WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KBAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWN,

i»«

mm

S1»Ë

a Aatae|»g ^ülfe Mg

îjlïjlafcgrf^fe^fell

Sr

cw

**£w*

gpÄg

HSï

is

Elfig

|MH§

KgfiEBäBHH »;. '

?m

gr|

mÊk&ÊmlSmsPffMagi

Mppjjjff

wm£&Êâm£$k

f^Æ^îk. ». 5#»-Pf 'k'i

pa

VJ*

S*h

r!

#-

wmL.

mmm

lÂf

I k\L4i%, S

T'/i

'//;

K

æâül

lii

wmW'%

|Ki

PtfSif9 fe <

æy

kstNÉrol

*"$Ęk

Mf#Âi

«Mili

«S?

«sgi

>f^;

rj

;ï^^s

mm

üP«w

ffV-äN

*sm

mm

MjJfc

JM*F@pS®K?

s»

DAS HANDBUCH

DES

BAUTECHNIKERS

EINE ÜBERSICHTLICHE ZUSAMMENFASSUNG DER AN BAUGEWERKSCHULEN GEPFLEGTEN TECHNISCHEN LEHRFÄCHER

ZUM GEBRAUCHE

FÜR

STUDIERENDE UND AUSFÜHRENDE BAUTECHNIKER

UNTER MITWIRKUNG

VON

ERFAHRENEN BAUGEWERKSCHULLEHRERN

HERAUSGEGEBEN

VON

HANS ISSEL

ARCHITEKT UND KGL. BAUGEWERKSCHULLEHRER

I. BAND

R A II K 0 \ STRUKTIONSLEHRE I. T E1 L

DER ZIMMERMANN

Ö/C

o°'

5E

LEIPZIG 1902

VERLAG VON BERNH. FRIEDR. VOIGT.

IHZ. I. STELLA-SAWICKI

DER

ZIMMERMANN

UMFASSEND :

DIE VERBINDUNGEN DER HÖLZER UNTEREINANDER, DIE FACHWERKWÄNDE, BALKENLAGEN, DÄCHER EINSCHLIESSLICH DER SCHIFTUNGEN UND DIE BAUGERÜSTE

FÜR DEN SCHULGEBRAUCH UND DIE BAUPRAXIS

BEARBEITET

VON

PROF. ADOLF OPDERBECKE

DIREKTOR DER ANHALTLSCHEN DA USCH LI L10 ZU ZERBST

MIT 732 TEXTABBILDUNGEN UND 25 TAFELN

Zweite vermehrte Auflage »

■&

LEIPZIG 1902

VERLAG VON BERNE. FRIEDR. VOIGT.

CO

% wv§

<§

"- ^*b9o

BIBLIOTEKA POLITECHNICZNA

KRAKÓW

Àkc. Nr.

\A

cy~o

-jjoW

Vorwort

S3

CD

ÏH

co

•“+5

CÖ

' crq

CO

Der Verfasser dieses Buches hat sich die ebenso schwierige wie dankbare Aufgabe gestellt, Sin HaA/ibuch der Zirnmerkonstruktionen zu schreiben, welches nicht nur als Lehr- und Hilfsbuch an Baugewerkschulen dienen, sondern auch dem praktischen Architekten und Baugewerksmeister von Nutzen sein solk

Um diese Bedingungen zu erfüllen, war auch die langjährige, bewährte Thätigkeit des Verfassers als Lehrer und als praktischer Architekt notwendig.

Es gibt eine grosse Anzahl von Büchern, welche die Konstruktionen des Maurers und Zimmerers zum Gegenstände haben.

Die grossen Kompendien der Baukonstruktionslehre von Brey manii, Gottgetreu und anderen behandeln den gesamten Stoffsehr ausführlich. Sie bringen eine historische Entwickelung der Konstruktionsmethoden und eine eingehende statische Begründung derselben, deren Kenntnis für den akademisch gebildeten Architekten und Ingenieur unerlässlich ist.

Diese vorzüglichen Werke sind des grossen Umfanges und Preises wegen nur wenigen zugänglich.

Die zahlreichen kleineren, billigen Handbücher bringen meist nur kurze Auszüge aus diesen grösseren Werken und sehr oft noch dazu veraltete Konstruktionen, ohne kritische Erläuterungen, zum Abdruck.

Gerade an den Baugewerkschulen machte sich deswegen der Mangel eines guten, nicht zu umfangreichen, aber aus den Bedürfnissen der Schule und der Praxis hervorgegangenen Handbuches der Baukonstruktionslehre recht fühlbar.

Professor Op derb ecke hat durch das vorliegende Buch diesem Bedürfnis gründlich abgeholfen. Die gewählten Beispiele sind nicht veraltet, sondern aus der heutigen Praxis hervorgegaugen und in textlicher, wie in zeichnerischer Beziehung ausserordentlich klar behandelt.

Ganz besonders sind die kritischen Vergleiche der verschiedenen Konstruktionsmethoden und die leicht verständliche statische Begründung derselben anzuerkennen.

Der Verfasser war mehrere Jahre als Lehrer der Baukonstruktionslehre an der von mir geleiteten Baugewerkschule zu Höxter thätig und hat in seinem Unterricht durch seine reichen praktischen Erfahrungen und durch seine klare Darstellung vorzügliche Erfolge erzielt.    0

Gern komme ich daher dem Wunsche des Verfassers nach, diesem aus Schule und Praxis hervorgegangenen Buche einige empfehlende Worte mit auf den Weg zu geben.

VI

Es wird sich zweifellos als ein treuer und zuverlässiger Ratgeber nicht nur für den Schüler, sondern auch für den Baugewerksmeister und den akademisch gebildeten Architekten erweisen.

FRANKFURT a. 0., im Herbst 1899

Nauseh

Königlicher Baugewerkschuldirektor.

Ermutigt durch die freundlichen Worte meines verehrten Beraters, dem ich vieles danke, überweise ich hiermit meine Arbeit der Oelfentlichkeit und bitte meine Fachkollegen, dieselbe einer wohlwollenden Beurteilung zu unterziehen und mir etwaige Mängel, welche sich bei der Benutzung derselben herausstellen sollten, mitzuteilen. Möge der Inhalt des Buches namentlich anregend auf den Lernenden, den Schüler, wirken und ihn befähigen, sich zum eigenen Nutzen weiter zu bilden, wenn er die Schule verlassen hat und in die Praxis zurück-gekehrt ist.

CASSEL, im Herbst 1899

Der Verfasser

V orwort

zweiten Auflage

Die gute Aufnahme und der schnelle Absatz, welchen die erste Auflage des vorliegenden Buches in Fachkreisen gefunden hat, waren Veranlassung, auch bei der nunmehr erforderlich gewordenen neuen Auflage an den früheren Grundsätzen festzuhalten.

Demgemäss ist der ursprüngliche Text, abgesehen von einigen geringfügigen Verbesserungen und Zusätzen, denen andererseits auch wieder einige Kürzungen gegenüber stehen, im wesentlichen unverändert geblieben.

Neu hinzugekommen sind die Abhandlungen über die Dachschiftungen und die Baugerüste und es dürfte dadurch die Brauchbarkeit des Buches entsprechend gewonnen haben, was sicherlich gern anerkannt werden dürfte.

Trotz Vermehrung des Textes um 2 Druckbogen, der Textfiguren um 116 und der Tafeln um 8 hat die Verlagsbuchhandlung keine Opfer gescheut, die zweite Auflage würdig auszustatten und es ist dies um so mehr anzuerkennen, als der Anschaffungspreis der gleiche wie für die erste Auflage geblieben ist.

ZERBST, im Oktober 1901

Der Verfasser

Inhaltsverzeichnis.

Seite

Vorwort .

v—VI

A. Allgemeines .

Zimmerplatz, Werkstätte, Schnürboden Werkzeuge, Maschinen, Rüstzeug . Die vom Zimmermann benutzen Hölzer

Fehler und Krankheiten des Holzes ....

Vorsichtsmassregeln gegen die Entstehung des Hausschwammes Vertilgung des Hausschwammes .....

Vorbeugungsmittel gegen das Faulen ....

Zurichtung des Bauholzes ......

6. Die Verbindung der Hölzer untereinander ....

Die Verlängerung der Hölzer .....

Die Verknüpfungen der Hölzer .....

Die Verstärkung der Hölzer .....

C. Fachwerkwände.........

Die Hölzer des Wandgerüstes .....

Vortretende Balkenköpfe    .    .    .    ...

Ausmauerung der WandfacTie .....

Fachwände für stark belastete Gebäude

Hängewände ........

Die Verbindungen der Hängewerkshölzer Sprengwerke ........

05 CO hS to ts to to to I—■

<1 CD tD a 05 05    0C<l<IO5l^iii||i.^^O5O5tDU)MH

D. Balkenlagen.

Benennung der Gebälke .    .

Benennung der Hölzer einer Balkenlage Mauerlatten .......

Schutz der Balkenköpfe gegen Faulen .

Das Zeichnen der Balkenlagen

Befestigung der Holzbalken zwischen Eisenträgern

Balkenlagen in Speichern ....

Verankerungen ......

Zwischendecken ......

Verkleidung der Deckenunterfläche Holzfussböden .

rH t'» ’-H CD CD

VIII

Seite

E. Dächer einschliesslich Schiften ....

Allgemeines, Dacliformen ....

I Satteldächer ohne Kniestock ....

Dächer ohne Dachstuhl ....

Dächer mit Dachstuhl .....

Dächer mit Kehlbalkenlage ....

Dächer ohne Kehlbalkenlage ....

U Satteldächer mit Kniestock ....

Satteldächer ohne Balkenlage Dächer mit Stützen zwischen den Aussen wänden Dächer ohne Stützen zwischen den Aussenwänden Bohlendächer ......

Sheddächer .......

Mansardendächer .....

Pultdächer .......

AValmdacher ......

Schiften .......

Das Schiften auf dem Lehrgespärre

Wahre Länge der Gratsparren

Abgratung der Gratsparren ....

Einzapfen der Gratsparren in die Gratstichbalken

Wahre Länge der Schiftsparren

Lot- und Backenschmiegen ....

Wahre Länge der Kehlsparren Auf klau ung der Gratsparren Austragung der Keitcrsparren Bohlenschiftung ......

Das Schiften auf dem Werksatze .

Das Schiften auf dem Gratsparren Regeln für das Zeichnen der Walmdächer Binderstellung bei Walmdächern mit Kniestock Zelt- und Turmdächer .....

Zeltdach über einem Treppenhause

Zeltdach über einem Zirkus ....

Zeltdach über regelmässigem Achteck Zeltdach über halbem Achteck Mollersche Regeln für Turmkonstruktionen Mollerscher Turmhelm .....

Khombenhaubendach

Turm der Kirche zu Geithe ....

Achtseitiger Turmhelm über einem Treppenhause Kuppeldächer ......

Geschweifte Dächer .....

78

78

82

82

86

86

92

98

109

110

123

136

146

153

162

163

167

170

172

172

173

174

175

175

176

177

180

185

188

190

196

205

207

209

209

213

214

216

221

222

227

228

232

F. Baugerüste .

232

Stangengerüste

Rüst- oder Spiessbäume

Streichstangen

Gerüstbinder

Netzriegel

Rüstbretter .

Bauzäune , Abgebundene Gerüste . Schiebebühnen Leitergerüste

234

234

235

235

237

237

240

250

250

Hl. J. STELLA-SAWICKI

A. Allgemeines.

Thüreu,

Die Arbeiten des Zimmermanns umfassen alle für das Gerippe eines Bauwerkes erforderlichen Konstruktionen, deren Hauptstofif das Holz ist. In manchen Gegenden werden indessen auch Arbeiten des inneren Ausbaues Fenster, Treppen, Fussböden u. s. w. — durch den Zimmermann ausgeführt, welche in anderen Gegenden dem Tischler zufallen. Eine feste Grenze zwischen den Arbeiten des Zimmermanns und denen des Tischlers ist mithin nicht zu ziehen und wird durch den Ortsgebrauch bestimmt.

Seine Thätigkeit übt der Zimmermann auf dem Zimmerplatz, auf der Baustelle und in der Werkstätte aus.

Der Zimmerplatz muss eine möglichst grosse und ebene Fläche bilden. Auf ihm werden die Zulagen der Balkenlagen, Wände und Dächer vorgelegt und zugerichtet, ausserdem dient er zur Lagerung von Zimmerholz, häufig auch von Bohlen- und Brettwaare. Seine Lage muss eine solche sein, dass ihn eine gut befestigte Zufahrt mit einer öffentlichen Fahrstrasse verbindet. Die Zufahrt muss so breit sein, dass die Zu- und Abfuhr von Langholz leicht und sicher bewirkt werden kann. Meist liegt der Zimmerplatz so, dass er von den Werkstätten, den Lager- und Geräteschuppen, dem Bürean und dem Wohngebäude des Geschäftsinhabers begrenzt wird und übersehen werden kann.

Die Thätigkeit des Zimmermanns auf der Baustelle erstreckt sich auf das Verlegen, Aufstellen und Verbinden der auf dem Zimmerplatze vorgerichteten Hölzer, sowie auf das Zuschneiden und- Befestigen der Bretterungen (Decken-und Dachschalungen, Einschubdecken), gegebenen Falls auch auf das Aufstellen der in der Werkstatt gefertigten Treppen. Zuweilen wird bei weit vom Zimmerplatze entlegenen Baustellen das Zulegen und Zurichten der Holzkonstru'ktionen unmittelbar auf oder neben der Baustelle ausgeführt. Es werden dann die erforderlichen Hölzer nicht erst auf den Zimmerplatz, sondern unmittelbar von ihrem Bezugsorte nach der Baustelle geschafft, um die Transportkosten der zugerichteten Hölzer vom Zimmerplatze zur Baustelle zu sparen.

In der Werkstätte werden vornehmlich die Arbeiten verrichtet, welche zu ihrer Ausführung keinen besonders grossen Raum beanspruchen, wie Treppen, Thore, Tliüren, profilierte Pfosten, Säulen u. s. w.

Ihre Grösse muss sich nach der Zahl der beschäftigten Arbeiter, dem Umfange des Geschäftes und ob dieses für maschinellen oder nur für Handbetrieb eingerichtet sein soll, bemessen. Auf gute Beleuchtung und gut helegene und breite Eingänge für das Ein- und Ausbringen der Hölzer und der vollendeten Stücke ist besondere Sorgfalt zu legen.

Angrenzend an die Werkstatt oder in dem Geschosse über derselben liegend, ist ein möglichst geräumiger Reiss- oder Schnürboden vorzusehen, auf welchem alle schwierigeren Austragungen, namentlich der Treppen, vorgenommen werden.

Opderbecke, Zimmermann.    1

Die hauptsächlichsten Werkzeuge, deren der Zimmermann auf dem Zimmerplatze oder auf der Baustelle bedarf und welche gewöhnlich dem Arbeitnehmer geboren, sind:

Die Fällaxt, die Stossaxt, die Queraxt, das Breitbeil, das Stemmzeug, bestehend aus dem Stemmeisen und dem Klopfholz, der Zimmermannshammer, die Zange, das Winkeleisen, die Handsäge, der Schrupphobel, der Schlichthobel, der Doppelhobel und das Metermaass.

Hierzu kommen die Holzbearbeitungswerkzeuge und Maschinen, welche Eigentum des Geschäftsinhabers sind und den Arbeitern in den Werkstätten zu gemeinsamer Benutzung zur Verfügung stehen. Es sind dies:

Hobelbänke, Kreis-, Band- und Dekoupiersägen, Hobel-, Kehl- und Fräsmaschinen, Sims-, Falz-, Nut-, Grat- und Kehlhobel, Stechmeissel, Hohlmeissel, Locheisen, Bohrwinden nebst verschieden geformten Bohrern, Handbohrer, Schweif-, Loch-, Schrot- und Gratsägen, Fuchsschwänze, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Feilen der verschiedensten Form und Grösse, Leimknechte u. s. w.

Ebenfalls Eigentum des Zimmermeisters sind gewöhnlich die Messlatten oder Messstäbe, die Bandmaasse, die Messkluppen zum Bestimmen der Rundholzdurchmesser, die Holzwinkel, Zirkel, Setzlatten, Richtscheite, Wasserwagen, die Schnurlote, Schnurhaspeln zum Aufschnüren auf dem Zimmerplatze und dem Schnürboden, ferner die Vorrichtungen zum Fortbewegen und Heben des Zimmerholzes, wie Hebeladen, Hebeeisen, Rollen- und Flaschenzüge, Seile und Ketten, Langholzwagen, Kastenwagen u. s. w.

Zur Auflagerung von Hölzern, welche auf dem Zimmerplatze gehobelt, gefast, profiliert oder zersägt werden sollen, dienen niedrige Zimmerböcke, zum Auftrennen von Zimmerhölzern oder Bohlen etwa 2 m hohe Sägeböcke.

An Rüstzeug sind vorzuhalten: Gerüstböcke, Gerüstklammern, Gerüstbohlen und Stricke.

Die vom Zimmermann benutzten Hölzer gehören zum grössten Teil den Nadelhölzern an, da diese gerader und schlanker, auch elastischer und leichter bearbeitbar sind als die Laubhölzer. Wo es jedoch auf besonders grosse Härte und Dauer ankommt, verwendet man von den Laubhölzern mit Vorliebe die Fliehe, da diese der Fäulnis und der Schwammbildung ausserordentlichen Widerstand entgegensetzt.

Mau unterscheidet die Sommereiche und die Wintereiche; erstere hat langgestielte, letztere sehr kurzgestielte Eicheln. Das Holz zeigt bei jungen Bäumen eine weissliche, bei älteren Bäumen eine bräunliche Färbung; es ist sehr hart und fest und widersteht der Fäulnis sehr lange. Da es grosse Neigung zum Werfen zeigt, so dürfen die Schnitthölzer nicht zu lang, die Bretter nicht zu breit gewählt werden. Es findet dort Verwendung, wo es auf grosse Druckfestigkeit und lange Dauer bei abwechselnder Nässe und Trockenheit ankommt, wie zu Schwellen, Lagerhölzern, Mauerlatten u. s. w. Im Wasser — bei Brücken-und Rostbauten — ist es von nahezu unbegrenzter Dauer.

Die hauptsächlichsten Nadelhölzer sind:

a) Die Fichte, Rot- oder Schwarztanne. Das Holz ist rötlich-gelb und sehr harzreich. Zu Balken- und Verbandholz, also im Trocknen augewendet, hat es lange Dauer, nicht aber in wechselnder Nässe und Trockenheit, wo es stockt und fault oder dem Hausschwamme zum Opfer fällt. Dauernd unter

Wasser gebracht, ist es sehr widerstandsfähig und findet aus diesem Grunde ausgedehnte Verwendung zu Grundpfählen und Rosten.

b)    Die Tanne, Edel- oder Weisstanne; das Holz besitzt gleichmässig weisse Färbung, ist sehr elastisch, langfaserig und nahezu astfrei. Es zeigt geringe Neigung zum Werfen, ist weniger harzreich als die Fichte und findet zu allen Arten von Bauhölzern Verwendung, besonders aber zu Fussbodenbrettern und allen Tischlerarbeiten.

c)    Die Kiefer oder Föhre liefert ein sehr gutes Bauholz. Dasselbe ist im Kern rötlich-gelb, im Splint heller gefärbt, sehr harzreich, hart und elastisch, widersteht jedoch nicht abwechselnder Nässe und Trockenheit, sowie dem Wurm-frass. Es wird zu allen Holzkonstruktionen des Land- und Wasserbaues, wie auch zu den Arbeiten des Tischlers angewendet.

d)    Die Lärche; das Holz ist bräunlich - rot gefärbt, sehr fest, harzreich und das widerstandsfähigste unter den Nadelhölzern. Da die Lärche indes im geschlossenen Forst nicht kulturfähig ist und infolgedessen selten vorkommt, so steht das Holz sehr hoch im Preise und findet deswegen nur ausnahmsweise Verwendung als Bauholz.

e)    Yellow-pine oder Pitch-pine sind Hölzer ein und desselben Baumes, welche sich nur durch den mehr oder minder hohen Harzgehalt voneinander unterscheiden. Sie werden von Amerika zu uns eingeführt. Das Holz hat sehr wenig Splint, ist sehr dicht, nahezu astfrei und langfaserig. Es findet namentlich zu den Arbeiten des inneren Ausbaues, zu Fussböden, Wand- und Deckentäfelungen, Thüren und Fenstern Anwendung.

Die Schwere (spezifisches Gewicht) des Holzes ist je nach Holzart, Alter und dem grösseren oder geringeren Trockenheitsgrade sehr verschieden. Die Laubhölzer sind im allgemeinen schwerer als die Nadelhölzer und grünes Holz schwerer als lufttrockenes. Die nachfolgende Tabelle gibt das mittlere spezifische Gewicht der für Bauzwecke in Betracht kommenden Holzarten au:

Holzart

Mittleres spezifisches Gewicht

grünes Holz

lufttrockenes Holz

Eiche Kiefer .

o Er

Tanne

CO M CO O © t© t© I© ©^ rH O O O t-h

CO t- OT CO CO t— iß ÎD Tp tO

CT ©' ©" ©" ©"

Das Schwinden des Holzes tritt durch das Verdunsten des Wassers, also durch das Trockenwerden des Holzes ein. Nimmt dagegen trockenes Holz Wasser in sich auf, so quillt es. Schwinden und Quellen folgen mithin jedem Wechsel des Feuchtigkeitsgehaltes und es wird das Holz um so mehr schwinden, je saftreicher es ist. Aus diesem Grunde schwindet auch das Splintholz in höherem Maasse als das Kernholz. Die Formveränderungen, welche hierdurch hervorgerufen werden, sind sehr gering in der Längsrichtung des Holzes, bedeutend stärker in der Richtung des Radius und am stärksten in der Richtung der Sehne des kreisrund gedachten Baumquerschnittes. Nach Nördlinger beträgt das

Schwinden in der Richtung der Sehne 10 f/o, in der Richtung des Radius 5 '/o und in der Längsrichtung 0,1 bis 0,5 °/₀.

Die grösste Festigkeit (Zugfestigkeit) zeigt das Holz in der Richtung der Längsfasern, während dieselbe quer gegen die Jahresringe wesentlich geringer ist. Die Zugfestigkeit ist etwas grösser als die Druckfestigkeit, d. h. als der Widerstand, den ein Holz infolge seiner Elastizität dem Zerdrücken entgegensetzt.

Fig. 1.

-V

Die grösste Tragfähigkeit hat derjenige Balken, dessen Querschnittsbreite sich zur Höhe verhält wie 1 : V~2 oder wie 5 : 7. Um einen Balken nach diesem Verhältnis aus einem Baumstamm zu schneiden, teile man den Durchmesser des letzteren in 3 gleiche Teile, errichte in den Teilpunkten Lote, welche die Peripherie schneiden und verbinde die 4 Schnittpunkte untereinander (Fig. 1).

Die Härte der Hölzer beurteilt man nach dem Widerstande, welchen sie bei der Bearbeitung den Werkzeugen entgegensetzen.

Das Fällen der Bäume geschieht mit der Axt oder Säge; letzteres ist vorzuziehen, wenn es auch etwas zeitraubender ist. Ueber die geeignetste F all zeit gehen die Ansichten der Forstleute weit auseinander. Während die einen die Zeit vom November bis März, also die Zeit, wo der Saft zurückgetreten ist, für die günstigste Zeit halten, weisen andere darauf hin, dass die Bäume zu jeder Zeit des Jahres gefällt werden können, ohne die Güte des Holzes zu beeinflussen, wenn es alsdald nach dem Hieb in richtiger Weise behandelt wird. Jedenfalls darf Holz, welches im Sommer gefällt wurde, nicht längere Zeit unentrindet im Walde lagern, da es dann erstickt, weil die Verdunstung seiner Feuchtigkeit verhindert wird. Im Winter, wo die Saftbestandteile nicht in der Umbildung begriffen sind, ist dies weniger zu befürchten. Immerhin ist anzuraten, zumal bei Laubhölzern, ungeachtet der Jahreszeit, in welcher diese gefällt werden, eine alsbaldige Entrindung vorzunehmen.

Die Fehler und Krankheiten des Holzes treten in der mannigfachsten Weise in die Erscheinung. Das sicherste Kennzeichen der Güte beim gefällten Stamme ist die / Schall-Fortpflanzungsfähigkeit. Hält man nämlich das Ohr an das eine Stammende und lässt an das andere leicht klopfen, so muss man dies deutlich hören können.

Ein gesunder Baum muss, auf der Südseite auf einer von Rinde eutblössten Stelle mit dem Hammer angeschlagen, einen hellen Klang geben. Weitere Zeichen für die Stammholz-Güte sind kräftiges, üppiges Laub, glatter, starker Stamm und saftvolle Wurzeln.

Bei gesundem, gefälltem Nadelholz sind hellrötliche Jahresringe mit helleren Zwischenräumen, bei krankem Nadelholz hingegen hellgraue Jahresringe und weisse Zwischenräume vorhanden.

Die Rot faule stellt sich namentlich häufig bei Fichten und Eichen ein; sie geht vom Wurzelstocke aus und steigt von hier im Innern der Bäume aufwärts. Bäume, welche vou dieser Krankheit befallen werden, sind an den Wurzeln mit brauner Modererde umgeben. Holz, welches an Rotfäule erkrankt ist, saugt begierig Wasser auf und zerfällt schliesslich nach Auflösung der Zellwände in eine leicht zerreibliche Masse.

Weissfäule tritt nur bei Laubhölzern auf; diese Krankheit ist weit gefährlicher wie die Rotfäule, da sie bedeutend schneller verläuft. Dieselbe hat ihren Sitz in der Mitte des Stammes und erzeugt meist eine weisse Farbe des von ihr befallenen Holzes.

Die A st faule zeigt sich häufig an Stellen, wo' Aeste beseitigt wurden, namentlich wenn diese Wunden auf der Wetterseite liegen; sie dehnt sich sehr leicht dem ganzen Stamme mit, indem sie in das Innere desselben Übertritt.

Die Ringfäule tritt besonders bei Eichen auf, welche auf magerem Boden stehen. Die erkrankten Jahresringe, sogen. Mondringe, zeigen eine gelbe oder weisse Farbe und sind sehr hygroskopisch. Derartiges Holz zeigt, wenn gefällt und ausgetrocknet, kreisförmige zwischen den Jahresringen liegende Risse.

Stockfäule tritt ein, wenn der Mutterstock, die Pfahlwurzel, abstirbt. Die Ursache ist meist zu geringe Mächtigkeit des Mutterbodens.

Der Brand zeigt sich sowohl am Wurzelende, als auch am Stamme. Er wird hervorgerufen durch Verletzung der Rinde oder durch Lockerung der Wurzeln und bewirkt ein Absterben von aussen nach innen.

Ein die Brauchbarkeit in hohem Grade ungünstig beeinflussender Fehler des Holzes ist der sogen. Drehwuchs. Hierbei verlaufen die Fasern in schraubenförmigen Windungen um die Längsachse des Baumes. Derartiges Holz zeigt starke Neigung zum Werfen und Reissen, besitzt auch geringe Tragfähigkeit.

Kernrisse oder Spiegelklüfte treten meist bei Bäumen auf, welche an der Grenze eines geschlossenen Bestandes stehen. Dieselben verlaufen in abnehmender Breite vom Kern nach dem Splint.

Strahlenrisse, welche vom Splinte ausgehen und nach dem Kerne zu auslaufen, treten häufig auf, wenn sich das Holz vor der Rissbildung im Zustande äusserster Spannung befand. Diese Spannung kann hervorgerufen werden durch den Wind oder durch das Umbiegen mittels eines an der Krone befestigten Seiles beim Fällen der Bäume.

Eisklüfte oder Frostrisse sind quer durch den Stamm gehende Spaltungen, welche durch starkes Zusammenziehen und Reissen der Rinde bei plötzlich und stark auftretendem Frostwetter verursacht werden. Mitunter findet ein Ueber-wachsen dieser Klüfte statt und es bilden sich in der Längsrichtung des Stammes wulstartige Erhöhungen der Rinde.

Die Kernschäle tritt namentlich bei Eichen, Edelkastanien und Weiden auf und kann durch äussere Verletzungen, starke Hitze oder Frost verursacht werden. Hierbei findet eine teilweise oder vollständige Trennung einzelner Jahresringe statt, welche häufig in Fäulnis übergehen und das Stamm-Innere zersetzen.

Geht der Splint eines Baumes in Fäulnis über, so fällt die Rinde an einzelnen Stellen ab; man bezeichnet diese Krankheit als Rindenschäle.

Gefährliche Feinde der lebenden Bäume sind auch einzelne Käfer (Borkenkäfer, Hauskäfer oder Totenuhr, Bockkäfer oder Holzbock) und Raupen (Fichtenspinner oder Nonne, Riesenholzraupe, Weidenbohrer und Kiefernspinner). Am meisten ist saftreiches und weiches oder stockiges Holz dem Wurm- oder Raupenfrass ausgesetzt, während stark harzreiches dieser Gefahr weniger unterworfen ist.

Dem gefällten und zu Bauzwecken verarbeiteten Holze steht in dem Hausoder Holzschwamm ein höchst gefährlicher Gegner gegenüber. Seine Lebens-bedingungen sind Feuchtigkeit, Wärme und Mangel an Licht und Luft. Sind diese erfüllt, so findet er Nahrung nicht nur am verbauten Holze, sondern auch an dem im Walde lagernden gefällten Holze.

In Gebäuden gedeiht der Hausschwamm namentlich dort, wo Hölzer von Grundfeuchtigkeit durchdrungen und so verbaut sind, dass weder Luft noch Licht Zutritt zu ihnen hat. Meistens tritt er daher zuerst unter den Lagerhölzern und Dielen nicht unterkellerter Erdgeschossräume, in der Balkenlage über Kellerräumen, hinter Thürverkleidungen, Wandvertäfelungen oder den Fussboden-leisten auf.

Die überaus kleinen, für das menschliche unbewaffnete Auge nicht sichtbaren Sporen der Schwammpflanze gelangen meist während der Bauausführung mit dem Füllmaterial in die Zwischendecken der Balkenlagen und werden durch hiuzugetretene Feuchtigkeit zur pflanzlichen Entwickelung gebracht. Die Fortpflanzung vollzieht sich durch Samen, welcher sich nach seiner Keimung auf dem Holze als runde, weissliche Flecke bemerkbar macht. Das Wachsen dieser Keime ist ein rapides, sie durchdringen und zersetzen das saftige Splintholz und verwandeln selbst festes Holz in kurzer Zeit in eine bräunliche lockere Masse.

Vom Schwamm angegangenes Holz erkennt man an folgenden Merk

malen :

Fussbodendielen sitzen lose in den Nägeln, schwanken beim Begehen und zeigen bei weit fortgeschrittener Schwammbildung Längsrisse und schliesslich Brüche. Mit dem Hammer angeschlagen, gibt das Holz einen dumpfen Klang, auch macht sich das Vorhandensein des Holzschwammes durch übelriechende Ausdünstungen bemerkbar, welche höchst gesundheitsschädlich sind.

Entfernt man einen vom Hausschwamm ergriffenen Fnssboden, so ist die Erscheinung eine sehr verschiedene. Oft ist die Unterseite der Dielen mit einem schimmelartigen, weissen, grauen oder bräunlichen, trockenen Ueberzuge bedeckt; es hat dann die Weiterbildung des Schwammes bereits aufgehört, weil die Zwischendecke die zum Leben der Schwammpflanze erforderliche Feuchtigkeit nicht mehr besitzt. Sind hingegen die Schwammbildungen noch feucht, so ist dies ein Beweis, dass die Pflanze nocli lebt.

In Berührung mit der äusseren Luft bildet der Hausschwamm zimtbraune Knollen, welche die reifen Samensporen gewaltsam abstossen und eine trübe Flüssigkeit absondern, die das Holz anfenchtet und den Schwamm weiter verbreiten hilft. Für die in der Wucherung begriffene Schwammpflanze gibt es kein Hindernis, da sie in starken Strängen sowohl die Mauerfugen, den Kalkputz und poröse Ziegelsteine durchdringt und sich mit grosser Schnelligkeit über die Bauteile verbreitet.

Als Vorsichtsmassregeln gegen die Entstehung des Schwammes sind zu nennen:

1.    Die Anwendung gesunden, kernigen und lufttrockenen Holzes.

2.    Die Drainierung nassen Baugrundes, die Anwendung von Isolierschichten, welche ein Eintreten der Erdfeuchtigkeit in das Gebäude verhindern.

3.    Die Anwendung hartgebrannter Ziegelsteine oder dichter natürlicher

Bausteine.

4.    Uebenvölbte Kellerräume, keine Balkenkeller.

5.    Ausfüllung der Räume zwischen den Fundamenten und Auffüllung der Gewölbe und Zwischendecken mit reinem, trockenem (am besten ansgeglühtem) Kies, Sand oder Koksasche (kein alter, feuchter Bauschutt). Anstatt der schwer austrocknenden Lehmstakung der Decken, trockene Gipsdielen, Kalkpisésteine oder Schwemmsteine.

6.    Fussbodenlager aus gesundem, trockenem, splintfreiem Holz (am besten Eiche oder Lärche), welches mit Karbolineum anzustreichen oder zu imprägnieren ist. Die Lagerhölzer und Holzfussböden sind in etwa 3 bis 4 cm Abstand von den Umfassungswänden zu verlegen, namentlich an den Hirnholzseiten.

7.    Die Schwellen der Fachwerksgebäude sind aus kernigem Halb- oder Kreuzholz herzustellen und mit der Kernseite nach unten auf Asphalt zu verlegen.

8.    Alles Holzwerk, welches in Mauerwerk eingreift, is‘t so zu lagern, dass das Hirnholz von Luft umspült wird.

9.    Der Wand- und Deckenputz, sowie die Fenster- und Thürverkleidungen sind erst nach vollständiger Austrocknung des Mauerwerks anzubringen.

Die Vertilgung des a u s g e b r o c h e n e n Hausschwammes kann in folgender Weise geschehen:

Zunächst stelle man genaue Ermittelungen über die Ausdehnung des Schwammes an, beseitige alsdann alle angegriffenen Holzteile, sowie auch solche, welche nur äusserlich Schwammbildung zeigen.

Hierauf hebe man das Füllmaterial aus, kratze alle mit der hinausgeschafften Auffüllung in Berührung gewesenen Mauer- oder Gewölbefugen 2 bis 3 cm tief aus, reinige sie alsdann mit scharfen Bürsten oder Besen und setze die Räume längere Zeit dem Luftzuge aus. Auch ist eine wiederholte Tränkung des gereinigten Mauerwerkes mit einer Kupfer- oder Eisenvitriollösung, Putzen mit Zement oder ein Anstrich mit Asphaltlack zu empfehlen.

Ist der Schwamm auf diese Weise gründlich beseitigt, so erfolgt die neue Auffüllung der Fussböden, das Verlegen der neuen Lagerhölzer, Fussböden u. s. w.

Als Vorbeugungsmittel gegen das Faulen des Holzes dienen die Anstriche. Es werden jedoch nur durchaus trockene Hölzer durch luftdichte Anstriche konserviert, während nasses oder im Innern feuchtes Holz infolge solcher Anstriche von Trockenfäule befallen wird, da die wässerigen und gärungsfähigen Bestandteile des Holzes nicht verdunsten können und sich zersetzen.

Das beste, fäulnishindernde Anstrichmittel für Hölzer, welche der Feuchtigkeit oder abwechselnder Nässe und Trockenheit ausgesetzt sind, ist das Karbolineum. Diese Flüssigkeit wird von den Holzporen begierig aufgesogen und ist sowohl bei grünem als lufttrockenem Holze mit Erfolg verwendbar; bei grünem Holze ist die Anstrichmasse erwärmt, bei lufttrockenem Holze kalt aufzutragen. Sie besteht der Hauptsache nach aus Stoffen des Steinkohlenteers. In neuerer Zeit wird einem ähnlichen, unter dem Namen „Antinonin“ in den Handel gebrachten Anstrichmittel eine noch grössere Wirkung als dem Karbolineum zugeschrieben.

Die gärungsfähigen Saftbestandteile des Holzes, welche die Feuchtigkeit anziehen und die Fäulnis einleiten, entfernt man durch Auslaugen mit kaltem oder kochendem Wasser oder mittels Dampf.

Die Auslaugung mit kaltem Wasser wird bewirkt, indem man die oberflächlich bearbeiteten Baumstämme mit dem Zopfende in fliessendem Wasser stromab lagert; dieses Verfahren erfordert jedoch lange Zeit, welche mit der Saftstoffmenge wächst. Eine geringe Auslaugung erfährt auch alles in Flüssen oder Kanälen geflösste Holz.

Sollen Hölzer in kochendem Wasser ausgelaugt werden, so bringt man sie in eiserne, mit Wasser gefüllte Behälter; die Erhitzung des Wassers erfolgt meist durch Dampf.

Das Auslaugen mittels Dampf, das Dämpfen des Holzes, entfernt am sichersten und schnellsten die Saftbestandteile. Die heissen Dämpfe strömen aus einem Dampfkessel durch eine mit einem Ventil versehene Zuleitung in den zur Aufnahme des Holzes dienenden eisernen, dampfdichten Kasten, dringen in die Poren des Holzes ein, lösen die Saftbestandteile auf und verdichten sich zu Wasser, welches dann mit den aufgelösten Saftbestandteilen abfliesst. Gedämpftes Holz lässt sich biegen und behält, erkaltet und getrocknet, seine gebogene Form.

Ein anderes Mittel, die Gärung der Holzsäfte zu verhindern, besteht in dem Imprägnieren. Die Imprägnierungs-Flüssigkeit (Eisenvitriol, Kupfervitriol, Ziukchlorid, Quecksilberchlorid, Kreosot u. a.) wird am wirksamsten durch das pneumatische Verfahren in die Hölzer hineingepresst. Hierbei wird das zunächst in stark erwärmten Räumen ausgetrocknete Holz mittels einer Dampfluftpumpe in den Poren luftleer gemacht und dann die betreffende Metallsalzlösung in erhitztem Zustande mittels hydraulischer Presse eingepresst. Bei Nadelhölzern ist ein Einpressen bis auf den Kern, bei Eichenholz bis etwa 5 cm Tiefe möglich.

Da das pneumatische Imprägnierverfahren mit grossen Kosten verknüpft ist, so wendet man dasselbe nur für solche Hölzer an, welche der Verwitterung in besonders hohem Maasse ausgesetzt sind (Eisenbahnschwellen, Telegraphenstangen, Holzpflaster u. s. w.).

Die gefällten und von ihren Aesten, Zweigen und der Rinde befreiten Baumstämme werden nur in Ausnahmefällen so verwendet, wie sie gewachsen sind. Meist erfahren dieselben eine weitere Bearbeitung oder Zurichtung

Fig. 2.

Fig. 3.

mittels der Axt oder Säge und finden dann als Prismen oder abgestumpfte Pyramiden Verwendung.

Fig. 4.

Fig. 5.

Beim Bearbeiten mit der Axt, dem Behauen, erhält man Abfälle, welche nur als Brennholz Wert haben, beim Beschneiden mit der Säge dagegen Abfallstücke segmentförmigen Querschnittes, die sogen. Rundschwarten, welche zu rohen Verschlagen und als Einschubhölzer in den Zwischendecken Verwendung finden.

Fig. 6.

Fig. 7.

ßr

Wird aus einem Baumstamme ein einziges Stück Kantholz geschnitten, so heisst dieses Ganzholz. Wird der Stamm in der Mitte durchgeschnitten (Fig. 2) und aus jeder Hälfte ein Kantholz hergestellt, so heisst dieses Halbholz. Ist der Stamm durch zwei Schnitte über Kreuz aufgetrennt (Fig. 3), so erhält man Kreuzholz oder Viertelholz. Wird der Stamm durch drei Schnitte zerlegt (Fig. 4), so ergeben sich Sechstel-

hölzer. Die nach den Figuren 2 und 3 gewonnenen Hölzer werden starke Neigung zum Werfen zeigen, da die Schnitte durch die Achse des Stammes gehen; nach Fig. 4 wird die Achse nur durch den Schnitt a—b getroffen, während die Schnitte c—d und e—f seitlicli von dieser geführt sind. Günstiger sind die nach den Figuren 5, 6 uud 7 geführten Schnitte, durch welche Kanthölzer, Dachlatten, Bretter und Schwarten gewonnen werden.

Bohlen und Bretter werden am besten aus dem Kern, Schal- oder Splintbretter aus den Seitenstücken gewonnen, während die äusseren segmentförmigen Abfälle die sogen. Schwarten liefern.

Man unterscheidet scharfkantiges und wald- oder wahnkantiges Holz; Ersteres ist teurer, weil es aus stärkeren Stämmen geschnitten werden muss. Da jedoch Wahnkanten, welche an denjenigen Stellen des Balkens entstehen, an denen der Stamm das gewünschte Profil nicht liefert, die Tragfähigkeit eines Holzes in nur geringem Maasse beeinträchtigen, so können dieselben als zulässig erachtet werden, wenn sie sich nicht über eine zu grosse Länge des Balkens erstrecken und keine zu grosse Breite besitzen. Im allgemeinen dürften Wahnkanten, welche nicht mehr als */* der geringsten Holzbreite einnehmen und sich nicht weiter als über lj-₀ der Holzlänge erstrecken, für unbedenklich zu erachten sein.

Fig. 8.

Bei der Verarbeitung und Verbindung der Hölzer muss dem verschiedenen Schwindungsvermögen von Kern-und Splintholz Aufmerksamkeit geschenkt werden. Be- / findet sich z. B. bei einem Balken auf der einen Seite

mehr Splintholz, auf der anderen Seite mehr Kernholz _

(Fig. 8), so wird sich das erstere beim Trocknen mehr zusammenziehen als das letztere und der Balken sich mit dem Kernholz nach oben krümmen. Derartige Balken sind deswegen so zu lagern, dass ihre eigene Schwere und die Belastung dem Werfen entgegenwirkt, also mit dem Kern nach oben.

Hl. Î. STELLA-SAWICKI

B. Die Verbindung der Hölzer untereinander.

Die Verbindung zweier oder mehrerer Hölzer miteinander kann bezwecken:

1.    eine Verlängerung der Hölzer;

2.    eine Verknüpfung der Hölzer, wobei die Oberflächen derselben entweder in einer Ebene oder in verschiedenen Ebenen liegen;

3.    eine Verstärkung derselben und zwar:    ⁷

a)    nach der Höhe,

■u

b)    nach der Breite.

Als Hilfsmittel für die feste Verbindung der Hölzer dienen Nägel, Bohlen, Klammern, Eisenschienen, eiserne Schuhe u. s. w.

1. Die Verlängerung der Hölzer.

Bei wagerecht liegenden Hölzern geschieht die Verlängerung durch den S t o s s oder das Blatt.

2/^s.

Haben die Hölzer an der zu stossenden Stelle ein sicheres Auflager (Balken auf massiven Wänden), so genügt, wenn man dieselben nach Fig. 9, 10 oder 11 durch den geraden, schrägen oder versetzten schrägen Stoss verlängert. Die Verbindung solcher Hölzer kann man durch eiserne Klammern (Fig. 9) oder eiserne Schienen (Fig. 10), welche mittels Schraubbolzen (Fig. 10a) zusammengehalten werden, bewirken.

Wirkt auf die zu verlängernden Hölzer in ihrer Längsrichtung eine nur geringe Zugwirkung, so können dieselben durch das gerade Blatt mit geradem Stoss (Fig. 12), das gerade Blatt mit schrägem Stoss (Fig. 13), den Stoss mit Blattzapfen (Fig. 14), das schräge Blatt (Fig. 15) oder das schräg geschnittene gerade Blatt mit Zapfen (Fig. 16) verbunden werden.

Diese Verblattungen werden an zwei Stellen durchbohrt und mit Holznägeln oder schwachen Schraubbolzen verbunden.

Fig. 9.

.t.

Fig. 12.

Fig. 10.

%d —»!

Fig. 10 a

2-3h

•a

't⁻

%■

2ii

Fig. 1-3.

Fig. 11.

Fig. 14.

■*0 ICO z

Fig. 15.

Fig. 16.

(⁼lt

ićctK,

‘JULtoS-U+y

-Cd IjU

% c*0,'

Fig. 11.

tu sou<vćc^

Z 'OJ-ta

^/tyk

Fig. 18.

-co*a

Fig. 19.

*+4+C’-9%4cC+*ùê^4** .

Die Verbindung durch Nagelung oder Verschraubung kann bei Hölzern, welche nur auf Zug in der Längsrichtung beansprucht werden, fortfallen, wenn die Verlängerung durch hakenförmige Verblattung bewirkt wird.

Werden die Hölzer dagegen auf Durchbiegung beansprucht, so ist auch bei dieser Verbindungsart eine Verschraubung an der Verbindungsstelle unerlässlich.

Fig. 21.

mr

Fig. 20.

Fig. 22.

**&£<■ ⁷

cc~.

Derartige Verbindungen sind:

a) Das gerade Hakenblatt (Fig. 20);

,<uf b) das gerade Hakenblatt mit schrägem Schnitt (Fig. 21); p***-l*j z Æ4W. c) das gerade Haken blatt mit Keil (Fig. 22); i    2    das gerade Hakenblatt mit schrägem Schnitt und Keil

(Fig. 23), durch welches die Verbindung auch gegen Inanspruchnahme in senkrechter Richtung gesichert ist;

-Jzp*Wd) das schräge Hakenblatt (Fig. 24);

e) das schräge II a k e n b 1 a 11 mit Keil .(Fig. 25) ;

/**£»$**.das verdeckte Hakenblatt (Fig. 26);

g)    das schwalbenschwanzförmige Blatt (Fig. 27);

h)    das schwalbenschwanzförmige Blatt mit Brüstung (Fig. 28).

xcuoido.

u> j'ttsßefiviy U+fÙtXiLo^- <+>    i

/iW«.

nr

<£ouu*&. uMit-t-up z filtru. r

Fig. 23.

Fig. 24.

0l*tfrUJ-cc6c<ry

Fig. 27.

dfouudz.

fi*'

OlIz.

s, fah'-UXJM

Fig. 25.

(VurtU-

Fig. 28.

Of*«- z~

ig. 26.

Fig. 29.

p~&HtX0j4U*y .

Sehr starke Hölzer können durch das dreifache schräge Hakenblatt (Fig. 29) verbunden werden. Da hierbei infolge des Uebereinandergreifens der Hölzer auf eine verhältnismässig grosse Strecke viel Holz verloren geht, so dürfte dieser Verbindung der gerade Stoss mit eingesetztem Hakenstück (vergl. Fig. 18) vorzuziehen sein.

Sollen senkrecht stehende Hölzer eine Verlängerung erfahren, so findet diese durch das „Aufpfropfen“ statt.

Bei runden Hölzern wird meist der gerade Stoss (Fig. 30 bis 32), seltener eine kreuzförmige Ueberschneidung nach Fig. 33 angewendet. Zur Sicherung des Stosses können ein eiserner Dorn (Fig. 30), Flacheisen-Schienen (Fig. 31), ein eiserner Schuh (Fig. 32) oder eiserne Ringbänder (Fig. 33) dienen.

Fig. 32.

Fig. 30.

Fig. 31.

'i

Fig. 33.

/Û1

Hölzer quadratischen oder rechteckigen Querschnittes könuen durch das gerade Blatt (Fig; 34) oder den Blattzapfen (Fig. 35) gestossen und durch

Fig. 34.

Fig. 35.

Fig. 36.

Fig. 37.    , ,

a tu <^icjc<

Schraubenbolzen miteinander verbunden werden. Sind solche Hölzer von grosser Länge, so werden sie meist verdoppelt und mit wechselndem Stosse unter Benutzung von Dübeln und Schraubbolzen verbunden (Fig. 36 und 37).

2. Die Verknüpfungen der Hölzer.    ^

» .

a) Die Oberflächen der Hölzer liegen in einer Ebene.

Die hier in Frage kommenden Verbindungen sind die Verzapfungen und die U e b e r b 1 a 11 u n gen.

Die Verzapfungen kommeu dort zur Anwendung, wo ein Holz mit der Hiru-seite in ein Langholz eingreifen soll. Ist die Lage des Zapfenloches eine solche, dass Regenwasser in dasselbe eindringen kann, so ist der Zapfen schräg abzu-kauten (vergl. Fig. 38 a) und das Zapfenloch an seiner tiefsten Stelle anzubohren oder es ist der Kreuzzapfeu (vergl. Fig. 51) anzuwenden.

Die Stärke der Zapfen beträgt in der Regel ^3 der Stärke des Holzes, an welches er angeschnitten wird, seine Länge 7 bis 8 cm. Etwa 2 cm hinter seiner Wurzel wird er durchbohrt und mit dem Zapfenloche durch einen fest einzutreibenden Holznagel verbunden. Es ist darauf zu achten, dass der Zapfen dicht im Zapfenloche schliesst und kein Hohlraum im Loche verbleibt, welcher nicht durch den Zapfen ausgefüllt wird. Es sei hier an das Zimmermannswort

erinnert:

„Grosse Löcher, kleine Zapfen,

Thun leicht ineinander schnapfen“.

Die wichtigeren der zur Anwendung gelangenden Zapfen sind:

1. Der e i n f a (Tïf e^TeRa d e Zapfen (Fig. 38 und 38 a). Wird derselbe von oben belastet (wie bei den Thürriegeln und oberen Fensterriegeln), so ist eine Versalzung (Fig. 38 b) anzuordnen.

Fig. 38.

Fig. 38 a.

Fig. 38 b.

jCAAjt thJUtuy

Fig. 39.

Thürsäule.

Cnyf,

2. Der Eckzapfeu (Fig. 39 und 39a) wird angewendet, wenn keines der beiden Hölzer über den Kreuzungspunkt hinaus-reiclit. Derselbe ist in manchen Lehrbüchern als „geächselter Zapfen“ bezeichnet. Diese Schreibweise scheint mir

Schwelle.

jedoch nicht zu Recht zu bestehen, da er bei Ecksäulen Verwendung findet und demgemäss richtiger den Namen geeckselter Zapfen erhalten dürfte, wenn man es nicht

3. Der schräge Zapfen (Fig. 41) ist anzuordnen, wenn geneigt liegende Hölzer (Sparren, Streben, Kopfbänder u. s. w.) mit wagerechten oder senkrechten Holzern (Balken, Säulen, Schwellen, Rahmhölzern u. s. w.) verbunden werden sollen. Meist wird dieser Zapfen in Verbindung mit einer Versatzung ausgeführt. Man unterscheidet hier die e i nTaclTe v eTs a t z u n g (Fig. 42 u. 43) und die doppelte Versatz u u g (Fig. 44 und 45).

Fig. 40.

Fig. 41.

Fig. 42.

ZN

'<7-4

2.

Fig. 43.

Z~A

Fig. 44.

__ t Fig. 45.

2 JU>-bOJ

Die Stirne der Versatzung beziehungsweise des Zapfens wird zweckmässig so zugeschnitten, dass sie den Winkel, unter welchem das geneigt liegende Holz

cc .    ,

gegen das wagerechte oder senkrechte Holz anfällt, halbiert (vergl. bei Fig. 42).

4. Der Brustzapfen (Fig. 46 bis 48) findet bei wagerecht liegenden Hölzern dann Verwendung, wenn das eingezapfte Holz stark belastet ist (bei Balkenauswechselungen), da dasselbe mit seiner Brüstung mit ljz (Fig. 47) beziehungsweise ²/₃ (Fig. 46 und 48) seiner Stärke aufliegt. Gegen Inanspruch-

Fig. 46.

nähme auf Zug werden beide Hölzer durch Eisenklammern miteinander verbunden.

Fig. 47.

Fig. 48.

Z«y»

JUur

Der schwalbenschwänzförmige Zapfen mit Keil (Fig. 49) soll das Herausziehen des eingezapften Holzes unmöglich machet},

ß Her Schee r zapfen (Fig. 50) ist eine Fckverbinduog, welche hauptsächlich zur Verknüpfung der Dachsparren augeordnet wird.

C<uy»    7. Der Kreuzzapfen (Fig. 51) kann sowohl für die Verzapfung von

Mittelsäulen als auch von Fcksäulen dienen; er beseitigt den Uebelstand, dass sich Wasser im Zapfenloche ansammeln kann.

ê    40 rj

KU,'..

ywscvL-

Fig. 51.

Fig. 50.

byoyoui

8.    Der Seiten zapfen (Fig. 52) dient zur Verbindung zweier Hölzer, welche auf keiner Seite bündig liegen.

9.    Her Blattzapfen ermöglicht durch Anbringung von Schraubenbolzen eine besonders innige und gute Verbindung der Hölzer. Fr wird entweder mit

einseitigem Blatt (F'ig. 54) oder mit doppeltem Blatt (Fig. 58) versehen und ist nur bei sehr starken Hölzern zulässig, da er eine bedeutende Schwächung derselben verursacht.

10.    Der Doppelzapfen (Fig. 55) erfordert ebenfalls sehr starke Hölzer, doch ist diese Verbindung eine weniger gute, wie die durch Blattzapfen.

11.    Der Jagdzapfen (Fig. 56) ist anzuwenden, wenn zwischen zwei miteinander verbundenen Hölzern nachträglich ein drittes Holz derart eingefügt werden soll, dass die drei Hölzer ein Dreieck bilden.

Damit der Zapfen in das Zapfenloch eingetrieben — eingejagt — werden kann, muss die Stirn ab desselben nach einem aus c mit cb beschriebenen Kreisbogen abgerundet werden.

Fig. 53.

Fig. 54.

Fig. 52.

Fig. 56.

cd,

N.

Die Ueberblattungen kommen zur Anwendung, wenn das eine Holz auf dein anderen aufruht, also von diesem getragen wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dasjenige Holz, welches getragen wird, weit eher eine Schwächung vertragen kann, als dasjenige, welches tragen muss. Die zu verknüpfenden Hölzer können nun entweder beide im Kreuzungspunkte endigen (Eckverbindung) oder es geben beide Hölzer oder nur das eine derselben über diesen Punkt hinaus.

Die gebräuchlichsten Verbindungen sind:

1. Die gerade Ueberblattung. Diese kommt als Eckverbindung (Fig. 57), als Verbindung zweier Hölzer, von denen das eine über den Kreuzungspunkt hinausgeht (Fig. 58) oder als Verbindung zweier Hölzer, welche beide über den Kreuzungspunkt hinausgeben (Fig. 59), vor.

Fig. 57.

Fig. 58.

Fig. 52.

tu

das obere Holz belastet ist (wie bei Gebäudeschwellen) und sich nicht heben kann. Die schwalbenschwanzförmige Ueberblattung (Fig. 61)

ist anwendbar, wenn das eingeblattete Holz auf Zug beansprucht wird. Nicht

-OtA. l**0.

fL/Ąsy~ .

Ft>. 67.

6'2.

Fig. 60. /_

\0f^\

oi^ca. i.

O^oau y'«-/r-ÓO^Jać

<^^$l£:uà unwesentlich erhöht wird die Tragfähigkeit der Verbindung durch Anordnung der X ^wK^'2îschwalbenschwanzfôrmigen Ueberblattung mit JBi^ûs|ung ^(jFig. 62).

4. Die liaTcie sch walbensch wanzförmige Ueberblattung (Fig. 63) wird namentlich bei Kopfbändern angewandt. Dieselbe gestattet, ebenso wie der Jagdzapfen, ein nachträgliches Einzieheu des Kopf bandes zwischen die bereits fest verbundenen hinderen Hölzer. .

hak eiförmige Ueberb 1 a11ung (Fig. 64) eignet sich vornehmlich zur Eckverbindung, da infolge der keilförmigen Gestalt des Hakens die Hölzer nach keiner Richtung ausweichen können. Sie wird demgemäss auch kurzweg mit dem Namen „Ecküberblattung“, in einigen Gegenden auch als „Schloss“ bezeichnet, da sie zum Zusammenschliessen der Schwellen der Fachwerkgebäude, auch wohl der Rahmhölzer und Pfetten an den Wiederkehren im Dachverbaude, dient.

cpH+vvesfe, uj <sAy oa^u. 2yu>. icu*Jc

lÿ*yOuueu-i&i

«♦

I,

.J

Fig. 63.

Fig. 64. b) Die Oberflächen der Hölzer liegen nicht

X X    in einer Ebene.

NvAaX    Haben die zu verbindenden Hölzer eine wagerechte

\F 1    Rage, so werden dieselben miteinander verkämmt oder

v erd oll t. Liegt dagegen die Flucht der zu verknüpfenden Hölzer nicht in einer Ebene, so werden dieselben durch Aufklauung oder Anschiftung miteinander verbunden.

Verkämmungen und Verdolluugen kommen beispielsweise zwischen den Rahmhölzern, Balken und Schwellen der Fachwerkgebäude, Aufklauungen zwi-

; es wird dies

sehen den Pfetten und Sparren, und Anstiftungen zwischen den Grat- oder Kehlsparren und den sich gegen diese anlehnenden Sparren, den sogenannten Schiftern, vor.

Verkämmung will das Verschieben der Hölzer verhüten

Die

erreicht, indem man aus dem einen Holze nach irgend einer Form eine 2 bis 3 cm tiefe Versenkung ausarbeitet, in welche eine an dem anderen Holze ausgesparte Erhabenheit, der Kamm, genau eingreift. Hierbei sind die gleichen drei Fälle wie bei den Ueberblattungen zu unterscheiden, indem entweder beide Hölzer, oder nur eines, oder keines derselben über den KVemmngspunkt hinaus-rei^hen. Der Form nach unterschiedet man den einseitigen (Fig. Op^den zwetseitTgen (Fig. 66), den kreuzförmigen (Fig. 67) und den sTnwalben^

schwanzförmigen Kamm, welcher nach Fig. 68, 69 und 70 zu gestalten ist, wenn nur eines der Hölzer über den Kreuzungspunkt hinausgeht, und nach einer

Fig. 65.

Fig. 66. \_

Fig. 67. N-^

Fig. 68.

Fig. 69.

Fig. 70.

Fig. 71.

Fig. 72.

Fig. 73.

Fig• 75.

TT

(Fig. 74) und erhalten zur Sicherung der Un- \ Verschieblichkeit in der Richtung des oberen auf- Fig. 74.

ruhenden Holzes eine Verbindung durch einen /-

30 mm starken Nagel aus Eichenholz oder es f⁻

wird nur die letztere Verbindung (Fig. 75) an- -

geordnet.

Ot*** Ł

Bei dev Aufklauung der Sparren auf die wagerecht liegenden Pfetten ist zu unterscheiden, ob die ersteren mit dem Hirnende gegen die Pfetten anschneiden oder ob sie auf den letzteren aufruhen. Im ersteren Falle erhält sowohl der Sparren als auch die Pfette (Fig. 7(3 und 77), im letzteren Falle nur der Sparren einen entsprechenden Ausschnitt.

a.

Fig. 76.

Fig. 77.

ZZ_

Bei dem Anschiften der Schiftsparren gegen die Grat- oder Kehlsparren wird an erstere die sogen. „Schmiegefläche“ angeschnitten, welche sich voll und ganz an die Grat- oder Kehlsparren anlegeu muss (Fig. 79 und 80). Die Befestigung geschieht gewöhnlich durch Nagelung. Da indes bei den Kehlen sehr steiler Dächer mitunter die Nagelung einen sehr starken Druck auszuhalten

Fig. 78.

Fig. 80.

Fig. 79.

Fig. 81.

hat, so ist für einen solchen Fall, und namentlich dann, wenn die Schifter eine grössere Länge besitzen, anzuraten, die letzteren auf dem Kehlsparren aufzuklauen. Diese Art der Verbindung bezeichnet mau als Klauenschiftung (Fig. 81).

3. Die Verstärkung der Hölzer,

a) Nach der Höhe.

Legt man zwei Hölzer der Länge nach aufeinander und verbindet dieselben so miteinander, dass beide sich nicht unabhängig voneinander durch biegen können und kein Gleiten des oberen auf dem unteren stattfinden kann, so kann die Verbindung so angesehen werden, als ob beide Hölzer aus einem Stück beständen. In diesem Falle tritt eine Erhöhung der Tragfähigkeit im quadratischen Verhältnis zur Höhe ein.

Derartige Verbindungen werden erreicht durch ein sägezahnartiges Eingreifen der Hölzer, die sogen. Verzahnung oder durch Keile, sogen. Dübel, die zur Hälfte in jedes der zu verbindenden Hölzer eingelassen sind.

Die Anfertigung verzahnter Hölzer kann in folgender Weise

geschehen:

Nachdem die Höhe der verzahnten Llölzer bestimmt ist, welche sie nach ihrer Verbindung haben sollen, wird für das untere Stück (Fig. 82) in der Mitte ²/s dieser Höhe gewählt und dasselbe nach beiden Enden so zugehauen, dass es hier nur noch ¹ 2 3/i₂ der Höhe der verbundenen Hölzer behält. Das obere, in der Regel aus zwei Stücken bestehende Holz wird dem unteren in entsprechender Form genau angepasst und erhält somit in der Mitte J/₃ und an den Enden ⁴/i2 der Trägerhöhe zur Stärke. Rechtwinkelig zur Richtung der abgeschrägten Flächen der drei Stücke werden dann in Abständen von 1 bis 1,50 m Einschnitte oder Zähne eingearbeitet, deren Tiefe */io der Trägerhöhe beträgt. Das untere Holzstück wird nun durch eine Unterstützung in der Mitte und Belastung der beiden Enden um etwa */eo seiner Länge nach oben gesprengt, zwischen die Hirnseiten der oberen Stücke und zwischen die Zähne dünne Blechplatten eingelegt, die oberen Stücke eingepasst und durch Schraubenbolzen in Entfernungen gleich der 1¹/₂ bis 2fachen Zahnlänge verbunden. Werden hierauf die Vorrichtungen, welche die Sprengung verursachten, entfernt, so darf sich letztere, genaue Arbeit vorausgesetzt, nur unbedeutend vermindern.

Da indes zur Erzielung eines genauen, dichten Ineinandergreifens der Verzahnungen sehr gut eingeübte Arbeitskräfte erforderlich sind, so erleichtert man sich die Ausführung gewöhnlich dadurch, dass man die Stossfugen der Zähne nicht dicht, sondern mit Spielraum bearbeitet. In diese Zwischenräume werden dann Keile von trockenem Buchen- oder Eichenholz, auch wohl von Fasen, eingetrieben (Fig. 83).

-A

Fig. 82.

Fig. 83.

Fig. 84.

4L.

I

ii

■rÜr

tischen oder rechteckigen Querschnitt zeigen (Fig. 85 und 86). In diese Ausschnitte werden entsprechend geformte doppelte oder einfache Keile von trockenem harten Holze eingetrieben, nachdem beide Hölzer durch Schraubenbolzen fest miteinander verbunden worden sind.

F Fig. 86.

A-_^

ffty

Fig. 85.

-O

-tu

■m-

-o

Sr

Durch das allmähliche nnd abwechselnde Eintreiben der Keile erhalten die Balken eine Krümmung nach oben zu, so dass die bei der Verzahnung vor Zusammenfügung der Hölzer bewirkte Sprengung hier erst infolge des Eintreibens der Keile eintritt.

Da die Verschiebung der aufeinander liegenden Hölzer in ihrer Mitte gleich Null ist, nach den Enden zu aber wächst, so ist eine Verdübelung in der Mitte entbehrlich.

Die Seitenlange der quadratischen Einschnitte beträgt etwa ³/yo, die der rechteckigen Einschnitte etwa ¹jio und die Breite der rechteckigen Einschnitte etwa ⁶/io der Trägerhöhe.

b) Nach der Breite.

Die Verbreiterung der Hölzer kommt in wagerechter oder geneigter Lage namentlich bei den Fussböden und Verschalungen, in senkrechter Lage bei den Brett- und Bohlenwänden vor.

Die gebräuchlichsten Verbindungen sind:

1. Die Spundung, bei welcher die Hölzer auf ihrer ganzen Länge mit einem Teile ihrer Stärke ineinander greifen. Den eiligreifenden Holzteil bezeichnet man als Feder, den von dieser auszufüllenden Schlitz den Spund oder die Nut.

fwU Die Federn können rechtwinkelig (Fig. 87), schwalbenschwanzförmig (Fig. 88) <^>~*,4yioäer keilförmig (Fig. 89) gestaltet sein. Für Fussböden werden dieselben auch

Fig. 87.

Fig. 88.

Fig. 89.

häufig nach Fig. 90 geformt, wenn die zur Befestigung der Dielen erforderlichen Nägel verdeckt werden sollen oder es wird nach Fig. 91 eine Doppelfeder angeordnet.

U-Ot,

2. Die Falzung oder halbe Spundung (Fig. 92) wird bei schwächeren Hölzern, bei welchen die ganze Spundung nicht ausführbar erscheint, angewendet.

Fig. 90.

Fig. 91.

Fig. 92.

Fig. 93.

3. Die Federung (Fig. 93) unterscheidet sich von der Spundung dadurch, dass jedes Brett zwei Nuten besitzt und die Feder als besonderes Holz in diese eingetrieben wird. Bei Fussböden werden die Federn häufig aus Bandeisen hergestellt; in diesem Falle ist die Nut durch einen Sägeschnitt hervorgerufen.

C. Faehwerkwände.

naiAYS-VTÏÏig 'I 'MI

L

Dieselben finden Anwendung sowohl als Umfassungswände, wie auch als Scheidewände und bestehen aus einem System von wagerechten, senkrechten und geneigt liegenden Hölzern, welche durch Verzapfung und Nagelung miteinander verbunden sind.

Die wagerechten Hölzer (vergl. Fig. 94) sind:

1.    Die Schwelle. Diese wird als Grundschwelle (a) bezeichnet, wenn sie auf dem Mauerwerk des Kellergeschosses, als Saumschwelle oder Brustschwelle (b), wenn sie auf der Balkenlage eines Obergeschosses aufruht. Die Grundschwellen werden zweckmässig aus Eichenholz hergestellt und auf einer Lage Asphaltplatten oder Blei-Isolierplatten gelagert, um sie gegen die auf-steigende Erdfeuchtigkeit zu schützen.

2.    Das Rah m holz oder Rahm (c), welches die Wand nach oben abgrenzt und als Auflager für eine obere Balkenlage dient.

3.    Die Riegel (d) teilen die Wand der Höhe nach in die für die Ausfüllung (Ausmauerung, AusstakuDg, Verschalung) zweckmässige Grösse ab und erfüllen gleichzeitig die Aufgabe, das Durchbiegen der Stiele in der Längsrichtung zu verhindern.

Die senkrechten Hölzer sind:

Die Stiele, Säulen, Ständer oder Pfosten, welche einerseits in die Schwelle, andererseits in das Rahmholz verzapft werden. Sie teilen die Wände der Länge nach in etwa 1 m breite Felder und begrenzen in Gemeinschaft mit den Riegeln die einzelnen Fache.

Je nach ihrem Standorte unterscheidet man Eck stiele (e), Zwischenstiele, Thür- und Fensterstiele (f) und Bund stiele (g). Die letzteren

Si

fl

iZ=

■ö

Tli

L_Z____________Ji_____J

s=-^=-r=^'_ ¹___Z' —    —~--illllj.

Bij

.Z

ÉBM

IE

*5

11

Fig.94.

i.....r?

%

iÆÏ;3Ëi

Ti ~ nr

fes

il

--------- -------

■e

's,

TH

Zff

f.-vi

|ji.

iï

£-=^ - ....

fr

T.

T~TT

Fig. 94 b.

Gebäiide.sockel mit rt u P! Legender Grund Sehrveite.

37

zr

S7 Z ^Z

Z²

<&

3.

Fig. 94 a.

Eckverbindung.

(9

te o,

zf

werden dort angebracht, wo eine Zwischenwand in die Anssenwand einbindet. Passen dieselben nicht in die Teilung der Anssenwand, so setzt man sie hinter diese an die Innenseite und bezeichnet sie dann als Wand- oder Kl ap pstiele. Zur Verbindung derselben mit den Riegeln der Anssenwand dienen Flacheiseu oder Schraubenbolzen.

Die Streben oder Bänder (i), welche dem Verschieben der Wand entgegenwirken sollen. Aus diesem Grunde sind in jeder Wand mindestens zwei

Fig. 95.

CL

x\y^ iwvyi 1/

,‘5

mm

ffl

CT

Bei Kehlbalkendächern kann man auch mit Vorteil di

-o|

Qr

py/r^.■■■-fi'.‘ZO'/////////////////////M,

¹

i

²

Ist die Länge des Trägers so gross, dass das- untere Holzstück nicht in

³

einer Länge zu beschaffen ist, so setzt man dasselbe aus zwei Stücken mit

⁴

geradem Stoss und das obere Stück aus drei Längen zusammen (Fig. 84).

x\y^ iwvyi 1/

Streben mit entgegengesetzter Lage anzuordnen. Dieselben werden zwischen Schwelle und Rahm holz (Fig. 94), zuweilen auch zwischen Schwelle und Pfosten (Fig. 95) eingezogen.

An der Giebelseite dient entweder der letzte Balken zugleich als Rahmholz und Saumschwelle (Fig. 94 und 95), oder es wird hier ein Stichgebälk (Fig. 96 und 97) angeordnet, welches von einem Rahmholz getragen wird und als Auflager für eine Saumschwelle dient.

Fig. 97.

Fig. 96.

Ansicht.

=e=s

Kofifbarui Ć.

.Balken JJ.

I~~S

Ständern.

Fig. 96 a.

Grund

riss.

k\5

'S///////'

Fig. 98.

Sollen die Balkenköpfe gegen die Gebäudefront vortreten, so sind diese entweder durch geneigt liegende Deckbretter gegen die Witterungseinflüsse zu schützen (Fig. 98) oder mail kragt das Obergeschoss um die Ausladung der Balkenköpfe (Fig. 95, 97, 99, 111, 137). Dieser letzteren Anordnung, durch welche auch die Tragfähigkeit der Balken bedeutend vermehrt wird, verdanken viele Fachwerkbauten des Mittelalters ihre lange Dauer. Ist die Ausladung der Balkenköpfe eine bedeutende, so sind dieselben durch Konsolen oder Kopfbänder (Fig. 103, 110 und 114) zu stützen.

Die Aussenwände, namentlich die Gebäudegiebel, werden häufig in reicher Weise durch Abfasungen und Profilierungen der Thür-, Fenster-und Eckstiele, sowie durch Anordnung gekrümmter Strebehölzer, profilierter Balkenköpfe, Konsolen und

vor

Fig. 103.

Fig. 102.

Verbindung bei d.

Js om et risch e An si dit des oberen Gebäudeteiles. fff.

t="F]

Pt

Fig. 99.

U—

i|§gr

J_

J±=

.....

y/AAFSSA

=r/^x\\\i=r[fp

UTF

Fig. 100. Verbin$ufl9 A /

4=71

Fig. 101.

■ //Verbindung bei b. g

Fig. 104■

». - - - ‘à

o

7 fl

g

O

h

b,

O

O

Obere Saumsehrve/le.

big. 105.

/«o. /os.

0

0/

Gebälk des oberen Stockwerkes.

ÎS

I

S

Fig. 106-

S

o

fs

VJ

l:: L>

i

Konsole A.

Ecks au le bei n. (von Jnnpn ffesehen )

S

Fig. 95.

V/

S a u le n k ojif' B.

&

^tł b'

u anu n u y.j/ BX]iDT

0

¥

8

O

B

A

* ■m

der Balken .

Verdolluna

‘GOI •«.'/Z

0

¥

O

O

F\

'ou

andere Verzierungen (vergl. Fig. 95, 99, 137) ausgebildet. Weiterer Schmuck lässt sich auch durch die verschiedenartigst zu gestaltenden Muster in der Ausmauerung der Fache (Fig. 99) hinzufügen.

Die Befestigung von Ziegel- oder Schwemmsteinmauerwerk in den Fachen geschieht entweder durch Einschlagen von Nägeln in die Stiele in Abständen von drei oder vier Schichten, oder durch Annageln dreieckiger Leisten an die Stiele (vergl. Fig. 105 und 110). Ein Ausnuten der Stiele ist dagegen wegen der hiermit verbundenen Holzschwächung nicht zu empfehlen.

Sollen die Fache ausgemauert werden, so gibt man denselben eine Grösse von 1 bis 1,5 qm. Die Stiele und Riegel erhalten demgemäss einen Abstand von 1 bis 1,25 m, so dass bei Wohngebäuden in jedem Stockwerke eine zwei-bis dreimalige Verriegelung nötig wird.

Bleiben dagegen die Fächer ohne Ausfüllung, wie bei Hallen und Veranden, so können die Stiele und Riegel bedeutend weiter auseinander gerückt werden.

Die Holzstärken der Stiele, Streben und Riegel betragen, Ausfüllung der Fache mit Ziegelsteinen vorausgesetzt, meist l2/12 cm. Sollen die Hölzer auf der Aussenseite eine Abfasung erhalten (was indes nicht zu empfehlen ist), so ist eine grössere Stärke der Hölzer erforderlich, damit diese um die Fasenbreite (etwa 3 cm) aus der Ausfüllung der Fache hervortreten.

von

Da erfalirungsgemäss durch eine ¹/-₂ Stein starke Ausmauerung der Regen, die Kälte und die Wärme hindurchschlägt, so ist bei Wohngebäuden zu empfehlen, die Aussenwände entweder von aussen zu verschalen und mit Schiefer zu behängen, oder dieselben von innen in einem geringen Abstande (3 bis 4 cm) der Ausmauerung mit schmalen Brettern, Latten oder Gipsdielen zu verkleiden und zu verputzen. Die innere Verkleidung ist entweder auf Latten zu befestigen, welche an die Hölzer der Fachwand genagelt werden, oder es müssen diese Hölzer so stark sein, dass sie um 3 bis 4 cm nach innen gegen die Ausmauerung vortreten.

Riegel, welche von unten untermauert sind, können als Halbhölzer (6 bis 8 cm stark) Verwendung finden; die nicht unterstützten oberen Fensterriegel und die Thürriegel müssen dagegen mindestens die gleiche Stärke wie die übrigen Hölzer erhalten. Zur Schaffung eines besseren Auflagers erhalten diese Riegel auch zweckmässig eine Versatzung. Ueber grösseren Dehnungen ist der Riegel aus besonders starken Hölzern herzustellen und von unten durch Kopfbänder zu stützen, auch ist anzuraten, den Riegel durch eine Hängewerkkonstruktion zu entlasten, sofern eine grössere Last auf ihm ruht. Solche Konstruktionen werden namentlich über Thorfahrten nötig (vergl. Fig. 111, 115

und 116).

ver-

Als Mangel der beschriebenen Fachwandkonstruktion ist hervorzuheben, dass die Stiele bei mehrstöckigen Gebäuden wiederholt durch Langhölzer (Schwellen und Rahmhölzer) unterbrochen sind, sich bei zunehmender Belastung in diese eindrücken und leicht ein ungleichmässiges Setzen des Gebäudes Ursachen. Bei Wohnhäusern tritt dieser Mangel infolge der verhältnismässig geringen Belastung kaum in die Erscheinung und es können mithin für diese Bauten die vorgeführten Konstruktionen als ausreichend sicher angesehen werden. Für stark belastete Gebäude, namentlich Speicher, sind dagegen diese Konstruktionen zu verwerfen; es sind hier die Stiele als Doppelhölzer mit wechselnden

<b

<p

<s?

S>

Saum schwelle.

Fig. U*-

Ri

Crû

tr

"R

1Z

cc

Fig. 114. Gebälk.

Fig. 112.

-r

ito

Verbindung des Thorpfostens mil den Kopf b an dern.

[*j:j

111.

Thorriegel.

IS.

jO lo 30    30 *e    8c 70    e‘> 9o )Qf>cm.

'''i.....»J

■ Uàfaoji/.joijj uapuayaßyxjng

<°

₀r

îf

EH

i

i

I

i

I

I

Fig. 115.

1

I

J-7

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

/

1\

I

1

1

I

X

I

I

I

X

I

I

X

I

\

\

I

I

I

I

X

I

I

I

I

I

I

I

I

I

O

i

\

i

t

i

\

I

N

\

I

I

I

I

1

I

N

V

V

\

7

i

\

I

i

i

7

&

I

i

I

I

I

I

I

i

\

\

I

X

Tm

h

ww

I

I

i r

I

I

I

X

I

I

I

i

\

I

i r

I

I

I

i r

I

I

7

yx

\

7

?

I

e

X

\

\

\

~x

x

.X

X

\ x v x

X

X

X N

x

X

X

X \    \

X    X X

X    X    \

X X X

Verankerung

der

Schwelle mit dem

Mauerwerk

11)0 o o 6 0 90 6o óo 4<0 30 70 JO f

1111 l i h M11) 11 < h Hf-

11

i.

J,

t.M.

Stössen gut verbolzt oline Unterbrechung durch Langholz auf die ganze Gebäudehöhe durchzufüliren (Fig. 117). Die Grundschwelle und die Ralimhölzer werden in die Stiele eingezapft und mit denselben durch starke Eisenbänder verbunden. Unter die Stiele legt man zweckmässig 5 bis 7 cm starke Bohlenstttcke von

Fig. 116.

Fig. 111.

Fig. 116-

7a

Fig. 119.

fi

^11_H_I

$

1

§

§

Fig. 120.

m

m

.n_fł .. m

§

I

1

$s

S

. G

§

l

1

S

1^

m

WU®.

m-

m

E

7

Schnitt A

i

i

i

❖

122. g

.j-sAliùk

g

%

Fig.r:121.

8

?////

%

M7///////////A

i

n

P

%

i

•»

\n

L:

S,30

J,60

S, 30

A

i

1

i,IS

Y/,

%

YB

i

I

i

1

Schnitt CU

%

\//ÆÆmMY//Æ.

,

s

7^

R>;

2

'/y.

%

Fig. 123.

Verbindung bei G.

Fig. 124.

Fig. 125.    .

'

Verbindung bei E

Verbin düng bei E.

"L

sa

a

>JV.

Eichenholz, damit das Hirnholz nicht das Mauerwerk berührt. Für die Fensteröffnungen werden in der üblichen Weise Zwischenstiele und Riegel eingezogen.

In vielen Fällen werden in den oberen Stockwerken der Gebäude Scheidewände notwendig, die von unten keine oder eine nur ungenügende Unterstützung haben. Das die Schwelle bildende Holz ruht dann nur an seinen Enden auf, ist mithin nicht geeignet, die Last der Wand zu tragen und muss durch Hängewerkskonstruktionen entlastet werden. Solche Wände führen den Namen Hänge*

Fig. 126.

wände. Befinden sich keine Thüröffnungen in solchen Wänden oder liegt eine Thüröffnung in der Mitte der Wand, so ist die Konstruktion ohne Schwierigkeit durchzuführen. Beispiele hierfür geben die Figuren 118 bis 125.

Fig. 121.

Liegt eine Thüröffnung nicht in der Wandmitte, so ist die Aufhängung nach Fig. 126 möglich. Die ungleiche Neigung der Streben wirkt jedoch wenig günstig und es dürfte deswegen vorzuziehen sein, die Aufhängung der Schwelle mittels Zugeisen (Fig. 127 und 128) zu bewirken. Die letztere Konstruktion wird auch notwendig, wenn au der einen Wandseite eine Brandmauer hinter einem Ofen anfgeführt werden muss (Fig. 129 und 130) oder wenn mehrere Hängewände sich kreuzen (Fig. 131 bis 134) und schliesslich bei Umbauten, wo die Entfernung einer Wand die Abfangung eines vorher unterstützt gewesenen Balkens notwendig macht.

Fig. 128.

*!__-i-._1.

. --

Befinden sich zwei Hängewerke in verschiedenen Stockwerken übereinander, so ist es äusserst empfehlenswert, dieselben zu einer Konstruktion zusammen-znfassen (Fig. 135). Die Ilängesänlen und die Hauptstreben greifen durch beide Stockwerke hindurch, sind in Höhe der mittleren Balkenlagen von zwei Streichbalken umfasst und mit diesen verbolzt. Durch die Anordnung der kürzeren Streben und weiterer geneigt liegender Hölzer sind eine Anzahl Dreiecke geschaffen, die in Bezug auf Unverschieblichkeit die besten Dienste leisten.

Auch für Ueberbrückungen zwischen zwei Gebäuden werden häufig derartige Konstruktionen erforderlich. Die Figuren 136 bis 138 geben hierfür ein Beispiel in Grundriss, Ansicht und Höhenschnitt. Teilzeichnungen der Konstruktion sind durch die Figuren 139 bis 143 dargestellt.

Fig. 129.

U;

gæ g

Y/yA bv

y////

////A y ///.

Schnitt A-B C-J).

I

m.

iflü

ya

CAD

Al

///lY/Y/sIL

JUU

60

Fig. 130.

Grundriss.

WA

JL

ŹŻŻ

777V1 ///// / S77

gg

i

ggg

IR

üfJü

gg

444

Schnitt n ach AD.

Fig. 133.

<V

Fig. 132.

W and

Pm⁵

•I

Cc.

Htingr |

Grundriss.

Fig. m.

Schnitt nach

CD.

K\

Fig. 135.

•n

\Va

S;

Bei jedem Hängewerke sind folgende Konstruktionsteile zu unterscheiden:

1.    die Schwelle oder der Hängebalken,

2.    die Streben,

3.    die Hängesäule.

Sind mehrere Hängesäulen erforderlich, so tritt zu diesen Hölzern noch

4.    der Spannriegel

hinzu.

Die Verbindung der Streben mit dem Hängebalken wird durch deu schrägen Zapfen mit einfacher oder doppelter Versatzung bewirkt (vergl. Fig. 42 bis 45 auf Seite 15). Ist die Strebe schwächer als der Balken und steht dieselbe mitten auf dem Balken, so genügt die Versatzung ohne Zapfen, da dann eine seitliche Verschiebung ausgeschlossen ist. Wird der Winkel zwischen Balken und Strebe ein sehr flacher, so wählt man zweckmässig die doppelte Versatzung und zieht durch Strebe und Balken einen oder mehrere Bolzen; hierbei können die Bolzen entweder rechtwinkelig gegen die Strebe (Fig. 144) oder rechtwinkelig gegen den Balken (Fig. 145) gerichtet sein. Der Fuss der Streben ist so zu lagern, dass die im Fusspunkt entstehende senkrechte Pressung noch die Stütze des Balkens trifft oder doch nicht weit vor die innere Kante derselben fällt, da sonst eine für die Unterstützung nachteilige Biegung des Balkens eintritt. Diesem Durchbiegen ist gegebenen Falles durch untergelegte Sattelhölzer (Fig. 120) zu begegnen. Der Strebenfuss ist gegen den Balkenkopf um mindestens 25 cm zurückzusetzen.

L*

p-t:

Ÿ'é

yA

is

Fig. 137. V

Ansicht.

— 6,00

Fig. 136.

Grundriss.

roo

-O

'1

JO

e:

i⁵²²

%ÿ777/.

V,

mTZi

.Sf'-

r~-

-’W..

vM

Y]

HJU

hl

gg=

B=

(\

—Fig. 138._

Höhen schnitt.

J H.

Dachbalken.

<4;

\*

\Ve

r,

V'

~7<P

Y/e

\v

5'°

Xve-

/\<y /

£A

fcV

Ay/

W

Balken .

Balken*.

<dv

s.

(p//

CD.

Fia. 141.

f.

\*

A

Klap fis t ici.

/y

v'V

<4'

F/</. i40.

>V

Cr

Klappstiel.

iO

cy

~CD

CD

Teilxeichn un (/en in den

Fig ui'en J36 bis 133.

tQ

3-

'x

ê-

5-

Mittlerer* Fen sierp fasten .

Fens terri egel

Sp ann riegel.

*43.

4=7

Die Verbindung der Strebe mit der Hängesäule geschieht ebenfalls meist durch Verzapfung unter Hinzufügung einfacher oder doppelter Ver-satzung. Zuweilen sind die Hängesäulen als Doppelhölzer ausgebildet; die Streben greifen dann zwischen den Hängesäulen hindurch und stossen mit den

Fig. 141.

Fig. 144.

\\

\\

V\

Fig. 145.

Tf

\u

Fig. 146.

Fig. 148.

Hirnenden zusammen. Damit sich das Hirnholz nicht ineinander presst, legt man bei stark belasteten Hängewerken zwischen dieselben Blechtafeln von Zink oder Eisen ein. Auch bei einfachen Hängesäulen lässt es sich erreichen, dass die Streben mit den Hirnenden gegeneinander greifen, wenn man die Hängesäule am Kopfe nach Fig. 147 verdoppelt. Bei dem doppelten Hängewerke greift der Spannriegel mit Zapfen und Versatzung derart in die Hängesäule ein, dass die drei Mittellinien der Strebe, Hängesäule und des Spannriegels sich in einem Punkte schneiden (Fig. 146). Zur weiteren Verbindung der drei Hölzer können schmiedeeiserne Bänder dienen, welche von beiden Seiten an die Hölzer angebolzt werden (Fig. 148). Solche Eisenarmierungen sind immer notwendig, wenn oberhalb der Angriffsstelle der Streben kein Holz mehr vorhanden ist (Fig. 149

bis 151).

Die Verbindung der Hängesäulen mit dem Hänget)alken wird gewöhnlich durch Hängeeisen bewirkt. Diese, aus Schmiedeeisen bestehend, sind Flacheisen von 4 bis 6 cm Breite und 1 bis 1,5 cm Stärke. Sie werden

entweder um den Hängebalken herumgeschlungen und durch Schraubenbolzen an der Hängesäule befestigt (Fig. 152) oder sie sind unten in Rundeisen umgeschmiedet, an welches ein Gewinde angeschnitten ist, und über welches eine kräftige Flacheisenschiene geschoben und durch Schraubenmuttern gehalten wird

Fig. 150.

Fig. 149.

Fig. 152.

t®,

Fig. 151.

.1.

<£

(Fig. 153). Die erstere Anordnung ist wenig zu empfehlen, da sie eiu Nachziehen der Hängesäule unmöglich macht, ln Fällen, wo die gegen die Balken-Unterfläche vortretenden Schraubenmuttern hinderlich sind, konstruiert man die Hängeeisen zweckmässig nach Fig. 154 so, dass eiu nachträgliches Anziehen des Hängewerkes von oben möglich ist.

Fig. 154.

•13

Fig. 153.

(o

Sind doppelte Hängesäulen vorhanden und dürfen dieselben unter die Unterfläche des Hängebalkens hinabreichen, so sind Hängeeisen entbehrlich. Man lässt dann die Hängesäulen den Hängebalken umfassen und zieht unterhalb und oberhalb desselben Schraubenbolzen ein (Fig. 155).

Muss der Hängebalken gestossen werden, so geschieht dies unter der Hängesäule auf die durch Fig. 156 oder 157 dargestellte Weise.

............. Fig. 155. .........

(3

Fig. 156.

■1

•o

jBx

■O

-ö-

Fig. 157.

'o [ «P-.

Fig. 158.

o)

■D

za tragen. Es geschieht dies durch die sogen. Sprengwerke. Diese Konstruktionen kommen allerdings bei Hochbauten nur selten und dann meist in Verbindung mit Hängewerken zur Anwendung. Immerhin glaube ich einer kurzen Besprechung derselben nicht entraten zu können,

rn

t:

d-

Fig. 159.

Das einfachste Spreng-werk entsteht, wenn man einen an seinen Enden aufruhenden Balken nach Fig. 158 durch zwei Streben in seiner Mitte so stützt, dass die hier wirkende Last auf die seitlichen Stützen oder Mauern übertragen wird.

Ist der Balken an mehreren Punkten zu stützen, kann dies nach Fig. 159 geschehen, indem man zwischen zwei Streben einen Spannriegel einschiebt und mit dem Balken verdübelt und verbolzt.

Diese Konstruktion ist zur Unterstützung der die Balkenlage der Galerien tragenden

Fig. 160.

Zm

Fig. 161

Fs.

V.

'/é

Fig. 162.

-Vyr-

~7ÿL

W-

W"-

Unterzüge bei der Halle für den Sänger-Wettstreit in Kassel angewendet worden.

Für grössere Spannweiten kann man mehrere Systeme dieser Art nach Fig. 160 bis 162 übereinander anordnen. Besitzen die Streben grössere Länge, so lassen sich zum Zwecke der Versteifung derselben Zangen anbringen, die entweder senkrecht zur Richtung der Streben oder senkrecht zur Richtung des Balkens gestellt werden.

D. Balkenlagen.

ISi. I. SiELLA-SAWICKI

Die Balkenlagen oder Gebälke teilen die Gebäude in wagerechter Richtung in einzelne übereinander liegende Geschosse. Mit Bezug auf die Höhenlage derselben unterscheidet man:

a)    Zwischengebälke, welche die einzelnen Stockwerke voneinander trennen ;

b)    Dach gebälke, welche das oberste Stockwerk abdecken und gleichzeitig zur Aufstellung des Dachgerüstes dienen, und

c)    Kehlgebälke, welche den Dachraum in übereinander liegende Räume zerlegen.

Je nach ihrer Auflagerung und ihrer Bestimmung führen die einzelnen Hölzer, aus denen sich eine Balkenlage (vergl. Tafel 1 und 2) zusammensetzt, die nachstehenden Bezeichnungen:

Ganze Balken a, welche, aus einem Stück bestehend, mit beiden Enden auf den Aussenwänden des Gebäudes aufruhen; Wandbalken. Dieselben liegen auf einer Zwischenwand, welche über die Balkenlage nicht höher geführt ist;

^ B undb alken b. Sie dienen einer Fachwerkwand zugleich als Rahmholz und Schwelle;

äussersten

Giebelbalken oder Ort b alken c. Es sind dies die Balken einer Balkenlage und liegen unmittelbar neben oder auf einer Aussenwand ;

ß t .    5. Streichbalken d, welche zu beiden Seiten einer über die Balken

lage nach oben weiter geführten Zwischenwand liegen; ßjtp 4b*4'i§. Stichbalken. Diese liegen mit dem einen Ende auf einer Mauer und sind mit dem anderen in einen Balken eingezapft;

1. Wechselbalken oder Wechsel. Sie sind mit beiden Enden in andere Balken eingezapft;

8.    Gratbalken. Sie bilden mit der Richtung der Aussenmauern, auf denen sie aufliegen, einen, von dem rechten abweichenden, meist 45° bildenden Winkel, lu der Regel sind dieselben in andere Balken eingezapft, nehmen auch wohl andere Stichbalken auf und heissen dann Gratstic hb alken;

9.    Bin der bal ken. Es sind dies diejenigen Balken im Dachgebälk, welche die das Dachgerüst tragenden Konstruktionsteile aufnehmen.

Bei Fachwerkwänden ruhen die Balken auf den Rahmhölzern auf und sind mit diesen verkämmt. Auf massiven Wänden werden sie entweder unmittelbar

7/

Balken

<a

SS

c>

'à

•>

r-

///

<>

VÆ.

\M/o

0/M

c>

<£>

f~t

7~7~7

Balken

/1 "eran k enuny den / -Balkare mit den Giebclrvun d bei B.

Wkul

Taf. 1 U. 2.

11

\w

Schornstein uusrv ech&tungr ,    hei A-.

-

_

auf dem Mauerwerk gelagert oder auf Langhölzern, sogen. Mauerlatten, um deu Druck auf eine grössere Fläche zu verteilen und das wagerechte Verlegen der Balken zu vereinfachen. Die Anwendung der Mauerlatten erscheint jedoch nur dort zulässig, wo die balkentragende Wand entweder unter der Balkenlage endigt oder in geringerer Stärke über die Balkenlage hinaus hochgeführt ist, so dass hier ein Mauerabsatz entsteht, auf welchem die Mauerlatte auf-ruhen kann, ohne seitlich an Mauerwerk anzugrenzen. Bei Ziegelmauerwerk ist die erforderliche Breite eines solchen Mauerabsatzes auf 13 cm zu bemessen. Die Mauerlatte wird dann zweckmässig ¹ °/i o cm stark gewählt (Fig. 163), so dass zwischen ihr und dem aufgehenden Mauerwerk ein Hohlraum von 3 cm verbleibt. Zur Fernhaltung der aufsteigenden Mauerfeuchtigkeit empfiehlt sich die Abdeckung des Absatzes mit Asphaltplatten, Blei-Isolierplatten oder guter Dachpappe. Statt der hölzernen Mauerlatten werden neuerdings auch solche aus gewalztem Winkeleisen verwendet. Diese werden entweder als Abschnitte von 40 bis 50 cm unter jedem Balken verlegt und durch 2 angenietete Stichanker mit dem Mauerwerk verbunden (Fig. 164) oder sie dienen, aus einem Stücke bestehend, sämtlichen auf der betreffenden Mauer aufruhenden Balken als Auf-

wmw'/A

Fig. 163.

Fm

Ml -

mmMM

mmmm,

Fig. 164.

lager. In letzterem Falle genügt eine Verankerung mit dem Mauerwerk in jedem dritten oder vierten Balkenfelde (Fig. 165).

In Amerika werden die Balkenköpfe nicht gerade, sondern mit schrägem Schnitt nach Fig. 166 abgearbeitet. Es soll dadurch verhindert werden, dass bei einem Brande die herabstürzenden Balken den Einsturz der Mauer über der Balkenlage verursachen.

Haben Balken oder Wechsel eine senkrechte Richtung gegen eine Brandmauer, in welche nach den Bestimmungen der Bauordnungen kein Holz ein-

9 Fig. 165.

ZZE

jul/s y//7TX

w,

Trägern (Fig. 167 bis 169) vor der

greifen darf, so lagert man sie wohl auf Unterzügen auf, welche auf Kragsteinen, Mauerauskragungen oder eisernen

Fig. 166.

//////y//A

vyyyyyyyy/. ' y. »■

y//xy////y

- Fig. 161.

Fig. 168.

'////////A Z/7///X//,

yyyyyyyyyy.

Fig. 169.

cz

yv?/ÿ/y.

y/yyyyyy/ yyyyyyyyy-... yyyyyyyyyyyyi

yyyyyyyyy.

/yy//Xy//.

mm

y//yyyy///

'////?///>

v/y/yy///.

Brandmauer liegen. Desgleiclien Mittels kann man sieli auch bedienen, um die freie Länge der Balken um ein geringes zu mindern.

Fig. 110.

Einzelne Hölzer, wie Wechsel, Unterzüge, Pfetteu, können auf Brandmauern gelagert werden, indem man dieselben nach Fig. 170 mittels oder _L~Eisei1 anschuht.

Besonderes Augenmerk ist auf den Schutz der Balkenköpfe vor dem Verfaulen zu richten. Das früher allgemein übliche Teeren der Balkenköpfe ist durchaus verwerflich, da hierdurch eiu nahezu vollständig luftdichter Abschluss des Hirnholzes hervorgerufen wird, welcher dem Austrocknen des Saftgehaltes entgegen-steht und eine baldige Zersetzung des Holzes zur Folge hat. Besser legt man unter die Auflagerfläche eiu nach jeder Seite etwa 10 cm übersteheudes Stück Asphaltpappe oder Blei-Isolierplatte und lässt an den anderen Seiten zwischen Mauerwerk und Holz eiuen etwa 3 cm breiten

Schnitt A B.

iiillil

111«

\\

©/

jtc L üngenschniit.

Hohlraum. Jedenfalls ist streng darauf zu achten, dass Mauersteine, welche unmittelbar an den Balkenkopf herantreten, trocken vermauert werden. Man stellt deswegen auch wohl rings um den Balkenkopf Schieferplatten auf die hohe Kante ohne Verwendung von Mörtel.

Um dem Saftgehalte des Holzes ein ungehindertes Entweichen und Trocknen zu ermöglichen, verbindet man die Lufträume an den Balkenköpfen mit der

WÆÂmZMki

ÿ///Æ//7//.

' 3

W/////À

Fig. Hi.

L . WM

atmosphärischen Luft mittels kleiner Kanäle nach aussen oder nach dem Innern des Gebäudes zu (Fig. 171 und 172).

Fig. 172.

In neuerer Zeit werden vielfach die Balkenköpfe ringsum mit Blechhülsen aus Eisen-

j milm

blech umgeben, welche an den Ecken Luftkanäle dreieckigen Querschnittes besitzen (Figur 173).

Andernach in Beuel

a. Rh. bringt unter der Bezeichnung „K osm os-Falz-Bau tafeln“ Hülsen aus gepresster Asphaltpappe in den Handel, welche im Querschnitte abwechselnd nach oben und unten gerichtete schwalbenschwanzförmige Nuten aufweisen (Fig. 174 und 174a).

Zur Einleitung der Aussen-luft in die Luftkanäle der [

Balkenumhüllung empfiehlt der Erfinder das Einlegen eines Streifens seiner Bautafeln in eine Lagerfuge vor jedem Balkenkopfe. Sorgsame Ausführung vorausgesetzt, dürfte diese Konstruktionsweise, welche von Baurat Fischer ersonnen ist, allen zu stellenden Anforderungen

Fig. 173.

le:

m.

][

Fig. 174.    ■

/Nv À

gerecht werden.

Bei der Zeichnung einer Balkenlage, des sogen. „Werksatzes“, gehe man in der Weise vor, dass man zunächst die Balken eintrage, welche unmittel-

bar neben oder auf einer Wand liegen müssen, also die Giebel-, Streich-, Wand-und Bundbalken. Alsdann teile man zwischen diese die Zwischenbalken derart

gleichmässig ein, dass deren Entfernung von Mitte zu Mitte nicht über 90 cm beträgt. Bei Speichern und anderen Gebäuden, deren Balkenlagen aussergewöhnlich grosse Lasten aufzunehmen haben, lege man dagegen die Balken nicht weiter als 60 bis 70 cm von Mitte zu Mitte auseinander. In Amerika, Holland und Belgien verwendet man meist Balken sehr geringer Breite mit verhältnismässig grosser Höhe, Halbholzbalken oder Bohlenbalken. Diese werden in einem Abstande von nur 40 bis 50 cm von Mitte zu Mitte verlegt und erhalten, um der Gefahr seitlichen Durchbiegens zu begegnen, in Abständen von 2 bis 3 m Verspannungen durch 6 bis 8 cm starke Bohlen (Fig. 175). In Oesterreich und Ungarn sind für das Dachgebälk sogen. Dübel-Balkenlagen (Dippelböden) vorgeschrieben. Bei diesen rücken die Balken unmittelbar aneinander und sind meist durch Dübel mit-

Fig. il4a.

~7

2.

2_

Fig. 115.

vA/77'Z

Y////,V//Y

Y/A/////AX X

v/v/k/,

•t •    ^

zrzz

Fig. 116.

v//sm

Taf. 3 u. 4,

Grundriss

des

Stochiucrkes hur welches die Balkenlage 'Xu

Xeiehnen ist.    Â

(Jl eis/i Lei J).

Grundriss

des

Stockwerkes für welches di c II a J heu l age x ic xeiehnen ist.

\ (Beisjiiel 2 ).

-_X-:

gs®

SS

vV

\\

\\\1

-,

=gî-®=

rSgî; -

CI

oq

f//

//

:<v

:X

o.

iTl

///

\\

CC

l\

SS*®²

.0

■q”

•ź>

;[q

i; y jrz

fe

TJ

II alken l age Xir

Beis/iiel i.

fr?/

f Jjk

</

"e_

. ■__—

Ma aß slab für die Block werke

loo ofzäifstoyäg /a/1.

|»*H—I—I—I—4—4—!—I—I—¹—I

V/

7A ;

i!

TiToo p□

Ma aßstab für die Balkenlagen

i,_|-4-

/OO 50 o

einander verbunden. Zum Schutz gegen Feuersgefahr erhalten dieselben einen massiven Belag durch eine Ziegelflachschicht oder Gipsestrich (Fig. 176).

man

Die Richtung der Balken bestimmt sich gewöhnlich dadurch, dass über grösseren Räumen die Balken nach der kleineren Längenausdehnung der

Fig. 177.

•7

ET

,‘5

Tr^/i fLe JiotTn urtff

J.-CZ

"•Vi

'l

:il

■5V-V.

SS!

y-;.' -’-;⁻-'- 'V:

r.i- '’J {ü    -I 1-■" jïî;'.

1UO 50

b'

,Y

Räume verlegt (vergl. Fig. 177). Hiernach werden die Balken entweder parallel zur Aussenwand liegen oder rechtwinkelig auf diese trefteu. Stossen Ausseu-wände unter schiefem Winkel zusammen, so verlegt man die Balken recht-winkelig oder parallel zu einer der Ausseuwände (vergl. die Fig. 178 bis 180 und Tafel 3 und 4).

Wird ein oberes Stockwerk in Fachwerk ausgeführt, so lässt man dasselbe meist gegen die Mauerflucht des unteren Geschosses vortrefen. Es müsseu dann

Opderbecke, Zimmermann.

an denjenigen Frontmauern, zu welchen die Balkenlage parallel liegt, Stichbalken angeordnet werden (vergl. die Fig. 181 bis 183 uud Tafel 3 und 4), auf deuen die Schwellen der Fachwiinde aufruhen.

Fig. 178.

:&■

Wm

Ui

\.V

I' . •

SM.

wo so 0

Als Regel sollte gelten, die Balken möglichst aus eiuem Stück durch die ganze Gebäudetiefe reichen zu lassen. Nur bei sehr grossen Längen und wenn die Beschaffung derselben auf Schwierigkeiten stösst, kann ein Stossen aut Zwischenwänden oder Unterzügen gestattet werden; die für die gegenseitige Verankerung der den Balken als Auflager dienenden Ausseumauern erforderlichen Balken müssen jedoch stets ungeteilte Länge haben.

Treffen die Balken auf eine Sehornsteinvorlage oder haben sie bei Parallellage zu solchen Vorlagen einen geringeren Abstand als 7 cm von den Schornsteinwangen, so sind sie auszuwechseln (vergl. Fig. 184 bis 186). Der Raum zwischen Schornsteinwange und Balken beziehungsweise den Wechselhölzern ist durch Mauerwerk, am besten durch zwei in Verband gemauerte Dachstein-sehichten (Flachziegel), auszufüllen (vergl. Fig. 184). Ebenso sind Wechsel an den Treppenräumen zur Auflagerung der Treppenwangen einzuziehen.

Fig. 179.

100

SM.

••■'s

i

Y’/*;

'"•'VS'

* • • ;vj

Fi"--,

v *»

.*.. »

» v.-• V '

mm

da die

Auswechselungen sind jedoch nach Möglichkeit einzuschränken Wechsel nur auf Brustzapfen ruhen und die Balken durch die Zapfenlöcher geschwächt werden.

Lagern Balken unter einem schiefen Winkel auf Mauern, welche über die Balkenlage hinausgeführt werden sollen, so sind zur Befestigung der Deckenverkleidung und des Fussbodens unmittelbar neben die Mauern Füllhölzer zwischen die Balken einzuzapfen (vergl. Tafel 3 und 4).

4*

Die

wählt; es

Streichbalken werden häufig schwächer als die Zwischenbalken ist dies aber nur dann gerechtfertigt, wenn der Abstand von dem

Fig. 180.

ge-

A°)

•■1

V-..

•'-T

Lil

-,

=E

-J-:/

KO;

m.

y’s

ll'

O;

:F':F

0?

A:>

Tb

V ' ••

' -f—:

®=

SÆ

100    30    0

ft ni Im i j

zunächst liegenden Zwischenbalken nicht mehr als 50 cm beträgt, da infolge der bei uns üblichen Aufstellung der schwereren Möbel au den Wänden gerade diese Balken stark belastet werden. Aus diesem Grundę ist auch anzuraten, besonders schwere Gegenstände, wie Oefen oder Geldschränke, nicht auf Auswechselungen ruhen zu lassen, sondern für diese eine besondere Balkenlage anzuordnen (Fig. 187).

Ueberschreitet die freie Länge der Balken 6m, so ist selbst unter der Annahme der gewöhnlichen Belastung in Wohngebäuden durch Hansgerät und

Fig. 181.

r.vV*> \*C:s

\‘V.~

il

\r.V- y.

:-Ss\

??q$.

IPI

77

V.

■rrr

PP

SP

PS

pp

LP

“V"v

•*.»

IS

m.

100    50    0

4-h-h4h-h4-

Menschen, sowie unter Voraussetzung der in Deutschland üblichen Holzstärken von ¹⁶/₂4 bis ¹⁸/₂₆ cm eine Durchbiegung der Balkenlage zu erwarten und es werden dann zur Vermeidung dieses Uebelstandes Hilfskonstruktionen erforderlich. Als solche können entweder verzahnte oder verdübelte Holzträger oder Eisenträger dienen, auf welchen die Balkenlage aufruht. Bei Räumen mit bedeutender

Längenausdehnung ordnet man diese Träger zweckmässig nach der Raumbreite und rechtwinklig zur Richtung der Balkenlage an (vergl. Fig. 188). Der Abstand der Träger richtet sich hierbei meist nach dem Abstande der Fensterpfeiler in der Aussenwand voneinander, da sie hier ihr natürlichstes Auflager

Fig. 182.

Ml

y;.

"A

K* * * *

r..‘

»• ... . •

P-:

w?-

'•V.

••

100 50 o -] 11111IIl+j-

1,

3,

•4

SM.

so schwächer können die Träger

finden. Je geringer dieser Abstand ist, um und Balken sein; im allgemeinen dürfte ein Abstand der Träger von 3 bis 4 m das günstigste Verhältnis ergeben. In jedem besonderen Falle muss natürlich der Konstruktion eine statische Berechnung voraufgehen, durch welche, unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Konstruktionshöhe, der Abstand der

Träger voneinander bestimmt wird.

Ist eine Unterbrechung der wagerechten Deckenflächen durch nach unten vortretende Unterzüge nicht erwünscht, so kann man, eiserne Träger voraus-

m

źi

•V-* ;

WA

W/-?.

• • -„»•'»*#

~.y

Wy:

"r\

&

r-:-,

v.i

Föy.

-v>

555

•V’:

£

Ç:

;•>

ńf\

s<aS

/p

Z>Wy

TD

sàil

tóW,'ś.

iiiâ

5K.

100    60 O.

gesetzt, die Balken derart gegen die Stege der Träger treten lassen, dass sie auf den Trägerflantschen aufruhen. Zur Verbindung der Balken untereinander können Eisenklammem (Fig. 189), Eisenbänder (Fig. 190), Lagerhölzer, welche

an die Träger angebolzt und mit den Balken verkämmt werden (Fig. 191) oder Winkeleisen, welche an die Träger angenietet und mit den Balken verschraubt werden (Fig. 192), Verwendung finden.

Fig. 184.

ZZ

7,

m

mm m

WW

Fig. 185.

Fig. 186.

F==3

-ww

Æ'y.

w.

Fig. 187.

-Rr

J=L

■*n

y/.

y/

Taf. 5.

“i

T- L-l-Efó

P T^y///////y////777777y7Z^\

7,

Trep jien ÓfTn ung.

-o-ar

;Z

mmmmm j

ŁV'"Z z J\ù Z=Vi/

YOO fiO O

sM.

Verbindung, bei B.

Tâi

x~Z

</

Û.I---L

TT

t&T=^7

Verb ind ung. bei A..

//

*■— »--J. -—i---* - -

w///////////////æi w/////////////////^

.....    Y/

Fig. 188.

4.

'7

V/.

v>

<6,

.1

Fig. 189.

Für besonders stark belastete Balkenlagen, in Speichern, Magazinen u. s. w., darf die freie Länge der Balken höchstens 4,5 m betragen und man ordnet deswegen in Abständen von 3,5 bis 4,5 m Unterzüge an, wenn innerhalb dieser Grenzen eine Unterstützung durch Mauern nicht möglich ist. Diese Unterzüge sind in Entfernungen von 4 bis 4,5 m durch Doppelstiele mit wechselndem Stosse zu stützen, welche ebenso wie bei den Fachwerkwänden derartiger Gebäude (vergl. Fig. 184) ohne Unterbrechung durch Langholz bis zur obersten Balkenlage durchzuführen sind. Zur Verstärkung der Unterzüge beziehungsweise zur Verminderung der Spannweite derselben kann man Sattelhölzer unter dieselben legen, welche durch Kopfbänder, deren Fusspunkte in den Tragstielen ruhen, gestützt werden. Eine Verbolzung und Verzahnung oder Verdübelung der Sattelhölzer

WW/'/l

Fig. 190.

Fig. 191.

Fig. 192.

UsWWNN

mit den Unterzügen trägt wesentlich zur letzteren bei (vergl. Fig. 193).

Vergrösserung der Tragfähigkeit der

Fig. 193.

13êÜ

V\

<$>,

Sollen statt der Holzstiele eiserne Säulen Verwendung finden, so verwendet verdoppelte Unterzüge und führt die Säulen zwischen diesen nach dem

man

oberen Stockwerk durch (Fig. 194).

Fig. 194.

HH

jpL

ĄL

%b

Die Balken können auch zur gegenseitigen Verankerung der Mauern, auf denen sie aufruhen, benutzt werden und es wird ein solches Verankern um so notwendiger, je länger die betreifenden Mauern sind. Zu diesem Zwecke befestigt man schmiedeeiserne Flacheisen von etwa 1,5 cm Stärke und 4 bis 6 cm Breite auf der Oberfläche oder an einer der Seitenflächen des Balkens mittels schmiedeeiserner Nägel oder Schraubenbolzen. Bei schwächeren Mauern greifen dieselben durch die ganze Stärke derselben, bei stärkeren Mauern wenigstens 38 cm tief in diese hinein und werden hier meist in eine

Schnitt A.B

* fr

Oese umgeschmiedet, durch welche ein eiserner Splint von etwa 2 cm Stärke, 3 cm Breite und 40 bis 60 cm Länge geschoben wird (Fig. 195). Je mehr Steine der Ankersplint fasst, um so sicherer wird die Verankerung , den Splint nicht lotrecht, sondern schräg zu

sein und es empfiehlt sich deshalb stellen, dä er dann nicht mit den Stossfugen zusammenfallen kann.

C*

T.

7ZL

ZZi

77

77

zzz

//

FYflr. 195.

Yzzzzz^z//zz?yx

Xy^/z/zzz//z/\

'Z/YZ/ZZZyZZZZs

żzzzzyzzzzzz/z

vSS/2222S2ZZ

yzzzzzzzzz/X/Æ

Fig. 196.

/^Z

Kn\^XW>N\W\\\v

<7^ssj\7'~.7

§4

2_

Fig. 197.

_ , „ ,

77/VZZZÆZ7ZZ X

yZÆzy/,

/zżmzzY/ z

X*

XI

7T1

nr

Fig. 198.

^7-T-7

W.

71

71

xz

Z=Z7

L7

7r

IZ7

Fig. 199.

^7

~z_

/V

Z 77

//

,\\K\\\\\i7

ś\\\SSŃ\vc?, S3SSSS3S7

sVs\\\K\\\V x

L77\\\\i\\L

\\\\\\K\\\\N

v\\\\\\\\i\

\\\\\\K\\\\>

\\t\V\\VK\X

\\w\7\\\v

Eine sehr wirksame Verankerung zeigt Fig. 197. Hierbei greift der Eisen-anker durch einen mit Versatz zwischen zwei Balken eingezogenen Wechsel und ist an diesem und den Balken durch Nagelung befestigt.

Besser wirkt noch die durch Fig. 198 wiedergegebene Anordnung, da mittels der Schraubenmutter ein festes Anziehen des Ankers ermöglicht wird.

Auch Mauern, welche parallel zur Richtung der Balken verlaufen, können mit diesen verankert werden, indem man Eisenanker über zwei oder drei Balken hinweggreifen lässt und mit diesen durch Nagelung verbindet (Fig. 199).

Wirksamer wird die Verankerung, wenn man nach Fig. 200 zwischen die beiden letzten Balken Wechsel einzieht und zwischen diesen den aus Rundeisen hergestellten Anker hindurchgehen lässt. Den in einem Abstande von 4 bis 7 cm

<£

'///////Z//X////A

wzmm,

Mmm

Wmm

vmmm

Fig. 200.

Schnitt A U

Grundri ns.

Wmm‘:

mMmx

vou der Aussenmauer zu verlegenden Giebelbalken schrägt man gewöhnlich auf halbe Höhe ab und füllt den Raum zwischen Balken und Mauer durch eine Rollschicht aus, welche unter Anwendung feinkörnigen Mörtels fest einzutreiben ist.

Die meisten Bauordnungen bestimmen, dass Balkendecken über Räumen, in denen Feuerungsanlagen Aufstellung finden oder in welchen leicht brennbare Gegenstände lagern oder verarbeitet werden sollen, feuersicher zu konstruieren sind und verstehen hierunter die Ausfüllung der Balkenfache mit unverbrennlichen Stoffen, die Ueberdeckung dieser Ausfüllung mit dicht schliessendem Fuss-boden und die Verkleidung der Deckenunterfläche mit Mörtelputz oder einem anderen gegen die Feuerübertragung gleich unempfindlichen Baustoffe.

Zur Aufnahme des Ausfüllungsstoffes der Balkenfache ist die sogenannte Zwischendecke erforderlich, welche ebenso wie die feuersichere Deckenverkleidung und der Fussboden in der verschiedensten Weise hergestellt werden kann.

Nur über Räumen ohne Feuerungsanlagen kann nach dem Ermessen der Baupolizei-Behörde gestattet werden, die Balkenlagen ohne Zwischendecken und ohne untere Verkleidung der Balken zu belassen.

Die Zwischendecken

sollen sowohl der Uebertragung von Feuer, als auch von Schall, Wärme oder Kälte nach einem tiefer oder höher gelegenen Stockwerke entgegenwirken. Die zur Ausfüllung der Balkenfache dienenden Baustoffe müssen mithin unverbrenu-licli und schlechte Schall- und Wärmeleiter, auch frei von organischen Beimengungen sein, da diese — besonders in Verbindung mit Feuchtigkeit — leicht Schwammbildung hervorrufen (vergl. das auf Seite 6 und 7 über den Hausschwamm Gesagte).

Als solche Stoffe können namentlich reiner Lehm, Quarzsand, Infusorienerde und Koksasche gelten, letztere jedoch nur dann, wenn sie frei von jeglichen fremden Stoffen ist. Schlackenwolle kann, wenn sie Schwefel enthält, Anlass zu übelriechenden Gasbildungen- geben, sofern sie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit nicht durchaus sicher geschützt wird; auch dringt dieselbe leicht als feiner Staub durch die Fugen der Fussböden in die Räume und belästigt die Atmungsorgane der Bewohner in schädlicher Weise.

Ganz besonders ist vor der Verwendung alten Bauschuttes zu warnen, da in diesem häufig feuchte Holzteilchen, sowie andere fäulnisfähige oder krankheitserregende Stoffe Vorkommen.

Als Lagerfläche für diese Stoffe dienen meist Holzböden, welche indes in neuester Zeit vielfach durch solche aus Schwemmsteinen, Gipsdielen, Spreutafeln oder Korksteinen verdrängt worden sind.

Für untergeordnete Gebäude, namentlich Stallungen, verwendet man vorzugsweise den sog. Windelboden. Dieser, aus Stakhölzeru bestehend, welche mit Strohlehm umwickelt sind, erhält meist weder einen Fussboden, noch eiue untere Verkleidung der Balken. Die verschiedenen Arten des Windelbodens sind:

a)    Der ganze Windelboden (Fig. 201).

Etwa 6 bis 8 cm über der Unterkante der Balken werden Falze in die Balken gehauen und in diese mit Strohlehm umwundene, 4 bis 6 cm starke Stakhölzer mit dichtem Schluss eingeschoben. Von unten wird die Ausstakuug mit Lehm verputzt und von oben mit trockenem Füllmaterial oder Strohlehm bis Oberkante Balken, auch wohl in einer Stärke von 3 bis 4 cm über diese hinweg, überdeckt. Diese Konstruktion ergibt zwar sehr warme, dunstdichte und die Hellhörigkeit ausschliessende Decken, verlangt aber wegen ihres bedeutenden Gewichtes sehr starke Balken und gelangt aus diesem Grunde kaum mehr zur Ausführung.

b)    Der halbe Windelboden (Fig. 202).

Hierbei werden die Falze etwa 8 bis 10 cm unter der Balken-Oberkante eingehauen, die Wickelhölzer eingebracht und von oben Strohlehm aufgefüllt.

Werden statt der Stakhölzer Bohlen oder sogen. Schwarten in die Falze der Balken eingeschoben oder besser auf an die Balken genagelte Latten gelagert,

Fi ff. 201.

NN

Mm

Fig. 202.

W?M

mm

‘•M

Fig. 203..

»»M

IM«»!

<22

so entsteht die Einschub decke (Fig. 203), welche namentlich in Wohngebäuden ausgedehnteste Verwendung findet. Zur Abdichtung der Schwarten wird ein Lehmverstrich in 3 bis 4 cm Stärke hergestellt, auf welchen geeignetes Füllmaterial bis unter den Fussboden aufgebracht wird, nachdem er vollständig ausgetrocknet ist. Die Stärke der Ausfüllung ist durch die Berliner Bauordnung

Fig. 204.

v.W>

auf mindestens 13 cm vorgeschrieben. Werden die Fussbodenbretter stumpf gestossen, so ist die Ausfüllung so hoch auszuführen, dass die Bretter überall voll aufruhen, da sie sonst beim Begehen federn. Greifen dagegen die Dielen

OhIw

iMMMMMŁ

Fig. 205.

’MMMm

Upfj

Ü

Fig. 206.

■

m

y/y//////////////////////yyyy/yy///

'///AV///

s

%

■

.

«

Fig. 201.

I» -

?-y--:

WMëëMMBM

mmm ü

i

J

Fig. 208.

mm

11'-/;:

, ’t *

* :

a

I

g

•2

2

i

$

11

%

3

X’

g

g

s

Fig: 209.

V\

;-v.

:

t

fi

■ST:

,:

. r "

Fig. 210.

-, --

Pu]

-,-:i

n

V/

V//'

1

SSSS

s

n

I

Ueberschreitet die freie Länge der Balken G m, so empfiehlt sich die Anordnung von Halbholzbalken in Abständen von 50 bis 55 cm und eine Verstrebung der Balken gegeneinander durch sogen. „Kreuzstakung“ (Fig. 203). Die etwa 4 bis 5 cm starken Stakhölzer wirken wie die Streben kleiner Hängewerke, indem sie die auf einen Balken kommende Last aufnehmen und fortlaufend bis zu den Endbalken übertragen. Damit die letzteren dem Drucke widerstehen können, sind sie an der Wandseite schräg abzukanten und gegen die Wand mittels keilförmig zugehauener Steine A abzuspreitzen. Auch empfiehlt sich die Verankerung der gegenüber liegenden Wände durch Zugeisen B in Abständen von etwa 2 m. Auf die Stakung wird eine Lage Strohlehm und nach Austrocknen derselben das Füllmaterial aufgebracht.

c) Der gestreckte Windelboden (Fig. 205).

Die mit Strohlehm umwickelten Stakhölzer werden auf die Balken gelegt, auf diesen durch Nagelung befestigt und von unten und oben mit Lehm verputzt.

In manchen Gegenden Norddeutschlands, besonders in Hamburg, ordnet man an Stelle der Einschubdecke einen gespundeten Blindboden (Fig. 206) an, welcher durch Nagelung auf den Balken befestigt wird. In Abständen von 60 bis 70 cm werden auf den Blindboden Latten von 5 bis 7 cm Stärke genagelt, welche als Auflager für den Fussboden dienen. Der Raum zwischen Blindboden und Fussboden wird mit Lehm ausgefüllt.

Am Rhein ersetzt man die Einschubdecke häufig durch Schwemmsteine, welche als Rollschicht zwischen die Balken eingespannt werden (Fig. 207). Der Abstand der Balken beträgt dann nur 60 bis 70 cm von Mitte zu Mitte. Diese Decken haben den Vorzug erhöhter Feuersicherheit, leiten auch den Schall in nur geringem Masse. An Stelle der Rollschichten lassen sich die Schwemmsteine auch mit ganz geringem Stich zwischen die Balken derart einwölben, dass sie zugleich den unteren Abschluss der Decke bilden. Zur Aufnahme des Mörtelputzes sind die Balkenflächen mit Rohr oder Drahtgeflecht zu benageln (Fig. 208).

In Belgien und Holland, wo die Balken in sehr geringem Abstande voneinander verlegt werden, führt man die Decken über Stallgebäuden meist mit Ziegelsteinen aus, welche nach Fig. 209 in geneigter Lage gegeneinander gestellt werden. Häufig verwendet man für solche Zwecke auch besondere Formsteine (Fig. 210).

Bei den sogen. Pariser Decken (Fig. 211) werden aus Flacheisen hergestellte Hakeneisen auf die Balken in Abständen von etwa 80 cm gehängt und auf diesen Quadrat- oder Rundeiseu in Abständen von 15 bis 20 cm mittels Draht befestigt. Alsdann werden die Balkenunterflächen mit Rohr oder Draht benagelt und auf einer etwa 1,5 cm unter Balken-Unterkante angebrachten Schalung eine 6 bis 8 cm starke Gips- oder Zementbetonschicht ausgeführt, welche zugleich die Decke und die Zwischendecke bildet. Auf diese wird in der üblichen Weise das Füllmaterial aufgebracht und hierüber der Fussboden verlegt.

Eine ausgedehnte Anwendung zu Zwischendecken haben die in neuerer Zeit in den Handel gebrachten Gipsdiel eu von A. & 0. Mack in Ludwigsburg und die Spreutafeln von Dr. Katz in Stuttgart gefunden. Erstere werden aus Gips unter Beimischung von porösen und gut bindenden Stoffen (Haaren

zerkleinertem Kork), sowohl massiv, als auch rund durchlocht, mit ßohreinlage hergestellt, letztere aus Gips unter Zusatz von Spreu, Häcksel, Lohe oder anderen leichten Stoffen. Die Verwendung ist bei beiden Baustoffen die gleiche. Die Gipsdielen werden gewöhnlich in einer Länge von 2,50 m, einer Breite von 25 cm

Fig. 211.

F\

V.

XV\

und einer Stärke von 2 bis 12 cm hergestellt; sie lassen sich wie Holz nageln und auf jedes beliebige Mass zersägen, so dass ihre Anbringung eine äusserst einfache und leichte ist.

Ist eine horizontale Unterfläche der Decke nicht erforderlich, so kann die Zwischendecke ganz fehlen, indem die Gipsdielen nach Fig. 212 entweder wie bei C oder wie bei D in geneigter Lage zwischen die Balken gespannt werden. Zur Unterstützung der 5 bis 7 cm starken Dielen dienen Flacheisen, welche in Abständen von etwa 80 cm an die Balken geschraubt sind. Nach Einlegung

Fig. 212.

SchnittArB. P^| linier Weglassuncy d. Auffüllung- unddesPutxes.

: -1^^—........

vxl

C \\

1).

l'ES

■x,v

der Gipsdielen werden die Fugen voll mit Gipsmörtel ausgegossen und die Balkenunterflächen mit 2,50 cm starken Gipsdielen benagelt. Nachdem der Fugenmörtel gut ausgetrocknet ist, wird das Füllmaterial eingebracht und hierauf der Fussbodeu verlegt.

Um die Fortpflanzung des Schalles beim Begeben des Fussbodens zu verringern, empfiehlt sieb ein Abdecken der Balkenoberfläche mit Asphaltfilz. Ueber Räumen, bei welchen eine absolut gleichmässige und ebene Deckenfläche erwünscht ist, sind die mit der rauhen Fläche nach unten verlegten Gipsdielen mit Mörtel zu verputzen.

mm

Ueber Wobnräumen wird die Decke gewöhnlich in der Weise gebildet, dass auf Latten, welche an die Seitenflächen der Balken genagelt sind, Gipsdielen von 5 bis 8 cm Stärke verlegt werden, welche zur Aufnahme des Füllmaterials dienen. Zur Bildung einer horizontalen Deckenfläche werden 2l/2 bis 3 cm starke Gipsdielen — die glatte Fläche den Balken zugekehrt — mittels verzinkter, breitköpfiger Drahtstifte von 7 bis 9 cm Länge quer unter die Balken (Fig. 213) je dreimal genagelt, wobei die Stösse der Dielen gewechselt werden. Hierauf werden die Fugen, am besten vor Einbringung der Zwischendecke von oben, mit Gipsmörtel verstrichen und die geraute Gipsdielenfläche mit einem 8 bis 10 starken Verputz versehen.

Fig. 213.

'A

Querschnitt durch dieDeche.

'y/////////////////////////////////////////////////////////////////,

i- •    '• . . AGHi ?!    1

’ t    V > /

Ver/i utxte ■

GijisdielenPl dehe ;

Vv£

rri

2Interansicht der Gips dielen flache.

Die das Füllmaterial tragenden Gipsdielen können auch nach Fig. 214 bündig mit Unterkante Balken verlegt werden. Hierbei werden auf die Unterfläche der Balken Dachpappstreifen genagelt, deren rauhe Seite nach unten gekehrt ist und alsdann in Entfernungen von 8 bis 9 cm verzinkte 2 mm starke Drähte über die Balkenunterfläche gezogen, welche auf jedem Balken mittels angelförmiger verzinkter Krampen befestigt werden. Damit die Drähte straff angespannt werden können, werden dieselben über je drei Balken nicht geradlinig, sondern unter stumpfem Winkel derart gezogen, dass mit der für den mittleren Balken bestimmten Krampe der Draht gedehnt werden kann. Auf das

Drahtnetz kommen alsdann die hohlen, etwa 10 cm starken Gipsdielenstücke quer zn den Balken mit 1 cm Abstand, die rauhe Fläche nach unten, zn liegen,

Fig. 214.

WWWXWNS

1L

Q uer schnitt.

O    IO    20    30    oo

Länger) schnitt

80 fio /oo.cm.

’J

J 5-

Untersicht gegen das Drahtnetz.

deren sämtliche Fugen satt mit Gipsmörtel anszngiessen sind. Nachdem die mit Dachpappe benagelte untere Fläche der Balken mit Schilf gerohrt ist, wird auf die ganze Deckenfläche ein 2 cm starker Verputz — am besten aus Gips und Sand — aufgebracht.

Fig. 215.

Eine sehr leichte Zwischendecke wird durch die. Ausfüllung der Balkenfache mit Korksteinen, welche aus einem Gemisch von zerkleinertem Kork und mineralischen Bindemitteln von der Firma Grünzweig & Hartmann in Ludwigshafen a. Rh., A. Haacke & Komp, in Celle u. a. hergestellt werden. Dieselben besitzen indes eine bedeutend geringere Tragfähigkeit als die Gipsdielen und bedürfen deswegen einer Unterlage von Einschubbrettern (Fig. 215).

Die feuersichere Verkleidung der Deckenunterfläche geschieht gewöhnlich mittels Mörtelputz auf einer Brett-, Leisten-, Rohr-, Gipsdielen-, Thonplättchen-, Thongewebe- oder Drahtgewebe-Unterlage.

Fig. 216.

Die zur Aufnahme des Mörtelbewurfes dienenden Schalbretter müssen in der Unterfläche rauh gehackt und schmal aufgespalten, auch mit 1,5 cm breiten Fugen gut und dicht unter den Balken befestigt sein. Ein Ueberspannen der Schalung mit Stroh oder mit Rohrgewebe bietet weitere Gewähr für ein gutes Anhaften des Mörtels.

y\

Einen weit besseren Halt wie die Brettschalung bieten dem Mörtel die Leisten- ^

Schalungen und Leistengeflechte, welche in den verschiedensten Formen Anwendung finden. Im Rheinlande werden namentlich die konisch geschnittenen Wurf- oder Pliesterlatten (Fig. 216) verwendet, welche in Abständen von 1,5 bis 2 cm an den Balken befestigt werden. Die Leistengeflechte, aus über Eck stehenden oder eigenartig profilierten Latten bestehend, welche mittels

Fig. 211.

■V

IC

!*•

3 -6 cm.

Fig. 218.

Fig. 219.

<r—6is 6gch&

t-—bis /m.

Verschalung direkt an dieBalken. Verschalung auf quer unter die Bai feen

gen agelte L atten.    12 m rn. Geflecht.

15mm. Geflecht.

Draht zu einer Art Mattengewebe verbunden sind, werden unter Verwendung verzinkten Drahtes und verzinkter Haken entweder unmittelbar an die Balken oder auf Latten, welche in Abständen von etwa 60 cm quer unter die Balken genagelt sind, befestigt.

Fig. 220.

Fig. 221.

Si

Von den vielen derartigen ! Deckengeweben ist durch die ! Fig. 217 bis 220 das von Martin Schubert in Görlitz, durch Fig. 221 das von Ernst Loth & Komp, in Braunschweig und durch Fig. 222 ! das von Hermann Kahls in Chemnitz zur Darstellung ge-Leistengeflechte ähnlicher Form werden auch von H. Koulle in Berlin und H. F. P. Rusch in Kobier gefertigt.

Die Anbringung der Holzleistengeflechte geschieht in der Weise, dass während des Aufrollens zunächst nur einige Leisten festgenagelt werden, damit die Matte vorläufig hängt. Hierauf erfolgt das eigentliche Befestigen, indem der 2 mm starke verzinkte Draht (vergl. Fig. 217) in Abständen von etwa 1 m genagelt, durch Hakennägel in Entfernungen von 10 bis 15 cm

Fig. 222.

an-

fest angezogen und hierdurch das Geflecht stramm an die Balken angepresst wird. Eine derartige Befestigung hat auf jedem Balken beziehungsweise jeder Latte zu erfolgen. Dort, wo sich zwei Matten treffen — am Stoss — müssen Verbindungs-Kreuzdrähte gespannt werden (vergl. Fig. 218 und 219).

Schubert in Görlitz liefert solche Gewebe in Breiten von 1 bis 3 m in

Abstufungen von 10 zu 10 cm.

Rohrgewebe werden entweder in doppelter oder iu einfacher Lage an Latten befestigt, welche in Abständen von 20 cm quer unter die Balken genagelt sind (Fig. 223).

Fig. 223.

■-J

Verkleidung der Balkenunterfläche wurde bereits bei Besprechung der Zwischendecken erläutert (vergl. Fig. 212 bis 214).

Die Verwendung der Gips di eien zur

Putz auf gebrannten Thonplatten wird namentlich in Amerika ausgeführt. Die Deckenplatten werden unter Verwendung von 2 bis 3 cm hohen Eisenröhrchen an die Balken geschraubt (vergl.

Fig. 224), so dass bei ausbrechendem Brande die Hitze von dem Holzwerke in wirksamer

Fig. 224.

'//■//S/Zs/z/À

Weise ferngehalten wird. Zur weiteren Erhöhung von Feuersicherheit werden die Balken mit stark porösen, aus Thon und Sägemehl hergestellten, gebrannten Platten überdeckt und hierüber der Fussboden durch Nagelung

mmmmmm""

befestigt.

In Deutschland werden derartige Thon-Verputz-Platten (D. R.-P. A) in neuester Zeit durch Heinrich Brenning in Stuttgart hergestellt. Die 20 cm breiten, 70 cm langen, im Spiegel 6 mm und in den schwalbenschwanzförmigen Stegen 15 mm starken Platten (Fig. 225), welche auf jede Länge zersägt werden können, werden mittels verzinkter1 Kreuznägel (Fig. 226) in den Quer- und Längsfugen auf einer mit 33 cm Abstand unter die Balken genagelten Lattung befestigt (Fig. 227). Mit dem Vorzüge grosser Feuersicherheit verbinden diese Verputzplatten noch den, dass der Verputzmörtel nicht mit dem Holz in Berührung kommt, wodurch der Trockenprozess wesentlich beschleunigt wird.

Fig. 225.

Fig. 226.

«X

<2Ë

Ein eigenartiges Deckenputz-Gewebe wird von der bekanuten Firma P. Stanss & H. Ruff in Cottbus unter der Bezeichnung „Drahtziegel“ empfohlen. Dasselbe besteht aus einem Drahtgewebe, welches kleinen aufgepressten und ziegelhart gebrannten Thonkörperchen als Einlage dient (Fig. 228). Die Verspannung geschieht mittels 8 mm starker Rundeisen, welche auf den gegenüberliegenden Wandbalken durch Spannhaken (Fig. 229) gehalten sind. Zur Unterstützung des Gewebes werden unterhalb desselben 34 mm starke Tragedrähte in Abständen von 20 cm an den Balken mittels Schlaufen (Fig. 230) befestigt.

Fig. 229.

GL

Fig. 227.

Fig. 228.

crr

Fig. 230.

ICD)

•s

1_____.V

Drahtgewebe wurde zuerst von Rabitz zur Aufnahme des Deckenputzes verwendet. Dasselbe, aus verzinkten 2 mm starken Drähten hergestellt, wird in einem Abstande von etwa 1 cm unter den Balken mittels Spannhaken (vergl. Fig. 229) an den Wänden des Raumes straff gespannt und unter jedem Balken, sowie in der Mitte jeden Balkeufaches durch Drähte in Abständen von 50 cm aufgehangen (Fig. 231). Alsdann wird in einem Abstande von 1,5 cm unter dem Drahtgewebe eine Brettschalung auf provisorisch an die Balken geschraubte Lagerbohlen verlegt und sogen. Patentputz (vorwiegend Zementmörtel) eingestampft. Die Tragfähigkeit dieses Putzes ist so bedeutend, dass das Füllmaterial ohne Bedenken auf denselben gelagert werden kann, zwischen Putz und Balken trägt nicht unwesentlich zur Feuersicherheit der Konstruktion bei. ist auch ein Schutzmittel gegen die Fortpflanzung des Schalles.

Der Luftraum

Fig. 231.

II

3g

Die Ausführung getäfelter Holzdecken ist nach den Bestimmungen der Bauordnungen nur auf vorschriftsmässig ausgeführten Deckenverkleidungen zulässig.

Der Holzfussboden

wird meist unmittelbar auf den Balken und nur in vereinzelten Fällen auf einer besonderen Unterlage, einem Blindboden oder auf Asphalt verlegt.

Bei gewöhnlicher Ausführung werden die einzelnen 2,5 bis 3,5 cm starken, möglichst schmalen (nicht über 16 cm breiten) Bretter oder Dielen entweder mit stumpfem Stoss — gesäumt und bestrichen — (Fig. 232), mit Falzung übereinander greifend (Fig. 233), mit Spundung (Fig. 234), oder mit F ederung (Fig. 235) auf den Balken durch Nagelung befestigt. Damit bei stumpfem Stoss

Fig. 232.

Fig. 233.

Fig. 235.

mHP

Fig. 234.

WM,

wrnmtm

77Ż,

vm

nommen.

sich die einzelnen Bretter beim Begehen nicht durchbiegen können, wird in Abständen von etwa 80 cm eine Verdübelung mit Drahtstiften ohne Kopf vorge-Zur Verhinderung des Werfens und der Entstehung überspäniger Stellen infolge der Benutzung sind die Bretter mit der Kernseite nach unten zu verlegen.

Das Verlegen geschieht, indem die Bretter durch in die Balken eingeschlagene Spitzklammern mittels Keilung oder durch einen Fussbodenhebel scbait zusammengetrieben und dann durch zwei Nägel, deren Länge gleich der dreifachen Brettstärke ist, auf jedem Balken befestigt werden.

Da indes trotz des Zusammentreibens der Dielen bei dem Verlegen und trotz Verwendung trockener AVare häufig ein nachträgliches Schwinden der Dielen und damit zusammenhängend ein Oefihen der Fugen stattfindet, so ist man bemüht gewesen, Mittel zu finden, durch welche sich diesem Uebelstande begegnen lässt.

R. Scherf in Bernburg¹) will dadurch einen dauernd fugendichten Fuss-boden lierstellen, dass er nach Fig. 236 an die eine Balkenseite ein AAlnkeleisen

Fig. 236.

anschraubt, unter welches Eisenhaften (Fig. 237), die an die Dielen befestigt sind, derart greifen, dass ein geringer Spielraum zwischen diesen und dem AAnnkeleisen verbleibt.

Fig. 237.

Auf den Haften sind Eisenfedern aufgenietet, damit die Dielen beim Einschieben fest nach unten gepresst werden. Die einzelnen Bretter werden an den Stössen zusammengeleimt, so dass der Fussboden jeden Raumes eine einzige grosse Tafel bildet, welche sich beim Schwinden oder Quillen des Holzes auf den AA^inkeleisen frei hin und her bewegen kann. Beeinflusst könnte diese Bewegungsfreiheit nur werden, wenn einzelne besonders schwere Gegenstände den Fussboden stark belasten und dürfte dann ein Reissen des Fussbodens nicht ausgeschlossen sein. Es ist deswegen mehr anzuraten, die einzelnen Dielen nicht zu verleimen, sondern dieselben mit Spundung oder Federung ineinander greifen zu lassen und ein später etwa nötig werdendes Zusammentreiben mit dem Brecheisen, der Spannkette oder durch Keilung vorzunehmen.

Mit besonderem A^orteil ist diese Befestigungsart bei eisernen Balkendecken (Fig. 238) zu verwenden.

Fig. 240.

Fig. 239.

Fig. 238.

'/////////A

Eine unmittelbare Verbindung von Holz mit Eisen wird auch durch die Anwendung der von W. Hanisch & Komp., Inhaber Otto Schmidt-Berlin, auf den Markt gebrachten Rordorfsehen Patent-Verbindungs -Klammern (Fig. 239 und 240) und Patent-Lagerholz-Klammern (Fig. 241 und 242) erzielt. Die ersteren werden benutzt, wenn Fussboden auf Eisenträgern, die letzteren, wenn Lagerhölzer auf Eisenträgern befestigt werden sollen.

Die Klammern Fig. 239 werden verwendet, wenn der Fussboden mit dicht schliessenden Fugen (Fig. 243 und 244), die Klammern Fig. 240, wenn der Fussboden mit offenen Fugen (Fig. 245) verlegt werden soll. Die letztere Konstruktionsweise ist beispielsweise bei Blindboden, bei Brücken, in Badeanstalten u. s. w. erforderlich. Die

Fig. 241.

Fig. 242.

Befestigung geschieht in der Weise, dass man zuerst das erste Brett längs einer Wand quer über die Träger legt, dann auf dasselbe kniet, eine Klammer mit ihrem Fuss unter den Flantsch des Trägers schiebt und die eine Spitze in die Fugenkante des Brettes eintreibt, indem man mit dem Hammer auf die andere Spitze schlägt und letztere zugleich mit dem Finger kräftig hochzieht-Fig. 243.

Fig. 244.

Fig. 245.

* Mit Hilfe eines auf den vorstehenden Steg der Klammer aufgesetzten Setzeisens wird dieser vollständig in die Brettkante versenkt und dann das zweite Brett in die vorstehende Spitze der Klammer eingetrieben. In die freie Brettkante wird dann wieder an jedem Träger je eine Klammer eingeschlagen und in gleicher Weise wie bei den ersten Brettern fortgefahren, bis das letzte Brett verlegt ist.

Fig. 246.

Fig. 248.

Fig. 241.

Fig. 249.

Bei Fnssböden mit offenen Fugen ist ein Versenken des Steges nicht erforderlich, vielmehr wird die Fugenbreite durch den oberhalb des Steges angebrachten Ansatz bestimmt.

Die Lagerholz-Klammern sind aus 4 mm starkem Eisendraht hergestellt. Liegen die Lagerhölzer ihrer Länge nach auf den Trägerflantschen, so sind die Klammern Fig. 241 zu verwenden (Fig. 246 und 247); liegen die Lagerhölzer dagegen quer über den Trägerflantschen, so dienen die Klammern Fig. 242 zur Befestigung (Fig. 248 und 249).

Statt der Dielen, welche meist durch die ganze Tiefe des betreffenden Raumes reichen, verwendet man oft kurze und schmale Brettstücke, sogenannte Riemen, Stäbe*) oder B ä n d e r (Bandparkett oder Wiener Stabfussboden), welche unter einem Winkel von 45 ⁰ gegen die Balkenrichtung verlegt und entweder

wie bei A (Fig. 250) wechselweise ineinander greifend oder wie bei B mit gerader Schnittfuge zusammengestossen werden. Die Verbindung der einzelnen Riemen untereinander geschieht mittels Einsatzfedern aus Bandeisen oder Eichenholz, die Befestigung auf den Balken durch verdeckte schräge Nagelung in den Nuten.

Sind die Riemen so kurz, dass sie nicht mit beiden Enden auf den Balken aufliegen können, so geschieht ihre Befestigung auf einer Brettunterlage, dem sog. Blindboden oder man befestigt nur unter den Stössen Bohlenstücke, welche quer zu der Längsrichtung der Balken verlaufen. Sollen die Riemen rechtwinkelig zu der Balkenlage verlegt werden, so benutzt man zu ihrer Befestigung Friesbretter, welche auf den Balken in deren. Längsrichtung durch kräftige Schrauben befestigt werden und die Riemen falzartig überdecken (Fig. 251). Diese Art des Verlegens ermöglicht ein leichtes späteres Auswechseln einzelner schadhaft gewordener Bretter, sowie nachträgliches Zusammentreiben des Fussbodens.

Zum Zwecke der Isolierung des Fussbodens von der Zwischendecke und der Verhinderung des Eindringens von Nässe in die Fugen können die Riemen auch nach Fig. 252 in Asphalt verlegt werden. Hierfür ist die Balkenlage durch einen gespundeten Blindboden zu überdecken, auf welchen eine 2 cm starke Sandschicht als Unterlage für ein Gemisch von Pech, Steinkohlenteer und Karbolsäure aufgebracht

Fig. 250.

Ws

ÉH

Fig. 252.

vyyyyy/yyyyyyyy.

Fig. 251.

SS

yyyyyyyyyyy///y/7/,

*) Wir empfehlen das Werk von A. Graef, Das Parkett. 24 farbige Foliotafeln mit Text. Preis in eleg. Mappe 10 Mk. Verlag von Beruh. Friedr. Voigt in Leipzig.

wird. Die mit stumpfem Stoss zu verlegenden Riemen werden an den Längskanten ausgefalzt, damit sie sich nicht heben können. Diese Konstruktionsweise eignet sich namentlich für Wohnräume in Kellergeschossen, für Schulen, Krankenhäuser u. s. w.

Hofzimmermeister Otto Hetzer in Weimar verlegt die Riemen in ähnlicher Weise, wie dies durch Fig. 251 vorgeführt ist, zwischen Friesbrettern, welche jedoch nicht auf den Balken, sondern auf besonderen Kastenlagern aufruhen. Diese Art der Auflagerung ermöglicht die Schaffung einer kräftigen Lüftung unter dem Fussboden, indem der Hohlraum entweder mit der Aussen-luft oder mit der Zimmerluft (vergl. Fig. 253 bis 255) und einem über Dach gehenden Entlüftungsrohre in Verbindung gebracht wird. Die einzelnen Riemen

lig. 253.

Entl üftuncfSrohr.

->

ES

7/,

WMZM

Va

Fig. 254.

Rauch

-rohr.

Fig. 255.

'ntiüftuncfS -<—

- rohr.

%s\

Rauch

-rohr.

CP

jk.

den mittels Zapfen, welche an die Hirnenden angeschnitten sind, in die Ab-^platte der Lager eingeschoben (vergl. Fig. 256), die Verbindung der Riemen sr sich erfolgt durch Hirnholzfedern. Zur freien Bewegung des Holzes und Lufteinführung unter den Fussboden wird von den Wandlagern, sowie vor parallel zu den Wänden liegenden Riemen ein etwa 5 cm breiter Spielraum

belassen. Dieser Spielraum wird durch besonders geformte Wandleisten (vergl. Fig. 256 bis 258) geschlossen, welche einen schmalen, mit engmaschiger Kupfergase verschliessbaren Schlitz erhalten, ausser

Das Verlegen dieses Fussbodens ist auf Balkenlagen auch auf jeder anderen Unterlage, auf Gewölben, eisernen

Fig. 256.

/.

¹

Vergl. Deutsche Bauzeitung 1893, Seite 459.

V77777Z7ZZ//A

mm

Trägern, Fussbodenlagern, Estrichen u. s. w., möglich (vergl. Fig. 259). Diese Konstruktionen sind dem Erfinder in den meisten Staaten Europas, sowie in

Fig. 257.

Fig. 258.

Fig. 259.

„Deutscher Fussboden“ patentiert worden.

Amerika unter der Bezeichnung Namentlich hat derselbe in ausgedehntem Masse bei Post- und Schulbauten Ver-

Zu den Riemen-Fussböden wird meist Eichenholz, seltener Kiefernholz verwendet. Gut bewährt haben sich auch die von Hetzer gelieferten Fussböden aus Rotbuchenholz, welche vor ihrer Verwendung eine besonders sorgsame Pflege erfahren.

Eine besondere Gattung bilden die Tafel-Parkett-Fussböden, welche in herrschaftlichen Wohnhäusern und in den Festräumen öffentlicher Gebäude Verwendung finden. Dieselben bestehen aus quadratischen zusammengeleimten Tafeln von 50 bis 60 cm Seitenlänge und werden auf Blindboden verlegt.

Letzterer wird mit 1 cm breiten Fugen meist bündig mit Balkenoberkante (Fig. 260) auf ausgearbeiteten Falzen oder auf angenagelten Latten befestigt.

Nach einem patentierten Verfahren kann Parkett-Fussboden auch unmittelbar auf Estrich verlegt werden. Er wird dann nicht genagelt, sondern mittels einer Mischung von Kalk und Käse auf einer Jutestoff-Unterlage, welche auf der noch nicht völlig trockenen Estrichdecke durch Nagelung befestigt ist, aufgeklebt.

Fig. 260.

RJ

W-

W.

Die einzelnen Parkettplatten sind entweder aus schmalen Stäben von 2 bis 3 cm Stärke, also massiv hergestellt, oder sie bestehen aus einer Unterlage von

Fig. 261.

Fig. 262.

Fig. 263.

Fig. 264.

•v /

ggf

g>

rĘf:

. ->z______w-.

Wbmmwhmmm

-~-j

Nadelholz, die mit Fournieren anderer Holzarten überleimt ist. Einige Muster sind durch die Figuren 261 bis 264 veranschaulicht; dieselben sind dem Prospekte von Hetzer entnommen.

E. Dächer.

nl.-l. STELLU-SiïlCKl

Allgemeines.

Das Dach bildet den obersten Abschluss eines Gebäudes und soll das letztere gegen die schädlichen Einflüsse der Witterung, gegen Feuersgefahr und die Einwirkungen der Kälte und Wärme schützen. Das Dachgerüst ist aus diesen Gründen mit solchen Baustoffen abzudecken, welche schlechte Wärmeleiter sind und der Uebertragung von Feuer in ausreichender Weise widerstehen.

Jedes Dach wird durch eine oder mehrere Dachflächen, welche je nach der Art des verwendeten Deckmaterials, dem Zwecke, welchem der Dachraum dienen soll, dem mehr oder weniger exponierten Standorte des Gebäudes oder der Art des Baustils, bald geringeres, bald grösseres Gefälle erhalten, welches in der Regel nach aussen gegen die Umfassungswände des Gebäudes gerichtet ist.

Dieses Gefälle oder die Neigung der Dachflächen wird ausgedrückt durch das Verhältnis der Dachhöhe zur Gebäudetiefe und es ergeben sich nach

Fig. 265..

Fig. 265 Neigungsverhältnisse von 1 : 2, 1:3, 1:4 u. s. w. ln manchen Gegenden spricht man auch von Halben- oder Winkeldächern, Drittel-, Viertel-, Fünftel-Dächern u. s. w., je nachdem (ein Satteldach mit Dachflächen gleicher Neigung vorausgesetzt) die Dachhöhe ab gleich V2, Vs 5 V* 5 Vs u- s- w- der Gebäudetiefe c d ist (vergl. Fig. 266).

Fig. 266.

Die Dachflächen sind in den meisten

Fällen Ebenen, doch können sie auch durch Flächen gebildet werden, welche dem Zylinder, dem Kegel oder der Kugel <1 angehören.

Windschiefe Flächen entstehen,

wenn von zwei sich gegenüberliegenden nicht parallelen Gebäudeseiten Dachflächen bis zum Zusammentreffen in einer Schnittlinie, welche beiden Flächen in allen Punkten angehört, aufsteigen; sie sind, ihrer schwierigen Ausführung und ihres wenig befriedigenden Aussehens wegen, zu vermeiden.

Die Linien, in welchen die Dachflächen eines Gebäudes sich schneiden können (Fig. 267), sind die First-, Grat- und Kehllinien; die Linie, in welcher eine Dachfläche gegen die Aussenwand eines Gebäudes trifft, nennt man die Traufe des Daches.

First heisst die Linie, in welcher sich zwei von den Langseiteu eines Gebäudes aufsteigende Dachflächen schneiden.

Der Grat bildet sich da, wo zwei Dachflächen mit ausspringendem Winkel sich treffen.

Die Kehle entsteht dort, wo zwei Dachflächen mit einspringendem Winkel Zusammentreffen.

Der Punkt eines Firstes, wo eine oder mehrere Gratlinien diesen treffen, heisst der Anfallspunkt.

Fällt ein Grat in seinem unteren Teile mit einer Dachfläche zusammen und tritt er aus der Firstlinie dieser Dachfläche heraus, so bezeichnet man ihn als Ye rf allungsgrat oder Verfall ung.,

Fig. 261.

Traufe

Traufe

O:

■6

Traufe

(l

Traufe

TA'

First

'S

First

Traufe

i/b

Traufe

f.

.'V

Traufe

First x

Traufe

Traufe

a    fallst{Hinkte

Je nach der Form unterscheidet man Dächer mit geraden, gebrochenen, gebogenen oder anderweiten, durch die Grundrissform herbeigeführten Gestaltungen der Dachflächen. Demnach sind zu nennen:

1. Satteldächer (Fig. 268 bis 270). Sie bestehen aus zwei sich gegenüberliegenden geraden, gebrochenen oder gebogenen Dachflächen, die der liefe des Gebäudes nach durch Wände (Giebelwände) begrenzt sind. Namentlich bei eingebauten Häusern, deren Giebelwände meist durch die angrenzenden Nachbar-

Fig. 269.

Fig. 268.

Fig. 210.

gebäude verdeckt werden, ist die Neigung und Form der gegeiuiberstehendeu Dachflächen häufig eine abweichende, welche sich nach der Benutzungsart des Dachraumes richtet. Beispiele hierfür geben die Figuren 271 bis 273.

Eine besondere Art der Satteldächer bilden die Säge- oder Sheddächer (Fig, 274), welche im Querschnitte ungleichsehenkelige Dreiecke bilden, deren meist gegen Norden gerichtete steilere Seite verglast ist. Häufig ist eine Anzahl solcher Dächer nebeneinander angeordnet.

Fig. 274.

2.    Pultdächer (Fig. 275 und 276). Dieselben besitzen nur eine Dachfläche, welche sich mit ihrer oberen Begrenzung an eine senkrechte Wand anlehnt, während sie an den Schmalseiten durch halbe Giebel begrenzt wird.

3.    Walmdächer (Fig. 277) haben keine Giebel und es steigen mithin von allen Umfassungswänden Dachflächen auf. Je nach der Grundrissanordnung kann die Form derselben eine sehr verschiedene sein. Hinsichtlich derselben sei auf die in dem einschlägigen Bande dieses Handbuches*) bei dem Abschnitte „Dachausmittelungen“ vorgeführten Beispielen verwiesen. Werden auf den Schmalseiten Giebel aufgeführt, welche unterhalb der Firstlinie horizontal begrenzt werden, so entsteht das Halbwalmdach oder Krüppel Walmdach (Fig. 278).

Fig. 278.

Fig 275.

Fig. 277.

Fig. 276.

4.    Zeltdächer (Fig. 279 bis 281). Die Dachflächen laufen oben in einer Spitze zusammen und bilden entweder Pyramiden oder Kegel, je nachdem der Grundriss des Daches ein Quadrat oder Vieleck beziehungsweise ein Kreis ist.

Je nach der Neigung ihrer Dachflächen unterscheidet man flache und steile Zeltdächer; die letzteren führen auch den Namen „Turmdächer“ (Fig.280 bis289).

5.    Kuppeldächer (Fig. 290 und 291). Hierunter versteht man Dächer über kreisrunden oder vieleckig gestalteten Grundrissen, deren von allen Um-

*) Handbuch des Bautechnikers, Band XI. „Augewaudte darstellende Geometrie“ von E. Geyger. Verlag von Beruh. Friedr. Voigt in Leipzig 1902.

-a

pH!

Fig. 282. Fig. 283. Fig. 284.

Fig. 285.

Fig. 286.

Fig. 287.

Fig. 288.

-i

Fig. 290.

Fig. 292.

Fig. 289.

A.-

rr

"'"ifmm

Fig. 291.

fllü¹

fassimgsseiten aufsteigende Dachflächen eine kreisbogenförmige Krümmung zeigen. Hat das Dacii im Verhältnis zu seiner Spannung geringe Höhe, so bezeichnet man es als Flachkuppel, läuft dasselbe oben in einer Spitze aus, so nennt man es Spitzkuppel.

6. Geschweifte Dächer (Fig. 292 bis 296). Dieselben können über quadratischer, vieleckiger oder kreisförmiger Grundrissform aus der Zusammensetzung konkav oder konvex gekrümmter Dachflächen in der verschiedenartigsten Weise entstehen.

Je nach ihrer speziellen Form bezeichnet man solche Dächer auch wohl als Hauben-, Glocken-, Zwiebel- oder Kaiserdächer. Ist die Höhen-abmessung im Vergleich zur Spannung eine sehr bedeutende, so sind diese Dächer unter die Turindächer zu rechnen.

Das Holzgerüst, welches das Deckmaterial mit seiner aus Latten oder einer Brettschalung bestehenden Unterlage trägt, bezeichnet man als Dachgerüst, die unmittelbar unter der Lattung oder der Schalung liegenden Hölzer als Sparren.

Das untere Ende der Sparren wird Sparrenfuss, das obere Sparrenkopf, der Winkel, den ein Sparren mit seiner Fussfläche bildet, Fussschmiege genannt. Die Schnittlinie der Fussfläche mit der Sparrenoberfläche ist die Stirn, die mit der Sparrenunterfläche die Hacke des Sparrenfusses. Zwei im Sparrenkopf verbundene Sparren bilden ein Gebinde oder Gespärre.

Nach der Lage des Sparrenfusses zu den Dachbalken lassen sich die Dächer einteilen in:

1. Dächer in unmittelbarer Verbindung mit der Balkenlage (Dächer ohne Kniestock). Hierbei sind die Sparrenfüsse entweder in die Balken verzapft oder auf Fusspfetten gelagert, welche mit den Balken verkämmt sind (Fig. 297).

2.    Dächer, bei welchen die Sparrenfüsse höher als die Dachbalkenlage liegen (Dächer mit versenkter Balkenlage, Kniestockdächer). Die Sparrenfüsse ruhen auf Pfetten oder Stichgebälken, welche durch niedrige Wände (Knie- oder Drempelwände) gestützt werden (Fig. 298).

3.    Dächer ohne Dachbalkenlage — freitragende oder frêigesprengte Dächer (Fig. 299).

4.    Dächer, bei welchen nur einzelne Balken in grösseren Abständen (in den Bindern) vorhanden sind. Diese kommen namentlich bei Kirchenbauten vor, wenn die Gewölbe in den Dachraum einschneiden.

I. Satteldächer ohne Kniestock.

«) Dächer ohne Dachstuhl (Einfache Sparrendächer).

In dem einfachsten Dache sind nur Sparren zur Unterstützung der Dachlatten beziehungsweise der Dachschalung vorhanden. Auf jedem Balken steht ein Gebinde; die Längen Verbindung der einzelnen Gebinde geschieht durch die Dachlatten oder die Dachschalung. Zur Verhütung einer Verschiebung der Gebinde in der Längenrichtung des Gebäudes ist weiter eine Längen Verstrebung erforderlich. Diese wird erreicht durch Schwertlatten, Windstreben

g-

Ml

iMjl

/sFj-

gf ni

cff 1?

Fig. 300.

ôK

Jfy. 297.

's>

2.9,9.    .

m.

Fig. 299.

i-3,5 b,5m

*11 -B

w \\

V.

!'

//

./ i

1^1

//

:-=T"

[1

J? = _B undbalken S = 8tich oder Beerbalken iv - Wechselbalken S = Windstreben.

oder Windrispen, Hölzer von ⁶/i2 bis l0/u cm Stärke, welche in schräger Richtung unter die Sparren genagelt oder mit diesen überblattet werden. In Fällen, wo eine Dachbalkenlage nicht erforderlich ist, lässt man nur einzelne Balken in Abständen von 3,5 bis 4,5 m, sogen. Bundbalken, durchgehen, zapft in diese, etwa 60 cm von der Frontmauer entfernt, We c h s e 1 b a 1 k e n und in letztere zur Auflagerung der Sparrenfiisse kurze Stich- oder Le erb alken (vergl. Fig. 300 linke Seite). Es heissen dann die Gebinde über den durchgehenden Balken Bundgespärre, die dazwischen liegenden L e e r g e s p ä r r e.

Sind die Sparren so lang, dass dieselben sich unter der zu tragenden Last durchbiegen würden, so werden dieselben durch K e hl b alk en, auch Hahnenbalken genannt, auseinander gehalten (Fig. 301) oder es wird jeder einzelne Sparren von einem festen Punkte des Balkens aus durch eine Strebe (Fig. 302) unterstützt. Eine derartige Unterstützung wird dann nötig, wenn die Sparren eine grössere freie Länge wie 3,5 m besitzen. Wird eine mehrmalige Unterstützung der Sparren zwischen ihren Endpunkten erforderlich, so lassen sich beide Arten der angegebenen Unterstützungen verwenden (Fig.303 rechteHälfte).

Fig. 301.

«Äs

m

S/S

'S.

Vs.

Fig. 302.

w \v

Fig. 303.

'VS

»?

Sind die Sparrenfiisse mit den Dachbalken unmittelbar durch Verzapfung, verbunden, so muss vor denselben noch so viel Holz (25 bis 30 cm) stehen bleiben, dass ein Abscheeren des Balkenkopfes infolge des auf ihn wirkenden Sparrenschubes nicht zu befürchten steht. Zur Ableitung des Regenwassers über die Balkenköpfe hinweg werden dann Auffütterungen auf die Sparren, Aufschieblinge (Fig. 304), notwendig. Es entsteht dann dort, wo die Aufschieblinge auf den Sparren ruhen, eine Bruchstelle in der Dachfläche, deren Dichtung, namentlich bei Verwendung grösserer Ziegel oder Schiefer als Dachdeckungsmaterial, mit Schwierigkeiten verknüpft ist. Ein schroffer Uebergang zwischen der unteren flacheren und oberen steileren Neigung ist hierbei thun

sogen.

Fig. 305.

Fig. 304.

Bei älteren Dächern begegnet man auch häufig sogen. Unterschieb-1 in g en, Hölzer, welche an der Unterfläche der Sparren durch Verdübelung und Verbolzung mit diesen verbunden sind. Dieselben sind mit Versatzung und Zapfen in die Dachbalken eingesetzt, so dass der Sparrenfnss unbedenklich an die Vorderkante des Balkens herantreten kann (Fig. 306). Da diese Konstruktion aber einen nicht unbedeutenden Aufwand an Material und Arbeit erheischt so ist sie wenig zu empfehlen und wird besser ersetzt durch die Anordnung einer Fusspfette, welche mit dem Balken verkämmt und zweckmässig in Ab-

Fig. 306.

Fig. 307.

m.

y////

77777

Y////A

VA

ständen von 3 bis 4 m verbolzt wird, um ein Kanten derselben zu verhindern (Fig. 307). ln diesem Falle kann die Einteilung der Sparren unabhängig von der Balkenteilung erfolgen.

ß) Dächer mit Dachstuhl.

a) Dächer mit Kehlbalkenlage.

Eine Kehlbalkenlage wird in der Kegel nur angebracht, wenn man beabsichtigt, einen Teil des Dachraumes als besonderen Raum zu benutzen oder wenu eine Balkenlage zur Herstellung des oberen Abschlusses (der Decke) von Dachkammern erforderlich ist.

Jede Kehlbalkenlage bedarf, wegen ihres Eigengewichtes und da sie mehr oder minder belastet werden soll, der Unterstützung; es dienen hierzu die Rahmhölzer oder Stuhlrähme.

nur

die auf Durchbiegung in Anspruch genommenen Sparren

Die bei den Dächern ohne Dachstuhl zur Verwendung kommenden Kehlbalken kann man in ihrer Gesamtheit keine Kehlbalkenlage nennen, da sie nicht liegen, sondern hängen. Sie werden auch nicht angeordnet, um durch einen Fussboden oder eine Decke belastet zu werden, sondern sie sind im Gegenteil eine (wenn auch nur geringe) Last für die Sparren und dienen als Spannriegel, um auseinander zu halten.

Die Unterstützung einer Kehlbalkenlage geschieht am einfachsten in ihrer Mitte durch ein Rahmholz, welches an passenden Stellen der Balkenlage durch senkrechte stehende Stützen (Stuhlsäulen) getragen werden kann. Durch eine solche Anordnung entsteht ein

Kehlbalkendach mit einfach stehendem Stuhl.

Die Stuhlsäulen werden in jedem vierten oder fünften Gebinde, dem Binder, Lehr- oder Hauptgebinde, angebracht, so dass ihre Entfernung

Fig. 308.

Fig. 309.

₀¥

"Verbin düng bei.

(vergl. Fig. 308). A

-O

■s

A.

‘fl

a-

■|......

voneinander 4 bis 4,5 m beträgt. Die zwischen den Bindern stehenden Gebinde heissen Leergebinde, da ihnen die zur Unterstützung der Kehlbalkenlage dienenden Hölzer fehlen. Die Längenverstrebung wird durch 1 bis 1,5 m lange

Kopfbänder bewirkt, welche sich mit 6 bis 7 cm langen schrägen Zapfen in die Stuhlsäulen und das Rahmholz einsetzen. Der Winkel zwischen Stuhlsäule und Kopfband beträgt meist 45°, kann aber auch ein steilerer sein. Das Rahmbolz, die Stuhlsäulen und Kopfbänder, in der Längsrichtung des Rahmholzes gesehen, nennt man in ihrer Gesamtheit eine Stuhl wand.

Durch die Anordnung des einfach stehenden Stuhles (Fig. 308 und 309) ergibt sich eine Beengung des nutzbaren Dachraumes, auch ist bei einseitiger Belastung der Kehlbalkenlage, namentlich wenn der Abstand des Rahmholzes von den Sparren ein grosser ist, eine Querverschiebung möglich. Aus diesem Grunde empfiehlt sich mehr die Auflagerung der Kehlbalkenlage auf zwei seitlichen Rahmhölzern. Es entsteht dann das

Kehlbalkendach mit doppeltstehendem Stuhl (Fig. 310).

Die Lage der Rahmhölzer¹) wird sich hierbei stets nach den in der Balkenlage vorhandenen festen Punkten, welche zur Aufnahme der Stuhlsäulen geeignet sind, zu richten haben, allerdings unter Einhaltung folgender Grenzen:

1.    Die Rahmhölzer müssen wenigstens so weit nach innen liegen, dass die Kehlbalken auch über der senkrechten Aussenfläche des Rahmholzes noch in ihrer ganzen Höhe aufliegen;

zu

2.    Die Rahmhölzer dürfen niemals so weit nach innen gelegt werden, dass ihr Abstand von den Sparren mehr als 80 cm beträgt, da sonst den Zapfen, mit welchen die Kehlbalken in den Sparren ruhen grosse Last zugeteilt wird.

Den Verbindungen, welche man bislang fast ausnahmslos anwendete, um den Sparren, Kehlbalken, das Rahmholz und die Stuhlsäule miteinander zu verknüpfen (vergl. Fig. 311), ist eine grosse Widerstandsfähigkeit nicht zuzusprechen.

Fig. 311.

Fig. 310.

F\\. Vet'b in clu ng bei _A_.

Der kurze schräge Zapfen, mit dem sich der Kehlbalken in den Sparren einsetzt und dessen Halt einzig von einem hölzernen Nagel abhängt, welcher mit der Zeit stark zusammentrocknet, ist keineswegs als sichere Verbindung zu bezeichnen und ein Gleiches ist von der 2 bis 3 cm betragenden Verkämmung zwischen Kehlbalken und Rahmholz zu sagen. Bei älteren Dachstöhlen kann man häufig beobachten, dass einzelne Kehlbalken gar nicht mehr auf dem Rahmholze aufruhen, weil sich das letztere geworfen hat und aus der Verkämmung herausgesprungen ist. Baumeister Moll er hat in Erkennung dieser Uebelstände die folgende Verbesserung für die Verknüpfung der Hölzer des stehenden Stuhles vorgeschlagen (vergl. Fig. 312):

Die Stuhlsäule greife mittels Versatzung in den Sparren, während der doppelte Kehlbalken (Zange) die Stuhlsäule und den Sparren mit geringem Ausschnitte umfasst. Das Rahmholz findet dabei

Fig. 312.

sein unverrückbares Lager zwischen den etwas ausgeschnittenen Kehlbalken und der Stuhlsäule, indem sowohl das Rahmholz wie die Stuhlsäule um etwa je 4 cm ausgeschnitten ist und beide Hölzer durch einen Schraubenbolzen miteinander verbunden sind. Zur besseren Auflagerung des Rahmholzes kann dasselbe noch durch eine an die Stuhlsäule genagelte und in dieselbe mit Versatz eingreifende Knagge unterstützt werden. Die Kopfbänder werden an die Stuhlsäulen mit Schwalbenschwanz angeblattet, während sie in die Rahmhölzer mit Zapfen und Versatz eingreifen. Sparren und Zangen werden in den Bindern durch Schraubenbolzen verbunden.

Da die Verbindung der Sparrenköpfe durch Scheerzapfen als eine eigentliche tragende Unterstützung der Sparrenenden nicht angesehen werden kann, so ist die Anbringung einer Firstpfette stets zu empfehlen. Im allgemeinen und unter Voraussetzung der üblichen Holzstärken von 12/14 bis 13/16 cm und einer Entfernung der Sparrenmitten voneinander gleich 80 bis 95 cm können die Sparren auf höchstens 4,50 freigelegt werden. Fehlt eine Firstpfette, so wird man das Mass der Länge zwischen mittlerer Unterstützung und Sparrenkopf auf etwa die Hälfte der Maximalspannweite (höchstens 2,50 m) herabsetzen müssen, sofern man von diesem Teil des Sparrens eine gleiche Widerstandsfähigkeit erwartet wie von dem unterhalb der mittleren Unterstützung. Da ferner eine Firstpfette den Horizontalschub der Sparren wesentlich herabmindert und auch einen Längenverband im Dache bewirkt, so sollte dieses Verbandholz in keinem Dache fehlen.

Ist der Abstand der Rahmhölzer voneinander kein grosser (höchstens 3,5 m), so kann man die Firstpfette durch eine Stuhlwand stützen, deren Säulen auf den Binder-Kehlbalken stehen. Zur Verstärkung des Kehlbalkens werden dann

Fig. 313.

zweckmässig Kopfbänder zwischen ihm und den Stuhlsäulen (Fig. 313) eingezogen. Ueberschreitet dagegen der Abstand der Rahmhölzer voneinander 3,5 m, so muss die auf den Stuhlsäulen unter der Firstpfette ruhende Last durch Anordnung eines Hängewerkes (Fig. 314) auf die unteren Stuhlsäulen übertragen werden.

Nimmt der Kehlbalken eine so bedeutende Länge (über 5,50 m) an, dass er eine dritte Unterstützung verlangt, so haben wir es mit einem

Fig. 314.

üöe/~3,5rn

Kehlbalkendach mit dreifach stehendem Stuhl (Fig. 315 und 316)

zu thun. Zur Erhöhung der Querverstrebung empfiehlt sich dann die Anbringung besonderer Sturmstreben, welche in geneigter Lage zwischen den Binderbalken und den Säulen der oberen Stuhlwand derart eingezogen sind, dass sie mit dem Binderbalken ein Dreieck bilden.

Fig. 315.

AL

Fig. 316.

Verb in duny b. /

(vgl. Fig. 315). /)

\K

IS

Sind für die Fusspunkte lotrechter Stuhlsäulen in der Dachbalkenlage keine passenden festen Punkte vorhanden, oder soll ein von Verbandhölzern möglichst freier Dachraum geschaffen werden, so kann an Stelle des‘ stehenden Dachstuhles

der liegende Stuhl

treten, dessen Stuhlwände eine geneigte Lage haben. Der früher von den Zimmermeistern mit Vorliebe zur Ausführung gebrachte sogen, alte liegende Dachstuhl (Fig. 317 bis 320) ist in neuerer Zeit um deswegen aufgegeben worden, weil derselbe in den Bindern sehr starke Hölzer erfordert und auch äusserst schwer zu reparieren ist. Die Dachrähme lassen sich, wenn sie reparaturbedürftig sind, nur unter Anordnung umständlicher provisorischer Abstützungen aus ihrer Verbindung herausnehmen und wieder ergänzen, ein Uebelstand, der bei allen Zimmerkonstruktionen vermieden werden sollte. Bei den jetzt üblichen Bindern mit liegenden Stuhlwänden sucht man den Kehlbalken ein besseres Auf-

Of3i3f3of3ci333:

ix

X]

H=-I

lager zu geben, indem man die Rahmhölzer mehr nach raumes verlegt (Fig. 321 bis 326).

Fig. 323.

dem Innern des Dach

Fig. 324.

<y

r—

—ÇT

iU,

Verbindung bei A. y

^Verbindung bei B.

Fig. 321. 'Fig. 322.

Fig. 319.

&'eiten Ansicht.

Fig. 317.

Fig. 320.

Giebel Ansicht

DD

pn

Fig. 318.

Verbr ri diu ngr beiA.

30^0^303

P>

Ueberschreitet die freie Länge der Dachbalken 6 m, so ist bei den üblichen Holzstärken von 16/22 bis 17/25 cm ein Durchbiegen der Balken zu befürchten und es müssen dann die Binder so konstruiert werden, dass die Dachlast nach

den Tragewänden übergeleitet und ausserdem die Dachbalkenlage in einem oder mehreren Punkten durch den Dachstuhl getragen wird. Es geschieht dies durch

Fig. 326.

Fig. 327.

Fig. 325. &

'•N

■§

§__s

den hängenden Dachstuhl.

Die Last der zu tragenden Decke wird durch die in Abständen von 4 bis 5 m anzubringenden Hängesäulen aufgenommen und mittels Streben nach den Auflagern übertragen. Der als Zugbalken dienende Binderbalken darf durch das Dachgerüst ebensowenig belastet werden, wie eine Belastung der Streben zwischen ihren Endpunkten statthaft ist. Je nach der Zahl der durch ein Hängewerk getragenen Punkte des Binderbalkens nennt man dasselbe ein einfaches, zweifaches oder dreifaches Hängewerk.

Hängewerksdächer mit mehr als drei Hängesäulen (bei Kehlbalkendächern selbst solche mit mehr als zwei Hängesäulen) kommen nur äusserst selten vor.

Die Dachbalken erhalten entweder eine parallele Lage zu den Binderbalken und werden dann auf Unterzügen (Fig. 327) gelagert oder mittels Schraubenbolzen an Ueberziigen (Fig. 328) angehangen, oder sie sind rechtwinkelig zur Richtung der Binderbalken (welche dann Unterzüge sind) angeordnet (Fig. 329).

Fig. 328.

Fig. 329.

Ji

Die Verbiudung zwischen Binderhalken, Träger und Hängesäulen, sowie zwischen Streben und Hängesäulen beziehungsweise Binderbalken geschieht auf die gleiche Weise, wie dies bereits bei den Hängewänden (Seite 40 bis 42) des näheren erläutert wurde.

b) Dächer ohne Kehlbalkenlage, Pfettendächer

Wird keine Teilung des Dachraumes der Höhe nach beabsichtigt, so kommt auch keine Kehlbalkenlage zur Anwendung. Die Unterstützung der Sparren geschieht unmittelbar durch die Rahmhölzer, welche dann Pfetten heissen. In den Bindern befinden sich jedoch auch bei diesen Dächern Kehlbalken, deren Bestimmung aber ausschliesslich die eines Spannriegels ist. Zur Unterstützung der Pfetten können ebenso wie bei den Dächern mit Kehlbalkenlage Stuhlsäulen in lotrechter oder in geneigter Lage, sowie auch Hängesäulen angeordnet werden und unterscheidet man demgemäss:

1. Pfettendächer mit stehendem Stuhl,

2.    Pfettendächer mit liegendem Stuhl und

3.    Pfettendächer mit hängendem Stuhl.

ln Dächern, bei welchen die Sparrenlänge so gering ist, dass die Sparren zwischen ihren Endpunkten keiner Unterstützung bedürfen, kann man den Sclmb

Fig. 330.

der Sparren durch Anordnung einer Stuhlwand unter dem First aufheben und erhält dann ein

»?

V,

Pfetten.d ach mit einfach stehendem Stuhl (Fig. 330).

Zur Sicherung gegen Querverschiehung kann man dann die Sparren und die Stuhlsäule in den Bindern durch ein Zangenpaar verbinden, welches mit den Sparren und der Stuhlsäule um ein Geringes überschnitten und durch Schrauhen-bolzen befestigt wird.

Ist dagegen eine Unterstützung der Sparren zwischen ihren Endpunkten erforderlich, so kann dieselbe, genügend unterstützte Dachbalkenlage vorausgesetzt, durch den

doppelt ste li enden Stuhl

geschehen.

Da die Sparren auf die Stuhlwände nicht nur einen senkrechten Druck ausüben, sondern dieselben auch nach der Mitte des Daches gegeneinander zu

Fig. 331.

Fig. 332.

„y

schieben streben, so müssen die Wände auseinander gehalten werden ; es geschieht dies durch einfache (Fig. 331) oder doppelte (Fig. 332) Kehlbalken (Spannriegel) in den Bindern. Da diese, wollte man sie auf die Pfetten legen, kein genügendes Auflager ^ erhalten würden, so schiebt man sie zwischen Stuhlsäule und Pfette ein. Bei be-

deutender Länge der Spannriegel können dieselben von den Stuhlsäulen aus durch Kopfbänder unterstützt werden. Ist ausser den Mittelpfetten auch eine

Firstpfette erforderlich, so kann zur Unterstützung derselben entweder eine dritte Stuhlwand bis auf die Dachbalkenlage herabgeführt werden (Fig. 333) oder, wenn die Stuhlsäulen in der Mitte des Dachraumes hinderlich sind, durch ein Hängewerk die Last auf die seitlichen Stuhlsäulen übertragen werden (Fig. 334).

Fig. 333.

Auf die Unzulänglichkeit der bislang üblichen Verknüpfung der Hölzer des stehenden Stuhles wurde bereits bei Besprechung des Kehlbalkendaches hingewiesen. Möller empfiehlt, auch beim Pfettendache die Stuhlsäulen mit Versatz und kurzen schrägen Zapfen in die Sparren eingreifen zu lassen und den einfachen oder doppelten Kehlbalken seitlich an die Stuhlsäulen und Sparren anzublatten. Die Pfette erhält dann durch eine Ueberblattung, welche zur Hälfte in die Stuhlsäule, zur Hälfte in die Pfette eingeschnitten ist, ferner durch ihre Lage zwischen Sparren und Kehlbalken eine so vollkommen unverrückbare Lage, dass die Verbindung als ein festgeschürzter Knoten zu betrachten ist (Fig. 335).

Fig. 334.

Fig. 335.

Verbindung bei A..

Wenn in der Balkenlage feste Punkte zur Aufnahme des Druckes stehender Stuhlsäulen fehlen, oder wenn der Dachbodenraum nicht durch stehende Stuhlsäulen beengt werden soll, so lässt sich ebenso wie beim Kehlbalkendach dei

liegende Stuhl

zur

Ausführung bringen. Hierbei können die Stuhlsäulen sowohl nach den Aussen-wänden als auch nach etwa vorhandenen, die Dachbalken tragenden Innenwänden oder Zwischenstützen gerichtet sein. Allerdings wird in letzterem Falle der nutzbare mittlere Teil des Dachraumes sehr beengt und ist deshalb diese Konstruktion nicht immer anwendbar.

genügt eine Firstpfette,

m, so

Beträgt die freie Sparrenlänge höchstens 4,5 welche durch parallel zu den Bindersparren verlaufende Stuhlsäulen gestützt wird (Fig. 336). Zur Längsverstrebung können Kopfbänder dienen, welche nach

Fig. 337 oder Fig. 338 an die Stuhlsäulen angeblattet und in die Firstpfette verzapft sind.

Ist die Sparrenlänge grösser als 4,5 m, aber geringer als 7,0 m, so genügt Unterstützung durch Mittelpfetten nach Fig. 339 bis 341, während bei einer Sparrenlänge von 7,0 bis 9,0 m ausser den Mittelpfetten auch eine Firstpfette (Fig. 342 bis 344) notwendig wird.

Fig. 336.

Fig. 338.

Fig. 337.

Fig. 339.

Fig. 340.

Fig. 341.

Verbindung bei A. A

A erb in dun g \ bei B.

Fig. 342.

Ebenso wie beim Keblbalkendach lässt sich auch bei den Pfettendächern der

hängende Stuhl

auwenden, wenn die freie Länge der Dachbalken zwischen den Auflagerwäuden 6 m überschreitet. Die Konstruktion dieser Dächer dürfte ohne weiteres unter

Beobachtung des bei den Kehlbalkendächern mit hängendem Stuhl Gesagten aus der Betrachtung der Figuren 345 bis 355 klar hervorgehoben. Das durch die

Fig. 343.

Fig. 344.

Fig. 345.

Fig. 346.

ïi

Fig. 347.

Fig. 348.

Fig. 350.

Verbindung bei A. .

Fig. 349.

<3

LS

Verbindung bei A.

■a

7. . •*

(9

o-j-o- —ojo-L

Verb indun g bei H.

Fig. 351 bis 354 wiedergegebene Beispiel ist auf den Tafeln 6 und 7 in isometrischer Darstellung des weiteren erläutert.

Hängewerks Dach mit

offener Balken / a ge über

einer gewölbten Kirche.

Fig. 351. -    /

Schnitt A B.    /A

!■

SS

/FL

Fig. 352.

Schnitt C D.

V\

o 09 bot

iii:

riv

-----

~T1~ L........

.....rr.

Fig. 353.

Fig. 554. Sparren,

’age.

Offene Balkenlage da das Gewölbe in den. j Baehraum schneidet.\B

Taf. 6 u. 7.

<2r

7//,

7=Ê-

WX

’f

///

i.,

XX

ms.

XXx-

v--

f/l

'//

sgÿgll

fclll

N?

<a__

nms

m*

•-

-,

Ni

■'

r...

w

iky

*"»“

v\ V

m-

4>

gm

Xil

ri

te

§H

f\'s

X'X

■1

/>'

mi

il

mmm

Opd erbecke, Zimmermann.

Fig. '?55.

e¥o-

069

710

4- 270 -4-

zar-

006

zzç

129S

Fl

Wf

|W|

V\

JW\

fttIîF

FF

Fl

ir

s-G3-g-a-ET

II. Satteldächer mit Kniestock.

Um überall zugängliche und benutzbare Dachräume und auch wohl um einen grösseren Abstaud zwischen den Fenstern des oberen Geschosses und dem Hauptgesimse zu erhalten, ist man in neuerer Zeit von der früher allgemein üblichen Konstruktionsweise, die Sparren unmittelbar auf die Dachbalken zu stellen, vielfach abgewichen, besonders bei Dächern mit flacher Neigung. Die Sparren ruhen dann auf sogen. Knie- oder Drempel wänden.

Beim Kniedach finden die besprochenen Dachstühle in unveränderter Weise Anwendung und unterscheidet man auch hier Kehlbalkendächer und Pfetten-dächer. Da der Sparrenfuss nicht mehr mit dem Balken verbunden ist, also das Dreieck, welches Sparren und Balken bildeten, verloren gegangen ist, so ist die Querverschiebung des Binders xin anderer Weise zu verhindern und die Unbeweglichkeit der Sparren auf der Kniewand zu sichern. Ersteres ‘erreicht man durch Streben, letzteres durch eine sichere Verbindung der Sparren mit den Streben.

Die Kniewand, welche durch eine mehr oder minder bedeutende Erhöhung der Frontwände über die Dachbalkenlage hinaus gewounen wird, ist entweder als sichtbare Fachwand konstruiert und tritt dann zweckmässig vor die Mauerflucht der unteren Geschosse vor (vergl. Fig. 361) oder sie besteht aus einer auf der inneren Kaute der Fiontmauern sich erhebenden Holzkonstruktion, die bündig mit der Mauerflucht der unteren Geschosse mit massivem Mauerwerk verblendet wird und dann von aussen nicht mehr sichtbar ist (vergl. Fig. 356 bis 360.

Bei den Dächern mit stehendem Stuhl (gleichviel ob mit oder ohne Kehlbalkenlage) geschieht die Aufhebung des Horizontalschubes der Bindersparren gewöhnlich durch eine zwischen Balken und Sparren angeordnete Schub-strebe, welche ihren Fusspunkt in der Nähe des durch die Frontmauer unterstützten Balkenkopfes erhält. Wird diese Strebe und der im Binder angeordnete

Fig. 356.

iJ

ML

Stiel der Kniewand dann noch von einem doppelten mit der Strebe und dem Drempelstiel verbolzten Zangenholze umfasst, so ist der Schub gegen die Kniewand unwirksam gemacht (vergl. Figur 356). Zweckmässig, wenn auch nicht durchaus notwendig, ist es, den Sparrenfuss von der Zange mit umfassen zu lassen. Die Fussenden der Leersparren können dabei in kurze Stichriegel ein-greifen, deren eines Ende mit Schwalbenschwanz-Verblattung in einen Wechsel eingezapft ist, welcher die in den Bindern angebrachten Zangenhölzer gegeneinander verspannt. Als erhöhte Sicherheit ist zu empfehlen, die Sparren auf eine auf die Drempelstiele gezapfte Sicherheitsschwelle (Fusspfette) aufzu-

klauen (Fig. 357). Die zwischen Drempelstiel und Fusspfette eingeschobenen Stichriegel gestatten auch eine bequeme Anbringung eines Hauptgesimses in

Fig. 357.

TüJ

A.

Schnitt >•! Ji

r,

104). Die Stichriegel können fehlen, uach Fig. 358 oder 359 Bindersparren wie Leersparren auf eine Fusspfette

Holzkonstruktion (vergl. Fig. 373 auf Seite wenn

Fig. 358.

Fig. 353.

o, -

aufgeklaut werden. Soll hierbei der Sparren kurz vor der Fusspfette abgeschnit-werden oder stört bei überstellenden Dächern eine unter der Fusspfette

ten

liegende Zange die von den Sparreuköpfen gewünschte Profilierung, so kann die Zange nach Fig. 360 oder 361 oberhalb der Fusspfette angeordnet werden.

Fig. 361.

Fig. 360.

■m

Die Drempelstiele müssen 2 bis 4 cm von der Mauer abgerückt werden, können auch ein wenig nach innen geneigt werden, da sie bei dem imvermeidlichen Setzen der Binder stets etwas nach aussen gedrängt werden, ein Druck gegen die schwache und unbelastete massive Drempelwand aber durchaus vermieden werden muss.

Vielfach wird das Holzwerk der Drempelwand eingemauert, indem man die Steine der massiven Blendmauer bis zur inneren Bundseite der Drempelstiele durch binden lässt. Es geschieht dies, wenn das Holz werk der Drempelwand nicht sichtbar bleiben und diese einen Verputz erhalten soll. Wegen des leicht auftretenden Faulens oder Stockens des dann ringsum dicht von Mauerwerk eingeschlossenen Holzwerkes dürfte sich für solchen Fall mehr empfehlen, die Drempelwand 4 bis 6 cm von der massiven Verblendmauer abzurücken, sie wie eine Fachwand zu verriegeln und dann mit leichtem Steinmaterial (Schwemm-

Fig. 362.

Verbi nduncr leiü.

Verbbidunt r bei FL ^ r

steinen) auszumauern. Die Ausmauerung kann auch ganz unterbleilben, wenn man die Drempel wand auf der Innenseite mit einer Brett- oder Lattenschalung oder mit Gipsdielen zwecks Aufbringung des Verputzes verkleidet.

Beispiele für die Anwendung des stehenden Stuhles geben die Fig. 362 bis 364. In Fig. 364, sowie auch in Fig. 363 auf der linken Hälfte, ist die Schubstrebe nicht zwischen Binderbalken und Bindersparren, sondern zwischen Balken

Fig. 363.

11

\V.

w-Pöo -4

^300

350

ZOO

500

Ver~b in cl u tiff bei A.

’Ver'bin cLicrig beiB.

und Stuhlsäule eingezogen. Diese Anordnung empfiehlt sich, wenn der Fuss-punkt der Stuhlsä ule eine grössere Entfernung (über 1 in) von einer den Binderbalken stützenden Wand hat, weil durch die Strebe der auf der Stuhlsäule wirkende Druck aufgenommen und nach der Aussenwand übertragen wird. Da dann aber das Dreieck zwischen Sparren, Strebe und Zange verloren geht, so muss die Zange notwendig bis zur Stuhlsäule durchgeführt werden, damit ein neues Dreieck (vergl. abc bei Fig. 364) entsteht.

Bei den Dächern mit liegendem Stuhl wird in der Regel die Stuhlsäule als Strebe zur Aufhebung des Sparrenschubes benutzt. Die Zangen werden dann in gleicher Weise wie beim stehenden Stuhl zwischen Sparren beziehungsweise Drempelstiel (über oder unter der Fusspfette liegend) und

Fig. 364.

OOP

550

550

Fig. 365.

('

Ve r'birvdtLn^-beiJl.

f Tiî X

*er?iî

500

6 CO

bei B.

der Stuhlsäule angeordnet. Nur in dem Ausnahmefalle, dass die Stuhlsäulen nach dem Innern des Dachraumes geneigt sind, wird eine besondere Schubstrebe wie bei dem stehenden Stuhle erforderlich.

x ' , , //

Fig. 361-

Fig 366.

.i ?0---A-

••1.

Fig. 367.

■i.

V(‘rhin<Iun:f hri A ~ZŻ

%-£■

{Fig. 367.)

Ansicht

non

Aussen

Fig. 368.

Verbindung bei B

Beim Kehlbalkendache kann die Auflagerung der Kehlbalken auf den Rahmhölzern entweder in der bei Fig 365 auf der linken oder auf der rechten Hälfte

L_

Fig. 369.

l <*/ •/tim/u r

tret A.

-***■

tfOO

4-

yA

''A

dargestellten Weise erfolgen. Im ersteren Falle greift die Stuhlsäule mit voller Hirnholzfläche gegen das Rahmholz und ist in dieses verzapft. Zur Sicherung der Lage der Stuhlsäulen sind dann Kopfbänder C (vergl. Verbindung bei A) zwischen Stuhlsäule und Binder-Kehlbalken einzuziehen. Im zweiten Falle ist das Rahmholz um etwa 4 cm in die Stuhlsäule eingelassen und letztere greift mit Versatz und Zapfen in den Binder-Kehlbalken. Zur gegenseitigen Verspannung der Stuhlwände können dann Spannriegel D (vergl. Verbindung bei ß) dienen, welche bei grösserer Länge und zur Schaffung einer guten Querverstrebung durch Kopfbänder E gestützt werden können.

Bei den Pfettendächern greifen die Stuhlsäulen mit ihrem oberen Ende entweder oberhalb der Mittelpfetten in die Bindersparren, so dass dann die Pfette zwischen Stuhlsäule, Sparren und Zangenhölzern zu liegen kommt (Fig. 366 bis 368), oder sie sind in einem Spannriegel, welcher die Pfette trägt (Fig. 369), oder unmittelbar in die Pfetten verzapft (Fig. 370). Im letzteren Falle ist als Spannriegel eine Zange verwendet. Soll nachträglich eine Teilung des Dachraumes in horizontaler Richtung vorgenommen werden, so kann dies mittels schwacher Balkenhölzer geschehen, welche auf den Spannriegeln gelagert werden (vergl. Fig. 369).

Fig. 370.

1 rer~b iucf tu trj bei A.

ID

:V

620

Sind ausser Fuss- und Firstpfette noch zwei Mittelpfetten erforderlich (Figur 371 bis 474), so finden die letzteren am besten auf parallel zu den Sparren liegenden kräftigen Stuhlsäulen (Streben) Auflagerung. Um ein Durchbiegen

Fig. 373.

tttiu/t/oesimse

-tt-

Fig. 371. i

Querschnitt

A.

mZ7<

•930

-*■

_a_a

ja_a.

JŁ

ü.

Ifl

(Me

w:

Fig. 372.

fj îinQC rc Sc/l riitt

Fig. 374.

Stich 7/a Utenlcii/e 6 ci A.

TU

Verbindung hei V

'vr-

- ^

©

©

~

V.

/

!

ikJ]

I

ü

1"

%

<3

J.

J

vnper

J_I.

1

*

|

i

i

I

i

i

i

I

Schnitt C D

j__a.

o <j⁼⁼fk

Ł

m

M

B

u

I

i

I

i

V

i

i

1

i

i

i

i

>5

i

I

!

I

1 ’erbinctung. hei F"

©

Taf. 8 ii. 9.

£

w

Schnitt .A TB

*7

j

n

°0

°0

$sä

(Jsometrische JOarstefIuneg.)

I

i

I s

1

m;

M

t

i

1)

x

!

I

M

I¹

i

i

1

1

n

B

i

i

1

M

I

777777/.a

v777777ä

Wm

ff

Ł

7/////fo.

V7777y777y77

7/////////,

V////////A

'////////////

V/////VAV/Z

%

Jf

JJaujitge&imse

2^

_3

HD wu'nv

T

7T

581

x

lis

«

7

G

i

i

i

\

solch langer Stuhlsäulen zu verhindern, sind dieselben in zweckentsprechender Weise zu verspannen, auch ist der Horizontalschuh der Stuhlsäulen durch Streben aufzufangen und auf das auf der Aussenwand ruhende Ende des Binderbalkens zu übertragen. Im vorliegenden Falle ist der ersteren Forderung durch die Zangen B, der zweiten Bedingung durch die Doppelstreben C entsprochen. Da hier die Anbringung von Kopf bändern unter den Mittelpfetten nicht gut augäng-lich ist, so empfiehlt sich zur Herstellung einer guten Längsverstrebung die Anordnung von Andreaskreuzen, welche in allen oder wenigstens in jedem dritten Binderfelde zwischen die Pfetten gespannt werden.

Auf Tafel 8 und 9 ist ein Satteldach mit Kniestock und liegendem Dachstuhl für ein Wohngebäude durch Grundriss, Quer- und Längenschnitt, isometrische Schnittzeichnung und Teilzeichuungen zur Darstellung gebracht.

Fig. 375.

Bei den Hängewerks-Dächern können die Hängewerksstreben selbst als Schubstreben dienen oder man ordnet ebenso wie bei den Dächern mit stehendem Stuhl besondere Schubstreben zwischen Sparren und Binderbalken an. Die letztere Konstruktion ist die bessere, da alsdann

die Uebertragung einer    ~

etwaigen Bewegung im    //

Hängewerk auf die

—7

Gäü

Fig. 376.

-+■

080

Knie wand und umgekehrt auch die Uebertragung eines auf die Drempelwand wirkenden Druckes nach dem Hängewerke infolge plötzlicher heftiger Wind-stösse u. s. w. ausgeschlossen ist.

Beim einfach hängenden Stuhle wird die Hängesäule stets zum Tragen einer Firstpfette (vergl. Fig. 875 bis 378) verwendet. Etwaige Mittelpfetten können nach Fig. 376 auf Zangenhölzern oder besser nach Fig. 377 auf liegenden Stuhlsäulen gelagert werden ; im letzteren Falle ist gegenüber der in Fig. 376 gewählten Anordnung eine weitere Binderstellung möglich, weil

die Pleiten durch Kopfbänder gestützt werden können, welche an die Stnhlsäulen angeblattet sind.

Bei dem doppelt hängenden Stuhl nehmen die Hängesäulen die Last der Mittelpfetten auf. Ist noch eine Firstpfette vorhanden, so wird der auf dièse

Fig. 377.

wirkende Druck mittels eines einfachen Hängewerkes ebenfalls nach den Hauptsäulen und von hier durch die Hauptstreben nach den Aussen-wänden übertragen (Fig. 378). Hat der Spannriegel eine grössere Länge als 4,50 m, so empfiehlt sich die Anbringung von Kopfbändern zwischen Spannriegel und Hängesäule.

560

Ueberschreitet der Abstand der Hängesäulen des doppelt stehenden Stuhles 5,50 m, so ist die Anbringung einer dritten mittleren Hängesäule unter der Firstpfette anzuraten. Beispiele für derartige Binder ergeben die Fig. 379 bis 381, deren Anordnung durch die Darstellungen ohne weiteres erklärt

Fig. 378.

Vet'bindunf/' bei A..

TT

zz

■1 7

F~7

r~7

1/1

sein dürfte, wenn bei Betrachtung derselben das über die gleichartigen Binder hei den Dächern ohne Kniestock Gesagte beachtet wird.

Fig. 379.

Ver-bi) itl zi rtc/ bei A-.

0/

TT

m,

Jf

T—S-

-L-

1270

y///.

Fig. 380.

7(/o

JL

-B-

-C-S_S-

■Hl

700

USO

Durch Fig. 382 ist schliesslich noch der Binder eines Daches wiedergegeben, dessen Balkenlage zwar zwischen den Endauflagern noch durch zwei Zwischenwände gestützt wird, bei welchem aber die freie Länge zwischen den Aussen-wünden und den Zwischenwänden so gross ist, dass hier die Balken in ihrer

<§>

Ve/-Oin tJu/iff Itci C.

<D

Fig. 381.

V.

<§>

Schnitt Æ ~ B

- $2

77

-S.

-Ł

J__i_s.

7Ó0O

§8

o'

7, ‘eo

P=

Mitte aufgehangen werden müssen. Die Hängesäulen tragen dabei die unteren Zwischenpfetten, während die oberen Zwischenpfetten auf stehenden Stuhlsäulen ruhen, deren Fusspunkte in der Nähe der Zwischenwände sicheren Stand erhalten.

III. Satteldächer ohne Balkenlage.

(Freitragende Dächer.)

Dächer ohne Balkenlage kommen hauptsächlich über Gebäuden zur Ausführung, in denen keine Zwischenwände vorhanden sind, wie über Turnhallen, Festsäleü, Kirchen, Güterschuppen, Reithallen, Scheunen, Werkstätten u. s. wr.

Für manche Gebäudearten (Güterschuppen, Säle mit seitlichen Galerien) erscheint es zulässig, zwischen den Aussenmauern innere Stützen anzuordnen, welche zur Aufnahme der Dachlast Verwendung finden. Die Konstruktion solcher

"^7

Fig. 383.

~J

\lMO-

650

Fig. 384.

Binder ist naturgemäss eine weit einfachere wie derjenigen, bei welchen solche Zwischenstützen fehlen, da durch letztere der Seitenschub zum grössten Teile von den Aussenwänden fortgeleitet wird, namentlich wrnnn in Höbe der Traufen eine durchgehende Zangenverbindung angeordnet werden darf.

n.

Meist bleibt die Konstruktion des Daches voll sichtbar, doch kommen auch Fälle vor (bei Tanz- und Konzertsälen, über Turnhallen, ungewölbten Kirchen u. s. w.), wo eine Decke in gerader oder gebrochener Form gewünscht wird. Im letzteren Falle ist die Konstruktion so einzurichten, dass die Deckenschalung sicher befestigt wrerden kann.

7TVV

Die Verbindungen der einzelnen Hölzer sind immer so anzuordnen, dass sie weder durch Zug noch durch Druck gelöst werden können, weil es Vorkommen kann, dass Hölzer, welche für gewöhnlich nur auf Druck in ihrer Längsrichtung beansprucht werden, infolge plötzlicli auftretenden einseitigen Schnee- oder

Winddruckes zeitweise auf Zug beansprucht werden. Einfache Verzapfungen oder Verbolzungen sind deswegen zu vermeiden und an deren Stelle Ueber-blattungen so anzuordnen, dass aus beiden zu verbindenden Hölzern eine Vertiefung ausgearbeitet wird, damit der die Verbindung vervollständigende Schraubeu-bolzen keinen seitlichen Druck, sondern durch das Anziehen der Mutter nur Zug in seiner Längenrichtung erleidet.

Am sichersten wird ein freitragender Binder konstruiert sein, dessen sämtliche Hölzer Seiten von Dreiecken sind, namentlich, wenn je zwei Dreiecke eine Seite gemeinsam haben.

a) Dächer mit inneren Stützen zwischen den Aussen wänden

(Fig. 383 bis 417).

Diese kommen besonders über Lagerschuppen, Kemisen und Festsälen zur Anwendung. Im ersteren Falle bleibt das Dachgerüst voll, im letzteren Falle meist nur zum Teil sichtbar.

Die Fig. 383 und 384 stellen durch Quer- und Längenschnitt ein Dach mit inneren Stützen unter der Firstpfette dar. Da die Sparrenlänge etwa 8 m be-

Fig. 385.

*0°

-8

‘Ï60

8.

:r

j    w --------

trägt, so ist ausser der First- und Fusspfette für jede Dachfläche noch eine Zwischenpfette anzuordnen. Die auf letzteren ruhende Dachlast wird von Hänge-säuleu aufgenommeu und mittels Streben nach den Aussenwänden beziehungs-

Sl

_SL

1

w

\

! o

O

Fig. 387.

O

I

Verbindu.n.tf bei A-.

Fig. 385.

ii

G

D

D

Fig. 388.

O

3

o

TT

U

3^0

ffóO

Fig. 389.

■i O

*0

□

0

D

I

d

i

TT

zI7

i

i

4

t

i

i

i

*

E*

660

660

weise den Zwischenstützen übertragen. Zur Unterstützung der Pfetten und Schaffung einer Längsverstrebung dienen Kopfbänder.

Ein ähnliches Beispiel veranschaulichen die Fig. 385 bis 387. Da hier das Dach sehr weit über die Aussenwände vortritt, so ist für den Dachüberstand eine besondere Pfette angeordnet, welche durch Streben und Kopfbänder gestützt wird. Zur Verstärkung der Aussenwand sind in den Bindern nach aussen und innen vortretende Bundstiele angebracht, welche durch Schraubenbolzen miteinander verbunden sind. Die Verknüpfung dieser Stiele mit den Bindersparren (vergl. Fig. 387) durch Anblattung und Verbolzung beseitigt in wirksamer Weise den auf das Rahmholz der Aussenwand wirkenden Sparrenschub. Den gleichen Fall behandelt auch Fig. 388. Mit Rücksicht auf die geringere Spannweite und den geringeren Abstand der Pfetten voneinander ist hier von einer Verstärkung der Aussenwände in den Bindern abgesehen worden.

Bei Fig. 389 bis 392 sind in den Bindern zwischen den Aussenwänden je zwei Zwischenstiele angenommen. Die Uebertragung der auf den Pfetten ruhenden Lasten ist auch hier in gleicher Weise wie bei den vorhergehenden Beispielen mittels einfacher Sprengwerke nach den Aussenwänden beziehungsweise den Zwischenstützen bewirkt worden.

Die Figuren 393 bis 395 stellen ebenfalls den Binder eines Daches mit zwei Stützen zwischen den Aussenwänden dar. Da hier der Abstand der Stützen voneinander 12,20 m und demzufolge der Abstand der Firstpfette von den auf den Stützen lagernden Pfetten annähernd 7 m beträgt, so wird zwischen letzteren

Fig. 390.

¹

Empfehlenswert: Belise, Der Zimmermann. Mit einem Atlas von 44 Foliotafeln, enthaltend 652 Abbildungen. Preis 9 Mk. Verlag von Bernh. Friedr. Voigt in Leipzig.

ffl

ZT.A

a. ;

noch eine weitere Zwischenpfette nötig. Die Art der Uebertragung der auf den Pfetten ruhenden Lasten nach den Stützen uud Aussenwänden dürfte durch Betrachtung der Figur ohne weiteres verständlich sein. Um eine starke Schwächung

der sich kreuzenden Hölzer thunlichst zu vermeiden, sind die Zwischenpfosten, die von diesen ausgehenden Streben und die Hängesäule als Doppelhölzer angenommen (vergl. Fig. 394 und 395).

Ein ähnlicher Fall mit etwas anderer Lösung ist durch Fig. 396 und 397 veranschaulicht.

Fig. 391.

JL ein cf erisch n itt xu Fig. 390. Û-B_D__D_0__Q

n_o.

XI

\

>0

Zur Lagerung von Getreide und Stroh werden vielfach ringsum offene Hallen, sogen. Feldscheunen, ausgeführt. Bei diesen ist auf eine besonders gute Quer- und Längenverstrebung zu achten, auch sind die Binderstiele in zweckentsprechender Weise mit den Fundamenten zu verankern. Beispiele hierfür geben die Figuren 398 und 399.

Binder für Festsäle mit seitlichen Sitzhallen zeigen die Figuren 400 bis 403, solche für Hallen mit Galerien die Figuren 409 bis 417.

Die auf der Fuss- und

Bei dem ersten Beispiele (Figur 400 und 401) beträgt der Abstand der Stützen von einander 12 m und der Abstand der Stützen von den Aussenwänden 4m, die gesamte lichte Raumweite mithin 20 m.

Fig. 392.

unteren Zwischenpfette ruhenden Lasten sind durch die senkrechten Wand- und Zwischenstützen, die auf den übrigen Pfetten ruhenden Lasten durch Streben aufgenommen und nach den Zwischenstützen übertragen.

Verbindunffbei -A.

(Fig. 390.)

Zur Aufhebung des Seitenschubes dienen die Zangen in Höhe der Fuss- und Zwi-schenpfetten. Die Form und Auflage- p" rung der Decke ist < durch Betrachtung des Querschnittes ohne weiteres ersichtlich. Die Streben c (vergl. Längenschnitt) dienen zur Unterstützung der Zwischenpfetten b und bewirken eine gute Längsverstrebung im Dache.

Bei dem durch die Fig. 402 bis 405 in Quer- und Längen schnitt, sowie Teilzeichnungen wiedergegebenen Binder ist die Decke über den seitlichen Sitzräumen gegen den Sparrenfuss versenkt angeordnet. An Stelle eines durchgehenden Hängebalkens ist hier eine eiserne Zugstange vorgesehen, welche in

Opderbecke, Zimmermann.    8

•i

Fig. 39.3.

GJO

-394.

Ver bin ein ri y

bei Fl

rerfotnciuncr bei B. £*; '

SciinUtE F

4»

(HO

«i

Schnitt

*1 N

3»

/

jo

o

3^

s\

D

S»i

0

^0

u

u

-I-I

i K

GOO

Fig. 397.

1

H°l

6^5

1000

625

T

n

Fig. 399.

JRjr. -5.9S.

1,0 o.

1,00,

A

r<~f

6'8o

y

—M

------;

r:-

■s

’v.

-S-

P,

500

600

Fig. 400.

vu?

7/

600

009

Fig. 401.

HE

der Mitte durch ein sogenanntes Schloss (vergl. Fig. 405) nach Bedarf angezogen werden kann, ä nachdem zuvor das senkrechte Hängeeisen durch 1 Lösung der Schraubenmutter aus dem Schloss .a herausgehoben ist. Da die Streben des Bin-ders einen starken Druck auf den Tragebalken über dem Sitzraume ausüben, so ist dieser aus «n zwei übereinander liegenden Hölzern, welche durch Schraubenbolzen miteinander verbunden sind, : q gebildet. Zur weiteren Verstärkung dienen Kopf-\ bänder. Die ungünstig wirkende Ueberschneidung "I¹— der Hauptstreben ist dadurch vermieden, dass die Kreuzungsstelle derselben durch aufgesattelte

zusammen-

Schnitt .4 II

// Hölzer, welche mittels Schraubenbolzen

gepresst werden (vergl. Fig. 404), verstärkt ist.

Aus gleichen Gründen wie beim vorhergehenden Beispiel ist auch bei dem durch die Figuren 406 bis 408 in Querschnitt und Teil-zeichnnngen dargestellten Binder der Iragebalken über den Seitenräumen verstärkt worden. Um die Last der Saaldecke, die auf den Streben ruht, welche die oberen Zwischenpfetten stützen, ab-= zufangen, sind die Hängeeisen a und b angeordnet und ausserdem die Zangen c bis zu den

Streben durchgeführt.

s'

I-

Ansicht

V,

-T-

Verbinxlitiitf

bei a;.

Fig. 402.

HOOO

JT

J2_

Ii

Fig. 405.

jW

LE

A uFsicTzt

I I I I II 1 I I I l I ) I M

*> A

Schloss Fü r die Z uxjstan.(jen ùei A

Fiÿ. 40-?.

Q mer schnitt

y    à"ch nitl O- ~JJ.

Fig. 409 veranschaulicht einen Binder für einen Saal mit Seitengalerien, welche den Raum zwischen den Aussenwänden und den inneren Stützen ein-nelimen. Die Konstruktion dürfte ohne weitere Erläuterung verständlich sein. Ein etwas freieres und leichteres Aussehen Hesse sich dem Binder dadurch geben,

Fig. 406.

'i-

l-V.

<z

sz

'Æi

-t-

610

|.P-rV®-»

K/C

A.

600

0-

Fig. 407.

KAAA

Fig. 408.

Verb in <lun <j bei A

SchnUl

C JJ

ti

dass man die Zangen b auf die Strecke c d fehlen Hesse und die Zangen a durch eine eiserne Zugstange in Verbindung brächte. Die Hängesäule e könnte dann unmittelbar unter der oberen Zange abgeschnitten und durch ein Hängeeisen mit der Zugstange verbunden werden.

Die Halle der Kasseler Turngemeinde (Fig. 410 bis 412) zeigt Galerien sowohl an den Längsseiten, als auch an der einen Giebelseite. Die ersteren sind durchweg, die letzteren zwischen den Seitenstützen mittels eiserner Zugstangen an der Dachkonstruktion aufgehangen. Die Deckenschalung ist im unteren schrägen Teile unmittelbar an den Sparren, im oberen wagerechten Teile an schwachen Kehlbalken befestigt. Da die Bindersparren eine grössere Stärke wie die Leersparren besitzen, so ist eine Unterfütterung der letzteren durch 4 cm

Fig. 409.

33-

380 c*

6 00

0.90

S—

I_3>

3 70

stärke Latten vorgenommen Stärkung der Aussenwände sind vor dieselben in den Bindern beiderseits und an den Gebäudeecken nach aussen vortretende kräftige Wandsäulen angeordnet,

um

die Schalbretter nageln zu können. Zur Ver

welche durch Schraubenbolzen miteinander verbunden sind. Zur Längsverstrebung sind zwischen die unteren Pfetten kräftige Windstreben eingezogen.

Bei der für den im Mai 1899 in Kassel stattgefundenen Gesangswettstreit deutscher Männergesangvereine erbauten Festhalle (Fig. 413 bis 416) haben die Aussenwände des Hauptraumes einen Abstand von 44,50 m und die Zwischen-stützen einen solchen von 27,50 m, während die Binder nahezu 7 m voneinander entfernt sind. Diese bedeutenden Abmessungen waren möglich und berechtigt wegen der leichten Deckungsart mit Dachpappe und wegen des nur auf wenige

/*o

sr

Turnhalle

der Cass rler T um,gemein de (fuerschnitt

jl

i

3

m

X

%

i'i/ra

£

Fig. 410.

O

ES

Y

!

-(VIO.

O..-'

;n.-

3X *2/20

I

'

78'//s

o

I

I

O

?

1

V

4=

V.

O

4r

:

iÂ

Z?

?

%

T

7%^

4

O

g

i-'

s

1

1

LO,

.O,

xl

XL

r°,

>

F ■

i?/?o

y.....h

il"-U

4

4

H

Fons fruht i on

der Aussen /rand

Fin. 411.

Kÿ

i.i

V

%

Hj

JB in dei -fi Teile/ ■

Uch fi Te ller.

==

’r-'J?*-

Ml

Turnhalle

der Cass ri er T urn g e'meh Lönffetfschnitt /A

Fig. 412.

j Uito==oJ

isasd

V———<

<zz:

il

mm

........-\Vf-

7/

ET

Q=a

[O

aa-™

rl

h»

P§§

Festhalte

Für" den GesungrvetLstreit zu Cassel Grundriss zu ebener Frde,

Fig. 41-3.

<s

hO

SO -ff-

F ■ Post

ff’ '

a - Aborte u Pissoir Für Männer b -    ’ ’ Für /■'rauen

•    ■ • Sitnger

O - Feuermachte

F- Hautn Fur due Preis rechten

•' Her u/i le ryta der At - A äurne Für die tSünger i - G ar de rohen..

TTTT

1t-

ff

//icru b \r (Ątl/ieric . j

S(ingen 'Fribüne

Hier über- O iHerie

IB

jr

Fest halte

a:

liillllU- .... -

zr

II ieei- bt" tri

lerie

Uterin 'Cr-Kaijferlogen Alten berOa lerie

\\

it

WUT

=i ; 1 :

. >=

. =2 •

Einyangs Halle

O an_g

■*r

-er

Hor

'fll Ś

•ifl ^

Hor

iiił

'V

Tage vorgesehenen Bestandes der Halle. Der Bau hat sich denn auch in jeder Weise als stabil erwiesen. Damit die Sängertribüne möglichst von allen Sitzplätzen der Halle und namentlich von der gegenüberliegenden Kaiserloge übersehen werden konnte, musste vor derselben alles die Aussicht hindernde Holzwerk fortbleiben. Aus diesem Grunde sind die beiden mittleren Bindei-stiele vor der Tribüne in 5,80 m Höhe über dem Saalfussboden abgeschnitten

aus

Fig. 414.

h.

xi—a

xi—a

J3—di—-o—C

nun

Otcbelrvand SÎ.-J3

und durch ein doppeltes Sprengwerk abgefangen (vergl. Fig. 417). Hier zeigte sich allerdings, dass sich die Eckstützen infolge des starken Schubes der langen Streben und wohl auch infolge der ungleich grösseren Dachfläche über dei Tribüne und den anschliessenden Nebenbauten etwas dnrchgebogen hatten. Ls wurden deswegen nachträglich die Zuganker a und die unmittelbar unter dem Fussboden der Tribüne liegenden Anker b eingezogen. Die Unterzüge für die Balkenlagen der Galerien sind ebenfalls durch Sprengwerke verstärkt worden.

b) Dächer ohne Stützen zwischen den Aussen wänden

(Fig. 418 bis 482).

Hinsichtlich der Konstruktion dieser Dächer ist von Wichtigkeit, ob in Höhe der Sparrenfüsse in den Bindern eine durchgehende wagerechte Verbin-

düng gestattet ist, oder ob eine solche aus Gründen des freieren Durchblickes (bei Festsälen) oder des Verkehrs (bei Werkstätten, in denen sehr hohe Gegenstände hin- und herbewegt werden sollen) fehlen muss.

Beispiele der ersteren Art führen die Figuren 418 bis 475, solche der letzteren Art die Figuren 476 bis 482 vor.

Bei Fig. 418 ist die Dachlast durch ein einfaches Sprengwerk, bei Fig. 419 durch ein doppeltes Sprengwerk nach den Aussenwänden übertragen.

Fig. 415.

630

TT

et-

-O

JÖ30

IX' ° "XI

r:r

ciii

*    * jV V V* • .V V' v V V v ^    * v

cii*

Q uersehrütt

CD

Die Binder Fig. 420, 421 und 422 dürften namentlich für Lagerschuppen (Güterschuppen) in Frage kommen, da unter den gegen die Aussenwand weit vortretenden Dächern das Ein- und Ausbringen der Güter auch bei nasser Witterung erfolgen kann.

Für Lokomotivschuppen und Werkstätten, in denen Dämpfe ausströmen, ordnet man gewöhnlich über dem Firste des Daches kleine Aufbauten an, deren Längswände durch verstellbare Jalousien geschlossen sind. Ein Beispiel hierfür ist durch Fig. 423 gegeben. Dort, wo die Strebe des Hängewerkes gegen die

Hauptstrebe tritt, wird zweckmässig zur holz angebolzt (vergl. Fig. 424).

Verstärkung der letzteren ein Sattel-

Durch die Figuren 425 bis 431 ist ein Binder durch Querschnitt, isometiische Ansicht und durch Teilzeichnungen veranschaulicht, welcher sich namentlich für den Bansenranm einer Scheune eignen dürfte. Da die Hauptstreben einen nicht unbedeutenden Seitenschub ausüben, so ist zur Vermeidung des Herausschiebens der Grundschwelle das Schwellholz der Strebe in der Unterfläche ausgeklinkt und auf einen entsprechend gestalteten Binderstein (vergl. Fig 429 und 431)

gelagert.

Ist nur eine Zwischenpfette vorhanden (Fig. 432), so lässt sich die Dachlast durch ein einfaches Hängewerk und durch Streben, welche in der Richtung der Mittelpfetten angreifen, nach den Aussenwänden übertragen. Fehlt die First-pfette und sind die Sparren jeder Dachfläche durch zwei Mittelpfetten gestützt,

Fig. 416.

sr

II

IT—dir~ni j!i    jjiji p ii n u y nin n un j t

v ' 4> * j ' • ' •-    7Z'Z *    -Z ‘".'“i ’    '    CW.V

•--5    C'J‘

r'- Ł - H. J > - v » -,

Querschnitt E F

so lässt sich nach Fig. 433 die Dachlast in gleicher A\ eise wie bei Fig. 4o2 nach den Aussenwänden überleiten, wenn statt des einfachen ein zweifaches Hängewerk gewählt wird.

///y

£

12;

%

Sv;

2

-y

LJ

4M

Fig. 417.

z

44S5

y*

/ / / / '■ /’

''O/////,

g.

pi

ap.

\

t

a.

£

/w

? V u

''ć<

àf

£

3

;*-. - -

A*

V

•::

\'r

it? v':

'l.

ni

_/, anyercsc/cnitt O łł~

Fig. 418.

*

i

i

I

*-

? 70.

i

i

i?

I

i

n

23

i

<■

Fig. 420.

o

<-

»0

u

Fig. 419.

ö»

g

TU

TU

i

fv,

350

O

Fig. 421.

⁴ 3jł^X

,

X

480

+

•A

u

5,

3

G

X

i

Fig. 422.

Fig. 423.

Verbindung bei J4

Verbindung bei.23

Das Konstruktionsprinzip ist bei diesen Beispielen das gleiche ; die geringen Abweichungen sind bedingt durch die Art der Pfetten-Auflagerung und die verschiedene Anordnung von einfachen und Doppelhölzern beziehungsweise deu

K-

1015

Fig. 424.

ft

"CT

G 50

Ersatz des Häugebalkens durch eiserne Zugstangen. Bei aufmerksamer Betrachtung und Vergleichung der einzelnen Binder und der zugehörigen Teilzeichnungen dürften sich die Konstruktionsweisen von selbst erläutern. Besonders hingewiesen sei nur

aut die Verstärkung des Hängebalken-Auflagers bei Fig. 436 durch Sattel-

Iiölzer und Kopfbänder und auf die eigenartige Befestigung des Zugankers in den Zangen bei Fig. 439 unte*Zuhilfenahme eines entsprechend geformten Gussstückes (vergl. Fig. 440).

Fig. 426.

Fig. 425.

~\Terbindu,ncr • bet

'V,

Ja

'CT

870

't

'/Ä

's

Einen Binder mit dreimaliger Unterstützung der Sparren zwischen deren Endpunkten veranschaulicht Fig. 448. Wegen des bedeutenden Druckes auf die Auflagerfläche des Hängebalkens ist hier auf eine besonders gute Verstärkung und innige Verknüpfung der Hölzer besonderes Gewicht gelegt.

Bei dem durch Fig. 449 vorgeführten Beispiele sind die zur Aufnahme der Dachschalung dienenden Hölzer als „Längssparren“ parallel zur Dachtraufe auf die Hauptstreben verlegt. Derartige Dächer werden vielfach als „Pfettendächer“ bezeichnet, doch möchte ich, um Verwechselungen mit den eingangs dieses Ab-

Opderbecke, Zimmermann.

isr “"Wim

Fig. 431.

Stein A..

^Sjw\* illllilSmFi9Ä30-

'mùÊSk

Jl

\\

Gebäudesockel

429.

X Fig‘

CS

600

T?

Fig. 427.

Fig. 428.

’-g

■gylMF

Schnittes im Gegensatz zu den Kehlbalkendächern vorgeführten Pfettendächeru vorzubeugen, für dieselben die Bezeichnung „Längssparren-Dächer“ Vorschlägen. Zur Vermeidung ungünstiger Holzschwächung. sind die Streben a als

Fig. 432.

.XfjhX.

680

fi0

0 V

Fig. 433.

860

Doppelhölzer von solcher Stärke gewählt, dass an der Kreuzungsstelle vor den Zangen b noch etwa 7 cm Holzstärke verbleibt (vergl. Fig. 450). Die Konstruktion des Schraubenschlosses bei B ist durch Fig. 451 in Ansicht und Aufsicht des näheren erläutert.

Weitere Beispiele für Längssparren-Dächer sind durch die Figuren 452 bis 460 vorgeführt. Das erste Beispiel (Fig. 452 bis 457) ist nach gleichen Grundsätzen wie der Binder Fig. 449 konstruiert. An Stelle des Zugankers ist hier aber ein durchgehender Hängebalken gewählt worden. Das zweite Beispiel

9*

Fig. 434.

Fig. 435.

"Verbindung

bei ^4..

"7T7>J1

(-Fig. 458 bis 460) dürfte sich aus gleichen Gründen wie die unter Fig. 422, 423 und 424 dargestellten Binder vornehmlich für Lagerhäuser eignen.

Beispiele für Saaldächer mit verschalter Decke stellen die Figuren 461 bis 475 dar. Es wird hier genügen, zum Verständnis der Konstruktion darauf hinzuweisen, dass bei den unter Fig. 418 bis 469 wiedergegebenen Dächern die Deckenschalung an besonderen Längshölzern, bei dem durch Fig. 470 dargestellten Binder an Hölzern in paralleler Lage zum Gebäudequerschnitt und bei dem letzten Beispiele (Fig. 471) auf an die Dachschalung genagelte Latten befestigt ist.

Fig. 436.

SA

.1»°

—o*-

/ooo

Fig. 438.

Fig. 437.

Verbindung bei A .

'o

Schnitte -D-

Ein Dach, in welchem die horizontale Verbindung der Sparrenfüsse in den Bindern fehlt, ist durch die Fig. 476 bis 480 erläutert. Da hier das Dreieck fehlt, welches bei den bislang beschriebenen Bindern durch den Hängebalken und den Sparren, beziehungsweise die zur Dachneigung parallelen Hängewerksstreben gebildet wurde, so muss in anderer Weise für dasselbe Ersatz geschaffen werden, um ein Herausschieben der Aussenwände zu verhindern. Zu diesem Zwecke ist durch die Zangen a eine durchgehende Verbindung der Sparren unterhalb der unteren Zwischenpfetten geschaffen und mittels der als Doppelhölzer gestalteten Streben b sind an der Auflagerstelle die drei Dreiecke 1—2 — 3, 4 — 5 — 6 und 7 — 8 — 9 gebildet, welche aneinander grenzen und je eine Seite gemeinsam haben. Hierdurch ist eine so innige und feste Verknüpfung der Hölzer geschaffen, dass eine Formveränderung des Systèmes nur infolge des Zusammentrocknens der Hölzer möglich erscheint. Ein Hauptaugenmerk ist bei derartigen Bindersystemen natürlich auf die gute und feste Verbindung der

iO

Schnitt

Fig. 439.

[A.

3X0

'<?/

Ansicht

Fig. 440.

>1

Verbindung

bei C

J£_

DSf

"w v

Aufsicht

*!

ö|

Schnitt d-S ,

Fig. 441.

•S

S.

«I

<?

jFVgr. 443. Ve/’bi/1 c/ un çf bei \3

Verbindung

bei IL

4i

Fig. 444.

Schnitte/

Fig. 445.    ■

'O

oe<*

sSv

V/

£V

i°

fff/

;7Jć>

Fig. 446.

Verbindung

bei A

<b

WJÏÏK

\°

Verb inxlung bei B.

mJ

«3

\S

Fig. 447.

Ql

O ber~ćr' TV// der⁹

A Icin/Ł-stCele

t-

■a

Ul

•V

>_£i

mJ

Hölzer an den Eckpunkten der Dreiecke zu richten; für vorliegenden Fall geben hierüber die Teilzeichnungen Fig. 477 bis 480 den erwünschten Aufschluss.

Bei dem folgenden Beispiele (Fig. 481) ist der Seitenschub der Hauptstreben des Binders durch die in geneigter Lage angeordneten Zugeisen a aufgenommen. Der Fusspunkt der letzteren, sowie die Füsse der Hauptstreben und der in dieser Höhe vorgesehenen kurzen wagerechten Hölzer b finden festes Auflager in gusseisernen Schuhen. Um zu verhindern, dass die Klappstiele mit Hirnholz auf den Kragsteinen aufruhen, sind zwischen diesen und den Kragsteinen kurze Sattelhölzer eingeschaltet (vergl. Fig. 482). Dieselben werden zweckmässig aus Eichenholz hergestellt.

Fig. 448.

Jj | | JLä.ngenveT-strebu/ijj^ \beiA

ri

-éà-

■/T

AF

t£.

1230

Schliesslich ist noch durch die Figuren 483 bis 485 durch Querschnitt und Teilzeichnungen das Dach für einen Saal von IO m Spannweite mit verschalter Decke in gebrochener Form veranschaulicht. Da auch hier die wagerechte Verbindung der Sparrenfüsse fehlt, so ist durch Schaffung einer grösseren Zahl von Dreiecken die Wirkung des Seitenschubes aufgehoben.

c) Bohlendächer (Fig. 486 bis 503).

Bohlendächer gelangten zuerst in Frankreich durch de l’Orme und E in y zur Ausführung.

Der erstere Konstrukteur verwendete Bohlenstücke von l,50 bis 2,20 m Länge, 15 bis 30 cm Breite und 4 bis 6 cm Stärke, welche in der Form von Korb-, Halbkreis- oder Spitzbögen hochkantig in zwei- bis vierfacher Lage mit

wechselndem Stosse nebeneinander angeordnet und durch dichte Nagelung fest miteinander verbunden werden (vergl. Fig. 488).

Fig. 449.

V⁷*/.

A.

Fig. 450.

Vcrbiitdungr

bei. A.

V^V

/Schnitt C-li

Zur Verbindung der Bohlenstücke werden am besten geschmiedete Nägel mit breiten Köpfen verwendet, welche um einige Zentimeter länger sind als der Bohlenbogen stark ist. Die vortretenden Spitzen sindjgut umzunieten, damit die Nägel bei dem unvermeidlichen Setzen der Bögen nicht herausgedrückt werden. Sollen Holznägel verwendet werden, so müssen diese aus Eichenholz hergestellt sein; nach dem Einschlagen ist jeder

Fig. 451.

JS,

'Schloss

bei B

JF*u++ rien Hirtciei'

/oo 60 0

r—-

"•l

'on

Fur- tire T'eu xei.chn.urKt/en,

too

60 o

vl

'2L

Fig. 452.

s5

V/S/s

Verb induritj bei fi.

Ad y

Fig. 454.

S chrvili

d W’rLLncLunà V.    Lei A '

Fig. 453.

O;

ferbindun tf

C. /

Fig. 455.

Fig.

457.

Fig. 456.

\rerbin dtuiff

bei E7.

Ver. b indiLtiff

bei û.

A—A

einzelne Nagel durch einen einzutreibenden Keil fest gegen die Wandungen des Nagelloches zu pressen.

Da Bohlenbögen vermöge ihrer grossen Steifigkeit und der Bogenform keinen wesentlichen Seitenschub auf die Aussenmauern ausüben, so lassen sich

Fig. 459.

SSO

Fig. 458.

Verb in du'i </ bei B

620

of

ST"

Fig. 460.

r~\

Verbindu-nçr

bei A

mittels derselben weit gespannte Bäume überdecken, ohne dass eine wagerechte Verankerung ihrer Fusspunkte notwendig wird. Meist sind diese Bohlenbögen nicht zur unmittelbaren Aufnahme der Dacheindeckung bestimmt, sondern es ist über denselben für diesen Zweck ein besonderes^ Dachgerüst angeordnet, welches die Eindeckung auf ebener Fläche, also mit Schiefer, Ziegel, Dachpappe u. s. w. gestattet. Die Last dieses Dachgerüstes wird mittels Zangen auf die Bohlenbögen übertragen (vergl. Fig. 484 und 489). Das letztere Dach ist für die Reithalle des Husaren-Regimentes in Kassel zur Ausführung gelangt. Den zugehörigen Längenschnitt und Grundriss (Aufsicht) stellen die Figuren

Fig. 461.

493 und 494, einige Teilzeichnungen die Figuren 490 bis 492 dar. Da die Halle ringsum offen und nur an    den    Langseiten

ç\o

durch eine 2,50 m hohe Bande geschlossen    ist,    so musste

eine sorgsame Verankerung der Binder y    auf    den    Pfeiler-Auf-

•/ ■

TJ

lagerungen vorgenom-men werden, um ein ~T    Abheben    derselben

durch heftige Stürme zu verhindern.

8J0

Fig. 462.

Mit Vorteil werden derartige Bohlenbögen auch zur Ueber-deckung von Räumen verwendet, deren Decke in der Form eines Tonnengewölbes verschalt werden soll.

Ein Beispiel hierfür ist durch die Figuren 495 bis 499 zur Darstellung gebracht. Die Bögen stehen hier in Abständen von etwa 1 m, ruhen auf kräftigen Schwellen auf und sind durch die Zangen a und b miteinander verbunden.

UÓO

E m y verwendet möglichst lange, 4 bis 6 cm starke und 15 bis 20 cm breite Dielen, welche in Bogen-form mit ihren Breitseiten 4- bis 10fach übereinander gelegt und durch Eisenringe und Schraubenbolzen miteinander verbunden werden (vergl. Fig. 490 und 500). Da diese Dielenbögen das Bestreben haben, in ihre natürliche gerade

Lage zurückzugehen, so müssen dieselben mit den Binderstreben und Wandstielen des eigentlichen Dachgerüstes durch Zangenhölzer in Abständen von 1,5

Fig. 463.

•s

tooo

bis 2,0 m verbunden werden. Hierdurch wird gleichzeitig eine gleiclnnässige Uebertragung der Dachlast auf die Dielenbögen erzielt, auch der gegen die

Fig. 466.

Fig. 465. vj

7/ei J4

\⁷e/-biriflun.

Schnitt L

HC

Fig.

464.

’.A

680

Aussenmauern gerichtete Seitenschub unwirksam gemacht. Eiu Beispiel hierfür geben die Figuren 501 und 502.

Fig. 467.

k\

■°/

j'ioo

.1

ift

äiiii

■//

M

Fig. 469.

wl

HF/t

•Schnitt

ii

•:>

Fig. 468.

Verbi,n d'urig

Opi

C.

rfci

xm

Ü

cw,

TT

LJ

"tür

Il ■!

Eine Vereinigung der Systeme de l'Orme und Emy lässt sich dadurch erreichen, dass man einen de 1 0 rm esehen Bogen nach oben und unten durch aut die breite Seite verlegte Bohlen verstärkt. Der Querschnitt eines solchen Bogens erhält dadurch eine T-Form (vergl. Fig. 503).

II

I

S

I

I

RT

Tn

§

I

\

»

Jj'dnffe

n schnUJ

1

1

1

Fig.

470.

II

O

N

U '

/ o

sS

/6

V

I

I

I

J

l

o

■A

ST

\<>y

D

I

CA

■

'

T

&r

C

fe±J

400

+■

Querschnitt

o Muas* fa t* für Quer un tf 7. tint/etise/tnift

//>// ,1

Mao.sstah für die 7'eitxeic/tnunt/erc

"    >o    O    /J*/.

7JV

\°

Fv- «

471.

° Il b.

Quer.se/i7iift

-~f\

7/B

.1

ir

/T

/    /Z fin r/e 7i.

Fin. 415.

Wk

' Fig. 473.

'fer %bin (funt/ bet A .

3?

Ht

UsT

vy////.

...

Fig. 472.

ff    \\\\

A iinr/ense/t nitt \ y). \

f/

«l

Sctmilf CB.

-B

Fig. 476.

\ -j

/yfâ,

AZZ ’yZ

p Längen, verstreb lu vy jgj ***■

:-f

4000

*-

6/

_4

'5

*5/

/ fty. 477.

Verbindwzg bei 15.

47S.

T/erbin duzitf bet C.

Fig.

â-=$3

480.

'\

Verbindungr

beil7.

V,

IL.

Fig. 479.

Ve r-bincüiLT zr/

bei A

d) Parallel-, Säge- oder Sheddächer (Fig. 504 bis 506 und Tafel 10 und 11).

den Räumen eine gute Beleuchtung

Diese der Neuzeit angehörenden Dächer wurden zuerst in England zur Ueberdachung von Fabrikgebäuden, bei denen grosse Werkstätten in einem Geschoss vereinigt sind, verwendet, um

um

durch Oberlicht zu geben. Die Flächen zum Einfall des Lichtes müssen

'A

Fig. 481.    ■

Oi£>

*■

990

~b

Fig. 482.

Aui'la.gertLngr

dar-

y.

'/////A

Klafxfi s ttele. Sei A

gleichmässiges zerstreutes Licht zu erhalten, nach Norden oder, wo dies nicht zu erreichen ist, nach Nordwest oder Nordost gerichtet sein. Dieselben können entweder eine schwach geneigte (Fig. 504 und 505) oder eine lotrechte Lage (Fig- 506) haben. Im ersteren Falle wählt man den Winkel, unter welchem die Dachflächen zusammenstossen, meist gleich 90° oder etwas unter 90°, während der \\ inkel zwischen der Wagerechten und den Dachflächen zwischen 20 und 30°, beziehungsweise zwischen 60 und 70° schwankt und hierbei die steileren Flächen stets zur Aufnahme der Fenster dienen.

Baumeister A. H Öffner in Dresden konstruiert die Sheddächer als Satteldächer mit gleichgeneigten Dachflächen und ordnet an deu gegen Norden gerichteten Flächen steiler gerichtete Oberlichtfenster an. Die Sparren sind aus

Verb in du nxf

bei B

Fig. 485.

il

% v> V. V.

\1

Fig. 484.

w?

Ve/'b in

'\9

/A

D,

Schnitt

'/y

'.////

Fig. 483.

iuoo

r¹

! Ê,

Fig. 491.

rso

%*

Ho etc C

4r

Fig. 489.

■%

t£\

150?220

'/s-J O

V_

Fig. 481. I

°₀ o

W Fig, 488.

<\

loo

Fig. 490.

ni

So

Schnitt A -Ji

il

Grundriss (ter- 11 ie der Lag er Fig. 492.

T r...?

>v

SM.

itL

/00

First tinte.

TF

EP

JUL

ri h

//

Jjünxjcnsch.nilt

Fig. 493.

ZOO

I!

li!

pp

/SA/

ZX

ITT

Fis-

494.

tö

Grundriss.

rih

5.

yj*r.

Fig. 499.

/Z

P*⁵

cT

Fig. 495.

.o"    f¹'

r ₁o-

\*

lOi

-7

Fig. 496.

Jbiisitjen&c/i nZtt

3ÓO

Jl

JUl

JUL

zz®

i§

IL

Fig. 497.

T ^er'b in dun * bei A.

Fig. 498.

(©

\ru

WJ

uu

-t»

U*

.*8

ûs

"‘I

Fig. 500.

Fig. 501.

i>

,\v

cł

**

4J

o'

K-

o <>

JOB 5

GB

mm

dJH

Fig. 502.

ŃSv/, NAŃ'/, A-

s"*

*L

y,f

//sSV/SNV/.X''

„\\\\\W\\Y AWWWXXWWWWW

y/yÿo^y// >sFj< .<

ÛO

c?

Mans stab Für die Teil xeicfrtiuncfen

jVuxLSstub lilr tlenJJi/iden

H) o Su

1,

£i__£]

HyM.

20 cm breiten und 4 cm starken Bohlen gebildet; sie ruhen auf Langhölzern von 15/30 cm Stärke, welche von eisernen Säulen getragen und mittels Zuganker gegen seitliches Ausweichen gesichert sind. Zur Verhinderung der Schweisswasserbildung ordnet Höffner zwischen den Sparren entweder eine Einschubdecke an, oder er verkleidet dieselben mit 6 cm starken Korkplatten und überzieht diese mit Gipsputz auf Lattengewebe. Nach dem letzteren Systeme sind die umfangreichen Sheddachbauten der Zwickauer Kammgarnspinnerei , welche auf Tafel 10 und 11 in Schnitt und Teilzeichnungen zur Darstellung gebracht sind, ausgeführt worden.

Fig. 503.

Die Spannweiten der einzelnen Sheddächer bewegen sich bei Holzkonstruktion etwa zwischen 6 und 12 m, während unter Verwendung von Eisen solche Dächer bis 16 m Spannweite zur Ausführung gelangt sind.

Fig. 504.

TJ

ff

850

Im allgemeinen wird es sich jedoch mehr empfehlen, die Spannweiten der einzelnen Dächer nicht zu gross zu wählen, weil bei der dann einfacheren Binderkonstruktion erheblich an Baukosten gespart werden kann und eine viel bessere Beleuchtung der einzelnen Dachhallen möglich ist.

Die Grösse der Lichtflächen nimmt man gewöhnlich nicht unter der Grundfläche des zu erleuchtenden Raumes an; sie ist in jedem einzelnen Falle den an die Erhaltung des Raumes gestellten Anforderungen anzupassen.

Sind die Dächer zu lang, um das Regenwasser mit genügendem Gefälle nach den Giebelwänden abzuführen, so schliesst man die zwischen den Traufen benachbarter Dächer liegende Rinne an Fallrohre an, welche zwischen den

r:

1 y

Verbindung bei A

Verbindung bei B

'■c

a

? Ftueseijten

V

c

d

a=G gps Überzug b=Kork platten c llolzlätteilen d-Futz

A

,

W

w

\

;

m

890

18-

-98

98

£

@ •

x:.

Taf. 10 u. 11.

Sparrenträger mit Armirungp

w

-98

-98

98

-.y v

„w--"

w

WO

850

OOh

900

OOh

y ':-'.yslr>V.-V.-’ Ü1■: ~ ~ /.'fiS : T, : > włSjT-'- - ^

sN

<

31

%

i

\\

ohr.

Obi

VV5a

no

W/////ÆM?/W/MMA'mAAV7/K/AÏ//////////////////////^^^^^    "

Opderbecke, Zimmermann.

••• : • .

.

r

. . .

f

•-

:

dann verdoppelten Binderstielen Platz finden und in einem unter dem Fussboden des überdachten Raumes liegenden Kanal endigen. Sind zur Unterstützung der Dachkonstruktion hohle gusseiserne Säulen verwendet, so kann man diese als Fallrohre benutzen.

Fig. 505.

CT

/ZOO

Fig. 506.

V/

800

M ansardendäch er.

Mansardendächer wurden zuerst von dem französischen Architekten Mansard zum Zweck der Gewinnung von Wohnräumen im Dachraume ausgeführt. Da die von der Traufe nach dem First verlaufenden Dachliächen auf jeder Dach-

■Bi" ff

Bei eingebauten Häusern ist der Querschnitt der Mansardendächer häufig dadurch unsymmetrisch gestaltet, dass die nach dem Hofe gerichtete Dachfläche entweder in gleicher Neigung (vergl. Fig. 514, 518, 51',) und 521) oder im oberen Teile mit flacherer, im unteren Teile mit steilerer Neigung (vergl. Fig. 522 und 527)

Fig. 508.

Fig. 509.

rT7

r:

Ns»

Fig. 507.

-s:

Die Neigung der einzelnen Dachflächen kann innerhalb der durch das Deckmaterial vorgeschriebenen Grenzen gewählt werden, falls die örtliche Bauordnung nicht vorschreibt, dass die Neigung des unteren Teiles eine gewisse Steile (meist über-

willkürlich

60 °) nicht schreitet.

erbirnluntf bei A

Schnitt C ~D

bis zur Hinterfront durchgeföhrt ist. Es entstehen dadurch oft Dachformen. welche, streng genommen, nicht als Mausardendächer, sondern als Satteldächer

mit ungleicher Dach-neigung zu bezeichnen sind. Da der Volksmund jedoch Wohnungen, welche sich a in derartigen Dach- ; räumen befinden, als ;

i—i?

Fig. 510.

V/

Mansardenwohnungen ; bezeichnet und diese ■

F~

^ /

1/

Bezeichnungsart auch I in Fachkreisen die : meist übliche ist, so '• habe ich nicht ange- ; standen, Beispiele ; ' hierfür unter diesem '<

'J.io

Abschnitte zu bringen ;

y/

-- Jc/

(vergl. Fig. 516 u. 518).

Fig. 511.

Teil

abccL

Dient der untere c Teil des Daches Wohnzwecken, so ist derselbe in der^beabsichtigten Zimmerhöhe durch eine Kehlbalkenlage nach oben abzuschliessen, welche durch Rahmhölzer, die auf stehenden oder liegenden Stuhlsäulen aufruhen, gestützt wird. Da die Scheidewände in der Regel als Fachwerkwände konstruiert werden, so können durch zweckentsprechende Anordnung von Streben in denselben die erforderlichen Quer-und Längenverstrebungen ohne Schwierigkeit geschaffen werden.

Hl

Für den oberen, in der Regel als Bodenraum dienenden Teil des Daches findet entweder der stehende, liegende oder hängende Dachstuhl ohne Kehlbalkenlage Anwendung. Wird ein Bodenraum über der Kehlbalkenlage nicht beansprucht, so wählt man als Deckmaterial für die obere Dachfläche zweckmässig Holzzement, für welches eine Dachneigung von 1 : 20 bis 1 : 30 genügt (vergl. Fig. 522). Der

*) Yergl. Opderbecke, Der Dachdecker und Bauklempner, Verlag von Bernh. Friedr. Voigt, Leipzig.

Bodenraum befindet sich dann häufig in dem hinteren, dem Hofe oder Garten zugekehrten Gebäudeteile.

Fig. 513.

Fig. 512.

a.

_s.

ja

£.

///

V/

/A

.12 0

rrr

VA

Ist der Dachraum nicht für Wohnzwecke ausgebaut, so kann trotzdem eine Kehlbalkenlage den unteren steileren Teil abdecken; meist wird aber von einer

Fig 514.

i>>

Va

Yr

..A!

Va

'I

WO 30 O

12    3

8    9 1oM.

solchen Abstand genommen. In beiden Fällen können je nach der Art der beabsichtigten Benutzung und der Unterstützung der Dachbalkenlage der stehende

li

Fig- 515.

Schnitt E F.

cl

V,

Fig. 516.

«9

Schnitt AB CU

\/r/, 77777* I

\*æzzzzzznzC

Z/>

jim v

I *BZZZ22ZZZZ22.

5”Ë

ZZZ2ŹZ.

1817/7/7771 üb

"i

l'JY////.

7Z2ZŻL

Zimmer

—f*—

II

21

s)A{/y/Sà v?///$[

'A

iO.O ÓO ü /

F(₇. 0 5/7. !

6 y

^ /«gpy

oder liegende Dachstuhl, Hänge- oder Sprengwerke zur Anwendung kommen, derartige Dächer finden gewöhnlich nur dann Anwendung, wenn es sich um Gewinnung eines möglichst geräumigen Dachbodens für Geschäftszwecke, z. B. Speicheranlagen, handelt.

Fig. 518.

-Cb

/ÛO So o

I.... I..., l

Ein Dach ohne Kniestock mit Wohnräumen im unteren und Bodenraum im oberen Teile zeigen die Figuren 507 und 508 im Quer- und Längenschnitt. Die Kehlbalkenlage ist sicher auf den Rahmhölzern der Korridorwände und der seitlichen stehenden Stuhlwände gelagert. Um den Druck der letzteren von den Dachbalken abzuleiten, sind diese als Hängewände (vergl. Fig. 508) konstruiert. Für deu oberen Teil des Daches ist der doppelt stehende Stuhl gewählt. Fig. 509 veranschaulicht die Konstruktion der Fensterbrüstung in grösserem Massstabe.

Fig. öl 9.

/A • X.

if

In ähnlicher Weise ist das durch Fig. 510 veranschaulichte Dach konstruiert. Auf der 1 m hohen Drempelwand sind hier die massiven Frontwände der Dachfenster (vergl. die Teilzeichnung Fig. 511) aufgesetzt. Die Sparren erhalten Aufschieblinge a, damit die Dachrinne in gerader Linie vor den Dachfenstern durchgeführt werden kann.

Bei dem durch die Figuren 512 und 513 wiedergegebenen Dache ist die Decke über dem unteren Wohnzwecken dienenden Teile durch parallel zu den Pfetten auf durchgehenden Binderzangen gelagerte Hölzer gebildet. Diese Konstruktionsweise ermöglicht auch das nachträgliche Anbringen von Decken in handenen freien Dachräumen.

Zur Schäftung eines nutzbaren Bodenraumes sind die Sparren der unteren steileren Dachfläche über die Deckenbalken hinaus nach die Sparren des oberen Teiles verzapft.

vor-

oben verlängert und in

Fig. 520.

Venbincluntf bei A.

rvx

GD

Ein Dach mit lotrechter über die Kehlbalkenlage hochgeführter Aussen-wand an der Hinterfront ist in Fig. 524 dargestellt. Da der Abstand der Aussen-wände von den balkentragenden Innenwänden 6 m beträgt, so sind die parallel den Dachbalken verlaufenden Scheidewände des Dachgeschosses mittels einfacher Hängeböcke aufgehangen.

Damit die den Aussenwänden zugekehrten Streben der Hängewerke aus einem Stück hergestellt werden können, sind die Kehlbalken in den Bindern als Doppelhölzer zu wählen.

zu

s.

Fig. 521.

.g—a—a

2 immer

4 70

ÊU-S-S-3

470

Fig. 523.

■ü-S-

oco

:ï:\o

/ Korridor

Bod e/tj 'au tu

2 JO

410

i— -B.

!_

V,

-V

\ Fig. 522.

4/0

Fig. 524.

Die Figuren 515 bis 517 zeigen ein Dach, bei welchem in den vorderen, der Strasse zugekehrten Teile durch Einziehung von Scheidewänden Wohnräume geschaffen sind, während der nach dem Hofraume liegende Teil als Bodenraum Benutzung finden soll. Da die 7 m lange Wand G nicht unterstützt ist, so ist

Fig. 525.

Fig. 526.

Vc/ 'bin ciunc/-bei A .

Z~7"

dieselbe als Hängewand konstruiert worden. Aus gleichem Grunde sind auch die vorderen Stuhlwände als Hängewerke ausgebildet (vergl. Schnitt E —F). Die Form dieses Daches ist die eines Satteldaches mit Dachflächen ungleicher Neigung*

Fig. 521.

fr

sN

Eine ähnliche Form zeigt das folgende Beispiel (Fig. 518), bei welchem die nach der Hinterfront abfallende Dachfläche eine sehr geringe Neigung besitzt.

Dächer mit gebrochenen Dachflächen auf der einen und durchgehender Dachfläche auf der anderen Gebäudeseite veranschaulichen die Figuren 519 bis 522. Die Konstruktion derselban dürfte durch deren Betrachtung und unter Beachtung des bei den vorangehenden Beispielen Gesagten verständlich sein.

Op(1 erbecke, Zimmermann.

Mansardendächer, deren unterer Teil nicht zu Wohnzwecken ausgebaut ist, stellen die Figuren 523 bis 528 dar und zwar die beiden ersteren solche mit Kehlbalkenlage, die übrigen solche ohne Kehlbalkenlage.

Pultdächer.

Die Pultdächer finden Anwendung, wenn ein niedriges Gebäude sich mit der Langseite an ein höheres Gebäude anlehnt oder wenn ein Gebäude mit der Langseite auf der nachbarlichen Grenze errichtet werden soll, wohin ein Tropfenfall nicht gestattet ist. Sie besitzen demgemäss nur „eine“ geneigte Dachfläche, welche sich mit dem Firste gegen eine lotrechte Wand, die sogen, „hohe Wand“ anlehnt.

Fig. 528.

Fig. 529.

Terbindunff bei A

\\

---bJo

Fig. 580.

•' ‘JlV

Ca v

Big. 531.

bOO

rerbindui

bei.A

Für eine unbewegliche Lage des

Sparrenfusses ist ebenso wie bei den Satteldächern Sorge zu tragen; ferner ist ein Uebersehieben der hohen Wand infolge des gegen die Dachfläche senkrecht gerichteten Winddruckes hindern. Dieser Druck gegen die hohe Wand wird um so gefährlicher, je höher diese und je steiler die Neigung des Daches ist. Man lege deswegen die oberen Sparrenenden nicht unmittelbar auf das Mauerwerk der hohen Wand, sondern

zu ver-

setze vor diese eine Stuhlwaud, deren Rahmholz als Firstpfette Verwendung findet. Des weiteren leite man die auf die übrigen Pfetten wirkenden schiefen Kräfte mittels Streben nach dem Auflager der Binderbalken in der hohen Wand.

Bei Dächern, welche einen möglichst nutzbaren Raum besitzen sollen, setze man die Streben so, dass hinter denselben an der hohen Wand entlang ein Durchgang von mindestens 90 cm Breite verbleibt.

Pultdächer mit unterstützter Balkenlage sind durch die Figuren 529 bis 536, solche, bei denen die Dachbalken wegen zu grosser freier Länge aufge-, hangen werden müssen, durch die Figuren 537 bis 540 wiedergegeben. Hinsichtlich der Konstruktion derselben gilt alles das, was bereits über die Satteldächer gesagt wurde und können hierbei alle die Fälle eintreten, welche bei den Satteldächern näherer Erwägung unterzogen wurden.

Fig. 532.

::

fct

Fig. 53-3.

*—/ÖO

Auch für offene Schuppen, bei denen eine Balkenlage nicht erforderlich ist, können Pultdächer Verwendung finden. Ein Beispiel hierfür gibt Fig. 541.

fw

Walmdächer.

Die nach allen Seiten hin abfallenden, also giebellosen Walmdächer kommen fast ausschliesslich über freistehenden Gebäuden vor. Sind Teile eines Gebäudes von anderen Bauten be-

_i-

Schnitt A. J3

grenzt, so sind gegen die letzteren in der Regel Giebel anzuordnen, während im übrigen das Dach abgewalmt werden kann.

Häufig werden die Flächen der Walmdächer durch Giebeldächer, Dachfenster, Türmchen unterbrochen, welche in sie einschneiden; es geschieht dies

Fig. 534.

bóo

-- * -- - 'öbO __!_J

Fig. 535.

Verbindung bei A.. /

(o .io ;

/'

O/

Fig. 536.

Verbindung bei JB.

meist aus der Veranlassung, eine gute Beleuchtung des Dachraumes oder in diesem bewohnbare Räume zu schaffen.

Fig. 537.

IS

1-

630

Die Linien, in welchen angrenzende Flächen eines Walmdaches sich treffen, heissen Gratlinien, wenn sie von einer ausspringenden Ecke und Kehllinien, wenn sie von einer einspringenden Ecke aufsteigen.

In den Gratlinien müssen Gratsparren, in den Kehllinien Kehlsparren liegen. Die letzteren können fehlen, wenn die Kehlen durch Aufbauten sehr

geringer Grösse, wie Dachfenster oder kleine Türmchen, hervorgerufen werden. An ihre Stelle tritt dann eine auf deD Sparren des Hauptdaches befestigte

Fig. 538.

s/s

WY

\vV

W/.

.930

Y,

•:r:

Fig. 539.

Fig. 540.

A n de/ e Art der Verbind U7/cf bei A^

7~7

t;

yy.

1180

Bohle (Bohlenschiftung), gegeu welche sich die Sparren des einschneidenden Daches stützen.

Ein Gratsparren erhält eine Abkantung, ein Kehlsparren meist eine Rinne (Einkehlung) in der Neigung der angrenzenden Dachflächen. Zuweilen tehlt die.

Fig. 541.

TT

330

730

/?!

///.

\V.‘

r.

'•f-'yt/,.\\'vw<\s't- ^ /y;

S V-?    ''

:$ĘĘk?-

//

fl

/t

rn

/*

7/s

m-Æ

Fia. 542.

an‘Mittelschiffen n 'Schifter o-A.iifalO>cjebbi(le ji Gratsparren tf ‘ Kehls/tarnen /' -Uoppclsc/iifter

Kehlung in der Oberfläche der Kehlsparren; die anschneidenden Sparren greifen dann mit Klaue an (Reitersparren, Klauensparren).

Die Stärke der Grat- und Kehlsparren ist mindestens so gross zu bemessen, dass die gegen dieselben tretenden Sparren, die sogen. Schifter, sich mit voller Fläche anschmiegen können. Diejenigen Sparren, welche an der Trauflinie des Daches beginnen, aber nicht bis zur Firstlinie aufsteigen, sondern sich an einen Gratsparren anschiften oder Sparren, welche von einem Kehlsparren ausgehen und bis zur Firstlinie reichen, nennt man einfache Schifter oder kurzweg Schifter, während Sparren, welche sich mit dem einen Ende gegen einen Gratsparren, mit dem anderen gegen einen Kehlsparren anschiften, Doppelscli ifter heissen (vergl. Fig. 542). Mittelschifter, welche hin und wieder in der Mitte einer Warnfläche angeordnet werden, sind thunlichst zu vermeiden. Ist deren

Fig

MittelscU ii‘ter

543.

\wecftsei /

6⁽

Anfalls ~ C

- GeOi/icLę

Verwendung aber wegen gl eich massiger Teilung bei Anordnung sichtbarer Sparrenköpfe (überstehende Dächer) geboten, so zapfe man dieselben mit ihrem oberen Ende in einen zwischen den Gratsparren eingezogenen Wechsel (Fig. 522).

Die Hirnholzflächen, mit denen die Gratsparren Zusammentreffen, heissen Schmiege fläch en; sie lehnen sich gewöhnlich gegen das erste Gebinde des Hauptdaches, welches dann Anfallsgebinde heisst. Ist eine Firstpfette vorhanden, so ist die Anordnung eines Anfallsgebindes nicht durchaus erforderlich, da die Gratsparren dann hinreichend sicheres Auflager auf der Pfette finden. Wo aber besonders zwingende Gründe zur Weglassung des Anfallsgebindes nicht vorliegen, sollte dasselbe nicht fehlen.

Die Ermittelung der wahren Form und Grösse der Grat- und Kehlsparren sowie der Schiftsparren nennt man das

„Schiften «.

Die oberen Flächen der Gratsparren müssen stets Teile der beiden anstossenden Dachflächen sein und sind mithin abzuschrägen — abzugraten. An die Gratsparren schmiegen sich die Schiftsparren mit voller Holzfläche (Fig. 544) und werden durch Nagelung befestigt.

Die Kehl sparren legt man mit ihren Oberflächen entweder ebenso wie die Gratsparren in die Ebenen der angrenzenden Dachflächen (Fig. 545), oder man legt sie um so viel tiefer, dass die Schiftsparren mit dem Fusse auf die

Mittellinie der Kehlsparrenober-fläche treffen (Fig. 546). Im ersteren Falle lehnen sich die Schiftsparren mittels der Backenschmiegen an die Gratsparren an und werden an denselben durch Fig. 544. Nagelung befestigt. Im zweiten Falle stützen sich die Schiftsparren, die dann auch „Reiter- oder Klauensparren genannt werden, auf die Kehlsparren und werden ebenfalls durch Nagelung befestigt.

Zuweilen findet auch die Konstruktion Anwendung, dass man den Kehlsparren mit den Seitenkanten seiner Oberfläche in die anstossenden Dachflächen legt und die

so

W(J

ZOO cm..

Fig. 545.

zz

Schiftsparren ebenso wie bei dem durch Fig. 545 dargestellten Fall an die Seitenflächen des Kehlsparrens anschmiegt. Die Kehle wird dann gebrochen und es entstehen zwei nebeneinander liegende Kehllinien im Abstande der Kehlsparrenbreite (Fig. 547).

Soll

ein

neues

Dach in ein bestehendes älteres Dach unter irgend einem Winkel so ein-greifen, dass sich am Zusammenschlüsse Kehlen bilden, so müssen die in der Richtung der Kehle liegenden Sparren des älteren Daches zu Schiftern abgeschnitten werden, wenn die Anordnung von Kehlsparren gefordert wird. Da bei dem älteren Dach auf eine solche Konstruktion bei seiner Herstellung keine Rücksicht genommen wurde, so wird in den meisten Fallen das Abschneiden der Sparren zu Schiftern Nachteile für die Stabilität des Daches nach sich ziehen und man verzichtet deshalb gewöhnlich auf das nachträgliche Einziehen von Kehlsparren, indem man zur Bildung der Kehlen, je nach der Grösse des neuen Daches und der

Fig. 546.

Entfernung der Sparren im alten Dache, 5 bis 8 cm starke Bohlen auf die Sparren des alten Daches nagelt. Gegen diese Bohlen setzen sich die Schifter des

neuen

Daches und werden durch Nagelung befestigt. Die Ermittelung der Form und Grösse der Bohlen und Schifter bezeichnet man in solchem Falle als „das Schiften auf Dachflächen oder als Bohlenanschiftung“.

Die hauptsächlichsten Methoden, welche vom Zimmermann angewendet werden, sind:

das Schiften auf dem Lehrgespärre; das Schiften auf dem Werksatze; das Schiften auf dem G r a t s p a r r e n.

1. Das Schiften auf dem Lehrgespärre.

Diese Methode ist die am häufigsten benutzte; sie erfordert zwar etwas mehr Zeitaufwand als das Schiften auf dem Werksatze, lässt aber weniger leicht Fehler zu.

Fig. 547.

herge-Es geschieht

Zur Ausführung derselben wird zunächst auf dem Zimmerplatze eine Horizontalprojektion des Daches, die Zulage oder der W e r k s a t z stellt.

dies auf der Dachbalkenlage, indem in der Richtung der Grat-und Kehllinien Bohlen aufgenagelt und auf diesen und auf den Dac h b al k e n die G r a t Kehl- und Schiftsparren mittels in Rötel färbe getauchter Schnur aufgerissen, aufgeschnürt, werden. Die Schiftsparren werden hierbei stets auf einer Seite bündig mit den Dachbalken angeordnet (vergl. Fig. 549), weil hierdurch ein bequemeres Yorreissen der Zapfen und Zapfenlöcher ermöglicht wird.

Oberhalb der Zulage wird ein Lehrgespärre (Fig. 548) so zugelegt, dass der Dachbalken parallel zu den Balken des Werksatzes und der Firstpunkt lotrecht über dem Aufallspunkt des Werksatzes zu liegen •kommt.

b':

Fig. 548.

if

fff

ii

*o

IM

//

:z

SL

Fig. 549.

So

100

i__L

zqo

300

‘tOO cm

Fig. 550.

y\

Um die Länge des Gratsparrens zu bestimmen, lotet man vom Firstpunkte f des Lehrgespärres nach f¹ des Dachbalkens und trägt von f¹ die Strecke f'al = f°a ab, bringt das für den Gratsparren ausgewählte Holzstück in die Lage fal und schneidet dasselbe nach der Lotschmiege fh uud nach der Fusssehmiege a¹c ab. Sollen die Sparren mit Zapfen in die Dachbalken eingreifen, so muss unter der Wagerechten ax c noch so viel Holz stehen

/•S.

Fig. 551.

bleiben, als zur Anarbeitung des Zapfens erforderlich ist ; es muss also im vorliegenden \ Falle der Gratsparren am Fusse nicht nach a¹c, sondern nach de abgeschnitten werden.

v    Zum besseren Verständnis

des eben Gesagten ist in Fig. 550 der Aufriss v der Walmseite, so-\ wie in Fig. 551 die Zulage mit dem v Lehr-

,x

D=>

7/

gespärre und dem für den Gratsparren bestimmten Holze in isometrischer Zeichnung dargestellt.

Da die Schiftsparren sich mit ganzer Holzlläche

an

die Gratsparren anschmiegen müssen, so müssen die Seitenflächen der letzteren mindestens gleiche Höhe mit den Seitenflächen der Schiftsparren haben. Zur Bestimmung derselben kann man in der folgenden Weise verfahren:

a a se

Man bestimmt zunächst auf dem in das Lehrgespärre gelegten Gratsparre die Abgratung, indem vom Zusammenschnitte H (Fig. 552) der Gratsparre im Werksatze eine Lotlinie gegen die Gratlinie gefällt wird und der Abstand des Anfallspunktes J von der Lotlinie an irgend einer Stelle des Gratsparrens in %\ageiechter Richtung nach a¹ übertragen wird. -Nachdem dann durch den

Endpunkt K der a¹ eine Parallele zu den Seitenkanten des Gratsparrens gezogen ist, ergibt sich die Höhe lm der Seitenflächen gleich der lotrechten Höhe h der Lehrsparren.

Die Abgratung lässt sich auch dadurch bestimmen, dass man die Fusslinien    der /

* /rm

a<

h 7i'

II

bd = b²d² von e² und g² nach f² und c² abträgt und nun durch b², c² und f2 Schnurschläge parallel zur Kantenrichtung des Gratsparrens führt. Diese drei Schnurschläge geben dem Zimmermann ausreichenden Anhalt, um die Abgratung des Sparrens auszuführen.

Die Form des Zapfens, mit dem der Gratsparren in den Gratstichbalken eingreift, ergibt sich ohne Mühe aus der Form des Zapfens der Lehr-

durch einfache Uebertragung und ist durch die isometrische Zeichnung

sparren in Fig. 554 veranschaulicht.

Stossen im Anfallspunkte, wie in Fig. 549 angenommen, die Gratsparren mit einem Mittelschifter zusammen, so können die Schmiegen für die Grat-

F/ÿ. 55J.

•-

/'

/•

\.

Y/

f* ''s

'.3/'

<Z&.

//

:>

L.

5    10

20

30

'H>

SO nn

=JI

sparren auf folgende Weise ermittelt werden: Man schnürt sich einen Grundriss der im Anfallspunkte zusammenstossenden Hölzer auf einem auf der Balkenlage befestigten Brettstücke (vergl. Fig. 556) auf, legt das Winkeleisen an eine Gratlinie und bestimmt die Strecke a b auf dem Winkeleisen durch Kreidestriche. Diese Strecke überträgt man auf den in das Lehrgespärre gelegten Gratsparren (Fig. 555), indem man den einen Schenkel des Winkeleisens an die Lotschmiege cd legt und so lange verschiebt, bis der Punkt b auf die obere durch c gehende Kante zu liegen kommt. Auf gleiche Weise überträgt -• f mau mittels des Winkeleisens die Strecke e f aus dem Grundrisse auf den Gratsparren und macht clf¹ —cf. Zieht man jetzt die Lotlinien hg und f¹ h, verbindet weiterhin i mit b und fl, sowie k mit g und h, so sind die Schmiegen durch die Figuren i f¹ h k und ibgk bestimmt und können durch Absagen der überstehenden Holzstücke hergestellt werden.

Zur Bestimmung der wahren Länge eines Schiftsparrens, z. B. T in Fig. 549, überträgt man die Längen hg und ki nach h¹ g¹ und h¹ k¹ des Lehrgespärres, errichtet in g¹ und i¹ die Lote i¹ i² und glg² und legt nun das

Fig. 554.

/o

20

30

5^Ctri

für den Schiftsparren bestimmte Holz so in das Lehrgespärre, dass es sich mit dem Lehrsparren deckt. Die Lotlinien durch i² und g² liefern dann die Lotschmiegen und die Wagerechte durch bl die Fussschmiege des Schiftsparrens.

Die Bestimmung der Backenschmiegen geschieht in ganz ähnlicher Weise wie dies bei dem Gratsparren besprochen wurde. Man entnimmt aus dem Werksatze (Fig. 558) mittels des Winkeleisens die Strecke ab und verschiebt an der Vorderkante der Lotschmiege des Schifters das Winkel-eisen so lange, bis der Punkt b auf die obere Seitenkante des Schif-W ters (Fig. 557) zu liegen kommt. Zieht man jetzt die Lotschmiege b c \ und verbindet b \\ mit e und c mit d, so ist durch

\\ bcde die \    Fläche

c]

t-i

Fig. 555.

be

stimmt,

nach welcher der Schiftsparren abzusägen ist.

Durch die Figuren 559 bis 561 ist die Verbindung zwischen Grat- und Schiftsparren mit der Balkenlage im Grund- und Aufrisse veranschaulicht.

Fig. 556.

fJ

/Of

il

>'

Die Bestimmung der wahren Länge eines Ke hl spar re ns erfolgt auf gleiche Weise wie bei den Gratsparren. Soll der Kehlsparren ausgekehlt werden (Fig. 562 und 563). so muss derselbe wenigstens so stark gemacht

werden, dass sieh die Schiftsparren mit voller Holzfläche anschmiegen können. Besser ist noch, wenn die Kehlsparren höhe um einige Centimeter grösser gemacht wird, weil der Kehlsparren durch die Auskehlung an Tragfähigkeit verliert, was N um so ungünstiger wirkt, als er nicht wie ein Gratsparren durch die Schiftsparren gestützt, sondern belastet wird. Die Weise der Austragung dürfte durch aufmerksame Betrachtung der Figuren 562 bis 564 ohne weitere Beschreibung zu erkennen sein.

Die Verbindung zwischen Kehl- und Schift-mit den Dachbalken ist aus den Fig. 1 bis 4 auf Tafel 12/13 zu entnehmen, auch ist auf der gleichen Tafel durch die Fig. 5 bis 10 die Austragung der Aufklauung eines Gratsparrens auf eine Pfette \ dargestellt.

Sollen die Schiftspar-sich mit Klaue auf den Kehlsparren setzen, der letztere also keine Aus-v kehlung er-N\. halten (Fig.

565 bis \    567),

Fig. 557.

Fig. 558.

Id

!:

II

im

Vvi

v;•

vj

Sparren

ren

so ist die Austragung des Kehlsparrens wiederum die gleiche. Da im vorliegenden Falle die Auflagerung der Sparrenlage auf einem

0    10    20 30 W 50    60 70    80 00

WO

100cm.

G*

9-

lSe

y

■F

Jk

XX

•'k, % ^ *

™lr

>--•

Fig. 7.

,-’ Graisnarren,

V'x

Fiff. 1G.

'fes

Figr.1■

(H

§|j

Grundriss

HL

MF

IAI

k\

Ï3

/ 1*9-8. ÇuersehniïL

V> :

Taf. 12 a. 13.

"x

Fiff. 2. x Trojektion AD C D

rrojç/c/iÿn ß-j

Fiff. 5.

m.

Grundriss#

Pfettenkranze angenommen wurde, ist durch Fig. 567 die Austragung der Auf-klauung des Kehlsparrens vorgeführt.

Die Austragung der R e i t e r s p a r r e n kann auch keine Schwierigkeiten mehr bereiten, wenn man bedenkt, dass dieselben auf den Kehlsparren in der Mittellinie seiner Oberfläche treffen müssen und dass diese Oberfläche entsprechend der Neigung der Dachfläche ansteigen muss. Fällt man daher in der Zulage (Fig. 568) ein Lot ab gegen die Seitenkante des Kehlsparrens, bestimmt im Lehrgespärre (Fig. 569) die Lotschmiege und überträgt mittels des

cm

Fig. 559.

^EEÖSIl

Fig. 560.

Fig. 561,

Winkeleisens in bekannter Weise die Strecken bc und ad aus der Zulage in das Lehrgespärre, so ist nach Verbindung von a mit c die Schablone für die am Schifter auszuschneidende Klaue gefunden. Die isometrische Darstellung (Fig. 570) gibt ein anschauliches Bild der Aufklauung wieder, auch dürften die geometrischen Grundriss- und Aufrisszeichnungen, Fig. 571 bis 573, zum weiteren Verständnis dieser Schiftungsart beitragen.

12

Opderbecke, Zimmermann.

'

- —r

?

•r'.

♦

i

• —

\

Fig. 564.

\

Fig. 562.

I

o

° 7

Z

V

/

/

Fig. 563.

n

Fig. 566.

Fig. 567.

\3

BR

Fig. 565.

12*

Sollen die Kehlen eines Daches durch Aufnagelung von Bohlen auf die Sparren des Hauptdaches gebildet, also die

„Bohl en schiftung“

angewendet werden, so ist zunächst die wahre Grösse dieser Bohlen zu bestimmen.

Fig. 570.

Fig. 574 zeigt die eines Sattel-

Zulage daches, an welches ein zweites Satteldach unter

Fig. 569.

fu.

r-'\

J>

Fig. 568.

c \b

rechtem Winkel angebaut werden soll.

Das Lehrgespärre des grösseren (bestehenden) Satteldaches ist rechtwinklig zur Traufe stehend gedacht und in Fig. 575, das des kleineren (anzubauenden) Daches in Fig. 576 dargestellt.

Eine auf der Dachfläche des grösseren Daches flach aufliegende Bohle muss dann in dem zugehörigen Lehrgespärre (Fig. .576) in ihrer wirklichen Stärke (5 bis 8 cm) erscheinen und man findet die Projektion a²a³b³e³ der Schnittfläche, wenn man die lotrechte Sparrenhöhe a^¹ aus dem Lehrgespärre des kleineren Daches (Fig. 575) nach a²b² in das grössere Lehrgespärre überträgt, die Wagrechten a²a³ und b²b³ zieht und von b³ die Lotlinie b³c³ gegen die Sparrenrichtung fällt.

Zieht man nun von a², a3 und b³ in Fig. 576 Lotlinien nach der Balkenoberkante und überträgt die Abstände von der Traufkante in die Zulage (Fig. 574), so dass also d²(a²) = d a d² (a³) = d (a) und d² (b³) = d b

ist, zieht die Kehllinie a e und durch (a) und b Parallele zu a e, so hat man hiermit die Projektion der auf das Dach genagelten Bohle in der Zulage festgelegt.

Zur Bestimmung der wahren Grösse und Form dieser Bohle denke man sich dieselbe in die Ebene der Balkenlage niedergelegt.

In dem Lehrgespärre (Fig. 576) bewegen sich dann di Punkte a², a und b³ auf Kreisbögen, deren Mittelpunkt d2 ist und deren Halbmesser d²a², d²a³ und d²b3 sind und zwar kommt a² nach [a²], a³ nach [a³] und b³ nach [b³].

Ueberträgt man diese Punkte jetzt in die Zulage (Fig. 574), macht also d² [a²J = d a4 d² [a³J = d a5 und

d [b³] = d b⁴, verbindet a⁴ mit e und zieht zu dieser Linie die

Fig. 512.

w <X>

Fig. 51L.

Grundriss

Fig. 513.

- y»

Projektionen

/

b-r

m

I

Fig. 575.

/

j Fig. 574.

ft

W

k/4

i

9'

v'-t,

ai

U

/

/

9h 'i°

Ir* /i¹

f°

■

1

*9J

M*

7/

^ 4

/

//

Fig. 577.

sj

Fig. 576.

b

ft

X

^4=i m \

Ą

A-

m

7

K

t

/

7/

m:

1

__ 11

4-^-n W

ĆL

7;.

I

' V—

iV:;i

Ç .

■- -

aa

Parallelen durch a³ und b⁺, so ist die wahre Grösse und Form der Bohle bestimmt.

Um die sich auf die Bohle stützenden Schiftsparren auszutragen, hat man die Längen fg, hi, kl, mn ... aus der Zulage nach f°g°, f°i°, f°k°, f°n° ... an die Balkenoberkante des Lehrgespärres (Fig. 576) zu übertragen, dann die Lote g°g¹, i°i\ k°k¹, n°n¹ . . . bis zur Sparrenoberkante und durch deren Endpunkte die Wagrechten glox, Up¹, k¹q¹, n¹!'¹ . zu ziehen.

die Schmiegen, mit welchen sich ein Schifter auf die Bohle setzen muss. Soll z.B. die Schmiege für den Schifter I vorgerissen werden, so ist die Linie gJol auf die obere, die Linie Up¹

Diese letzteren bestimmen

9t

9°

g° r"

nt

W2,

,S‘°

Fig.

578.

9'

aPm

IO

Fig. 580.

c®

Y-

n'3

Fig.

57.9.

fi h‘

Je

»Hü

irU

V'"'

Äs '

\?

N;

J.'

il

-W-

-p-

///

auf die untere Seitenfläche des auf das Lehrgespärre gelegten Schiftholzes zu übertragen. In Fig. 577 ist diese Austragung durch eine isometrische Darstellung des Schifters III weiter veranschaulicht.

Soll ein Dach an ein bestehendes unter schiefem Winkel angebaut werden, so ist die Austragung der Bohlen und Schiftsparren in ähnlicher Weise wie bei den soeben besprochenem Falle vorzunehmen.

Durch Fig. 578 ist die Zulage eines Pultdaches gegeben, an welches ein zweites Pultdach so angebaut werden soll, dass die Kehllinie zwischen beiden Dächern durch eine auf das ursprüngliche Dach aufzulegende Bohle gebildet wird.

Um die zur Aufnahme der Schiftsparren dienende Bohle auszutragen, sind zunächst die Lehrgespärre beider Dächer so nebeneinander vorzulegen, dass ihre Balkenoberkanten eine gerade Linie bilden, wie dies Fig. 579 veranschaulicht. Trägt man nun die Stöcke der Bohle normal zur Sparrenoberkante des grösseren Lehrgespärres an und überträgt die Höhenlage der Punkte a und b aus dem kleineren Lehrgespärre nach a° und b° in das grössere Lehrgespärre, so ist in a°b⁰c°d⁰ die Projektion der Schnittfläche der Bohle gefunden.

Lotet man jetzt von den Punkten a°, b° und c° nach der Balkenoberkante und trägt die hierdurch gefundenen Abstände von der Traufe des grösseren Daches in der Zulage rechtwinklig gegen die Trauflinie ab, macht also

e¹ f¹ = e f, e¹ g¹ = e g und

•    e¹h¹ = eh,

zieht dann glg², flf² und hlh² parallel zur Firstlinie des grösseren Daches bis zum Schnitte mit der Firstlinie des kleineren Daches, so hat man in g²f²h² die Projektion der lotrechten Schnittfläche der Bohle in der Zulage bestimmt.

Verbindet man hierauf h² mit dem Zusammenschnitte i der Traufen und zieht die Parallelen f² k und g²1 zu h i, so ist die Bohle in der Zulage verzeichnet.

Die Bestimmung der wirklichen Form und Grösse der Bohle geschieht wiederum durch Niederlegeu der Bohle in die Ebene der Dachbalkenlage. Die Punkte, welche die Schnittfläche bestimmen, müssen sich dann im Lehrgespärre auf Kreisbögen bewegen, deren Mittelpunkt e und deren Halbmesser ea°, eb° und e c° sind, während sie sich in der Zulage senkrecht zur Trauflinie des grösseren Daches verschieben und mithin hier die Lagen m, n und o einnehmen. Verbindet mau jetzt o mit i und zieht zu dieser Linie Parallele durch m und n, so ist die wahre Form und Grösse der Bohle bestimmt.

Um die Richtung der Schmiegen der Schifter auf deren Seitenflächen zu bestimmen, denke man sich durch die Seitenkanten der Schifter Ebenen gelegt, welche lotrecht zur Ebene der Balkenlage stehen. Diese Eibenen werden die Oberfläche der Bohle in der Richtung der Schmiegen und gleichzeitig die Fläche des grösseren Daches in Linien schneiden, welche in der Zulage mit den Kanten der Schifter zusammenfallen.

Ueberträgt man daher die Abstände der Endpunkte der Schifter von der Traufe des grösseren Daches aus der Zulage in das grössere Dachprofil, macht also

e p° = p¹p e q⁰ = q¹ q er° = r¹r

e s° = s¹ s et°= tlt e u° = u¹ u e v° = v¹ v und e w° — w¹ w

und errichtet in p°, q", r°, s°, t°, u°, v» und w« Lote bis zur Oberkanta der Bolde, so hat man in p², q², r², s², t², u², v² und \v² die Höhenlage der Endpunkte derjenigen Linien gefunden, in welchen die Bohle, wenn man sie sich bis zur hohen Wand des angebauten Daches verbreitert denkt, geschnitten würde. Ueberträgt man jetzt diese Höhenpunkte folgerichtig auf die Sparrenoberkante beziehungsweise auf die hohe Wand des kleineren Daches (Fig. 579) und verbindet die zusammengehörigen Punkte, also p³ mit r³, q³ mit s³, t³ mit w³ und u³ mit v³, so geben diese Linien die Richtung der Schmiegen auf den Seitenflächen der Schifter und die von der Sparrenoberkante und der Sparrenunterkante begrenzten Strecken die Länge dieser Sckmiegen an. Durch die isometrische Darstellung des Schifters I in Fig. 580 ist die Austragung weiter veranschaulicht.

2. Das Schiften auf dem Werksatze.

Die Schiftung auf dem Werksatze besteht darin, dass man die Dach flächen in ihrer wirklichen Form und Grösse auf der Zulage aufschnürt und nun die Hölzer, woraus die Schiftsparren hergestellt werden sollen, so hiulegt, wie sie später im Dachgerüst liegen sollen.

Soll z. B. die wahre Grösse der Walmfläcbe abc (Fig. 581) aufgeschnürt werden, so zieht man bd senkrecht gegen die Trauflinie ac, trägt an bd in d den Winkel an, unter welchem die Sparren gegen die Dachbalken geneigt sein sollen, errichtet in b das Lot b e gegen b d und beschreibt um d mit d e einen Kreisbogen, welchen die verlängerte db in f trifft. Verbindet man jetzt f mit a und c, so ist in dem Dreiecke afc die wahre Grösse und Form der Walm-fläche abc bestimmt. Auf ähnliche Weise ist in Fig. 581 auch die wahre Gestalt und Grösse der Dachfläche g h i k gefunden worden.

Um nun die Schifter der Walmfläche austragen zu können, bestimme man in der angegebenen Weise (Fig. 582) die wahre Grösse afc der Walmfläche, trage an die Gratlinien die halbe Stärke der Gratsparren an und und ziehe die Linien gh und gi parallel zu den Gratlinien. Legt man jetzt die Hölzer für den Schifter so in die Zulage, dass sie bündig mit einer Kante der Dachbalken sind, so geben die Linien gh und gi die Richtungen der Backenschmiegen an.— Würde man ebenso die Gratlinie af als Teil der von der Traufe ak aufsteigenden Dachfläche betrachten und in die Zulage niederlegen, so muss sich der Punkt b senkrecht zur Traufe ak verschieben, während f sich so lange auf einen Kreisbogen, dessen Mittelpunkt a und dessen Halbmesser af ist, fortbewegt, bis er nach f¹ kommt. Trägt man jetzt wieder an af¹ die halbe Gratsparrenstärke an und zieht kl, so gibt diese Linie die Richtung der Backenschmiegen für die von der Trauflinie ak¹ ausgehenden Schifter an.

In der Praxis werden die Backenschmiegen mittels in Farbe getauchter Schnur, welche man über die in die Zulage gelegten Schifthölzer in der Rieh-tung der Linien gh, gi, kl u. s. w. führt. Zur Bestimmung der Lotschmiegen bedient man sich einer Schablone A (Fig. 583), welche man aus einem Brett-

Fig. 581.

kf

«Æy

a

Fiy. 584.

*/

7*

IM

1l

>rr

l.

'X

Fiy. 583.

Fig. 582.

//

/J

JK.

v-N

" >•

v \ l \ fi

Y >-

K\

K bC'

\ \

\ \

\ \

\ \

'4d •

..

Pi

stücke in der Weise herstellt, dass man die Kante mn in dem Lehrgespärre bündig mit der Sparrenoberkaute legt, eine wagerechte Linie m p und eine lot-

rechte Linie n o zieht und das Brett nach diesen Linien zuschneidet. Legt man nun diese Schablone mit ihrem oberen Ende bündig an die Endpunkte der

c»

Fig. 588.

Fig. 587.

d*

Fig. 586.

J'

awdJ

ii I

7/

Fig. 585.

ï:

av:.

Backenschmiegen und bündig mit der Oberkante eines Schiftsparrens (Fig. 584), so gibt die Linie no die Richtung der Lotschmiege an. Rückt man jetzt die

Schablone an das untere Ende des Schiftsparrens, so dass mn wieder bündig mit der Sparrenoberkante zu liegen kommt, so gibt mp die Richtung derFuss-sehmiege des Schifters an.

Die Ermittelung der Form der Grat- und Kehlsparren erfolgt ebenso, wie bei der Schiftung auf dem Lehrgespärre.

3. Das Schiften auf dem Gratsparren,

Diese Schiftungsart wird besonders bei Walmen, die eine andere Neigung zur Grundebene als die angrenzenden Dachflächen haben, angewendet, da eine besondere Zulage des Lehrgespärres der Walmfläche hierbei nicht erforderlich ist.

Soll die Schiftung auf dem in Fig. 585 mit AB bezeichneten Gratsparren ausgeführt werden, so bestimmt man zunächst auf bekannte Weise die wahre Länge A^¹ der Mittellinie des Gratsparrens in dem Lehrgespärre. Um nun die wahre Länge, die Fuss-, Lot- und Backenschmiege des Schifters I auszutragen, bestimme man die Projektion der Abgratung des Gratsparrens, indem man von a ein Lot aa<> auf die Mittellinie AB des Gratsparrens in der Zulage fällt, die Strecke Aa° nach A*al in das Lehrgespärre überträgt und durch al eine Parallele zu A'B¹ zieht. Trägt man jetzt die Projektionen der Seitenlangen des Schifters I aus der Zulage in das Gratgespärre, macht also

dl cl = d c und e¹ b¹ == e b,

errichtet in c¹ und bl Lote auf der Grundlinie bis zur Abgratung des Gratsparrens und verbindet die Endpunkte b² und c² mit e¹ beziehungsweise mit d‘, so hat man in elb² und dlc² die wahren Längen der Seitenkanten des Schifters I gefunden. Trägt man daher an das für den Schifter bestimmte Holz (vergl. Fig. 588) die Länge einer Seitenkante, z. B. d¹ e² an, bestimmt mittels des Winkelmasses die Fuss- und Lotschmiege h und trägt dann die Länge der anderen Seitenkante e'b² in richtigerWeise an, so ist der Schifter seiner wahren Grösse und Form nach bestimmt.

Die Austragung der Grat- und Kehlsparren kann in der bei dem Abschnitte „Schiften auf dem Lehrgespärre“ angegebenen Weise erfolgen.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei dem Austragen der Auflagerung der Gratsparren auf eine Firstpfette erforderlich.

Fig. 585 veranschaulicht den Grundriss und zeigt, dass die Firstpfette dort endigen muss, wo sie auf die Mittellinien der UnterHächen der Gratsparren trifft. Zieht man nun durch die Endpunkte 2 der Firstpfette die Linien 1—2—3 rechtwinkelig zu den Kanten der Gratsparren und bedenkt, dass die Gratsparren mit deu Flächen 4—7 sich gegen das Anfallsgebinde lehnen und nach den Linien 4—5—2—6 sich auf die Firstpfette legen müssen, so wird man durch folgerichtige Uebertragung dieser Punkte in den Aufriss (Fig. 591), sowie in die Seitenansicht (Fig. 593) und die Ansicht der Gratsparren von unten (Fig. 594) leicht die Auflagerung der Gratsparren beziehungsweise den zur Auflagerung erforderlichen Ausschnitt zur richtigen Darstellung bringen.

Bei Dächern grösserer Spannweite ist das Anfallsgebinde gewöhnlich ein Lehrgebinde (Binder), doch ist dies keineswegs durchaus geboten; vielmehr muss die Lage der Lehrgebinde für jeden einzelnen Fall so ermittelt werden,

Fig. 590.

Fig. 589.

%

Schnitt <N^ö

%

S.

ß

%

- Gebinde

3

r-

i

w

yi

A

t

ß_

%

3

t/; — *

\

/

/

/

</ .

«V'

y

%

«b

/

/

/

7

.17

*

'n

2.

u

/

:*

s/

Fig.

59/.

**■

''n

-â'

/ł'/\

<^ / i

i'.

k

/

/⁷

p

/

N

ys

4

/

f3

2.

/ /

/ t*

/

y

m

S)

/i

Fig. 592.

/

7

dass bei zweckentsprechender Konstruktion nicht unnötig viele Hölzer zur Unterstützung des Dachgerüstes erforderlich sind.

Bei Anwendung des liegenden Stuhles mit Kehlbalkenlage und Spannriegel in den Hauptgebinden, sowie bei Pfettendäcliern

Fig. 595.

oder Hängewerksdächern, für welche in der Richtung der Gratsparren oder in der Mitte der WalmHäche Zangen nach dem Anfallsgebinde anzuordnen sind, muss das letztere allerdings stets Hauptgebinde sein, um die Spannriegel beziehungsweise Zangen der Grat- und Walmbinder in sich aufnehmen zu kön-

UJ

nr

ES

nar

jffi

iß

[V

rw

I EP~

nen (vergl. Fig. 595 und 596).

Bei der zeichnerischen Darstellung eines Walmdaches beachte man folgende Regeln :

1. Nachdem der Dach-

grundriss ausgemittelt ist und die Binder für die einzelnen Gebäudeteile entworfen sind, zeichne man alle das Dachgerüst tragenden Rahmhölzer be-

ziehungsweise Pfetten in den Grundriss ein.

Ueberall dort, wo zw'ei Längshölzer Zusammentreffen, also unter allen Grat- und Kehllinien ist eine Stuhlsäule vorzusehen. Handelt es sich um ein Dach mit stehendem Stuhle, so zeichne man unter allen

Wendepunkten der Pfetten oder Rahmhölzer (also unter den Graten und Kehlen) zur Aufnahme der Stuhlsäulen durchgehende Binderbalken ein. Die übrigen Stuhlsäulen sind dann in Abständen 3,50 bis 4,50 m so zu verteilen, dass ihre Fusspunkte in die Nähe fest unterstützter Punkte der Dachbalkenlage zu liegen kommen. Nur in Fällen, wo

von

es sich wegen ungünstiger Lage der Schornsteine oder anderer Hindernisse durchaus nicht vermeiden lässt, erscheint das Einziehen von Wechseln zwischen zwei durchgehende Balken zur Auflagerung der Stuhlsäulen zulässig. Die Leergebinde sind möglichst mit gleichem Abstande (0,80 bis 0,95 m) voneinander zwischen die Hauptgebinde einzatragen.

2. Bei Ausmittelimg des Daches berücksichtige man, dass die Grat- und Kehlsparren niemals von Schornsteinen, Lüftungsschachten oder sonstigen die Dachfläche durchdringenden Aufbauten durchschnitten werden dürfen. Gegebenen Falles sind derartige Bauteile zu verlegen oder zu verziehen; ist dieses nicht möglich, so muss man notgedrungen für die einzelnen Dachflächen verschiedene Dachneigungen wählen.

Fiy. 596.

r//

,v

~7yL.

\ ^

^ p.

\

\ ^

#■

Hinsichtlich der

Auch die Binderbalken, Pfetten und Rahmhölzer sind thunlichst so anzuordnen, dass sie nicht unterbrochen werden.

Pfetten und Rahmhölzer kann man ein Durchschneiden durch Schornsteine u. s. w. meist dadurch vermeiden, dass man dieselben mehr seitwärts rückt, selbst auf die Gefahr hin, dann weiterer Langhölzer zur Unterstützung der Sparrenlage zu benötigen.

3.    Sind die Sparrenfüsse unmittelbar mit den Dachbalken verbunden, so sind für diejenigen Gebäudeseiten Stichbalken anzuordnen, an denen Balken parallel zur Traufe liegen. Ausserdem werden Grat- und Kehl-Stichbalken erforderlich (vergl. Tafel 14 und 15).

4.    Bei Dächern mit Kehlbalkenlage sind auf der Walmseite, sowie unter den Graten und Kehlen Kehlbalkenstiche erforderlich (siehe Tafel 14 und 15, sowie Fig. 595. Fällt die Richtung eines Grates mit der Richtung einer Kehle zusammen (Fig. 597), so ist zur Auf-

i//.

~5b

jS.

-S

Fig. 591.

BlZ

|l)|

Sh

rib

ift)

Ir

www

www

Pt

hl

nähme des Grat- und Kehlsparrens ein durchgehender Kehlbalken vorzusehen, in welchen sich die nur auf einer Seite durch ein Rahmholz unterstützten Kehlbalken einzapfen.

5. Schneidet ein niedriges Dach in ein höheres ein, so ist es wünschenswert, den Längenverband des höheren Daches so einzurichten, dass er ohne Unterbrechung auch den des niedrigeren bildet.

Man zeichne deswegen die Binder (Profile) für verschieden breite Gebäudeteile eines Grundrisses stets in gleicher Höhenlage

■

.

11

1.

<y

K>,

WZ

gg

gf

Ary'LÀs..,,. _

f\W

Schnitt A. B

\N

\\

s~

rZ7/

lg

Hl

11

;g

i=:=Pr~

grp

■x

li

y\

52

<r

77

v.

f^ffi

--Ą

S_

J) acfiausrnitteluricn. |

bii:

U\\

SpZz!

t=M

- ? '    Ir

ra

Schnitt C U

ff

I||gp

I

VA B

«WH!

/OT'T.

Taf. 14 u. 15.

Jso metrische A nsich t

des

Wahnes.

ff

*6

*

■

*

m

gi

-0-

s—■ ! ■ -

Fig. 598.

—8

!■

f5T,H7

i

i

i

I

i

m

t

__

32°!:

i

L

Fig. 601. tüJ

Dach ausmittclunf/-.

Schnitt C D

Fig. 599.

A

m

J2l

Fig. 602.

A

lErdgeschass

;:;-

Fig. 603.

<•

jLTisichi

1=

III

1

>

SchnittA. D

! ||

|

I

«8-

w

Immmmk

Ul

IL

1

i

-

i^SSSlt

f

«S.

y///////////m.

Oisss

'■■

1

c

r

liai

/)

T

1

~v    „ „i

XWMßm

'///////////////SA

ß achat ifhnrf-

Fig. 604.

!

Bsss 3 -:v^ !

L

I

I

H

:

_k Fig.

600.

u-

së

Üg

Ul

3af

s i

N

z

-v

Ł

.'9

■'9

r.GJi

iS

?.ö

nebeneinander und beachte dabei, dass die Pfetten oder Rahmhölzer sich in gleicher Höhenlage befinden, damit sie ohne Unterbrechung durch alle Teile des Daches gehen können. Begegnet man hierbei besonderen Schwierigkeiten infolge der Lage der die Dachbalken stützenden Wände oder infolge ungünstiger Lage der Schornsteine u. s. w.,

gehen, dass man die Pfetten oder Rahmhölzer der einzelnen Dacli-

Fig. 605.

so suche man diese Hindernisse dadurch zu mn-

rv-'^,-:ZÏ

»,: •• •• . •• •••■• rij

lül

YM

: :L':

Tv::>

Et

L.Q-'

■tii

es:

l'jïT

ljjh

Tre/ifien iHTniuuf

~:'F.

m

■r:\

■\<

%

ft

£

i . \

iS

i.

QM:;

;0~

■+-

>>

r*

-L

■ <. ••

g

M)

llnrhhn Ucenluge

profile so anordnet, dass die des einen Profiles auf denen des anderen zu liegen kommen. Ist auch dies bei gleicher Neigung der Dachflächen

verschiedene Daclmei-

uicht zu erreichen, so ist man gezwungen gungen zu verwenden.

Bei Kehlbalkendächern kann man auch mit Vorteil die Höhenlage der Kehlbalken so wählen, dass ein verlängerter Kehlbalken als

i

V/.

Va

Va

22

Erdgeschoss

—y.

:.r.

t*

Scliniii O H

PI

|!

K- , ’

il

■Z.

SEr

vą

i:

fW'

.MP

■1

ci ci

Ajisiclvt

iï-" :

Â>

r.

V/

SE

ps

E

V;

M,

w;

«r⁻

«y

II

'V

il

II

w,

il

IÏ7

es:

\Æ

«j:

Il o

7^-Æ

ptt

MF

Vz/f

\Ver/t&alz

Htichcuesrriltlcl ung

ta

ii PÜl

■Mi

tr

js

Schnitt E F

mmi

2Sât7tXI

m I (i

BTS

~y

teł

iË=

.■'ï

. F:

s>

-diii

IP

■s-

—---i r

Sä i?

\\\

.1111

liïil

Taf. 16 u. 17.

ir

■■

\YH|[

in

fs

\\

mM

Seift uii A II

Firstpfette für ein in das Hauptdach einschneidendes niedrigeres Dach dient (vergl. Fig. 597, 598 bis 600 und Tafel 16 und 17).

6. Nachdem die Binderbalken bestimmt sind, zeichne man zunächst die Wand- und Streichbalken, wobei zu beachten ist, dass sowohl der Fussboden im Dachraum, als auch die Deckenschalung des unter dem Dache befindlichen Geschosses befestigt werden kann. Es werden mithin an allen parallel zu den Dachbalken verlaufenden Wänden

Fig. 606.

'S/

er

osa

Tvejtii.cn öl'f'n nnp

Ti

h-HC-

jT

•/V

l£

Na:

:

y.

ii

Kehtbekenlaye

je zwei Streichbalken erforderlich sein. Zwischen diesen und den Binderbalken sind dann die übrigen Balken möglichst mit gleichem Abstande voneinander einzutragen.

7. Bei Kehlbalkendächern zeichne man der Deutlichkeit wegen die Sparrenlage nicht in den Grundriss (Werksatz) ein, wohl aber die Kehlbalkenlage (vergl. Fig. 600 und die Werksätze auf den Tafeln 14

bis 19). Gegebenen Falles ist dann die Sparrenlage durch eine besondere Zeichnung zu veranschaulichen.

In Ausnahmefallen, wenn das Uebereinanderzeichnen der Dachbalkenlage und Kehlbalkenlage zu Unklarheiten Veranlassung geben kann, weicht man von der Regel wohl ab und fertigt je eine besondere Zeichnung für die Dachbalkenlage, jede Kehlbalkenlage und die Sparrenlage. Diese Darstellungsweise ist durch die Figuren 605 bis

Fig. 607.

sa

ESI

ESI

E53H

’Av.v..]

wm

r-TSl

ESI?

rm

MO

ESI

innznzzsj

i;¹'

5 s-

tZZZH

EZZ3

ffi

*

'

\

'

I

■ ■

.

■If

il

u u>.ùcw çJ/dtn u)a dy-

r^i r^v *>    l*śSk

«ÜOTÏ fo7ÿTZ4Æïï ~j\lmi i ljTtcfy

<v»

nun

>)£LL,

XI“

’hi

S-

>iH

fcft

'-,s

I.

ty&iÂvfvÙ

1,-m

--fei @

¹Vj(j

H vt-i.

C“

,h/Î6

(]<£>■ Av-

'Ce--CD.

iW

■

W\

IL

fi»

Si

Jeb i u l-t S ~ d.

NNl⁴-"-n-n-n-n-rrrïï---rr----------ri —|---ï r—r■ — Lf^-n^v,------nr-i

<£

nn

NN

NN

Si

NN

TT

NT

NT

NN

NT

TT

NN

NT

NT

II

NN

1»/-

ii

SS

NT

NN

TT

NT

il

33

NT

I

"T

1H

T»

NN

Æ

~ NN~

W\

J7T

Çy

NN

5.

NN

NN

aÀ\

TT

%r4tTu)rt

’ûit d.

NT

NN

NN

NN

»NT

NN

NN

'%

lit

Il

/Tt

< JcJp/wiŁt (51 ~ C$.

si

L%

;hi

c 2 s-t- tdbcï

dar S'ALr

-v

mL

₌0l

c K zêâk r 5/ferü >; czâ.

NT

NŃJ    ¹1    1¹    '' 'I -UHl-j-I-U-—— --^rt_u_II II II |j ILfi_n

TT

-1 Jcfimtt'-Jïœ6 Ju! ZtUzcsî A âfel’Cmtezfyzi. L

3:'

TT

Taf. 18 U. 19.

tyîzûiuùi t itg ht c6.

Tfesfc .foé&n.

Jp

TT

4\

ïr

TT

'~2'lTi~,tTu>i m ut fer cl

\^VôtÛcut. cfÂü^ÿj

\\ fifafax. '

T\

TT

TT

¹M

y

i

!

/

t

!

!

'

!

.

Eckpunkten, durch Stiele unter Hinzufügung von Kopfbändern sicher zu unterstützen.

An der Walmseite kann je nach der Spannung des Daches die Sicherung der Drempelwand gegen Hinausschieben in verschiedener IVeise nach den Figuren 605 bis 610 erfolgen.

Fig. 608.

Sr

ÏL

jU\

uu

.■i⁻- ■

Schnitt A F

Fig. 608 a.

Y Y y \k y S37"

II

Y Y Y T’Y

s:

ÜN

DD

DQ

y.

il

Schnitt C-JD

Ist die Länge der Walmseite nicht grösser als 9 m und ist das Anfallsgebinde ein Hauptgebinde, so können halbe Gratbinder Ver-

jB

Fig. 609.

Fig. 611.

Fig. 610.

Fig. 612.

to

te

O B /y

tb

>-

Fig. 614.

Fig. 613.

■P

B • BUtBer.

Wendung finden, während zur Sicherung der Drempelwand eine Schubstrebe mit Zangenverbindung nach der Kniewand genügt (Fig. 609). Die Gratbinder können wegfallen, wenn nach Fig. 610 ein Binder in der Richtung der Zwischenpfette angeordnet wird. In diesem Falle braucht das Anfallsgebinde kein Hauptgebinde zu sein. Sind die Zwischenpfetten nicht mehr als 4,5 m voneinander entfernt, so können in der Richtung der Zwischenpfetten beziehungsweise der Rahmhölzer Binder nach Fig. 611 Aufstellung finden. Bei grösserer Entfernung der Zwischenpfetten voneinander sind zu den Bindern der Fig. 611 zwischen den Drempelwänden und Mittelpfetten halbe Grat-

Fig. 615.

ZU

XJ

binder (Fig. 612) hinzuzufügen oder es können nach Fig. 613 auf der Walmseite drei halbe Binder in senkrechter Richtung gegen die Traufe angeordnet werden.

Unter den Kehlsparren, welche die Last der gegen sie angeschifteten Sparren aufneh-sind stets Schubstreben beziehungsweise

men,

halbe Binder anzubringen (Fig. 614). Aufstellung der weiteren Binder wird sich hier ebenso wie auf den Walmseiten nach der

Die

Art des Binders und der Dachausmittelung beziehungsweise nach den im Gebäude vorhandenen Innenwänden richten müssen. Zur Aufnahme der Strebenfüsse in den Grat-, Kehl- und Walmbindern sind entweder Wechsel w in die durchgehenden Balken zu zapfen oder es sind, wo dies nicht hindert, Schwellen s mit den Balken zu verkämmen (Fig.

Fig. 616.

'Sn

777

Fig. Gil.

'P —

i⁻

Z/Ą

Am tsfj~£ n i dits haits xn Jlvssla

Sc/mitt A B

tOO śo o

imThn.l

L_0

'w

Fig. 620. '

a/li.

S/cUlf/ebäUdUz

ggfeljgp

ŁSSZpl'

TÊÎkî

rminTi^mïïTïïfn^lP^mMiSSrEigfa

■ź

mw.

Vvr~c/eransic/u

'/

>6“

7,

.9

tOAf.

Fig. 618.

gglllpg^

Fig. 621.

Feite/iarisieZet

gjgi

lii!

Sili

?»

ii

7}

Z\

S—Zg:

w:

sa

I7n

ÆiCi

■    ’ T TT

Hf

VTZ§Z'

vp^m

i^_

'•r’ä

r>

TT

r;

Stroh = und Fritte r‘</e lass

TT

TT

TT

TT

TT

zl

J?

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

Tt

Svhtveirte

V////////777Ż

ày///////////?;

Fig. 619.

Fig. 622.

!ta

Wenn die zum Dachboden führende Treppe bei einem Walm-dache an einer Gebändeecke liegt, so würde die Anordnung von Schubstreben unter dem Gratsparren hinderlich für den Verkehr sein

TF •'■

iüv

v.

J:

i

à?ïï

- *. '

nzj

E2J

Z    I "II-. \7

rs

EM

Eia

ir

iS

Jf

.i

B

EL

LA

E23

II

A3

ff

sa

•• •' •<

. /OyV.

: il F

HT

<%-

'•

co~

iik

w“v

imi

s=S

ÜpAI 1

SL

•4> —

SK

£/-. ~

T2

N⁻

i)

;=»

Fig. 623.

off oor

K\

ÉMMMr'r «

uz

EZ

ES

EZ

G2

Fig. 624.

und auch unschön wirken. Man kann dann nach Fig. 616 zwischen die Fusspfetten einen Wechsel einziehen und diesen mittels Zangen mit dem Gratsparren verankern.

2_

ItUn

* -v;

J22y

JJ

PM

Schnitt abcd..

Pik

MS

Die bisher mitgeteilten Regeln und Winke können und sollen natürlich nur ganz allgemeine Gesichtspunkte an die Hand geben, von denen man bei dem Entwerfen der Walmdächer unter normalen V erhältnissen ans-zugehen hat, da für jeden besonderen Fall eine reifliche Ueber-legnng erforderlich ist, wie man am einfachsten und zweck-massigsten die Konstruktionen auszuführen hat. Es können dabei so viele aussergewöbnliche Momente in die Erscheinung treten, welche besondere Konstruktionen nötig machen, dass sich dieselben unmöglich an wenigen Beispielen erschöpfend erörtern lassen. Immerhin dürfte für den Lernenden von Nutzen sein, die nachstehenden Beispiele, welche durchweg ausgeführten Bauten entnommen sind, einer aufmerksamen Betrachtung zu unterziehen.

Die Figuren 617 bis 622 stellen das auf dem Gelände des Amtsgerichts zu

Rossla a. H. errichtete Stallgebäude in Grundrissen, Schnitten und Ansichten, die Figuren 623 bis 627 die Dachkonstruktion des Amtsgerichtshauses daselbst

Fig. 626.

Fiq. 625.

OhergrescTioss

Qr

Schnitt e f

Fig. 627.

ÏR

Schnitt -A

dar. In beiden Fällen ist als Dachstuhl der stehende Stuhl verwendet. Ebenso ist ein Beispiel für die Anwendung des stehenden Dachstuhles durch Wiedergabe der Dachkonstruktion über dem Amtsgerichtshause zu Camen i. Westf. in den Figuren 628 bis 634 geführt. Zur Vermeidung der Unterbrechung der Gratlinien durch Schornsteine ist für einige Dachflächen ungleiche Neigung gewählt worden.

Eine Vereinigung des liegenden mit dem stehenden

Am tsgerichtsh aus xu Carneu

vor-

Fiy. 628.

Grundriss des Ober f/e seit osses uü U ach ausru ittetu n </

»M

|Ni

Sv :

r_

fl

Fig. 629.

Sä------

e|

0-

rE“

Schnitt a b

ÜH

m,

fei

fiö

JSÆ

Aula.

®4

Je

30»^

^ !    jj - L, ehcerxi‘nuner*

lanpi ipflEl H

«ÜBlF ISS

Ansic/tt «f -Ji

IX

;1dî

llii'riill

Grundriss in Höhe Jj -JH

V acha us m ił le lauf/

J T £ ?' 4. J 4» T _ ? 4    ?_X 3 JL-S-

TY

X'

6c

j_

•łffl

A/

Wxxx

r î î Lv

pń

ij

ül

■■

i:

i,n

H

8S

I|§l|iiË|.

liisiS

igül^

i§

////

-K^~

-o

//fr*

Sc/irtLtt A jB

100 50 P

'S"

*£>

L,

3.

S> COM.

Sch/iitf G -H

î. T Î

\j

7;

A?

g .innre^aT

XX

P.......=.-—-===^=:

Sei uilt CD

TOÏ

Hä

SSi

jpiöpt

j AfA

iS

ripttt

■ H444H

talih j | i 1 11

Ji;

rpppp

'h

=s

X'.

rrn.,w

C>n~.

KW

TTtnTrrL

Ta £ 20 TL 21,

^tn

Gc&ùn.£e

bei A.

XX

■^r

ZH

S chnitt

IX

Üâ»

"i

iS

i:

.

Schliesslich ist noch ein Dach über der Aula eines Schulgebäudes auf den Tafeln 20 und 21 zur Darstellung gebracht. Zum Tragen der Deckenbalken über der Aula sind 14 m weit gespannte verdübelte und verbolzte Holzträger verwendet, welche mittels dreifacher Hängewerke an dem Dachgerüst aufge-

Stuhle zeigt das Dach über dem Amtsgerichtsgebäude zu Herborn (Fig. 634 bis 640).

Fig. 630.

Schnitt c (1

WJL

s.

0]

hangen sind. Die letzteren haben einen Abstand von 4 m voneinander und ihre Häugesäulen dienen zur Auflagerung der Pfetten, welche die Sparren der oberen flachgeneigten Dachflächen tragen. Die Balkenlage des Lehrerzimmers ist an den als Hängewände konstruierten Scheidewänden aufgehangen.

Zelt- und Turmdächer.

Zeltdächer sind firstlos und nach allen Seiten hin abgewalmt; ihre Grundform bei durchaus gleichgeneigten Dachflächen ist das Quadrat, das regelmässige Vieleck und der Kreis.

Da in der Spitze eines jeden Zeltdaches stets mehrere Sparren Zusammentreffen, so bringt man daselbst eine Helmstange, den sogen. Kaiser stiel, an,

in welchen die Sparren versatzt werden (vergl. Fig. 665). Der Querschnitt des Kaiserstieles wird in seinem oberen Teile (zuweilen auch in ganzer Höhenausdehnung) je nach der Anzahl der Sparren, welche er aufnehmen soll, entweder quadratisch, sechs- oder achtseitig u. s. w. gestaltet und braucht keineswegs durch die ganze Dachhöhe zu reichen.

Die Hauptbinder stehen bei Grundrissen mit gerader Seitenzahl immer in diagonaler Richtung; bei Grundrissen mit ungerader Seitenzahl (welcher Fall nur

QQQQQ

Fig. 631. Schnitt e -f

Ni

“T/T

/ \

if-77

-ö

DG

nm

ausnahmsweise eintreten wird) bildet die Horizontalprojektion der Mittellinie eines Binders eine Linie, welche von einer Ecke nach der Mitte der gegenüberliegenden Seite geht.

Bei eckigen Grundrissen sind sämtliche zwischen den Hauptbindern liegenden Sparren Schifter, deren Horizontalprojektionen rechtwinkelig zu den Grundrissseiten gerichtet sind.

Bei kreisförmigen Grundrissen haben alle Sparren die Richtung nach der Spitze des Zeltdaches; man lässt jedoch nur einen Teil der Sparren (gewöhnlich nur die Bindersparren) bis zur Spitze hinaufreichen und ordnet zwischen dieseu Wechsel an, in welche die zwischen denselben liegenden kürzeren Sparren verzapft oder verblattet werden.

TJ3LJ.l

Fi y. 632.

4f

ÓM

Schnitt f-g"

_Là

Là

Î&M

ÖU

lltnnnll

n<j. 634.

In den Figuren 641 bis 645 ist ein Zeltdach über unregelmässigem halbem Achteck durch die Dachausmittelung, den Werk-

V_ !

LL-Sq

flftûû

mg. 633.

HD

Schnitt k l

satz

nungen und eine isometrische Aufrisszeichnung zur Darstellung gebracht. Dasselbe dient zur Ueberdach-ung eines Treppenhauses und schneidet in das als

Schnitt h i

zwei Schnittzeich-

Satteldach gestaltete Hauptdach ein. Die Gratsparren

schiften sich gegen ein Anfallsgebinde, welches seinerseits mit den oberen Enden in einen Kaiserstiel verzapft ist. Die Fusspunkte des Anfallsgebindes, sowie zwei Gratsparren sind durch Zangenhölzer mit dem Kaiserstiel verbunden.

0

-3-

Éf

Iv

x/

JJ ac7i b alken l affe

DL

Z=1

7/

Fig. 035.

41

Eine^ sehr häufige Verwendung finden die Zeltdächer für Zirkusbauten. Die Grundform ist liier meist ein regelmässiges Achteck oder Sechzehneck, bisweilen auch ein Quadrat. Bei dem durch die Figuren 646 bis 648 in Grundriss und Diagonalschnitt wiedergegebenen Zirkus Sidoli, welcher im Jahre 1898 durch die Firma Zimmermann & Komp, in Kassel erbaut würbe, erbebt sich das Dach oberhalb des den Vorstellungen dienenden Innenraumes (der Manege) über regelmässigem Achtecke, das Dach oberhalb der Zuschauerplätze über regelmässigem Sechzehneck. Da die Zwischenpfetten a, sowie auch die Firstpfetten b der Pultdächer über den Zuschauerplätzen keine parallele Lage zu den Aussen-wänden haben. so sind dieselben aus verdoppelten Hölzern hergestellt, welche

-Y///////9fyr///////j-

Fig. 636.

///

Vs

'mm

harten

/Ą /    ^

/ 4/ VA/////Æ.

Y:

Frei erJi o VfenFou/n

____Y/___

--------(

v/ss//.

/A///

/\

•'s

mer

\n

Oac/i(/esc/i os s

W///////////Z&77Z

miteinander verbolzt und durch zwischengetriebene Keile so weit auseinander gesprengt sind, dass die Sparren überall Auflager erhalten. Der Kaiserstiel wird von zwei Paar sich unter rechtem Winkel kreuzenden Zangen umfasst. Die übrigen, in gleicher Höhenlage befindlichen Zangen sind auf einem aus F LLtn hergestellten Kranze, welcher an die durchgehenden Zangen angebolzt ist, aufgekämmt und ebenfalls mit dem Kranze verbolzt (Fig. 647).

Die Anordnung der geneigten Balkenlage unter den Sitzplätzen, sowie der Pfosten zur Unterstützung derselben ist aus der unteren Hälfte der big. 646 zu

Balkenlage über regelmässig achteckigem Grundrisse

ersehen.

Ein Zeltdach ohne

der Fusspfette zwei Zwischeu-

veranschaulichen die Figuren 649 bis 652.

ausser

Zur Unterstützung der Sparrenlage sind pfetten ungeordnet. Die unteren Zwischenpfetten ruhen auf Doppelstreben, wele ie

Op(lerbecke, Zimmermann.

in Klappstiele eingezapft sind; die oberen Pfetten sind durch Streben abgefangen, welche sich gegen das untere Ende des Kaiserstieles stützen. Die acht Grat-

* ï/jotiudjj rix

[□Da

S/i an ’Cfi l ctffc

WA

si

w—"*¹³ er

A mtsfferich tsffebiiu de

cm

XL

Fig. 637.

GG

Ct. 32 3 P

~ 3

£. P

CP os

II

I g

c* ?

* CS

t2 ^

% %

i|

> <

g £

«3 "3

CO

32 <3 w bc 3 3 N sîô

—i 1—5

3

r—< • r—<

çô 32

§[32

—H (J)

3:

CL

Ci

CD CD

P⁻ P

CD

c 5

Fig. 638.

i?

s.

T3TT

a /h\ ta

Schnitt A. R CR

\A

sX

3S:

il

rr:

rrê

3\

fT

'A

l Z Z l'y z_~_■ '_• c.

il

f~\

iç

ci

fU

•>1 s

<■

SchnittE F

4ßb

IS1

IA

.X

zi

cz

zi

zx

Gratsparren 6 m beträgt, so sind von der Mitte der Umfassungswände ausgehend Schubstreben angeordnet, welche mit dem Kopfende die unteren Zwischenpfetten

ins

OK

-oa-r?-rP-7^-

m.

05'"

jr- o

•c-

ES

Sä

ss»

il

Z2

fy“

ÜZ

pii

iOO ÓO o

/•/(/. ua

US

stützen und mit den Umfassungswänden durch Zangen in Verbindung gebracht sind. Zur Schaffung eines ^ guten Querver-bandes sind oberhalb der unteren und unterhalb der oberen Zwischenpfetten Zangen vorgesehen. Da acht untere Zangenpaare erforderen lieh sind, so wurden nur zwei unter rechtem Winkel sich kreuzende Zan-geupaare mit gegenseitiger Ueberschnei-duug (vergl. Fig. 652) durchgeführt, während die anderen Zangen in der durch "H Fig. 651 dargestellten Weise auf den durcli-gehendenZangen aufruhen. Die oberen Zangen sind nur in der Richtung von zwei sich recht-winkelig kreuzenden Gratsparren vorhanden. Damit die Pfettenecken an den anderen

Gratsparren dem Seitenschube genügenden Widerstand entgegensetzen, sind hier schwache Hölzer a schwalbenschwanzförmig in schräger Richtung über die Pfet-teu geblattet. Zur Verteilung des bedeutenden Schubes der parallel zu den Sparren liegenden Hauptstreben dienen die Mauerlatten b.

Fig. 642.

'W

jjja

TT

Ein kleineres Zeltdach über halbem Achteck, bestimmt für ein Orchester von etwa 60 Personen,^zeigen die Figuren 653 bis 655.

Fig. 641.

Schnitt

CD

\\

Fig. 643.

Schnitt AB

VXÂ

■■ -

i.i

Fig. 644.

rrm

!SPi

ii

¹

fjiarrenlaffe

607 wiedergegeben. Die Fig. 608 und 608a veranschaulichen die zugehörigen Schnittzeichnungen.

8. Bei Dächern mit Kniestock verfolgt die Fusspfette, welche in der Regel zugleich Rahmholz für die Kniewand ist, in ihrer Lage die Innenseite der Umfassungswände und ist überall, besonders an allen

-o|

Die im unteren Teile über die Umfassungswände ragenden Hauptstreben \ei-breitern die Basis des Bauwerkes nicht unwesentlich und geben demselben daduich eine grosse Standfestigkeit. Die Zangen unter den Zwischenpfetten sind hier iu ähnlicher Weise wie bei dem Zirkus Sidoli auf einem Eisenkranze gelagert.

Diejenigen Zeltdächer, welche im Verhältnisse zu ihrer Spannweite eine sehr grosse Höhe besitzen, nennt man Turmdächer.

Möller verneint die Notwendigkeit einer

Die Frage, ob derartige Dächer mit dem Mauerwerk, auf welchem sie ruhen, zu verankern sind, oder ob eine solche Verankerung zu verwerfen sei, wird ganz verschieden beantwortet.

Fig. 645.

|P

lö

Ira

SP

luv]

WS

Al

IV'

flf

Ip

llfS

v>

NS

IN

!>

in

vZtislË'Æ

lx^

Im

!vs

IIP

<ä

'P

P'.

>\l

Verankerung des Turmhelmes mit dem Mauerwerk und bezeichnet eine solche als geradezu schädlich, weil nach seiner Ansicht durch die von Stürmen hervorgerufenen Erschütterungen und Schwankungen der Turmpyramide das Mauerwerk auf das nachträglichste erschüttert und die Last des" Turmes nicht gleichförmig auf das Mauerwerk übertragen wird. Er gibt ferner an, dass die Gefahr des Umkantens und des Verschiebens eines Turmhelmes auf dem Unterbau gleich gross ist, wenn die Turmhöhe etwa das Fünffache der Seitenlange des Grundquadrates beträgt. Erst bei grösserer Höhe sei die Gefahr gegen Umkanten grösser als die gegen Verschieben. Dass diese Behauptungen nicht für alle Fälle

Fig. 647.

ft u -JSisen.

Ahflagerung der Zangen beiA. Ç

#y

•s»

■s>

VotAutgant,

JV.

1011e

Fig. 646.

pTa liege

ti

'Stellung fier Prosten unter* den Sit\/ilätxen

■C

::: : $.v.:

-V

Hestauralui n

Pin gang

zutreffen werden, leuchtet ein, wenn man bedenkt, dass die Gefahr des Umkantens nicht nur mit der Höhe des Helmes, sondern auch mit abnehmendem Eigengewichte des Turmhelmes wächst. Bei schlanken Türmen, in denen das JIolz-werk auf das durch die Konstruktion bedingte Mindestmass beschränkt ist, wird aber das Eigengewicht kaum genügen, um ein Kanten des Helmes infolge des Winddruckes zu verhindern.

Fig. 648.

Provisorischer Cirkus Sidoll in Cassel

Ii itlX/O!tais chnift >

eso

73ó

ifc:

neo

.L J.U

Ab

rJv.v:

StVO

Aus diesem Grunde zieht auch Baurat Dr. Eduard Schmitt¹), Professor an der technischen Hochschule zu Darmstadt, aus dem Hinweise Möllers auf manche Türme des Mittelalters, welche unverankert den Einwirkungen der Stürme Stand gehalten haben, keinen gleichen Schluss auf die Ausführungen der Neuzeit, da zu den letzteren viel weniger und auch leichteres Holz (kein Eichenholz) verwendet wird. Schmitt weist auch darauf hin, dass die von Otzen, Haase und anderen vielfach ausgeführten Verankerungen des Holzwerkes mit dem Mauerwerk der Türme keine nachteiligen Folgen ergeben haben.

Abgesehen von der ersten das Nichtverankern des Turmhelmes fordernden Regel dürften die von Möller in seinen Veröffentlichungen**) für die Konstruktion der Turmhelme vor mehr denn 60 Jahren angegebenen Vorschriften auch heute noch als Richtschnur dienen können und ihre Wiedergabe deswegen nicht überflüssig erscheinen. Dieselben lauten:

1. Man setze das Zimmerwerk der Turmspitze unmittelbar auf den oberen Teil der Mauer, so dass die Holzkonstruktion ganz für sich besteht und

*J Siehe Handbuch der Architektur, II. Band, Heft 4.

**) Möller, Beiträge zu der Lehre von Konstruktionen: Ueber die Konstruktion hölzerner Turmspitzen. Darmstadt u. Leipzig, 1832—44.

das Mauerwerk keine weitere Verbindung mit ersterer bat, als dass es derselben zur Unterlage dient;

2. das Innere des Turmes werde möglichst leicht konstruiert und man verstärke dagegen die äusseren Dachwände, besonders die Ecksparren (Gratsparren) ;

rn

Il

■3JV.

-fL

Fig. 649.

//

3. die langen Helmstaugeu sind wegzulassen und auf eine kurze Hänge-

Ansetzeu der Sparren zu be-

säule zum Tragen des Knopfes und

zum

schränken;

4.    die Ecksparren dürfen nicht durch horizontale Ilölzei unteibioclien werden, sondern sie sind, wenn sie zu kurz sind, unmittelbar zu \ei-längern, so dass Hirnholz auf Hirnholz zu stehen kommt;

5.    die äusseren Dachwände sind so zu verbinden, dass sie keinen Seiten-schub ausüben, sondern nur senkrecht auf die Mauern wirken können,

6.    dieselben sind durch horizontale Verbindungen (Kränze) in 5 bis 6 m Abständen so abzuschliessen, dass dadurch die Turmpyramide in mehrere kleine abgestumpfte Pyramiden (Etagen) geteilt wird ;

Fig. Gól.

Fig. ^2.

Fig. 650.

\    1    PI 171

⁷ Über v der durch/L

O 'Zan/rtT* '/y/ /blat t un g //gellende/.

yen- /

//A u fl âge rang r/er mittleren Zangen yZ

_vv

y///

=7/

IL

h£

7¹

/L'i

ËUP

____

Schnitt A -JJl(vergl.Fig. 649). ]

'O

Fig. 654.

Fig. 655.

«r

-4-

Zantjenki^aii x aus, Sch^uiedeclsen^f^K

CD~

b<~

±

k!

7]

v>

L

Ł

t*

n

li

<a~

A

A

/A

v\

KN

//i

\v—

1

Ï

F¹

Q ucr*£cfiri itt

Ansicht

\G/

<

•TV>>»

Ffy. 053.

GruncLt-iss

r

c

S.

/Sfiarrenlagre

E2

fü

Mi

//f

g. h

Jf

pu

TT

mn

(Ju or ‘jc/iti iff

iOO PO O

•T

±=S

!0

Fig. 663. J K

SchrveUenJcranx Fig. 662.

Fig. 661.

i i

Gif

'¥

Fig. 660.

I e=>

a

ES

G=

idp

ftr 1 MF

6‘J9.

*■ J g

Fig. 65S.

A A

il

i'M j

Ü¹

Fig. (I 657.

4|n

i,

_U_Ü

Ansicht ¹

il

A Lifsic/it

il

/T/Y.

T.

Fig. 664.

7.    alle Zapfenlöcher, in welchen sich Wasser ansammeln könnte, sind unten aufznschlitzen und alle Balken und Mauerlatten müssen frei auf der Mauer liegen, ohne eingemauert zu werden;

von

8.    die Schwellen müssen sorgfältig isoliert und dem Luftzuge zugänglich gemacht werden, da eine Erneuerung derselben mit grossen Schwierigkeiten verknüpft ist;

9.    einer Drehung des Turmes ist durch Andreaskreuze, welche unter den Dachwänden liegen, entgegenzuwirken.

Ein nach diesen Grundsätzen konstruierter Turmhelm von achtseitiger Grundform ist durch die Figuren 656 bis 664 wiedergegeben. Die Sparren sind mit ihren unteren Enden in die auf einem doppelten Mauerlattenkranze ruhenden Balken verzapft und die letzteren so angeordnet, dass in der Turmmitte eine grössere Oeffnung frei bleibt, welche ein Besteigen des Turmes zur Vornahme von Reparaturarbeiten gestattet. Der Höhe nach ist der Turm durch weitere Balkenlagen, welche nach gleichen Grundsätzen wie die untersten konstruiert sind, in einzelne Stockwerke zerlegt. Die Balken sind sowohl mit den Gratsparren, als auch au den Kreuzungsstellen unter sich verbolzt. Sie ruhen in den drei unteren Stockwerken auf je vier Stuhlwänden, deren jede aus Schwelle, Rahmholz und zwei Streben besteht. Diese Stuhlwände wechseln ihre Lage in den einzelnen Stockwerken so, dass die in zwei aufeinander folgenden Stockwerken stehenden in der Horizontalprojektion unter 45° gegeneinander gerichtet sind. Während bis zur halben Höhe des zweiten Stockwerkes in jeder Dachfläche zwei Sparren zwischen den Gratsparren liegen, sehen wir darüber bis zur halben Höhe des vierten Stockwerkes nur noch einen Zwischensparren in jeder Dachfläche und von dort bis zur Spitze des Helmes nur mehr die acht Gratsparren. Diese schiften sich mit ihrem oberen Ende gegen den Kaiserstiel, in den sie mit Versatz eingreifen (vergl. Fig. 665).

Einen besonderen Vorzug besitzt die Mollersche Turmkonstruktion in der Leichtigkeit, mit welcher das Richten des Helmes bewirkt werden kann. Nachdem die unterste Balkenlage verlegt ist, werden die vier Stuhlwände des untersten Stockwerkes aufgestellt und über diesen die vier Hölzer der zweiten Balkenlage verlegt. Alsdann werden die Gratsparren aufgestellt und mit den Hölzern der zweiten Balkenlage verbolzt. Dieselben reichen durch zwei Stockwerke und es werden immer je vier derselben dicht über der zweiten und vierten, beziehungsweise je vier über der dritten und fünften Balkenlage gestossen. Dann werden nach einander die Stuhlwände der weiteren Stockwerke aufgestellt und die Balkenlagen verlegt, wobei jedesmal die verlegte Balkenlage als Gerüst für das Aufstellen des folgenden Stockwerkes dient. Die Zwischensparren werden eingezogen, sobald die Wechsel, in welche sie eingreifen, angebracht werden können.

Ebenso

Eine eigenartige Form zeigen die sogen. Rhombenhaubendächer, welchen wir vielfach bei den Kirchen romanischer Zeit begegnen. Ueber den vier Seiten des quadratischen Grundrisses erheben sich Giebel, von deren Spitze die Gratsparren ausgehen. Ein Beispiel hierfür veranschaulichen die Figuren 666 bis 675. In der Höhe der Giebelspitzen (vergl. Schnitt A—B und Grundriss J K) liegt ein Pfettenkranz, welcher in der Richtung der Gratsparren durch sich kreuzende Zangen verankert ist. Auf ihn klauen sich Grat- und Lehrsparren auf.

fff o

li

S*

&L

sind auf dasGiebelmauer-werk (also in geneigter Lage) Pfetten gelagert, welche den sämtlichen Leersparren ein weiteres unteres Auflager bieten. Diese sind durch Zangen in paralleler Richtung zur Horizontalprojektion der Leersparren zusammengehalten (vergleiche Grundriss in HöheL—M) und ausserdem die nach den Turmecken gerichteten Leersparren noch durch Zangen gesichert, welche Stuhlsäulen umfassen, die unter den Mitten der oberen Pfetten stehen. Zwischen diesen Stuhlsäulen und den Dachbalken befinden sich Schubstreben (vergleiche Schnitt C—D), um den an den Ecken wünschenswerten Querverband zu bewirken und ferner ist zwischen Pfet-tenkranz und Turmspitze ein weiteres Zangenkreuz zur Versteifung der Gratsparren angebracht. Die Helmstange ist durch vier Streben gegen die Balkenlage abgesprengt.

Der Turm der katholischen Kirche zu Geithe im Kreise Hamm (Fig. 676 bis 679) besitzt über rechteckigem Grundrisse ein abgewalmtes Dach, aus dessen Mitte ein schlanker herauswächst. An den Breitseiten des Turmes sind kleine Giebeldächer angeordnet, welche in

Dachreiter

Fig. 666.

XL

Schnitt C JO

'A

Schnitt JB-F

-a

■«a

o«

Fia. 667. '

Aufsicht

Fig. 670.

Grundriss in Hö/te G~H

i®r

Schnitt

A. B

<s

ESI

5-

44

sr

Fig. 613.

GnuncLniss inîlôh.e </ II

,r

Fig. 674.

Ti

/Z.

WL/

V,

J£

\M

«c~

ès

sa-

V/

'Grundris.

i/i Höhe

Ps,

*ï-

sh

Fig. 672.

Sparren läge

«v~

Fig. 675.

Balle et Liage

vc

Xl

w/-

X H

Vvz^zzz

WM

Z±—

10O

S’uni i der

hat fi. Kirche xir Geit/ie    (JCreis Ft an tue)

Seiten

Ansicht

Vorder

Ansicht

■■

(i)

III

iPl

I!

ÏÏW

SRI

; SS

7j Lj

*■

i]

(i

Mn

i/v\

fth

w/m

Kfl

<!

ii

wm

Opderbecke, Zimmermann.

Quer-A Sc7initt jLünyerA Schnitt

ur

z. es

4P

3go

oeę

ggsp

Oć£ -

li

i?

il I

das Walmdach einschneiden. Die Last des Dachreiters wird durch die schwach geneigten Gratsparren seines unteren Teiles auf die Dachbalkenlage übertragen. Im übrigen dürfte die Konstruktion ohne weiteres durch genaue Betrachtung der Darstellungen verständlich werden.

Den achtseitigen Turmhelm über einem Treppenhause, welches den Aufgang zu dem Dachraume eines Gebäudes enthält, veranschaulichen die Figuren

Fig. 680.

Fig. 682.

2-

»Ml

ml

najchOalftcnluge

ir

IkQ

:m\\i

rt

ni

Schnitt A - H

— Fig. 683.

A JT

’s:

A il?

Uh

/£

TU A

Fig. 681.

Sp. at v -e// /u</e

ES

DaUienlacfc des Turmes

3    3 1QM-

680 bis 683. Die Sparren sind unmittelbar mit den nach Fig. 683 verlegten Dachbalken verbunden; die acht Gratsparren greifen mit ihren oberen Luden in

15*

den Kaiserstiel, während die Leersparren in zwischen den Gratsparren befestigte Wechsel verzapft sind. Bei der nur 6,5 m betragenden Länge der Gratsparren konnte von der Einziehung einer Zwischen-Balkenlage Abstand genommen werden, zumal die Gratsparren eine sehr steile Lage haben und in ihrer Mitte durch übereinanderliegende durchgehende Zangenhölzer versteift sind. Die Sparren bilden mit dem Kaiserstiele vier Hängewerke, so dass die Dachlast auf die acht Eckpunkte der Aussenmauern übertragen ist.

Auf den Tafeln 22 und 23 ist dann noch der Turm der provisorischen Festhalle für den Gesangswettstreit in Kassel wiedergegeben. Die Konstruktion desselben ist eine überaus einfache, da eigentliche Stuhlwände iu den einzelnen Stockwerken des Helmes fehlen und die Pfetten nur auf durchgehenden Zangen in Richtung der Diagonalen gelagert sind. Es ist hierbei zu bedenken, dass der • Bestand des Turmes auf nur wenige Tage berechnet, mithin ein Drehen desselben infolge der Einwirkung von oft wiederkehrenden Stürmen nicht zu erwarten war. Bis zu gewissem Grade ist dieser Gefahr des Drehens übrigens durch die in Höhe der Pfettenkränze vorgesehenen, mit den Pfetten überblatteten und verbolzten Schwellen s (vergl. die Grundrisse in Höhe E—F, G—H und J—K) entgegengewirkt.

Vielfach gelangen auch Turmdächer mit gekrümmten Dachflächen, sogen. Kuppeldächer und geschweifte Turmdächer zur Ausführung. Die Konstruktion derselben wird gewöhnlich mit Hilfe von Bohlensparren, seltener aus vollem Zimmerholze bewirkt. Eine durchaus sichere Eindeckung lässt sich bei diesen Dächern, namentlich wenn die Krümmungen ihrer Flächen mit kleinen Radien hergestellt sind, nur mittels Kupfer oder Blei erzielen, doch dürfte auch, sorgfältigste Ausführung vorausgesetzt, für viele Fälle die Eindeckung mit kleinen Zinkblech-, verzinkten Eisenblech- oder Schiefer-Schablonen als zulässig zu erachten sein.

Ist der Raum unterhalb eines Kuppeldaches mit gerader Decke abgeschlossen, also eine Dachbalkenlage vorhanden, so bietet die Konstruktion keine grösseren Schwierigkeiten. Die aus Bohlen hergestellten Gratsparren legen sich gegen eine Helmstange und der auf dieselbe wirkende Druck kann durch Hängewerksstreben, welche ihren Fusspunkt in der Nähe der Aussenwände erhalten, aufgefangen werden (vergl. Fig. 684 bis 686). Zur Auflagerung der Zwischensparren, die nicht bis zur Helmstange heraufgeführt sind, dient ein Pfettenkranz, welcher durch Zangenhölzer in seiner Lage festgehalten wird.

wo

Sollen Kuppeldächer über gewölbten Kuppeln errichtet werden, so darf das Gewölbe nicht durch die Dachkonstruktion belastet werden. Die Holzkuppel ist also frei über der Steinkuppel so anzuordnen, dass die Dachlast durch vereinigte Hänge- und Sprengewerke nach den Aussenwänden übertragen wird. Die Sparren und Pfetten werden auch hierbei zweckmässig aus Bohlen, alle übrigen Hölzer aus kantigem Bauholz hergestellt. Ein solches Dach ist durch die Figuren 687 und 688 dargestellt. Etwa in halber Dachhöhe sind zwei verdoppelte, sich unter rechtem Winkel kreuzende Balken augeordnet, welche an einem die Last des Dachreiters aufnehmenden doppelten Hängewerke aufgehangen sind. Dort, die Streben des Hängewerkes aufruhen, wird der Druck durch die Streben s aufgenommen und nach den Widerlagsmauern übertragen. Die aus Bohlenstücken in doppelter Lage hergestellten Sparren werden von vier Pfettenkränzen,

)

.

Taf. 22 u. 23.

j/ p .ri[Off in ssiujjrinaf)

]=M '—M=X

Grundriss in JlÿJix’

C J?

YjA

aÎ

«$

••w

v\

Grundriss in Höhe -Æ -J3

s,

’ZiZ

Grundriss in Höhe E ~E (Die Leersjiarren sût dfortf/e^assen]

NI

1—^

ff

2Ź.

%.

î>

£r

kr

■a

r.

-PO

S;.

i;

Turm

der Fest halle für den Ges an g Wettstreit in Cassel.

<îi—

UCo

**1

nni

(7 (?/■

»j

Z3

In

P

\u

\V

*4

scp^

lî

I' '

Opderbecke, Zimmermann.

é

Fig. 685.

Fig. 684.

/A

ÏJ i Ufrvriui -

- Seïuvitt

<»

JT

-LX

BCÏ

<0

•*

Fig. 686.

-4 nl'ï at/vrinir/-dep Za/iffen.

«...

gp

fo -

«v —

S/wrrenlCLgre.

OP oo/

Grundriss

TLJ

in Jlö/ie A-~ fl

■=3

Fig. 688.

-r-

</VI

,c-

-T“

T-

es

's

(/)

Fig. 681.

(/

Jtiuder

-—*-tt

1 U 3    4 Ó ff ?    8    3    *0    //    12    43 /f

-i-1-1-1-1-1-1-1-1-1-<-1-1-1-

Cy-

5>_

tOO

ni

'F

4*

'm

Fig. 69J.

77"

Grundriss a ~ü

Fig. 689.

Hk

YSl

WÊ

I-..

.53

axez?

'xm*

Fig. 694.

isometrische A.nsLc/it eines Binders

Fig. 692. .

/OJ7.

$$

ifî

®3

iPlI

Grundriss c cl

S®

Fig. 690.

S:

=t

!=4&"

Fig. 693.

*î -

«V~

'S -

il

ri

Grundriss c -Y*

jd

■ <5 <3

za

O 0

WSl

. V

J[

i.«

>•/

'Mm

W-d *

jjA

> > -v^v

as

_Ji3|

!WfS

J [g.

i -e-,¹. vvv JL.

MÎUtâ r

7P77JP

DS

welche ebenfalls aus Bohlenstücken zusammengesetzt sind, getragen. Zur weiteren Versteifung der Sparren und zur Herstellung von Dreiecken für den Querverband dienen Zangen, welche die Sparren mit dem Sprenge- und Hängewerke verbinden. In den oben offenen Kranz des Gewölbes kann ein Oberlicht eingelegt werden, welchem das Tageslicht durch Fenster in dem senkrechten Teile des Dachreiters zugeführt wird.

Geschweifte Dächer wurden im vorigen Jahrhunderte mit besonderer Vorliebe für Türme verwendet; in neuerer Zeit sind dieselben wiederum stark in. Aufnahme gelangt, so dass deren Besprechung hier nicht umgangen werden kann. Eine bestimmte Form für solche Dächer anzugeben ist um deswillen nicht möglich, weil die häufig äusserst komplizierte Anordnung und Aneinanderreihung von Wülsten, Hohlkehlen, Karniesen, Einziehungen und Ausbauchungen dem individuellen Empfinden und der Laune des entwerfenden Architekten unterliegt. Bei einfacheren Formen lassen sich wohl die Bezeichnungen „G1ockendach“ und „Z w i e b e 1 d a c h“ anwenden, während man unter „Kaiser dach“ ein Dach mit vielfach wechselnden Einziehungen und Ausbauchungen versteht. Im Interesse nicht zu schwieriger praktischer Ausführung und dichter Eindeckung möchte es liegen, bei der Wahl der Wellenlinien alle schroffen Uebergänge zu vermeiden.

Das eigentliche Innere solcher Dächer ist stets als Zeltdach mit nie fehlender Helmstange zu konstruieren, während die geschweiften Flächen durch die auf entsprechend ausgeschnittenen Bohlen oder bogenförmig bearbeiteten Kanthölzern befestigte Schalung oder Lattung gewonnen werden.

Bei dem durch die Figuren 689 bis 694 im Aufrisse, Höhenschnitte, in drei Grundrissen und der isometrischen Ansicht eines Binders veranschaulichten Beispiele sind die Eckpfosten des oberen Aufbaues bis zur unteren Balkenlage herabgeführt. Doppelte Hängewerke übertragen die Last des Aufbaues nach den Aussenwänden. Die Helmstange ist nur in dem Kuppeldache des Aufbaues vorhanden, wird hier durch vier Zangen umfasst und mit den Gratsparren verbunden. Um einem Drehen des Turmes entgegenzuwirken, sind in Höhe der Brüstung des Aufbaues Andreaskreuze zwischen den Eckpfosten eingezogen. Die Sparren der Kuppel sind aus einfachen Bohlen geschnitten, die des unteren geschweiften Daches aus Bohlenstücken in zweifacher Lage zusammengesetzt.

lïï. I. SïElAi-UllClI

F. Baugerüste.

Die Baugerüste sollen den Bauhandwerkern das Arbeiten an jeder Stelle eines zu errichtenden oder eines auszubessernden Bauwerkes und die Beförderung der Baustoffe nach diesen Arbeitsstellen ermöglichen.

Sie dienen somit einem vorübergehenden Zweck und man hat deshalb bei ihrer Herstellung einzig ausreichende Festigkeit und Sicherung gegen das Abstürzen der Arbeiter anzustreben.

Die Festigkeit der Gerüste wird sich in erster Linie nach der Grösse und dem Gewichte der Baustoffe richten müssen, welche auf ihnen gelagert oder befördert werden sollen, dann aber auch nach den baupolizeilichen Bestimmungen, welche fast allerorts bestehen.

Zur Ausführung von Arbeiten, für welche eine nur geringe Zahl von Arbeitern und das Lagern sehr leichter Stoffe auf den Gerüsten benötigt wird, so bei den Anstreicherarbeiten und untergeordneten Ausbesserungsarbeiten des Putzes, bedient man sich der Leitergerüste und der H ängegerüste.

wer-

Da diese von den die Arbeiten ansführenden Handwerkern errichtet den müssen und Bestandteile der Geschäftseinrichtung derselben sind, auch für die Ausführung von Neubauten gar nicht in Frage kommen, so seien liier nur diejenigen Gerüste besprochen, welche in erster Linie den Ausführungen des Maurers, Zimmermannes und Steinmetzen dienen.

Fig. 697.

Fig. 695.

■•fl

2,0-2,50

Fig. 696.

Müssen zum Heben der Baustoffe auf den Gerüsten Windevorrichtungen aufgestellt werden, so ist das Gerüst vom Zimmermann aus Kantholz abzubinden.

andernfalls genügen Gerüste aus Rundhölzern, welche ohne Verzimmerung unter Verwendung von Klammern, Hanf- oder Drahtseilen, Ketten oder dergl. m. mit einander sicher verbunden werden.

Demnach sind zu unterscheiden:

1.    Stangengerüste,

2.    Abgebundene Gerüste aus Kanthölzern.

1. Stangengerüste.

Dieselben kommen überall bei den aus Ziegelsteinen oder kleineren Bruchsteinen herzustellenden Gebäuden zur Anwendung.

Sie bestehen aus unbearbeiteten, und von der Rinde befreiten Baumstangen, die in lotrechter, wagerechter und geneigt liegender Lage mit einander verbunden werden.

Fig. 699

Fig. 698.

Die lotrechten Stangen heissen Rüst- oder Spiess bäume; sie sind mindestens lm tief einzugraben und zur Verhinderung des Einsinkens auf starke Bohlenstücke, breite Schwellenhölzer oder grosse Steinplatten zu stellen und mit Steinen und Erde fest zu umstampfen. Kommen dieselben in die Bürgersteige zu stehen, so werden sie zwischen zwei Kanthölzer gestellt, die mit einander verbolzt (Fig. 695) oder durch aufgenagelte Bohlenstücke (Fig. 696) verbunden werden. Am unteren Ende müssen dieselben wenigstens 15 bis 20 cm, am oberen Ende wenigstens 10 cm stark sein. Sind bei hohen Gebäuden die Rüstbäume zu verlängern (aufzupfropfen, aufzusetzen), so müssen die Enden beider

Bäume auf eine Länge von wenigstens 2 m nebeneinander stehen und durch Hanf- oder Drahtseile und Klammern (Fig. 697) miteinander fest verbunden werden. Der aufgesetzte Rüstbaum muss auf einer in wagerechter Richtung befestigten Stange aufruhen, welche durch starke Bohlenknaggen zu stützen ist.

Die Rüstbäume sind gegen das zu errichtende Gebäude etwas geneigt zu stellen; ihr Abstand von diesem sowie untereinander darf höchstens 3,50 m betragen.

Fig. 100.

Fi;,, m.

In Abständen von 2 bis 2,50 m sind durch wagerechte und parallel zu den Frontwänden liegende Stangen, sogen. „Streichst a n g e n “ die Rüstbäume miteinander zu verbinden. Zur Befestigung der Streichstangen an den Rüstbäumen dienen Hanfoder Drahtseile, in neuerer Zeit auch patentierte „ G e r ü s t-binder“, deren Zahl eine sehr grosse ist und sich fortlaufend noch vermehrt. Bewährt haben sich die Ring k'l ammerkette (Fig. 698 und 699), die Ringknebelkette (Fig. 700 bis 704)), der K e 11 e n gerüsthalter mit Spannhebel und Festhaltekramme (Fig. 705 bis 705b) und ganz besonders der Drahts eil-G erüstve r bind e r (Fig. 706 bis 709) von Architekt A. Kühn in . Heidelberg.

fv

(ft

Fig. 101.

Fig.102.

O-

Jl

Fig. 104.

mm

Fig. 105.

Fig. 105a.

Fig. 105 b.

Bei Verwendung der Ringklammerkette wird nach erfolgter Umschlingung der Hölzer mit der Kette die letztere mitsamt der Klammer K (die Spitze voraus) durch den Ring R hindurchgezogen, so kurz als möglich abge-

steckt und durch Emporschieben und Einschlagen der Klammer gespannt und festgelegt,

Die Ringknebel kette besteht aus dem Riugknebel R mit Ausbiegung A, der Klammer K und der am Knebel und an der Klammer befestigten Kette. Nach erfolgter Umschlingung der Hölzer, gleichviel ob im Diagonalverhand nach Fig. 703 oder im Parallelverband nach Fig. 704, wird die Kette mitsamt der Klammer durch den Ring R hindurchgezogen, so kurz als möglich eingeknebelt (Fig. 701) und, nachdem dieselbe bis zum Straffsein emporgeschoben ist, durch Einschlagen der Klammer am Rüstbaume festgelegt. Der so erzielte, durchaus sichere Verband ist mit dem Entfernen der Klammer noch nicht wieder gelöst, sondern erst lösbar gemacht, so dass diese Kette auch nach Beseitigen der Klammer infolge der durch die Kettenglieder entstehenden starken Reibung am Rüstbaume noch festhält.

Fig. 106.

Fig. 101.

Mit dem Kettengerüsthalter lässt sich ebenfalls sowohl Diagonalverband (Fig. 705), als auch Parallelverband (Fig. 705 b) hersteilen. Nach Umschlingung der Hölzer mit der Kette wird diese möglichst kurz eingehakt und mit dem Hebel gespannt. Durch Einschlagen der Klammerspitze in den Rüstbaum geschieht hierauf die Befestigung.

Fig. 108.

Fig. 100.

Der Drahtseilgerüstverbinder besteht aus einem etwa 7 mm starkem, verzinktem Stahldrahtseil mit einem Ring R an dem einen und kurzer zweispitziger Klammer K (Fig. 706) an dem andern Ende. Die Handhabung ist eine äusserst einfache.

Nach erfolgter Umschlingung der zu verbindenden Hölzer wird die Klammer durch den Ring gezogen und oberhalb der Bindestelle in den Rüstbaum getrieben. Auch hier lässt sich sowohl Diagonalverband (Fig. 707 und 708), als Parallelverband (Fig. 709) erzielen. Bei ersterem reicht ein gleich langes Seil zu doppelter Umschlingung und bietet so die grösste Ausnutzung seiner Tragkraft. Erscheint bei sehr schwachen Hölzern das durch den Ring zu ziehende Seilende zu lang, so kann dasselbe durch weiteres Umschlingen des Rüstbaumes beliebig gekürzt werden.

Sollen die Streichstangen gestossen werden, so muss dies an einem Rüstbaume mit einer Ueberdeckungslänge von 1 bis 1,50 m (Fig. 710) geschehen. Die Sicherung erfolgt durch zweimaliges Verbinden der Holzenden mittels zinktem Eisendraht oder durch Hanfseile.

ver-

In Abständen von 1 bis höchstens 1,75 m voneinander liegen die Hölzer, welche den Bohlenbelag der Arbeits- und Lagerstellen tragen. Sie heissen „Netzriegel“ und lagern mit dem einen Ende auf den Streichstangen, mit dem andern in der Mauer oder in den Fensteröffnungen und können mithin erst mit dem Fortschreiten des Baues eingelegt werden. Das in der Mauer liegende Ende ist breit anzuschärfen mit es sich nicht drehen kann, auch sind die Netzriegel mit etwa 10 cm Gefälle gegen das Gebäude zu ver-legen, damit das Gewicht der Baustoffe und der Arbeiter nicht gegen die Rüststangen schiebt.

Fig. 110.

da-

k-

1,0

- 1.50

Bei stärker belasteten Rüstungen

sind die Streichbäume zwischen den Rüstbäumen durch kurze Steifen (vergl.

Fig. 711) bis zum Erdboden hinab zu stützen.

Die Längenverschiebung der Gerüste muss durch Bohlen oder Stangen, welche in diagonaler Richtung an die Rüstbäume zu nageln beziehungsweise an-zubinden sind, verhindert werden. Die Querverschiebung ist zu verhüten durch Befestigen jedes dritten Rüstbaumes mittels Seile oder Bohlen an den Balkenlagen.

Die Riistbretter, welche den Fussboden der einzelnen Gerüstlagen bilden, müssen mindestens 30 (besser 40) mm stark sein und sind so auf den Netzriegeln zu lagern, dass sie beim Betreten nicht kippen oder ausweichen können, es sind die „Fallen“ (wie der Maurer sich ausdrückt) zu vermeiden. An den Rüststangen sind in jeder Gerüstlage mindestens 30 cm hohe, dichte Brüstungen und ausserdem in 1 m Höhe über dem Gerüstbelage Handläufer, aus staiken

Latten oder Brettern bestehend, zu befestigen.

Baustoffen

Um zu verhüten, dass ein etwa abstürzender Arbeiter durch sämtliche Stockwerke hindurch fällt, muss unter jedem zur Zeit benutzten Gerüste ein Gerüstbelag in höchstens 5 m Enfernung vorhanden sein.

Soll der Raum unterhalb der Arbeitsstellen zur Lagerung von dienen, so muss der unterste Gerüstbelag so hergestellt werden, dass ein Duic i fallen des Materials verhindert wird. Man legt die Gerüstbretter desha > mi gegenseitiger Ueberdeckuug, so dass eine Stülpdecke über dem Lagenaume (Fig. 711) entsteht.

7%

yn

l'r

xi

IŁ

rti

fl

71

'Ji

io/m-

b**

b⁵-*

Fi’g. 711.

-10 11

V?

; -......^r'vv-'

■<3

/Z____

'v,

7x-

2M-2Z0

55

tt

—-r-rl

<À

V-

L,

\y/—

HZ

vf

(z

<A

rr

iXî

Zur Lagerung von Baumaterial dienend

Zffr,7Z7Z7777.

■ IS 20

Ff

Vz

'/z

Eine gleiche Decke ist zu schaffen, wo die Anbringung eines Bauzaunes , um den Verkehr nicht zu behindern, seitens der Polizei nicht gestattet wurde, oder wo der Bauzaun aus irgend welchem Grunde vor Vollendung der Bauarbeiten entfernt wurde. Die Unterkante der Streichstangen muss dann mindestens 2,50m über dem Bürgersteige liegen, auch ist an der Strassenseite eine mindestens 60 cm hohe Brüstung (Fig. 712) bringen.

rn

/!

V

< -ex

anzu-

60

fl

Fig. 113.

CM

o.

TT

TT

Wird der Bauzaun unmittelbar vor dem Baugerüst angeordnet, so befestigt man die Bretter durch Nagelung an den Rüstbäumen und stellt nur dort, wo die Baustoffe eingebracht und die Arbeiter ein- und ausgehen, bewegliche Verschlüsse her, die nach Fig. 713 in Holzknaggen h eingehangen werden.

Fig. 115.

Fig. 114.

Soll verhindert werden, dass die Vorübergehenden durch den Bauzaun nach der Baustelle sehen können, so sind die Bretter nach Fig. 714 zu „mes-sern“, im anderen Falle stumpf zu stossen (Fig. 715).

Die Befestigung der Bretter geschieht entweder auf gewöhnliche Weise durch Nagelung auf den Pfosten (Fig. 716) oder, um jedes Fach für das Hereinschaffen von Baustoffen leicht entfernen zu können, durch Einschieben zwischen Leisten, die an die Pfosten genagelt sind (Fig. 717). Um das Stehlen der Zaunbretter zu verhindern, müssen die obersten Bretter in jedem Fache durch je einen Nagel an jeder Pfostenkante befestigt werden.

• Grenzt der Bauzaun an einen Fuss- oder Bürgersteig, so ist zur Verhinderung des Herabfallens von Baustoffen, Schutt oder Flüssigkeiten auf den frei-gelassenen Fusssteig ein Schutzdach in Verbindung mit dem Bauzaun anzubringen.

In Berlin wird dieses Schutzdach gewöhnlich nach Fig. 718 ausgeführt. Der über dem Fussteige mindestens 60 cm überhängende Teil ist gegen die Baustelle unter einem Winkel von etwa 30° geneigt angeordnet und durch Kopfbänder, welche in die Pfosten verzapft sind, gestützt. Die Unterkante dieser

Fig. 116.

300 - 350

Fig. 111.

V/////////7X

V//S///////777Z?’

?////////////%%

W//77Z7777/?.

Kopfbänder muss nach den polizeilichen Vorschriften wenigstens 2,50 m über dem Bürgersteige liegen. Die Höhe des Schutzdaches von Aussenkante der Pfosten bis zur Oberkante eines nach oben vorstehenden lotrechten Kopfbrettes muss mindestens 60 cm betragen. Durch die geneigte Lage des Schutzdaches wird erreicht, dass Regen ebenso nach innen abfliessen muss, wie auch abfallender Bauschutt und Steine dorthin gleiten müssen.

'O —K

W.

mm

GeMudeseite

.à.

Fig. 719.

/I

//

Querschnitt.

1?

7/

ff

'7

Aufriss■

■7

S>

7-

Opderbecke, Zimmermann.

IG

Fig. 720.

Xn,

]/*

i

X

M

V

V}

/

c

i

□

•i

X

X

A

,iursg

\f//

1‘

X

<

m

>x

X

CM

X

T>

JM.

x_

■m-

jützz

Querschnitt.

Juf riss.

/

2. Abgebundene Gerüste aus Kanthölzern.

Dieselben kommen dann zur Anwendung, wenn zur Herstellung von Werksteinmauerwerk Schiebebühnen und Windevorrichtungen zum Heben und Ver-

Fig. 121a.

Fig. 120 a.

w,

Fig. 721.

...

Querschnitt.

Aufriss.

■ ■—i¹

<\

ft~T

lOE

<//

</

1

<7\

m

'ŹŹ

Fig. 722.

/A

4

r?

r

T

Fig. 722a.

...

ü' V_i.

17

i

I •-*

^2 ^

m

s*

setzen schwerer Werkstücke auf der Rüstung Aufnahme finden sollen. Sie werden durch den Zimmermann aus rechtseitigen, geschnittenen Bauhölzern abgearbeitet und aufgestellt. Bei ihrer Konstruktion muss darauf geachtet werden, dass sie ausreichende Tragfähigkeit besitzen und dass Längen-und Querverschiebungen durch Anordnung guter Strebenverbindungen verhindert werden. Sie bestehen aus Schwellen, Stielen und Rahmhölzern, sowie Streben und Zangen aus Halbholz oder starken Bohlen. Da auch diese Rüstungen nur vorübergehenden Zwecken dienen, so ist darauf zu sehen, dass die für dieselben verwendeten Hölzer möglichst unversehrt bleiben, um sie später noch anderweitig verwenden zu können. Es sind mithin alle Verzapfungen, Versatzungen, Ueberblattungen u. s. w. tlmnlichst zu vermeiden. In Süddeutschland und in Sachsen werden an den Stellen, wo eine Verbindung durch Zapfen stattfinden soll, kurze Bohlenstücke auf die Hölzer genagelt und in diese die Zapfenlöcher eingestemmt, so dass die Gerüsthölzer wohl durch einige Nagellöcher beschädigt werden, im übrigen aber unversehrt bleiben.

Für Berlin ist diese Verbindungsart seitens der Baupolizei verboten.

Fig. 122b.

r⁴

V/

Fig. 723.

-5h

..

ff

Abgebundene Gerüste bestehen stets aus zwei Stuhlwänden, von denen die eine vor die auszuführenden Frontmauern, die andere hinter diese, also in das auszuführende Gebäude zu stehen kommt. Der Abstand beider Wände beträgt gewöhnlich 4,40 bis 5 in.

Bei geringeren Belastungen verwendet man einfache, bei grösseren Belastungen Doppelstiele zu den Stuhlwänden, welche in Abständen von 3,50 bis 4 m auf Langschwellen stehen, die ihrerseits auf kurzen Querschwellen ruhen, ln beiden Fällen lassen sich zur Herstellung der Gerüstbeläge sowohl Querbohlen (Fig. 719 bis 720a), als Längsbohlen (Fig. 721 bis 722a) verwenden, je nachdem man die Unterzüge für die Lagerhölzer rechtwinklig oder parallel zu den Stuhlwänden anordnet.

Fig. 724.

ft o'

Die gebräuchlichste Anordnung ist die durch Fig. 722 und 722 a dargestellte, bei welcher die Doppelstiele hintereinander gestellt sind. Hierbei sind die Rahmhölzer in den einzelnen Stockwerken abwechselnd auf die vorderen und die hinteren Stiele verzapft. Es wird hierdurch erreicht, dass der Stoss zweier Stiele überall durch einen durchgehenden Stiel gedeckt wird und dass die Länge der Stiele höchstens das Höhenmass zweier Stockwerke, also 8 bis 10 m erreicht.

Zur Verbindung der beiden Stuhlwände dienen wagrechte und geneigt liegende Hölzer. Die ersteren werden auf die Rahmhölzer aufgekämmt, die letzteren an die Stiele gebolzt. Es ist hierbei darauf zu achten, dass die Kreuzverstrebungen so liegen, dass sie dem darunter durchgehenden Verkehr nicht hinderlich werden und dass sie sich nach Vollendung der Bauarbeiten leicht lösen und beseitigen lassen. Die Stiele sind deswegen so zu stellen, dass sowohl die wagrechten Ankerhölzer, als auch die Querverstrebungen in die Maueröffnungen treffen. Die Abstände der einzelnen Rahmhölzer betragen 4 bis 5 m. Auf ihnen ruhen, wrie erwähnt, die Querhölzer und auf diesen der Bohlenbelag. Der letztere wird erst aufgebracht, nachdem das Mauerwerk bis zu dieser Höhe vollendet ist. Zwischenrüstungen werden entweder auf Gerüstböcken oder, wie

ii

IM

100

li

\\

||

TT

S3

—rr

Fig. 725.

Schnitt A-B.

2,

fi

EJ

Tm

/I

ii

//

/■/'

Tag

TJj j

bei den Stangengerüsten, durch Anbinden von Streichbäumen an die Gerüststiele und Auflegen von Netzriegeln hergestellt. Diese Zwischengerüste dürfen

Fig. 126.

SK

Sy

/A

7/

TV

\\

y\

.<

Qr

nur für den Verkehr und die Hantierung der Arbeiter, keinesfalls aber für die Lagerung oder das Fortbewegen von Werkstücken benutzt werden.

Fig. 727.

Fig. 728.

Rüstung zur Aufstellung einer Wettersänle auf dem Schlossplatz zu Berlin.

1&.

'■ri

{•

13

J3

T3

tä

■i

ii

.......

vp

Vorderansicht.

Seitenansicht.

K*

TS

Sollen Rahmhölzer gestossen werden, so hat dies stets über einem Stiele unter Einschiebung eines Sattelholzes (Fig. 722a) zu geschehen.

Fig. 129.

Grundriss

In der Längsrichtung sind ebenso, wie in der Querrichtung Kreuzstreben anzuordnen, welche abwechselnd auf die Aussen- und Innenseiten der Stiele

gelegt und mit diesen verbolzt werden. Auf dem obersten Gerüstboden liegen Schwellen und Schienen, auf welchen die Schiebebühnen mit den Windevorrichtungen laufen (vergl. Tafel 24 u. 25). Damit die Arbeiter, welche die Schiebebühne fortbewegen, genügend Arbeitsraum haben, muss der oberste Gerüstboden gegen

Fig. 130.

Büstt/ruf für das Erbbegräbnis Kbpjiu. JeserichAn Berlin\

V\

TT

"TZ.

Vomier -Ansicht-

/:‘A

7,

7.

im

mmmmm.

ii

...................

V//////////////////A. WfZ/////Z'%W////////////Zf//////7\____________

mwm.

V/

iü

'A

100

JLA

6K

Fig. 131.

Grundriss

die Stuhlwände beiderseits um 60 bis 70 cm ausladen. Derselbe erhält ringsum ein Schutzgeländer von 1 m Höhe und er muss so sicher konstruiert sein, dass ein Hin- und Herschwanken ausgeschlossen ist. Die Figuren 723 bis 725 geben hierzu einige Beispiele.

10

<y

//

4-ł*

Źl\m

_n

----- -.-Hr

=J

> :Z5 XnJ

•/

k§n

y/

7V.

-Ą-

Î⁷"

K\

/fi

X!

z:

ÏK

4-^

4-^

4-^

4-^

«a

20W.

Taf. 24 u. 25.

(X

J 1.0-

i    s\rn

JZTyfc

-3-4

piay

p

Al

PF1

®\

\\

Die Leitergänge zum Ersteigen des Gerüstes werden an der Aussenseite desselben angebracht nnd bestehen aus kräftig konstruierten Leitern, die auf vorgebaute, etwa 1 m im Quadrat grosse Podeste (vergl. Fig. 726) endigen.

Fig. 732.

WM.

'A

p,

Seiten -Ansicht.

Eine ausgedehnte Verwendung finden abgebundene Rüstungen für die Versetzungsarbeiten bei grösseren Grabsteinen, Denkmälern und Erbbegräbnissen. Beispiele hierfür veranschaulichen die Figuren 727 bis 732.

flitkiindiąunfl.

DAS HANDBUCH

DES

BAU TECHNIKERS

EINE ÜBERSICHTLICHE ZUSAMMENFASSUNG DER AN BAUGEWERKSCHULEN GEPFLEGTEN TECHNISCHEN LEHRFÄCHER

UNTER MITWIRKUNG

VON

ERFAHRENEN BAUGEWERKSCHULLEHRERN

HERAUSGEGEBEN

VON

HANS ISSEL

ARCHITEKT UND KGL. BAUGE WERKSCHUL LEHRER'

2.

■X

v;

»?

!"

ui

ii

mt

-v

iii

»1

•&I

Ra⁷ ■’

HEI

JH|

gii

TTXi

Kl

ÄS3

ZWÖLF BÄNDE, LEX.-8°,:MIT ETWA 7000 TEXTABBILDUNGEN UND 125 TAFELN

PREIS EINES JEDEN BANDES 5 Nlk. GEH.; 6 MK. GEB.

O⁰'

SB

ISt'iX

LEIPZIG 1902

VERLAG VON BERNH. FRIEDR. VOIGT.

Das Handbuch des Bautechnikers

Herausgegeben von Hans Issel, Architekt und Königl. Baugewerksschullehrer

Seite

Band I. Der Zimmermann, umfassend die Verbindungen der Hölzer untereinander, die Fachwerkwände, Balkenlagen und Dächern einschliesslich der Schiftungen und die Baugerüste, bearbeitet von Direktor Prof. A. Opder-becke. Zweite vermehrte Auflage. Mit 732 Textabbildungen und 25 Tafeln 3—4 Band II. Der Maurer, umfassend die Gebäudemauern, Decken, Fussbödeu, die Putz- und Fugearbeiten, bearbeitet von Prof. A. Opderbecke, Architekt.

. 5—6

Mit 625 Textabbildungen und 17 Tafeln

Band III. Die Bauformenlehre, umfassend den Backsteinbau und den Werksteinbau für mittelalterliche und Renaissance-Formen, bearbeitet von Prof.

.    7—10

A. Opderbecke und Architekt Hans Issel. Mit 675 Textabbildungen und 10 Tafeln

von

. 11—12

Band IV. Der innere Ausbau, umfassend Thüren, Fenster, Wandvertäfe-luugen, Holzdecken und Treppen in Holz, Stein und Eisen, bearbeitet Architekt Hans Issel. Mit 533 Textabbildungen und 7 Tafeln .

. 13—14

Band V. Die Wohnungsbaukunde, umfassend das freistehende und eingebaute Einfamilienhaus, das freistehende und eingebaute Miethaus, das städtische Wohn- und Geschäftshaus und deren innere Einrichtung, bearbeitet von Architekt Hans Issel. Mit 330 Textabbildungen und 3 Tafeln .

Band VI. Die allgemeine Baukunde, umfassend die Wasserversorgung, die Beseitigung der Schmutzwässer und Abfallstoffe, die Abortanlagen und Pissoirs, die Feuerungs- und Heizungsanlagen, bearbeitet von Professor A. Opderbecke. Mit 597 Textabbildungen und 6 zum Teil farbigen Tafeln 15—16 Band VII. Die landwirtschaftliche Baukunde, umfassend Bauernhäuser und Bauerngehöfte, Gutshäuser und Gutsgehöfte mit sämtlichen Nebenanlagen, Feld- und Hofscheunen, Stallungen für Gross- und Kleinvieh und Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe, bearbeitet von Hans Issel. Mit 611 Textabbildungen und 19 Tafeln ........ 17—18

Band VIII. Der Holzbau, umfassend den Fachwerk-, Block-, Ständer- und Stabbau und deren zeitgemässe Wiederverwendung, bearbeitet von Architekt Hans Issel. Mit 400 Textabbildungen und 12 Tafeln .    .    .    . 19-20

Band IX. Die Eisenkonstruktionen des Hochbaues, umfassend die Berechnung und Anordnung der Konstruktionselemente, der Verbindungen und Stösse der Walzeisen, der Träger und deren Lager, der Decken, Säulen,

Wände, Baikone und Erker, der Treppen, Dächer und Oberlichter, bearbeitet von Oberlehrer Ingenieur Richard Schöler in Barmen-Elberfeld.

Mit 820 Textabbildungen und 18 Tabellen ...... 21    22

Band X. Der Dachdecker und Bauklempner, umfassend die sämtlichen Arten der Dacheindeckungen mit feuersicheren Stoffen und die Konstruktion und Anordnung der Dachrinnen und Abfallrohre, bearbeitet von Direktor Prof. A. Opderbecke. Mit 700 Textabbildungen und 16 lateln 23    24

Band XI. Die angewandte darstellende Geometrie, umfassend Geometrisches Zeichnen, Projektionslehre, Dachausmittelungen, Schraubenlinien, Schraubenflächen, Schrauben und Krümmlinge, Schiftungen und Steinschnitt, bearbeitet von Professor Erich Geyger in Kassel. Mit etwa 500 lext-

abbildungen und 4 Tafeln .    .........^5

Band XII. Die Baustillehre, umfassend die wichtigsten Entwickelungsstufen der Baukunst, mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte des bürgerlichen W'ohnhauses bis auf die neueste Zeit, bearbeitet von Hans Issel (Erscheint 1901)...........^

Jeder Band ist einzeln käuflich.

Preis eines jeden Bandes 5 Mk. geheftet, 6 Mk. gebunden.

Fig. 139.

ii

J9 alken-.

Dachbalken.

C'Y

4*

o

c'

\v

/Y%

Si

/&

W/

\'v

CD.

ev y

V'

V/,

V.

JJalken .

>4

Fig. 141.

Klannstiel.

vVV

.vv'

Fig. 140.

V"

ov

Klap-jisticl.

[O

ós-

^CD.

4;.

dS

CD

6o ,9o    io o^à/Tb.

Teil i ei chnungen Xit den

Fig uren 130 bis 133.

"\

%3Q ko So

io zo

Mittlerer Fen sie an l‘osten .

/I

Fensterriegel

un

S/t annriegel.

dU f "¹

st«’'

«<•

F/>.

Prof. A. Opderbecke, Der Zimmermann,

umfassend die Verbindungen der Hölzer untereinander, die Fachwerkwände, Balkenlagen und Dächer einschliesslich der Schiftungen und die Baugerüste.

Zweite vermehrte Auflage. Mit 732 Textabbildungen und 25 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

V —VT

1—8

9-23

23—44

44-77

78—232

Vorwort ...................

A.    Allgemeines.................

Zimmerplatz, Werkstätte, Schnürboden. — Werkzeuge, Maschinen, Rüstzeug. — Die vom Zimmermann benutzten Hölzer. — Schwere des Holzes. — Schwinden des Holzes. — Festigkeit des Holzes. — Tragfähigkeit des Holzes. — Härte des Holzes. — Fällen des Holzes. — Fehler und Krankheiten des Holzes. — Vorsichtsmassregeln gegen die Entstehung des Hausschwammes. —Vertilgung des Hausschwammes. —Vorbeugungsmittel gegen das Faulen. — Zurichtung des Bauholzes.

B.    Die Verbindung der Hölzer untereinander..........

Die Verlängerung der Hölzer. — Die Verknüpfungen der Hölzer. — Die Verstärkung der Hölzer.

C.    Fachwerkwände................

Die Hölzer des Wandgerüstes. — Vortretende Balkenköpfe. — Ausmauerung der Wandfache.

Fachwände für stark belastete Gebäude. — Hängewände. — Die Verbindungen der Hängewerkshölzer. — Sprengwerke.

D. Balkenlagen.................

Benennung der Gebälke. — Benennung der Hölzer einer Balkenlage. — Mauerlatten. — Schutz der Balkenköpfe gegen Faulen. — Das Zeichnen der Balkenlagen. — Befestigung der Holzbalken zwischen Eisenträgern. — Balkenlagen in Speichern. — Verankerungen. — Zwischendecken. — Verkleidung der Deckenunterfläche. — Holzfussböden.

E. Dächer einschliesslich Schiften.............

Allgemeines, Dachformen. — Satteldächer.ohne Kniestock. — Dächer ohne Dachstuhl. Satteldächer mit Dachstuhl. — Dächer mit Kehlbalkenlage. — Dächer ohne Kehlbalkenlage. — Satteldächer mit Kniestock. — Satteldächer ohne Balkenlage. — Dächer mit Stützen zwischen den Aussenwänden. — Dächer ohne Stützen zwischen den Aussen-wänden. — Bohlendächer. — Sheddächer. — Mansardendächer. — Pultdächer. — Walmdächer. — Schiften. — Das Schiften auf dem Lehrgespärre. — Das Schiften auf dem Werksatze. — Das Schiften auf dem Gratsparren. — Regeln für das Zeichnen der Walmdächer. — Binderstellung bei Walmdächern mit Kniestock. — Zelt- und Turmdächer. — Zeltdach über einem Treppenhause. — Zeltdach über einem Zirkus. Zeltdach über regelmässigem Achteck. — Zeltdach über halbem Achteck. — Mollersche Regeln für Turmkonstruktionen. — Mollerscher Turmhelm. — Rhombenhaubendacli.

Turm der Kirche zu Geithe. Kuppeldächer. — Geschweifte Dächer.

Achtseitiger Turmhelm über einem Treppenhause.

232—251

F. Baugerüste.................

Stangengerüste. — Rüst- oder Spiessbäume. — Streichstangen. — Gerüstbinder. Netzriegel. — Rüstbretter. — Bauzäune. — Abgebundene Gerüste. — Schiebebühnen. Leitergerüste.

fH

ttatvtvvaaatav/vvvtavvaaaaaaattta/aavaaaavav//

/: 7~v7> ;A°> yÜ '*7* i-'iv

-o.    ';.v;    tW;-- *>;

P/

x ^/AA/AA 'AA/ZAA/AY/A/yA

Z/AAAAAaMAAżaZ'

xl

/•

V//AY/

’////////////AAAa/////y////////A/)XAy yK^ggkVÏ/////X ¹. ‘¹ v.. .-.•■ •.: *- I' : i v.-. ';: •'. •■ •.• '■■ : :- : ■ ■-.*-.•• -.v. :i y-T.i ■■• -• ■ • • -'•••••'- *'•••• '•'. ■-.*• ■>. • «' -V¹

/ïy. ił$7.

WY//

77/7/77/.

mm

V//7//77 v/7/7, 777/7/

YZ7Z7Z 77//7v

VA

77

VA/////*

77/7/77/

/yy 77/777/ 7/77. <77 ' / 7/ / 77/ '7/7

JZ

7,

3;

Z__r

77

vi

r:

rlg.

898.

WÆ

y>

m.

Prof. A. Opderbecke, Per Maurer,

umfasseud die Gebäudemaueru, Decken, Fussböden, die Putz- und Fugearbeiten. Mit 625 Textabbildungen und 17 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Vorwort Allgemeines A. Gebäudemauern

Seite

vu—VIII

1-3

Bezeichnung der Mauern nach ihrer Lage .

Unterscheidung der Mauern nach Baustoffen

1.    Mauern aus Ziegelsteinen......

Läuferverband.......

Binderverband, Blockverband, Endverband .

Kreuzverband ...    .....

Holländischer, polnischer, Stromverband Verblendmauerwerk .

Eckverbände Einbindende Mauern, stehende Pfeiler. — Schornsteinverhände. — Luft- oder Isolierschichten. — Mauer-öffnungen. — Mauerbögen. — Bogen- und Widerlagerstärke. — Ueberdeckung der Oeffnungen mit Eisenbalken. — Untere Begrenzung der Maueröffnungen

2.    Mauern aus natürlichen Steinen...........

Mauern aus unbearbeiteten Bruchsteinen. — Mauern aus bearbeiteten Steinen. — Ueberdeckung der Oeffuungen. — Fenstersohlbänke.

3.    Mauern aus Stampf- oder Gussmassen..........

Erdstampfbau. — Kalksand-Stampfbau. — Betonbau.

4.    Leichte Mauern aus verschiedenen Baustoffen........

Rabitzwände. — Brucknersche Gipsplattenwände. — Stoltes Stegzementdielenwände. — Monierwände. — Magnesit wände.

Sich kreuzende Mauern. — Pfeilervorlagen. — Frei-

B. Decken ..................

1.    Eiserne Balkendecken mit Ausfüllung der Deckenfelder durch Steine oder Mörtel

körper ................

Kleinesche Decke. — Schürmannsche Decke. — Förstersche Decke. — Horizontaldecke.

Decken.

2.    Gewölbe

Betondeckeu. — Koenensche Voutendecke.

Terrast. — Stoltesclxe

4-70

10

11

12

13

14—70

71—95

95-103

103-111

112

112—126

. 126-209

Tonnengewölbe. — Preussische Kappengewölbe. — Klostergewölbe. — Muldengewölbe. — Spiegelgewölbe. — Kuppelgewölbe. — Hänge- oder Stutzkuppeln. — Elliptische Gewölbe. — Böhmische Kappengewölbe. — Kreuzgewölbe. — Sternoder Netzgewölbe. — Fächer- oder Trichtergewölbe.

C.    Fussböden..............

1.    Fussböden aus natürlichen Steinen........

Pflasterungen. — Plattenbeläge. — Mosaik- und Terrazzo-Fussböden.

2.    Fussböden aus künstlichen Steinen

Ziegelsteinpflaster. — Thonplatten. — Zementfliesen. — Kunststein- und Terrazzo-Fliesen.

3.    Estrich-Fussböden.............

Lehmestrich. — Gipsestrich. — Kalkestrich. — Zementestrich. — Asphaltestrich.

D.    Putz- und Fugearbeiten..............

Vorbereitung des Holzwerkes zur Aufnahme von Putz. — Rapputz, Gestippter Putz, Rieselputz, Ordinärer Putz, Spritzputz, feiner oder glatter Putz, Stuckputz. Ausbesserungen am Putz. — Das Fugen.

. 209-212 . 212—216

. 216-218

. 218-221

. 222-235

«J

k:

SS

El

'il'

II

Dl

10

L

iJjK

Li

illl

mfy

Fig. 61.

iß

üj

’H]

71

Hai

-,

ii

ii

Sr

BHP

IE

yj

'««PSi

JMMj

lapwi

Zi

R

im

fi

MW

'j

ÜÜi

!E

i¹

>/

(TZT\£rB*rr\

mk

!f

«ül

I

fflll

Bjpl

M!

S€

i"—1

vZr

-i

l...

v—a-

Fig.148.

Fig.14-9.

'1

+f

*T

äHij

y-

5-

*L

IL

5-

mm

A¹

l-

ii

s-

ins

Fig.150.

Ml

eiimi

■i~rt

3Z

CE

Fig;.151.

lii

iii

Sß

:i'B

gg

im

wsm

■■

:rm

rp;:lrrr;

?-Sr

f.

Fig.152.

ISfEs

Sili H

—pp

I

IM

:::

■

:•::

!!!!!!

”77

i

1

ms

P

pi

ill

!:J

7=?

■M

gssaüitei!»ii

9

Mil

WSm

tfeËSl

tij

KM

s

è .

' *''' *' ' **    • \’ /V^;J J

Iprjrtj

f'°

;t:

I

II

r.

₍Ep^7v^ç?..

:::

=

F

!

L---la-:.', ■rfjy. v';J.

=

r50

!P

M

«

sN

Fig. 143.

T

Prof. A. Opderbecke und Hans Issel, Die Bauformenlehre,

umfassend den Backsteinbau und den Werksteinbau für mittelalterliche und Renaissance-Formen.

Mit 675 Abbildungen und 10 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Vorwort...............

I.    Abschnitt. Der Backsteinbau.........

Entwickelung des Backsteinbaues...........

1.    Normale Formsteine ...........

2.    Aussernormale Formsteine............

Sockelgesimse..........

Fenstersohlbäuke ..............

Gurtgesimse...............

Haupt- oder Traufgesimse............

Fenster, Hauseingäuge und Giebelbildungcn......

II.    Abschnitt. Der Werksteinbau für mittelalterliche Formen........

Entwickelung des mittelalterlichen Werksteinbaues.......

Die Gesimse...............

Die Sockelgesimse. — Die Gurtgesimse. — Die Hauptgesimse. — Die Fenster. — Die Hauseingänge (Portale). — Giebelbildungen .

III.    Abschnitt. Der Werksteinbau in Renaissanceformen .

1.    Allgemeines.........

a)    Das Werksteinmaterial......

b)    Die Bearbeitung der Werksteine ....

c)    Die Fehler der Werksteiue.....

d)    Die Stärken der Werksteine .    .    .

e)    Das Versetzen der Werksteine ....

2.    Die Kunstform des Werksteines

3.    Das profilierte Quadermauerwerk (llustica)

a)    Geschichtliches........

b)    Die Herstellung der Quadern.....

c)    Die Sicherung des Quaderverbaudes

d)    Die Formeubehandlung der Quader

e)    Der Quader in der Fassade.....

4.    Die Gesimse.........

a)    Die Profilierung der Gesimse (Gesimselemente)

b)    Fussgesimse und Gebäudesockel ....

c)    Gurtgesimse und Zwischengebälke ....

d)    Hauptgesimse........

5.    Fenstergestaltung........

a)    Die Form der Fensteröffnung.....

b)    Das Fenster im Quadermauerwerk ....

c)    Das Fenstergestell aus Werksteinen

d)    Zusammengezogene Fenster.....

e)    Untergeordnete Zimmerfenster.....

f)    Verhältnisregeln........

6.    Die Loggia (Hauslaube)......

7.    Die Hausthür- und Hausthor-Umrahmuug

a)    Thüren ohne besondere Rahmen ....

b)    Thüren mit architektonischer Umrahmung

8.    Giebel und architektonische Aufbauten

9.    Vorbauten.........

Die Erker. — Die Baikone.

Seite

1-6

10

11

15

19-58

59

59-61

61

. 63-106

107

107

107

108

108

109

110

111

119

119

121

121

123

121

127

127

132

135

138

146

146

150

154

167

169

169

172

172

172

174

179

. 188—192

io

••-vv;y;.z

Thürrahmen

Futter

À\

Fig.88 '

Fig. 89.

V.

.*

»%

"o

.»

l:

•I

Y,

'\

'Z.

ïj.

<s

..

>>

\'\ V' \w \V

V\ V Y\ \ ■ z\\ \w \\ U

V. V*

Fig. 90. Rg. 91.    Fig.92.

7/

mm

'//////////.

Fig. 97. Abwickelung > der äufseren Wange

*<///////////%%

Tf

Yd

Fig.99.

ii

V,

Fig.96./Ypp'

Fig.100.

/ ]| / Fig.95.

r \:z~A/

/ Abwickelung.

? ' ! /

sv

j.

\\x

\\

Nv

\'

\\

'\

G?

nN

CO

A\

il

V-

rrspz

d)

lO

=--r.

'O

Z3

Q_

•C

Z?

C5

.A.

Fig.98.

brr

i'j

Fig. 94.

Hans Issel, Der innere Ansbau,

umfassend Thüren, Fenster, Wandvertäfelungen, Holzdecken und Treppen in llolz, Stein und Eiseu.

Mit 533 Textabbildungen und 7 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort

I. Die Thüren................

1.    Zimmerthüren.....

a) Das Material und die Konstruktion des Thürgestelles. — b) Die Verkleidung des Thürgestelles. — c) Die Tkürflügel. — d) Einflügelige und zweiflügelige Thüren. — e) Schiebethüren...........

2.    Vorplatz - und Aussenthüren und Thore.......

a) Glasthiiren, Glasabschlüsse und Windfänge. — b) Hausthüren. — c) Hausthore

3.    Thüren zu inneren Wirtschaftsräumen.......

a) Einfache Brett- und Lattenthüren. — b) Verdoppelte Thüren

4.    Thüren und Thore zu äusseren Wirtschaftsräumen .    .    .    .

a) Schlichte Bretterthtiren. — b) Verdoppelte Thüren. — c) Jalousiethürcu. — d) Flügelthore. — e) Schiebethore.........

5.    Eiserne Thüren .    .    .    .    .    .    .    ......

6.    Die Thürbeschläge............

a) Die Bänder. — b) Die Thürverschlüsse.......

1—13

13

13-18

18

18—20

20

20—22

23

24

24—31

II.    Die Fenster...............

1.    Gewöhnliche Zimmerfenster ..........

a) Baustoff und Herstellung des Gestelles. — b) Die Fensterflügel. — c) Die Fensterbrüstung.............

2.    Dreiteilige Fenster............

3.    Doppelfenster.............

a) Bewegliche Wiuterfenster. — b) Feststehende Doppelfenster. — c) Sieriug’sche Fenster.— d) Spengler’sche Patent-Spangenfenster.— e) Spengler’sche Panzerfenster. — f) Doppelfenster von Prof. Rinklake.......

4.    Kippfenster..............

5.    Schiebefenster............

a) Das englische Schiebefenster. — b) Spengler’sche doppelte Klapp-Schiebefenster. — c) Seitlich zu bewegende Schiebefenster. — d) Kleinere Schiebefenster

6.    Schaufenster..............

7.    Eiserne Fenster..............

8.    Oberlichtfenster.............

a) Aeussere Oberlichte. — b) Innere Oberlichte.......

9.    Fensterbeschlag und Fensterverschlüsse

a) Beschläge zum Festhalten der Fenster. — b) Fensterverschlüsso für einflügelige Fenster. — c) Fensterverschlüsse für zweiflügelige Fenster

10. Die Ladenverschlüsse......... •

a) Fensterladen, sogen. Klappladen. — b) Roll-Lädcu. — c) Roll-oder Zug-Jalousien

III.    Wandvertäfelungen (lambris).............

1.    Geschichtliche Entwickelung.........

2.    Einfache Täfelungen............

3.    Gestemmte Täfelungen...........

4.    Die Holz-Intarsia .    ...........

32

32

32-37

37

38

38-41

42

42

42

42

44

48

48-53

53

53-57

57

57-63

64

64

67

68

71

IV.    Hölzerne Flachdecken..........

1.    Die geschichtliche Entwickelung.......

2.    Moderne Holzdecken...........

V.    Die Treppen ...............

1.    Allgemeines............

a) Das Steigungsverhältnis. — b) Die Grundrissform. •— c) Das Verziehen (Wendeln) der Treppenstufen..........

2.    Die hölzernen Treppen .    .......

Der Baustoff. — a) Die eingeschobenen Treppen. — b) Die eingestemmten Treppen. — c) Die aufgesattelten Treppen. — d) Gewendelte Treppen .

3.    Die Treppen aus Werkstein...... •    .•    •

a) Der Baustoff. — b) Das Steigungsverhältnis. — c) Die Grundrissform, d) Das Versetzen der Stufen. — e) Freitreppen.— f) Innere Wangentreppen. — g) Freitragende Treppen. — h) Spindeltreppen — i) Werkstein-Treppen zwischen T-Trägern. — k) Unterwölbte Werkstein-Treppen. — 1) Treppen aus Backstein. — m) Treppen aus Kunststeinen. — n) Das Geländer

4.    Eiserne Treppen...........

VI.    Preisangaben für Bautischler-Arbeiten des inneren Ausbaues

74

74

77

89

89

89-98

98

99—116

117

. 117—133 . 133—143 . 144—150

ÔX4-

ï,2 x 3,3

Küche. [

öl

OK

Tochter.

Esszimmer.

Eltern.

Diele,

T-1 qU V°rP*- U_

[?

Salon / Oj,5xź J

5,2 x 3,3

no

Söhne.

a CD °

\J\

~/rn

£L

ó\ lO

CZD

Où

Fig. 137. Erdgeschoss.

Fig. 138. I.Stock.

ir

Keller.

Speicher.

Wasche Ql Küche.

II

II

II

Flur.

II

II

Kammer.

Keller.

II

Speicher. 1

II

Fig. 139. Dachgeschoss.

Fig. 140. Heller.

Hans Issel, Die Wohmmgsbaukunde,

umfassend das freistehende und eingebaute Einfamilienhaus, das freistehende und eingebaute Miethaus, das städtische Wohn- und Geschäftshaus und deren innere Einrichtung.

Mit 330 Textabbildungen und 3 Tafeln.

- Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort.....

I. Das freistehende Einfamilienhaus

1-35

1.    Allgemeines...............

Der Lageplan des Hauses. Die Billigkeit des Hauses. Der Grundriss Die Ausbildung der Fassade..............

2.    Ar bei terb äuser .    .    .    .    .    .    .    ......

Arbeiterhäuser für eine, zwei und vier Familien    .    .    .    .    .    .    .

3.    Bürgerliche Einfamilienhäuser ..........

Allgemeine Grundregeln für den Entwurf. Die Verteilung der Räume nach der Höhe in Stockwerken. Die Anordnung der Räume untereinander. Einfamilienhäuser ohne besonderes Treppenhaus. Einfamilienhäuser mit besonderem Treppenhaus. Einfamilienhäuser mit turmartigem Treppenhaus. Einfamilienhäuser mit Diele und grösseren Treppenanlagen. Einseitig angebaute Familienwohnhäuser .

II.    Das eingebaute Einfamilienhaus.............

1.    Allgemeines...............

2.    E i n famili en-Reih e nh aus er...........

3.    Eingebaute Einzelhäuser...........

III.    Miethäuser.................

1.    Allgemeines...... ........

Das Treppenhaus. Die Zugänglichkeit und Verbindung der Räume. Die Grundrissgestaltung. Die Höfe. Die Höhe der Häuser. Die Stockwerksböhen. Die Tiefe

2.    Freistehende Miethäuser ...........

3.    Eingebaute Miethäuser............

Vorderhäuser. Häuser mit zwei Strassenfronten. Häuser mit einem Flügel. Häuser mit zwei Flügeln. Häuser mit ringsum bebautem Hof. Häuser mit mittlerem Flügelbau. Häuser mit mehr als zwei Zimmertiefen (Wiener Häuser) Eckhäuser

IV.    Die innere Einrichtung der Wohnhäuser ............

1. Die Mauerstärken.............

.2. Die Oeffnungen im Mauerwerk..........

3.    Durchfahrten, Hausflure und Korridore........

4.    Die Treppen. .    .    .    .    .    .    .    .......

5.    Die Rauchrohre...........

6.    Die Heizanlagen........ .....

Die Garderobe. Lichthöfe. Der Erker. Der Balkou. Die Loggia. Der Altan. Hallen. Veranden. Terrassen und Perrons........

13.    Die Wirtschaftsräume .    .    .    •    •    •    •.•••.•

Die Kochküche. Die Speisekammer. Der Speiseaufzug. Das Aurichtezimmer. Die Waschküche. Das Bügelzimmer. Die Keller

V.    Städtische Wohn- und Geschäftshäuser ............

1.    Allgemeines...............

2.    Grundrissanordnunge n ,..... .....

3.    Der Laden uml seiuc Nebenräume.....

VI.    Gesamtkosten von Bauwerken

4—10

12

12—35

30—45

30

30

41

40-73

46

48

49

53

&3—73

74-117

74

76

78

80

85

86

88

88—94

94

94-96

96

96—98

99

99—103

104

105-108

108

108-109

109

110—117

118—139

118

123

132

140—142

Aus ,.Prof. A. Opderbecke, Pie allgemeine ßaukunde“.

-TT

soo

Fig.,40.

ri g • 16

00£>

2*

wg

— 00.9

II

flï

g^Z22ZZ2%

/Æ

ja

~r!.s°.,,.*,

700

py/r^.■■■-fi'.‘ZO'/////////////////////M,

| ........ W/Æm....

y-yyyy;

I ; ; i) ; ;.b:vÉ^

JL-

"rf'kr^

Prof. A. Opderbecke, Die allgemeine Baukunde,

umfassend die Wasserversorgung, die Beseitigung der Schmutzwässer und Abfallstoffe, die Abortanlagen und Pissoirs, die Feuerungs- und Heizuugsaulageu.

Mit 597 Textabbildungen und 6 zum Teil farbigen Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort..................

I.    Die Wasserversorgung der Gebäude.....-........

1.    Beschaffenheit des Wassers.......,

2.    Wasserbedarf...............

3.    Wasserbeschaffung.............

4.    Einführung des Wassers in die Gebäude........

5.    Hau sleitun gen..............

6.    Auslaufhähne und Durchlaufhähne.........

7.    Küchenausgüsse und Spüleinrichtungen.........

8.    Waschbecken und Waschstände..........

9.    Badeeinrichtungen.............

II.    Die Beseitigung der Schmutzwässer und Abfallstoffe aus den Gebäuden und deren näherer Um

gebung ................

1.    Die fortzuschaffenden Stoffe. ..........

2.    Beseitigung der Abwässer und der Abfallstoffe......

3.    Die Rohrleitungen.............

a) Die Strassen-Kanäle. — b) Die Grundleitung. — c) Die Fallstränge im Innern der Gebäude ..............

4.    Die Sicherungsvorrichtungen gegen das Eindringen der Kanalgase

5.    Die Sicherungsvorrichtungen gegen das Verschlammen der Grund

leitung und der Strassen-Kanäle.........

6.    Die Si cherheits vo r rieh tu ng e n gegen das Eindringen von Kaualwasser

III.    Die Abort- und Pissoir-Anlagen.............

A.    Die Abort-Anlagen.....•........

Der Abortraum. — Der Abortsitz. — Das Abortbecken. — Aborte ohne Wasserspülung. 1. Das Gruben-System. — 2. Das Tonnen-System .

B.    Die Pis soir - Anlagen.......

IV.    Feuerungsanlagen für gewerbliche und private Zwecke ....

A.    Allgemeines.........

Der Feuerraum. — Die Feuerzüge. — Die Schornsteine .

B.    Feuerungs-Anlagen für gewerbliche Zwecke .

1.    Die Dampfkessel-Einmauerungen.....

a) Einfache zylindrische Kessel (Walzenkessel). — h) Kessel mit Siederohren. — c) Kessel mit Flammrohren. — d) Feuerröhrenkessel. — e) Wasserröhrenkessel. — f) Kombinierte Dampfkessel-Systeme eigenartiger Form. — Polizeiliche Bestimmungen betreffend die Einrichtung der Dampfkessel

2.    Brennöfen für Thonwaren........

a) Oefen mit unterbrochenem Betrieb. — b) Oefen mit ununterbrochenem Betrieb.

3.    Brennöfen für Kalk und Zement .    ........

a) Oefen für unterbrochenen Betrieb. — b) Oefen für ununterbrochenen Betrieb.

4.    Backöfen..............

a) Backöfen für unterbrochenen Betrieb, b) Backöfen f. ununterbrochenen Betrieb.

C.    Feuerungs-Anlagen für private Zwecke.......

1. Kochherde. — 2. Waschkessel-Einmauerungen.

V.    Die Anlagen zur Erwärmung und Lüftung von Räumen, die dem Aufenthalte von Menschen dienen

Die Einzel- oder Lokalheizung.........

a Allgemeines. — b) Kamine und Kaminöfen. — c) Oefen mit gewöhnlicher Feuerung. — d) Oefen mit Füllfeuerung. — e) Oefen für Leuchtgas-Heizung.

Die Sammel- oder Zentralheizung.....

a) Feuerluftheizung (Luftheizung). — b) Wasserheizung .

1. Niederdruck-Warmwasserheizung. — 2. Mitteldruck-V armwasserheizung.

3. Heisswasserheizung.

c) Dampfheizung..........

Bestimmungen betr. die Ausführung von Sammelheizungen.

Vereinigung der Heizungsarten. — Die Lüftung der Räume

1-4

4-8

8-11

11—13

13—18

18—21

22—30

30-40

41

41

42-44

45

45—50

50-54

55—G3 63—68

69

69—86

87—97 . 98—114

115

115

. 116-134

134

. 134-161

. 162—169

. 170—175

. 175-183

. 184-192

193

. 196—225

225

. 225—248

. 249—269

. 269—278

«y-

-y//'*

ÜÉ

ßp«

l: '■

i§MPl

rat

*1

r'

■aafe^

dma

*«•

i

[à

<*r

gFpyfP|

4>-

«-

»-V*

r-*

C^x

120

Fi ff. 2

Piff. 323.

1B/18

**/ts

/g4>0

%'

¹⁰/2*

b-*—

JS/22

%~t

Waffen

«lÄ⁷

Waffen schuppen auf Gert Münchhof (vergl. fig .SS.)

Il

llV^c JT

Ot MP

«

II

\ Wenjeu

r'%

:I

72

-3 2o

O

•n

ot

*0'

%1|

'VI

Maschine n.

— 3,5To

&mw.

JtH i    ~/Z)X\V

Foäcn.

Schaf stall

Hans Issel, Die landwirtschaftliche Baukunde,

umfassend Bauernhäuser und Bauerngehöfte, Gutshäuser und Gutsgehöfte mit sämtlichen Nebenanlagen, Feld- und Hofscheunen, Stallungen für Gross- und Kleinvieh und Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe. Mit 611 Textabbildungen und 19 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Vorwort..................

Erster Abschnitt. — Ländliche Wohngebäude .    .........

1.    Bauernhäuser und Bauerngchöfte......

A. Die geschichtliche Entwickelung. — a) Die fränkische Bauweise. — Das alte fränkische, das linksrheinische, alemannische, Schwarzwälder, schweizerische Bauernhaus, das bayerische Bauerngehöft, das Bauernhaus aus den Böhmerwaldgerichten, ostdeutsches Bauernhaus. — b) Die sächsische Bauweise. — Das westfälische, Altländer, friesische, ostdeutsche Bauernhaus. — B. Neue bäuerliche Gehöftaulagen. — a) Das Raumbedürfnis. — Das kleinste Bauernhaus. Kleine Bauernhäuser. Mittlere Bauernhäuser. Grosse Bauernhäuser. — b) Die innere Einrichtung. — c) Der konstruktive Ausbau. — d) Beispiele.

2.    Gutsbesitzer- und Gutspächterhänser. Gutsgehöfte.....

A. Die äussere Gestaltung, a) Die architektonische Formgebung, b) Rampen und Freitreppen. — B. Die innere Einrichtung, a) Der Flur oder die Diele, bl Die Wohnzimmer, c) Gesellschaftsräume. d) Die Schlafzimmer, e) Zubehör, f) Wirtschaftsräume. g) Dienstbotenräume, h) Korridore und Treppen, i) Beispiele von Gutsbesitzerhäusern. — C. Gutspächterhäuser, a) Die Einrichtung des Guts-pächterbauses. b) Konstruktive Best;mmungen für Pächterwohnungen, c) Beispiele von Pächterwohnhäuscru. — D. Gutsgehöfte, a) Die Grundrissform der Hofanlage, b) Der Lageplan der Einzelbauten nach der Himmelsrichtung, c) Der Lageplan der Einzelbauten nach den Grundsätzen des WTirtschaftsbetriebes. d) Nebenanlagen, e) Beispiele — E. Der Hoffmannsche Tiefbau.

3.    Beamten - und Dienstwohnungen für Gutsbezirke.......

4.    Ar licite r-Wohnhäuser

A. Arbeiter-Familienhäuser. — a) Einfamilienhäuser, b) Häuser für zwei und mehrere Familien, c) Beispiele. — B. Wanderarbeiter-Häuser.

5.    Konstruktive Behandlung von Wohngebäuden auf den Kgl Prcuss.

Domänen...............

Zweiter Abschnitt. Ländliche Wirtschaftsgebäude..........

1.    Wasch - und Backhäuser............

a) Das Waschhaus b) Die Bäckerei, c) Beispiele für Wasch- und Backhäuser.

2.    Ei sheli älter und Kühl räume

a) Allgemeines, b) Eismieten auf Gutshöfen, c) Eiskeller, d) Eishäuser, e) Eiskeller mit Kühlräumen.

3.    Räucherkammern..............

Seite

1—83

32

62

69

82

84—111

84

96

109

Dritter Abschnitt. Gebäude für Unterbringung der Feldfrüchte und Ackergeräte

1.    Feldscheunen. .    .    .    .    ........

Die Lage. Die Konstruktion. Die Bedachung. Die Baukosten

2.    Hofscheuneni.............

a) Die Raumgrösse, b) Die Grundrissausbildung, c) Das Dach, d) Die Ausscnwände e) Der innere Ausbau, f) Beispiele, g) Zusammenstellung der Kosten für Scheunen

3.    Speicher und Kornböden.........._    •

Die Geschosshöhen. Die Decke. Die Balkenlagen. Die Raumgrösse. Die ITolz Verbindungen. Die innere Einrichtung. Die Kosten. Beispiele.

4.    Wage n- und Geräteschuppen...... •    •

Die Raumgrössen. Der Fussboden. Die Holzkonstruktionen. Die Baukosten.

Vierter Abschnitt. Stallgebäude nebst Zubehör.........

Die Grundbedingungen für die Anlage.........

1. Stallgebäude für Ein zelgattuugen........

A. Pferdeställe, a) Stallgebändc für Ackerpferde 10 Stallgebäude für Zuchtpferde

B. Rindviehställe. — C. Schaf

112—151

112

117

142

149

152-245

152

153

c) Stallgebäude für Kutsch- uud Luxuspferde, stiille — D. Schweiueställe

2.    Stallgebäude für gemischte Vieh gattu n g en

A. Kleine Ställe. — B. Freistehende Ställe für kleine landwirtschaftliche Betriebe. C. Grössere Stallgebäude für gemischte Viehgattungen.

3.    Federviehställe.............

4.    Dungstätten und Jauchenbehälter........

226

235

243

Fünfter Abschnitt. Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe .

246—256

1.    Molkereien

2.    Schmieden und Stellmachereien . Nachtrag: Blitzschutzanlagen

246

256

257-259

'h

w,

//)

qg>

il vil

m if

K!

ï¹

II!

il.;

ii

il!

ii!,

b.

Figr. iU8.

mm,

VZL

ii

y\

7i

w;

Il

ïiwæm

if,*//

a>>

'MM

ft. 'MJ

m®

\'

a.

I»

Fig. /'/?■

13/k

Ski^

nà

&î

MS*

'à

s®

IL

lm

:!;

1 jfw

MA

.s

t\

S?5S;

WW

f.;

jdsätkJ;äms

[\

syp

Sy:

/.

B8

t

£:

•    a,y

#    .-'

-5Æ

. ■VA

lim

FL

gH

!':

ii

i#i

,11

'f

/.•

/A

fi /ï

ÉiÉ|MpM

Ł-

• * --j.

«INI

—.■>.

5L'J

-- . •

1SÜ5P

iS2j=

Jl

A’/y. /£<?.

=t=

Hans Issel, l)er Holzbau,

umfassend den Fachwerk-, Block-, Ständer- und Stabbau und deren zeitgemässc Wiederverwendung

Mit 400 Textabbildungen und 12 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort..................

Erster Abschnitt. — Allgemeines.............

1.    Die einschlägigen Holzarten. — a) Die einheimischen Bauhölzer. — b) Weitere

Nutzhölzer..............

2.    Fällzeit des Holzes.............

3.    Fehler des Holzes.............

4.    Der Hausschwamm..........

5.    Imprägnieren des Holzes...........

6.    Schwinden und Quellen des Holzes.........

7.    Die Verarbeitung des Holzes..........

8.    Das Beschlagen der Stämme zu Balken........

9.    Ausnutzung des B auh olzes. Normalprofile für Bauhölzer. Tabellen für Schnitt-

material .    .    ........... .

10.    Tragfähi g k eitstabeilen für Holzbalken........

11.    Die nationalökonomische Bedeutung des Holzbaues .    .    .    .

Zweiter Abschnitt. — Der Fachwerksbau...........

1.    Die Wiederbelebung der Holzbaukunst........

2.    Die F ach werks- oder Riegel wand, a) Die frühere Konstruktionsweise. —

b) Die heutige Konstruktionsweise. Die Ausmauerung resp. Verstärkung der Fachwerkswand.............

3.    Die Balkenlage und die Vorkragung der Stockwerke. — a) Die frühere

Konstruktionsweise. — b) Die heutige Konstruktionsweise. — c) Das Stichgebälk. — d) Die Balkenköpfe. — e) Knaggen und Kopfbänder .

4.    Verkleidung der Zwischendecke. — a) Die Füllbretter —

hölzer. — c) Die Brettergesimse. — d) Ausgemauerte Zwischenfüllungen

5.    Die Giebelausbildung. — a) Schlichte Giebelbildungeu. — b) Giebel mit vor

gelegten Freigebinden .    ..........

6.    Die Fenster. — a) Die frühere Fenstergestaltung. — b) Die moderne Fenstcr-

behandlung ..............

7.    Thiiren und Thorfahrten. — a) Die frühere Gestaltung — b) Die moderne

Gestaltung. — c) Ueberbaute Hausthüren. Vordächer.....

8.    Die Schmuckmittel des Fachwerkbaues. — a) Verzierungen durch ver

schränkte Fach werkhölzer. Riegelkreuze. Winkelbänder. — b) Ausgestochene Verzierungen. Geschnitzte Eckpfosten. Geschnitzte Schwellen. Geschnitzte Fensterbrüstungsplatten. — c) Geschnitzte Inschriften. — d) Gemusterte Backsteingefache. — e) Farbig verzierte Fachwerksfelder. — f) Die Be malung des Holzes............

9.    An- und Aufbauten. — a) Erker. Rechteckige Erker vor derFrout. UeberEck

gesetzte rechteckige Erker. Dreieckige Erker. Vieleckige Erker. Die Kon struktion der Erker

b)    Veranden, Altane und ßalkone.

Abschluss der Veranda. Altane und Baikone .....

c)    Dacherker und Dachgauben..........

d)    Türme. Die ümfassungswände. Der Turmhelm. Dachspitzen und Wetter

fahnen. Die Eindeckung der Türme .    ......

b) Die Füll-

Die Pfosten. Die Brüstung. Der obere

VII

1-

8-9

10

IG

19

19

20-34

34-43

44—47

47-71

72-78

78-87

87—116

116-128

129-141

141

146-157

158

Dritter Abschnitt. — Der Blockbau.......

1.    Die Blockwand. — a) Umfassungswände. — b) Scheidewände

2.    Thür en und Fenster. — Die Eingangsthliren (Hausthüren). — Die Fenster

— Klebdächer ............

3.    Das Dach und die Giebelbildung. — Norwegisches Blockhaus. Russisches

Blockhaus. — Schweizerisches Blockhaus....... ^

4.    Seitenlauben und Galerien. — Schweizerische und norwegische Blockhäuser 171—17.)

5.    Die Schmuckmittel des Blockbaues — a) Geschnitzte Wandverzierungen. —

b) Die Anwendung der Farbe im Blockbau .

Vierter Abschnitt. — Der schweizerische Ständer- und Riegelbau

Die Ständerwand. — Das Dach. — Die Ricgelwand. —

Fünfter Abschnitt. — Der norwegische Stabbau    ...

Die Wandbildung. — Die Holzkirchen. — Die Dachkonstruktion. — htabure,

Speicherbauten ............

Sechster Abschnitt. — Einzelteile moderner Holzbauten .    .    •    *    •

Erläuterung der Tafeln 2 und 3, 4 und 5, 6, 9 und 10, 11, 12 .

159—161

161—166

. 166-171

. 175—182

...... ¹⁸³

Die Fenster. — Galerien 183 190

191

. 192—195

196

197

Aus „B. Schüler, Die Eiśenkoiistniktionen“.

Fuj. SOI.

Fi,j. S!)G.

ÊmzmmmmmmmmrnzÉ

|cx

o<

0<

o<

cx

(500

96

/Schnitt ai

b lj o!; d !<p

I__Ll__U_ Jj.__.Ll_

~rr il n i⁻]

¹ " ¹1 ü !! u n»

0(

Oc

0(

.529

O-L

n n n f¹

n"Q O Q

SchrvanglaA Q jtf ~ A: J pr

---i

o o'

;j.

01:

KO

4-

O.

Q.

-O'

vj

Śniegelglas

529

525    ,525    511

,529

3mm

o.

~j O-j

O-

U. 773

280

-250

•09

529

£29"%

529

525 WO

910

503

Sji heget glas

529

BIBLIOTEKA POLITECHNIGZMA

KRAiKÓW

ß. Schüler, Die Eisenkonstruktionen des Hochbaues,

umfassend die Berechnung und Anordnung der Konstruktionselemente, der Verbindungen und Stösse der Walzeisen , der Träger und deren Lager, der Decken, Säulen, Wände, Baikone und Erker, der Treppen, Dächer und Oberlichter. Mit 820 Textabbildungen und 18 Tabellen.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Seite

Vorwort.................

Erstes Kapitel. Die Konstruktionselemente..........

Die Verbindungsmittel der Eisenkonstruktionen

A. Nietverbindungen. — B. Berechnung und Anordnung der Nietverbindungen C. Schraubenverbindungen. — D. Berechnung der Schrauben. — E. Gelenk

Verbindungen.............

Zweites Kapitel. Die Verbindungen und Verlängerungen der Walzeisen.....

1. Die verschiedenen Walzeisensorten.......

1—27

28

28-30

2.    Verlängerungen (Stösse)...........

a) Verlängerung auf Zug beanspruchter einfacher Stäbe.— b) Verlängerung auf Druck beanspruchter Stäbe. — c) Verlängerung von Stäben, deren Querschnitt mehrteilig ist. — d) Stossdeckung von Stäben, die auf Biegung beansprucht sind

3.    Anschlussverbindungen............

a) Die Knotenpunkte. — b) Trägeranschlüsse.......

a) Eckverbindungen. — ß) Endverbindungen. — y) Kreuzverbindungen .

30

31—38

38

38- 39

39- 47

Drittes Kapitel. Die Träger..............

1.    Berechnung der Träger...........

a) Die Freiträger. — b) Träger auf zwei Stützen. — c) Träger auf mehreren Stützen. — d) Vernietete Träger. — e) Die Lager der Träger .

a) Die festen Lager. — ß) Die beweglichen Lager ....

2.    Die Verwendung der Träger..........

a) Die Unterzüge. — b) Die Decken ...    ....

a) Decken in Holz und Eisen. — ß) Decken in Eisen und Stein bezw Mörtel. — y) Decken mit eisen armierter Füllung. — d) Eiserne Decken

Viertes Kapitel. DiefSäulen und Stützen..........

a) Berechnung der Stützen. — b) Berechnung der Säulenfüsse. — c) Ausführung der gusseisernen Säulen. — d) Ausführung der schmiedeeisernen Säulen. — e) Be

rechnung auf Druck und Biegung beanspruchter Säulen.....

Fünftes Kapitel. Frontstützen, Ladeneingänge und Schaufenster......

Gusseiserne und schmiedeeiserne Frontstützen. — Schaufensteranlagen .

Sechstes Kapitel. Eiserne Wände............

a) Allgemeines. -d) Eiserne Wände

Siebentes Kapitel. Baikone und Erker...........

a) Baikone. — b) Erker............

Achtes Kapitel. Eiserne Treppen............

a)    Massive Treppen............

b)    Eiserne Treppen............

1.    Gusseiserne Treppen. — «) Gerade Treppen. — ß) Wendeltreppen

2.    Schmiedeeiserne Treppen. — «) Gerade Treppen. — ß) Wendeltreppen

Neuntes Kapitel. Fachwerk.............

a) Allgemeines. — b) Dachbinder .    .........

Zehntes Kapitel. Eiserne Dächer..........

a) Allgemeines.— b) Pfetten. — c) Berechnung der kontinuierlichen Gelenkpfetten.— d) Sparren, Latten, Deckung. — e) Fuss- und Firstpunkte. — f) Der Windverbaud.—

g) Wellblechdächer.............

Elftes Kapitel. Die Oberlichter. — a) Allgemeines. — b) Die Glasdecke. — c) Die Sprossen. — d) Die Bildung des Firstes. — e) Bildung der Traufe. — f) Anschluss an

lotrechte Mauern. — g) Sheddächer.........

Zwölftes Kapitel. Bedingungen über die Lieferung von Eisenkonstruktionen.....

A. Allgemeines. — B. Beschaffenheit des Materials. — C. Vorschriften über die Herstellung der Eisenkonstruktionen — D. Abnahme.— E. Abrechnung. — F. Gewichtsberechnung Anhang. — Tabellen 1 bis 18.......

b) Eisenfachwerkwände.

c) Konstruktion der Wände. —

48

48-50

51—73

73-83

84

84—90

90—110

111

113-161

162

162-180

181

181-196

197

197-216

217

217-235

235

236—244

244-262

263

263—280

281

. 281-310

311-325

326

. 326—338 . 339-355

■'X

Ans „Prof. A. Opderfoecke, Der Dachdecker und ßauklempner“.

Fig. 265.

Fig. 268.

Fig. 266.

TirstTtafijie

Platte

•*- US

:|pX

X-?*

-"-■rV

Fig. 261.

Fig. 666.

11*

r\

i*

()

.kalifie.

mm

mm

Prof. A. Opderbecke, Der Dachdecker und Bauklempner,

umfassend die sämtlichen Arten der Dacheindeckungen mit feuersicheren Stoffen und die Konstruktion und Anordnung der Dachrinnen und Abfallrohre. Mit 700 Textabbildungen und 16 Tafeln.

Preis 5 Mark geheftet; 6 Mark gebunden.

Vorwort

Seite

Allgemeines...........

A. Die Eindeckung der Dachflächen.............

1. Deckung mit organischen Stoffen.........

1 a. Teer* oder Steinpappdächer ...........

Deckung mit offener Nagelung.— Deckung mit verdeckter Nagelung auf Leisten. Unterhaltung der Pappdächer. — Das doppellagige Klebepappdach .

1 b. Holzzementdächer..........

1—2

3—181

4—16

Das Holzzement-Papierdach. — Das Holzzement-Pappdach.....

1    c. Deckung mit imprägnierten, wasserdichten Leinenstoffen.....

2.    Deckung mit künstlichem Steinmaterial........

2    a. Deckung mit Dachsteinen aus gebranntem Thon......

Die Flachziegel. — Die Hohlziegel. — Die Dachpfannen. — Die Falzziegel. — Handwerkszeuge des Ziegeldeckers.........

2    b. Deckung mit Zementplatten...........

3.    Deckung mit natürlichem Steinmaterial........

3    a. Englische Doppeldeckung...........

3 b. Deutsche Deckung .............

3    c. Französische Deckung ...    .    .    ......

Handwerkzeuge des Schieferdeckers.........

4.    Deckung mit Metallen (Allgemeines).........

4    a. Deckung mit Zink .    .    ..........

Deckung mit gewalzten glatten Tafeln. — Aeltere Ausführungsweise der Leistendeckung. — Berliner (Wusterhausensche) Leistendeckung. — Rheinische oder Belgische Leistendeckung.

Französische

*16

17-25

26

28

29

29-69

105

Fricksche Leistendeckung.

Leistendeckung. — Deckung mit gewelltem Zinkblech. — Deckung mit doppelt gerippten Tafeln (System Baillot). — Deckung mit quadratischen Rauten (Vieille Montagne). — Deckung mit quadratischen Rauten (Lipine). — Deckung mit Spitzrauten. — Deckung mit Schuppenblechen .    .    ......

4 b. Deckung mit Eisen.............

Deckung mit Eisenwellblech. — Deckung mit Rauten aus verzinktem Eisenblech. — Deckung mit Dachplatten aus verzinktem Eisenblech. — Deckung mit Falzziegeln aus verzinktem Eisenblech. — Deckung mit Platten aus Gusseisen 138—156

4 c. Deckung mit Kupfer............

4 d. Deckung mit Blei.............

5. Deckung mit Glas..............

Glasdeckung auf Holzsprossen. — Glasdeckung auf _|_-förmigen Eisensprossen. — Glasdeckung auf -f - förmigen Eisensprossen. — Glasdeckung auf Flacheisensprossen. — Glasdeckung auf rinnenförmigen Sprossen. — Verbindung des Abgleitens der Glastafeln. — Unterstützung der Glastafeln durch Quersprossen 165—181 B. Die Entwässerung der Dachflächen

Allgemeines ....

a)    Freitragende Hängerinnen

b)    Aufliegende Hängerinnen .

c)    Freitragende Standrinnen .

d)    Aufliegende Standrinnen .

e)    Eingebettete Standrinnen .

f)    Kehlrinnen ....

Die Abfallrohre

105—138

138

156

160

165

182—223

182

186

196

196

206

208

213

. 217—223

Soeben gelangte zur Ausgabe : Handbuch des B a u t e c h n i k e r s Band X1 :

DIE ANGEWANDTE

DARSTELLENDE GEOMETRIE

UMFASSEND

DIE GRUNDBEGRIFFE DER GEOMETRIE, DAS GEOMETRISCHE ZEICHNEN, DIE PROJEKTIONSLEHRE ODER DAS PROJEKTIVE ZEICHNEN, DIE DACHAUSMITTELUNGEN, SCHRAUBENLINIEN, SCHRAUBENFLACHEN UND KRÜMMLINGE, SOWIE DIE SCHIFTUNGEN

FÜR DEN SCHULGEBRAUCH UND DIE BAUPRAXIS

BEARBEITET

VON

ERICH GEYGER

PROFESSOR AN DER KÖNIGL. BaÜGEWERKSCUULE ZU KASSEL

MIT 439 TEXTABBILDUNGEN

GEHEFTET 5 MARK: GEBUNDEN 6 MARK

Ostern 1902 gelangt zur Ausgabe: Handbuch des Bautechnikers Band XII:

DIE

BAUSTILLEHRE

UMFASSEND

DIE WICHTIGSTEN ENTWICKELUNGSSTUFEN DER BAUKUNST, MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER GESCHICHTE DES BÜRGERLICHEN WOHNHAUSES BIS AUF DIE NEUESTE ZEIT

FÜR DEN SCHULGEBRAUCH UND DIE BAUPRAXIS

BEARBEITET

VON

HANS ISSEL

KÖNIGL. BAUGE WERK SCHULLEHRER ZU HILDESHEIM

GEHEFTET 5 MARK; GEBUNDEN 6 MARK

Empfehlenswerte Werke für das

Baugewerbe aus dem

Verlag von Bernh. Friedr. Voigt in Leipzig

gr. 4.

en.

Aldinger, Paul, Kunstschmiedereien moderner Richtung. Vorlagen und Motive zu Gittern, Thoren, Füllungen und Geländern. Zum praktischen Gebrauch für Schlosser, Architekten und Bauherren. Dreissig Tafeln mit erläuterndem Text und ausführlichen Gewichts- und Kostenberechnung In Mappe. 9 Mark.

Altberg, 0., Die Feuerungsanlagen für das Haus, erläutert durch die Resultate der Wärmetechnik und die Leistung der verschiedenen Brennstoffe. Sechste unveränderte Auflage. Mit Atlas, enthaltend 21 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 5 Mk. 25 Pfg.

Aster, G., Das Einfamilienhaus. Eine Sammlung von Entwürfen in Grundrissen, Ansichten und Höhenschnitten nebst Kostenanschlägen. 26 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Behse, Dr. W. H., Die Baurisse, umfassend die zeichnerische Darstellung und das Entwerfen der gewöhnlich vorkommenden Gebäudegattungen. Nebst einer Aufstellung eines ausführlichen Kostenanschlags. Fünfte erweiterte Auflage, herausgegeben von Hermann Robrade, kaiserlicher Postbauinspektor. Mit einem Atlas von 30 Tafeln, gr. 8. Geh. 6 Mark.

Behse, Dr. W. H., Die praktischen Arbeiten und Baukonstruktionen des Maurers und Steinhauers in allen ihren Teilen. Ein Handbuch für Maurer und Steinhauer, sowie für Baugewerkschulen. Sechste verbesserte und vermehrte Auflage. Mit einem Atlas von 51 Foliotafeln, enthaltend 659 Figuren. 8. Geh. 10 Mark.

Behse, Dr. W. H., Treppen aus Holz. Eine kurze Anweisung zum Gebrauch für Treppenbauer, Baugewerksmeister, Zimmerleute und Bauschüler. Fünfte Auflage herausgegeben von W. Müller, Grossh. Sachs. Baukommissar. Mit 100 Abbildungen auf 6 Tafeln, gr. 8. Geh. 1 Mark 50 Pfg.

Behse, Dr. W. H., Treppenwerk für Architekten, Zimmerleute und Tischler, sowie für Baugewerk- und Gewerbeschulen oder vollständige Abhandlung der Treppen in Holz. Vierte vermehrte und verbesserte Auflage, bearbeitet von W. Müller, Grossh. Sachs. Baukommissar. Mit 36 Tafeln, enthaltend 270 Abbildungen. gr. 4. Geh. 6 Mark.

Behse, Dr.W.H., Der Zimmermann. Eine umfassende Darstellung der Zimmermannskunst. Elfte erweiterte Auflage, herausgegeben von H. Robrade, kaiserl. Postbauinspektor. Mit einem Atlas von 44 Gross-Foliotafeln, enthaltend 685 Abbildungen, gr. 8. Geh. 12 Mark. Geb. 16 Mark.

von

Berger, Alfons, Moderne Fabrik- und Industriebauten. Eine Sammlung Entwürfen und ausgeführten Anlagen zum Gebrauche für Architekten, Baugewerksmeister und Bauschüler, dargestellt durch Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Teilzeichnungen. 28 Tafeln mit Text. gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50Pfg.

zu

Berndt, H., Häuser in Stein- und Putzbau. Eine Sammlung von Entwürfen bürgerlichen Bauten und Villen in verschiedenen Stilarten, vorwiegend in Putzbau mit Stein- und Holzarchitekturteilen. Zum Gebrauch für Baumeister, Architekten, Bauunternehmer und Bauschüler. 26 Tafeln mit Text. 4. In Mappe. 4 Mark 50 Pfg.

Bleichrodt, W. G., Meister-Examen der Maurer und Zimmerleute. Plin Nach-schlagebuch für die Praxis nach den neuesten Konstruktionsgebräuchen und Erfahrungen und Wiederholungsunterricht für Innungs-Kandidaten und Bauschul-Abiturienten, zur Vorbereitung für die Prüfung. Vierte völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage, zusammengestellt u. herausgeg. von Paul Gründling. Mit einem Atlas, enthalt. 16 Tafeln mit über 600 Figuren, gr. 8. Geh. 9 Mark.

Bock, 0., Die Ziegelfabrikation. Ein Handbuch umfassend die Herstellung aller Arten von Ziegeln, sowie die Anlage und den Betrieb von Ziegeleien. Neunte gänzlich neu bearbeitete Auflage. Mit 353 Textabbildungen und 12 Tafeln. Lex.-8. Geh. 10 Mark 50 Pfg. Geb. 13 Mark,

Böhmer, E. und Neumann, Er., Kalk, Gips, Zement. Handbuch bei Anlage und Betrieb von Kalkwerken, Gipsmühlen und Zementfabriken. Fünfte verbesserte Auflage, bearbeitet von Fr. Neu mann, Ingenieur. Mit einem Atlas von 10 Foliotafeln und 40 in den Text eingedruckten Holzschnitten, gr. 8. Geh. 6 Mark 75 Pfg.

Buchner, Dr. 0., Die Konstruktion und Anlegung der Blitzableiter. Zum

Schutze aller Arten von Gebäuden und Seeschiffen nebst Anleitung zu Kostenvoranschlägen. Dritte vermehrte Auflage. Mit einem Atlas von 8 Foliotafeln. 8. Geh. 3 Mk. 60 Pfg.

Christiansen, 0., Der Holzbaustil. Entwürfe zu Holzarchitekturen in modern-deutschem, norwegischem, schweizer, russischem und englisch-amerikanischem Stil. Eine Sammlung von Sommersitzen, Villen, Land- und Touristenhäusern, Jagdschlössern, Wirtschafts- und ähnlichen Gebäuden. 30 Tafeln in 4. mit Text. In Mappe. 9 Mark.

Erlach, H., Sprüche und Beden für Maurer bei Legung des Grundsteins zu allerlei öffentlichen und Privatgebäuden. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. 8. Geh. 1 Mark 80 Pfg.

Faber, R.j Schulhäuser für Stadt und Land. Eine Sammlung ausgeführter Entwürfe von Dorf-, Bezirks- und Bürgerschulen, Realschulen und Gymnasien, mit und ohne Turnhallenanlagen, sowie Kinderbewahranstalten oder Krippen, unter besonderer Berücksichtigung der bewährtesten Subsellien. 27 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe. 12 Mark.

Gerstenbergk, H. v., Der Holzberechner nach metrischem Masssystem. Tafeln zur Bestimmung des Kubikinhalts von runden, vierkantig behauenen und geschnittenen Hölzern, sowie des Quadratinhalts der letzteren ; ferner der Kreisflächen und des Wertes der Hölzer. Zum Gebrauche für Forst- und Landwirte, Waldbesitzer, Bau- und Werkleute, Holzhändler, Schneidemüller u. a. Siebente Auflage. 8. Geb. 3 Mark- 75 Pfg.

Gerstenbergk, H. v., Neuer Steinberechner nach metrischem Masssystem, oder Tafeln, woraus von allen behauenen Steinen, wie z. B. von Quadern, Platten, Marksteinen, Pfeilern, vierkantigen Säulen u. s. w. der Inhalt nach Kubikmetern und Teilen desselben aufs Genaueste berechnet, sofort ersehen werden kann. Mit einem Anhang, enthaltend die wichtigsten Formeln zur Flächen- und Körperberechnung, sowie deren Anwendung auf die Praxis und eine arithmetische Tabelle, nach der auch der Inhalt runder Körper (Schleifsteine u. s. w.) sich leicht berechnen lässt. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage, bearbeitet von Ed. Jentzen, Direktor. Mit 36 in den Text gedruckten Abbildungen. 8. Geb. 2 Mark 50 Pfg.

Graef, A. und M., Die moderne Bautischlerei für Tischler und Zimmerleute, enthaltend alle beim inneren Ausbau verkommenden Arbeiten des Bautischlers. Nebst einem Anhang: Bildliche und beschreibende Darstellung der besten Holzbearbeitungsmaschinen. Zwölfte neu bearbeite Auflage. Mit einem Atlas, enthaltend 40 Foliotafeln, und 150 Text-Holzschnitte, gr. 8. Geh. 10 Mark 50 Pfg. Geb. 13 Mark.

Graef, A. und M., Das Parkett. Eine Sammlung von farbigen Vorlagen massiver und fournierter Parkette in einfacher und reicher Ausführung. 24 Foliotafeln mit 300 Mustern nebst ausführlichem Text, ln Mappe. 10 Mark.

Graef, M., Dekorativer Holzkau. Zeitgemässe Entwürfe zur inneren und äusseren Ausgestaltung des Hauses und seiner Umgebung durch Holzarchitektur. Vorlagen von Einzelheiten und Baulichkeiten für die Praxis. Zweite vollständig neu bearbeitete Auflage. 36 Foliotafeln mit erläuterndem Texte, gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Graef, M., Die innere Ausstattung von Verkaufsräumen in Tischlerarbeit. Moderne Ladeneinrichtungen für alle Geschäftszweige. 26 Foliotafelu in Farbendruck. gr. 4. In Mappe mit erläuterndem Text. 9 Mark.

Eine

Graef, A. und M., Moderne Thüren und Thore aller Anordnungen. Sammlung von Originalzeichnungen zum praktischen Gebrauch für Tischler und Zimmerleute. Zweite vollständig neu bearbeitete Auflage. 24 Foliotafeln in Tondruck, gr. 4. ln Mappe. 9 Mark.

Graef, A. und M., Werkzeichnungen für Glaser und Bautischler, insbesondere jede Art von Fenstern und alle damit verwandten Arbeiten zum Zwecke der inneren und äusseren Ergänzung und Ausstattung der Wohnhäuser und anderer Gebäude. Ferner eine grosse Anzahl aller möglichen Profile und Durchschnitte von Fenstern, sowie auch Jalousie-, Roll- und anderer Verschlussläden etc. Zweite verbesserte Auflage. 28 Foliotafeln mit erklärendem Text, gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Gründling, P., Entwürfe zu bürgerlichen Bauten im Rohbaustil. Ein

Skizzen- und Nachschlagebuch für alle vorkommenden bürgerlichen, öffentlichen und Privat-Bauten, als Villen-, Wohn- und Geschäftshäuser, Restaurants etc. in Grundrissen, Fassaden und Details in Verblendbau-Ausführung. 25 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 8. In Mappe. 3 Mark.

Gründling, P., Neue Garten-Architekturen. Praktische Motive zu Eingängen, Thoren, Einfriedigungen, Lauben, Pavillons, Ruheplätzen, Terrassen, Veranden, Laubengängen nebst 2 Lageplänen zu Garten- und Park-Anlagen. 24 Tafeln mit Text. gr. 4. In Mappe. 9 Mark.

Gründling, P., Motive für die Gesamt-Innen-Dekoration. Ein Skizzen- und Nachschlagebuch für Architekten, Bauunternehmer, Zimmermaler etc. enthaltend Darstellung von Arrangements zur Innen-Dekoration der Decken und Wände aller vorkommenden Räume des bürgerlichen Hauses, sowie von Villen, Restaurants, Sälen, Gesellschaftshäusern etc. In Gesamt-Ansichten, Grundrissen und Details des Einzel-Ornaments. 25 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 8. In Mappe. 3 Mark.

Gründling, P., Moderne Wohnhäuser und Villen. Eine Sammlung von Entwürfen und Darstellungen ausgeführter Bauten zu Miethäusern, Wohn- und Geschäftshäusern, sowie Einfamilienhäusern und Villen in der Stadt und auf dem Lande. In Gruppen und nach Bauart zusammengestellt für das heutige moderne Bedürfnis nach hygienischer, baupolizeilicher, sowie praktisch formeller Richtung hin. 30 Tafeln in gr. 4. Mit Text in Mappe. 7 Mark 50 Pfg. ‘

Gründling, P. und Hannemann, F., Theorie und Praxis der Zeichenkunst für Handwerker, Techniker und bildende Künstler. Eiu Vademekum über alle Zweige und Gebiete des Zeichnens. Vierte Auflage. Mit Atlas von 30 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 9 Mark.

zum

Hintz, L., Die Baustatik. Ein elementarer Leitfaden zum Selbstunterricht und praktischen Gebrauch für Architekten, Baugewerksmeister und Schüler bautechnischer Lehranstalten. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit einer Tafel und 305 in den Text eingedruckten Abbildungen, gr. 8. Geh.

8 Mark. Geb. 9 Mark 50 Pfg.

Issel, Hans, Der innere Ausbau, umfassend Thüren, Fenster, Wandvertäfelungen Holzdecken und Treppen in Holz, Stein und Eisen. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 533 Textabbildungen und 7 lafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Issel, H., Die landwirtschaftliche Baukunde, umfassend Bauernhäuser uud Bauerngehöfte, Gutshäuser und Gutsgehöfte mit sämtlichen Nebenanlagen, Feld-und Hofscheunen, Stallungen für Gross- und Kleinvieh und Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 611 Textabbildungen und 19 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark-

Issel, H., Die Baustillehre, umfassend die wichtigsten Entwickelungsstufen der Baukunst. Mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte des bürgerlichen Wohnhauses bis auf die neueste Zeit. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. (Erscheint 1902.)

Issel, H., Der Holzbau, umfassend den Fach werk-, Block-, Ständer- und Stabbau und deren zeitgemässe AViederverwendung. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 400 Textabbildungen und 12 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Issel, H., Die Wohnungsbaukunde, umfassend das freistehende und eingebaute Einfamilienhaus, das freistehende und eingebaute Miethaus, das städtische Wohn- und Geschäftshaus und deren innere Einrichtung. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 330 Textabbildungen und 3 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Jeep, W., Der Asphalt und seine Anwendung in der Technik. Gewinnung, Herstellung und Verwendung der natürlichen und künstlichen Asphalte. Zweite neu bearbeitete Auflage lierausgegeben von Prof. Ern st Nötli ling, Architekt und Oberlehrer der Kgl. Baugewerkschule zu Deutsch-Krone (\Arestpr.). Mit 30 in den Text gedruckten Abbildungen, gr. 8. Geh. 6 Mark.

Jeep, W., Einfache Buchhaltung für baugewerbliche Geschäfte. Zum Gebrauche für Bauhandwerker und technische Lehranstalten. Nebst einem Anhang: Die gesetzlichen Bestimmungen über die Arbeiter-Versicherungskasseu. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage, gr. 8. Geh. 3 Mark.

Jeep, W., Die Einrichtung und der Bau der Backöfen. Ein Handbuch für Bau- und Maurermeister, Bäcker uud alle diejenigen, welche sich mit dem Bau uud Betriebe der Backöfen und Bäckereien befassen. Zweite sehr vermehrte Auflage. Mit einem Atlas von 15 Tafeln, enthaltend 158 Abbildungen. 8. Geh. 5 Mark.

Jeep, W., Die Eindeckung der Dächer mit weichen und harten Materialien, namentlich mit Steinen, Pappe und Metall. Eine Anleitung zur Anfertigung der verschiedenen Dacheindeckungen für Schiefer- und Ziegeldecker, Klempner, Bauhaudwerker und Bauunternehmer. Vierte Auflage. Mit Atlas von 12 Foliotafeln. 8. Geh. 4 Mark 50 Pfg.

Jeep, W., Die Anfertigung der Kitt- und Klebemittel für die verschiedensten Gegenstände. Zum Gebrauch für Maschinenfabrikanten. Ingenieure, Architekten, Baumeister, Bauunternehmer, Schlosser, Schmiede, Tischler, Drechsler, Zimmerleute, Stein- und Bildhauer etc. Vierte völlig veränderte Auflage von Thons Kittkunst, gr. 8. Geh. 2 Mark 50 Pfg.

Jeep, W., Das graphische Rechnen und die Graphostatik in ihrer Anwendung auf Baukonstruktionen. Zum Gebrauche für Baugewerksmeister, Baugewerksschulen etc. Zweite Auflage. Mit Atlas von 35 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 5 Mark.

Jentzen, Ed., Die Flächen- und Körperberechnungeu. Nebst vielen Beispielen zum praktischen Gebrauch für Bau- und Maschinentechniker. Mit 116 Figuren. Zweite vermehrte Auflage, gr. 8. Geh. 2 Mark 25 Pfg.

Johnen, Dr. P. J., Elemente der Festigkeitslehre in elementarer Darstellung mit zahlreichen, teilweise vollständig gelösten Uebungsbeispielen, sowie vielen praktisch bewährten Konstruktionsregeln. Für Maschinen- uud Bautechniker, sowie zum Gebrauche in technischen Lehranstalten. Mit 176 in den Text gedruckten Abbildungen und mehreren Profiltabellen, gr. 8. Geh. 6 Mark 75 Pfg.

Keller, 0., Das A-B-C des Zimmermanns oder die ersten Begriffe der Zimmer-kunst für Lehrlinge und angehende Gesellen. Zweite, gänzlich neu bearbeitete Auflage. Mit 12 Figurentafeln, kl. 4. Geh. 2 Mark 50 Pfg.

Keller, (>., Der Bau kleiner und wohlfeiler Häuser für eine Familie. Eine Sammlung von einfachen und reicheren Entwürfen nebst Details für Baugewerksmeister, Baueleven und Bauunternehmer. Vierte verbesserte und vermehrte Auflage. 26 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 8. In Mappe. 3 Mark. Keller, 0., Architektonische und konstruktive Details zum Gebrauch für Bauausführende und Schüler des Baufaches. 10 Grossfoliotafeln mit Text in Mappe. 6 Mark.

Keller, 0., Entwürfe von Holzverzierungen aller Art zum Aussagen. Für

den praktischen Gebrauch des Architekten, Baugewerksmeisters und Bauschülers, sowie als Wandtafelvorlagen für Bauhandwerker- und Fortbildungsschulen. 5 Tafeln in grösstem Format. Zweite vermehrte Auflage. In Mappe. 3 Mark. Kellers Unterrichtshücher für das gesamte Baugewerbe. Für Praxis, Selbstunterricht und Schulgebrauch.

« 2.

Bd. 1. Die Mathematik I. Arithmetik, Algebra, Bürgerliches Rechnen und Trigonometrie. Zweite vermehrte Auflage, gr. 8. Geb. 1 Mark50Pfg. Die Mathematik II. Planimetrie, Stereometrie und darstellende Geometrie. Dritte Auflage. Bearbeitet von Fr. Kunstmann und 0. Keller. Mit'8 Tafeln, gr. 8. Geb. 1 Mark 50 Pfg.

„    3. Technische Naturlehre, mit besonderer Berücksichtigung der Physik,

Baumechanik, Chemie und Baumaterialienlehre. Dritte vollständig neu bearbeitete Auflage. Mit 7 Tafeln, enthaltend 77 Figuren, gr. 8. Geb. 3 Mark.

33    4.

Die Baukonstruktionslehre I. Steinkonstruktionen, enthaltend die Arbeiten des Maurers und Steinmetzen. Zweite gänzlich neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 12 Tafeln, gr. 8. Geb. 1 Mark 50 Pfg.

„    5. Die Baukonstruktionslehre II. Plolzkonstruktionen, enthaltend

die Arbeiten des Zimmermanns und Bautischlers, Dachkonstruktionen. Dritte gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 12 Tafeln, gr. 8. Geb. 1 Mark 50 Pfg.

„ 6.

Geb.

gr. 8.

Mit 13 Tafeln.

Die Baukonstruktionslehre III. Eisenkonstruktionen, enthaltend die Konstruktionen des Hochbaues nebst den einfachen Eisenbrücken. Verbindung des Eisenbahnoberbaues.

1 Mark 50 Pfg.

Die Baukonstruktionslehre IV. Feuerungsanlagen, enthaltend die Anlage der Feuerungen für häusliche und gewerbliche Zwecke. Ventilation der Räume. Zweite gänzlich neu bearbeitete und vermehrte Auflage von A. Junghanss. Mit 12 Tafeln, gr. 8. Geb. 1 Mark 50 Pfg.

„    8. Die Bauformenlehre. Enthaltend die Entwickehmg und Verhältnisse

der Bauformen. Der Fassadenbau und architektonische Einzelheiten, Zweite vermehrte Auflage bearbeitet von M. Gabler. Mit 24 lafeln. gr. 8. In Mappe. 3 Mark.

„    9. Die Tiefbaukunde I. Enthaltend die verschiedenen Gründungsarten

und die Elemente des Wasserbaues. Mit 8 Tafeln, gr. 8. Geb. 1 Mark 50 Pfg.

„ 10. Die Tiefbaukunde II. Enthaltend die Elemente der praktischen Geometrie und des Planzeichnens; Strassen- und Eisenbahnbau. Bearbeitet von A. Junghanss. Mit zahlreichen Figuren auf 15 Tafeln, gr. 8. Geh. 1 Mark 50 Pfg.

„ 11. Die Tiefbau künde III. Enthaltend die Baumaschinen und die Elektrotechnik im Baufach. Bearbeitet von K. v. Auw. gr. 8. Geb. 1 Mark 50 Pfg.

Bd. 12. Die Allg ein eine Ba u kim de. Die Einrichtung der landwirtschaftlichen, bürgerlichen, gewerblichen und gemeinnützigen Gebäude. Dritte vermehrte Auflage. Mit 12 Tafeln, enthaltend 160 Figuren, gr. 8. Geb. 3 Mark.

Klas en, L., Landhäuser im Schweizer Stil und ähnlichen Stilarten. Eine Sammlung billig zu erbauender Villen für eine oder zwei Familien, zum Gebrauche für Architekten, Baugewerksmeister, Bauunternehmer und Schüler bautechnischer Lehranstalten. 25 Tafeln in Quart mit erläut. Text, ln Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

zu

König, A., Entwürfe zu ländlichen Wohngebäuden oder Häusern für den Bauer, Arbeiter und Handwerker, sowie Pfarr-, Schul- und Gasthäusern, mit den dazu erforderlichen Stallungen. Nebst der ausführlichen Angabe des deren Erbauung nötigen Aufwandes an Materialien und Arbeitslöhnen. Vierte Auflage, neu bearbeitet, verbessert und vermehrt von Paul Gründling, Architekt in Leipzig. Mit Atlas von 14 Foliotafeln, gr. 8. Geh. 7 Mark 50 Pfg.

Kopp, W. und Graef, A. und M., Die Arbeiten des Schlossers. Erste Folge. Leicht ausführbare Schlosser- und Schmiedearbeiten für Gitterwerk aller Art. In herrschendem Stil und gangbarsten Verhältnissen, nach genauem Mass entworfen. Z w e i te vermehrte Auflage von „Böttger und Graefs Arbeiten des Schlossers“. 24 Foliotafeln, gr. 4. ln Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Kreuzer, Herm., Farbige Bleiverglasungen für Profan- und Kirchenbauten. Für Architekten und praktische Glaser. I. Sammlung: Profanbauten. Zweite Auflage. 10 Blatt Folio in Farbendruck. Geh. 5 Mark.

Kühn, A. und Rohde, H., Entwürfe für Gast- und Logierhäuser in Bade-und Luftkurorten. 26 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Lande, R., Stadt- und Landhäuser. Eine Sammlung von modernen Entwürfen in gotischen Formen. Dargestellt durch Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Perspektiven und Teilzeichnungen mit Aufstellung der annähernden Baukosten. 24 Tafeln mit Text in Mappe, gr. 4.    7 Mark 50 Pfg.

Lande, R., Villa und Stadthaus. Eine Sammlung von Entwürfen und ausgeführten Bauten in Formen der Renaissance und des Barockstils. Für Baugewerksmeister, Bauunternehmer und Bauschüler, dargestellt durch Grundrisse, Ansichten, Perspektiven und Teilzeichnungen mit Aufstellung der annähernden Baukosten. 24 Tafeln mit Text in Mappe, gr. 4.    7 Mark 50 Pfg.

Lindner, M., Die Technik des Blitzableiters. Anleitung zur Herstellung und Prüfung von Blitzableiteranlagen auf Gebäuden jeder Art; für Architekten, Baubeamte und Gewerbetreibende, die sich mit Anlegung und Prüfung von Blitzableitern beschäftigen. Mit 80 Abbildungen, gr. 8. Geh. 2 Mark 50 Pfg.

Manega, R., Die Anlage von Arbeiterwohnungen vom wirtschaftlichen, sanitären und technischen Standpunkte, mit einer Sammlung von Plänen der besten Arbeiterhäuser Englands, Frankreichs und Deutschlands. Dritte neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von Paul Gründling, Architekt in Leipzig. Mit einem Atlas von 16 Tafeln, enthaltend 176 Figuren, gr. 8. Geh. 7 Mark 50 Pfg.

Müller, W., Der Bau eiserner Treppen. Eine Darstellung schmiedeeiserner Treppen mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Konstruktionen. Vierundzwanzig Tafeln und 2 Detailblätter, gr. 4. Iu Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Müller, W., Der Bau steinerner Treppen. Eine Darstellung steinerner Treppen in praktischen Beispielen mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Konstruktionen. Zum Gebrauche für Architekten, Baugewerken und Schüler bautechnischer Lehranstalten. 24 Tafeln und 4 Blätter mit Teilzeichuungen in natürlicher Grösse, gr. 4. In Mappe. 7 Mark 50 Pfg.

Neupert, F., Geschäftshäuser. Eine Sammlung von Entwürfen zu eingebauten Geschäfts- und Lagerhäusern für grössere und kleinere Städte. 25 Tafeln mit erklärendem Text in Mappe, gr. 4. 9 Mark.

Kieper, F., Das eigene Heim. Eine Sammlung von einfachen, freistehenden Einfamilienhäusern. Für Baugewerksmeister und Bauschüler. Dargestellt durch Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Perspektiven. 26 Tafeln mit erklärendem Text. gr. 8. In Mappe. 3 Mark.

Kotli ling, E., Der Schutz unserer Wohnhäuser gegen die Feuchtigkeit. Ein

Handbuch für praktische Bautechniker sowie als Leitfaden für den Unterricht in Baugewerksschulen. Mit 24 eingedruckten Figuren, gr. 8. Geh. 1 Mark 20 Pfg.

Kötliling, E., Die Eiskeller, Eishäuser und Eisschränke, ihre Konstruktion und Benutzung. Für Bautechniker, Brauereibesitzer, Landwirte, Schlächter, Konditoren, Gastwirte u. s. w. Fünfte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 161 Figuren, gr. 8. Geh. 3 Mark.

Opderbecke, A., Die Bauformen des Mittelalters in Sandstein. 36 Blatt

' in Folio mit Text in illustrierter Mappe. Zweite Auflage. 6 Mark.

Opderbecke, A., Die allgemeine Baukunde, umfassend die Wasserversorgung, die Beseitigung der Schmutzwässer und Abfallstoffe, die Abortanlagen und Pissoirs, die Feuerungs- und Heizungsanlagen. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 597 Textabbildungen und 6 zum Teil farbigen Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Opderbecke, A., Dachausmittelungen mit besonderer Berücksichtigung des bürgerlichen Wohnhauses. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. 24 Tafeln mit erläuterndem Text. gr. 4. Geh. 6 Mark.

Opderbecke, A., Der Dachdecker und Baukleinpner, umfassend die sämtlichen Arten der Dacheindeckungen mit feuersicheren Stoffen und die Konstruktion und Anordnung der Dachrinnen und Abfallrohre. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 700 Textabbildungen und 16 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Opderbecke, A., Die Dachschiftungen. Zum Gebrauche für Baugewerkschüler und ausführende Zimmermeister. Mit 54 Textabbildungen und einer Doppeltafel. Lex.-8. Geh. 75 Pfg.

Opderbecke, A., Der Maurer, umfassend die Gebäudemauern, Decken, Fuss-böden, die Putz- u. Fugearbeiten. Für den Schulgebrauch u. die Baupraxis bearbeitet. Mit 625 Textabbild, u. 17 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Opderbecke, A., Der Zimmermann, umfassend die Verbindungen der Hölzer untereinander, die Fachwerkwände, Balkenlagen, Dächer einschliesslich der Schiftungen und die Baugerüste. Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 732 Textabbildungen und 25 Tafeln. Zweite vermehrte Auflage. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

Opderbecke, A. und Issel, H., Die Bauformenlehre, umfassend den Backsteinbau und den Werksteiubau für mittelalterliche und Renaissance-Formen. -* Für den Schulgebrauch und die Baupraxis bearbeitet. Mit 675 Textabbildungen und 10 Tafeln. Lex.-8. Geh. 5 Mark. Geb. 6 Mark.

von

Printz, Ed, Die Bau- und Nutzhölzer oder das Holz als Rohmaterial für technische und gewerbliche Zwecke, sowie als Handelsware. Nebst Besclueibung über 200 europäischen und fremden Holzarten. Mit 42 Abbildungen.

gr. 8. Geh. 5 Mark.    .

Eebber, W., Fabrikanlagen. Ein Handbuch für Techniker und Fabrikbesitzer zur zweckmässigen Einrichtung maschineller, baulicher, gesundheitstechnischer und unfallverhütender Anlagen in Fabriken, sowie für die richtige V ahl des Anlageortes und der Betriebskraft. Neu bearbeitet von 0. G. 0. Deckei t, Ingenieur. Zweite vermehrte Auflage, gr. 8. Geh. 3 Mark 75 Pfg.

Beinnel’s, F., praktische Vorschriften für Maurer, Tüncher, Haus- und Stuben-maler, Gips- und Stuckaturarbeiter, Zementierer und Tapezierer, zum 1 utzen, Anstreichen und Malen der Wände, Anfertigung von baulichen Ornamenten aus Kunststein, Zement und Gips, zur Mischung der verschiedenartigen Moi tel, Anstriche auf Holz, Eisen etc. Dritte Auflage, vollständig neu bearbeite von Ernst Nöthling, Architekt und Kgl. BaugewerkschullehreE. Geh. 4 Mark 56 Dtg.

Ritter, C., l)ie gesamte Kunstschmiede- und Schlosser-Arbeit in dekorativ-praktischen Beispielen und Motiven dargestellt für alle Bau- und Gebrauchszwecke des modernen Kunstgewerbes. Ein Muster- und Nachschlagebuch für Schlosser und Baumeister etc. 25 Tafeln mit Text. gr. 8. In Mappe. 3 Mark 75 Pr'g.

Robrade, H., Die Heizungsanlagen in ihrer Anordnung, Berechnungsweise und ihren Eigentümlichkeiten mit besonderer Berücksichtigung der Centralheizung und der Lüftung. Eiu Hilfsbueh zum Entwerfen und Berechnen derselben. Mit 117 Abbildungen, gr. 8. Geh. 4 Mark.

Robrade, H., Taschenbuch für die Praxis des Hochbautechnikers und Bauunternehmers. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 198 Textabbildungen. 8. Geb. 4 Mark 50 Pfg.

Seidel, Fr., Sprüche für Haus und Gerät. 12. Geh.’! 2 Mark.

Schloms, 0., Der Schnittholzberechner. Hilfsbuch für Käufer und Verkäufer von Schnittmaterial, Zimmermeister und Holzspediteure. Zweite Auflage. Geb. 2 Mark.

Schmidt, 0., Die Anfertigung der Dachrinnen in Werkzeichnungen. Mit

Berücksichtigung der in der Abteilung für Bauwesen im Königlich Preussischen Ministerium für öffentliche Arbeiten entworfenen Musterzeichnungen. Zum praktischen Gebrauch für Baumeister, Architekten u. s. w. 12 Planotafeln mit 106 Figuren und erläuterndem Text. In Mappe. 5 Mark.

Schubert, A., Diemenschuppen und Feldscheunen, ihre zweckmässige Konstruktion, Ausführung und deren Kosten, für Landwirte und Techniker. Mit 20 Textillustrationen und 8 Tafeln, gr. 8. Geh. 2 Mark 50 Pfg. *•

Schubert, A., Kleine Stallbauten, ihre Anlage, Einrichtung und Ausführung. Handbuch für Baugewerksmeister, Bautechniker und Landwirte. Mit 97 Textfiguren und 3 Kostenanschlägen, gr. 8. Geh. 2 Mark 50 Pfg.

Schubert, A., Taschenbuch der landwirtschaftlichen Baukunde. Eine Sammlung technischer Notizen, Tabellen und Kostenangaben zum unmittelbaren Gebrauch beim Entwerfen und Veranschlagen der wichtigsten landwirtschaftlichen Bauten. Für Techniker, technische Schulen, Landwirte u. s. w. 8. Geb. 1 Mark 80 Pfg.

Seyffarth, C. v., Modell der zeichnerischen Darstellung für ein freistehendes bürgerliches Einfamilienhaus. Dargestellt durch Zeichnungen im Massstab 1 : 100. Zum Gebrauche beim Unterricht im Entwerfen und Veranschlagen an Baugewerk- und technischen Mittelschulen, sowie zum Privatstudium für Bauschüler. 15 farbige Tafeln mit erklärendem Text. gr. 4. In Mappe. 6 Mark.

Tormin,.R., Bauschlüssel für Zimmerer, Maurer, Dachdecker, Bauunternehmer, Schachtmeister und alle sonstigen in der Baupraxis beschäftigten Gewerke, sowie die Preisangabe verschiedener Materialien und auszuführenden Arbeiten. Mit Umgehung der mathematischen Formeln in allgemein verständlicher Weise und durch Beispiele erläutert. Dritte vermehrte Auflage. 8. Geb. 6 Mark.

Torrn in, R., Zement und Kalk, ihre Bereitung und Anwendung zu baulichen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Zwecken, wie auch zu Kunstgegenständen. Für Zement- und Kunststein-Fabrikanten, Techniker, Architekten, Maurermeister, Fabrikbesitzer etc. Dritte Auflage von H. v. Gerstenbergks „Zemente“ in vollständiger Neubearbeitung. 8. Geh. 2 Mark 50 Pfg.

Weichardt, C., Motive zu Garten-Architekturen. Eingänge. Veranden. Brunnen, Pavillons, Bäder, Brücken, Ruheplätze, Volieren etc. 25 Blatt, enthaltend 20 Projekte und etwa lOOlSkizzen in Randzeichnungen, nebst 6 Tafeln Details in natürlicher Grösse. FolïclHn illustrierter Mappe. 12 Mark.

Zimmernianns-Sprüclie und Kranzreden, die mustergiltigsten, beim Richten neuer Gebäude, namentlich von bürgerlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, Kirchen, Türmen, Gerichtsgebäuden u. s. w. Neunte neu durchgesehene und vermehrte Auflage. 12. Geh. 2 Mark 25 Pfg.

<b

fr

Buchdruekerei von StraubiDg <fc Müller, Weimar.

I

••

..

■

.

•, '

*mym

«K,,

KM

IM

«a

'Mm

mssw

Éf

Sî

PSri

74

äc^js

>//.< '^s

¹ '^wÊmSKÊ

ÄÄA“

ISi

ÜS

I

fc1

ÄÄi^ÄilÄPS

⁸¹ »Mi

MW

«

4^

Ha¹

Md

BRI

ü»

«*

ü#tswra

g?

ay

5«

r««

sr«a

*n

mm

53

•:

NSH

I?..

IM

^SśSi#2

SU

il

yJZ

IP*'

il

wWBmmm

mÈÊmm, «HSte«

iss

II

Sg7|

TJ

'«■V

me

HT⁵

SfeS

«Ë

p^pRKm

ÄÄil

4 f^f

<^te

11

Î5S

iSfe®

.«JhWW(■

RiM^H

i- •

®ÉÉ§ÏK

■M

ŚP

|»i

i^Sgflf

^flpi

SH»

m&tm&

îfei

HllilIlSîljllii

{éépb§I

H ""'

M¹

s»

? -

t:?

û-1

gï&;

^r&yrfLz#.

ra

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11-349390

;a Politechniki Krakowskiej