfchiedenen Orten abzweigt, find für die zu rufenden Stationen verfchiedene Pfeifen-Signale (1 Pfiff, 2 Pfiffe etc.) zu vereinbaren.

io. Kapitel.

Elektrifche Haus -Telegraphen,

a) Signal-Einrichtungen.

Der einfachste Fall einer elektrifchen Signaleinrichtung⁻ wird durch den Leitungsplan in Fig. 467 dargeftellt. Wie daraus erlichtlich, braucht man dazu:

1)    eine Elektricitätsquelle,

2)    eine Klingelvorrichtung,

3)    einen Tafter und

4)    die Leitung.

165.

Beftandtheile.

Fig. 467.

ń__EL

1) Elektricitätsquellen.

Als Elektricitätsquelle verwendet man zumeift galvanifche Elemente, und in der weitaus gröfsten Zahl der erwachfenden Möglichkeiten werden die fog. inconftanten Elemente genügen. Will man bei einer folchen Anlage ganz ficher gehen, fo verwende man die allbekannten Leclanché- Elemente

r\

166.

Inconftante

Elemente.

Fig. 468.

rf L

i!

il!

in der einfachsten Form; fie find zu folchen Zwecken noch immer allen anderen inconftanten Elementen in jeder Beziehung vorzuziehen.

Fig. 468 zeigt die einzelnen Theile und Fig. 46g bis 471 geben die Anfichten verfchiedener Formen folcher Elemente.

Diefelben beftehen aus Hohlgefäfsen (Glas, LIolz, Hartgummi etc.), in welches Kohlenkörper (pofitiver Pol), umgeben von Kohlenklein und Mangan-Hyperoxyd (Braunftein), einerfeits und getrennt davon die unter Um-ftänden amalgamirten Zinkkörper (negativer Pol) eingeftellt find. Die Trennung wird durch Platten oder Cylinder aus irgend einem poröfen Material (Binfengeflecht, Holz, zumeift aber fchwach gebrannten Thon) bewirkt.

Solche Elemente werden mit Salmiak-Löfung ohne beftimmtes Löfungs-verhältnifs gefüllt. Je mehr Salmiak, defto beffer; doch ift eine Ueberfättigung

zu vermeiden. Zum Nachfüllen kann

SB'I !

Ui

!! !

,iÆ_!__

Fig. 469.

Fig. 470.

Fig. 471.

bei Mangel an Salmiak auch Koch-falz-Löfung verwendet werden; doch ift ftrenge darauf zu achten, dafs diefe Art von Elementen nie höher, als bis zur halben Höhe des Stand-glafes mit Flüffigkeit gefüllt werden und dafs man hierzu nur abgekochtes Waffer verwendet. Klemmenfpannung folcher Elemente beträgt ca. 1,4 Voll; der innere Widerftand beziffert lieh je nach den Abmeffungen derfelben auf 1 bis 4 Ohm¹⁶*). Leclanché-Elemente bleiben bei mäfsiger Inanfpruchnahme 1 bis P/₂ Jahr

sgN

i ■■

Die

in I'hätigkeit, und es genügt vollkommen, wenn zeitweilig die verdunftete Flüffig-keit durch abgekochtes Waffer erfetzt wird. Um diefe Verdunfiung zu be-fchränken, Helle man folche Elektricitätsquellen nicht etwa an Orte, wo lie der Wärme allzu fehr ausgefetzt lind, wie z. B. an die Decken der Küchen, an Mauern, durch welche Rauchabzüge führen etc.; andererfeits follen lie aber auch nicht an feuchte oder an folche Orte gelleilt werden, wo lieh Niederfchläge bilden. Trockene Räume mit geringen Temperaturunterfchieden (Flurgänge etc.) eignen lieh zur Aufllellung galvanifcher Elemente am bellen.

167.

Trocken

elemente.

In neuerer Zeit empfiehlt man llatt der bewährten Leclanché-EXemente häufig fog. Trocken- und Halbtrockenelemente. Die derzeit (1898) bekannten Elemente diefer Art leillen keinesfalls mehr, als Leclanch«/-Elemente, find aber bei der Anfchaffung ganz wefentlich theuerer. Falls die Elektricitätsquelle tragbar fein foll und nicht mehr verlangt wird, als Leclanché-Elemente leillen können, dann find letztere unter Umltänden durch die bekannten Trockenelemente zu erfetzen; für alle Händigen Elektricitätsquellen aber find bei Haus-Telegraphen Leclanché-EXemente empfehlenswerther.

168.

Confiante

Elemente.

Fig. 472.

Bei Fortläuteklingeln und wenn überhaupt eine Harke, ununterbrochene gaivanifche Inanfpruclmahme vorauszufehen iH, mufs man conHante galvanifche Elemente (SyHeme Danieli, Callaud, Meidinger etc.) in die Anlage einbinden. Sehr empfehlenswerth find in diefer Beziehung die überall im Handel erhältlichen Meiding er-EnWoneXe-mente. Die elektromotorifche Erregung und Elektricitäts-Ableitung wird bei denfelben mittels Zink, Kupfervitriol-Löfung und Kupfer bewirkt. Fig. 472 giebt die Anficht eines folchen Elementes; aus der planmäfsigen Zeichnung in Fig. 473 find die Abmelfungen zu erfehen.

elf

Der Ballon foll mit liafelnufsgrofsen Kupfervitriol-KryItalien vollftändig angefüllt werden, und es ift alsdann fo viel als möglich abgekochtes Waffer einzugiefsen. Hierauf wird die nach unten gerichtete Oeffnung mit einem Rork-ftöpfel, durch deffen Mitte ein Glasröhrchen gelteckt ift, abgefchloffen.

Fig. 473-

3.---VÆ

- h'    ' j; ’ i

LI

4!,-.

Im Standglas des Elementes lieht ein Einfatzglas, welches einen Kupfer-körper enthält, von dem ein mit Gummi ifolirter Kupferdraht ausgeht; das blanke Ende diefes Drahtes bildet den pofitiven Pol. In ungefähr halber Höhe des Glafes hat diefes eine Erweiterung, und auf der fo gebildeten Kante lieht ein Zinkcylinder, d. i. der negative Pol des Elementes. Diefe Anordnung wird bis zu ²/₃ der Höhe mit abgekochtem Waffer angefüllt, fodann der Ballon mit dem Korkftöpfel nach unten derart eingefetzt, dafe die Flüffigkeit fall den ganzen Zinkcylinder bedeckt, und nun gelangt die Flüffigkeit im Standglas mit der Kupfervitriol-Löfung im Ballon durch das oben erwähnte Glasröhrchen in unmittelbare Berührung. Defswegen ift es auch nöthig, darauf zu fehen, dafs fich diefes Röhrchen nicht verftopft.

SAN

A’:_-

Man findet häufig die Vorfchrift, dafs man das Standglas mit Zinkvitriol-(Bitterfalz-) Löfung anfüllen foll. Dies ift indefs unnöthig; die Zinkvitriol-Löfung bildet fich beim elektromotorifchen Vorgang von felbft.

Ein ordnungsmäfsig frifch gefülltes Meidinger-Element mufs man 24 Stunden lang kurz fchliefsen, d. h. man mufs die beiden Poldrähte unmittelbar mit einander verbinden; dann erfi kann man die volle Wirkung verlangen.

Meidinger-Elemente haben eine Klemmenfpannung von 1,06 Volt und je nach den Abmeffungen ca. 5 bis 7 Ohm inneren Widerfiand. Die Dauer der-felben kann beim Haus-Telegraphenbetrieb für jede Füllung mit ca. 10 Monaten beziffert werden.

Das vorfiehend Gefagte gilt im Allgemeinen für alle confianten Elemente

mit Zink — Kupfervitriol-Löfung- — Kupfer. Statt des Kupfers kann auch Blei oder Eifen oder überhaupt ein Metall verwendet werden, deffen Oxydationsfähigkeit bedeutend geringer ift als diejenige des Zinks.

Beim Hintereinanderfchalten mehrerer Elemente zu einer galvanifchen Batterie achte man darauf, dafs immer der politive Pol mit dem negativen Pol des nächften Elementes verbunden wird, fo dafs einerfeits +, andererfeits — als Batterie-Pole für die äufsere Leitung frei bleiben. Die einzelnen Gefäfse der Elemente follen lieh aufserdem nicht berühren; man Helle daher die Elemente einer Batterie in einen für jedes Element abgetheilten Batterie-Kaften.

169.

Behandlung und Fehler galvanii'cher Elemente.

Die Elektricitätserzeuger bilden bei jedem elektrifchen Betriebe die haupt-fächlichften Fehlerquellen. Defshalb ift es auch empfehlenswerth, bei jeder Unterbrechung in der Wirkfamkeit vor allem Anderen die Elektricitätsquelle auf ihre Betriebstüchtigkeit zu prüfen. Nur ausnahmsweife wird der Fehler in den anderen Theilen der Leitung gelegen fein.

Die hauptfächlichften Fehler in galvanifchen Elementen entliehen:

a) durch Mangel an Flüfligkeit überhaupt;

ß) durch Mangel an activer Flüfligkeit (Salmiak- oder Kupfervitriol-Löfung);

y) durch Mangel an Verbrauchsmetall (Zink);

<5) durch Anfetzen von Oxydations-Producten (Grünfpan etc.);

s) durch Contactunterbrechung (weil nicht feiten die Zinkkörper in der Längenmitte zerftört und fo die metallifche Verbindung unterbrochen wird);

X) durch Loswerden der Verbindungsftellen an den Polen und den An-fchlufsdrähten, und

vj) durch unmittelbares Berühren der elektromotorifchen Körper (Zink mit Kupfer, Zink mit Kohle) im Element.

Aufser durch galvanifche Elemente kann der elektrifche Strom auch durch Magnet-Inductoren erzeugt werden; hiervon wird noch in Art. 178 die Rede fein.

2) Klingelvorrichtungen.

170.

Wagner’ fclier Hammer.

Den Anftofs zur Conftruction der für Haus-Telegraphen fo wichtigen Klingelvorrichtungen gab ein pnylikalifcher Apparat: der Wagner'fche Hammer.

Fig. 474 zeigt feine Anordnung.

Fig. 474.

?    ” I

----ß-VAWAVAVWH ^

38

Aus einer Elektricitätsquelle B (die in fchematifchen Zeichnungen gewöhnlich durch zwei concentrifche Ringe angedeutet wird) führt die Leitung vom pohtiven Pol zur Multiplication eines Elektromagneten E\ diefem gegenüber ift ein Eifenanker f gelagert, welcher an einer Flachfeder g befeftigt ift, die in D gehalten wird. h ift eine Spiralfeder, welche in der Ruhelage den Anker an die Stellfchraube t andrückt. Circulirt der elektrifche Strom, fo geht er vom pohtiven Pol aus — durch die Windungen des Elektromagneten — zum Drehpunkt D — über die Flachfeder zur Stellfchraube t, und von hier wird der Schliefsungskreis durch eine Metalldrahtleitung, über den Stromunterbrecher U zum negativen Pol der Batterie gefchloflen. Bei diefer Stromcirculation wird der Eifenkern des Elektromagneten magnetifch erregt; er zieht den Anker an, wobei der Magnetismus fo ftark fein mufs, dafs er den Zug der Spiralfeder h überwinden kann. Wird aber der Anker angezogen, fo wird zwifchen diefem und der Stellfchraube t der Stromkreis unterbrochen; der elektrifche Strom hört zu circuliren auf; der Eifenkern in E verliert in Folge deffen feinen Magnetismus und zieht den Anker nicht mehr an; die Spirale h zieht den Anker in die Normallage, wodurch der Contact zwifchen g und t wieder her-geftellt wird. Nun ift aber der Stromkreis wieder gefchloflen; abermals circulirt der elektrifche Strom; daflelbe Spiel beginnt von Neuem und hält fo lange an, als die Batterie Kraft liefert und der äufsere Leiter bei U gefchloflen bleibt.

ift ein zweiarmiger beweglicher Plebel gelagert, der nach aufwärts den Klöppel c, nach abwärts den Anker f und die Flachfeder g trägt. Die Stellfchraube t ift im Ständer j eingefchraubt, und von j führt eine metallifche Leitung zur zweiten Klemme n der Vorrichtung. Der Stromlauf ift folgender: m — Windungen des Elektromagneten E — a — I—h—g — t — j— n.

i-;

Fig. 477.

171.

RalTelklingeln

mit

Leitungs

unterbrechung.

Nach dielen Grundgedanken lind die elektrifchen Klingeln (Fig. 475) gebaut worden. Fig. 476 zeigt eine folche Vorrichtung in flehender Form.

E ift der Elektromagnet, deffen Drahtenden einerfeits mit der Klemme m, andererfeits mit dem Ständer a in metallifcher Verbindung ftehen. Letzterer trägt auf einem Träger d die Glocke e und dient zugleich als Widerlager fiir den Spiralfederfpanner und die Mikrometerfchraube l. Im Ständer a

Fig. 475.

Fig. 476.

"3

172.

Klingeln mit zwei Glocken.

~ZL

rw

*Öf

m

Die

Unterbrechungen erfolgen beim federnden Contact g — /; die Bewegung des Klingelhammers erfolgt demnach eben fo, wie die Bewegung beim Anker des Wagner’ichen Hammers.

Nach diefer Conftruction wurden nun eine Menge von fog. Raffelklingeln ausgeführt; bei allen aber wird man einen Elektromagneten mit vorliegendem Anker linden, welch letzterer den Klöppel zur Glocke und zumeift eine Flachfeder trägt, wobei durch diefe eine federnde Contactunterbrechung und fo auch das Vibriren des Klöppels, bezw. das Ertönen der Glocke erzielt wird.

Die Spiralfeder h (Fig. 475) kann weggelaffen werden, wenn die Flachfeder, die den Anker trägt, fo gerichtet ift, dafs .die Normalftellung des Ankers — abftehend vom Eifenkern des Elektromagneten und in Contact mit der Stellfchraube t — immer erzielt wird, fobald kein elek-trifcher Strom in der Vorrichtung circulirt. Die Einrichtung ift defswegen auch fo zu regeln, dafs die Kraft des durch die Elektricität erzeugten Magnetismus gröfser ift, als die Kraft der Spiral-, bezw. der Flachfeder.

Um recht kräftige Schallwirkungen zu erzielen, verwendet man häufig Klingeln mit zwei Glocken. Die bezügliche Anordnung ift aus Fig. 477 zu erfehen. In Folge paffender Stellung der Contactfchrauben 4 und 4 wird bei jeder Anziehung des Ankers f durch einen der beiden Elektromagneten diefer aus- und der andere eingefchaltet; dadurch entlieht eine wechfel-weife Anziehung des Ankers f und in weiterer Folge ein abwechfelndes Anfchlagen des Klöppels an die Glocken.

E,

t.

(Tkljl

6,

Ê,

Î73-

Klingeln

mit

Elektromagnet-

Ausfchaltung.

Jeder elektrifche Strom braucht zu feinem Zuftandekommen und zu feiner Fortleitung erftlich elektrifche Spannungsdifferenz und ferner einen gefchloffenen metallifchen Leiter. Defswegen kann man auch nur eine einzige nach dem Wagner'fchen Hammer gebaute Klingel in eine und diefelbe Leitung einbinden.

Nun ift es aber oft nöthig, zwei und noch mehrere Klingeln in einer und derfelben Leitung fo zu betreiben, dafs fie bei einer Stromfchliefsung fämmtlich

ertönen. Man hat daher folche Vorrichtungen gebaut, bei welchen die Leitung nicht, wie beim WagnerTchen Hammer, unterbrochen wird; die Function derfelben wird vielmehr durch fog. Elektromagnet-Ausfchaltung erzielt. Fig. 478 zeigt den bezüglichen Plan. Wenn E wirkt, wird der Anker f angezogen und kommt dabei oben mit einer Contactfeder in Berührung; der Strom hat nunmehr einen kürzeren Weg und die Elektro-magnete werden unwirkfam, worauf die Spiralfeder den Anker zurückzieht und das Spiel von Neuem beginnt.

Eine zur Ausführung noch viel geeignetere Conftruction zeigt Fig. 479. Der elektrifche Strom hat dabei im Klingelwerk zwei Wege:

a) Wird beim Unterbrecher U der Leiter gefchloffen, fo circulirt der Strom vom pofitiven Pol der Batterie zur Leitungsabzweigung n, geht durch die Windungen von E zur Leitungsabzweigung m

und von da auf dem kürzeften Wege, alfo unmittelbar, zum negativen Pol der Batterie zurück. Dabei wird felbftver-ftändlich im Eifenkern von E Magnetismus erregt und der Anker f angezogen; der um D bewegliche zweiarmige Hebel dreht fich, und in Folge diefer Winkelbewegung kommt das obere Hebelende mit der Contactfchraube t₁ in metallifche Berührung; nun hat der elektrifche Strom den ß) kürzeren Weg offen. Er geht vom pofitiven Pol zu n, hier aber über den gefcliloffenen Unterbrecher zu tx, von hier über den oberen Hebelsarm und die Spiralfeder beim Punkte m unmittelbar — alfo ohne die Elektromagnet-Windungen zu berühren — zum negativen Pol zurück.

Bleiben die Elektromagnet-Windungen aber aufserhalb der Strombahn¹⁰⁰), fo werden die Eifenkerne nicht magnetifch; der früher angezogene Anker y wird durch die Spiralfeder h in die Normallage zurückgeführt, wobei die Schraube t — welche in diefem Falle an der elektrifchen Leitung nicht theilnimmt — die Hubhöhe, bezw. Entfernung zwifchen Anker und Eifenkernen begrenzt.

Dabei kommt aber der bewegliche Hebel mit der Contactfchraube tl aufser Contact; der Strom hat diefen Weg verfperrt und mufs mm wieder durch die Elektromagnete im Stromwege oc. Das frühere Spiel beginnt von Neuem und dauert fo lange, als der Unterbrecher U gefchloffen bleibt und die Batterie Kraft genug hergiebt.

Fig. 480 zeigt eine Vorrichtung mit Schutzkalten, wie fie z. B. auf Werkplätzen, in Fabriken, auf Eifenbahnen Aufsenpiätze. und überhaupt dann angewendet wird, wenn folche Klingeln im Freien angebracht werden müffen.

Derartiger Apparate mit Elektromagnet-Ausfchaltung und ohne Leitungsunterbrechung kann man beliebig viele in einen und denfelben Schliefsungskreis

Fig. 478.

r~-a

Jk

fr“*

im

<□

Fig. 479.

— i-vwwvwwv-

Fig. 480.

ti

<-_-j

Pi

!D

174.

Klingeln

für

in

1B0) Es fei hier bemerkt, dafs wir es in folchen Vorrichtungen eigentlich mit einer Stromverzweigung zu thun haben, bei welcher fich die Stromftärken in den verfchiedenen Zweigen umgekehrt wie die Widerftände verhalten. Die Unterfchiede der Widerftände find aber bei folchen Klingeln derart bedeutend, dafs die Stromftärke in E bei der Verzweigung einen fo geringen Werth erhält, dafs diefer wohl gleich Null gefetzt werden kann.

I7S-

Klingeln

mit

unverzweigtem

Stromkreis

ohne

Leitungs

unterbrechung.

Fig. 481.

IWMW.V

oD

176.

Kortläute-

Klingeln.

L___.ArU

einer genügend Harken Batterie einfchalten und kann dabei auf ungeftörte, fichere Wirkfamkeit gerechnet werden.

Der gleiche Zweck ift aber viel einfacher durch die folgende Anordnung zu erreichen.

Sollen in einen und denfelben Leiterkreis mehrere Klingeln eingefchaltet werden, fo nimmt man nur eine nach dem IVagner’îchen Grundgedanken con-ftruirte Raffelklingel mit Leitungsunterbrechung; die übrigen Klingeln aber fchalte man nach Fig. 481 derart, dafs die Leitungsdrähte einfach an die Enden der Multiplicationsdrähte angefchloffen werden. Die letzteren Klingeln werden dann durch die Stromunterbrechungen in der erfterwähnten Klingel genau die-felben Bewegungen ausführen, wie jene, d. h. alle Klingeln werden ertönen, wenn nur jene mit der Unterbrechung läutet. Es ift dabei gleichgiltig, in welche . Reihe die Unterbrechungs-Klingel geftellt wird; es empfiehlt lieh aber, diefelbe in die Mitte zu nehmen.

Man rechne für jede Klingel zwei Elemente.

Die elektrifchen Raffelklingeln, wie fie bis jetzt betrachtet worden find, bedürfen nicht feiten eigen-thümlicher Ergänzungen, und dabei treten zwei Fälle auf: einerfeits verlangt man fog. Fortläuteklingeln; andererfeits aber, wo das andauernde Läuten — auch ohne Fortläutevorrichtung — unangenehm werden kann, wird eine gleichwerthige, aber minder Hörende Meldevorrichtung g'ewünfcht, und man conftruirte daher Klingeln für Einzelfchläge.

Für beide Fälle hat man auch fog. Relais gefchaffen, bei deren Anwendung die übrigen Einrichtungen unverändert bleiben und die daher auch bei beftehen-den Anlagen eingefügt werden können, wenn die vorerwähnten Zwecke erreicht werden follen.

Bei der Wirkfamkeit einer Flaustelegraphen-Anlage nach dem Leitungsplan in Fig. 474 oder 47g läutet die Glocke fo lange, als auf den Tafter gedrückt wird. Ift nun die anzurufende Perfon abwefend, fo mufs man entweder eine Glocke mit fichtbarer Signalvorrichtung anbringen, wodurch der zu letzterer tretenden Perfon angezeigt wird, dafs gerufen worden ift, oder man mufs von Zeit zu Zeit das Drücken am Tafter wiederholen, wozu viel Zeit und Geduld gehört, oder man mufs die erwähnten Fortläuteklingeln an wen den, die, einmal bethätigt, fo lange fortläuten, bis fie mechanifch oder elektrifch abgeftellt, d. h. zum Schweigen gebracht und in neuerliche Wirkfamkeits-Bereitfchaft geftellt werden. Letztere Einrichtung hat natürlich auch ihre Schattenfeite. Angenommen, die zu rufende Perfon kommt lange Zeit nicht zur Anlage, fo läutet diefe unaufhaltfam fort und wird der nichtbetheiligten Nachbarfchaft recht läftig.

Das Fortläuten erzielt man mit verfchiedenen Conftructionen ; doch braucht man dazu meiftens eine dritte Leitung oder, wenn man diefe umgehen will, eine zweite Batterie, oder die Glocke wird mittels eines Uhrwerkes angefchlagen. Der elektrifche Strom hat in letzterem Falle nur die eine Aufgabe, das Uhrwerk auszulöfen, und um eine dauernde Wirkfamkeits-Bereitfchaft zu erzielen, wird die Glocke ausfchliefslich dadurch abgeftellt, dafs man das Uhrwerk vollkommen aufzieht.

Fig. 482 u. 483 zeigen die Pläne von Raffelklingeln mit Einrichtungen zum Fortläuten.

Man verwendet dabei Local-Batterien (Loc.B.); diefelben werden in der Nähe der Klingel auf-geftellt. Wird nun der Anker f vom Elektromagneten E in Folge eines Stromes aus der Haupt-Batterie (Linien-Batterie, Li. B.) angezogen, fo wird nach Fig. 482 die Contactfeder, welche von einer

Fig. 482.

Fig. 483-

<n

iiiiiiiiiiiąi

Sn

(bj

Uw

(§)

Loc.B.

Loc.B.

___U A

LiB.

__fl

s?

(Q)

LiB.

Nafe gehalten wird, frei; iie kommt mit cx in Contact. Dadurch wird der Kreis zur Local-Batterie gefchloffen, und da diefer ebenfalls durch die Elektromagnet-Spulen und über die Unterbrechungsfeder fx führt, fo iit das Fortläuten gefiebert, und zwar für fo lange, bis die Feder wieder in ihre Normallage, d. i. aufser Contact mit cx, gebracht wird; letzteres mufs durch die angerufene Perfon bewirkt werden.

Fig⁻. 483 befitzt nur in der Schlufsvorrichtung für den Localkreis eine etwas kräftigere Conftruction, die nach dem Vorerwähnten leicht verltändlich fein dürfte.

Das Tönen der Ralfe]klingeln ift in vielen Fällen äufserft Hörend und für nervöfe Perfonen unangenehm. Wenn nun auch Einrichtungen für Einzelfchläge

nicht gerade angenehmer find, fo werden lie doch häufig", K>nzeifchiäge. befonders in Gafthöfen, verlangt und nach dem Schema in Fig. 484 gefchaltet. Je nachdem man die Kurbel K auf c oder clf ftellt, giebt die Vorrichtung Einzelfchläge oder Raffeltöne. Solche Einrichtungen find alfo gar nicht verwickelt und überall auch bei fchon beftehenden Anlagen leicht anzubringen. (Siehe auch Fig. 522.) Natürlich gehört in folche Leitungen immer ein Unterbrecher. In Fig. 484 wurde derfelbe aber nicht angedeutet, weil man auch den Flebel k zum Unterbrechen und Schliefsen an Stelle eines Tafters verwenden kann.

Um Glocken - Einzelfchläge zu erzielen, conftruirt C. Th. Wagner in Wiesbaden ein elektrifches Pendelwerk, das insbefondere für grofse Herrfchaftswohnungen und Gailhöfe geeignet ift. Ein folches Pendel bewirkt, dafs eine elektrifche Glocke, nach dem Druck auf den Taller, fo lange in gleichen Zeitpaufen anfehlägt, bis von dem Orte, wo die Glocke aufgehängt ift, mittels eines Druckknopfes das elektrifche Pendel wieder in die Ruhelage eingeftellt und die Glocke auf diefe Weife elektrifch zum Schweigen gebracht wird. Auf diefe Weife ift auch eine vortreffliche Contrôle geboten, ob das Signal von der angerufenen Perfon ver-ftanden worden ift. Dazu kann jede beliebige Klingel verwendet werden; ein folches Pendelwerk ift auch gar nicht theuer.

Diefelbe Firma conftruirte noch ein anderes elektrifches Läutewerk für Einzelfchläge, das befondere Erwähnung verdient. Dalfelbe befteht aus einem

Fig. 484.

cL

c,

177.

Glocken

für

Elektromagneten mit Anker und aus einer Unruhe, die lieh um eine Itehende Achfe drehen und die durch eine um letztere gewundene Spiralfeder in ihre Normallage zurückgeführt werden kann. Die Unruhe ift vom übrigen Mechanismus elektrifch ifolirt und mit einem Contactftift verfehen, der lieh in der Ruhelage gegen die in eine Meffingfäule eingeklemmte Contactfeder anlegt. Durch das gebogene Ende des Ankerträgers wird diefe Feder bei geöffneter Leitung ftets angefpannt und erft nach erfolgter Ankeranziehung frei gegeben, wobei lie der Unruhe einen Impuls zu einer fchwingenden Bewegung ertheilt. Während der Dauer derfelben bleibt der Contact zwifchen der Feder und dem fonft anliegenden Contactftift der Unruhe unterbrochen und wird erft wieder durch das Anftofsen des Contactftiftes gegen die Feder für ganz kurze Zeit gefchlolfen. Die einzelnen Glocken fchläge erfolgen in den Zwifchenpaufen, die einer Hin- und Herfchwin-g-ung entfprechen, und lind in ihrer Aufeinanderfolge von der Stromftärke vollftändig unabhängig, da nur die ftets gleiche Federkraft auf die Unruhe einwirkt. Die rafchere oder langfamere Aufeinanderfolge der Glockenfchläge kann durch mehr oder weniger ftarkes Anfpannen der um die Achfe gelegten Spiralfeder geändert werden.

Fig. 485.

Man kann durch Anbringen eines felbft-thätig wirkenden Mechanismus fehr leicht erzielen, dafs diefe Einrichtung bei jedesmaliger Stromentfendung eine beftimmte Anzahl von Glockenfchlägen abgiebt und lieh dann felbftthätig abftellt. Zum Betrieb diefer Glocken lind nur zwei Leitungen nöthig; auch dabei können Contrôle und Quittirung eingerichtet werden, und dann ift eine folche Anlage für Gailhöfe, Krankenhäufer, Bade-Anftalten etc., ferner bei Perfonen-Aufzügen, Contact-Thermometern, Walferbehältern etc. empfehlenswerth.

178.

Magnet-

Inductoren.

Fig. 486.

Je länger die Leitung ift, defto mehr elektrifche Kraft mufs zum Betriebe aufgewendet werden; je mehr galvanifche Elektricitätsquellen eingebunden find, defto gröfser ift die Fehlermöglichkeit; defto theuerer ift auch der Betrieb. Allen diefen Uebelftänden kann durch Anwendung von Magnet-Inductoren und dazu paffend eingerichteten Klingeln abgeholfen werden.

vsrr

Bewegt man in einem magnetifchen Felde eine oder mehrere Spulen ifolirten, in einen Schliefsungskreis eingebundenen Drahtes, fo entliehen während der Dauer der Bewegung elektrifche Wechfelftröme, die man unmittelbar als folche oder auch mittels Stromwender

als gleich gerichtete (allerdings regelmäfsig unterbrochene) Stromimpulfe verwenden kann. Zumeift verwendet man aber die Wechfelftröme. Eine folche Einrichtung — welche etwas höhere Anlage-, jedoch gar keine Betriebskoften verurfacht — ift befonders dann empfehlenswerth, wenn es gilt, mehrere und viele elektrifche Klingeln, hinter einander gefchaltet, zu betreiben.

Fig. 485 zeigt den Plan eines folchen Magnet-Inductors. Wund S lind die das magnetifche Feld bildenden Magnet-Lamellen; P ift die in jenem Felde

bewegte Drahtfpule, die auf einem eifernen Anker aufgewickelt ift. Am ver-breitetllen find die Magnet-Inductoren mit eifernem I- (Doppel-T-) Anker von

Siemens & Halske.

Die Stärke der mit folchen Magneten erregten Wechfelltröme hängt ab: a) von der Intenfität des magnetifchen Feldes, ß) von der zur Spule P verwendeten Drahtlänge und vom Querfchnitt diefes Drahtes, y) von der Anzahl der Umdrehungen in der Secunde; die Stromftärke ift allen diefen drei Factoren direct proportional.

Fig. 486 zeigt eine für Wechfelftrom-betrieb geeignete Klingel.

E find Elektromagnet-Spulen, die auf Eifenkerne Wechfelftrome. gefleckt find, welche Anfätze fog. Polfchuhe (für Nord und Süd) haben; A ift ein im Geftelle gelagerter permanenter Magnet, von dem ein Pol zwifchen den Polfchuhen pendeln kann. Angenommen, cs fei der Nordpol. Circulirt ein Strom durch E, fo werden die Eifenkerne magnetifch; die Polfchuhe wirken, d. h. N ftöfst den permanenten Nordpol ab und S zieht denfelben an. Beim Wechfelftrombetrieb kehrt fich beim zweiten Strom die Stromrichtung um;

die Polfchuhe wecbfeln ihren Magnetismus; der permanente Magnet wird daher vom früheren S, nunmehrigen N, abgeftofsen und vom früheren N, nunmehrigen S angezogen.

Diefes Spiel dauert fo lange, als Wechfel-ftröme in der Leitung circuliren, und da auf den beweglichen permanenten Magneten ein Meffingklöppel aufgefchraubt ift, fclilägt derfelbe bei der pendelnden Bewegung an die beiden Glocken G, G, wodurch kräftige Töne erzielt werden können.

Tiroler Glocken (Fig. 487 u. 488), Schalmeiglocken, Carillon,

Klopfer, Alarm-Signalglocken etc. find Bezeichnungen, die hier und da äufsere Unterfcheidungen mar-kiren follen; im Wefen aber find auch diefe auf den Grundgedanken des Wagner’fchen Hammers zurückzuführen.

Fig. 487.

179.

RalTelklingel

für

(Ä

/i

Fig. 488.

I Émiimiiuiiiniüll

3) Taftervorrichtungen.

Die Einrichtungen, welche zur Leitungsfchliefsung und Leitungsunterbrechung dienen, die fog. Tafter, werden in den ver-fchiedenften Conftructionen erzeugt; immer aber werden die-felben die Endftücke einer Leitung darftellen, welche für gewöhnlich durch Federkraft aus einander gehalten und dann durch Druck vereinigt werden,

180.

Zimmertafter.

fobald eine Stromcirculation, bezw. ein Glockenfignal ve rani afft den foll.

wer-

181.

Birn-

und Quetfch-tafter.

Fig. 489 zeigt die am meiften gebräuchliche Conllruction.

Auf einem Grundbrettchen A find zwei federnde Metallfpangen / und /i aufgefchraubt; an diefe werden die Leitungsdrähte c und d fo befeftigt, dafs ein metallifcher Contact hergeftellt ift. In welcher Weife mittels des Knopfes C die Federn f und f₁ beim Signalgeben    f

an einander geprefft und fo der elektrifche Schliefsungskreis ge-fchloffen wird, ift aus Fig. 489 genügend erfichtlich.

Die Zimmertafter werden in fehr vielen Formen und aus den verfchiedenften Materialien hergeftellt, fo dafs fte zu allen Farben der Tapeten und Bemalungen und zu allen möglichen Stilformen paffend befchafft werden können. An Materialien werden hierzu verwendet: Wurzelnutzholz, Eichenholz, Mahagoniholz,

Palifanderholz, Zebraholz, Olivenholz und verfchiedene andere harte und weiche Plölzer; ferner Porzellan,

Elfenbein, Horn, Hartgummi, Metalle etc.; man kann diefelben in allereinfachfter Ausführung und in reichen Ausfchmückungen erhalten.

Im Nachftehenden feien noch einige Conftruc-tionen, welche für befondere Zwecke beftimmt find, befchrieben.

Für Taftervorrichtungen, die nicht an der Wand befeftigt werden können, fondera an biegfamen Kabeldrähten fo aufgehängt werden, dafs man fie an beliebige Orte des betreffenden Raumes legen und dort zum Signalgeben verwenden kann, benutzt man entweder fog. Birntafter oder auch Quetfchcontacte.

Fig. 489.

AI

fi

f.

*©

Fig. 491-

Fig. 492.

Fig. 490.

Fig. 493-

//

IJ

l!

Rl

Erftere (Fig. 490) unterfcheiden fich nur dadurch von den in Fig. 489 dar-geftellten Zimmertaftern, dafs das Brettchen A hier den Tafter in Birnform abfchliefst. Quetfchcontacte (Fig. 491) beftehen aus zwei ziemlich langen Metall-Lamellen, die gut ifolirt einander gegenüber ftehen und fich federnd zufammen-drücken laffen, Avodurch ähnlich, wie bei den Zimmertaftern, der metallifche Kreis gefchloffen und der Strom zu circuliren veranlafft wird.

Von derartigen nicht fixirten Taftern g-ehen gewöhnlich in biegfamen, mit Seide ifolirten Kabeln zwei Drähte aus, welche in entfprechender, beliebiger

Länge in Metallftöpfeln endigen, wie dies durch Fig. 492 veranfchaulicht wird. Diefe Stöpfel paffen in Metallöfen, die an geeigneter Stelle in die Leitung eingebunden find, fo dafs demnach beliebig Lei-tungsfchliefsungen veranlafift, erforderlichenfalls aber durch Wegnahme diefer beweglichen Contact-Einrichtung auch unmöglich gemacht werden können. Nicht feiten find folche Oefen gleich an den Zimmertaftern befeftigt, wie dies z. B. in Fig. 493 erfichtlich ift.

Fig. 494.

Fig. 495-

Ml HfMI IWB

182.

Sonftige

Tafter.

Für elektrifche Hausthortafter, welche gewöhnlich in gröfseren Abmeffungen ausgeführt werden, dienen die in Fig. 494 u. 495 dar-gellellten Einfätze zur Contactgebung. Durch Drücken auf den Metallftempel wird ein federnder Contact mit einem fonft völlig ifolirten Winkelhebel hergeftellt und fo der Leitungskreis gefchloffen.

Derartige Einfätze können auch bei Fufs-Contacten beftens angewendet

werden.

Fig 496.

Fig. 497.

GD

(TD dD QD

Thür- und Fenfter-Contacte be-ftehen im Allgemeinen aus zwei federnden Spangen, welche an einander drücken und fo die Leitung fchliefsen (Fig. 496). Ift die Thür oder das Fenfter gefchloffen, fo werden die beiden Spangen durch einen am beweglichen Thürtheile paffend angebrachten Stift aus einander gehalten. Letzterer wird beim Oeffnen zurücktreten; die Spangen federn, legen lieh an einander und bilden Contact; die Leitung ift gefchloffen und das Signal ertönt. Die bezügliche Gefammtanordnung ift in Fig. 543 veranfchaulicht.

Fig. 498.

Zug-Contacte erhalten die in Fig. 497 dargeftellte Einrichtung. Diefelben werden durch eine Schnur bethätigt, mittels welcher eine Flachfeder von einem ifolirten Anfchlag (Elfenbein, Hartgummi etc.) nach einem Metallanfchlag gezogen wird; letzterer und die Flachfeder bilden die Leitungsenden, die dann auf diefe Weife den Stromkreis fchliefsen. Für Badezellen, Gefängniszellen, Krankenhäufer etc. werden folche Zug-Contacte häufig verlangt.

•>*-. /('( /Hill'¹

Nicht feiten werden auch bei elektrifchen Flausthor-glocken ftatf der Druck-Contacte, in Anpaffung an die Vorrichtungen bei mechanifchen Zugglocken, Zug-Contacte ge-wünfeht. Diefelben erhalten dann eine Einrichtung, wie fie in Fig. 498 u. 499 veranfchaulicht ift. Zwei Metallfedern, welche wieder die Enden der Leitung bilden, liegen auf dem aus Hartgummi beftehenden Ende des Zugftabes; die Leitung ift daher in diefer Normallage getrennt; eine um

15

Handbuch der Architektur. III. 3, b. (2. Aufl.)

den Zugftab gelegte Spiralfeder bewirkt die Dauer diefer Lage. Das Hart-gummiftück ift durch eine etwas vorftehende Metallfcheibe am Zugftab feft-gehalten. Zieht man diefen an der Handhabe entgegen der Wirkung der Spiralfeder, fo wird das Metallplättchen zwifchen die beiden Flachfedern treten und fo den zum Kreisfchlufs nöthigen Contact herftellen.

Fig. 499.

in

IM

Dafs mehrere der aufgezählten Druck-tafter in einem gemeinfchaftlichen Gehäufe untergebracht und dafs letzterem beliebige äufsere Formen gegeben werden können, braucht an diefer Stelle wohl nicht weiter ausgeführt zu werden.

4) Leitungen.

183.

Grundfätze.

Sollen in einem Gebäude elektrifche Leitungen verlegt werden, fo ift vor Allem ein zweckentfprechender Leitungsplan — ein fog. Schaltungsfchema — anzufertigen. Diefer Plan ift dann genau und auf das ftrengfte durchzuführen; dabei ift zu beachten, dafs die Drähte überlichtlich — in ver-fchiedenen Farben — verlegt und Drahtberührungen ganz, Kreuzungen der Drähte möglichft vermieden werden.

Etwaige blanke Stellen — wenn folche durchaus nicht zu umgehen find — mülfen vorzüglich ifolirt werden. Auf die Ifolirung der Anfchlufs-, Abzweigungsund Kreuzungsftellen ift ganz befondere Sorgfalt zu verwenden, und es mufs vor-geforgt werden, dafs folche Stellen auch während des Betriebes leicht zugänglich bleiben, um bei Störungsfällen die Unterfuchung ohne Schwierigkeiten vornehmen zu können. Auch bei Umfchaltungen im Falle geänderter Inan-fpruchnahme der Anlage werden, wenn folche Stellen leicht erreichbar find, die Arbeiten welentlich vereinfacht.

184.

Material.

Die Leitungen werden bei Haus-Telegraphen am bellen aus ifolirtem Querfchnittsdurchmelfer hergeftellt. Sind Leitungen im

Kupferdraht von 1

Freien nöthig, fo können auch blanke Kupferdrähte oder Silicium-Bronze-Drähte Stärke verwendet werden. Die Ifolirung wird mit Seide oder

mm

von 1,2 bis 2,0

mit in Wachs getränkter Wolle bewirkt. Ausreichend ift letztere insbefondere dann, wenn fie die Drähte in der Form von Langfäden und mit fpiralförmig gewundenen Fäden gegen Elektricitäts-Ableitung fchützt. Bei den Verbindungsund Anfchlufsftellen find die Drahtenden blank zu machen, weil metallifche

mm

Berührung erzielt werden mufs.

Das zu folchen Drähten verwendete Material foll von der bellen Sorte fein; insbefondere ift nicht etwa fprödes Kupfer zu verwenden. Der Draht foll viele Umbiegungen aushalten, ehe die Kupferfeele abbricht. Die Ifolirung mufs durchaus gleichmäfsig fein; die Wachsimprägnirung foll bis zum Kupfer reichen.

Für gewöhnliche Verhältnilfe werden fog. Wachsdrähte vollkommen genügen. In feuchten Räumen aber wird man belfer Gummidrähte an-

wenden; doch foli bei folchen Drähten die Gummi - Ifolirung mindeftens dick fein; der Kupferdraht, 1 Leitungsdrähte nicht anders, als gut verzinkt in Verwendung genommen werden. Die Ifolirhülle mufs feil aufgeprelft fein und darf keine Riffe, noch unganze Stellen zeigen.

In Räumen, wo freie Säuren auftreten (Accumulatoren-Räume, bei galvanoplaftifchen Bädern, in Säurefabriken etc), genügen auch Gummidrähte nicht; in diefen mülfen Hark ifolirte Kautfchukdrähte, die überdies mit einem dicken Firnifsbelag zu verfehen lind, oder noch beffer, leichte Kabel verwendet werden. Für Räume mit fehr hohen Temperaturen (in Trockenkammern, Darren etc.) lind Asbelldrähte zu wählen; doch mufs bei der Verwendung derfelben darauf Rücklicht genommen werden, dafs diefes Ifolirmaterial Hark hygrofkopifch iffc, d. h. Feuchtigkeit gern aufnimmt und feil hält.

1,7

min

mm

Hark, foll zur Anfertigung folcher

Bronzedraht für freie Leitungen ift in folgenden Abmeffungen zu verwenden:

1,0 mm Durchmeffer, Bruchfeftigkeit 44 kg für 1 qmm und 21,0 Ohm für 1 km 1,5 »    »    »    45 »    » 1    »    »    9,5    »    »    1 »

2,0 »    »    »    46 »    » 1    »    »    5,3    »    »    1 »

Bezüglich der Führung der Leitungen ift der Leitungsplan mafsgebend. Zwei, überhaupt wenige Drähte können unmittelbar an der Wand, an gefchützten

Stellen des Fufsbodens etc. befeftigt werden; man benutzt hierzu Nägel von den in Fig. 500 u. 50t dargeftellten Formen oder beffer die U-förmigen Klammern, wie lie in drei verfchiedenen Gröfsen ('/j) durch Fig. 502 dargeftellt lind. Beim Einfchlagen folcher Klammern darf man nicht allzu ftark hämmern, weil bei allzu feiler Berührung der Klammern mit dem Leitungsdraht Ableitungen entliehen, die oft erft nach längerer Zeit Hörend auftreten und dann fehr fchwer zu linden und zu beheben lind. Man foll dabei nie mehr als einen Draht mit einer Klammer faffen, da beim Zufammenpacken mehrerer Drähte leicht Berührungen der blanken Theile und daher Fehlerquellen entliehen können. Hat man aber mehrere oder gar viele Drähte zu verlegen, dann kann man in vielerlei Weife verfahren.

Bei Neubauten, wenn der feil ftehende Haus-Leitungsplan bereits vorliegt, wird man fchon beim Errichten der Mauern entweder befondere gemauerte Canäle anlegen oder in den Canälen für Wafferleitung, Gasleitung, in den Schächten der Aufzüge etc. befondere Holzleiften in Abhanden von höchftens 2 zu 2m einmauern, in diefe Porzellan-Ifolatoren mit Köpfen (liehe Fig. 513 u. 514) einfehrauben und daran die Leitungsdrähte befeftigen. Bei derartigen Anlagen in fchon beftehenden Gebäuden werden die Leitungen am bellen in vorher an der Wand befeftigte Nuthenbretter mon-tirt und darüber Deckbretter gelegt, die dann beliebig angeftrichen werden können¹⁶⁷).

185.

Beteiligung.

Fig. 500.

Fig. 501.

Fig. 502.

f\

w) Bei Starkftromleitungen ift die Verwendung von Nutenbrettern durch die Feuerverlicherungs-Gefellfchaften als unzuläffig erklärt worden.

15*

Haustelegraphen-Leitungen follen mit Starkftromleitungen niemals in einem gemeinschaftlichen Canal geführt werden.

Fig. 503.

An Kreuzungs- und Abzweigungsftellen und auch dort, wo viele Leitungen in Harken Winkeln geführt werden müffen, lind Schaltungskaften (Fig. 503) anzubringen, in denen die Drähte in fixirten und gut ifolirten Klemmen endigen. Man kann unter Benutzung der letzteren lichere Anfchlüffe oder auch Aenderungen in den Abzweigungen und Kreuzungen bequem bewirken, dann aber auch in Störungsfällen die nöthigen Leitungserprobungen viel rafcher und verläfslicher ausführen, als ohne Solche Schal-tungsk allen.

Drähte in gemauerten oder Holzcanälen follen nie frei liegen, fondera in irgend ein ifolirendes Material (Holzafche etc.) eingebettet fein, weil Nagethiere Solche Drähte nicht feiten befchädigen.

186.

Leitungen

in

Recht bequem und praktifch lind zu folchen Zwecken die Papierrohre nach dem Syllem S. Bergmann & Co. in Berlin. Die aus Papiermaffe hergellellten 1 apierrohren. j^₀pre (gewöhnliche lichte Weiten: 7, 11, 17, 23, 29 und 36mm) find mit einer bei hoher Temperatur gefchmolzenen Ifolirmalfe imprägnirt; dadurch werden die Rohre ganz fteif, wafferdicht, innen und aufsen ganz glatt und ifoliren die Drähte gegen Ableitungen der Elektricität. Weil lie auch innen glatt lind, kann man die Leitungsdrähte leicht einziehen; da fie aber auch fteif find, mülfen

Fig. 50-I.

Richtungsänderungen mittels Kniellücken oder unter Umftänden durch einfach oder doppelt gebogene Einfätzllücke bewirkt werden. Das Anfchliefsen der Rohre von gleichem oder geringerem Durchmeffer gefchieht mittels palfender Muffen oder mittels Dofen, falls an folchen Stellen Leitungsabzweigungen erfolgen follen. Werden an einzelnen Stellen mehrere Leitungen verzweigt, fo bedient man lieh auch hier eigener Schaltungskaften. Die Befeftigung der Rohre erfolgt mittels Klammern, ähnlich wie lie durch Fig. 502 (S. 227) angedeutet worden lind; nur müffen lie für diefen Zweck nicht aus Runddraht, fondera aus Flachdraht fabricirt fein. Zum Befeftigen felbft bedient man lieh eines Klammernhalters, wie derfelbe in Fig. 504 abgebildet ift. Fig. 505 zeigt eine folche Leitungsausführung mit einem Schaltkaften. Derartige Leitungsführungen können

nicht nur für Haus-Telegraphen, fondern auch bei allen anderen elektrifchen Leitungen im Haufe verwendet werden.

Solche Papierrohre werden auch mit Blei-, Mefiing- etc. Mantel geliefert und bieten, derart ausgerüftet, felbft für kurze Strecken unterirdifcher Leitung genügende Sicherheit.

Das Bergmann'fche Sy-ftem bietet manche Vortheile. Die Rohre fchützèn gegen mechanifche Befchädigung und Feuchtigkeit; bei Harken elektrifchen Strömen fchützen lie auch vor Feuersgefahr, falls die Drähte glühend werden follten; die Drähte lind leicht aus- und einzuziehen, auszutaufchen, umzufchalten, und das Syltem ilt billiger und bequemer als Holzleiften oder gar gemauerte Canäle. Führt man mehrere Leitungen in einem folchen Rohr, fo wähle man verfchieden gefärbte Drahte, um die Handhabung bei der Verbindung zu erleichtern.

Fig. 505.

fil

1; r

1111!

»I

i¹

Das Zufammenlegen mehrerer Drähte zu verfchie-denen Zwecken (z. B. Haus^ Telegraphen, Telephon- und Lichtleitungsdrähte) in ein und dalfelbe Rohr dürfte lieh aber auch hier nicht empfehlen, und es wird belfer fein, namentlich Kraft- und Lichtleitungen in befonderen Rohren zu führen.

Diefe Papierrohre können genau, wie Gasleitungsrohre behandelt werden. Die Anfchlüffe der Rohre bewirkt man auf folgende Weife. Man fägt die

Fig. 506.

BBL

Hi

beiden Rohre an den Enden gleichmäfsig ab, zieht über den Verbindungsftofs ein llramm paffendes Stahlrohr von fehr ge-3 ' ringer Wandllärke, und nun wird diefes Leitungsllück mittels einer paffenden Zange fo oft gewürgt, bis ausreichende Fertigkeit und Dauerhaftigkeit des Stofses verbürgt erfcheinen; meiftens werden 4 Würgeltellen genügen.

Zur Befeftigung folcher Rohre empfiehlt lieh folgendes Verfahren. Man nimmt biegfame Meffingbänder von der in Fig. 50:6 dargeftellten Form. Ein

187.

Führung der Leitungen durch Mauern.

folches Band hat in der Mitte ein Loch, durch welches eine Schraube hindurch-g-efteckt und damit das Band an der Wand befeftigt wird. Das Rohr, welches in Folge feiner Elafticität etwas ausbaucht, wird vor das Band gelegt und diefes dadurch gefchlolfen, dafs man die Zunge durch den Schlitz Heckt und diefelbe dann umlegt. Diefe Art der Befeftigung ill fo einfach und zweckmäfsig, dafs fie gewifs auch bei anderen Rohren (bei Sprachrohren, bei pneumatifchen Telegraphen und bei Gasleitungen) mit Vortheil angewendet werden kann (Fig. 505).

Um Leitungen durch Mauern zu führen, kann man verfchiedene Verfahren wählen. Wenige Leitungen (2 bis 4) werden durch Rohre aus Holz, Glas,

Porzellan oder Hartgummi geführt; diefe erhalten alsdann Vorlteckhülfen mit Wulltenrändern (Fig. 507 u. 508), fobald es fich nur um Zwifchenmauern im Gebäude handelt. Bei Durchführungen von Aufsenleitungen durch Hauptmauern in das Innere der Gebäude verwendet man ähnliche Rohre. Um jedoch folclie Einführungen vor dem Eindringen des Regenwalfers zu fchützen, mülfen diel eiben aufsen mit genügender Schutzkappe ver-fehen werden, was durch Rohre von der Form in Fig. 509 u. 510 erzielt wird.

Fig. 511 zeigt eine bezügliche Anordnung. t ift das Rohr fammt fchützendem Anfatz, a der befonders ftark befeftigte letzte Ifolator mit dem Ende des Luftlei- Fig. 510. tungsdrahtes i, welcher mit dem ifolirten Zimmerleitungs- (Gummi-) Draht b in Contact lieht. Da Luftleitungen mit Blitzfchutz verfehen fein mülfen, fo führt von i ein blanker Draht c zum Blitzableiter St. Die Befelligungsltelle V ill vom eifernen Gehäufe St ifolirt; dagegen ill St mit der Leitung e metallifch verbunden, die zu einer Erdleitung führt. Als folche kann ein Gas- oder Walferleitungsrohr oder eine in die Grundwafferfchicht der Erde verlegte Metallplatte (Eifen, Blei, Kupfer, Schiene, altes Keffelblech etc.) benutzt werden. Soll diefe Erdleitung aufser beim Blitzfchutz auch noch als Batterie-Erdleitung dienen, wie das Schema andeutet, dann mufs man die Leitung e bis in das Gebäude verlängern; doch foll e nicht durch das Rohr /, fondern in einem befonderen Rohr oder neben t geführt werden.

rig 5°⁹- J»|

|J

Fig. 507.

Fig. 511.

.t

st

e 1'.

Fig. 508.

Der Blitzfchutz wirkt auf folgende Weife. Die in den Batterien erzeugte Elek-tricität geht über i nach b, allerdings auch nach c und kann aber hier nicht weiter, weil der Weg nach St und e durch eine ifo-lirende Schicht verfperrt ill. Ein Strom atmofphärifcher Elektricität aber wird in Folge feiner höheren Spannung von i unmittelbar nach c, /' gehen, die

ZurErdplatteE.

Ifolirfchicht in Form von Funken bewältigen und über St und e zur Erde abgeleitet, wodurch dann das Gebäude gefchützt ift.

Muffen viele (io und mehr) Leitungen, Fig. 513. Fig. 514. auf Nuthenbrettern befeftigt, durch Innenmauern geführt werden, fo wird man, wenn thunlich, gleich beim Bau Mauer-fchlitze vorfehen, erforderlichenfalls nachträglich durchbrechen. Manchmal werden auch, weil die ifolirten Drähte viel Geld koften und befonders, wenn lange Strecken in gerader Richtung an gefchützten Orten geführt werden können, blanke Kupfer- oder Bronzedrähte gefpannt. In diefem Falle müffen diefelben natürlich abftehend von der Mauer und auf Ifo-

Fig. 512.

LJ

Fig. 517-

Fig. 515-

Fig. 516.

ff

latoren geführt werden. Man verwendet hierzu Porzeil an-Ifolatoren (Rollen) von Formen, wie fie in Fig. 512 dargeftellt find. Solche Porzellanrollen werden

auf Holzkeile gefchraubt, welche im Mauerwerk ein-gegypst wurden. Hie und da verwendet man dabei auch Porzellanknöpfe von den in Fig. 513 u. 514 dar-geftellten Formen.

Leitungen im Freien, über Flöfe, Lagerräume, Gärten etc., werden nach jenen Regeln geführt, welche bei der Anlage von Telegraphen- und Telephon-Leitungen mafsgebend find. Zur Befeftigung einzelner Ifolatorenträger im Mauerwerk braucht man die in Fig. 515 dargeftellte Form von Eifenarmen; für Befeftigung* an Holz find Eifenarme der durch Fig. 516 u. 517 veranfchaulichten Form zu empfehlen. Fig. 518 zeigt einen Träger aus Gufseifen für mehrere Ifolatoren; billiger wird ein folcher aus Winkel-Eifen in T-Form herzuftellen fein. Fig. 519 u. 520 zeigen Schnitte der gebräuchlichen Ifolatorenglocken.

Führungs- oder Nuthenbretter haben je nach der Anzahl Drähte, die geführt werden füllen, verfchiedene Breite. Man rechnet für jeden Draht 8 bis 10ram. Blanke Drähte für Haus-Telegraphen dürfen, wenn fie ftramm

Fig. 518.

oQ-

DF"

im

Fig. 519-

Fig. 520.

gefpannt find, 80 bis 100 der Stützpunkte zu berückfichtigen; je mehr Stützpunkte (Ifolatoren), defto näher darf man die Drähte an einander bringen.

Abftand von einander haben; dabei ift die Anzahl

mm

Es fei hier bemerkt, dafs in Ländern, welche für elektrifche Telegraphen-Leitungen das Staatsmonopol ausgefprochen haben, Drähte zur Weiterbeförderung und zur Ausnutzung elektrifcher Ströme von Privaten nur innerhalb des gefchloifenen, ungetheilten, einem und demfelben Befitzer gehörigen Grundftiickes gezogen werden dürfen. Diefe Beftimmung gilt fowöhl für oberirdifche, als auch für unterirdifche Leitungen. Oeffentliche, felbft im Privatbefitz flehende Strafsen und Wege dürfen keinesfalls von Privaten mit Drähten überfpannt werden. Manche Regierungen geftatten nicht einmal das Ueberfpannen fliefsenden Waffers im fonft ungetheilten Grundbefitz. In Folge der Anlage fo vieler Fernfprech-Leitungen werden derzeit folche Monopol-Vorfchriften ganz befonders ftrenge gehandhabt; doch find die Staatsbehörden zumeift gern geneigt, gegen eine Jahresfteuer das Ziehen folcher Elclc-tricitäts-Leitungen zu geftatten.

Leitungen für Haus-Telegraphen find forgfältig und gewiffenhaft zu mon-tiren. Insbefondere bei Neubauten hat man Rückficht zu nehmen, dafs im Anfänge die Räume und Mauern feucht find, und auch für fpätere Zeit foll man vorforgen, dafs alle Feuchtigkeit von den Drähten und ihren Unterlagen fern gehalten wird. Betriebsftörungen in Folge von Montage-Fehlern find nicht nur fchwer zu beheben; fie wiederholen lieh auch zumeift, und die endgiltige Be-feitigung folcher Mängel koftet gewöhnlich viel Geld. Man laffe fich daher beim Kaufabfchlufs oder bei der Beftellung weniger von dem niedrigen Preis, als von der Verläfslichkeit der Firma beftimmen. Im Fache der Haus-Telegraphie hat der Mitbewerb fo niedrige Preife erzielt, dafs dafür, wohl feiten ausreichende Waare verlangt werden kann. Entfcheidet man unter vorliegenden Angeboten nur nach dem niedrigften Preis, fo wird man gut thun, gleichzeitig ausreichende Bürgfchaften zu verlangen.

5) Ausfchalter.

183.

Ausfchalter.

Bei Thüren zu öffentlichen Verkaufsftellen verlangt- man gewöhnlich eine Vorrichtung, welche ein hörbares Signal giebt, wenn die Thür geöffnet wird. Aehnliche Einrichtungen bringt man bei Fenftern an, um fich gegen Einbruch zu fichern. Man verwendet dabei elektrifche Signalanlagen mit Contactgebern, welche fchon in Fig. 496 (S. 225) dargeftellt wurden.

Fig. 521.

Fig. 522.

o [@1

<9)0j

|0] o

CI

Bleiben aber fo eingerichtete Thüren oder Fenfter abfichtlich offen ftehen, fo würden die zugehörigen Klingeln zwecklos forttönen, wenn dies nicht verhindert werden kann. Man fchal-tet daher Vorrichtungen ein, welche geftatten, die Leitung dauernd zu unterbrechen, d. h. aufser Betrieb zu fetzen. Ein folcher Ausfchalter (Fig. 521) befteht aus einem Drehhebel, welcher auf einem Brettchen aufmontirt ift und mit dem einen Theil der Leitung in Contact lieht. Der andere Theil der Leitung ift mit einem Metallklötzchen verbunden, welches mit dem vorerwähnten Hebel in und aufser metallifchen Contact gebracht werden kann. Fig. 543 zeigt eine folche Anordnung in vollftän-diger Ausführung.

Aehnliche Hebel-Ausfchalter verwendet man zur beliebig wechfelnden Verbindung einer Leitung mit zwei anderen Leitungen. Fig. 522 zeigt, dafs hier

zwei Klötzchen angebracht find, die mit je einer der beiden Anfchlufs-Leitungen verbunden werden.

Aufser der befchriebenen Conftruction giebt es noch viele Formen von Ausfchaltern, z. B. Stöpfel-Ausfchalter, Queckfilber-Ausfchalter etc. Es ift aber unnöthig, diefelben hier des Weiteren zu befchreiben; bei allen folchen Ausführungen finden wir die zwei Leitungsenden getrennt und durch irgend ein die Elektricität gut leitendes Mittel verbindbar.

6) Nummernzeiger (Tableaux).

Falls bei einer Flaustelegraphen-Anlage von mehreren Orten nach einem Centralpunkte fignalifirt werden foll, ein Fall, der fehr häufig, z. B. in Gafthöfen, Bade-Anftalten, GefängnilTen und wohl auch in gröfseren und grofsen Privatwohnungen vorkommt, fo mufs man, um für die rufenden Stellen Unterfcheidungs-merkmale zu haben, entweder verfchieden abgetönte Glocken oder, noch belfer, nur eine einzige Glocke und verfchiedene Achtbare Signalmittel anbringen, fo dafs beim Ertönen des Signals zugleich fichtbar angezeigt wird, von welcher Stelle aus die Glocke bethätigt wurde.

Man hat hierzu eigene Vorrichtungen, die fog. Nummernzeiger, auch Tableaux oder Indicatoren genannt, die von zwei bis zu beliebiger Nummernzahl gebaut werden können. Solche Nummernzeiger beftehen aus einem Kalten mit vorgelegter gefchwärzter Glasplatte, die nur an jenen Stellen dürchfichtig ift

wo die betreffenden Nummern hinter der Glasplatte dem Befchauer fichtbar werden follen. Für gewöhnlich wird jede folche Nummer mechanifch feit gehalten, und zwar derart, dafs die Nummer unfichtbar ift (Fig. 523). Die mechanifche Arretirung ift mit einem kleinen elektrifchen Motor (einer elektrifchen Auslöfevorrichtung) verbunden. Circulirt in letzterer der elek-trifche Strom, fo fchiebt lieh oder fällt die Nummer fo, dafs fie hinter jener Stelle der Glasplatte fteht, welche dürchfichtig ift; die Nummer kann alsdann von aufsen abgelefen werden. Die Nummer wird mechanifch durch ein Flebelwerk oder elektrifch in ihre Normallage zurückgeführt.

Die Anordnung kann auch umgekehrt getroffen fein, fo dafs die Nummern (Fig. 524 u. 525) feit hinter den durchfichtigen Stellen der vorerwähnten Glasplatte ftehen und durch einen beweglichen Schirm verdeckt gehalten werden. Will man fignalifiren, fo wird diefer Schirm elektrifch zurückgefchoben, fo dafs die Nummer fichtbar wird; mechanifch oder elektrifch wird derfelbe wieder in die Normallage zurückgeftellt.

Ein folcher Motor mit mechanifcher Rückftellung (Fig. 523) befteht zumeift aus einem Elektromagneten, deffen Anker in einen zweiarmigen Hebel eingelaffen ift. Das andere Ende diefes Hebels trägt ein Prisma, auf welches ein anderes Prisma pafft, das am Nummernträger befeftigt ift; durch die Conftruction wird nun unter Benutzung des Eigengewichtes des Nummernplättchens das Feft-halten beider Hebelsarme (desjenigen mit dem Anker und desjenigen mit der

189.

Nuramern

zeiger.

Fig. 523-

@P

àà

là]

Nummer) und deren Fixirung in der Normallage bewirkt. Erzielt der circulirende elektrifche Strom Elektromagnetismus und zieht diefer den Anker an, fo werden die Prismen und damit der Nummernhebel frei, und letzterer fällt fo, dafs die Nummer vor die durchlichtige Stelle der Glas-fcheibe zu liehen kommt. Fig. 526 veranfchau-licht bildlich eine derartige Anordnung.

Fig. 524

Ein Nummernzeiger mit rein elektrifcher Bethätigung wurde von C. Th. Wagner in Wiesbaden zuerll conllruirt; derfelbe lieht vielfach in Verwendung. Fig. 527 zeigt das Grund-fätzliche.

ILiJiP

Auf einer lothrecht zu hellenden Grundplatte aus Zink find zwei Elektromagnete fo angebracht, dafs fie aufser magnetifcher Verbindung liehen, dafs alfo bei jedem der beiden Elektromagneten beide Pole erfcheinen ¹⁰⁸). Zwifchen den beiden Elektromagneten ift ein liufeifenförmiger permanenter Magnet fo aufgehängt, dafs feine beiden Pole an einem der beiden Eifenkerne anliegen und daran in Folge des permanenten Magnetismus feil haften.

[3

WÊL

Circulirt nun ein elektrifcher Strom von beltimmter Richtung durch die Elektromagnete, fo find zwei Fälle möglich.    Entweder entlieht dort, wo der permanente

Nordpol anliegt, ein Nordpol; dann mufs dort, wo der permanente Südpol anliegt, ein Südpol entliehen, und weil fich gleichnamige magnetifche Pole abltofeen, fo wird der permanente Magnet um feine Lagerung eine Winkelbewegung ausführen, wobei er durch die Anziehungskraft der Pole des zweiten Elektromagneten unterltützt wird; denn die Spule diefes zweiten Elektromagneten ilt derart gewickelt, dafs der gleiche Strom, welcher gleichzeitig im elften circulirt, in jenem die entgegengefetzten Pole, alfo auch die entgegengefetzten Pole zum permanenten Magneten erregt, wodurch Anziehung entlieht. Circulirt hingegen ein Strom, der im

Fig. 525-

■©

(6)

(o)

L®

erften Elektromagneten, an welchem der permanente Magnet anliegt, entgegengefetzte Pole zn letzteren erzeugt, dann wird das Fefthaften nur vermehrt und keine Bewegung erzielt.

lßS) Bei den gewöhnlichen Hufeifen-Elektromagneten find die Kerne derart verbunden, dafs die beiden freien Enden des Eifenkernes die beiden Pole bilden und die beiden anderen Enden mittels eines eifernen Verbindungstheiles zu einem Ganzen gemacht werden. Im obigen Falle ift dies anders, und defswegen mufs die Grundplatte aus einem unmagnetifirbaren Material (Zink) hergeftellt fein.

mgHI

welchen Klingeln oder Controlevorrichtungen eingebunden fein können.

Eine andere jetzt fehr beliebte Conftruction ift die von Mix & Genefi in Berlin conftruirte Pendelklappe (Fig. 528). Ihre Wirkungsweife ift die folgende.

Beim jedesmaligen Schliefsen der Leitung wird ein frei hängender Elektromagnet-Anker, der die zugehörige Klappe trägt', angezogen und die Glocke in Thätigkeit gefetzt. Wird dann der Strom unterbrochen, fo läfft der Elektromagnet den Anker los, und diefer fchwingt nun mit der Klappe

Fig. 528.

Durch Wechfeln der Stromrichtung kann man daher den permanenten Magneten zu einer hin-und riickgehenden Bewegung veranlaffen und Schenkel des permanenten Magneten ein über den Drehpunkt hinausragender Arm angebracht wird, der entweder die Nummer oder die Decke für die Nummer trägt.

Man kann diefe Vorrichtung fehr leicht als Relais ausbilden. Fig. 524 zeigt einen Träger w für die Contactfchraube s; diefer gegenüber trägt der

permanente Magnet ‘ein Platinplättchen. Bei beftimmter Stellung bilden ^ und c Contact und fchlie-fsen fo einen Stromkreis, in

Fig. 526.

„«y

zum

X'

Nummernzeigen ausnutzen, wenn am vorderen

Fig. 527.

Fig. 529.

•7

F!

sll

illll

bl: i Hi!

::fV

TE

--JL

ca. vier Minuten hin und her. Die Bewegung der mit geltreiftem Papier beklebten Pendelklappe hinter der numerirten Glasftelle zeigt an, von welchem Orte aus geklingelt worden ift. Diefe Pendel-Tableaux haben neben der denkbar einfachften Conftruction den grofsen Vorzug, dafs fie keiner Abftell-vorrichtung bedürfen.

Solche Pendelklappen können auch in der Anordnung gebaut werden, wie fie Fig. 52g zeigt. Wenn derartige Apparate während des Pendelns Glocken-fchläge an einer nahe oder entfernt angebrachten Klingel veranlaßen oder ein Controlewerk betreiben follen, dann werden fie in einfachfter Weife als Relais ausgebildet, indem man eine Contactfchraube S und am Pendel eine Platinfeder C anbringt, welche während der Schwingungen in Contact kommen und einen Stromkreis fchliefsen; für letzteren bilden dann die Contactfchrauben .53 und f die Leitungs-Anfchlufspunkte.

Sehr vortheihaft ill die in Fig. 530 dargeftellte Einrichtung.

Fig. 530.

■1

Dem Elektromagneten M ftelit ein Anker A gegenüber; letzterer hält mittels der Nafe n den Fallhebel S. Dieter ift hinter der Tableau-Scheibe für gewöhnlich derart angeordnet, dafs er vor einem numerirten Schlitz fleht, aber nicht gefehen werden kann. Wirkt der Strom, fo zieht M den Anker A an; diefer giebt bei n den Fallhebel frei, und diefer fällt durch den Schlitz vor, fo dafs man nunmehr von vorn und von feitwärts fieht, dafs und von wo gerufen wurde. Das Abftellen erfolgt mit der Hand, indem man den Fallhebel in die normale Lage zurückfchiebt.

§p>'

Bei fehr grofsen Anlagen kommt es häufig vor, dafs die üblichen vielfachen Glockenzeichen vom Perfonal nicht mehr unterfchieden werden

Um diefen Uebelftand zu befeitigen,

können.

haben Mix & Genefi eine Tableauklappe mit drehbarer Zeichenfcheibe con-ftruirt, welche bei ein-, zwei- oder dreimaligem Klingeln die Zahlen 1, 2 oder 3 erfcheinen läßt. Fig. 531 zeigt diefen Apparat in wirklicher Gröfse.

Wie aus demfelben zu erfehen, find bei diefer Drehklappe die Ziffern I, 2 und 3 weifs auf fchwarz aufgeklebt. Im normalen Zuftande fleht die untere Hälfte der Scheibe hinter dem duich-fichtigen Felde des Tableauglafes. Die Riickftellung erfolgt, wie bei den gewöhnlichen mechanifch-elektrifchen Tableaux, mittels einer wagrechten Schubftange, welche durch Drehung des herabhängenden Winkelhebels die Zahnftange wieder in die Höhe hebt, wodurch die Anwendung von Federn und Regulirvorrichtungen umgangen ift. In Folge des letzteren Umftandes find Aenderung der Wirkungsweife und Ein-

Fig. 531.

fili-¹ i aaB!r

ii •

treten von Mängeln nicht zu erwarten.

Soll die Bedienung mehrerer Tableaux controlirt werden und handelt es lieh ■ hierbei darum, einen Ruf nur vorübergehend an der Auffichtsftelle bemerkbar zu machep, fo genügt bei letzterer ein Pendel-Tableau, deffen Klappen in die Rückleitung des Gefchofs-Tableaus irgend welcher Art eingefchaltet find. Mufs aber auch die Zeit controlirt werden, welche zwifchen Ruf und Folgeleiftung vergeht, fo ift hierzu ein Stromwechfel-Tableau erforderlich, deflen Klappen mittels etwa an den Zimmerthüren angebrachter Contacte oder durch folche an den Abftellftangen der Gefchofs-Tableaux zurück-geftellt werden. Eine folche Einrichtung für :die Zeitcontrole ift in Fig. 532 in wirklicher Gröfse dargeftellt. Diefelbe enthält einen drehbaren Magneten,

Circulirt nun der elektrifche Rufftrom, fo

1

-3

■ a

f/

Issä

-y mg" 1

jpiïlW .

li

11

der in der Ruhe lothrecht fteht.

bethätigt diefer eine Vorrichtung (ein fog. Relais), welche das Circuliren eines conftanten elektrifchen Stromes veranlagt. In letzterem ift die Zeitcontrole eingebunden. Der confiant wirkende Strom geht durch die Windungen einer Drahtmultiplications-Spule, welche parallel zum frei fchwebenden Magneten gewunden ift. Dadurch wird der letztere in die Spule hineingezogen und da feil gehalten, und ein auf der Axe des Magneten aufgefetzter Zeiger wird auf die mit der Nummer verfehene Scheibe geftellt. Beim Abftellen des Gefchofs-Apparates wird der Ruheftrom in der Zeitcontrole unterbrochen, und diefer kehrt in das Normale zurück; gleichzeitig wird das Relais wieder dienft-bereit.

Fig- 532.

Tableau-Nummern können in beliebiger Anzahl in Rallen vereinigt und letztere in mehr oder minder reicher Ausftattung hergeftellt werden. Bei Motoren mit elektrifcher Rückftellung ift eine vortreffliche Contrôle oder Quittirung des Auftrages von felbft gegeben; bei folchen mit mechanifcher Rückftellung kann eine Quittung mittels des Rückftellhebels leicht bewirkt werden; man braucht nur im Inneren des Kaftens zwei Contactfedern anzubringen, die bei jedem Zug mit jenem Hebel zufammengedrückt werden und fo den Kreis zu einer Controle-Klingel fchliefsen. Ob mechanifche oder elektrifche Rückftellung der Nummern belfer oder minder gut ift, lälft lieh fchwer entfeheiden. Dafs bei mechanifcher Rückftellung häufiger Ausbelferungen nöthig find, ift nicht zu beftreiten, und dafs bei elektrifcher Rückftellung, wenn die Batterien nicht fehr gut in Stand gehalten find, manchmal Verfager Vorkommen, ift ebenfalls erwiefen. Verläfsliche Fabrikanten und gute Monteure können und werden aber folche Fehlerquellen bedeutend eingrenzen, fo dafs man ohne Bedenken fowohl den einen, wie den anderen Grundgedanken zur Ausführung bringen kann.

7) Ausführung der Anlagen.

190.

Montage.

Kleine Haustelegraphen-Anlagen (1 Glocke und 1 Tafter) wird man fchon nach den vorftehenden Angaben ohne Schwierigkeiten felbft ausführen können.

Anlagen mit einer Glocke, einem Tableau und mehreren Taftern kann heutzutage jeder belfere Schlolfer, gewifs aber jeder Mechaniker ausführen.

Bei gröfseren und grofsen Anlagen wird es lieh jedoch empfehlen, den Plan von einer Telegraphen-Bauanftalt anfertigen zu lalfen oder wenigftens ihren Rath einzuholen.

Will man lieh zur Montage einer Anlage einen Leitungsplan felbft entwerfen oder einen folchen Plan controliren, fo verfolge man den Grundfatz, dafs vor Allem der Stand der Batterie, der Klingeln und der Tafter feil zu Hellen ift; dann ziehe man:

a) eine Leitung vom pofitiven Pol der Batterie zu je einer Klemme der eingefchalteten Klingel werke — den Signaldraht;

(3) eine Leitung vom negativen Pol der Batterie zu je einer Klemme der in Betracht kommenden Taller — den Tafterdraht, und

y) verbinde dann die übrig gebliebenen Klemmen derart, dafs beim Schlufs in irgend einen Taller die zugehörige Klingel mit der Batterie einen Schliefsungs-kreis bildet, ohne dafs der Strom etwa einen anderen Weg einfchlagen kann;

ö) man fuche jene Verbindung der einzelnen Theile einer Haustelegraphen-Anlage zu erzielen, welche relativ die kürzelle ilt und am wenigllen Arbeit und Materialkollen verurfacht. In den Leitungsplänen auf S. 240 u. ff. wurde diefen Grundfätzen entfprochen, und die drei Arten der Leitung lind auch durch die Formen der Striche unterfchieden worden.

Die Leitung ift der wichtiglle Theil der Anlage, und das Verlegen der-felben erfordert die meille Sorgfalt. Eine gute Wirkfamkeit ill nur zu erzielen, wenn die gefammte in der Batterie erzeugte Kraft zu den verfchiedenen Vorrichtungen befördert wird. Dies kann nur mittels eines ununterbrochenen metallifchen Leiters gefchehen, und es mufs auch vorgeforgt werden, dafs der elektrifche Strom nirgends vom vorgezeichneten Wege ab weichen kann, d. h. er mufs in feiner ganzen Länge gut ifolirt, alfo von fchlecht leitenden Körpern umgeben fein. Jede Nälfe, dann Metalle, feuchte Metalloxyde etc. lind von der Leitung fern zu halten, um fo mehr, wenn durch jene ein Weg zur Erde geboten ill. Leitungen in feuchten Räumen und an feuchten Wänden lind im Befonderen mit einem dicken Theeranltrich zu verfehen. Gewöhnliche Drähte unmittelbar in die Mauer zu verlegen und mit Mörtel, Kalk, Cement etc. zu verputzen, ill nicht rathfam, man mülfte denn leichte Bleikabel verwenden; aber felbll dazu kann nicht unbedingt gerathen werden.

Es wird bei der Montage häufig nöthig, Drahtanfchlülfe und Drahtabzweigungen herzullellen. Dies mufs in fachgerechten Bünden gefchehen und foll nur von einem in folchen Arbeiten geübten und gewiffenhaften Mechaniker bewirkt werden.

Bei allen Drahtverbindungen in einer Haustelegraphen-Leitung müffen die zu verbindenden Enden vorerll blank und metallifch rein gemacht werden.

Man unterfcheidet Längen Verbindungen und Abzweigungsverbindungen. Bei den erlleren wird man vorerll die Enden auf ca. 6cm von der Ifolirung befreien, blank fchaben oder mit Schmirgelpapier blank reiben, dann parallel neben einander legen, mit einer Flachzange gut zulämmendrehen und mit wachsgetränkten Baumwollfäden oder, noch belfer, mit Guttapercha-Papier gut ifoliren, d. h. fo vollftändig einhüllen, dafs keine blanke Stelle mehr fichtbar ift.

Bei Abzweigungen, die in Längenleitungen nach Tallern oder Vorrichtungen angebracht werden follen, mufs der Längendraht an der Stelle, wo er die Abzweigung erhalten foll, auf ca. 3cra von der Ifolirung befreit und metallifch blank gemacht werden; eben fo ill das Ende eines an diefe Stelle einzufetzenden Abzweigungsdrahtes herzurichten und diefes mit einer Flachzange um die im Längendraht blank gemachte Stelle in Spiralwindungen derart herumzuwickeln, dafs ein inniger metallifcher Contact erreicht wird, worauf diefe Stelle wieder in ihrer ganzen Ausdehnung, wie oben angedeutet, gut ifolirt werden mufs. Noch belfer wäre es, folche Bünde zu löthen. Dies ill jedoch bei ifolirten Drähten fchwer durchführbar; denn Löthen ohne Löthfäure ill nicht gut zu bewerkltelligen, diefe aber würde die Ifolirung befchädigen, fich in letzterer an-fammeln und fchliefslich auch das Metall angreifen. Bei blanken Drähten ill das Löthen fehr zu empfehlen.

Bünde, die ohne Löthen, alfo nur mittels Verdrehen der anzufchliefsenden Drähte, vereinigt lind, müffen einen guten metallifchen Contact lichern, und bei Verwendung von Guttapercha-Papier zur Ifolirung kann man verlichert fein, dafs eine folche Ifolirung, etwas erwärmt, fo feil an die Verbindungsftelle gedrückt werden kann, dafs diefe nach dem Erkalten der Ifolirmaffe vollkommen luftdicht nach aufsen abgefchlolfen ift und auch dem Bunde felbll die nöthige Fettigkeit verleiht.

Die Leitungsdrähte werden häufig ohne befondere Unterlage an den Wänden, unten an den Sockelleiften oder oben an den Bordüren unter den Decken

verlegt. Die Durchgänge von einem Raum in den anderen werden mit dünnen Steinbohrern durch die Wände oder mit Holzbohrern durch die Thürgewände hergeftellt.

Die Verbindung der Leitungen mit der Batterie und den Apparaten erfolgt auf folgende Weife. Die betreffenden Drahtenden werden vorerft auf 3cm von der Ifolirung frei gemacht, dann blank gefchabt und entweder in die in den Klemmen vorgefehenen Löcher eingefteckt und fett gefchraubt oder bei Flachklemmen unter die Köpfe der bezüglichen Contactfchrauben gebracht und letztere dann fett angezogen.

Für die Wandtafter wird an der Stelle, wo fie befeftigt werden follen, ein entfprechender Holzdübel eingerammt und das Grundbrettchen des Tafters fett gefchraubt, nachdem vorerft die beiden Zuleitungsdrähte durch die bezüglichen Löcher (Fig. 489, S. 224) gezogen, die Enden blank gemacht und mit den beiden federnden Spangen verfchraubt worden find. Dann erft wird der Tafter-Obertheil aufgefchraubt. Glocken und Nummernzeiger werden an einer trockenen Wand, aber möglichft entfernt von Rauchabzügen, befeftigt.

191.

Prüfung der Theile.

Obwohl es fich immer empfehlen wird, die Lieferung und Montage elek-trifcher Einrichtungen einem fachkundigen Lieferanten gegen eine vereinbarte Gefammtfumme zu übertragen, fo fei im Nachftehenden doch das Wichtigfte über die Montage folcher Einrichtungen vorgeführt.

Die Aufftellung des Anlageplanes nach den auf S. 240 u. ff. dargeftellten Muftern, die richtige Wahl und das vorherige Erproben der Vorrichtungen und Leitungsdrähte mülfen dem richtigen Anbringen und der planmäfsigen Verbindung derfelben vorausgehen.

Man nehme:

cm

für Küchen und Dienerzimmer Klingeln mit einem Glockendurchmeffer von 8 bis 9

für Vorzimmer und Nachtglocken folche mit einem Glockendurchmeffer von 10 bis 11 cm,

für Gefchäftsftuben und die Zimmer einer Wohnung folche mit einem Glockendurchmeffer von 6 bis 7cm.

Ob man für befondere Zweke kleinere oder gröfsere Glocken zu wählen hat, wird durch die Entfernung beftimmt, auf welche fie erforderlichenfalls gehört werden follen.

Die Klingeln werden vor ihrer Behelligung auf folgende Weife geprüft. Man bringe fie in jene Lage, in der fie ertönen follen (meift lothrecht), lege dann die von den Polen einer Batterie (für jede Klingel 2 Elemente) ausgehenden Drähte an die Klemmen der Vorrichtung, und zwar derart, dafs metallifcher Contact hergeftellt ift; alsdann mufs die Klingel fo lange läuten, als man diefe Anordnung beläfft.

rr

Fig. 537-

Fig. 535.

h i,

Fig. 533.

/ö

lO.

3 'S Ł d-~u-.x

88I²

Fig. 538.

Fig. 536.

Fig. 534-

ÇD

a-

1111

JS

ff]

\L

ii

r:

--------!

__J

r?

L!=

ii

•i

Fig- 539-

Fig. 540.

Fig. 54T-

Die Nummernzeiger, welche ftatt der Nummern natürlich auch Raumbezeichnungen (z. B. Salon, Schlafzimmer, Garten, Ge-fchäftsftube etc.) erhalten können, werden in ähnlicher Weife, wie elek-trifche Klingeln, vor dem Anbringen ausprobirt.

Es wird lieh im In-terelfe der licheren Wirk-famkeit der ganzen Anlage immer empfehlen, auch die Drähte auf ihre gute Leitungsfähigkeit zu prüfen, was auf folgende einfache Weife gefchieht. Man verbindet den einen Pol der Batterie mit einer Klemme einer Klingel, den zweiten Pol der Batterie und die zweite Klemme der Klingel mit je einem Ende des zu prüfenden Drahtes. Läutet bei diefer Bildung eines gefchlolfenen Stromkreifes und bei genügender Bat-terieftärke die Klingel, fo ift der Draht offenbar gut und functionstüchtig. Eine folche Prüfung ift nöthig, weil manchmal im Drahte innerhalb der Ifolirung Stellen Vorkommen, bei denen der metallifche Contact unterbrochen ift. Sind die Drähte fchon anmontirt, fo können derartige Brüche nur fchwer aufgefunden werden, und die Behebung folcher Mängel verurfacht oft recht viele Koften.

Auch fofort nach der Montage follen in ähnlicher Weife die einzelnen Theile der Drahtleitung auf ihren guten Contact geprüft werden. Wenn man dabei eine Boulfole (ein Draht-Multiplicator, der eine frei fchwebende Magnetnadel aus ihrer Normallage, von Süd nach Nord, ablenkt, fobald im Draht ein elektrifcher Strom circulirt) verwendet, fo können folche Unterfuchungen natürlich viel genauer ausgeführt werden. Bei den übrigen

192.

Pläne für Gefammt-anlagen.

Theilen, welche in die Leitung mit eingebunden lind, genügt es, wenn lieh die Unterfuchung auf das äufsere Ausfehen erllreckt, weil fchon dabei ihre Betriebstüchtigkeit feil geftellt werden kann.

8) Leitungspläne.

Die nachftehend bezeichneten 14 Anlagenpläne zeigen, wie für die ein-fachften Fälle Leitungsführungen und Apparatverbindungen bewerkftelligt werden müffen. Man beachte dabei die verfchiedenartigen Linien, welche Leitungsdrähte andeuten. Bei jeder Montage wird es lieh empfehlen, verfchieden gefärbte Drähte zu ziehen, um die Ueberlicht zu erleichtern. Auch in den Plänen follen defs wegen vorher fchon die verfchieden en Leitungen in ver-fchiedenen Farben eingezeichnet werden. Aus den hier dargeftellten 14 Fällen können im Bedarfsfälle Combinationen fchaffen werden.

Schema Fig. 467: Einfache Rufldingel-Anlage (fielie Art 165, S. 215).

Schema Fig. 533: Elek-trifche Rufleitung mit 2 Taftern und 2 Klingeln. Tafter 1 fetzt nur die Klingel II, Tafter 2 aber beide Klingeln in Thätigkeit; diefer Tafter mufs alfo 3 Contact-fpangen haben, da ja auch 3 Leitungen von ihm ausgehen und die Spangen im Tafter die Enden der Leitungen darftellen. Bringt man in den Leitungen von diefem Tafter zu den Glocken auch noch Ausfchalter an (Fig. 522, S. 232), fo find verfchiedene Combinatio-

Fig. 542.

ge-

f--

-i

Dü

Nni

0=

tl

O.

nen möglich.

®=

Schema Fig. 534: Rufleitung mit 2 Taftern und 3 Klin- L geln. Der eine Tafter links treibt nur die Glocke links; der zweite Tafter treibt, und zwar gleichzeitig, die beiden anderen Glocken.

Schema Fig. 535: Ruf-lcitung mit einem Tafter, 2 Klingeln und einem Umfchalter. Damit können nun 2 Fälle ausgeführt werden, z. B. Tag- oder Nachtklingel, Keller- oder Magazinsklingel etc.

Schema Fig. 536: Rufleitung mit Fortläuteklingel. Wenn auf den Tafter gedrückt wird, fo läutet die Glocke fort, bis fie mechanifch an der in der Abbildung links erfichtlich gemachten Zug-

lu

.1

Vorrichtung abgeftellt wird. Dabei find confiante Elemente befier verwendbar, als Leclanclié-Elemente.

Schema Fig. 537: Klingelanlage mit 4 Taftern und 2 Klingeln derart gefclialtet, dafs 2 Tafter nacb der einen, die beiden anderen Tafter nach der zweiten Klingel führen. Für kleine Häufer, für Gefchoffe etc. mit 2 Abtlieilungen anzuempfelilen.

Schema Fig. 538: Klingelanlage, wenn von einem Punkte aus viele Klingeln zu bethätigen find. Die Glocken find parallel gefclialtet. Für Schulen, Fabriken etc. geeignet. Befier wird man aber in folchen Fällen Magnet-Inductoren mit hinter einander gefchalteten Klingeln verwenden (fiehe • Art. 178, S. 222).

Schema Fig. 539: Klingelanlage mit 2 Taftern und 2 Klingeln, mit geringftem Dralitverbraucli bei grölseren Entfernungen der Glocken und Tafter.

Schema Fig. 540 : Haustelegraphen-Anlage mit 4 Taftern, einem Nummernzeiger und einer Glocke. Die Zabi en Vermehrung am Nummernzeiger veranlaßt bei diefer Schaltung keine Vergröfserung der Flementenzalil, weil bei jedesmaligem Sclilufs eines Tafters nur ein Kreis gefcliloffen ift und alle vorhandenen Kreife nahezu den gleichen Widerftand haben.

Schema Fig. 541; Haustelegraphen-Anlage mit 3 Taftern, 2 Signalklingeln und einem Nummernzeiger. Drückt man auf einen Tafter, fo klingelt die Glocke links, und die betreffende Nummer erfcheint. Dabei wird im

Fig- 543-

Nummernzeiger ein Contact hergeftellt, welcher die Fort-läute-Controle-Klingel (rechts) bethätigt, die nun fo lange ertönt, bis die Nummer mechanifch oder elektrifch abgeftellt wird. (Für kleine Gafthöfe, Bade - Anftalten etc. zu empfehlen.)

Schema Fig. 542: Haustelegraphen-Anlage für 2 Gefchoffe mit je 3 Taftern, je einem Nummernzeiger fammt Klingel und einem Controle-Nummernzeiger mit Fortläute-klingel. Diefes Schema ift eine Erweiterung des vorigen und ift für gröfsere Gafthöfe geeignet. Die Contrôle-Vorrichtungen werden entweder in der Pförtnerftube oder im Gefchäftszimmer untergebracht.

Schema Fig. 543: Klingelanlage mit felbftthätigem Thür-Contact und Ausfchalter. Dabei find confiante galva-nifche Elemente einzubinden.

Schema Fig. 544 zeigt die am häufigften angewendete Schaltung einer Hausanlage und umfafft, aufser einem 5-theiligen Hausthor-Tafter, die Thürklingel-Anlage für jedes Gefchofs.

BSa

Schema Fig. 545: Nicht feiten wird das Verlangen geftellt, Fahrftühle mit elektrifchen Tableau-Anlagen aus-zuftatten. Fig. 545 zeigt das bezügliche Schema. Im Fahr-ftuhl F wird ein Tableau mit einer entfprechenden Anzahl von Klappen aufgeftellt, in jedem Gefchofs ein Druckknopf angebracht und die Verbindung zwifchen dem Fahrftuhl und dem Falirftuhlfchacht durch ein mehrdrähtiges Kabel hergeftellt. Das Kabel wird an den beiden Endpunkten an Kuppelungsdofen beteiligt und in feiner ganzen Länge durch ein Gewicht mit Laufrolle, welches zwifchen dem Fahrftuhl und der Wand des Schachtes hängen mufs, ftraff gehalten. Die Rofette im Fahrftuhlfchacht ift in der Mitte des Weges zu beteiligen; das Kabel mufs etwas länger fein, als die halbe Höhe des Fahrftuhlweges.

Bei allen diefen Einrichtungen ift aber fehr viel Draht nöthig; denn es müffen viele Leitungen gezogen werden. In neuerer Zeit foll nach Angaben einer Fachzeitfchrift ein verbefiertes Syftem conftruirt worden fein, bei dem für alle Fälle zwei Drähte genügen. Aufser letzteren und der Batterie find noch zwei Signalfcheiben nöthig, auf denen die erforderlichen Zeichen angebracht find. Die Scheiben werden durch Elektromagnete bethätigt (ähnlich wie bei Fig. 531, S. 236). Angenommen, es folle von einem Zimmer (z. B. Nr. 5) die Bedienung angerufen

werden, io drückt man auf den Contactknopf; durch diefen Druck wird die Signalfcheibe, welche auf Null fteht, 5-mal ausgelöst, und fchliefslich zeigt fie auf die Zahl 5. Für den Fall, dafs mehrere Signale gleichzeitig abgegeben werden, kann man zwei oder auch mehrere Signalfcheiben im gleichen Apparat

Fig. 544-

\V

Fig. 545-

J.

-iE 1p ll g_m lg

____j

\w

□□□□□

----( L.

iHs

!!

----1 r

s\

[z

©--1

©—*-

(Sh

V/

anbringen. Nach dem jetzigen Gebrauch würden für 10 Zimmer 11 Leitungen nöthig fein; nach dem vorbefprochenen neuen Syftem find nur 2 Leitungen und 2 Elektromagnete mit 2 Signalfcheiben erforderlich, was fich einfacher und billiger, als die alte Anordnung herausftellen würde. Klingeln mit einzubinden, unterliegt natürlich keinem Anftande. Näheres hierüber ift noch nicht bekannt geworden.

x93>

Quittirung

des

Kufes.

9) Einrichtungen für befondere Zwecke.

Sehr häufig wird das Verlangen gelteilt, dafs die Möglichkeit der Quittirung des Signalrufes gefchaffen werde; denn es ift ohne Zweifel beruhigend, fofort nach Abgabe des Rufes zu erfahren, ob die Anlage richtig gewirkt hat, das Signal verftanden wurde und ob dem Signalbegriff entfprochen werde.

Am einfachften ift dies mittels einer zweiten Klingel und eines zweiten Tafters zu erreichen, wobei man nach dem Schema in Fig. 546 fchalten rnufs,

wenn man 3 Leitungen, und nach Fig. 547, wenn man nur 2 Drähte anwenden will. Aehnliche Anordnungen kann man mit Zugrundelegung diefes Normal-Leitungsplanes auch bei viel verzweigteren Anlagen treffen, und man wird dann von jeder Stelle, nach welcher fignalifirt wird, zum Rufenden ein Signal zurückgeben können, um anzudeuten, dafs man das Signal erhalten und ver-ftanden hat. Da aber das Anbringen einer Klingel nicht überall möglich und erwünfcht ift (z. B. in den Ge-fchäftszimmern hoher Beamten, in Schlafzimmern, in Salons etc.), fo verwendet man an folchen Stellen ftatt der Klingeln fog. Brummer. Dies find Wagner' fche Hämmer, aber ohne die bei den Raffelklingeln übliche Glocke. Das Geräufch des vibrirenden Ankers genügt, um anzudeuten, dafs das Signal richtig angekommen ift.

Fig. 546.

Fig- 547-

Derartige Einrichtungen find ohne Schwierigkeit zu verdecken (in einer Rofette, in einem Brief-befchwerer etc.) und können fogar als Zimmerzierde ausgeftaltet werden. Früher benutzte man hie und da Tafter mit fichtbarem Rückfignal; diefelben gaben aber allzu häufig Veran-laffung zu Betriebsftörungen, weil fie nachläffig ausgeführt wurden, und da man zur Einficht kam, dafs dazu hörbare Signale genügen, ift man von der Verwendung fichtbarer Signale abgekommen.

194.

Verborgene

Tafter.

Um unmerkbar ein Signal abgeben zu können, verwendet man bisweilen Tafter, deren Bethätigung ohne Schwierigkeit und ohne bemerkt zu werden, erfolgen kann. Im Speifezimmer unter dem Sitze der Hausfrau, im Gefchäfts-zimmer am unteren Theile des Schreibtifches in Kniehöhe und durch das Knie erreichbar etc. werden Drucktafter angebracht und wie jeder andere in die Leitung eingebunden. Um denfelben aber ausfchalten und nur für die Zeit des möglichen Bedarfes einfchalten zu können, foll die Leitung zu einem folchen verborgenen Tafter mit einem Schalthebel (liehe Fig. 521, S. 232) ausgeftattet werden.

195-

Schulen.

In Schulen handelt es lieh gewöhnlich darum, Glockenfig'nale abzugeben, welche die Zeit des Beginnes und das Ende des Unterrichtes, bezw. Feueralarm anzeigen; dabei follen zumeift viele elektrifche Klingeln zum Ertönen gebracht werden.

In diefem Falle wähle man Wechfelftrom-Klingeln (liehe Art. 17g, S. 223), in Verbindung mit einem genügend Harken Magnet-Inductor (liehe Fig. 485, S. 222). Ein guter 5-lamelliger Inductor ift im Stande, 20 ltarke hinter einander gefchaltete Glocken zu betreiben.

Die Anlagekoften find zwar etwas höher, als bei der Verwendung einer Batterie; dagegen bietet das Syftem mit Magnet-Inductor zwei ganz wefent-liche Vortheile :

oc) gar keine Inftandhaltungs-, bezw. Betriebskoilen und

ß) viel gröfsere Zuverläffigkeit.

Der Inductor wird an einem trockenen, nicht zu warmen Orte aufgeftellt, und es empfiehlt lieh, ftatt des unmittelbaren Handbetriebes durch den Schuldiener auf der zu bewegenden Achfe eine Schnurfcheibe mit Gewichtsbetrieb anzubringen. Der Bedienende hat dann nur die unter Verfchlufs zu haltende Schnur anzuziehen, um das ausreichende Läuten aller eingefchalteten Klingeln zu veranlaßen.

Sollten aber doch Batterien oder Accumulatoren angewendet werden, dann wähle man Klingeln nach jenen Grundgedanken, die in Art. 173 u. 175 (S. 218 u. 220) erörtert worden find. Bei folchen Einrichtungen kann man die Tafter-vorrichtung (den Contactfchlufs) mit einer ficher gehenden Normaluhr unmittelbar fo verbinden, dafs beim Eintreffen des längeren (Minuten-) Zeig'ers an den betreffenden Zeitftellen der Leitungsfchlufs bewirkt wird und diefer fo lange dauert, bis der Zeiger diefe Stelle paffirt hat.

Man wird gut thun, parallel zu einer folchen Uhr einen gewöhnlichen Taffer einzubinden, um beim Verfagen der Uhr die nöthigen Signale mit der Hand abgeben zu können.

196.

Fabriken.

Auch die Parallelfchaltung von Klingeln, die durch das Schema in Fig. 538 (S. 240) angedeutet wird, kann in einem folchen Falle angewendet werden.

Nach den jetzt geltenden Fabrikgefetzen müffen Angehen und Abftellen der Betriebsmafchinen durch ein deutlich wahrnehmbares, hörbares Signal allen in der Fabrik befchäftigten Perfonen angezeigt werden. Bei Dampf-mafchinen wird dies paffend, aber für die Umwohner höchft läftig, mittels einer Dampfpfeife gefchehen können. Dort, wo die Anwendung folcher Pfeifen wegen örtlicher Verhältniffe nicht ftatthaft ift, dann bei Betrieben mit Wafferkräften oder bei elektrifchen Betrieben, bei denen keine Dampfkeffel zur Verfügung liehen, wird man jener gefetzlichen Beftimmung zweckmäfsig mittels elektrifcher Klingelanlagen entfprechen.

Solche Anlagen find nach denfelben Grundgedanken auszuführen, die im vorhergehenden Artikel bei Anlage von Signal - Einrichtungen für Schulen erörtert worden find.

197.

Signalifirung

von

mehreren Stellen aus.

In Schulen und Fabriken handelt es lieh immer darum, von einem einzigen Orte aus viele Klingeln ertönen zu laffen. Nunmehr follen jene befonderen Fälle befprochen werden, in welchen nur von je einem Punkte, deren aber fehr viele find, Signale abgegeben werden follen.

Man wird in diefem Falle ein Schema nach Fig. 540 (S. 241) wählen. Da in Bädern den Hilferufen fehr rafch entfprochen werden mufs, empfiehlt es lieh, für jeden Flurgang eine gefchloffene Anlage herzuftellen, und jedes Tableau mittels einer Controle-Leitung mit dem Gefchäftszimmer zu verbinden, um hier eine Contrôle über die erfolgte Ausführung des Auftrages zu ermöglichen (Fig. 542, S. 242).

In folchen Fällen ift jedoch zu erwägen, ob es nicht angezeigter ift, in Bädern bei den älteren mechanifchen Glockenzügen zu bleiben, und zwar aus zwei Gründen. Das Ergreifen des Glockenzuges und das Ziehen deffelben erfordert nur eine geringe geiftige Thätigkeit, die ein von Unwohlfein befallener Badegaft zumeift noch aufzuwenden im Stande fein wird. Das Suchen des elektrifchen Druckknopfes, der nöthige, länger dauernde Druck auf denfelben beanfprucht aber eine geiftige Sammlung, die bei einem Erkrankten für den Fall der Gefahr (bei Krämpfen, Ohnmächten, Schlaganfällen etc) oft nicht mehr vorhanden ift, wodurch dann der Zweck der Rufanlage in Frage geftellt wird. Zweitens ift es zwar nicht unmöglich, aber immerhin umftändlich, mit einer elektrifchen Leitung fichtbare Signale vor jeder Badezelle fo anzubringen, dafs die Bedienfteten fofort auf entfprechende Entfernungen fehen können, in welcher Zelle Hilfe verlangt wird. Diefer Anforderung kann bei Verwendung von mechanifchen Glockenzügen mit Leichtigkeit und ohne viele Koften vortrefflich entfprochen werden.

In Gefangenhäufern geftalten fich die Verhältniffe gerade fo, wie in Bade-Anftalten; im Wefentlichen werden diefelben Anforderungen geftellt; es bleibt nur den verfügbaren Geldmitteln Vorbehalten, in welcher Ausftattung die betreffende Anlage auszuführen ift. In folchen Fällen wird häufig' die Anforderung geftellt, dafs Thür-Contacte angebracht und derart leitend verbunden werden, dafs jedes Oeffnen einer Thür an eine Central-Ueberwachungsftelle angezeigt werde. Man verwendet dazu gewöhnlich ein von der Rufleitung unabhängiges Leitungsnetz nach den Plänen in Fig. 540 u. 542 (S. 241 u. 242) mit dem Unter-fchiede, dafs ftatt der Druckknöpfe Thür-Contacte (Fig. 543, S. 243) eingebunden find. Die Leitungen können gemeinfchaftlich geführt werden.

Wieder andere Anforderungen werden in Bureaux geftellt. Hier wird es fich zumeift darum handeln, dafs der Vorftand nach den einzelnen Gefchäfts-zimmern fignalifiren kann und bei ausgedehnten Bureaux die Rufe quittirt werden, dafs die einzelnen Beamten die Diener rufen können etc. Dem Ver-

In Folge der Verwendung von Fernfprech -Einrichtungen zu Haus-lignal-Anlagen find fo fchwer handliche, vieldrähtige Anlagen überflüffig geworden. Man wird in diefem Falle Anlagen nach dem Plan in Fig. 570 (S. 257)

einrichten und dadurch den Anforderungen gewifs beffer entfprechen, als durch 200 - drahtige Leitungsnetze. Müffen aber folche oder ähnliche Anlagen doch ausgeführt werden, dann unterlaffe man nicht, recht viele Schal-tungskaften (Fig. 503, S. 228) in die Leitung einzubinden, um den in Bureaux beliebten, vielfach vorkommenden Verlangen nach Aende rungen ohne befondere Schwierigkeiten entfprechen zu können.

Bekanntlich find in Mühlen Alarm Vorrichtungen nöthig, welche die bevor-ftehende Entleerung der Mahlgänge (Walzenftühle) anzeigen. Die mechanifch betriebenen Glocken entfprechen dabei nur wenig, weil fie häufig verfagen und weil fie Signale auf gröfsere Entfernungen oder gar nach verfchiedenen Orten (Mühlenraum, Gefchäftsftube, Feife etc.) wohl kaum verläfslich abgeben. Die Firma Stöcker & Co. in Leipzig-Plagwitz conftruirte zu diefen Zwecken elek-trifche Leerlauf-Anzeiger für Mahlmühlen.

Fig. 548 zeigt einen Schnitt durch diefe Einrichtung und Fig. 549 die ge-fammte Anordnung.

198.

Gefangeu-

häufer.

199.

Gefcliäfts-

zimmer.

faffer ift ein Fall bekannt, in welchem der Chef einer grofsen Centralftelle zweimal 50 Tafter zur Verfügung hatte. Je 50 Tafter waren dabei in einer Platte vereinigt.

Fig. 548.

\ ö.rz'

200.

Mühlen.

In einem Rolire z, das durch einen zweiarmigen und um g drehbaren Hebel h getragen ift, liegt eine Kugel K, welche im gebotenen Raume frei rollen kann; das andere Ende des erwähnten Hebels trägt die Schaufel a (bezw. S). Einerfeits wird diefe Anordnung durch das Metallgehäufe f und anderer-feits durch einen Barchentfack d vor dem Verftauben gefchützt.

Fig. 549-

ijr

ri

Ift nun genügend Mahlgut im Trichter T, fo wird dadurch die Schaufel S niedergedrückt, der Hebel h fo geftellt, dafs die Kugel unten liegt und mit h in Berührung fleht. Fehlt aber das Mahlgut und ift demnach der Trichter leer, fo ziehen 2 Spiral-Federn den Hebel mit dem rohrförmigen Arm herab; die Metallkugel rollt an den Verfclrlufs und giebt hier Contact, bezw. Leitungsfchlufs zwifchen den Drahtenden o und n, worauf die in die zugehörige Leitung eingefchal-teten Alarmglocken (dies find gewöhnliche Raffelklingeln) ertönen, und zwar fo lange, bis der Trichter wieder mit Mahlgut gefüllt oder der Mahlgang und die Glocken abgeftellt find. Zum Aus-fchalten der Klingeln dient der Aus-fchalter B.

201.

Gailhöfe.

finfi

Am vielfeitigften und ver- ^^^«Sllllllllll wickeltften lind die Anforderungen in Gallhöfen. Im Nach-ftehenden fei eine bezügliche Mufteranlage, ausgeführt von C. Th. Wagner in Wiesbaden, etwas ausführlicher befprochen. Bei derfelben lind alle denkbaren Anforderungen angenommen und die Art und Weife, wie lie erfüllt werden, dargeftellt.

Eine Telegraphen-Anlage follte für einen Gailhof mit vier Gefchoffen und mit einer allgemeinen Controle-Einrichtung ausgeführt werden. In letzterer lind ein Tableau mit 4 Controle-Nummern für elektrifche Abllellung, 4 Relais mit elektrifcher Abllellung, ein elektrifches Läutewerk für einzelne Schläge und ein General-Umfchalter für Tag und Nacht vereinigt.

Im Zufammenhang mit den Tableaux für die einzelnen Gefchoffe und mit den Taftern für die Zimmer ift die Controle-Einrichtung wie folgt wirkfam.

Durch Niederdrücken eines Tafters in einem Zimmer kommt auf dem betreffenden Gefchofs-Tableau die Nummer des Zimmers und auf dem Controle-Tableau, das im Gefchäftszimmer des Gailhöfes aufgehängt ift, die Nummer des Gefchoffes zum Vorfchein; die Gefchofsglocke ertönt oder fchlägt, wenn ein elektrifches Läutewerk für einzelne Schläge vorhanden ift, und das elektrifche Controle-Läutewerk für Einzelfchläge fängt in ähnlicher Weife, wie eine Uhr zu fchlagen an. Wird die Nummer dés betreffenden Zimmers auf dem Gefcliofs-Tableau mittels des Abftellknopfes zum Verfchwinden gebracht, fo hört auch das Schlagen des Controle-Läutewerkes auf, indem der Strom durch das Relais unterbrochen wird.

Das Relais ift eine Vorrichtung, die beim Druck auf einen Zimmertafter einen Stromkreis fchliefst, in welchen das Controle-Sclilagwerk eingebunden ift; derfelbe Kreis wird geöffnet, wenn am Gefcliofs-Tableau die erfchienene, zu jenem Zimmer gehörige Nummer, wie fchon erwähnt, elektrifch, d. i. durch Druck auf den am Tableau angebrachten Tafter, zum Verfchwinden gebracht wird.

Für jedes Gefchofs ift ein Relais angeordnet, liauptfächlich auch defswegen, damit das Controle-Läutewerk nicht zu fchlagen aufhört, wenn gleichzeitig in mehreren Gefchoffen Nummern vorliegen und eine davon früher, als in der anderen abgeftellt wird.

Das in der Nacht Hörende Läuten auf den Gefchoffen wird dadurch vermieden, dafs die Ge-fchofsglocken durch den General-Umfchalter am Abend ausgefchaltet werden, fo dafs beim Ruf aus einem Zimmer nur das Controle-Läutewerk in der Pförtnerftube ertönt. Eine folche Contrôle-Vorrichtung geftattet demnach wirklich, die Ordnungsmäfsigkeit in der Bedienung zu beauffichtigen, und bildet eine Aufforderung, Abhilfe zu fchaffen, wenn irgend eine Unregelmäfsigkeit vorkommt.

202.

Kegelbahnen.

Fig. 550 zeigt eine Tableau-Anlage für Kegelbahnen, welche derart eingerichtet ift, dafs auf dem Kegelbrett 9 Contacte, je nach dem Normalftande

10) Beheben von Störungen.

204.

Behebung

von

Störungen.

der Kegel, angebracht lind; vier Contacte dienen zur Anzeige beftimmter Würfe (Honneurs). Das Tableau belitzt diefelbe Gruppirung, wie das Brett mit den Druckknöpfen; aufser den zwifchen jedem Druckknopf und jeder Klappe noth-

wendigen einzelnen Leitungen ift auch eine Rückleitung mit Batterie und einer Klingel eingefchaltet.

Die Elektricität wird auch benutzt, um gegen Einbruch in beftimmte Räume zu lichern. Reichen Thür- und Fenfter-Contacte (liehe Art. 182, S. 225) nicht aus, dann wird man zu erweiterten Vorkehrungen greifen müffen. In diefem Falle ift an allen jenen Stellen, an welchen der zu fchützende (Calfen-) Raum durch eine Oeffnung oder in Folge Durchbruches betreten werden kann, ein Netz von Leitern derart anzubringen, dafs diefes Netz befchädigt werden mufs, um in den Raum zu gelangen. Durch diefes Leitungsnetz liiefst ein conftanter elektrifcher Strom (aus Afeidinger-ILlementen) ; diefer Strom hält auch den Anker eines Relais, ähnlich dem in vorigem Artikel befchriebenen. Wird nun das Leitungsnetz an irgend einer Stelle befchädigt, d. h. zerrilfen, fo hört der Strom auf zu circuliren; der Anker des Relais fällt ab; dadurch wird eine kräftige Batterie in Thätigkeit gefetzt, welche eine Alarmglocke bethätigt, um die Gefahr anzuzeigen.

Von folchen Alarm- oder Melde Vorrichtungen wird noch in Theil III, Band 6 (Abth. IV, Abfchn. 6, Kap. 1: Sicherungen gegen Einbruch [unter d]) diefes »Handbuches« die Rede fein.

Fig. 3S°-

203.

Schutz

gegen

Einbruch.

<*>

<S|

■w

Das Beheben von Störungen kann natürlich erft erfolgen, wenn man den betreffenden Mangel kennt. Ein folcher wird auf die folgende Art gefucht. Falls irgend eine Haustelegraphen-Anlage verfagt, fo find die Urfachen genau nach jener Eintheilung zu fuchen, die im Vorftehenden gewählt wurde. Am eheften wird man den Fehler finden, wenn der zu unterfuchende Theil durch einen gleichen aber zweifellos fehlerfreien und betriebstüchtigen Theil erfetzt wird.

Bei jeder Störung unterfuche man vor allem Anderen die Batterien; man wird alfo, wenn fonft keine Hilfsmittel vorhanden find, die Batterie durch eine zweifellos gute Batterie erfetzen; ift mit diefer die Anlage in Wirkfamkeit, fo ift wohl erwiefen, dafs die herausgenommene Batterie fehlerhaft oder zu fchwach ift. Ueber die Behebung von Fehlern in einer Batterie wurde fchon in Art. 169 (S. 217) gefprochen.

Erft wenn feft geftellt wurde, dafs die Batterie vollkommen in Ordnung ift, kann an die Unterfuchung der Vorrichtungen gegangen werden; mit denselben ift die gleiche Probe, wie vor ihrem Anmontiren vorzunehmen (liehe Art. 191, S. 239).

Schwieriger ift das Beheben von Mängeln in der Leitung. In diefer Beziehung find mehrere Fälle möglich:

a) Gänzliche Unterbrechung der Leitung in Folge eines Drahtbruches oder Lofe Werdens an einer Verbindungsftelle.

Drahtbrüche in gelichert geführter Leitung dürften wohl nicht leicht durch mechanifche Einwirkungen veranlafft werden; dello häufiger find es chemifche Einwirkungen (insbefondere durch Schwefel oder fchwefelige Dämpfe), welche das Abfreffen des Drahtes und daher Contactunterbrechung bewirken. Auch Nagethiere haben fchon Drähte durchgebiffen.

Die meiften Leitungsunterbrechungen werden durch Lofe werden der Ver-bindungsftellen veranlafft. Erfolgt das Lofewerden bei jenen Klemmen, die leicht zugänglich find, z. B. an Batterie-Elementen, Vorrichtungen, Ausfchaltern, Zwifchenklemmen etc., dann ift der Fehler unfchwer zu finden und zu beheben. Revifionen folcher Verbindungsilellen in beftimmten Zeiträumen find übrigens, behufs thunlichfter Hintanhaltung derartiger Störungen, fehr zu empfehlen. Schwieriger wird der Fall, wenn folches Lofewerden an Draht-Verbindungs-Hellen, Abzweigungsftellen, alfo überall dort, wo Bünde auf die in Art. 190 (S. 238) befchriebene Weife hergeftellt wurden, entlieht. Solche Fehler find oft nach dem äufseren Ausfehen gar nicht zu erkennen, und man thut am bellen, folche Stellen, falls fie verdächtig find, auszufchneiden und dafür neue Stücke einzufetzen.

man

Man erprobt die Leitungsfähigkeit von Drahttheilen auf folgende Weife. Eine gute Batterie und eine Klingel werden fachgerecht verbunden; vom freien Pol der Batterie und von der freien Klemme der Klingel führt man genügend lange Drähte zu den Enden des zu unterfuchenden Leitertheiles. Erhält dabei Strom, d. h. läutet die Klingel, fo mufs der unterfuchte Leitertheil betriebstüchtig fein. Läutet aber die Glocke nicht, fo fchaltet man den zu unterfuchenden Theil wieder aus und verbindet die von der Batterie und der Klingel ausgehenden Zuleitungsdrähte unmittelbar; ertönt dabei die Glocke, fo ift der Beweis erbracht, dafs der unterfuchte Theil des Drahtes einen Contactfehler hat, daher wohl befeitigt und durch einen neuen Draht erfetzt werden mufs.

ß) Ableitungen des elektrifchen Stromes zur Erde können Vorkommen, wenn ein Theil des die Elektricität leitenden Theiles entweder mit feuchtem Mauerwerk oder fonftiger Feuchtigkeit, von welcher ein Weg zur Erde führt, verbunden ift, oder wenn ein Leitertheil mit einem nicht zur Leitung gehörigen Metall in Berührung tritt, wobei letzteres der Elektricität einen Weg zur Erde bietet, wie dies insbefondere bei Dach-, Gas- und Wafferleitungsrohren der Fall ift. Solche Fehler find zwar leicht zu beheben, aber meiftens fchwer aufzufinden, und man braucht dazu, wenn der Fehler nur einigermafsen verborgen ift, die Hilfe eines erfahrenen Monteurs.

y) Daffelbe gilt von Ableitungen des elektrifchen Stromes auf andere Leitungen. Wenn folche Leitungsmängel nicht offen zu Tage liegen, fo ift deren Auffuchen und in diefem Falle wohl aüch das Beheben fchwierig, und es gehört dazu ein in folchen Arbeiten geübter und gewandter Mechaniker, bezw. In-ftallateur. Will oder kann man einen folchen nicht zuziehen, fo fucht man auf die gleiche Weife, wie man Leitungsunterbrechungen feil Hellt, den betreffenden Leitungstheil und erfetzt denfelben durch einen vollftändig neuen, aber auch gut ifolirten Theil. Allerdings wird man für folche Unterfuchungen ftatt der Klingel eine Bouffole anwenden müffen.

h) Eine andere Art von Störung entlieht durch einen unbeabfichtigten Schlufs der Leitung. Dabei kommt es darauf an, ob der Schliffs vor oder hinter der Klingel gelegen ift. Liegt er vor der Klingel, fo wird diefelbe nicht läuten,

wenn man auf den Tafter drückt. Die Batterie ift dabei, wie man fagt, »kurz gefcliloffen« und wird bald aufgebraucht fein, d. h. zu weiterem Betriebe untüchtig werden. Liegt der Schlufs hinter der Klingel, fo dafs diefe mit im gefchloffenen Kreis liegt, fo wird lie fortläuten, und, um he zum Schweigen zu bringen, mufs der Draht an einer Klemme gelöst und dann der Fehler, d. i. der Schlufs, gefucht werden. Liegt diefer, was häuhg vorkommt, im Tafter, fo ift das Beheben leicht. Sind aber die Tafter in Ordnung, fo liegt der falfche Schlufs offenbar irgend wo in der Leitung; alsdann mufs man gerade fo Vorgehen, als wenn man eine der unter ß und y befchriebenen Ableitungen beheben will.

s) Leitungen, die im Freien geführt werden, lind mit Blitzfchutz-Vorrichtungen zu verfehen. Diefe lind nicht feiten Veranlaffung zu Ableitungen zur Erde; in Störungsfällen lind he mit in erfter Reihe zu unterfuchen. Bei folchen Leitungen werden auch Berührungen mit Bäumen, Mauerwerk etc. Veranlaffung zum Ableiten der Elektricität, und folche Berührungen müffen daher ftreng hintangehalten werden.

b) Fernfprech-Einrichtungen.

Haus-Telegraphen mit Klingeln werden derzeit nur mehr in Privatwohnungen, in Gafthöfen, Bade-Anftalten etc. angewendet. In Gefchäftshäufern, öffentlichen und privaten Aemtern und Gebäuden zu ähnlichen Zwecken verwendet man lieber Fernfprech-Einrichtungen; denn diefe bieten nicht nur die Möglichkeit, das untergeordnete Perfonal herbeizurufen; lie geftatten vielmehr, der angerufenen Perfon gleich einen Auftrag zu geben, ermöglichen, Auskünfte einzuholen, Befprechung'en zu pflegen, fo wie die verfchiedenen Angelegenheiten

auf kürzeftem Wege zu erledigen, ohne dafs die beiden Perfonen ihre Plätze zu verlaßen brauchen.

Die enorm billigen Preife vorzüglicher und auch eleganter Fernfprecher haben viel dazu beigetragen, die Anwendung derfelben in hohem Mafse zu fördern.

Ein gutes Telephon (Fig. 551) befteht aus einem U-förmig gebogenen, permanenten Stahlmagneten, an deffen freien Enden weiche Eifen-ftücke (Polfchuhe) angefchraubt lind. Letztere tragen Rollen, auf welchen ein fehr feiner (0,1 dicker), mit Seide umfponnener Kupferdraht in vielen Windungen aufgewickelt ift. Die Verbindung der Drähte und ihre ifolirte Weiterführung lind aus der Abbildung zu erfehen. Vor den Pol-fchuhen lagert eine Platte M auf ganz befonders weichem Eifenblech. Spricht man gegen diefe Platte, fo werden die Schallfchwingungen von diefer aufgenommen; lie kommt felbft in analoge Schwingungen; dadurch erleidet das dahinter liegende magnetifche Syftem Aenderungen, und diefe veranlaßen nach den Magnetinductions-Gefetzen in den ifolirten Kupferdrähten fog. elektrifche In-ductionsftröme. Diefelben find zwar ganz aufserordentlich fchwach, aber derart veränderlich, dafs fie die zarteften Nuancen der Klangfarben wiedergeben können.

205.

Vorzüge.

Fig- 551.

206.

Telephone.

[f~.

mm

Leitet man nämlich jene elektrifchen Ströme in ein gleiches oder ähnliches Telephon, fo entliehen an der vorgelegten eifernen Platte genau diefelben Schallfchwingungen, wie beim erften Apparat; diefe Schwingungen werden dann durch die Luft auf das Trommelfell des menfchlichen Ohres übermittelt, fo dafs dadurch eine volllländige Lautübertragung erzielt wird (Fig. 552).

Fig. 552.

Li n ir

ZI El

N\_ b ] e

JE

Urfprünglich verfuchte man, diefe Apparate unmittelbar zu benutzen und fchaltete nach dem Plan in Fig. 553.

Dies ift eine einfache Klingelleitung mit einer Batterie, einer Klingel, einem

Fig. 553.

Tafter und einer Leitung. Am Talter ift ein Telephon befelligt, und man kann vom äufseren Tafter anklingeln, das Telephon, welches eine Unterbrechungsvorrichtung haben mufs, ein-fchalten und zur angerufenen Stelle fprechen, bezw. mit diefer ein Gefpräch einleiten.

Fig. 554 zeigt eine folche Anordnung, bei der man von jeder Seite anrufen oder auch nur anklingeln kann.

Leider haben aber diefe einfachen Anordnungen nicht entfprochen, felbft als man an jeder Sprechftelle zwei Telephone einfchaltete (eines zum Sprechen und eines zum Hören) ; die Lautwiedergabe war zu unvollkommen.

20 7.

Mikrophone.

un

ir

Fig. 554.

Fig. 555 zeigt nochmals -

Ij

die einfache Lautübertragung    "

mittels zweier einfacher Telephone, und im Vergleich hierzu wird durch das Schema in Fig. 556 der Grundgedanke des Mikrophons veranfchau-licht. Die Membrane bei S und eine leicht bewegliche Flachfeder tragen die in Be-    \1y

Plpfipf

IHM

wird der Contact zwifchen

wenn

k und kx abwechfelnd inniger und lofer; es entliehen vibrirende galvanifche Ströme von gleicher Art, wie die in einem Telephon erzeugten Inductions-ftröme, und das miteingefchaltete Telephon fpricht genau fo an, als

<1

777

Tirite

J*

Rfj Y

¥ E

Inductionsftröme durch diefelbe Veranlaffung, indefs durch ein Telephon erzeugt worden wären.

Fig. 557 Hellt die betreffende Ausführung dar.

Hinter einem Schallfänger fteht eine Platte (Membrane) M. Diefe trägt ein Contactftück (zumeiit Kohle), welches einem Kohlenftück K gegenüber fteht. Die beiden Contacttheile find mit einer Leitung verbunden, in welcher aufser der Batterie B eine

fog. Inductions-Spule J, und zwar mit der dicken Wickelung (der inneren) eingebunden ift. Die beiden

Fig. 557-

Contactftiicke flehen in fehr lofem Contact mit Kommt die

Fig. 558.

1HE

J-M

einander.

Membrane in Schwingungen, fo wird der Contact bald gelockert, bald verftärkt. Dies hat Veränderungen des Wider-ftandes (A) im Leiter und daher nach dem Ohm’-

EM

HU

SB

Fig. 559-

F-D

fchen Gefetze

auch Veränderungen der Stromftärke (y) zur Folge.

Dadurch werden dann in der Inductionsfpule elelc-trifche Inductionsftröme von gleichem Charakter,

wie die Telephonftröme erregt, und diefe wirken auf ein eingefchaltetes Telephon in gleicher Weife, wie dies fchon oben befchrieben wurde.

Auch Fig. 558 veranfchaulicht eine derartige Anordnung.

Solche Mikrophone wurden in den verfchiedenften Formen gebaut, und faft alle derzeit gebräuchlichen Ausführungen ermöglichen vollkommen zufriedenftellende Lautübertragungen.

Fig. 557 u. 558 zeigen die einfachften Ausführungen; ftatt der hier gezeichneten Mikrophone kann wohl jede andere Conftruction angebracht werden. Diefe Schaltungen bieten den grofsen Vortheil, dafs man eine folche Anlage gleichzeitig als Klingel-, dann aber auch als Fernfprech-Einrichtung benutzen kann.

Bei allen Mikrophonen kommt es darauf an, veränderliche Contactftellungen zu erzielen, die allen Schallfchwingungen genau folgen, die durch den Gebrauch nicht an Functionsfähigkeit verlieren und bei äufseren

Fig. 560.

ii

Fig. 561.

n¹

z>

'A

208.

Neuere

Mikrophone.

mechanifchen Einflüßen nicht allzu empfindlich find.

Am gebräuchlichften find Kohlenwalzen - Mikrophone (Fig. 559 u. 560) und Kohlenkörner-Mikrophone (Fig. 561).

Bei erlteren liegen hinter der Schwingungs-Membrane Walzen aus guter harter Kohle, welche mit ihren abgedrehten Enden lofe in feiten Kohlenklötzen lagern. Die Mikrophonleitung geht durch diefe Kohlenwalzen. In Folge des ltärkeren oder fchwächeren Anliegens der Kohlenwalzen in den Lagern werden Veränderungen des elektrifchen Widerltandes erzeugt, die dann Aenderungen der Stromftärke und in weiterer Folge in einer Inductionsfpule (nach Schema Fig. 558, S. 253) elektrifche Inductionsltröme veranlaffen.

Fig. 561 zeigt den Schnitt durch ein Körner-Mikrophon (Transmitter der Firma Berliner in Hannover). B‘ ift eine Dofe aus Holz, deren Deckel B mittels daran befindlichen Schraubengewindes feit angezogen werden kann. Auf dem Rande von B ilt in geeigneter Weife der Meffing-ring M befeltigt, durch welchen der Vibrationsplatte D, in der fecundären Leitung ZA, elektvifcher Strom zugeführt wird. Die Platte D belteht aus Kohle und liegt Itramm an M. Die Kohlen-Elektrode C wird durch den mit einer Gegenmutter K verfehenen Stift Z im Gehäufe befeltigt. Ueber der Gegenmutter befindet fich auf dem erwähnten Stifte noch eine zweite Schraubenmutter zum Feltklemmen des anderen Zuleitungsdrahtes. Unterhalb des durch die Mitte der Kohlen-Elektrode C führenden Stiftes Z ilt ein conifcher Zapfen fichtbar, welcher fich eng an die gleichfalls conifche Bohrung der Kohlen-Elektrode anfchliefst, um eines-theils einen guten Contact mit letzterer zu fichern, anderentheils das kleine Gummiröhrchen aufzunehmen, welches fich mit feiner Oeffnung an die Kolilen-Membrane D anlegt, um die Schwingungen derfelben zu dämpfen. Die Kohlen-Elektrode wird an ihrem ganzen Umfange von einem Filzring F eingefchloffen, welcher mit feinem unteren Rande ebenfalls die Membrane D berührt. Auf diefe Weife wird zwifchen der Kohlen-Elektrode, dem Filzring und der Membrane ein gefchloffener Raum gebildet, welcher zur Aufnahme der leitenden Kohlenkörner A bellimmt ilt. Die am Deckel B eingefcliraubte Hülfe II dient zur Aufnahme des Schalltrichters S auf weichem Gummi, durch deffen Vermittelung die Schallfchwingungen auf die Membrane übertragen werden. Die Gefammtfchaltung enlfpricht dem Schema in Fig. 557 (S. 253).

Fiff- 563-

Fig. 564.

Sl

ff

!f!

209.

Verbindung

von

Mikrophon

und

Telephon.

Fig⁻. 560 zeig't eine vielfach verwendete Conftruction eines Walzen-Mikrophons. Eine ähnliche Anordnung* wird auch bei jenen Apparaten benutzt, welche die deutfehe Reichs - Poft - Verwaltung* zum öffentlichen Fern-fprechdienft zur Verfügung Hellt.

TS !

fi

FK

ÏD*

rvz

4'

Ri wsnkJm

Cf"

Sehr handlich ift die Verbindung des Mikrophons (Sprechvorrichtung) mit dem Telephon (Hörvorrichtung), wie dies durch Fig. 562 bis 564 veranfehau-licht wird. Aufser den gefammten Vorrichtungen enthält diefe Anordnung zugleich eine Taftervor-

richtung, fo dais man mit einem einzigen Handgriff anrufen und fich felbft Sprechen und Hören bereit halten kann. In einem mehr oder minder eleganten Käftchen vereinigt (Fig.565), bildet diefer Apparat eine vollftändige Sprechftation,

die überall leicht aufgeftellt und handlich hergerichtet werden kann.

Das Schema in Fig. 566 zeigt die einfache Verbindung zweier Fern-fprech-Stationen mit Aufruf etc. Nun kommt es aber häufig vor, dafs an der Stelle, wo das Telephon, aufgeftellt ift, nicht immer Jemand, der das Gefpräch aufnehmen könnte, an-wefend fein kann; defs-halb erfcheint es wün-fchenswerth, den Aufruf erforderlichenfalls auch an einer zweiten Stelle hörbar zu machen. Die Abbildung zeigt, wie man :— und dies gilt von jeder Fernfprechftelle — mittels einer Glocke und eines Umfchalters entweder den Fernfprecher oder nur die von diefem beliebig weit entfernte Anrufglocke in die Telephonleitung einfchalten kann.

Das Schema in Fig. 567 zeigt die Verbindung dreier Fernfprechftellen. Die Station 1 kann, je nach der Stellung des Umfchalters, entweder mit der Station 2 oder mit der Station 3 verkehren. Der Umfchalter kann nun auch

Fig. 566.

I iliiii

" 1 BwS

. LffpvF

RR

Fig. 565.

zum

--

1 p. i

II

___

WS

:-ÿ

HB

210.

Verbindung

der

Fernfprech

ftellen.

rM©

CO=-J

fo eingerichtet werden, dafs eine Verbindung von 2 nach 3 entweder möglich oder unmöglich ift. Erfteres wird zumeift verlangt; der zweite Fall kommt nur bei befonderen Anlagen (z. B. in Banken) vor.

Der Betrieb der Anrufglocken erfolgt bei kleineren Anlagen gewöhnlich mittels des galvanifchen Stromes aus Batterien. Bei grofsen Entfernungen, be-

211.

Anruf

glocken.

fonciers wenn freie Luftleitungen nöthig lind, benutzt man belfer Aufruf mittels Magneto - Inductoren (liehe Art. 178, S. 222). Zum Betriebe der Mikrophone braucht man aber nach den Erläuterungen zu Fig. 556 (S. 252) ganz unerläfs-lich galvanifche Elemente.

Fig.'567.

212.

Anlage

mit

Centralftelle.

Für den feltenen Fall, dafs von einer Centrali!eile aus nach mehreren Orten gefprochen werden foll, ohne dafs die Möglichkeit des Verkehres diefer Orte unter einander verlangt wird, fchaltet man dem enfprechend nach dem Schema in Fig. 568.

Fig. 568.

!l

Cm

um

Schwieriger wird die Aufgabe, wenn verlangt wird, dafs die Möglichkeit des Verkehres mehrerer Fernfprechllellen unter einander geboten werde, wobei dann felbllverftändlich beliebige Combinationen herltellbar fein mülfen.

Den Plan zu einer Anlage, bei welcher mehrere (5) Stationen fo hinter einander gefchaltet find, dafs jede beliebige Station mit jeder anderen fprechen kann, zeigt Fig. 56g. Dabei können nun allerdings alle Stationen mithören und durch Erdverbindungen allerlei Störungen und unangenehme Zwifchenfälle

Fig. 569.

'/r

±T\

mm

^4

./Ti.

|i|>

nfi

,JL

rkO

'ÆÈ

i!

ml

eintreten. Um nämlich Draht zu fparen, ift nur eine einzige Luftleitung angewendet; zur Rückleitung dient die Erde (Gas-, Waflerleitung etc.). Nun ift es allerdings möglich, dafs lich z. B. die Stationen / und II gegen die übrigen durch Erdverbindung abfchliefsen; vergifst aber II den Erdfchlufs zu befeitigen

Fig. 570.

-±r

IZ K

iE

I.

u,

é <s>

'U

<ś> & 6

,3U3

'u

'LiOt

30

[Z K

iE

sä

so

k

iE

Z|

— und dies ift fehr häufig zu erwarten — dann ift die Theilung der Linie permanent, und die Stationen V, IV und III können mit II und / erft dann wieder fprechen, wenn in II die normale Verbindung hergeftellt ift. Sonft unterfcheidet fich diefe Anlage von der vorigen auch noch dadurch, dafs letztere Batterie-, die andere aber Magnetinductor-Aufruf hat.

Handbuch der Architektur. III, 3, b. (2. Art.)

Für Anlagen bis zu etwa 12 Fernfprech-Stationen benutzt man auch, um den vorerwähnten Zwecken zu genügen, gern und vortheilhaft die von Mix & Geneft in Berlin zuerft gebauten fog. Linienwähler. Diefelben erfetzen bei kleineren Haustelephon-Anlagen die fpäter zu befprechenden Centralumfchalter vollkommen. Während bei letzteren dauernd eine befondere Bedienung nöthig ift und der Betrieb der ganzen Anlage immer von der Thätigkeit diefer Perfon

213.

Linienwähler.

Fig. 571.

l^»o

qOOOQ

<^>°0

pöP

o\

abhängt, kann mittels des Linien Wählers in jeder Sprechftelle die Verbindung mit jeder beliebigen anderen Sprechftelle hergeftellt werden. Der Anrufende fetzt lich alfo felbft mit der anzurufenden Stelle in unmittelbare Verbindung. Für grofse Gebäude (Gailhöfe, Dienftgebäude für Behörden, Banken, Bade-Anftalten, Gefängnifshäufer, grofse Gefchäftshäufer etc.) werden folche Linienwähler fehr zu empfehlen fein.

Fig. 572.

r,

Fig- 570 zeigt das bezügliche Schema für eine Anlage von 4 Stationen, die lieh unmittelbar mit einander in beliebiger Combination verbinden können. Der Linienwähler wird demnach in jeder Station 3 Verbindungsftellen ermöglichen müffen.

a

ui

Ęp.

Das Verbinden gefchieht mittels eines Contactftiftes, der in eine für die anzurufende Station beftimmte Oeffnung des Linienwählers eingefteckt wird und nach Beendigung des Gefpräches wieder befeitigt werden foll. Jede Station braucht eine befondere Mikrophon-Batterie. Die Aufruf-Batterie ift gern einfchaftlich und kann auf einer beliebigen Station aufgeftellt werden.

Das Schema in Fig. 571 ftellt eine ähnliche Anordnung für 5 Stationen dar; ftatt der Contact-ftifte find hier Hebelumfchalter angedeutet.

Fig. 572 u. 573 veranfchaulichen, in welcher Weife die Telephone beim Hängen die Leitungen verbinden und wie lieh die Schaltung dann geftaltet, wenn die Telephone vom Haken abgenommen werden.

Fig. 574 zeigt einen Schnitt durch die bei den Schemen in Fig. 566, 570 u. 571 verwendeten Telephone.

Aus den Abbildungen nt erlichtlich, dafs man bei der Verwendung der Linienwähler ziemlich viel Draht braucht, wefs-wegen die Anlagekoften auch recht hoch werden.

Immerhin wird eine Hauslignal-Anlage von gleichem Umfange nicht gerade viel weniger Draht erfordern; die Vortheile aber, die das Linienwähler-Syftem bietet, lind derart bedeutend, dafs die Mehrkoften folcher Einrichtungen beim Betriebe reichlich eingebracht werden.

Es ift ganz gleichgiltig, was für eine Fernfprech-Einrichtung dazu gewählt wird; jede beliebige Mikrophon-Station ift verwendbar.

Um die Möglichkeit des Verkehres einer kleineren oder gröfseren Anzahl von Fernfprechftellen in allen möglichen Combinationen zu bieten, werden Centralumfchalter gebaut, und das Schema in Fig. 575 zeigt eine folche Anlage für 4 Fernfprechftellen und eine Centrale. Da alle Stationen gleich gefchaltet lind, hat es genügt, nur die Stationen I und IV anzudeuten.

i J°L

■**n r*

214.

Central

umfchalter.

Fig. 575-

jy

cJL 8

LŁ

(>

JA

JA

□ □□□

<Ö>

_°J V

\w/

Die Zahl der weiter einzufchaltenden Stationen ift ja unbefchränkt ; nur mufs von jeder der neu hinzukommenden eine Leitung zur Centrale durch eine tableauartige Einrichtung geführt werden, bevor fie mit der gemeinfchaftlichen Erdleitung verbunden wird.

Die UmfchalteVorrichtung, die von Menfchenhand bedient werden mufs, befteht aus einem Käftchen, worin jede Leitung von auswärts durch einen Elektromagneten zur Erde führt. Wird in einer Leitung gerufen, was dadurch gefchieht, dafs man einen elektrifchen Batterie- oder einen Inductionsftrom ent-fendet, fo wird der Eifenkern des eingefchalteten Magneten erregt; er zieht einen Anker an, und diefe Anziehung bewirkt das Fallen einer Klappe, die eine Nummer frei giebt, fo dafs die am Umfchalter befindliche Perfon erfährt, von welcher Linie gerufen wurde. Nun wird vorerft die Verbindung mit dem Fern-fprecher der Centralftation hergeftellt, um zu fragen, welche Verbindung ge-wünfcht wird. Hat z. B. IV gerufen und foll von diefer Station nach II ge-fprochen werden, fo verbindet man am Umfchalter mittels einer biegfamen Metallfchnur die unter den Nummern IV und II befindlichen Oeffmmgen durch Einftecken der die Enden der Schnur bildenden Meffingftifte; alsdann ift die Verbindung zum Sprechen hergeftellt.

215.

Rückleitung'.

Es wurde früher erwähnt, dafs man auch bei Telephon-Leitungen, ähnlich wie bei Telegraphenleitungen, die Erde als Rückleitung benutzen kann, um an den theueren Leitungen zu fparen. Es wird aber fehr empfohlen, bei Telephon-Leitungen auf folche Erfparnifie zu verzichten. Bei der Verwendung von Erdleitungen leidet die Betriebsficherheit fehr bedeutend, und falls in der Nähe eine elektrifche Bahn oder auch nur eine elektrifche Centralftation errichtet wird, ift die Anlage einer freien ifolirten Rückleitung unumgänglich nöthig. Es empfiehlt fich daher immer, bei Fernfprech-Anlagen metallene Hin- und Rückleitungen zu verwenden.

Literatur

über »Elektrifche Haus-Telegraphie«.

Schellen, H. Der elektromagnetifche Telegraph in den einzelnen Stadien feiner Entwickelung etc.

Braunfchweig 1850. — 6. Aufl. 1880—88.

Télégraphie dans l'intérieur des habitations. Revue gén. de l'arch. 1854, S. 189.

Application de la télégraphie électrique aux ufages domeßiques. Revue gén. de l'arch. 1861, S. 173> I93> 1862, S. 52.

Becker. Ueber Haustelegraphen. Zeitfchr. f. Bauw. 1862, S. 418.

Anwendung der elektrifchen Telegraphie zu häuslichen Zwecken. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1862, S. 319.

Sonneries électriques. Moniteur des arch. 1863, S. 676, 684, 692 u. PI. 960.

Sonnerie électrique. Appareil Grenet. Gaz. des arch. et du bât. 1863, S. 35.

Dub, J. Die Anwendung des Electromagnetismus mit befonderer Berückficlitigung der Telegraphie. Berlin 1863. — 2. Aufl. 1873.

Goldschmidt. Elektrifche Klingeln oder Haustelegraphen. Deutfche Bauz. 1867, S. 94.

Osnachi, F. Ueber elektrifche Apparate für Haustelegraphen. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1877, S. 302.

Vifites à Vexpoßtion univerfelle de 1878. L'électricité appliquée à la conßruction. La femaine des confl., Jahrg. 3, S. 185, 569.

Ferrini, R. Technologie der Electricität und des Magnetismus. Deutfeh von M. Schröter. Jena 1879. Zetzsche, K. E. Handbuch der elektrifchen Telegraphie. Band 4.: Die elektrifchen Telegraphen für befondere Zwecke. Berlin 1879.

Merling, A. Die Telegraphen-Technik der Praxis im ganzen Umfange. Hannover 1879.

Binder, F. Die elektrifchen Telegraphen, das Telephon und Mikrophon etc. Weimar 1880. Scharnweber, L. Die Elektrifche Haustelegraphie und die Telephonie. Berlin 1880. — 2. Aufl. von O. Goldschmidt. Berlin 1887.

Uhland, W. H. Die Telephonanlagen. Leipzig 1881.

Kohlfürst, L. & K. E. Zetzsche. Handbuch der elektrifchen Telegraphie. 4. Band. Berlin 1881. S. 65 u. ff.

Haustelegraph von B. Glöckner. Schweiz. Gwbbl. 1881, S. 20.

Zacharias, J. Die elektrifchen Leitungen und ihre Anlage fiir alle Zwecke der Praxis. Wien 1883. Canter, O. Die Haus- und Hotel-Telegraphie. Wien u. Leipzig 1883.

Langfam fchlagende elektrifche Klingel. Techniker, Jahrg. 6, S. 99.

Elektro-technifche Bibliothek. Bd. 14: Die Haus- und Hotel-Telegraphie. Von O. Canter. Wien, Peft und Leipzig. 1883. — 2. Aufl. 1889.

Erfurth, C. Haustelegraphie, Telephonie etc. Berlin 1885. — 3. Aufl. 1896.

La téléphonie domefiique. La femaine des confi., Jahrg. 9, S. 583.

Fournier, G. Les fonneries électriques etc. Paris 1886.

Heller, F. Das Telephon im Hausgebrauche. Elektrotechn. Zeitfchr. 1886, S. 213.

Ueber die Mitbenützung des Telephons in Haustelegraphenleitungen. Zeitfchr. f. Elektrotechnik 1887, S. 492.

Druckknopf für Haustelegraphen mit Telephon-Einfchaltung von Hartmann & Braun. Uhland’s Techn. Rundfchau 1888, S. 79.

Die Anlage der Haustelegraphen Haarmann’s Zeitfchr. f. Baulidw. 1888, S. 106.

L'électricité à domicile. La confiruction moderne, Jahrg. 3, S. 32t.

Lindner, M. Leitfaden der praktifchen Haustelegraphie. Halle 1889.

Allsop, F. C. Practical bell-fitting etc. London 1889.

Anleitung zum Bau elektrifcher Haustelegraphen, Telephon- und Blitzableiter-Anlagen. Herausg. von der Actiengefellfchaft Mix & Genefi. Berlin 1890. — 4. Aufl. 1897.

PooLe, J. The practical téléphoné ha?idbook etc. London 1891.

Wagner, C. Die elektrifche Haustelegraphie. Berlin 1891.

Allsop, F. C. Téléphonés, their confiruction and fitting. London 1891.

Praktifche Neuheiten auf dem Gebiete der Haustelegraphie. Baugwks.-Ztg. 1892, S. 731.

Praktifche Neuheiten auf dem Gebiete der Haustelegraphie. Mafchinenb. 1892, S. 291. Neuconftructionen auf dem Gebiete der Haustelegraphie von Mix de Genefi, Actien-Gefellfchaft, Berlin.

Uhland’s Techn. Rundfchau 1892, S. 300.

Montillot, C., & L. La maifon électrique etc. Paris 1893.

Ruzicka, I. & K. Nie. Das Telephon etc. Prag 1896.

Toledo, I. M. de. Un peu dé électricité à la portée de tout le monde. Inftallation des fonneries électriques.

4. Aufl. Brüffel 1897.

Domefiic electrical work. Carpentry and building, Bd. 16, S. 23, 42, 93, 117, 141.

Jenisch, P. Haustelegraphie etc. Berlin 1897.

11. Kapitel.

Signal-Einrichtungen mit Druckluftbetrieb.

216.

Signal-

Einrichtung

mit

Druckluft

betrieb.

Druckluft?- oder pneumatifche Einrichtungen, gleich viel ob diefelben für Prefsluft oder Luftverdünnung angeordnet find, haben blofs bei Eifenbahnwagen-Bremfen und bei den Druckluft-Anlagen in Offenbach bei Frankfurt a. M. und in Paris einige Erfolge aufzuweifen; bei allen anderen Verfuchen diefer Art müffen die Ergebniffe als mifsglückt bezeichnet werden.

Auch Signal-Einrichtungen mit Druckluftbetrieb haben fich bis jetzt nirgends auf die Dauer bewährt. Ein Hauptvortheil folcher Einrichtungen, der früher ftark betont wurde, dafs Luftdruck-Telegraphen ftets betriebsbereit find und keiner Inftandhaltung bedürfen, ift durch die Erfahrung hinfällig geworden. Vielmehr hat fich ein unbehebbarer Uebelftand gezeigt, der vollauf berechtigt, von der Anlage folcher Signalmittel eindringlichft abzurathen.

Fig. 576 zeigt das Schema einer derartigen Anlage einfachfter Art. Danach befteht eine folche vor Allem aus einer gut abgedichteten Leitung, aus dem Schallerreger (Klingel) und der Tafter- oder Druck Vorrichtung.

217.

Einfache

Anlage.

Zur Leitung verwendet man Metallrohre aus einer Legirung

Durch-

Wand befeftigt werden, und zwar verdeckt (wie elektrifche Leitungsdrähte) oder völlig eingemauert.

Die Metallrohre follen nicht aus mehreren Stücken, fondern aus einem einzigen Stücke beftehen.

Sind Verbindungen nicht zu vermeiden, fo zieht man ein Stückchen Itramm paffendes Gummi rohr über die beiden Rohrenden und umwindet diefes Stück mit feinem, aber feftem Bindedraht.

Die Signal Vorrichtung, die Klingel, befteht aus einem Blafebalg, der das Ende der Leitung bildet. Der Blafebalg trägt (Fig. 576) eine Zahnftange, welche in ein Zahnrad eingreift, von welchem die drehende Bewegung in eine hin- und hergehende Hebelbewegung verwandelt wird. Das freie Ende des Hebels trägt dann einen Knopf, der an eine paffend angebrachte Glocke anfchlagen und fo Schallwirkungen erregen kann.

Durch Ausnutzung der Zahnftangenbewegung kann man auch ein licht-bares Signal erzielen, welche anzeigt, dafs gerufen wurde, was für den Fall nöthig ift, dafs der angerufene Theil das hörbare Signal nicht wahrgenommen haben follte.

Nach demfelben Grundgedanken conftruirte man auch Tableaux, ähnlich den in Art. 189 (S. 233) befchriebenen elektrifchen Nummernzeigern; doch find diefelben kaum mehr irgend wo in Verwendung; ficher werden zu Neuanlagen derartige Einrichtungen nicht mehr empfohlen.

Die Druckvorrichtungen (Tafter) werden in den verfchiedenften Formen conftruirt. Am einfachften find wohl Gummi-Ballons, wie ein foleher in Fig. 576 erfichtlich gemacht worden ift.

Die Tafter werden entweder in die Wand eingelaffen oder aufgefchraubt oder an bewegliche, überfponnene Gummifchläuche angehängt. In letzterem Falle benutzt man ähnliche Wand-Rofetten, wie bei den Sprachrohren (liehe Art. 164, S. 214).

218.

Betrieb.

Die Wirkung pneumatifcher Einrichtungen beruht auf der Anwendung ab-gefchloffener Luftfäulen, welche vollkommen luftdicht angelegt werden müffen. Dann wird aber auch noch das Verlangen geftellt, dafs die Luftmenge keine Ausdehnung erfahre, was bei der bedeutenden Wärmeausdehnung aller gasartigen Körper (Ausdehnungsziffer ³/₂₇₃ für 1 Grad C.) als unerfüllbare Forderung bezeichnet werden mufs.

Fig- 576.

VA;

(Blei-Zinn etc.) von 4,4 melfer, die mittels Haken an der

mm

Der Betrieb einer folchen Anlage fpielt lieh nun auf die nachftehend be-fchriebene Weife ab. Das vom Blafebalg der Signal Vorrichtung ausgehende Gummiröhrchen wird mit dem Ende des Metallrohres derart verbunden, dafs ein luftdichter Abfchlufs erreicht ift. Das Gleiche gefchieht am anderen Ende des Metallrohres; hier wird aber der Gummi-Ballon angebunden, fo dafs

nun eine Luftfäule eingefchlolfen und jeder Luftaustritt verhindert ift. Drückt man nunmehr auf den Ballon, fo wird die Luftfäule dadurch an das andere Ende gedrängt, hebt hier den Deckel des Blafebalges und damit die Zahn-ftange; bei diefer Bewegung kommt der Glockenhebel in Thätigkeit und die Glocke ertönt; bei entfprechender Einrichtung wird gleichzeitig das lichtbare Signal geftellt.

21g.

Mifsftände.

Es ift nun leicht einzufehen, dafs eine folche Anordnung nur in fehr fraglicher Weife in Betrieb erhalten werden kann. Wenn lieh in Folge Erwärmung die Luftfäule unbeabfichtigt ausdehnt und der Blafebalg dadurch aufgeblafen bleibt, fo ift eine weitere Verwendung unmöglich. Wenn dann in Folge der Spannung Luft durch die Poren und vielleicht auch durch eine mangelhafte Dichtung entweicht, fo ift bei normaler Temperatur nicht mehr der ganze Raum mit un-prefsbarer Luft erfüllt; demnach wird Anfangs noch eine mangelhafte, nach öfterer Wiederholung eines folchen Vorganges aber fchliefslich gar keine Wirk-famkeit mehr zu erreichen fein, bis die Anlage fachmännifch wieder hergeftellt worden ift. Wird nun die Leitung gar an irgend einer Stelle undicht, fo bleibt bei der befonderen Schwierigkeit, die undichte Stelle zu finden, meiftens nichts Anderes übrig, als die Rohrleitung vollftändig neu herzuftellen oder belfer durch eine elektrifche zu erfetzen.

Bei der Anwendung von Gummi-Verbindungsftücken und Gummi-Ballons — und dazu wird wohl kein befferes Material zu finden fein — hat man zu bedenken, dafs Gummi mit der Zeit fpröde, brüchig und luftdurchläffig wird, was ebenfalls Ausbelferungen und Inftandhaltungskoften verurfacht.

Alle diefe Umftände haben lieh der allgemeinen Ausbreitung von Signal-Einrichtungen mit Druckluftbetrieb eben fo entgegen geftellt, als der viel-feitigeren Inftallation von pneumatifchen Uhren.

220.

Thüröffner.

Nach dem im Vorftehenden erörterten Grundgedanken erzeugen einzelne Fabrikanten Luftdruck-Vorrichtungen zum Oeffnen von Haus-, Vor- und Garten-thüren. Solche Vorrichtungen mülfen natürlich ftark, aus feilen Materialien conllruirt fein und bedeutendere Abmeffungen erhalten, als einfache Signal-Anlagen. Die Rohrleitungen dazu mülfen gröfseren Querfchnitt haben; die Birn-tafter mülfen gröfser fein und llärkere Wände haben; das Drücken auf diefelben erfordert bedeutendere Kraftanftrengung.

Aber auch auf diefem Gebiete liegen jetzt elektrifche Einrichtungen vor welche den pneumatifchen Thürfchlölfern in allen Beziehungen vorzuziehen find.

221.

Rohrpoft-

Anlagen.

An diefer Stelle wären auch noch die Rohrpoft - Anlagen zu erwähnen, welche in Verwaltungsgebäuden, Banken, Fabriken etc. zur Beförderung von niedergefchriebenen Nachrichten dienen. Hauptfächlich kommen diefelben in Poll- und Telegraphengebäuden zur Anwendung (liehe Theil IV, Halbband 2, Heft 3 diefes »Handbuches«); u. A. ift auch die Bücherei des neuen Reichstags-haufes mit einer folchen Einrichtung verfehen.

Bei geringen Längen der Anlage und bei der V erwendung kleiner Depefchenhülfen erfolgt der Betrieb am einfachften mit einem Gebläfe, welches durch die Hand oder den Fufs hervorgerufen werden kann; bei gröfseren Anlagen kann jede andere Betriebskraft wie Dampf, Elektricität u. f. w. zur Anwendung gelangen.

BIBLIOTEKA

mlTEJMII&üA

K ß À K G W

Literatur

über »Signal-Einrichtungen mit Druckluftbetrieb«.

Römer. Eine neue Art von Glockenzügen für das Innere der Gebäude. Zeitfclir. f. Bamv. 1860, S. 269. Koch, F. Ueber Anwendung des Luftdruckes auf die Haustelegraphie. Deutfche Bauz. 1868, S. 165. Koch. Ueber die Anwendung des Luftdruckes auf Haustelegraphen. Zeitfclir. f. Bauw. 1868, S. 461. Der atmofphärifche Haustelegraph. Baugwks.-Ztg. 1871, S. 217.

Guattari, A. Pneumatifch betriebener, für häusliche Zwecke beftimmter Telegraphen - Apparat. Deutfche Bauz. 1875, S. 197.

Sonneries à air. Brevet Walcker. La femaine des confi., Jahrg. 3, S. 5, 40.

Pneumatic bells. Building news, Bd. 39, S. 255.

Bontemps. Les fyfièmes télégraphiques. 3e partie'. Le télégraphe pneumatique. Paris 1881.

Scholtz, A. Ueber pneumatifche Signalapparate und deren Verwendung für die Haustelegraphie.

Rombkrg’s Zeitfclir. f. prakt. Bauk. 1881, S. 126, 160.

Dupuis, A. Sonneries à air. La femaine des confi., Jahrg. 6, S. 270.

*■«

5&0O

i

\

%

2.

*'

¹ fm^éyé a-Ą A2|§«#f^f| - WS$Çfî&^ _„.

..... M 'h a^ r-^yy^y

U A lAf/* ".ji ;y; v ’    ' •    ■ ■ A

>,»'■ Ai ! f l f,:,A PA\ \ (#î*ÂK^''^O'S@0«/:'S-;5«Vt^

■•*** a„Vv*5 «A-

' X-^ :AaA • *•*,/* -^

«**$?>

-AT

r-'

C., c

■A

'J ! '>

fAAA%b ■

23<;ôs;

//

aaM

fi :CS

A?/

AA.

A]

<r

'A

A'

'.a±

Av.

il

dS'

' %/f^ ^ -A a A    \)a^M yj ? .-’    „ A, '•,7- ^vi j^Af^à . ‘ f

^ /é a\^m ; aaaa**:^ a*\

-.....^îé>«%

'<7 <V?

wt

7;r

vf

// !

/p;

"A

■r

</•

■ // "; •-

’, fjvl'

' y

ki> ^

"A A    7:-yi-Tsâi^pyyæsf-

> '"■ C';. 1 v;r||;ATfy^Sy^AA§f

fcp< h /"'A A'

>-", •”/*,’\,;!f' f xp^’-A w^SvS^r^A1,

ipfe®'[Mr' C'XÄ&Ä

^^^\^\;x -1 I y 7/    : Skfe

^    .....-.7 .,- Vr

Sl«l#if AAp*^

■ ■ w?®^yyyA^.-y;7:y&

A v '

J\j\j “2 y/

/. , IaÆ

A:y si'-r

: ^ :y

a A' x y-

AA,

rs ;

A .A

AA'a

\ /A

' a-^aA

A^a

Ar

AŁ

.a A

AA

AN,

/A

A>A

AT'

/y>

•'-■'A'

AnAfAA

AAATyA

’-A

a:

A~-

A*

A,

^AnAoipAA⁻^-

■T'    ■" AT A -

s*

... ...,:::^^i-rr:::5A^>v.v,^' •    5^§

\wWw»''-

imm> '■->; .fctegsS

yM lî/Li il ;;⁼,! JÜÜ ?    * M

hIPM;

¹ \ v ,y

V . N N. N    ^ *~-r—    N¹ ,-'/

/">

fc

:s*n:

Si

UV"

r.jv?

<3

NV

,w

KO

v:

o sJ

000'^    ^\k

'fv#

..y-,

..NxÆnnN

₇^./y,

X# J|X

;W.....>

W- ' ,vv^v\Mv'-y y

v ■ ' ■ -/y 'j*0\yM*tàL - - - - ■

-N/,/''„— ;

^fcy - :,ï«îv i,v'

'    —    ‘    '■.-/■■■    7>^

y/-v'v

' y ' r >

r'Vjy

Ni

y-

scj'j

X,

ń VN,

*M

. >i\

N:

lx|

/■

v-'r

WyvVv'/^ V./v-vn

mmmmm

O O 7/VVyyv ^

J^TN-V

W-

s.

N.t

■5^

^VO^y

^•V:

vy vv

.jVVvy

'    >■ ^yyyvU^yy \\, ;    ,./ ’.' V

.. - . oy'-:::;0"0^o|pj¹ É '^'moli

' ' ^v V y ■ (n '■ É/ /-:

ÜÊ*

Im-    * % mm

w?

Biblioteka Politechniki

Krakowskiej

k\

II',

«SB

f‘'

s».

■ .m

111-306444

40

il

mij

i#

.>

ea»

»m«

Xi

il

&R»»SESi

X«

gïr

,v

W>-

<v

NJJN£

V-

■*®fR

WS*“

MRa

ta»

Sv

L"

fi

fgxm

•si

SR

« ri

».

PBÿ

• jj

ÎHK

rr

Rw

BSPS^S

SPksm.

***

ss^S

âyPæ

75*

Si

.ts

^HwftSll''

Biblioteka Politechniki Krakowskiej ^R plRR^'Ï^Rk^^Hp »3J

^■ IT IP ai ".....i

s^lSVii

?r-

100000298679