U..;

: 'Æ.

im

■ t*

mt

&śł.: ,

■ . ' ; .*

'•"ïî.'S

W'0

mwß

- -sÆl -r -s, ; |

Liczba inwentarza

PSMb

Szafa

^ -,:ki

Półka

Miejsce

cl*

ïS W

,..jJ J-

L<5

**$k

yf>M

,’f

(*

'-Î,

ZUM BAU VON

rm

CEMENT-, GYPS-

'%n

UND

:*V'

ZIEGEL-BRENNEREIEN

'v

IN

îjfgK»

VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜHRTEN ZEICHNUNGEN.

ii

mm

rvÿC'-Sj'Ny-V/ V/

30 FOLIO-TAFELN IN FARBENDRUCK.

•V

•A

ï ■■ ;

fu

fliil

«r

ZUM GEBRAUCH! FÜR

fVV'"

MÈSm

TECHNISCHE BEHÖRDEN, BAUMEISTER, BAUHANDWERKER., FABRIKANTEN, LANDWIRTHE

UNI) ALS AMTLICH EINGEFÜHRTE

vv<

fjjK î

Hl

iiü

liiisii

VORLAGEN

.V

-,

■»

FÜR'-.....

11®

$⁴‘ . •!

ACADEMIEEN UND TECHNISCHE LEHRANSTALTEN.

äijpUv.-

vwvv^/’vvA/yvvvvyvf,

V-'

SSiïf

NEBST GRÜNDLICHER ANLEITUNG ZUM BETRIEBE DERARTIGER ANLAGEN.

HK

NACH FRAI TISCHEN ERFAHRUNGEN ENTWORFEN, GEZEICHNET UND BESCHRIEBEN

VON

MnBMP

PAUL LOEFF,

• fl

PRIVAT-BAUMEISTER UND INGENIEUR IN BERLIN, CORRESP. MITGLIED DER KÖNIGL. SCHWED. GEWERBE-ACADEMIE.

slii

ill

HMMHhTO vù:

■BHpl

ZWEITE STARK VERMEHRTE UND/ VE!

lE ATTELAGE.

Pf

V "\r

'w

«Mjg

•59K8.

■n

i.

VÀV

i u.'s

sSäs

LEIPZIG 1873.

J. M. GEBHARDT’S VERLAG.

(LEOPOLD GEBHARDT.)

f'

;

■P*

Sk

•U

ùWi

"V

CT

'Y'

v*;

s?«

51

W:

i

A

:

*

16/1A Q 9*2-

U UW 2,

:

/

i

I

\

:

'IĄ

%

>

,.-V .r >>

*

'»

* I

*

I

>

'

*

?

?

c

T_

-

TJ

*

2.

5

1

I

ir

r

ł

c

c

o

c

c

. i,

f

C

TT

►

■M

%

-V

A A.

! I

f

■ «

?

vj'

ZUM BAU VON

KALK-, CEMENT-, GYPS-

UND

ZIEGEL-BRENNEREIEN

IN

VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜHRTEN ZEICHNUNGEN.

30 FOLIO-TAFELN IN FARBENDRUCK.

ZUM GEBRAUCH FÜR

TECHNISCHE BEHÖRDEN, BAUMEISTER, BAUHANDWERKER, FABRIKANTEN, LANDWIRTHE

UND ALS AMTLICH EINGEFÜHRTE

VORLAGEN

FÜR

ACADEMIEEN UND TECHNISCHE LEHRANSTALTEN.

NEBST GRÜNDLICHER ANLEITUNG ZUM BETRIEBE DERARTIGER ANLAGEN.

NACH PRAKTISCHEN ERFAHRUNGEN

ENTWORFEN, GEZEICHNET UND BESCHRIEBEN

ArON

PAUL LOEFF,

V'

T) Ai

PRIVAT-BAUMEISTER UND INGENIEUR IN BERLIN, CORRESP. MITGLIED DER KÖNIGL. SCHWED. GEWERBE-ACADEM1E.

muuh» nr—

ZWEITE STARK VERMEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE.

Ck

LEIPZIG 1873.

J. M. GEBHARDT S VERLAG.

(LEOPOLD OEBHAEDT.)

\.

KRAKÓW

ć?//«.ehn»c*S

IV.Ho TV

Akc. Nr. .

HERRN

GEHEIMEN OBEE-BAURATH GRUND

FRÜHEREM DIRECTOR DER KÖNIGL. BAU-ACADEMIE

ZU BERLIN

ALS GERINGES ZEICHEN SEINER VEREHRUNG

UND DANKBARKEIT

GEWIDMET

VOM

VERFASSER.

t

»

i

: /

*

s

'

«

V •

*

*

5,

i'fi

■ Fig. 1. Durchschnitt.

s-

„Ät

ppMVrzr-

Cr&=

Fié V. Durchschnitt

ÜIMSs

SV-PïSç

‘ in

v*sr-

JH

Fig. 3. Durchschnitt. A. B.

.Æà-

GTO>

'M

oU

V-

Fig. 4. Grundriss. C D.

MIO

Hg 5. Durchschnitt

..

VJ

JL

Tafel L

Feldöfen zum Brennen von Kalksteinen.

Fig. 6. Durchschnitt.F G.

■<4

¥'

*s

I*

■r

Cro-=

fs

...

hi

?!

CfCn

XI

CT

CD

Grundriss

äxö'vk tu

•p...

I. &

.lit

fw

Wh

v ■ 1

a m ■

AA—y

'

-----------:

./

Fig. 8. Durchschnitt

'n

Ln-T

•y

cr

fi! fi" crcb

Ul

CT

3' fiJf

Rg

•‘31

Aą

w*

'

■j

■/

a. Verlorenes Gewölbe.

b Vorsprung als Widerlager dienend

c. Schürloch.

d Morteidecke

f, Windfang.

i Feuerraum

K. Lehmschi ad

_g.

' 30 F ft fr.

4.

Meto'!

X *:-

I

I

■

f ^\*UOU*

! KRAKÓW

Wtothnłc*^

%

*4 "

i

ł

I

I

/

7/-P

7^70"'

kiÊMÉà.

Fig. 1. Vorder - Ansicht.

./

CP

tft.

>tSr- «

i{

Fiq. 2. Grundriss A B

«A —

W

il

■Ag.- DM*

HiffiHjr

■""W'

«ttt

'■

Bi'

TT G

ft 2"

*>

Fig. 3. Durchschnitt C D

w-'

Fig. 4. Durchschnitt P G

9-6^

ISA,

Pi

?..

§G

TT

Tafel II.

Kalkofen fur zeitweisen Brand.

Fitj. 5. Vorder-Ansicht

;r_-_

PQ

,.Ą '■ V

JL-*:

i,

-r--'

,,k,.'

•<.

Ait.

... f

-'-iP "

A.

. -,

J. ,

Mp—"

-r,

:t

■L P : - .1

:,a,    . I    .Hjjjj—.-■■r r—j    ■; r—1    t.

_ I 1 iLdfeh    l ...__.....

■    •' " • ‘ ;r -    : b--- ■    ^    -- "    •    '

l.'i d,i Tl"' liii

SS * A

Fig. 6. Grundriss M N

3'<t*

T? 6    ’

2~ >

■K

fc

20^

ü;,,

w-

'3

li]

20-

') '

"d~l

Tij.7. Durchschnitt X Y.

.ä⁵¹

20^

rt>0-

•3

a. Aschenfall

b. Schürloch

c.    Rost

d.    Schürthür

e. Unterlager der Roststäbe g. Schiene als Thürsohle h. feuerfestes-'Mauerwerk

f. Arb eits Öffnung für Kalk

i. Backstein-Mauerwerk 1. ls ohrschicht 5"stark

m.    Untere-,

n.    Obere-.

j Einkarrthür

o.    Schauloch

p.    hau chah zugs Öffnung

JSL

•<0 ERh.

Dec. wds7MM1DL

i_

L_

fi

/o

//

JL

iE

/f

rł—

is Meter.

r .

KRAKÓW j

■

\

*

*

w*

«Ätsc.i

Fig.5. Durchschnitt. LM.

■ ■

<^y/x ^,źr x/7/v >

es

i^-" >

M o!

In

a-⁴

t:

'4

Fig-,,6. Grundriss XZ.

• rH

,JP

07.>

\ ']

T*"

-76'

<..rot>

*)

M

7-f

'4

70_F.R/i

Me tes:

20

Lita. Anst.v Leopold Kraatz an Beim.

te

PL

K. Feuerfestes-^ •

t, ,    } Mauerwerk

i. Backstein- > :

l.    Isolirscliickt : •

m.    Rosfbalken ■ o. Schauloch

p. Rauchabzugs Öffnung

-f-=-

81

ci

17

1*

fP

JO

16

7S

tiw

Êy. ;

.<**>*■

Tafel HI

Kalkoefen für zeitweisen Brand.

Fi g. 3. Ansicht

«iis

__i

S:s.

......    * =i*

?~rr„

Fî“‘ I

sÜLi

l'TJ

,1

y.TV

T(

If-

S4

i - _—feh__jL—JC_

lit r±.

fii.i- *-------______'

---- m__’Jtâ i

___! ■

_.•:. in__P

IŁ

hzJ

T"''

____

I ;    H

--T-    i

Ficp 4. Längen schnitt E F.

PPL

Si

ÊL

-m

' «i

§4

Ph

fcn

<rr$

ł£

pf

:L

ił

*1

i_

ri=!

*4

il

K|

^o4

a.    Asckenfall

b.    Scłriirlocłi Rost

d. Feueruncr

j

£ Eankßtt

g. Ernkarrtkür

c.

Iil

*î-

*P

Ç<-

pq

'M

WÆ ■

ms*

Fig.L Querschnitt. C D.

Mi

pq

*<

Q'P'

2-

'7Ï% T

-,

<!

r-<

rJ=i

l^H

?e

g «s

if

M.

cO

oo

• rH

Ph

„⁹ -,c

fe '

Wr

pt

?*

Ph

2^3-

^-po/

70^3 ~

ip 9 a 7 6 41 » ą 1 1 ç Bec. m j o

l-rł-l UJŁUi-

tr>

pq

zz

C_>

G e 2. t PL o eff.

T —

*

*

^r5fS3KÂC3S|ï^te

'-"jfsuorął- *

,<•*

■

Ś

"TT

Gfô.v.P. Lceff.

je ''

!\

o⁻¹

v:;:.

I 1û "

Fi gl Durchs chmttAB

S*T'r

ML_______fcirJî

3‘ 10“

in*—;

ct©<

-------•-*-------

1+8^

'S

'S

\,7±?r.

*r-

i:

<S"

Plî

m/

/}

J£_

«/

ï»

JH

k *    |l

j    H

a.    Aschenfall.

b.    Feuerung.

c.    Roststab.

d.    Untere Einkarrfhür.

f.    Obere Einkarrthür.

g.    Schauthur.

h.    Zugloch. 6" □

l.    Feuerfestes']

m.    Backstein- I

Mauerwerk.

■m

N

fO f) .    8

Dcc

/oo 8 7 6 S *r 3 9 J O

t-~|-1—|---1—4. . t _ )—|-1--1---

JT

Tafel.IV

Kalkofen für zeitweifen Betrieb.

Fi£ 2.Vorder Ansicht

3Ç

ipf .    .••

! • -.____

TTfl

jliLJ .^iL^

■ - ; *v;£M

h-

rMz

3S'

cr

i

---s-<---

—r—    -    - ■ y

.................r--1

=T

| | l\

i !

i-.-. ■ \

.J

3J 6'‘

P*sfç LA. • ••*

i)

I-

5 tsggS&sĘ&SyS&ss&g --

/3’

Fié. 3. Grundriss. CD

3 ' <9 "

jy*.

%

a*-

/v

lT

!•

...

*>

K*

r*

V¹'

yl

IO“

b /H

n.    Isolir Schicht.

o.    Anker

p.    Rauchmantel, r. Räuchöffnung.

t. Schieber zur Regulirung des Luftzuges.

X. Rostb ulken.

JL

dL

ooFAh

-X

-i

>o Meter

v

/

#►

*

(v^öJx

-•'h-—

\

N

■

_.L

’V* ' «.

....., SS

d* ' .? Ä-

__L'- '

.1

Fiil. Durchschnitt. A.B

I”«

ß ■ &•

— ^---------M-

i-------

* HY

3 ' * ■'

i)

JL

LJ

Fig. 3. Grundriss. X. Y

gü

»•U '

Kalki! Gelass.

Kalkbrennerei für zeitweifen Brand.

Tafel V

Jl

JZ

Fig.2 Durchschnitt C D

j" ä "

.ma"

]S“

s,

Y.

Sa"

■" ëv-s <~ö

6 ' fi "

âS

’ tiL

lè-

là

**<j?

Verkupplung der Eisenguitung

>.1-

/■U

%■

PQ

>.<

CT*

■t

mii

Sr,

Ht

*v

a.    Aschenfall.

b.    Feuerung

c.    Bosi.

d.    Untere EinkairMr. f. Obere Einkarrthiir i Schauthur h. Schmaucliloclib 'X 5.

1 Feuerfestest M j. m Backstein ■ f MauelwelK n. Isohrschićht. 4 ~ stark.

p. Rauchmantel, r Rauchoffiumg.

t. Schiefe Ebene zum Einkairen der Steine nach dem oberen The.il x Vertiefte Rampe um den gebranriten Kalk auf Waden aufkairen zu können.

LJ

ŸO ' 3 "

tr

jo

jo FM

Dtc

tf

JL

..L.

<y

Jl

/u

r

i

>■ r-ii *»• ■

b

f £ *

ar * -e,

3    ^

5 O- Ä

ft * 4"

4»

i

i

!

\

>

*

Tafel AT

Doppelte Kalkofen mit zeitweisem Brande.

Fié, ID ur c tis chmtt. A.B.

Fig .3 Burchschmtt C.B

«<

g f*«

------v'

.de

■Lr    '

^ |d ^

••    ’ j- '' '    '    ^

u__

n l......

fliïïpl

er⁴

Kï

: n;

E3ns

X0- 9 *

s*

71

.14

G

,{

r \ /,

■4-

i__j

iig. 2. Grundriss.

-T

■J

i,

•4

Jl

Fié. 4. Grundriss A B.

0

3'

is"

■H

aa:

31

'o "

c.

Z’jf'

_3

CT

Z*“

a . Feuerfestes--F . Backstein - j c . Isolirschicht.

1 . Schmauchloch.

Mauerwerk.

ra. Rauchkanal.

n . Rauchsammier.

CX’

// Vt

lö

d. Feuerung. f. Einkarrthür.

o . Fuchs.

Schornstein.

rei

g. Aschenfall k. Ziehloch.

s . Rost, x. Schauthur.

cP

r>5‘

Cf

Co

10    (9    8    7

JO

%o

30

40

SO

60

70 T. Rh

Dec. io 8 6**0

_L

JO

77

73

JL

7Ó

76

77

78

79

zo Meter

Trichter-Kalkofen mit schichtenweisem Beschicken von Steinkohlen Ł Kalksteinen

Fi A 6. Burchschmtt .X. Y.

Tig. 5. Obere Ansicht

===A-

====T'

=m?:-

f=

üi

===

S-‘

Y.

WÊ

A,

mm

3 =

:qr=

gl

; \ -

20 ’

W ,9

70

Dec

,r

J—

>1-

ci*

77

1(>

Meter

/

i

ÿ ;

»    > Ci

3“ *

a K OJ

<r a

A * >7

r

'

Tafel VÏÏ.

Kalköfen mit ununtenbrochenem Brande,bei denen der Kalkstein in abwechselnden Lagen in unmittelbare Berührung mit dem Brennmateriale gebracht ist.

Fig 1. Durchschnitt.CD

Fig. 5. Durch schnitt. F G

gj.

I

r~~~* i—

Wëê m.

«iw 13

ÜjÜljgjB

--------WS" -

!..

p.

b I;

7 39^63'

p-.

....

WJk

U:

■m

■ M.

i

11

;A|

a.    Feuerfestes-l

-n n , • Mauerwerk

b.    -Backstein* I

C. Erdschüttung d. Jfolirschicht. f. AuszieHoch. g Luftkanal, h Charaottfro st i. Aschenfall.

■ k. Rost.

I Kalkscheune

j ù'-ti •

irO , 7/r.

■a

3 10*>

ï£

4<

N.

_K

■s

39

Fig.2 Grundnfs AB.

Fig6. Grundnfs JK.

•-SÏ,

.r

«ri

=M

i-b

. ł-t»

'..•VA

;A>

R+d

Fig.3. DurchschmttAB -

Fig. 7. Durchschhitt.LM.

Fi g 9. Durchschmtt.RS.

Es

c*

21'*

<2jj<

7~'

< 3 '6^

---------------

-A'

(> cß

■ A#

rO

yàÉi

!3~0“

,9‘

.JjPP v

-,

¥^i

gÜÜ

ffi A

11

11

2-

■ ■~r' S|

Fig.4. Grundriss. CD.

Fig.8. Grundnfs. NO

Pig.10 Grundnfs. VW

i-

r:

S;

St c

i.

▼ fÆ

li

®F-

K

P'

KL&a

Wr

r. 4:

70 O 6    */    2    0

i ; I .. Li- .t -j. J—r-L

70

20

30

*0,

60

70

Dec.

io

1144-

.9

70

77

7Z 73

. -1-----—1—

/9    7S

—4.------A__

/o /7    73    70    2/) Meter

9

v

-

K

,,..

; XftMCÔW

Tafel IX.

• Tafel XXI.

„^»öoTrq*

Tafel IX.

Kalkbrennerei mit zwei Oefen fur ununterbrochenen Betrieb.

(Die übrigen hierzu gehörigen Zeichnungen .befinden sich anf den zwei folgenden Tafeln )

Ausfahrt

Unterer Grundriss

Oberer Grundriss

2- 7^\

Kalks cheune

Brennmaterials cheune

37^3^

'd

ff 3-

Ziehraum z

Sckürraum

Auf zu j

Hof

3~3~

nach der Strasse.

-4-

Dh

Xalkscheime

3^3~

')

os

Z~7'"

Aufzug

H Lagerplatz für

Kalksteine.

Zieliraum.

ScEiirranm

*)

-*■

■''U.

37'''3^

Brennmaterials cheune

<    J

-r~

c*

77^3-^

L?“7ä

! I______1

Ausfahrt

Erläuterung auf der hierzu gehörigen Taf. H

Vertiefte Kampe für die Kalkwagen

AL

AE

J*

LP

Miss Uh

Dec

<?

=5=

«■

J?

/;

y Meter

I

«

I

'

/

\

V

■

* r

■s

*

suaków

' V

'

>

I

♦

*

« o rOl

'f'Ô'

il

ÏL

7o F Rh

60

. Si

Lith.Anst.v. Leopold KraaU in üer..r

'S*

Tate! X

Kalkbrennerei mit 2 Oefen für ununterbrochenen Betrieb

Ansicht & Längenschnitt nach C D E F

v^SÉSi

K Ïï

1 f

SZ

/ ^

i II.

I

-

.

______

V ta

/i

y

æBUBS

.Æ-P?ï

QJ

90

h)

* 'T'Ti

'-O-O

/a

■\ V

BSi

fis

Erläuterung. auf der hierzu gehörigen Tafel XI

st

30

20

="=F“

01

_L

X......?_

iJecto^

10 .9    $    7    6- o f .12/0

Ges r ELcetf.

■

i

*

Kraków

⁴ \

/

<

r

*

22

=r=

! |d

rf

:■ ■

iV

Quer schnitt. XX Z. j wobei d den gemeinschaftlichen J seitlichen Feuerung en

rm

i.

■i

zo-

rn

/s*

15

Ah'

to‘6"

:;

nr

:u

tS‘

LJ

Tafel. XI. Querschnitt AB.

n'

ii.

10 •-

iS "

ii

ß\y>

')

i*

di

27 "

7'

I; :

Aschenfall der beiden darstellt.

Erläuterung der drei Zeichnung en

a Ziehlocher.

b.    Feuerungen.

c.    Luftkanal für die Feuerung.

'd. Aschenfall.'

e.    Schurraum.

f.    Luftkanal für den gezogenen Kalk.

g.    Feuerfestes Mauerwerk.~

h.    B ackstein Mauerwerk.

k.    Isolirschicht.

l.    Freier Kaum zur Ausdehnung des haucht.mg es

m.    Drathgitter.

n.    Einbringe Oeffnung für Kalksteine. ■

o.    Vertiefte"Rampe um den gebrannten Kalk auf Wagen aufkarren zu können

b*

Kalkbrennerei mit zwei Oefen

für ununterbrochenen Betrieb.

•l

'€ ? e { f C y t» ? ' fi

/O

JL

JO

J)rc.

1008760*321 O

.y

ht

/.?

Ai

u Meter.

Lez y P. Loeff

.

I

*

*

-

*

v

iS&uor^*

KRAKÓW

àL,

\

'

1

ZSS ÉM I    ' il ■■- ' &

Tafel SI

Gypsoefen, zum Brennen besserer Gypssorten.

Fig. .5. Längenschmti

Fig. 1. Unregelmässiger Längenschnitt

I1L

Cm

Cro,

nà

■rp

:Àrn

ir

fev ;>■ Si

K

2(?~

nu

CT¹

■1

Il

SI

O0>

.1

"1

* 5*

Ik

>1

-I

pj

26 "

crf

i

ÉL

■

' I

JM

Si

Fig. 6. Querschnitt.

Fig. 1. Querschnitt. A. B

1)

1 -...... •

a. Feuerfestes - M auerwerk. B. Backstein - Mau er werk.

c.    IsolirscFnrfit.

d.    Heerd.

f.    Feuerung

g.    Aschenfall.

h. Kauchkanal.

i.    Rauchsammelkanal.

1. Eiserne «Decke.

TTTlTTTTm

Fig. 3.Grundriss des Heerdes

U

Fig. /. Grundriss über der Decke des Heerdes.

12 '

Fig. 8. Querschnitt

Si!

7-

15-

(1

é¹-

EjDjJBB

Fig. i. Grundriss über der Decke des Heerdes.

*■

»i«

i.C.

Fig. 9. Grundriss

iul

ool

CTCh.

c/D

=3

C]

jfj!

!;

CT*

[ml

Ei

p I ft : - If N [ •ä t DVf'

mm

ihi

iZ

HHp

-Æ en,

a

Z ’/T

,!

io

31

3oT.Kh.

J)ec. io e g

u i J i

.1-1-

.J

JL

JL

«9

io Meter.

Otz v p. Loefl

Inh Aust Leopold Krasa m Benin

«

t

«

J

v£*«*»>nhi*'£^

i

S?

1

/

*

\

»

.

/ /

/

y'

"r

r“

'J

=.

niîî!

WW

if

,,

fü

kJI

II

il

Kesselhaus

Maschmenraurn. “

i    Pił

i    ¹¹

-M

1b \3 -D,

Fié. 2. Ansicht.

b-

PU

y si tg:

h-

a.

y.

ul

a. Wellenleitung. h Kupplungs-Muffe, d. Konisches Triebrad.

Dec.

10

t : ‘i

--Ł:

Gez. v:P. Loeff.

TafelM. •

Gypsbrennerei zum Brennen besserer Cypssorten

Fié. 1. Grundriss

O'

mm.

L- yL.y

•eTr

»/^vrV

ym

«! 1:

/'

ir»

W

wmm

V/

OM

20

mm

Lagerplatz

fur

Gyp s sterne.

p,

/•t-

X 3 -'- >

ÇI

/

./

Elevator

Kollerganp

tm.

'MWM

s te

____

wm,

10

20

³L

hO

-So

Ł.

77

78

IL

zo Meter

Kollergang zum Mahlen des Gypses, Cementes etc

Fit 3. Grundriss. ,

O

ifyü

CI

fW

ur

ff L

'źmr-

• ...

RK

lin

Ir

\\

L/

i§

r*'”'“

«:

r\

ii A

1

k >

i 6*10'"

:Sÿ

H II

L„ 4tü

-j

v>

e.    Getriebe.

f.    Stehende Welle., f Steinachs e.

h. Länfersteme. k. Gusseiserne Sch aale. 1 Bodens tern.

• o. Schieber. v p Streicherarme, q. Haus scheib en.

r.    Hausbolzen.

s.    Vorlege scheib en.

t.    Steinachs enteile.

w Aussenstreicher..

y.    Austreicher.

z.    Streichbäume.

„x

<£

-X.

, m.

=L_

JL

_4_

-g-

A_

JL

m.

jfFBh

4 Meter

Lith. Anst.v.- Leöpold Ttraatz in Berlin..

\

I

Tafel W

Fig.l. Querschnitt. A.B

Doppelter Gypsofen fürzeitweisen Betrieb bei schiehfenweisem Beschicken mit Gypsstemen und Holz.

i. Embimge Öffnung

b.    Raucbkanal 15 Q,

c.    Isolirscbicht3 ''breit.

d.    Feuerfestes =1 f Backstein.

g.    Ofenraum

h. Vorsdiuppen

Mauerwerk:

//

iJS

.Z

Tw/

. ii

•~b

?■-

ft?..

1,

•i

■i

Fig 2. Grundriss mit Angabe der fünf Rauchkanäle

B.

ffl

•i

___i

-r-

Ï Oj

/\

I «aO

Qxs

1—4

Jbb

gfgj ;

;t

>-

'S⁷

Jo

•w

JL

Ar

i*

JL

il

Meter

'

V

b

m s *

>    X*    031

î    >    C

% y*

O* 7*1

■

U

t*

i

\

*

\

i'.r.-

■M

Üjjjj

i_____

Ce/ v P. l.opiT.

Fig 1 Durchschnitt

u:

•I

4,5 a •

I-

-F —

I:

Big. 2. Grundriss

Tig. 6. LängenscRnitt

fQ

18

iêf

iś¹!

17

;ri k m m

S'

p—

de ci/n 10

Tafel Xy.

Anlage einer Fabrik zur Bereitung hydraulischen Kalkes.

Biéur 1-3

Big. 3 . Grundriss der ganzen Anlage

•H

«nmmrr

3

B Ami

toi

----- -N-----

.<

h;,

--Ai

bd

ri«

..a e_

--

----1

A Lagerraum B . Mühlraum darüber Sieberei C . Packraum .

D . Maschinenraum.

L . Kesselhaus.

11

decün.

70

1—

o . Brennofen

p.    Aufzug

q.    Kollergang.

r.    Elevator.

t. Ventilator, z. Sieb cylinder z. Rauchrohr.

ÎFT

iLEJ

—z----

-S

⁷°\t

+--t—t

A........ I

3____i____1

JL

20

70

Meter

to ffirf.Fss.

Cpntinuirlicher Brennofen mit Gasfeuerung

( Bigur 4- 6. )

1-18 Brennkammer, a Gasgeneratoren.

h. Ventil aus den Generatoren führend c. Gaskanal.

di, d 2. Ventil zum Gaskanal e i u. e 2.

f Gasventil nach den Ofenkammern führend.. gi,g2 Verbmdungskanal der Parallelkammern 1 Bau cliver s chhi s s. k Rauch Sammler.

1 . Sandschüttung

Big. 4. Grundriss

"Fig .5. Querschnitt

6 ¹/ZP

1»

§2^

fi !

1 r •    1 t-----------1 ;

F-m    !/~\i    k~nJ

e2

!'

AJ

-1-

16

15

/4

13

1Z

11

|é²i

PL-

us

Ig

_ J„8 '6 "_____

l*H ł łf-łt ---------- l ■

8'6"

11

i/'-M

T'b

G' !

#44##

y    i j    rjjf

----

r 'R

E r

ei

ei

ridi

20

RAI fs s

1—3____i-

Meter

: KRAKÓW

X?»te«hnHïS

•>

/J?

k‘

k"

OR ⁰

S.

sou

’i

|PP

Fi g l Lang ens chmtt A. B

/* "

i-

•<—

'S

•V

ô»

5c

Tafel XVI.

Offener Ziegelofen für Steinkohlen-Feuerung mit Etagenrost.

Fi g 2 Querschnitt CD.

,—ù

J*

G;

'■}

/J-

6*

7." I

cl

/**

si

?rv'. '

i-

vßSPeye

a.    Erste

b.    Eweitel Rost Etage 0'. Dritte d' Feuerfestes f. Backstein

Mauerwerk.

A Spalt zu-ni Durchbimgen aies Brennmaterials, h. Eisenplaiteh zum .Aufge?

ben des Brennmaterials, m, Schlackenkasten.

n. Durchbrochene Klappe 0. Bauchkanal, p. Isolirschicht. r. Emhnnge Oefthung.

Fig. 3. Grundns s F G

Fi g. A Etag en -R 0 s 170 n Eu A Lang en

J    u / .    U    U

c.

sH

ti

•i o

P"

A.

[äTH

fcr

'OC

'■i

ta” *y%    /ł*    ***4

«*• ,Sfx /f» * <î--y    «

Cj"

P-

.-«6

'C

S‘

->

L=

Maassstab zu Fi$. 4.

D.

Dec w j> ■?__f_____»

Meter

to

S 7    fi ,f Ÿ j    *

-4-------1-------1---------4 - —-—I—    —i----

-t r

so

,-A

F Ith

Dec

Vf «Il 11 111?

i=

—JL__________

JL

m.

JL

Meter

¹ P.Loeff.

litLAnśt v LeopiiUJ&aatz' m Berlin..

f

I K U A i< Ó W I

^ p.    J

% il 5Î

%

<

;

Fig.4. Querschnitt

t mmiii

-f

ewôknlichen

ormats.

C. Schürraum & Lager für.Brennmaterial, a. Schürgasse:

L. Feuerung.

c.    Schmauchlock.

d.    Rost von Mauersteinen.

f. Bank, auf welche die zur Bildung der Schürgasse dienenden Sterne aufgesetzt werden. Aschenfall..

h Treppe nach dem Schürraum. . i. Einkarrthür.

l.    Isolirsdruckt 5Æ stark.

m.    Rauchsammelkanal.

n.    Schornstein.

o.    Treppe nach, der Decke des Ofens.

p.    Strebepfeiler.

A.    Ofen fur 8 6,0 0 0 Sterne .=i i

B.    Ofen für72,0 0 0 Steine = j F

Fié. 5. Lanêenschnitt.

o. O    ę

ïin

SK?

V«

■-

iQ

V.s-

■■ M j

9b

Litt. Anst.v. Leopold. Kraatz in Berlin.

pi

ê&;-

Ph

0-y

féM.

, hl

w.

§0

mi'uinif

rd

9‘

ąo F/l/z.

Tafel.IFR.

Doppelter Ziegelofen für Holz und Torf-Feuerung.

Fig. L.Langenschmtt durch die Mitte des Ofens B

rj"

,r

*■

pv

frf

frf

C«+H

É:-

W-

ha

^-t—I

q-l

0-4

s*

ét

fl:

1KP

„'Z'?' Cl

r*

i*

srC

$1

cé

ré

<rf

ré

frf

■ frf

frf

ré

pq

<4-1

,h/

ré

frf

ré

frf

frf

frf

03''

ré

b'

6^6*'

VT'^ V .9

Æ.

tv

rb

9 '.J "

83k

oF

S-

«à

î:

.SI

Oj.

95.

%.■*

ré

ré

*>

Fig.FQuerschnitt

K>*

s:

ł-

'■o.

1^]

oo

'OJD

pt-rf

Grundriss.

oC^Zl

„ c, z/

s;

G-ez.-v. BLoelf.

1

*

( K«*SCÓW j

j&3££

V

«

*

I

*

.

>

z'

N

o

co

O

2

2

2

3

T

r

OJD

Querschnitt.

i*

r

< 9*    >

4

»

S

4

i-

I

i

T*t

_

r\~

\

:

I

7

\ .

•• .

m

f*

Lith. Anst. v. Leopold Fraatz in Berlin.

_

-

-

-

k

d

F G.

!

i

|]

t.9*Cl

tf

's»sr

/fi'

;

;

____

-

EÇC--

,

T W

.

E

•i

~rV'r>-'

=-

r

Ł.

ii

Sr¹

Vorder-Ai sicht.

__

Ml

J ;

ED

•ih.

T-

P"

"\

V

\

\

i

\

?

i

i

■j

W

r

i/JJcÿÿ- Ot

j

y

T

U

"••i

60

j'—.

!

.....i

jK

£

v—

*

/7

/6

t

s-

S-

/

ÈL

B

'. o oH*;

-p S'# 7#

JL

£

■t, .f. t

W

w

7

=T=

ii

7

JL.

g

~7

%

7

p;

T

Tafel. XVm.

Liegenden Ziegel-Ofen für 22,000 Steine.

Fi g. 1 Lan gens chnitt. A.B.

g§

T

Bi

«

*■

2

L J

£

7

/

IŒ5 slrm—

te

Lt

».

;•

i.

6

T-

4

Fig. 2. Grundriss

Vf4- C ) <rCsg X

7

%

4

i

£

ftS

o-

—

./</*■-. Z ; / * ~ÿ.ü ^fcZ.y x    ,* xyFg ■ ! *././:

14

a

>

U-

1

g-f ? J J-s ? i ? ' ?

Dcc. toe>67&m2io

'

%

gj|§'

*r9 sto»

-

T

If

gp

<d

Cez.vPLoeff

\

j

/

\

f

)

\ A

KRAKÓW

2^»«hnłc*^

\

r

/

«

r

«K

1

i r L; .

1-9/

-

t

•^•9 'T'S"

'i

Schurraum

Litk. Anst.v. Leopold Eraatz m Berlin.

IL

¹

OJ

tn

P-H

Unregelmässiger Langenschnitt

B G.

>S-

■1

$

lî

A B.

4

. v4'r*

w%m

g^a*

X⁻6s

T

‘V

t

mmiær

•i

T

te

-

-y

litssJîfv.

70

-T

I

c

■7'¹

....

(20

=b=

20 Meter.

Sää.

/o

'

IL

(

■

mmmm

m

ïug. 3. Grundriss.

i.

%

-V

i

l

I

*

' N

or

8t

77

T>

£l

:

’äSm ’ . Üï

2~6“

^__i

\J

<

Schürraum.

7

■Y

8

7

'rfy

7

"L

V

i

Z

-#-

an

L

i

7

• V

j-v

7

ÜT

Tafel XIX.

pq

30

'»'•9 'j'&Jf

■4~

T

■^£* -^OS

T

Z

7

L

i

oz

f;',-

7

Si

W.

T

R

w

T

C_J>

r,

>x

X

e3

Ph

' ï ]'

LL ■

tD

P^H

M

•V-X^ X

I—H

L.!

V

<S.

S"'

Fi

i

r

«Ö

S::

1/

nV

Ziegel - Ofen für 26,000 Steine.

Querschnitt

i

4.

ià\.«

• ■ X

oiTt j ^eT/,

^oz

V

<6.

*v

52

i

«3

<%•

t

5?

y

?

LrJ „X o

t

I

i

f

Qez..v.P Loeff. Gez, v. P.

%

I

/

*

V-

✓

ft

s4*

A-

j' Meter.

- =J

LT

11}/*

Litk.An.st. y. Leopold Kraatz in Berlin

Trockengerüste für Brettsteine.

Fig. 3. Durchschnitte. D.

Arbeitsgang.

TcO.Z

,.C-.Z

. 2 -7*

==£==^=S£==?^;

Fi g. 4 Grundriss

Tx

Di

<5*

.y

4-

rzr

O S' 9    9 Zl

I I . 1------i---1—7

Zoll

Dec to ■9 a 7 ß s *__g___2_ /__o_

j:

T1“

Tafel XXX

a.    Feuerfestes-) ,r ,

b.    Backstein-]

c.    Isohrschicht.

d.    Hütte.

f.    Rost.

g.    Aschenfall.

h Rauchöffnung.

I. Schmauchloch, ni. Treppe zum Besteigen der Ofendecke.

n.    Einkarrthür.

o.    Treppe zum Schürraum

....

T^r

zo Jfeter

Pi

70

JS

J7

pq

ts-(

., 9.9

kl

7Ï

Cl

;t

Ziegelofen mit Steinkohlen - Feuerung bei 30,000 Stück Jnhalt.

Fig.l. Quer schnitt. A.B.

„r.s

te

\l,<

Schurraum.

x.l

ïO

—I—r:

----70^3"

Zl

//

la

i*

<»*/

r.*

. rP

■H

n3

ni

.r

Wc-----^ -

OC

70

..fl

fi

r?

km

/V

’<kT)

Fig. 2. Grundriss

r^ü

ifif t fJt*

>TTl

EU

y<?/

ÎN

JS

«<

Ofen.«"

=F=

oz

^C-iZZ

ni

II

>0

f—

&Ą-.

|n

■■■

.*•

.f

Dec to9S70ôVZ!0

G-ez.tX. Loeff.

¹\L

V

*

/

/

✓

KWAKÓW

-

\ Ą

*

r-

\

• Tafel XXI.

Ringförmiger Zieqelofen mit 16 Kammern, bei welchem der Schieber von oben eingebracht wird

AB CDEF G.

Big. 1. Durchschnitt

SE

in*

I<**

"i |L__

...................... .....

*a

W=*SI

m\\ liF*i

r>    M !"\

//*^ -------

Big. 2. Grundriss

A'

/©

/®

/'©

/® ©

©/

® ®!

ljéT

to 8 ff f 2 O

U-4-.-i--.i-_i—u-4...4.—4—

-°ec __JL

X© ©

-V

F (©

" \o

70

"®?

v®

©.X'

®s'' .

O*'

fcv

zo

=fc=

SO

.Ui

ÏO

—1—

•i

© © ® @!

JL

/©©©©,

®,

®,

©/

\©

®\

v®

o. /

PP*

0 © ®\

I 0 0 © © i

• - -..-."T,

1)

*1

N;

0,

Erläuterung

auf

Tafel Um

SV

60

30

70

JL

60

■TL

30 Meter

>oo 17Rk.

%'

\

\

f

0

+

y

:

*

t

** ^

1

f;

?

t

*

■ •

\

*

*

«

'

7,2

Tafel. XXII.

Details vom Ringofen in dreimal grösserem Maassstab

FiglMittlere Theil des Schnittes ABCDEFG

ip

Es-¹

mm

=====

7+J~

72-

st

ü-s

-r

er*

7 l6&

er*

■fr

Isolirsclwclit.

.'É

Ir.

Fig.2. Durchschnitt. J K durch den Schieherschlitz.

■>-‘6

-f' ■ ;

Fig .3. Längenschnitt. GH.

durch den Ofenkanal.

z‘

ùà

•j

Bill II!

/:

Lë

: /2'

m.?,

'4

L

___________<0,________

îm

"Sä.

Tsolarschiclit.

■7;

Erläuterung auf Tafel.XXIII

70

FL

JO FM.

/O 6    6 't U. O

I—j—-1—U-ł—t..-4-. |—u—i—t—

JL

JL

jo Meier

^iuôrr^x

KRAKÓW

■J

► ) b®

0 (®)

Tafel im.

Ring-Ofen mit 12 Kammern, bei welchem der Schieber unten eingeb.racht wird

Fitj. 1. Grundriss

Fig. 2. Durcit schnitt

(®)

(•)

(®)

T®

\®) $ (g) N Y®) 1 («)

-- — _,< (®)

(®) x

(®)

(®)

(®)

(®)

(®)

(®)

® ®y

(©)

(•)

1 ■ 1.11

\ (©) (® ) ® (®)

Oü

e~e~-

Es

«I

30^

70)

X\⁰

1    *

a    'V

l:

'1

II

kJ

Erläuterung der Tafeln fflXXEu.-XXIÏÏ.

a. Ofenkanal, in welchem die Ziegel brennen. V Rauchkanal.

c.    Glockenventil.

d.    Rauchsammelkanal, f. Schornstein.

q. Rauchkanal fur eme andere Feuerung, h Zum Einsteigen in den Rauchsammelkanal.

l.    Refeuerungsloch.

m.    Qeffhung zum Ziehen des Schiebers.

n.    Isohrschicht für die aufsteigende Feuchtigkeit

o.    Sandschüttung.

p.    Lehms chüttung. i. Einkarrthür.

s.    RrettankeT.

t.    Abfluss der tropfbar gewordenen Dampfe

ra^ 6-

00 cn C/o

TD

L    if-z.

4H

fe'

:3

711

Ja

11

■-----------„ m

<    x

ü© '

fir

la 1

⁷±t._

s.

-M

} -ß

70

70

*P_

£L

£0 FfiL.

P*c-W 9

JL

_£

JL

JL

fO

11

12

iL

19

=i=--

ts

16

JL

18

1.9

zo Meter.

ł

*

:

i.

^uoTrq>

KRAKÓW

\

(

l4r

\\

Fig.4. Kammerschieber

T5T “u

I«

>!

y=

_2_. *_

a.    Ofenkanal in welchem die Ziegelbrennen.

b.    E mkarrthür.

c.    Abschluss-Schieb er. •

d.    ßefeuerungsloch.

f.    Öffnung zum Ziehendes Abschluss Schiebers.

g.    hau chab zug skanal.

Unterer Grundriss.

MB

fl

----------<=>

—o--------

:......i "............2

di

O"" i

'mm.

Tafel XXIV.

P Loeffs Neuester Continuirlicher Brennofen.

FigLQuerdurchschmtt

1:

Fig. 5. Feuerdeckel.

’imz

=3

ej

' P¹

Patent

von

Paul Lo eff.

a'

______5.

Ja*-

'Ą

A djd

d¹ d d

i......i

[.....1

mil

’Zl

___

•. -mm

Fig. 2. Ansicht

IZI

il,/

n⁻

jfjfV

n Ml g

SL

Fig.3. Ofen und Ofenhaus ira Ctrundriss

Oberer Grundriss

mit Durchschneidung des Fuchses* j

CT

CT*

h.    Fuchs.

i.    Schieber zum Abschluss desRauchkanales.

l.    Sandschüttung. j für die aufsteigende

m. Isolrrschicht. f Feuchtigkeit.

n.    Verankerung.

o.    Schornstein.

Unterer Grundriss.

| ©d ©d

«?r

ii

P-

® © © — ■# —-©• — ®P- ©    ©

I'

!

©P- ©    ©

ii

@

(§i    ©

Bi.

©p^ @

er"

—4-

;    ©    • ©pj ©

<®    © TS©

Pi P

©-----j-----

<§ np© ę |

r-

©Pj. ©    © | pr* 1 # ®pj ©

l:

o-¹

—-----------

-----<r>------

-------<=*.------J

CT¹

.......

'";b

<=>

0.

= =i

70

20

30

bO

SO

vo

80 F.Rh

fiec.to SO    t    2    3    b    S    8

in niim i _____ i__r    t    r._ t -

to 77

tz    73    7b    ts

-X----1---l------

76

77

78

20 Meter

/

* raków

».

i

*

#

'•

»

N

Oberer Grundriss

Fnrnfl

ir

li

iJ

_3E

ih

*\

°.w

o o o O o\ Lu*

; ;i m

o cTÜo

--0----- -0-

j| Éëi-üE

IM

■» m

o cTOo

*! ra

I. Œ

Eï

L°_.

0-

tr

h . Tuchs.

i Schieber zum Abschluss des Bauchkanales. 1. Sandschüttung. m Isolirschiebt, n. Verankerung o Lehmschüttung

Querschnitt

»ï⁵

bit.b, .Anst v Leopold Kraatz in Berlin

l.ith v leoüaat/ m Berlin i

■■■

Tafel XXV:

Continuirlicher Ziegelofen System Paul Loeff fur eine tägliche Leistung von 50.000 Steinen

(Figur Ibis 3.)

Fig . 1 . Unterer Grundriss.

0-----0

-0-----B'

0----0

-—H-

0-

—-0-----0--------g.

-Ujj------0

0------0-

0------0—0--

b®-

mm

mm ÿm am mm Htm

■m -m m wp m ■

mm mm mm\ mm.

ID |° o

1°

I«    O

0-

-B

iî

» mm mm mm mm

lÉte Étk Wam mm

m um mm mm mm

—m W aMa .IMP

-B------B------0

aus als Trockenschuppen ,

& für Winterbetrieb.

-®-------B-------0--------40-----'-0-------®------®—_ _-B_.

Ofen "h

[ą]

Fig. 2 . Läng en schnitt

12

rt .

m m m mm m

-S--B—- -S

4â...

\UL

[5]

==mp

amu e ii. u ei.ii l u ix.ru. u.0.11 i    n ; ] m i Vît •sil...ü iiTilüT ruin ; ih iltH m Yt"r. L “ l y y i uttu a i; u i! u u u li u nnr

■xaziüin

IM

UNUL

¹ u u ii

"bi i! riiLL'G:

n » in

ii u ii ii ii ii u ;iEH00nT-n~Tr

«sp*

TTWW

dl II IF

fr

|| J

|l fl

II

Fig. 5

mm-.

's& 7YK

700

.90

=i=

ZjMeter

=r

i?n=ar

SO

20

d=

70

_

09

SO

40

=t

30

OZ

70

O c 07

75

J)ec. 70 S 5    4    3    2    7    0    7 2    3    4 6

I l I    I    I    1    —j-1--h—!---1—4—b-

Continuirlicher Ziegelofen System Paul Loeff für eine tägliche Leistung von 5000 Steinen .

( Figur 4bis 5.)

Fig.4. Unterer Grundriss

| p.....b g g g gÿr

-c-

1.

m\

0,

öoJUil.Fss.

=1

15 OWeCer.

mmm-

40

=fc=

10

30

OZ

70

r^fcr:

7°

J)tc 70 5 5    4    3    7,    7

l--r t    I    1    i    o-

Oberer Grundriss

°rOo O

- -iRE=

ÜH

rn v

____

EEE

° ° g ° ° • °! ■ . . . j

I IT

m welchem die Ziegel brennen

a. Ofenkanal b Einkarrthür c. Ab Schluss Schieber, d Befeuerungsloch f Mannloch g. Eauchabzu^skanal.

Fig. 3 . Querschnitt

If

ÉÉi

&ez v P. Loeff

sp • -ę pip ..... -• w.wmmfi    *

.

-

\

*

\

/

«.j.

jjpiP

3#;

il

ife¹

r*

KfS

îf z*

r-

gpS

=r-

Fig. 4. Durchschnitt X.Y

g^as

lIlOhé

Lith inst.v Leopold Rraatzinterim

SS

'M;':*

mêm

■,v

Fig. 5. Ansicht

fcs77-

‘■•y

'i

oF.Ni.

f.

Meter

10

' w:⁻:

JA

*7'

ks

Zo

i-

~~T. -?■ f

⁷EESE±=Ezz

EEEEE:

EEE

Tafel Xm

EE'i

ErEE

Thonsumpf & Thonmühle.

Fig. 3. Grundriss

mit Angabe des oberen Holzkranzes

EErE

—

=F

p

EEEE

1s

£EE

=F

3

=b

^==r.-:.>.. -- ;--:

=1

ëêee||

EEE7EE7T

•>

EEEEEiE

=-~.=

=-

il

m.

ÛëÆ'/

pq

i    ~i ......+■

*    ff    9

Schlämm Maschine von 20~äufseren Durchmesser.

Fig. 1. Durchschnitt A. ß

< i~ >

Dec.w

-•V'^

Sr

to~

■■■■

W.

rTI5

F-h

C-J

'O O

p-i

Ge?, .v P Loeff

1

ii

i_

( h—

88

M.

j\ Abfluss -

Ruines

araków »

Vv

*****

11

I *1

'OO

‘r Jfeter.

il

«N

O:

Q.

il

^oo

Cł.

._fc__J+±

Durchschnitt

KFig.2.

ç^=t=H

vv

K5JD

<^d

11

1»

o!

_p>

Tl

-J

«i

Querschnitt^

v__r

■3=k

zi©

■c

,1©

f©\

(©

«I

Tafel IM.

Ziegelmaschine

von Gebr. Sachsenberg

in Rofslau a.d.Elbe.

ffi

;nn©

Cvi

il : o

m*

.LiM^omnnr©

11

i 3?

I S.

,v

©/!

I§>-a    !

K io

Ê j

JL] i ’

\\

IB

TlöööööücA

■h _ rë?T| jP~^4»

n¹ Ti¹

TV TV

^    ■ n**o

'•To

//

van*

=0

<=>

Ansicht.

fï|.i

__nnni.

W-

LL

LW.

irfw i ri

m il

B§

H/

Zoü.t^

J?ec.to J'    â 7    6 f ï 3 Z / O

asd

Lan gens chm tt. Fig. 3

'<xn

I©

;c a

Der Ab schneide apparat doppelt so grofs wie m Fig. 2,

ij t i Ati:„. » '.fcipoid Kr.iatz in Berlin.

0,2 v. i Lf ü.

«

f

\

^TBLłOr^

*^£hnht njjy^

*

Gez.v.PLoeff.

■M,

Fié. 1. Ansicht

ö-

li

my

________1/

JL

jQl

__

liL

A.    Walzwerk zum Zerkleinere des Thones.

B.    Deckel mit Lager.

C.    Thons ckneider.

D.    Mundstück.

E.    Kopfstück mit B ciriigurié sÖffnung.

F.    Klappe.

1;

-ln

X]

/B

;,:t

Lu

r;i

□zn

*r

n    E—I-1-1-1-1-1-1-1-h

-Oc.    70SÖ    7    6    JVO    Zt

Tafel XXVI.

in Nienburg a d. Saale

Li

—,

rs

ru i

RŚ-3-

Ab schnei de -Apparat

im Durchschnitt.

(Sj

o) ;r

i........'j/i r

.ex________

iü

ro

JL

Fié. 2. Durchschnitt

ö-

HP

...

I ' I I ' I I I I '

zxlxirzEjJ.1 l "

F.............-1 T

i__L_J__Ł

izznz:

G.    Messer.

H.    Messerwelle.

N. Rahmen.

S. Balken undLager.

V. Klemmhacken.

' W. Wagen des Äbschneideapparates'.

Nr=i

VS

t Lr

XU

czm=E

70

77

72

rsMiSsÄA.

‘r JWeće r

LiA. Ar st    Leopold lira Uz n Berlin.-.

! il laâÉL-

*

/

«

/

I

*■»

KR.*'¹ *

\i!?łłfo®hn^sS

'è

i\

§

#

y

»

Pf*

Figl

TafeLXXK.

Ziegelei-Anlagen

Fig. 4. Das Auf stellen

i3r_AIIl gestrichener Steine zum Irocknen

Al ü

nn Freien.

L=

p. m

Ziegelei für einen jahrliehen Betrieb von 5 Millionen Steine

ft«*

a.    Thonmuhle. wie auf Tafel XXVL

b.    Brunnen.

c.    Trockenschuppen. me in Fig 2.

§t

d King ofeniT KannnerofenSystem Paul Loeff. e Thonlager fur transportirten Thon, f. Laufbrücke, g Thonsumpf.

h.    Maschinenbaus.

i.    Ziegelpressen-Kaum.

k.    Statteplatz fertiger Steine pp.

JO -

l.    Ofenhaus.

Fi,ą.2. Durchschnitt eines Trockenschuppen.

W'

s>*

dl

d¹

230

•4

200

30L*-

72

200

v -,

*äj

3^

TAT

= 70

IQO 90 JO 70 GO SO hQ JO 20 IO Q

200

Strasse

2QO

JOQ F Rh

to

20

30

TiO

50

60

70

80

so

lOO

HO Metxr

rig. 3.

Ziegelei fur einen jabrhclien Betrieb von 2bis 2ł Millionen Steine. 95 Meter (302 Atief a 151. Meter(4öl i lang.

^ZTrr

SO*

ZS*

v-

xs’-

SS

mm

V-

Strasse

c-

70'L

0°“

70Ji

jvr!

Bf

ho’

O 30 SO 70    60 SO W 30    20 W Q

U--.....I- ■    -*--------1------->----- -4----t .....-4—----- ---4-'-— -T—

•J

wo

200

sqöF.RK.

Met. io s

2°

HO

JO

Æ.

70

700

[70 Meter

„^»öoTrq*

KRAKÓW

v?^««hnVg*S^

'i

Urzrrrr;

—-j.

Lui Anst.vLenpald ftraatz îaBeilin

h-

Sand

U» X

yS'Sl

Q->

1 PL

.✓r

9 -r 991

/-

i.

tz

200J.HK.

,ti

• r--

__

*t

't09

,(JZ

rOÇ

.ry&

»or.

100

so

<>

ik

30•*

Tafel XXX.

Ziegelei mit Ofenbetrieb System Paul Loeff, auf welcher die Steine in Gerüsten getrocknet werden.

«k

j-

£L

30

30

'.or

•S’

30’

JT

,OC‘

S.J

Tu

a HionmuMe Z5’Durclim.wieJaf.XX\l.

b.    Wasserrohr.

c.    frockenscbuppen. mit Trockengerüsten

d.    Trockengerüste wie lat.XX.

e.    Gerätlie d Masdunenschuppen. f Karamerofen System Paul loef f. g Ofenhaus.

h Schlämmbassm.

ScłilamnuMaschine. 20 '’ Durchm wieTaLXXVT.

k. ScblammFang.

1. Abflussrinne

20

"ob o/T oś' otf

70

09

06'

WM.?.?

in. Abflussgraben, n. Sckieiiensirailée. Statteplatz.

’0

Ji

10

Jtfeter w ę 6 'J o

f : i . ’■ FLceff

Y

*

#

i

*',

_ Ą

%

Iraków

^ * ^2&>thnłcs^

»

Y

b. O i

T^

.

»    *'    -:r^ - ■ ■ - -    -* ■ - *    -

ÉkÆ'**

... . _ ... &

•'•■'■■'-■■-i r-    • . y    -    •• -V

„y .    ,:    - - ■ ** y v v -%    .    :..

v... Łw.: -    - slfeÓi s . s».....; I

. f ,    %    *

ÜPï

;■

ïl

#•

; %

•3

/f-;

.

f

Mia

t*» • >

.

:.....

«

,

■ ,

.

V-,

*

$

■

«

V

»

ii

»

■ ■ ■£

"‘i    .    .    •■■ .

s

■

/

?

m

*

■-

V,

y ‘

:V

j*

uę

V»<

s

,V

V

7

IS

•>.

4

r'

>

/

'v

■

«

"

raj

■

-

V ' •

%

i

‘V

V

.¥

•;# ■

f... .y-

ą

'■ :

• •

Ś:

f.

■

ł-

v

' 5

'■> ,

■

00 %■■■

i

\y

W-

*rjÉ .

<5

* •

■ •'

/

■

*

r

li’

■

4

*;

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

*Mj40Z7

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XII. 52. 10.000

»a;S!:Vi

!««Sf;

i

iM

lilii

■

I?!

■

B»

pgR«

a

iii;

BË JjË

SPSS!

jisiii

X;

i

■HI

\ ; /

X>}

X

r‘-

Q

■

?

pij

1»

:

■

ßM

ÜÏ

•jsjJjM;

.

v'i

ivï!

iii

• i.

S3

■

S

pipsi

as

li

m

J

i

: >!;;

8

1

»

i

■;>

8;

ii;

S|.' ir-y

m W

«5

*■; ''0: "

V-

i. •

.

■

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000304074

: ♦ *

/

,,,

*

.

¥

V'

•    , • i\ ,

Ki

'

.X

»

«

■

#C‘

,

1- • •:

'

■y v>

V.

ii:

M

■;

Ï. :•

y;

ÿ'y;

->'V

V.

ÿ-î