WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KHAKÓW

09    e

ESHE3

&3

c-¹

-a

Se*

sa

O'

SB

iL7rriÀ

:i

i. Mi

\\

%

F-,

h

s

>

y/U

V V7 S Ok>v ; , ■

Sv»^ / ; '

Li

a

«

iflrjm&g

F

T*0

'■1 W

N

<r<

(

C«

- *^f>

V

w

l

A

s-

fi

i-'-'â

T

U

r

.'r-

■xæsr

f' 'W^ÊÊM

m

/ffi

/

P

jg

. •*

?

,. .ai

L

<■

7...T

«C-

c

c

r.

C

c<

C

A

r

c

Biblioteka Politechniki Krakowskie)

1

*3*

100000298616

4

( al

-

LL

r:

...

Ü*;

«i

s#ji

■ jn

« fej

far

V \y*r^ y Cf C

//S f < ⁽ ■

y(( c:< < •« ' .. V; , t0 ^

<*%ï:

I#r;

M;

I⁷ r

ne;

ÉL

RS

Ci

ą r.

•’»

K¹

r.

%

Gefamtanordnung und Gliederung des »Handbuches der Architektur« (zugleich Verzeichnis der bereits erfchienenen Bände, bezw. Hefte) find

am

Schluffe des vorliegenden Heftes zu finden.

Jeder Band, bezw. Hälbband und jedes Heft des »Handbuches der Architektur« bildet auch ein für fich abgefchloffenes Buch und ift einzeln käuflich.

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR.

Unter Mitwirkung von

und

Geheimerat

Profeffor Dr. Jofef Durm

in Karlsruhe

Geh. Regierungs- und Baurat

Profeffor Dr. Hermann Ende

in Berlin

herausgegeben von

Geheimer Baurat

Profeffor Dr. Eduard Schmitt in Darmftadt.

Vierter Teil.

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

6. Halb-Band:

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

6. Heft:

Zirkus- und Hippodromgebäude.

-H-

ARNOLD BERGSTRÄSSER VERLAGSBUCHHANDLUNG (A. KRONER).

STUTTGART 1904.

ENTWERFEN,

ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

VIERTER TEIL.

6. Halb-Band:

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

6. Heft :

Zirkus- und Hippodromgebäude.

Von

Dr. Eduard Schmitt,

Geh. Baurat und Profeffor an der technifchen Hochfchule in Darmftadt.

Mit 139 in den Text eingedruckten Abbildungen.

-!!

STUTTGART 1904.

ARNOLD BERGSTRÄSSER VERLAGSBUCHHANDLUNG

A. KRONER.

:*r.

»•*

\H-ZObkGS

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

55»

EG KR;

s; R A K Ó Y/

<S->

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.

^^3-3 Mzęńft

Entwerfen,

Vorbemerkungen

Handbuch der Architektur.

IV. Teil.

Anlage und Einrichtung der Gebäude.

6. Halbband, Heft 6.

INHALTSVERZEICHNIS.

Sechfte Abteilung:

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

6. Abfchnitt.

Zirkus- und Hippodromgebäude.

Seite

I. Kap. Zirkusgebäude gewöhnlicher Art

a)    Gefchichtliches und Gefamtanlage

b)    Konftruktion.......

c)    Vorderhaus .......

d)    Ilaupthaus ........

22

32

34

1)    Manege, Bühne und Mufikbühne .

2)    Zufchauerraum.......

3)    Hohlraum unter den Sitzreihen

4)    Erhellung, Heizung und Lüftung .

34

38

49

51

e) Hinterhaus

52

Zehn Beifpiele ...

2. Kap. Aufsergewöhnliche Zirkusanlagen Sieben Beifpiele

53

69

70

3. Kap. Hippodromgebäude......

Sieben Beifpiele ....

Literatur über Zirkus- und Hippodromgebäude

93

95

112

Handbuch der Architektur.

IV. Teil:

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

SECHSTE ABTEILUNG.

GEBÄUDE

FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT UND

KUNST.

6. ABSCHNITT.

IV. Teil, 6. Abteilung:

GEBÄUDE FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT UND KUNST.

6. Abfehnitt.

Zirkus- und Hippodromgebäude.

Von Dr. Eduard Schmitt.

Vor

bemerkungen.

Im »Handbuch der Architektur« umfafst die fechfte Abteilung des IV. Teiles (Halbband 6) die Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft. Nachdem im I. und 2. Abfchnitt (Heft I und 2) verfchiedene Arten von Unterrichts- und Erziehungsanhalten, fowie andere dazu gehörige und damit verwandte Anftalten befprochen worden find, folgte im 3. Abfchnitt (Heft 3) die Befchreibung der Künftlerateliers und der Kunftfchulen, der Konzerthäufer und der Saalbauten. Der

4. Abfchnitt (Heft 4) handelte von den Archiven, Bibliotheken, Mufeen und fonftigen Gebäuden für Sammlungen und Ausheilungen, und der dem vorliegenden unmittelbar vorhergehende Abfchnitt (Heft 5) war der Schilderung der Theater gewidmet.

Den Abfchlufs der eingangs genannten Abteilung bildet im vorliegenden Heft als 6. Abfchnitt die Vorführung der Zirkus- und Hippodromgebäude, alfo von Bauwerken, in denen vor allem die Kunft der höheren Pferdedreffur, die Reitkunft, wohl auch die Kunft des Fahrens, gymnaftifche, akrobatifche, Jongleur- und andere äquilibriftifche Künfte, felbft mimifche Darftellungen geübt und gepflegt werden.

Nach einer kurzen gefchichtlichen Einleitung werden zuerft und auch ausführlicher folche Zirkusanlagen zu befchreiben fein, wie fie in den letzten 6 bis 7 Jahrzehnten am allerhäufigften zur Ausführung gekommen find. Unter der Ueber-fchrift »Zirkusgebäude gewöhnlicher Art« find folche Bauwerke zufammengefafst, an die wohl jedermann denkt, wenn heutzutage kurzweg von einem »Zirkus« ge-fprochen wird. Daran wird fleh die Betrachtung folcher Zirkusbauten reihen, welche in geringerem oder bedeutenderem Mafse von der gewöhnlichen Anordnung und Einrichtung derartiger Bauwerke abweichen. Endlich werden die Hippodromgebäude zu fchildern fein, felbftredend nicht die antiken, fondern folche, deren Errichtung der neueften Zeit angehört.

2.

Gefchichtliches : Römifche Anlagen.

i. Kapitel.

Zirkusgebäude gewöhnlicher Art.

a) Gefchichtliches und Gefamtanlage.

Wo Theater- und Zirkusanlagen des Altertumes ihren Urfprung genommen haben, davon war bereits im vorhergehenden Heft (Art. I, S. 3) diefes »Handbuches« die Rede. Die Enthebung der neuzeitlichen Zirkusgebäude ift im römifchen Zirkus und Amphitheater zu fuchen.

Mit dem Worte »Zirkus« bezeichnete man im Altertum die im Grundrifs kreisförmig oder länglichrund geftalteten Anlagen, welche in Rom fowohl, als auch an anderen Orten des römifchen Reiches für die öffentlichen, zu Ehren der Götter veranftalteten Spiele, befonders für Wagen- und Pferderennen, beftimmt waren. Wegen ihrer rundlichen Grundform wurden diefe Gebäude drei, d. i. Kreife, genannt, und die Pferde- und Wagenrennen wurden »zirzenfifche« Spiele geheifsen.

Ueber die römifchen Zirkusanlagen ift in Teil II, Band 2 (Abt. I, Abfchn. 3, D, Kap. i8, a: Bauten für zirzenfifche Spiele) diefes »Handbuches« das Erforderliche zu finden. Danach benutzte man zur Königszeit das Tal zvvifchen Aventin und Palatin zu den zirzenfifchen Spielen. In diefem Tale erhob fleh fpäter der Circus maximus, der nach Dionys 150000 Sitzplätze befafs und im IV. Jahrhundert infolge verfchiedener kaiferlicher Erweiterungsbauten 385 000 Zufchauer faffen konnte ¹ 2). Rom hatte noch verfchiedene andere Zirkusgebäude, und fall jede gröfsere römifche Stadt erbaute einen Zirkus.

Bei diefen römifchen Zirkusanlagen war die Arena ein fchmaler, langgeftreckter Plan, der an einem Ende halbkreisförmig, am anderen flach fegmentbogenartig gefchloffen war. Den Langfeiten und dem verbindenden Halbrund entlang erhoben fleh Stufenbauten: Sitzreihen in Stein; die ober Ae Reihe trug auf mehrfachen Gefchoffen von Bogenwölbungen hölzerne, fpäter Aeinerne Hallen. Nach aufsen öffneten fleh die Unterbauten in ringsum laufenden Hallen mit Obergefchoffen für Wohnungen, Buden und Verkaufsläden der verfchiedenAen Art.

Die Arena war von der unterAen Sitzreihe zur Sicherung der Zufchauer durch ein Geländer und einen 10 Fufs tiefen, 10 Fufs breiten Graben abgefchloffen. Der Querbau der zweiten Schmalfeite, von zwei Ecktürmen flankiert, enthielt eine architektonifch ausgezeichnete Mitteltür für den Einzug der Pompa und rechts und links davon die Abteilungen {Carceres') für die rennenden Wagen, darüber die Plätze für den MagiArat und an einer befonderen Stelle die durch Pracht ausgezeichnete Loge (Pulvinat•) des kaifer-lichen Hofes.

Der Länge nach war die Arena durch drei an den Enden und in der Mitte des durchzumeffenden Raumes aufgeAellte Kegelfäulen (Metae) in zwei Hälften geteilt. Später erhoben fleh letztere auf einer niedrigen Mauer, welche fleh durch die ganze Länge der Bahn hinzog und bald Spinus, bald Euripus genannt wurde. Sie trug die zur Kontrolle der Umläufe aufgeAellten heben Delphine und Ovoide und erhielt noch befonderen Schmuck durch die Aufhellung von Obelisken, Säulen, Götterbildern und dergl.

Längenentwickelung derfelben bei 50¹¹¹ Tiefe. Zufchauertribünen auf grofsen Rennplätzen.

*r*

I

JMT¹

(B?

i

1

■ w"

’7

• Ü

.•

«¹ i

Î

I i

w$

a

1

*. ’

.1!

1!

*

“TtMII«!

IPflMf»

1 v‘î ^

?»

iv

!

&ö*a

Schaubild.

Fig. 2.

>

- a " JL

i î

*

■>-

“

:-t:t

•i p

F -

*db

L \H1S

;

\

♦

t

o

o

IT

o

II

f.

"r^-^Wy

Hi

:

H:t

m

••': :i

V?

i ui. Z Tir

i\* \

M \

:>

ri~

~fr

* Vm

LV\

\% > * ê

ą * *

/ .

m

j.

wl

:m.vm-

.0

/ A.\

wl#

rt

W\V

.V

V

'* A

3k *

o

'i\

m

O.

//

v\

*

\1

o

1A

4P

Q

o

D

o

O

oV

Grundriße.

ca- ^1500 w- Gr.

Koloffeum zu Rom.

Die Spina war nicht parallel zu den Stufenbauten gerichtet, fondern hatte eine dazu fchiefe Richtung ; am Anfang, wo das Rennen begann, war der Raum der Arena breiter als am Ende.

Tierhetzen und Gladiatorenkämpfe wurden in fpäterer Zeit bisweilen gleichfalls in den Zirkusanlagen aufgeführt; doch find letztere in der Regel in das Amphitheater verlegt worden. Bei den Römern war das Amphitheater (ringsumlaufender Schauplatz) ein zu Kampffpielen der Fechter und wilden Tiere beftimmtes Gebäude. Urfprünglich war es ein Zirkus, an beiden Seiten mit Zufchauerplätzen verfehen. Später machte man die »Arena« rund und führte die Bankreihen ftaffel-förmig hintereinander auf.

Auch diefe Bauwerke find in dem genannten Bande (Abt. I, Abfchn. 3, D, Kap. 18, d: Bauten für amphitheatralifche Spiele) diefes »Handbuches« eingehend befchrieben. Aehnlich wie im römifchen Theater erhoben fich die Sitzplätze in mehreren Rängen, die durch Gürtelgänge voneinander getrennt waren; den oberften der letzteren umgab eine Säulenhalle; radial angeordnele Treppen teilten die Sitzreihen in Cunei. Der Zufchauerraum konnte auch mit einem Zeltdach überfpannt werden, deffen Aufziehen durch Seefoldaten gefchah. Für die Abhaltung von Seegefechten konnte in vielen Amphitheatern die Arena unter Waffer gefetzt werden.

Die Sitzreihen wurden entweder durch Mauern untertlützt, die konzentrifch zur elliptifch oder oval geftalteten Arena errichtet waren, oder es wurden nur einzelne Mauerpfeiler angeordnet, die durch Gurtbogen und Gewölbe miteinander verbunden wurden. Aus Stein konftruierte Treppen führten zu den Gürtelgängen.

3-

Koloffeum zu Rom.

4-

Unteritalien.

Das gröfste Amphitheater war wohl das Kolofleum zu Rom (Fig. 1 u. 2), welches von Titus im Jahre 80 nach Chr. vollendet und mit hunderttägigen Kampffpielen eingeweiht wurde, wobei 5000 wilde Tiere zu Tode gehetzt und auch Seegefechte aufgeführt wurden. Das Koloffeum fafste 40000 bis 50000 Zufchauer (nach einigen Schriftftellern 87000, nach anderen fogar 107000).

Es hiefs urfprünglich Aniphitheairum Flayium und führt feinen jetzigen Namen etwa feit dem VIII. Jahrhundert, wahrfcheinlich nach dem Kolofs des Nero. Der Gefamtumfang des elliptifchen Baues beträgt 524m bei 48,som Höhe. An den Enden der Achfen befanden fich die vier dreifchiffigen Haupteingänge (Fig. 2): die beiden Eingänge an den Endpunkten der kleinen Achfe (gegen Efquilin und Caelius) waren für den Kaifer, die beiden anderen für den feierlichen Aufzug beim Beginn der Spiele, fowie zum Hereinfehaffen der Tiere und der Mafchinen beftimmt. Die Zufchauer gelangten durch die Arkaden des unterffen Gefchoffes, welche mit Nummern bis zu LXXVI bezeichnet wareft, und dann durch die anfchliefsenden Treppen hinauf zu ihren Plätzen. Die Längenachfe des ganzen Bauwerkes mifst 187,77 m und die Querachfe 155,64m; die Arena hat eine Längenachfe von 85,76 m und eine Quer-achfe von 53,62m; unter derfelben befanden fich Kammern und Käfige für die wilden Tiere.

Im Jahre 248 feierte Kaifer Philippus mit prächtigen Spielen das 1000jährige Beftehen Roms. 405 fchaffte Honorius die Fechterfpiele ab, weil fie fich mit dem Geilte des feit Konßantin herrfchenden Chriftentumes nicht vertrugen; doch dauerten die Tierkämpfe bis nach den Zeiten Theoderich des Grofsen fort. 442 wurde das Koloffeum durch ein grofses Erdbeben befchädigt und wahrfcheinlich 445 von Theodoßus II. und Valentinian III. reftauriert.

Der erhaltene nordöftliche Teil (gegen den Efquilin hin, Fig. 1) hat 4 Gefchoffe, von denen die 3 unterffen durch Arkaden gebildet werden; die Pfeiler derfelben find mit Halbfäulen (im Erdgefchofs dorifcher, im I. Obergefchofs von jonifcher und im II. Obergefchofs von korinthifcher Ordnung) ge-fchmückt. Das III. Obergefchofs zeigt eine Umfaffungsmauer mit Fenftern zwifchen korinthifchen Pilaftern.

Die Sitzreihen find nach aufsen durch zwei Arkadenreihen geftützt, nach innen zum Teile maffiv untermauert. In jedem vierten Bogen führt eine Treppe hinauf; aufserdem laufen zwifchen den Reihen Gänge hin. Die vorderfte Sitzreihe, das Podium, war für den Kaifer, die Senatoren und die veftalifchen Jungfrauen beftimmt; der Kaifer hatte einen erhöhten Platz (Pulvinar), die anderen Ehrenfeffel.

In Unteritalien fcheinen die Amphitheater zu Capua und Pozzuoli die be-deutendften gewefen zu fein; doch gehört auch dasjenige zu Pompeji nicht zu den kleinften Bauwerken diefer Art.

Das Amphitheater zu Capua (Fig. 3) mit feinen Achfenlängen von 169,89 X 139,60 m und den Arena-abmeffungen von 76,12 X 45,85 m iff eines der älteften und gröfsten Bauwerke diefer Art in Italien. Von

von

; il

Pi

if!

* '1

II

> -f*

pi

Ri

Sr^'"

Wu

il

Si'

Ji^ËL

Fig- 3-

4#»

■sjfel

*’ p.

Jp

W'*

*

K» «fe

-I

ą,

^äsm .

*5

Üji

WMt

ggWjfljl

*3%VĄł

■ -'«Su i

jft .«i *

* ■    . Æ

V /»M*

l!> :

ll^i

•4P

,v*v

'• ■" vW-%%

mkk

&*&

|à - "«■ Sui **--'«fli _

iV ' *

A4

m.

»■ï*rœ

r '•»

fUifi

ïMÉÊÊ

Amphitheater zu Capua.

/s

ëâ

Ss

H*Pà

fiâj

jF:

rw ’

PSI|Aï !k inra »

♦lis

Lp?

•F»

^|§gj

Tl

Kifig

*ê%i

JS ^

~«Zy *y. I ■£

'Sjm

•■m a

^SP

«** V **gf

TCTBpIttl

■Sttiigs

-■ h'j

jh**’ xJm

■oju*

W^'

i, jÈf*'*

F/*T

TÄ»

Si?

k:"

gwf

SL

. gmt

ff’

«pStS

,:*J

if

Amphitheater zu Pozzuoli.

Fig. 5-

I:

«%*

» ■ •■ i râèÜ fe—

«* • ,. .*•>:'■•"' ’ .•'x

Æà

team

&ri

th

..

rr

•i

Bi

fM

Amphitheater zu Pompeji.

... „. .

. .' v

8§S

I

>îS

& .-•-v .- •■

■ *

-

Cl , -

ui*

Jm

tv

k<W*&|

T

jj

r

,/

Dvii

iśMl^-'-' -ä

JF?■* \ ~7 5':

*

r

T

‘

i

51

:

Aufsenanficht.

Fig. 7.

3^

r i

!

a

f»

TS

«sr

SS=r ïi“- r

tor******-**™" "ry-e'r* '7^\y: :

jggg^!

. - <■

«wÄSSS

«sa

SpâfcÆsi

-'«gg-rga;

■ *

wmmwtmgmwmtr r$*    ■<*>**.    Mgm

iti,

^roaeEg— ' ’,388»S 'w.».,y.V    „ MÊK

i

LÿSr^-.a*

'r.    ......r

ri    , -

*»»**-. ^

ÉÉÜr Æ

fc-4*.

mMß i

_

v -‘^0e33

77^7

Łs *

Innenanficht.

Amphitheater zu Verona.

IO

den 80 Eingangsbogen find nur 2 und von den Gängen 3 erhalten. Bemerkenswert ift die Arena mit ihren Unterbauten, Gängen und Tierkäfigen.

Beim Amphitheater zu Pozzuoli (Fig. 4) mifst die grofse Achfe 147 und die kleine 117 m ; die Arena-achfen betragen 72 und 42 ra- Die letztere umgebenden Sitzreihen find in mehrere Abteilungen gefchieden, die durch Treppen miteinander verbunden find. Der Sitz des Kaifers war durch korinthifche Säulen aus fchwarzem Marmor gefchmückt. Die Zufchauerplätze ruhen auf 3 Bogenreihen, welche von einer äufseren Halle umgeben waren ; zwei Haupteingänge waren mit dreifachen Säulenreihen gefchmückt. Bei den Ausgrabungen wurde eine grofse Zahl von unterirdifchen Gängen und Räumen für die wilden Tiere entdeckt (Fig. 4) ; die in den Decken vorhandenen Oeffnungen hatten wohl Licht und Luft zuzuführen ; doch mögen wohl auch die wilden Tiere durch fie hinausgelaffen worden fein. Durch eine Wafferleitung konnte die Arena für Seekämpfe unter Waffer gefetzt werden.

Fig. 8.

■    TJ: •    -    -    -    « I

fijglgigi

"Â ^1 ÎÎ71 ?SSß!

'kr »•*!

Fi

IRii <

tl

‘Xi-

5-

Oberitalien.

Amphitheater zu Pola.

Das etwa um das Jahr 70 nach Chr. begonnene Amphitheater zu Pompeji (Fig. 5) ift am füdöftlichen Ende der Stadt gelegen und hat ein wenig bedeutungsvolles Ausfehen, was feinen Grund darin hat, dafs die für den Zufchauerrauin erforderliche Höhe durch Tieferlegen der Arena erreicht wurde. An der Aufsen-feite ift eine ringsumlaufende Galerie angeordnet, zu der Treppen emporführen und welche den Zugang zu den oberften Zufchauerreihen bildet. Die Länge der beiden Achfen beträgt 135.65, bezw. 104m; vom Haupteingang führt eine Rampe nach den unterften Zufchauerplätzen und zur Arena. 20000 Zufchauer hatten darin Platz, und zwar in 3 Rängen, wovon der unterfte 5, der zweite 12 und der dritte 18 Sitzreihen umfafste; dazu kam noch eine Galerie.

Von den römifchen Amphitheatern Oberitaliens gehört zu den befterhaltenen dasjenige zu Verona (Fig. 6 u. 7).

Diefes 290 nach Chr. unter Diokletian erbaute Amphitheater mifst in feiner grofsen Achfe 153,2 mr in der kleinen Achfe 122,9m und in der Höhe 32m; es konnte 20000 Zufchauer aufnehmen. An den Enden der grofsen Achfe befinden fich die zwei nach der Arena (75,7 X 44,4m) führenden Tore;. 43 noch fehr gut erhaltene Stufenreihen umgeben die Arena (Fig. 7).

Hieran darf wohl das Amphitheater zu Pola (Fig. 8) angefchloffen werden.

Es wurde zur Zeit der Antonine (150 nach Chr.) erbaut und fafste 20000 Zufchauer; die beiden Achfen der elliptifchen Grundform meffen 137 und 110m - Das Aeufsere diefes Bauwerkes ift noch fehr gut erhalten ; hingegen ift im Inneren von den Zufchauerreihen das meide zerftört. Erkennbar find in der Arena die baulichen Einrichtungen, durch welche Aufführungen von Waffergefechten (Naumachien) möglich gemacht wurden. Das Aeufsere zeigt zunächft in zwei Gefchoffen 5,7om hohe Bogenflellungen, über denen fich ein III. Gefchofs mit viereckigen Fenfteröffnungen erhebt. Den vier Weltgegenden ent-fprechend find vier Eingangstore vorhanden, deren jedes einen erkerartigen Vorbau befitzt; der Zweck des letzteren ift nicht ganz klar; vielleicht füllten die Vorbauten nur nach Art der Strebepfeiler zur Abfteifung der Umfaffungsmauer dienen.

Eine gröfsere Zahl von römifchen Amphitheatern ift in bemerkenswerten Reften im Südoften von Frankreich erhalten, vor allem diejenigen zu Nîmes und zu Arles. Desgleichen find in Spanien Refte folcher Anlagen noch vorhanden.

Fig. 9.

é| ..... --r -fc

■ f

________

Amphitheater zu Nîmes. Innenanficht.

Am beften erhalten ift das Amphitheater zu Nîmes (Fig. 9 u. 10), welches aus dem I. oder II. Jahrhundert unferer Zeitrechnung flammt und 34 Ränge befitzt. Es ift kleiner als das Koloffeum und das Amphitheater in Capua; die beiden Achfen find 132,is und 101,38ra lang, und die Höhe beträgt 21,32 m ; vier Eingänge an den Enden diefer Achfen führten hinein; der reicher gefchmückte Haupteingang^ befand fich im Nordweften. Jedes der beiden Gefchoffe hat 60 Bogen, das untere mit Pilaftern und das obere mit dorifchen Halbfäulen. Das Innere hatte auf 35 (zum Teil reftaurierten) Stufenreihen Raum für 24000 Zufchauer; 124 Ausgänge ermöglichten die Leerung in wenigen Minuten. Kämpfe mit wilden Tieren konnten nicht flattfinden, da die unterfte Sitzreihe zu niedrig war. Der Regen lief von den Stufen und aus den Gängen in einer Leitung zufammen, durch die man die Arena für Naumachien unter Waffer fetzen konnte.

Das Amphitheater zu Arles (Fig. 11 u. 12) wurde nahezu in der gleichen Zeit wie dasjenige zu Nîmes erbaut, ift aber weniger gut erhalten, aber etwas gröfser wie diefes. Die Längsachfe mifst 186,i5m

6.

Südfrankreich

und

Spanien.

gif

■Ê3

m

; ;

*«**•*

Anficht von aufsen.

Amphitheater zu Nîmes.

■ 1

tiêÊnâi;

I !

wj

T'l

m

m

Ifc

I ,

3i

if

-j

pr '

zZS

i

^*^-.^^.r..’. Ii|ti

l«y

‘ —f.

KsäMW

W*

-

19

a®

i!

LÄe—.?

Fig. io.

i

5l

jp

?

fij^fîT* ^ł-

«Usé.,

Ł

G

iP^isiP

»

W &£&£.*' tS

Bs&l

xyw}

-i . «

km v> jj

5^

Epir*

F?¹

Kî *

Ł r

£vl

lp

" i.

§U:

.-

Ü

mM

if

*

PW

„.....Vv#*^

'T:'

\

as-.

es*

î

Éà

\

JÏ»;vT

.SK-a—i?

>!

jr

k

gr

Pff

- hit |É« i!

li

?5śSSś

Aeufsere Anficht.

Fig. 12.

K

H^SV^ Sk

■

55—SS

2*

5feC5 «-

if»

fi

■Bei Tm

wm

**«-r<

;Vf

•Sr'a⁷ à

If

[*Â ~<T

i

•/.*- ‘

-*% ?-

A

**

«X

'»i-J#- • -B* .;

t

s

ß '.:'m^m- a.

r ,ii

^■IkSg«

■—•-.■ -». «âjl

éè>

<

à

/:

• ^ r

4'- '

*.. ■

r

r

é#

,

«• ^

t

!#■

1

t

Jf

/->

■ A

&*

Innenanficht.

Amphitheater zu Arles.

7-

Deutfchland.

■ > -W'

^.. .. ■/i^VF;.

v„

ES

r .: .- &

at

*?■

; -id

■H

l|y|

14

Fig- 13-

Amphitheater zu Trier.

und die Querachfe 107,62m ; an den Endpunkten diefer Achten befanden fich Eingänge, der Haupteingang an der Nordfeite. Die durch 6 Türen mit der Arena verbundenen Gewölbe unter den unterften Sitzreihen dienten als Tierkäfige, Räume für die Gladiatoren etc. Das Aeufsere weift zwei Gefchoffe auf mit je 6o Bogen, unten mit dorifchen Pilaftern und oben mit korinthifchen Halbfäulen. Im Inneren hatten 26 ooo Zufchauer Platz.

In Deutschland verdient das Amphitheater zu Trier (Fig. 13) genannt zu werden.

Dasfelbe ftammt wahrfcheinlich aus der Zeit der Kaifer Trajan oder Hadrian. Seine öftliche Hälfte ift an den natürlichen Hügelhang angelehnt, während die weltliche auf einer Erdanfchüttung ruht; die Ausdehnung von Nord nach Süd beträgt 70m und jene von Weft nach Oft 49m. Am füdlichen und am nördlichen Ende fleht je ein Tor mit je 3 Eingängen, von denen der mittlere in die Arena und die

Fig. 14.

o«».    «

- b "    .

ÖÖL' • ■■ j'

raaaaaa

i»

t.

Usai

Amphitheater zu Mailand.

i5

beiden feitlichen zu den Sitzreihen führten; aufserdem gelangte man auch von Wehen her mittels zweier Eingänge zu den Sitzen. Dicht neben der Arena befanden fich die Behälter für die wilden Tiere. Die Zufchauermenge, die diefer Zirkus zu faffen im ftande war, wird auf 7000 bis 8000 Perfonen veranfchlagt.

Es ift wahrfcheinlich, dafs man während des Mittelalters für die Turniere eine Art Amphitheater erbaute. Dies waren wohl keine Dauerbauten ; fie waren ficher-lich nur aus Holz konftruiert. Spuren derfelben find nirgends vorhanden.

Aus der Zeit der Renaiffance find uns mehrere Amphitheaterbauten durch Stiche erhalten. — Zur Zeit der franzöfifchen Revolution wurde das Marsfeld bei Paris zur Feier der Föderation in wenigen Tagen zu einem riefigen Amphitheater umgeftaltet. — In Mailand baute zur Zeit der franzöfifchen Herrfchaft Canonica ein riefiges Amphitheater (Fig. 14), welches im Grundrifs elliptifch (grofse Achfe 326 m, kleine Achfe 125 m) geftaltet war und 30000 Zufchauer fafste; es diente zu Wagen-und Pferderennen, zu Naumachien etc.

Der Architekt fertigte die Pläne 1805 an; 1806 wurde mit dem Bau begonnen, und fchon im Herbft 1807 fand die Eröffnung hatt; die Schnelligkeit der Ausführung wurde bewundert. Der Haupteingang diefes ganz aus Stein hergehellten Bauwerkes ih triumphbogenartig gehaltet ; daran anfchliefsend find die Ehrenplätze für die kaiferliche Familie angeordnet. Diefer Teil wurde 1813 vollendet, und 1827 waren auch die Carceri fertiggehellt, die zur Aufnahme der Pferde und des Dienhperfonals dienen. 8 bis 9 Reihen von Sitzplätzen umgeben die Arena ; oben befindet fich ein mit Bäumen bepflanzter Umgang.

Gegenwärtig werden in den Rehen diefes Amphitheaters Rennen abgehalten, und im Winter wird darin Eislauf getrieben.

In unferer Zeit pflegt man die grofsen Rundbauten, welche für Produktionen und Aufführungen auf dem Gebiete der Reitkunft, der höheren Pferdedreffur, der Gymnaftik, des Akrobaten- und Jongleurwefens etc. dienen, mit dem Namen »Zirkus« zu bezeichnen.

Die erhen Zirkusgebäude im neuzeitlichen Sinne dürften von Hittorf herrühren. Der Cirque d’hiver (Winterzirkus), fpäter Zirkus Napoleon (fiehe die Grundriffe in Fig. 22 bis 25 [S. 24] und den Axialfchnitt in Fig. 45 [S. 40]) zu Paris wurde von demfelben in neugriechifchem Stil ausgeführt und fafste 3800 Zufchauer. Der Cirque d'été in den Champs-Elyfées, 1838—40 erbaut, war nach dem Mutter der antiken Polychromie gefchmückt und mufste im Jahre 1900 einem Cirque-Palace weichen.

Im letzten Viertel des XIX. Jahrhunderts find zu den equeftrifchen und gym-naftifchen Produktionen noch fzenifche und mimifche Aufführungen hinzugekommen, die halb Drama, halb Ballett find. Grofse und koftfpielige Ausftattungspantomimen bilden heutzutage häufig einen Hauptfaktor in jedem befferen Zirkusprogramm. Die Hauptwirkung folcher Pantomimen mit Ballett liegt in der Maffenentfaltung des Menfchenmaterials, weshalb deren Vorführung faft nur in Enfembletänzen in der Manege — mit oder ohne Benutzung einer Bühne — befteht.

Ein neuzeitlicher Zirkus, wie er in der Regel zu errichten ift, befteht aus einem Zentralraum, der die Arena oder Manege und die Zufchauerränge enthält; diefem Zentralraum fchliefsen fich die Stallungen, Räume für die Verwaltung und fonflige Neben räume an.

Neuzeitliche Zirkusanlagen faffen in der Regel zwifchen 2500 und 3500 Perfonen; ein Faffungsraum von 4000 oder gar darüber (Zirkus Krembfer zu Berlin [3500 bis 4000], Zirkus Bufch zu Berlin [4330] etc.) kommt fchon ziemlich feiten vor.

Die Grundform der Manege ift meift kreisförmig; elliptifche Arenen find fehr feiten zu finden.

Im Zirkus Cinifelli zu St. Petersburg ift die Manege elliptifch geftaltet. Die wandernden Zeltbauten haben meift auch eine ovale Grundrifsgeftalt.

Die Zufchauerränge umgeben ringförmig die Manege, fo dafs der gefamte, vorhin erwähnte Zentralraum im Grundrifs meift die Form eines Kreifes oder eines

8.

Mittelalter,

Renaiffance

etc.

Neuzeitliche

Zirkusgebäude.

10.

Bauliche

Grundlage.

u.

Bauliche

Erforderniffe.

ftiicken, von Requifiten ;

7t) die Räume für den Direktor und die Verwaltung;

p) die Räume für die Polizei und die Feuerwache;

a) die Wohnung des Pförtners, die Schlafftellen für die Stallwärter etc.

Verhältnismäfsig feiten wird eine offene Reitbahn für Reitübungen und Proben gefordert. Der in Fig. 15 bis 17 noch vorzuführende akademifche Entwurf Limai's²) zeigt eine folche.

Bisweilen werden in Zirkusgebäuden Mietwohnungen und andere vermietbare Räume untergebracht; dies follte indes nur in folcher Weife gefchehen, dafs die Feuersgefahr im Gebäude nicht erhöht wird.

Die B. P.-V.³) fagt in diefer Beziehung (§ 50): »Vermietbare Räume und Wohnungen dürfen in

i6

letzterem entfprechenden regelmäfsigen Vieleckes aufweift. Man rechnet bei vorläufigen Veranfchlagungen in der von den Sitz- und Stehplätzen bedeckten ringförmigen Grundfläche (einfchl. der Treppen, Gänge, Mufikbühne etc.) für jeden Zu-fchauer 0,35 bis 0,40<lm.

Die baulichen Erforderniffe, welche durch ein Zirkusgebäude zu erfüllen find, find die nachftehenden.

1)    Räume für die Produktionen und Aufführungen: a) die Arena, Manege oder Reitbahn;

ß) die Bühne;

Y) die Mufikbühne oder das Orchefter.

2)    Zugehörige Nebenräume für die Darfteller:

8) die Ankleideräume oder Garderobep für die Künftler und für das Ballett-perfonal (nicht feiten 100 bis 150 Ballerinen); e) ein Vorraum, in welchem die Künftler im Koftüm das Auftreten abwarten, — Auffitzraum oder Sattelplatz genannt;

C) der Aufenthaltsraum für die Darfteller — wohl auch Foyer geheifsen ; rj) der Uebungsfaal für gymnaftifche, Tanz- und andere Uebungen : ft) die Toilette- und fonftigen Bedürfnisräume.

3)    Stallungen für Pferde und andere Tiere (Hunde, Hirfche, Efel, Elefanten etc.).

4)    Räume für das Publikum:

t) der ringförmige Zufchauerraum mit den ftaffelförmig anfteigenden Sitz-und Stehplätzen ;

x) die Wandelhallen oder Wandelgänge (Foyers) und die Erfrifchungsräume; X) die Eingangshalle mit den Kaffenfchaltern, die fonftigen Flure, die Flurgänge und Treppen; ji) die Kleiderablagen ; v) die Aborte und Piffoire.

5)    Räume für die Verwaltung:

i) die Kammern zur Aufbewahrung der Sättel, Gefchirre etc. ;

0) die Räume zur Aufbewahrung von Koftümen und anderen Kleidungs-für die Aufführungen und die Pantomimen notwendigen

2) Siehe: Croquis d'architecture. Intime club, Paris 1874. No. 1, f. 5.

ähnlich wie im vorhergehenden Heft diefer

3) Unter diefer im folgenden noch mehrfach gebrauchten Abkürzung ift »Handbuches«, die Berliner »Polizeiverordnung, betreffend die bauliche Anlage und die innere Einrichtung von Theatern,

vom 18. März 1891 , deren erfter Teil im genannten Heft (Abt. VI„

Zirkusgebäuden und öffentlichen Verfammlungsräumen Abfchn. 5, Kap. 10, unter c) abgedruckt iff und die in ihrem zweiten Teile von den »Zirkusanlagen« handelt, verftanden.

17

einem Zirkusgebäude nur im Keller- oder im Erdgefchofs und nur unter der Bedingung eingerichtet werden, dafs fie durch maffive Wände ohne Oeffnungen und unverbrennliche Decken von den zum Zirkusbetrieb gehörigen Räumlichkeiten abgefchloffen und nur von aufsen zugänglich gemacht werden.«

Wie das Theater foil auch das Zirkusgebäude, wenn möglich, auf einem völlig freien Platze flehen, alfo nicht eingebaut fein. Ebenfo wie erfteres foil auch der Zirkus in denjenigen Stadtteilen zentral gelegen fein, aus denen fich das Publikum desfelben zufammenfetzt.

Nach der B. P.-V. foil jedes Zirkusgebäude mindeftens 15m von der Nachbargrenze abftehen. Nur ausnahmsweife darf ein Zirkus auf einem Eckgrundftück aufgeführt oder zwifchen nachbarliche Brandmauern unter der Bedingung eingebaut werden, dafs an zwei Seiten getrennte, in ihrer Gefamtbreite nach dem Verhältnis von 1 nr für je 150 Perfonen bemeffene Verbindungen mit zwei öffentlichen durchgehenden Strafsen für die Zirkusbefucher vorgefehen werden und aufserdem eine befondere, wenigftens 4¹¹¹ im Lichten breite Zufahrt zu den Stallungen angelegt wird.

Wenn man von Bretterbuden anfpruchslofefter Art und zeltartigen Ausführungen abfieht, welche von herumziehenden Kunflreitertruppen errichtet werden, fo geftaltet fich die Gefamtanlage eines Zirkusgebäudes im allgemeinen wie folgt:

1)    Den Kern und Hauptteil des ganzen Bauwerkes bildet der eigentliche Zirkus, d. i. die Manege mit den fie ringförmig umgebenden Zufchauerrängen, mit der etwa notwendigen Bühne und der Mufikbühne — Haupthaus.

2)    An diefen Hauptbau fchliefst fich am Haupteingang für das Publikum ein Vorbau an, oder es find in die vorderen Zwickel Vorbauten angefügt, welche die Eingangshalle, den Kaffenfchalter, die Erfrifchungsräume etc. enthalten. Ift diefer Vorbau zweigefchoffig, fo kann im Obergefchofs die Wandelhalle, der Zugang zur fürftlichen Loge, erforderlichenfalls ein zugehöriges Vorzimmer etc. untergebracht werden — Vorderhaus.

3)    Ein zweiter Anbau, bisweilen zwei andere Anbauten liegen an der Rückfeite des Zirkusgebäudes und enthalten die Stallungen mit Zubehör, die Ankleide-räume etc. für die Künftler, die Koftüme- und Requifitenräume etc. — Hinterhaus.

In diefer Gefamtanordnung gibt fich der charakteriftifche Unterfchied zwifchen Zirkus und Theater zu erkennen: in letzterem bilden der für die Zufchauer be-ftimmte Raum und derjenige, der für die fzenifchen und fonftigen Aufführungen beftimmt ift, zwei von fich völlig getrennte Hauptteile des Bauwerkes; im Zirkus erfcheinen fie zu einem Haupt- oder Zentralbau vereinigt.

Die Grundrifsanlage eines Zirkusgebäudes wird am klarften und kann als die gelungenfte bezeichnet werden, wenn Vorderhaus, Haupthaus und Hinterhaus in der gleichen Achfe angeordnet find ; diefe Achfe mag im nachfolgenden ftets als Haupt-achfe bezeichnet werden.

Zwar find nicht alle Zirkusgebäude in der eben vorgeführten Weife in Vorder-, Haupt- und Hinterhaus gegliedert; die Form der Bauftelle und andere örtliche Verhältniffe können, wie gleich noch gezeigt werden foil, auch eine anderweitige Anordnung des Eingangshaufes und des Anbaues mit den Stallungen, Ankleide-räumen etc. hervorrufen. Immerhin ift die gedachte Anordnung als eine völlig organifche, und zwar nicht blofs akademifche, fondern den Zwecken des Zirkus in hervorragender Weife entfprechende Grundrifsanlage anzufehen, fo dafs fie im folgenden auch der Gliederung des vorliegenden Kapitels zu Grunde gelegt werden foil.

Eine rein akademifche Löfung diefer Grundrifsanordnung zeigen die den Croquis d architecture entnommenen, von Limai herrührenden Pläne eines Zirkus-

Handbuch der Architektur. IV. 6, f.    2

12.

Bauftelle.

*3-

Gefamtanlage

und

Architektur.

IL

m

•Si Siä

■MBi

&esm

:_s

mmm

nililllllSi

£*=====

HT

“ü

I

isi

EU

I

m

i

1

J

i

1

"

:

:

. »’

■

n

ü;i

E3

1

BIS

j

«1

ü

j

!

&

1......—rrj

i

b

Éfct

t?

m

!!S5!

i

i

:

1

rdP

Vorderanficht. — 1,350 w. Gr.

m

-TT

i

™ i

13

r»

I

i=s

-

i

ï jj

ft

*

...

Lri

liUUI

LL!

JE.

O!

td

bz.

rXTTJ¹—"E£ITX ? rnii r-rni !'

Ülii

:. gg

ite

«s?

fc=§

=i__

^__

^____

HH

S3

pr r

\mn

ri

■■

ï§3

SS

WiPPi

<#

iXObergefchofs.

te

Erdgefchofs.

Limai’s Entwurf für einen Zirkus⁴).

4;

ry

|7

\J

gebäudes in Fig. 15 bis 17⁴). Eine gleiche Anlage zeigt der in Art. 47 vorzuführende Entwurf für einen Sommerzirkus in Fachwerkbau.

Wie örtliche und anderweitige Verhältniffe zu einer abweichenden Grundrifsanordnung führen können, ift aus Fig. 18 bis 20 zu erfehen.

Fig. 18.

A.

mm

:ZM

;W8

«

i"

V .....~.....k

.B

7;

•//

v/r

s' .

'A‘L

~~z

■ '

I« 9 ! ; 1 ! U ! I

1:500

10

COQ

a,    a. Eingänge für das Publikum.

b,    b. Kaffenfchalter.

c,    c. Fauteuils.

d,    d. I. Rang.

e,    e. IE Rang.

f,    f. Kaffeehäufer.

Früherer Zirkus zu Kairo.

Grundrifs in Manegenhöhe⁵).

Arch. : Franz &f Regis de Curel.

g. Eingang für den Vizekönig und den n. Loge der Figuranten und Figurantinnen. Harem. i, i. Salone. k, k. Logen.

I. Eingang für die Künftler. m, m. Stallungen.

(Siehe auch den Axialfchnitt in Fig. 33.)

o. Kunftfreunde.

p.    Magazin.

q.    Treppe zum Orchefter.

r.    Orchefter, über dem nach den Stal

lungen führenden Gang gelegen.

Der durch Fig. 18⁵) veranfchaulichte Zirkus wurde auf Befehl des damaligen Vizekönigs durch Franz 6° Regis de Curd im neuen Quartier Esbekieh zu Kairo im Frühjahr 1869, bei einer Temperatur

1) Nach: Croquis d’architecture. Intime Club. Paris 1874. No. I, f. 5. ⁸) Fakf.-Repr. nach: Revue gén. de l’arch. 1869, PI. 54.

Erdgefchofs.

/)

«S

£|=

uaJunuiiOjVV'p j 5u 13 !

JûS)

M agaz

Magaz.

F** = :

Arena

j:

Vesti bül e

Haupt-

einç-

Vf:

C afe

O-.

imiiiiintl

•V

•t

*<*

Flg. 20.

:; nBls ï, ** I............jLtfü

Büffel

Arch. : Kühnen.

Untergefchols.

(Siehe einen dritten Grundrifs in Fig. 44, S. 39

und den Axialfchnitt in Fig. 49, S. 44.)

Cirque Royal zu Brüffelt;).

1-r

S--

Stallung

Geschirre

Sättel

Sta/U\unQ

jj

+ Iffi

g--

Ke 1er

1:500

yfii

ïï

cf,v

HÎ

:s—

g-¹-

Fig. 19.

14.

Feuer

gefährlichkeit

und

Feuerfchutz.

r5-

Umfaflungs

wände.

von 87 Grad C., in 56 Tagen erbaut. An der Oft- und Weftfeite find die Eingänge für das Publikum und die in jenen Gegenden unausweichlichen Kaffeehäufer gelegen. An der Nordfeite befinden fich die Stallungen und an der Südfeite die Eingänge für den Vizekönig und den Harem; letzteren Eingängen ift ein Garten vorgelegt, den das Publikum nicht betreten darf. Die Mufikbiihne ift Uber dem Gang angeordnet, der von den Stallungen nach der Manege führt, und derfelben gerade gegenüber find die königlichen Logen und diejenigen für den Harem angeordnet; letztere find vergittert. — Diefer Zirkus befteht nicht mehr.

Im Cirque Royal zu Brüffel fehlt, wegen Platzmangels, das Hinterhaus. Die Stallungen befinden fich im Gefchofs unter der Manege (Fig. 19⁶), wohin eine Rampe mit */i Gefälle führt. Ebenfo find die fonft notwendigen Nebenräume im ringförmigen Raume unter den Zufchauerrängen untergebracht (Fig. 20 ⁶).

Die formale Ausgeftaltung eines Zirkusgebäudes im Aeufseren und Inneren ift für den Architekten eine dankbare Aufgabe. Die in der Regel gefchloffene Baumaffe bietet, wie bei anderen Rundbauten, reichlich geeignete Motive zu wirkungsvoller architektonifcher Ausbildung. Hittorf in Paris und Hitzig in Berlin find hierin mit gutem Beifpiel vorangegangen, dem fpäter auch andere Baumeifter folgten. Mehrere der im vorliegenden vorgeführten Zirkusbauten legen Zeugnis davon ab. Leider hat bei einer nicht geringen Zahl von neueren Ausführungen der Koften-punkt eine folche Rolle gefpieit, dafs mehrfach nüchterne Nützlichkeitsbauten ent-ftanden find.

Zirkusgebäude find nicht in fo hohem Mafse der Feuersgefahr ausgefetzt wie Theater. Der feuergefährlichfte Teil der letzteren ift, wie bekannt, das Bühnenhaus ; diefes fehlt in Zirkusanlagen ganz oder fpielt darin eine fo untergeordnete Rolle, dafs es nicht in gleichem Umfang den Herd der Gefahr bildet und bilden kann. Immerhin ift ein Zirkus ein Bauwerk, worin fich eine fehr grofse Zahl von Menfchen gleichzeitig auf halten, und deshalb ift fowohl in der Gefamtanordnung, wie in der Konftruktion wreitgehendfte Rückficht auf die Feuersgefahr einerfeits und anderer-feits auf alle Einrichtungen zu nehmen, durch die einem Brande vorgebeugt oder, falls ein folcher entlieht, die im Zirkus befindlichen Perfonen gefchützt werden. An diefer Stelle hierauf im einzelnen einzugehen, erfcheint überflüffig, da im vorhergehenden Heft diefes »Handbuches« diefer Gegenftand für Theateranlagen (in Kap. 10) ganz ausführlich befprochen worden ift und das dort Gefagte ohne weiteres für Zirkusgebäude finngemäfse Anwendung findet.

b) Konftruktion.

Für die Umfaflungswände eines Zirkusgebäudes ift, in Rückficht auf die bei folchen Gebäuden notwendige befondere Feuerficherheit, am beften Maffivbau oder anderweitige Konftruktion aus unverbrennlichem Bauftoff zu wählen ; felbll die inneren Wände follten in gleicher Weife ausgeführt werden. Für beide Fälle ift äufserltenfalls noch ausgemauertes Fachwerk als zuläffig anzufehen. In den- Ausführungen findet man:

1) Holzbau. Derfelbe wird, weil er eine fehr rafche Ausführung gellattet, befonders in Fällen, wo es fich um Bauten für vorübergehende Zwecke handelt, gern gewählt; auch für Sommerzirkuffe und dergl. findet er Verwendung. Alsdann beftehen die Wände aus einem Holzgerüft mit Bretterverfchalung. Ein neueres

Beifpiel diefer Art bietet der von Prufinowski 1897 erbaute Sommerzirkus für die Flora in Charlottenburg (Fig. 21 ³).

2)    Holz fachwerkbau. Derfelbe wird gleichfalls hauptfächlich dann gewählt, wenn tunlichft fchnelle Ausführung gefordert wird; auch ftellt er fich unter gewöhnlichen Verhältniffen bezüglich der Koften ziemlich günflig. Wie fchon gefagt, kann man diefe Konftruktion wohl noch als zuläffig bezeichnen ; doch mufs man ftets die weitgehendften Vorfichtsmafsregeln in Bezug auf Feuerficherheit treffen.

Schon im Jahre 1850 wurde in Berlin beim Bau des Zirkus in der Friedrichftrafse Konftruktion in Holzfachwerk nur unter der Bedingung geftattet, dafs das Gebäude nach 4 Jahren wieder abgebrochen werde.

3)    Steinbau ift vielfach verwendet worden, fo z. B. für den Otto - Rend fchen Zirkus zu Berlin, für den Cirque Royal zu Brüffel, für den Zirkus Fernando zu Paris,

.    Fig. 21.

TV

äussere steh. Platte

äussere steh. Platte

Sommerzirkus der Flora zu Charlottenburg. Querfchnitt³). — ³ 250 w. Gr.

Arch. : Prufinowski.

(Siehe den Grundrifs in Fig. 41, S. 36.)

für den Zirkus Napoleon dafelbft u. a. ; beim letzteren, von Hittorf errichteten Bauwerk (Fig. 22 bis 25 ⁴ 5) wurden an den Polygonecken Strebepfeiler angeordnet.

4)    Eifenfachwerk. Auch diefe Bauweife gehört zu den völlig feuerficheren. Sie kam beim Zirkus Bufch zu Berlin in Anwendung; dafelbft ift das Haupthaus in Eifenfachwerk, Vorder- und Hinterhaus find maffiv ausgeführt.

mm

5)    Metallbau. Reiner Metallbau ift nur wenig zur Ausführung gekommen. Ein bemerkenswertes Beifpiel ift der Zirkus Krembfer zu Berlin, deffen Umfaffungs-wände nach Koenen s Entwürfen aus einem Eifengerippe mit Verkleidung aus 1 ftarkem, verzinktem Wellblech beftehen (Fig. 26 bis 29 s).

Die zwölf an den Ecken eines regelmäfsigen Zwölfeckes flehenden Hauptpfoften der Umfaffungs-wände beftehen aus 32cm hohen I-Eifen, zwifchen denen noch Zwifchenpfoften, aus 24cm hohen I-Eifen gebildet, eingefchaltet find. Wagrechte Riegel, gleichfalls aus I-Eifen gebildet, reichen von Pfoften zu Pfoften und dienen ebenfo zur Abfteifung der letzteren, wie zur Befeftigung der Wellblechbekleidung. Da

T°

Arch. : Hittorf.

Zirkus Napoleon zu Paris⁸).

--S

-5

X1

OOS -I

über den Fundamenten.

des Unterbaues.

unter den Sitzreihen.

über den Sitzreihen.

Pp

;!

ir

Fig. 22.

Grundrifs

Grundrifs

X,

\\

\v

i\\V

mm

-■- ’

fm._.

*>—I

SK \r ÆT^

“ ił

Fig. 23.

EQi

“i

W;

śgf

-H H

H H

Fig. 24.

7,

II

Fig- 25.

Fig. 28.

Anordnung der Dach-

binder und der

Sitzreihen-

träger.

Binderfparren

mit

Hauptpfoften.

Schnitt i-k.

Aufstfzratnjn

-f

2 fojrterc cl.

*ko W. Gr.

i-

SS

Sr

; Not]-Ausgang

Req-uisiteni

b°o|

«X

Fig. 27.

Jinsdie'jaiar

SiLireOisn

Schnitt l -rn

fr :iüE: n

Unterfttitzung

der

Sitzreihen.

■3Ä,

Restaurant

Fig. 29.

Maij ege

jimr

Zirkus Krembfer zu Berlin ⁹).

ITi L

Erd-

ta

t=rn>

SÎ w nJit

Restauration

gefchofs-

Grundrifs.

%00 w. Gr.

i6.

Decken.

der Bauplatz nur gemietet war, fo ill die Eifenkonftruktion vollttändig zerlegbar eingerichtet, indem fämt-liche Konllruktionsteile nur bis zu folchen Abmeffungen durch Niete miteinander verbunden find, dafs fie fich noch ohne Schwierigkeit oder Umftände auf Eifenbahnwagen verladen laffen. Im übrigen ift die Zufammenfetzung durch Schraubenverbindungen bewirkt. In der gleichen Abficht find die Pfoften und die den mittleren Teil des Daches tragenden Freiftützen nicht auf gemauerte Fundamente, fondera mit breiten und gut verfteiften Eifenfüfsen unmittelbar auf den Baugrund geftellt, deffen Beladung nirgends über 2,5 kS für 1 qcm hinausgeht. Als erforderliche Gründungstiefe wurde unter Annahme eines Ruhewinkels von 60 Grad für den gewachfenen Boden das geringe Mafs von nur 12cm ermittelt, wofür jedoch zur gröfseren Sicherheit gegen feitlich wirkende Kräfte 30cm angenommen worden find.

Eigentliche Deckenkonftruktionen kommen im Hauptbau eines Zirkusgebäudes nur in fehr fpärlichem Mafse vor, wohl aber im Vorder- und im Hinterbau. Aul

Fig. 30.

' ••

1!

mz.

Ff

fil

Reitergang im Zirkus- und Dioramabau im Kriftallpalaft zu Leipzig ¹⁰).

(Siehe die Grundrifle diefes Bauwerkes in Fig. 108 bis no [S. 90 u. 91], fowie Anficht u. Querfchnitt in Fig. in u. 112

[S. 92].)

tunlichft unverbrennliche Bauart folcher Decken ift zu achten; doch find geputzte Balkendecken in der Regel zuläffig.

Eine raumabfchliefsende Decke hat in neuerer Zeit wohl nur der Zirkus- und Dioramabau erhalten, der mit dem Kriftallpalaft zu Leipzig in Verbindung fteht. Jene Decke ift in Monier- Bau weife ausgeführt worden.

In diefem Bauwerk liegt das Diorama unmittelbar über dem Zirkus; der Fufsboden des erfleren befteht aus Holz und wird bei jedem Bilderwechfel umgeändert; deshalb war es notwendig, über dem Zirkusraum eine Decke zu bilden, welche das Uebertragen des Feuers aus einem Bau in den anderen zu verhindern hat. Diefe Decke ift blofs raumbegrenzend, nicht belaftet. Sie fetzt fich zeltartig über zwölfeckiger Grundfläche aus 3,50 bis 4,00 m darken Mon/er-Kappen zufammen, die am unteren Schildbogen eine Spannweite von 10m haben und auf 14,60 m Länge in der Scheitellinie fich bis auf 3,00 m Spannweite am Schlufsring verjüngen. Die Stärke von 4cm bei 10m Spannweite foil genügen, um noch eine Laft von 500kg für 1 qcm aufzunehmen, alfo bei einem Brandunfall etwaige brennende Teile des Dioramabodens mit Sicherheit auffangen und vom Zirkus fernhalten zu können.

10) Fakf.-Repr. nach: Das Syftem Monier in feiner Anwendung auf das gefamte Bauwefen. Berlin 1887. S. 86.

Der Reitergang (fiehe Art. 37, S. 50), von dem ein Teil des Grundrifles und ein perfpektivifcher Schnitt in Fig. 30¹⁰) dargeftellt ift, umzieht die Manege als zwölfeckiger Ring von 3,eom Spannweite; derfelbe wird in einem Korbbogen von einem 4cm Harken Monier-Gewölbe mit l,oom Stichhöhe tiber-fpannt; die gewählte Wölbftärke foil ausreichend fein, um eine Laft von 4000kS auf lqm der überdeckten Grundfläche aufnehmen zu können.

Die Nebenräume des Reiterganges find zur Aufnahme von Kleidungsftücken, Geräten etc. beftimmt und haben Kaflettendecken in yJAwzVr-Bauweife erhalten.

Die Manege und der fie umgebende Zufchauerraum erhalten, wie eben angedeutet wurde, faft niemals eine Decke, fondent nur ein Dach, und zwar ein folches mit fichtbarer Konftruktion.

Der Innenraum im Hauptbau eines Zirkusgebäudes foil möglichft frei von allen ftützenden Konftruktionsteilen fein. Dies ift fowohl für das ungehinderte Sehen erwünfcht, als auch für Produktionen auf dem Gebiete der Luftgymnaftik erforderlich. Hierauf ift bei der Konftruktion des Daches über dem Haupthaus Rückficht zu nehmen.

Letzteres ift faft immer ein Zeltdach. Selten wird dasfelbe ohne innere Frei-ftützen ausgeführt; der Nouveau cirque zu Paris (Rue St.-Honoré) ift eines der

wenigen Beifpiele, wo Manege und Zufchauerraum mit einem völlig freitragenden Dach überdeckt find. Kommen, wie in den meiften Fällen, tragende Freiftützen zur Verwendung, fo füllten fie möglichft weit vom Manegenumfang entfernt gelegen fein. In der Regel ift der mittlere Teil des Hauptbaues, deffen lichte Weite etwa zwei Drittel des Gefamt-durchmeffers beträgt, durch ein Zeltdach überdeckt, welches auf geeigneten Freiftützen ruht; der übrige diefen Mittelraum umgebende, im Grundrifs ringförmig geftaltete Raum erhält ein befonderes Pultdach. Ueber den Freiftützen erhebt fich eine Hochwand, die über dem Pultdach hervorragt und welche das Zeltdach des Mittelraumes trägt; in diefer Hochwand find die Fenfteröffnungen angebracht, welche zur Beleuchtung des Hauptbaues bei Tage und zu feiner Lüftung dienen.

Eine folche Gefamtanordnung ift in einfachen Linien in Fig. 31 X1) dargeftellt und bezieht fich auf den im vorhergehenden Artikel (unter 5, S. 23) bereits erwähnten Zirkus Krembfer zu Berlin.

Der mittlere Teil des Haupthaufes von 21,so m Durchmefler ift mit einem Zeltdach überfpannt, und diefes umgibt ringförmig ein Pultdach von 8,10m Breite. Erfteres erhebt fich über der Oberkante des Pultdaches um l,50m Plöhe; in der fo entftehenden Hochwand ift ein Kranz von Fenftern angeordnet.

Die Freiftützen, welche das Zeltdach über dem mittleren Teile des Hauptbaues tragen, können aus Holz oder aus Eifen beftehen. Gegen den erfteren Bau-ftoff läfst fich ein durchfchlagender Grund kaum anführen, und felbft die ziemlich ftrenge B. P.-V. hält dies für zuläffig. Auch die Dachkonftruktion, wenn fie in Holz ausgeführt ift, kann fichtbar bleiben. Aufser Holz wird noch Eifen für die in Rede ftehenden Dachftuhlkonftruktionen verwendet.

1) Hölzerne Dachftühle. In Fig. 21 (S. 23) ift bereits ein Beifpiel für eine hölzerne Dachkonftruktion gegeben.

17-

Dächer.

Fig- 3i-

Ä:

T,v

!<

0,5-■ p......ff,S

■W

Syftem der Eifenkonftruktion des Zirkus Krembfer zu Berlin ¹ '). w. Gr.

(Siehe die Grundriffe und die Konftruktions-einzelheiten in Fig. 26 bis 28 [S. 25].)

U) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1887, S. 194.

Das Dach der Manege ift ein Zeltdach von 12m Schei

Die Tiefe der Sitzreihen beträgt l,oom j fo dafs b

fï

98

Jeder Band, bezw. jedes Heft bildet ein für sich abgeschlossenes Ganze und ist auch einzeln käuflich.

¹

Letztere Ziffer fetzt eine überbaute Fläche von mindeftens 12 000 Sm für die Zufchauerränge voraus, alfo z. B. 2400 m

²

Eine Vorftellung von folchen Abmeffungen geben uns gegenwärtig nur die

³

)    Nach: Baugwks.-Ztg. 1897, S. 353.

⁴

)    Nach: Revue gén. de Ïarch. 1854, PI. 36—37.

⁵

)    Nach: Deutfche Bauz. 1887, S. 195.

Das Dach der Manege ift ein Zeltdach von 12m Scheitelhöhe, das Dach über den Zufchauerrängen ein dem Grundrifs entfprechendes Pultdach. Die Verbindung beider wird in jedem Binder durch doppelte Bohlenzangen und eine zweifache Verbolzung der Freiftützen bewirkt.

Als zweites Beifpiel diene die Dachftuhlkonftruktion über dem bereits in Fig. 18 (S. 20) im Grundrifs dargeftęllten Zirkus zu Kairo (Fig. 32 u. 33 ¹²).

; N:

SÄ

Fig. 32.

Fufs eines

*/io w. Gr.

Dachbinders.

II

Fig- 33-

11

K

•y

MH

llfXiX

wêêhmi

Querfchnitt. — 1/500 w. Gr.

Vom früheren Zirkus zu Kairo¹²). Arch. : Franz &f Regis de Curel. (Siehe den Grundrifs in Fig. 18, S. 20.)

Hier erhebt fich das Dach über der Manege nicht laternenartig über dem übrigen Teile des Hauptbaues; diefer ift vielmehr durch ein einheitliches Dach überfpannt. Die Dachbinder find Gitterträger; die beiden Gurtungen find als Emÿfche Bohlenbogen (Fig. 32) konftruiert.

In der B. P.-V. wird verlangt, dafs alles freiliegende Holzwerk an Stützen, Decken und Dächern in den Anfichtsflächen gehobelt werden mufs. — v. Ritgen hält¹³) auch eine hölzerne Dachkonftruktion, die auf Stützen von Holz ruht, für zuläffig.

2) Ei ferne Dachftühle. Ein Beifpiel einer folchen Konftruktion wurde wi bereits durch Fig. 26 bis 29 (S. 25) vorgefuhrt.

12)    Fakf -Repr. nach: Revue gén. de Varch. 1869, PI. 54.

13)    In: Centralbl. d. Bauverw. 1901, S. 98.

Das Dach ift in der bereits S. 27 befchriebenen Weife gegliedert. Die Zufammenfetzung der 12 Freiftützen, welche zunächft das mittlere Zeltdach zu tragen haben, geht aus Fig. 26 hervor. Damit fie den aufserhalb derfelben fitzenden Zufchauern das Gefichtsfeld nicht zu fehr beeinträchtigen, haben fie einen möglichft fchmalen Querfchnitt erhalten. Sie beftehen bis zu dem Punkte, wo fich die Ring-dachfparren anfchliefsen, aus einem Mitteltleg und vier ungleichfchenkeligen Winkeleifen, die mit den längeren Schenkeln in die radiale Richtung fallen, weiter nach oben aber blofs aus dem Steg und den beiden inneren Winkeleifen.

Das Hauptgerüft des Dachtluhles bilden die über den fechs Diagonalen des Zwölfeckes errichteten Binder. Jeder Halbbinder läfst fich als aus zwei Teilen beftehend betrachten (vergl. Fig. 31, S. 27): aus dem trapezförmigen, durch die geneigten Sitzreihenträger verlleiften Rahmen und einem Sparren, der zum Zeltdach des Mittelraumes gehört, oben fich gegen den Laternenring lehnt und unten gegen einen Fufs-ring fich ftützt; letzterer hat die wagrechte Seitenkraft des Sparrendruckes aufzunehmen. Der Sparren des Zeltdaches, welcher als leichter Gitterträger ausgebildet ift, eine trapezförmige Belaftung (Fig. 31) aus Schneelaft und Winddruck, fowie ferner fein Eigengewicht und ¹/i2 des Laternengewichtes zu tragen hat, wird gleichzeitig durch axialen Druck und durch Biegung beanfprucht; feine Konftruktion, ebenfo fein Anfchlufs an den Laternen- und Fufsring find aus Fig. 26 erfichtlich. Der untere Binderrahmen befteht aus der Freiftütze a, dem Aufsenwandpfoften c, dem Ringdachfparren Z>, der Zugftange e und dem Sitzreihenträger d; letzterer wird, wie bereits angedeutet, als Strebe benutzt und nimmt als folche den auf die entfprechenden Teile des Zeltdaches, des Ringdaches, der zwifchen den beiden Dächern befindlichen Hochwand und der Umfaffungswand wirkenden Winddruck auf. Die wagrechte Seitenkraft des fo entftehenden Strebenfchubes wird durch die Zugftange e auf die Stützenfüfse übertragen. Eine weitere Ausfteifung des Trapezes konnte nicht vorgenommen werden, da der aufserhalb der Freiftützen befindliche ringförmige Raum im oberen Teile für die Zufchauer und im unteren Teile für die Pferde frei bleiben mufste ¹⁴).

Durch Fig. 34 u. 35

15 u. 1«

) ift ein Zirkusdach dargeftellt, welches dem ehemaligen Otto fchen Zirkus zu Berlin, welcher der Anlage des Stadtbahnhofes Friedrich-ftrafse weichen mufste, angehörte und das keine Unterftützung durch innere Freiftützen erhalten hat; das Zeltdach überfpannt den ganzen Zirkusraum und trägt im mittleren Teile eine Laterne.

Diefer Zirkus bildet im Grundrifs ein regelmäfsiges Zwanzigeck von 37₍36 m Durchmeffer des inneren Berührungskreifes. Der Dachftuhl ift aus 20 radial geftellten Sparren zufammengefetzt, die aus Gitterwerk beftehen und deren Höhe von unten nach oben abnimmt. Unten ftützen fich die Sparren gegen einen auf der Umfaffungswand auflagernden Zugring und oben gegen den Druckring, welcher auch noch die Laterne zu tragen hat. Letztere ift in der Weife konftruiert, dafs das oberfte, lotrecht flehende Flach-eifen eines jeden Gitterfparrens verlängert ift und von dem aus je zwei Flacheifen gebildeten Sparren des Laternendaches umfchloffen find; der wagrechte Schub diefer Sparren wird durch Zugftangen aufgehoben.

3) Dachdeckung etc. Der zur Dachdeckung dienende Bauftoff mufs gegen Uebertragung eines Feuers von aufsen her ficheren Schutz gewähren.

Auf dem Dach eines jeden Zirkusgebäudes follte ein Blitzableiter angeordnet

werden.

18.

Treppen,

Flurgänge

und

Türen.

Wie bei Theatern follen auch in Zirkusgebäuden die vom Publikum benutzten Treppen nicht freitragend konftruiert fein ; in gleicher Weife follen in diefelben keine Wendelftufen eingefchaltet werden, und die Ruheplätze dürfen nicht fchmaler als die Treppenläufe fein.

Die B. P.-V. fordert für die Zirkustreppen einen Auftritt von wenigftens 26cm; die Steigung foil nicht mehr als 18cm betragen. Für gefchwungene Treppen wird verlangt, dafs fie an den fchmalften Stellen mindeftens 23cm Auftritt erhalten.

Die Treppen in Zirkusgebäuden find an beiden Seiten mit Geländern oder Handläufern zu verfehen, welche indes keine freien Enden haben füllten. Nur

u) Nach : Deutfche Bauz. 1887, S. 194.

¹ ’) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. i860, Bl. 2.

16) Fakf.-Repr. nach: Skizzenbuch f. d. Ing. u. Mafch., Heft 18, Bl. 4.

il y

&■]

□□□□

□□□□

rrffl

□□□□

11    15™

SI

'S

-i

Fig. 34-

/g

Wl

II

□□□□

î: 250

S 6    7    8    9    10    11

H-H

H HH

H;

HH

□□□□

Schnitt nach der Hauptachfe¹⁵).

jü

««

WA,

CZl

5r

3i

die Treppen innerhalb des Zufchauerraumes können ohne Geländer oder dergl. bleiben.

Die Treppen, Gänge und Türen im Zufchauerraum müffen in der Breite reichlich bemeffen fein, wenn eine rafche Entleerung des Haufes möglich fein foil. Als geringfte Breite ift das Mafs von 90cm anzufehen; fonft ift für je 120 Perfonen

IW'

i

■i

f Fufs rk.

§-

Durchschnitt nach, MN

>s

n/

o )t

■TA i /

ri

«I

ft-

«•5 14

-«I ?

li

' • \;

►Ir

:

.

: Sälrf

........s

•i-i

ii

*-} *-

Debüts d. Oh er licht es

fj

rl

«•

r~i-

■ŁmMH

i ii

:

Fig. 35-

:::.yT

-•

& /4a

si JH

)<■1 ri <

•ii ■>

4,.

i’

i.

Grnndrifs

.i

i#

•V

Eiferne Dachkonftruktion lG).

Ehemaliger Otto fcher Zirkus zu Berlin.

Arch. : Hitzig.

fl :

r*

\ h

iż : *-

i, /

w

*v\

;N

p

rrr

■■

ifa

ii

łLPjp

•.. j

(Siehe den Grundrifs in Fig. 36 u. 37, S. 33.)

1m Breite vorzufehen. Flure und Flurgänge, die nach dem Zufchauerraum führen, füllten nicht unter 2m Breite erhalten, im übrigen aber umfo breiter fein, je gröfser die Zahl der Perfonen ift, welche diefelben zu paffieren haben.

von

Nach der B. P.-V. ift die Breite folcher Flure und Flurgänge, fowie diejenige von aufserhalb des Zufchauerraumes gelegenen Treppen und Ausgängen nach dem Verhältnis 1 m für je 120 Perfonen bei einer Anzahl bis zu 900 Perfonen,

32

lm für je 135 Perfonen bei einer Anzahl von 900 bis 1500 Perfonen, 1 m für je 150 Perfonen bei einer Anzahl von mehr als 1500 Perfonen

zu bemeflen.

Wie an allen anderen öffentlichen Gebäuden follen auch hier alle Türen nach aufsen auffchlagen ; die geöffneten Türflügel dürfen in die Flurgänge und Treppenräume nicht vortreten. Läfst fleh letzteres nicht erreichen, fo follen die Türflügel vollftändig herumfchlagen und an den betreffenden Wänden durch felbfttätige Federn feftgehalten werden.

Die Verfchlufseinrichtungen von aus dem Zufchauerraum herausführenden Türen füllten fo eingerichtet fein, dafs fie durch einen einzigen Griff, der in einer Höhe von etwa 1,20m über dem Fufsboden angebracht ift, von innen leicht geöffnet werden können.

Schiebetüren füllten niemals und auch Vorhänge vor Türen und dergl. nur mit grofser Vorficht zur Anwendung kommen; jedenfalls müffen die Vorhänge an verfchiebbaren Ringen aufgehängt wrerden.

c) Vorderhaus.

19.

Ein- und Ausgänge.

Jedes Zirkusgebäude erhält zunächft zwei Haupteingänge, bezw. -Ausgänge:

1)    den Haupteingang in den Zirkus für das Publikum, der auch nach der Manege führt;

2)    den Zugang in die Manege für die Künffler, der nach aufsen hin eine folche Verlängerung erfahren mufs, dafs er unmittelbar in das Freie führt.

Die Anordnung ift am fchönften und zugleich äufserft zweckmäfsig, wenn diefe beiden Eingänge in der Hauptachfe des Zirkus gelegen find.

Aufser diefen Haupteingängen füllten mindeftens noch zwei Notausgänge vorhanden fein, die ihrerfeits am beften in der Querachfe des Zirkus angebracht werden.

Der unter 1 angeführte Haupteingang, bezw. -Ausgang für das Publikum befindet fich in demjenigen Teile des Zirkus, der im vorliegenden »Vorderhaus« genannt wird. Die betreffende Eingangshalle ift ähnlich anzuordnen wie diejenige in einem Theater; vor allem find auch hier die Eingänge für die Fufsgänger von demjenigen für die An-, bezw. Abfahrenden tunlichft zu trennen. (Siehe im vorhergehenden Heft, Kap. 5 u. 6.)

Befondere Eingänge, bezw. Anfahrten find häufig für die Mitglieder des regierenden Fürftenhaufes angeordnet, wie dies z. B. in dem durch Fig. 20 (S. 21) dargeftellten Cirque Royal zu Brüffel gefchehen ift ; ebenfo find bisweilen befondere Eingänge für die vornehmeren Zufchauerplätze (Logen, Baikone) vorhanden. Alle folche Sondereingänge können im Vorderhaus untergebracht werden oder aber auch, wenn die örtlichen Verhältniffe dies geftatten, in der Querachfe des Zirkusgebäudes.

Befonders reichlich mit Ein- und Ausgängen bedacht wurde fchon der zu Anfang der Fünfzigerjahre erbaute Zirkus Napoleon zu Paris von Hittorf. Die Anordnung derfelben ift aber auch fehr gefchickt, wie dies aus den bereits in Fig. 22 bis 25 (S. 24) gegebenen Grundriffen hervorgeht.

Auf die eigenartige Anordnung der Eingänge in dem fchon in Fig. 18 (S. 20) dargeftellten Zirkus zu Kairo wurde bereits in Art. 13 (S. 22) aufmerkfam gemacht.

20.

Kaffenfchalter

und

Für die Kaffen- oder Billettfchalter, für die Anordnung und Ausftattung derfelben, gilt hier das gleiche wie bei den Theatern, fo dafs nur auf Kap. 6 des vor-Kieiderabiagen. hergehenden Heftes diefes »Handbuches« hingewiefen zu werden braucht. Zweckmäfsig ift es auch im Zirkusgebäude, bei den Kartenausgaben die verfchiedenen Ränge zu berückfichtigen.

Kleiderablagen für das Publikum find in Zirkusgebäuden nicht in fo reichlichem Mafse vorzufehen wie in Theatern; doch ift auch in erfteren darauf zu fehen, dafs das Publikum keine verlorenen Wege zu gehen hat, und dafs die an den Ab-legeraum Herantretenden durch die von dort Abtretenden nicht in hindernder Weife gekreuzt werden. Kann man das Vorderhaus geräumiger geftalten, fo legt man die Kleiderablagen am beften in dasfelbe, und zwar zwifchen Kaffenfchalter und Eintritt in den Zufchauerraum. Mufs man aber mit dem Raume fparfamer Vorgehen, fo können die Kleiderablagen auch an geeignete Stellen des unter den Zufchauer-

Stallungen

11

Unter-1 ii li n e

Fig. 36.

cr

Fig- 37-

Erdgefchofs.

ß <1 a \

Manège

Obergefchofs.

OP

Restau

rant

Einer- a Halle ł

k"Re stau-L rant à

Kasse

1: 500

IDS 8 7 5 5 U 2

20m

Ehemaliger Otto’fcher Zirkus zu Berlin ¹⁷).

Arch. : Hitzig.

(Siehe den Schnitt und die eiferne Dachkonftruktion in Fig. 34 u. 35, S. 30 u. 31.)

Sitzreihen vorhandenen Hohlraumes verlegt werden (fiehe unter d, 3). Die Aus-ftattung und Einrichtung diefer Räume ift diefelbe wie in Theatern. (Siehe das vorhergehende Heft [Kap. 6, unter c, 3] diefes »Handbuches«.)

Für hinreichende und zweckmäfsige Zugänge zum Zufchauerraum und für die dahin führenden Treppen ift in wohldurchdachter Weife zu forgen. Für die zu wählenden Breitenabmeffungen enthält Art. 18 (S. 31) die erforderlichen Anhaltspunkte.

Einzelne Treppen, namentlich die fog. Haupttreppen, liegen in der Regel im Vorderhaus. Andere Treppen werden zweckmäfsigerweife an die in der Querachfe

U) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. i860, Bl. 2. Handbuch der Architektur. IV. 6, f.

21.

Flurgänge

und

Treppen.

22.

Erfrifchungs

räume.

=3-

Manege.

24.

Schranke

und

Eingänge.

34

des Zirkus oder an fonft geeigneten Stellen vorhandenen Eingänge, bezw. Notausgänge gelegt. Noch weitere Treppen kann man im eben erwähnten Hohlraum unter den Zufchauer-Sitzplätzen anbringen.

Werden für fürftliche Perfönlichkeiten, für das Publikum der Logen etc. be-fondere Eingänge und Anfahrten für erforderlich gehalten, fo müffen fich an die-felben auch befondere Treppen anfchliefsen.

Hat man für das Vorderhaus eine reichliche Grundfläche zur Verfügung, fo verlegt man in dasfelbe auch die Erfrifchungsräume oder doch mindeftens ein Büfett. Sonfl kann man auch hierfür den Hohlraum unter den Zufchauer-Sitzreihen verwenden. Der eigenartigen Anordnung der Kaffeehäufer im Zirkus zu Kairo wurde bereits in Art. 13 (S. 22) gedacht.

Ein hübfch eingeteiltes Vorderhaus, das auch zwei fymmetrifch angeordnete Erfrifchungsräume enthielt, befafs der fchon in Art. 17 (S. 29) erwähnte, 1855 erbaute Otto'fche Zirkus in Berlin, der fpäter Zirkus Renz hiefs und, wie fchon bemerkt, gegenwärtig nicht mehr befleht (Fig. 36 u. 37 ¹⁷).

d) Haupthaus.

1) Manege, Bühne und Mufikbühne.

Die Zirkusproduktionen und fonftigen Aufführungen fpielen fleh ausfchliefslich oder doch zum allergröfsten Teile in der Reitbahn — Manege oder Arena genannt — ab. Die Bodenhöhe derfelben ift meiftens die gleiche wie in ihrer Umgebung; doch kann man eine Verminderung der Baukoften erzielen, wenn man den Boden der Manege unter Erdgleiche legt (flehe den Querfchnitt des Sommerzirkus der Flora in Charlottenburg in Fig. 21 [S. 23], wo der Manegeboden fleh 3m unter Erdgleiche befindet). Zwar werden die Koften der Erdausfchachtung gröfser; aber dennoch find die Gefamtbaukoften geringer, als fie durch die Herftellung der viel höheren Balkengerüfte unter den Sitzplätzen ausfallen würden.

Die Manege ift faft immer kreisrund geftaltet; Ausnahmefälle wurden bereits in Art. 10 (S. 15) erwähnt. Der Durchmeffer follte niemals unter 16m gewählt werden; doch mifst er in den meiften Fällen zwifchen 13 und 14m18). Man wird gut tun, fleh bei Neubauten an letztere Abmeffungen zu halten, da fowohl die Pferde als auch die Reiter daran gewöhnt find.

Die Manege wird von einer 70cm hohen Schranke oder Barriere, die aus Holz hergeftellt wird, umfchloffen. Die obere Begrenzung diefer Schranke wird meift durch einen gepolfterten Laufkranz gebildet, der in der Regel breiter, als eigentlich notwendig ift, gehalten wird, weil bei gewiffen Produktionen (Kurbettieren) die Pferde mit den Vorderfüfsen auf der Abdeckung hinlaufen. Deshalb ift es auch gut, letztere nach aufsen anfteigen zu laffen ; noch beffer verfährt man, wenn man an der Aufsenkante des Laufkranzes ein zweites Polfter, alfo zwei gepolfterte Wülfte, anbringt, damit das etwa ausgleitende Pferd nicht mit den PTifsen über die Manege

kommt (Fig. 38 u. 39).

Bei der Schrankenkonflruktion in Fig. 38 ¹⁹) find von ca. 1,5 zu 1,5 m Pfähle a eingegraben und an der inneren Seite mit Brettern b verkleidet. Am oberen Ende der Pfähle find Knaggen c angebracht,

welche das gepolfterte Deckbrett d tragen.

Die Konftruktion in Fig. 39²⁰) ift die gleiche; nur find die Stützpfähle in Mauerwerk eingelaffen.

Is) Als Normalmafs gelten 411/2 preufs. Fufs (= 13,o25m)-

19)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1853, Bl. 37.

20)    Nach: Nouv. annales de la conflr. 1876, PI. 41—42.

füg. 39-

Sol

Vom Zirkus Fernando zu Paris ²⁰).

In neuerer Zeit haben auf dem Laufkranz der Schranke kleinere Tiere, wie Hunde, Ponies etc., längere Zeit Umlauf zu tun. In einem folchen Falle wird der Laufkranz entfprechend breiter gehalten und der erhöhte Schutzring noch ficherer ausgebildet. Von Schulreitern wird jetzt auf diefem Laufkranz fogar die »hohe Schule« geritten; alsdann mufs er mindeftens 50cm breit fein.

Die Manege erhält in der Regel zwei Eingänge, und zwar: a) Einen von den Stallungen, bezw. vom Auffitzplatz her. Wenn eine Fürften-loge vorhanden ift, meift diefer gegenüber; ebenfo meift unter der Bühne, wenn eine folche vorgefehen ift. Diefer Eingang, der am zweckmäfsigften in der Haupt-achfe des Zirkus gelegen ift, darf nicht unter 4m breit und nicht unter 3In hoch fein; er mufs zugfrei fein, weshalb er faft ftets durch einen wollenen Vorhang verfehl offen wird.

Fig. 38.

a,

.....1

AV

mm

¹135 w. Gr.

Von einem älteren Zirkus zu Berlin ¹⁹).

ß) Einen zweiten Eingang, am beften in derfelben Achfe, alfo erfterem gegenüber befindlich und in der Fortfetzung der Eingangshalle für das Publikum erreichbar.

Die in der Schranke angebrachten Türen müffen fich ftets nach innen öffnen; die Scharnierbänder derfelben follen unter der Bretterverkleidung liegen, damit nicht durch vorftehende fcharfe Gegenftände Menfchen oder Pferde Schaden nehmen können.

Der Boden der Manege wird mit einer weichen, elaftifchen und nicht ftaub-erzeugenden Maffe bedeckt. Damit den Inhabern der der Manege zunächft gelegenen Sitzplätze der Sandregen erfpart bleibt, hat man den Boden derfelben wohl auch mit einem Stroh- oder Kokosteppich belegt.

In neuerer Zeit werden die Manegen derart konftruiert und eingerichtet, dafs fie mit Waffer gefüllt ein grofses Schwimmbecken ergeben (fiehe Kap. 2).

Im Zirkus Bnfch zu Berlin ift quer durch die Manege ein 8,00m breiter und 2,20 m tiefer Graben angelegt, der bei überfluteter Manege zum Durchfchwimmen für Elefanten und Pferde benutzt wird.

Wie bereits im Vorhergehenden gefagt wurde, ift nicht in jedem Zirkus eine Bühne vorhanden. Verfchiedene der bereits in den Abbildungen vorgeführten Bauten zeigen eine Bühne, und auch aus den noch folgenden Beifpielen ift gleiches vielfach zu fehen.

Wo eine Bühne vorgefehen ift, liegt fie faft ftets dem Haupteingang, bezw. der fürftlichen Loge gegenüber. Der Umfang folcher Bühnen ift fehr verfchieden.

25-

Fufsboden.

26.

Bühne

Der Zirkus in der Friedrichftrafse zu Berlin befafs eine Bühne, welche gewöhnlich als Orchefler benutzt und zu diefem Zwecke mit Sitzen verfehen itt; letztere können leicht fortgefchafft werden, fobald die Bühne für Reitkünfte mit benutzt werden foil.

Im Zirkus Fernando zu Paris (Fig. 40²¹) befindet fich ein einfacher kleiner Bühnenraum, der kaifer-lichen Loge, bezw. dem Haupteingang gegenüber.

Fig. 40.

TT

R e i t e r 1 n ne n

Pf 0

n u n g

..ST

Stall

meister

Bühne

Lsoo W. Gr.

Manège

Arch. :

Gridaine.

fl

Loge

1)

Foyer

Zirkus Fernando zu Paris. Obergefchofs ² 1).

Fig. 41.

Kehenrm.

I5OO w. Gr.

Manège

Bühne

Arch. :

Prußnowski.

Nehenrm.

Sommerzirkus für die Flora zu Charlottenburg ²²).

(Siehe den Axialfchnitt in Fig. 21, S. 23.)

Die Bühne des Sommerzirkus für die Flora zu Charlottenburg (Fig. 41 ²²) ift an jeder Seite mit einem Nebenraum verfehen.

Eine noch reichlicher ausgeftattete und viel gröfsere Bühne mit Verfenkung und Schnürboden befitzt der Zirkus Renz zu Berlin (Fig. 42 ²³).

²¹)    Nach: Nouv. annales de la conßr. 1876, PI. 4T—42.

²²)    Nach: Baugwks.-Ztg. 1897, S. 354.

23)    Nach ebendaf. 1876, S. 237.

PO

_i

■iiiiiinii

liiüil

bl:

CP-J

C-O

ÖS

<u

ta

il

i⁵

Dü

=j

QEOI

nr

Z, C(r.......

_L

ISf

to

Fig. 42.

I. Zirkusgebäude.

Grundrifs des Erdgefchofles.

r>

Ul

bd

•1

1.F

nł³

A.    Hauptveftibül.

B.    Reitergang.

C.    Bühne.

D.    Pferdeftälle.

E.    Arena.

K.    I. Rang.

L.    Sattelkammer.

a, b. Aborte und Piflbirs. c, c. Kleinere Eingangshallen zum II.Rang und zu den Galerien. d, d. Kaflenräume.

g, g. Konditorei und^Erfrifchungsräume. k, k. Räume für Requifiten und Sattler-werkftätten.

m, m. Treppen zum II. Rang und zu den Galerien. n. Sattelplatz.

o, p. Treppen zu den Ankleideräumen für die KÜnftler.

q.    Ein- und Ausgänge für die KÜnftler.

r.    Aborte für das Stallperfonal.

•J. Stall für kranke Pferde.

t. Aufgang zur Hof loge. z, z. Treppen zum II. Rang und zu den Galerien.

III. Wohnhaus.

Grundrifs des Erd- und I. Obergefcholfes.

'■

Il

•nr

ZO

Zirkus Renz zu E

Erdgefchofs ²³). Arch. : Wefenberg.

1.    Eingang zum Grundftück, durch 2 Ge-fchoffe reichend.

2.    Eingänge und Flure der Wohnungen.

3.    Küchen treppen.

4.    Haupttreppe.

3. Wohnzimmer.

6.    Küchen.

7.    Mädchenftuben.

8.    Speifekammern. ç. Badeftuben.

10J Aborte.

27-

Mufikbühne.

38

Nach der Bühne mufs eine fchiefe Ebene oder Rampe für die Reiter und Reiterinnen führen.

Die Mufikbühne (das Orchefter) ift meift entweder über dem Haupteingang in den Zirkus oder letzterem gegenüber angeordnet. Ift keine Bühne vorhanden, fo legt man fie am beften über den von den Stallungen zur Manege führenden Eingang. Im Nouveau Cirque zu Paris (Rue St.-Honoré) befindet fich die Mufikbühne hoch über der Galerie in einer befonderen Nifche.

Fig. 43-

a. Manege.

b. Parterreiltze.

VAX*

NS

11

c.    Parkettlogen.

d.    Gürtelgang dahinter.

e.    Sitze I. Ranges.

f.    Sitze II. Ranges.

g.    Stehplätze.

h.    König!. Loge.

i.    Vorraum zu diefer.

k. Bühne.

I. Gang.

Arch. : C afp ar.

Zirkus zu Berlin, Friedrichftrafse 141a²⁴).

10 987654321

1:500

10

15

20'"

28.

Geftaltung.

2) Zufchauerraum.

Der Zufchauerraum umgibt faft ausnahmslos die Manege ringförmig in Geftalt eines Amphitheaters. Radial gemeffen nimmt im Grundrifs, fobald fich die Zufchauer-menge innerhalb der in Art. 10 (S. 15) angegebenen Grenzen bewegt, der vom Zufchauerraum bedeckte ringförmige Streifen 12 bis 13m Breite ein, fo dafs für gewöhnliche Verhältniffe der gefamte lichte Durchmeffer eines Zirkusgebäudes zwifchen 36 und 40m mifst.

Letztere Abmeffung wird feiten überfchritten (Zirkus-Diorama-Bau zu Leipzig 41m ; Zirkus Napoleon zu Paris 41m; Zirkus Renz zu Hamburg ca. 44,50m). Befonders grofs ill der Durchmeffer des Zirkus Bufch zu Berlin, nämlich ca. 64m, was aber daher kommt, dafs den Zufchauerraum eine Wandelhalle konzentrifch umgibt.

In manchen Fällen wurden die Sitzreihen im Grundrifs nach einem Vieleck

24) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1853, Bi. 36.

angeordnet, fo z. B. in dem durch Fig. 41 (S. 36) dargeftellten Sommerzirkus für die Flora zu Charlottenburg (nach einem Achteck), im Zirkus an der Friedrich-ftrafse zu Berlin (Fig. 43 [S. 38], nach einem Sechzehneck²⁴), im Cirque Royal zu Briiffel (Fig. 44 [S. 39], nach einem Zwanzigeck²⁵), im Zirkus Renz zu Hamburg, nach

Fig. 44.

Orchesler.

Arena.

Körnig). Lojlen

Königl.

Räume

- -    ¹ r:'i /i

r 1

i!

Arch. : Kühnen.

2L..XI

I—

Coo w. Gr.

::

Grundrifs in der Höhe der königl. Salons 25).

§“

ul

(Siehe die zwei Grundriße in Fig. 19 u. 20 [S. 21] und den Axialfchnitt in Fig. 49

[S. 44].)

Cirque Royal zu Brüffel.

einem Zwölfeck), im Zirkus Napoleon zu Paris (Fig. 22 bis 25 [S. 24], nach einem Zwanzigeck) etc. Meiftens indes werden fie kreisförmig, alfo konzentrifch zur Manegenbegrenzung, geftaltet, wie die Grundpläne in Fig. 17 (S. 19), 18 (S. 20), 28 (S. 25) u. 40 (S. 36) zeigen.

Im Zufchauerraum mufs befonders darauf gefehen werden, dafs man von allen Plätzen aus die Manege überfehen kann, weshalb Freiftützen im Inneren nach Zahl und Abmeffungen auf das Geringfte herabgemindert werden müffen.

25) Nach: L'émulation 1889, PI. 6.

iDtablalübbi

Ft-^cs2L I np"=~-==rè==:

□an

|p||

□□al

\ 'V

St

im

Fig. 45-

mm

grp

ist

by//

F-e

m

lrrg

fc

:i !b~;

Zirkus Napoleon zu Pans.

(Siehe die Grundriffe in Fig. 22 bis 25, S. 24.)

IM

;■

......

ïï

iïj>

ÎJ:.¹

Il

iH!

S5

Prf

Fè

iS

XX L.

'tr-7-

rS7

□oa

W1

TS.

fs

□an

iiaoia |1

MCOJPCJl i

y--—-

HH

■ggfe

12    3    4-567

a o 10    11

1:250

pgai

pial

fo

Schnitt nach der Hauptachfe ²⁶). Arch. : Hittorf.

Die Sitzreihen fteigen in der Regel von der Manege an ftaffelförmig in die Höhe (Fig. 45 ¹). Der Steilwinkel, unter dem dies gefchieht fei nicht zu klein, nicht unter 20 Grad, weil man fonft Gefahr läuft, dafs der höher fitzende Zufchauer nicht über den Kopf des tiefer fitzenden hinwegfehen kann. Doch wähle man

29.

Sitzreihen.

Fig. 46.

Aufritt

v.Qi'ch.

Orch.

Pod.ggî

v.d.Gallen.

Nr

l?

<•

nt

JA

Manege

fl

131

t Vs

/% 'mAbl.

.1

Küche

’'BuLTNi²

1 cci

_5

Schänke I

w.d.Gaüef.

n_lpm

Zirkus Bufch zu Berlin²). Arch. : Blumberg àf Schreiber.

diefen Winkel auch nicht zu grofs, weil mit Schwindel Behaftete fich der Gefahr ausfetzen, fchon beim Eintreten in eine Sitzreihe nach vorn zu fallen.

In den alten Amphitheatern der Römer bewegte fich der Steilwinkel zwifchen

20 und 35 Grad, meiftens zwifchen 20 und 25 Grad, feiten mehr. Nach den vorliegenden Erfahrungen follte diefer Winkel zwifchen 22 und 30 Grad bleiben, die letztere Gröfse keinesfalls iiberfchreiten.

Infolge der ftaffelförmigen Anordnung des Zufchauerraumes ergeben fich für ein Zirkusgebäude nicht unbedeutende lichte Höhen. Diefe Höhe, bis zum Dachfaum gemeffen, beträgt nur feiten unter 8,50m, überfteigt meift 10m und erreicht in dem durch Fig. 45 dargeftellten Zirkus Napoleon zu Paris das Mafs von 16,25 m.

Die Sitzplätze, welche der Manege zunächft gelegen find und bisweilen »Parkett« (Fig. 46 u. 47 ²⁷) genannt werden, find in der Regel unmittelbar vom inneren Zirkusraum aus zugänglich. Sie follten der Manegenfehranke nicht zu nahe gelegen fein; der Abftand der Sitzvorderkante von der Aufsenkante des gepolfterten Laufkranzes follte nicht unter 65cm betragen ; er ift fchon mit 1m bemeffen worden.

Fig. 47-

•ic-

m.Rang-

f Stellplätze-»^

Anordnung der Sitzreihen.

¹/l00 w. Gr.

H. Rang-

r?

Tr

.....A ■ ■

I. Rang-

_    [ I

smw'l

Manège

Et

Im übrigen find die Sitzplätze meiftens in fog. »Ränge« (Fig. 46 u. 47) geteilt, deren es in der Regel nur drei gibt; die einzelnen Ränge find durch konzentrifche Gürtelgänge oder »Paffagen« getrennt (Fig. 45 u. 47). Die vorderfte Sitzreihe eines oberen, an einen folchen Gang ftofsenden Ranges ift fo hoch anzuordnen, dafs die darauf fitzenden Zufchauer über die Köpfe der auf dem betreffenden Gange verkehrenden Perfonen hinwegfehen können (Fig. 47). Bisweilen ift von folchen Gängen abgefehen worden, indem man die vorderfte Sitzreihe eines jeden Ranges von der den nächftunteren Rang begrenzenden Hinterwand fo weit abgerückt hat, dafs das Publikum vor diefer Sitzreihe verkehren kann (Fig. 48²⁸). Selbftredend ift die erftere Anordnung vorzuziehen.

Seltener als die eben vorgefuhrte amphitheatralifche Anordnung des Zufchauerraumes ift das Anbringen von Galerien, d. i. von Sitzreihen, die nicht blofs ftaffel-förmig hintereinander anfteigen, fondern wo diefelben, ähnlich wie in Theatern, zum Teile übereinander gelegen find. Zwei derartige Galerien enthält der mehr-

fach erwähnte Cirque Royal zu Brüffel (Fig. 49 ²⁰), der Zirkus Hengler zu Liverpool (Fig. 50³ 4) etc.; drei Galerien find im Zirkus Renz zu Berlin (Fig. 51 ⁵) vorhanden.

Eine eigenartige Anordnung des Zufchauerraumes zeigt — infolge örtlicher Verhältniffe — der Cirque du Chateau-dleau zu Paris (Fig. 52 ⁶).

Logen.

In den meiden Fällen werden in einem Zirkusgebäude vornehmere Sitzplätze in fog. Logen untergebracht. Bisweilen wird ein ganzer Rang als fog. Logenrang ausgeftaltet, wie z. B. im Cirque Royal zu Brüffel (Fig. 44, S. 39), im Zirkus Renz zu Berlin (Fig. 42, S. 37), im Zirkus Bufch zu Berlin (Fig. 46, S. 41) etc. Meift

Fig. 48.

iKIiïisL_,

- *    ..IJrUiL N.w\

— ÆL-zï.

r; '......tt i.....

____

•\

.....L[L

~ Ert    : '. ■    r^~~T

;; /Ąk z . ~

—Jff.. ■-

-•    ■ yd ~~t

. ^4 Air.. :

.......: .. EL '

fern

F—T"

.....I f

.......

■H

" ' p fc- t;

**•

" -4f- Ï.

"L

N

• g-t

ZZ1

■ L_

fe-STT ¹

.

SÊH

A.

1:100

10    3    0

Zirkus Napoleon zu Paris.

Anordnung der Sitzreihen 23).

Arch. : Hittorf.

(Siehe die Grundriße in Fig. 22 bis 25 [S. 24] und den Axialfchnitt in Fig. 45 [S. 40].)

Die vordere

werden aber hinter dem Parkett, alfo der Manege nahe, aber nicht unmittelbar an derfelben, beftimmte Teile eines Ranges als Logen ausgebildet.

Brüftung derartiger Logenränge wird alsdann fo hoch gelegt, dafs kein noch fo grofser Zufchauer mit noch fo hoher Kopfbedeckung deren Oberkante überragt. Solches ift z. B. im Nouveau cirque zu Paris (Rue St.-Honoré) der I’all, wo um die Manege herum fechs anfteigende Reihen des Parketts, um diefe der entfprechend hoch gelegene Logenrang und fchliefslich die Galerie angeordnet find.

Eine Loge enthält in der Regel zwei Vorder- und zwei Hinterplätze, feltener noch zwei weitere Hinterplätze; bei 4 Perfonen find 1,3 5 x 1,50 m und bei 6 Perfonen 1,35 x 2,io m übliche Abmeffungen. Dafs für folche Logen in manchen Fällen befondere Eingänge, Anfahrten und Treppen angeordnet worden find, wurde bereits in Art. 21 (S. 34) gefagt.

Fig. 49.

ti

W.

«IV

mm

.0

mm

m

QOSC

■■

S»j

V:

|]p J

rTZ

TOîflnif !

Mil

gpl

il

V    mj|VLiuL

,r^r=3>—

*p~

jjggf

m:

r£r

~f~

31

Ci

.1

k'4

——fflzi^ss^SLs^¹ ^:: - •/- -₇/<^~₇/ • -x ■ -.-. ^1»'

4---...........="U -|||p|tjr=jj=^^^ÿ==fc

il

It

■m

■FR

’<4:

■. • /^JLj

FI

HhSSS

HHhSIG

HH î

<*Mfcd I :'Aiii■:< AtLiièiC*

Cirqtte Royal zu Brüffel.

Schnitt nach der Querachfe²⁹). — 1(250 w- Gr.

Arch. : Kühnen.

(Siehe die drei Grundriffe in Fig. 19, 20 [S. 21] u. 44 [S. 39].)

In fürftlichen Refidenzftädten wird für den Landesherrn eine befondere Loge notwendig. Diefelbe liegt häufig über dem Haupteingang in das Zirkusinnere und, wenn eine Bühne vorhanden ift, diefer gegenüber. Zu einer folchen Loge gehört mindeftens ein Vorzimmer; meift wird ein kleiner Salon und ein Toiletteraum hinzugefügt. Bisweilen werden für den Hof mehrere Logen mit ausgedehnteren Nebenräumen vorgefehen.

Im Cirque Royal zu Brüffel (Fig. 44, S. 39) find für die königliche Familie eine Ehrenloge (Grande loge dhonneur) mit Nebenräumen (Vorzimmer und Salon), ferner eine Galaloge (Loge de gala), zwei kleinere Logen (Loges intimes) und zwei Toilettegelaffe vorhanden.

In Zirkusgebäuden werden die Abmeffungen der Sitzplätze meiftens etwas knapper als in Theatern gewählt. Die Tiefe der Sitzreihen (von Lehne zu Lehne gemeffen) nimmt vom unterften zum oberften Rang ab; 60, 65 und 70cm find Mafse, die zwar Vorkommen, aber fo knapp find, dafs man fie kaum als unterfte bezeichnen kann. Als letztere darf man wohl Tiefen von 65, 70 und 75cm an-fehen ; doch ift man im I. Rang fchon bis zu 1m gegangen.

Die Sitzlänge pflegt man im Parkett und im I. Rang zu 55cm anzunehmen, geht aber im III. Rang auf 52, felbft auf 50cm herab.

Nach der B. P.-V. müffen die Sitze mindeftens 50cm breit fein und die Abftände der Sitzreihen wenigftens 80cm betragen, fofern nicht mehr als 14 Plätze in ununterbrochener Reihe neben einem

ft

Querfchnitt³⁰).

3i-

Sitzplätze.

Fig- 5°-

Arch. : Robin/on.

Pt

^ 1500 w. Gr.

mi

'S“

Zirkus Hengler zu Liverpool.

Seiten- oder Zwifchengang angeordnet werden. Wird die Zahl 14 überfchritten, fo mufs der Abftand der Sitzreihen auf 1 m vergröfsert werden. Hierbei dürfen indeffen höchflens 25 Sitze in ununterbrochener Reihe neben einem Seiten- oder Zwifchengang angenommen werden.

Mit der Sitzbreite ift man im oberften Rang fchon bis auf 22cm herabgegangen; doch ift wohl 25cm das kleinfte Breitenmafs. In den unteren Rängen kommen Breiten von 30, felbft 35cm vor.

Logen erhalten rund 1,3om Länge und, wenn fie für 4 Perfonen beftimmt find, 1,50 bis l,6o m Tiefe; bei Logen für 6 Perfonen beträgt das Tiefenmafs 2,10 bis 2,20 m.

Die Ausftattung der Sitzplätze ift verfchieden; je höher eine Sitzreihe gelegen ift, defto einfacher ift ihre Ausftattung. Im I. Rang pflegen Sitz und (40 bis 45cm hohe) Rücklehne gepolftert zu fein; auch trennende Armlehnen kommen vor (Fig. 48,

S. 43). Im II. Rang befteht der Sitz wohl blofs aus Holz; die Rücklehne ift nur niedrig, meift nur fo hoch, dafs die Hinterfitzenden ihre Füfse nicht auf den Vorderfitz ftellen können; häufig erhält die Rücklehne einen fchmalen gepolfterten Streifen. Im III. Rang erhalten die Holzfitze meift keinerlei Rücklehne ; häufig find es einfache Holzbänke. Wenn die Plätze nicht in anderer Weife von einander abgegrenzt find, fo tue man dies durch auf die Bänke aufgenagelte Leiften. In den Logen werden Stühle aufgeftellt.

In Fig. 39 (S. 35) ift die Einrichtung der unterften Sitzreihe (Parkett) im Zirkus Fernando zu Paris dargeftellt; Fig. 53 bis 55 ³³) zeigen nunmehr die Sitzreihen im I., II. und III. Rang.

32-

Stehplätze.

33-

Unterftützung

der

Sitz- und Stehplätze.

Die Sitzreihen der einzelnen Ränge werden durch radial angeordnete Gänge, die mit Stufen verfehen find, unterbrochen. Mehr als 25 Sitzplätze follten in ununterbrochener Reihenfolge nicht nebeneinander gelegen fein, und auch dies fetzt voraus, dafs der Ab-ftand der Sitzreihen nicht unter

90cm beträgt. Je kleiner diefer Abftand ift, defto geringer follte jene Zahl von Sitzplätzen fein. Geht man bezüglich diefes Ab-ftandes bis zur niedrigften noch zuläffigen Grenze herab, fo follten nicht mehr als 15 Plätze ohne Unterbrechung nebeneinander angeordnet werden.

dem

Hinter

oberften (meiftens III.) Rang der Sitzreihen wird bisweilen ein Rundgang mit Stehplätzen angeordnet, wie Fig. 18 (S. 20), Fig. 25 (S. 24), Fig. 40 (S. 36) u. Fig. 44 (S. 39) dies zeigen. Für jeden Zufchauer ift mindeftens eine Grundfläche von 0,20, beffer 0,25 qm zu rechnen. Nach der B. P.-V. dürfen fogar auf 1 qm Grundfläche höchftens 3 Perfo-nen gerechnet werden.

Die Sitzreihen und die fie umgebenden Stehplätze ruhen in der Regel auf radial aufge-ftellten Bockgerüften, welche meift aus Holz konftruiert find.

Zirkus Renz zu Berlin³¹). (Siehe den Grundrifs in Fig. 42, S. 37.)

4-

Wefenberg.

Arch. :

•iS -Sij

Hj iPIrinjE.I

tl

LJ.

......

san

LJ

SS

1»

Die B. P.-V. fordert, dafs der Unterbau zur Unterftützung der Sitzreihen des Zufchauerraumes aus unverbrennlichem Material herzuftellen ift.

In diefer Unterftützung der Sitzreihen follten Diagonal-verftrebungen niemals fehlen, und zwar follten folche fowohl in der Ebene eines jeden Bock-geriiftes, als auch zwifchen den

i.

Hauptachfe.

nach der

Schnitt

benachbarten Gerütten (alfo gewiffermafsen parallel mit der Kreislinie des Amphitheaters) angeordnet werden. Der Berechnung des fraglichen Unterbaues ift eine Belaftung von 400 für lqm Grundrifsfläche (Gewicht der mit Zufchauern befetzten Sitzreihen) zu Grunde gelegt worden.

Als Beifpiel eines derartigen aus Holz hergeftellten Unterbaues ift die ein-fchlägige Konftruktion im Zirkus in der Friedrichftrafse zu Berlin durch Fig. 56 u. 57 ³⁴) mitgeteilt.

Fig. 52.

las

:r

uf

Ii

ü¹

-•u--

Sy?

ii

m*

§fn$

_ s    rf h. 1 ' i_:;iji _ _

MgMiQga

J*

WmËÊÊÊL

AAJIiiB

msÊÊSÊÈÊ,

'•-V

lAC

4M!

ÏS-

gfljÉgpiij

Sgl

>"A

mm

SÜSS

sss

*ir

MX,

El

ai

;;

iS

*& - à ï

u;

O’lt

;egr

iff

mm-

5E

!E

Mi¹

w.

fÿ?

11,1

mm H 1 Sfpgi

ü

i||ol

il

MAU.) J J: lE

si

asaMBHRajj i vs

2Z':

«twBWgïï

fc-r '■ "

•.-.A’’

mmm

J--A?

I»*

mg?

A JèM

■ '■

il

IM

(n

Slpr.

j^faàatoiLftepS^A---^

Cirque d.i Château-d*eau zu Paris³²). Arch. : Gridaine.

Die hölzernen Sitzreihenträger j (Fig. 57) werden zunächft von den wagrechten Balken r getragen und letztere durch die Streben t geftützt ; Kopfbänder u dienen zur Abfteifung zwifchen den Konftruktions-teilen r und u. Die Sitzreihenträger r find mit ihrem Fufse in die radial gelegte Schwelle v verfetzt ; die unter letzterer befindlichen Lagerhölzer w füllen das Durchbiegen der Schwelle verhüten. Um die Sitzreihen felbft zu bilden, find auf die Träger r (Fig. 56) Knaggen k aufgenagelt; jede Knagge trägt das Sitzbrett b der betreffenden Reihe und den Fufsboden f der nächft oberen Sitzreihe. Die Bretter-ftücke p bilden die Verkleidung der Sitzbänke, und q find die Gegenlager der Knaggen.

Eine andere Holzkonftruktion diefer Art zeigt Fig. 48 (S. 43).

Im mehrfach erwähnten, aus Eifen kongruierten Zirkus Krembfer zu Berlin, deffen Gefamtanordnung in Fig. 31 (S. 27) fchematifch dargeftellt ift, ift auch der Unterbau der Sitzreihen (Fig. 58 ³⁵) aus Eifen hergeftellt.

Wie bereits in Art. 15 (S. 23) gefagt wurde, ift in jedem Halbbinder ein anfleigender eiferner

31) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1853, Bl. 37.

33) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1887, S. 193 u. 195.

MS'

ir

If

Fig- 55-

Sg|

f-

Sitzreihen im Zirkus Fernando zu Paris³³).

^p.ö w- Gr.

Fig- 56-

Fig- 57-

vr.

j¹

'Iso w. Gr.

41

i_S

vf

P¹

Unterftützung der Sitzreihen in einem älteren Zirkus zu Berlin³⁴). 'Iioo w. Gr.

Sitzreihenträger d angeordnet, der zugleich zur Verdrehung des Aufsenftänders c und der Freiilütze a dient. Er hat deshalb auch den auf die entfprechenden Teile des Zeltdaches, des Ringdaches, der zwifchen den beiden Dächern gelegenen Fenfterhochwand und der äufseren Umfaffungswand wirkenden Winddruck aufzunehmen. Dafs die wagrechte Seitenkraft des fo entflehenden Seitenfchubes durch die Zugftange e auf die Stützenfüfse übertragen wird, wurde an gleicher Stelle bemerkt.

Die Sitzreihenträger beftehen aus je zwei mit den Aufsenfeiten der Stege einander zugekehrten C-Eifen, welche an die Aufsenftänder und an die Freiftützen mit Winkeln angefchloffen find.

Während in Theatern Wandelhallen (Foyers) oder Wandelbahnen niemals fehlen, find fie in Zirkusgebäuden fehr feiten. Bisweilen ift mit dem Büfett oder den fonftigen Erfrifchungsräumen ein Gelafs verbunden, welches man als »Foyer« auffaffen darf; allein darüber hinaus ift für den fraglichen Zweck in nur wenigen Fällen Vorforge getroffen.

Im Zirkus Bufch zu Berlin ift in einem Zwifchengefchofs eine Wandelbahn angebracht, die fich um den ganzen Zufchauerraum herumzieht. Diefe langgeftreckte Halle ift durch 4m breite Treppen

unmittelbar von aufsen, durch zwei andere Treppen von der Eingangshalle aus zugänglich. Alle vom I. und II. Rang ausgehenden Treppen münden in diefe Wandelhalle, die während der Paufen auch als Aus-fchank benutzt wird.

Der Zirkus Fernando zu Paris befitzt gleichfalls eine folche Wandelbahn (Fig. 40, S. 36), welche den Zufchauerraum ringförmig umgibt und von der Wandelhalle aus, aber auch durch befondere Treppen zugänglich ift.

Ebenfo ift im Erdgefchofs des Cirque Royal zu Brüffel (Fig. 20, S. 21), und zwar im Hohlraum imter den Sitzreihen, eine ringförmige Wandelbahn vorhanden, welche durch die Schankwirtfchaft hindurchführt.

Wandelhallen

und

Wandelbahnen.

Fig. 58.

Pfosten, a.

ivùAauâiù r d Sitireüun

CT

Türen und Treppen, die aus dem Zufchauerraum führen, find fo anzuordnen, dafs die Mehrzahl der Be-fucher fich von der Manege abwenden mufs, um die Ausgänge zu erreichen.

Aeufsere Treppen find bei Zirkusgebäuden in hohem Mafse angezeigt und an den Aufsenwänden derfelben auch verhältnismäfsig leicht anzubringen. Tatfächlich find fie häufig zur Ausführung gekommen, wie Fig. 59 bis 61 ³⁵), fowie Fig. 36 (S. 33)» 43 (S. 38) u. 46 (S. 41) dies zeigen.

Unterftützung der Sitzreihen im Zirkus Krembfer zu Berlin ³⁵). ¹/ö0 w- Gr-

35-

Türen und Treppen.

3) Hohlraum unter den Sitzreihen.

Es ift ungemein naheliegend, den ziemlich umfangreichen Hohlraum, der unter den Sitz- und Stehplätzen des Zufchauerraumes entfteht, in nutzbringender Weife für die Künftler und das Publikum, erforderlichenfalls auch für die Verwaltung zu verwerten. Naturgemäfs miiffen alsdann die Bockgeriifte mit Zubehör, welche die Sitzreihen tragen, derart konftruiert werden, dafs die beabfichtigte Verwendung jenes Hohlraumes möglich ift.

In diefem Hohlraum pflegt man hauptfächlich unterzubringen : a) die zu den »Rängen« führenden Treppen; ß) Kleiderablagen für das Publikum ;

7) Erfrifchungsräume für das Publikum;

S) Toiletteräume, Aborte und Piffoire für das Publikum; e) Ankleideräume für die Künftler und fonftigen Darftellenden ;

C) Räume für die Sattlerei, für Arbeiterinnen, Dienftperfonal etc. ;

Handbuch der Architektur. IV. 6, f.

36.

Ausnutzung

des

Hohlraumes.

7]) Aufbewahrungsräume für Rüftungen, Geräte, Futterbeftände etc., und ft) den Umritt oder Reitergang.

In dem bereits mehrfach erwähnten Nouveau cirque zu Paris (Rue St.-Honoré) befinden fich unter dem Logenring der Reitergang und unter dem Galeriering die Reftauration, die Bedürfnisräume, die Requifitenkammern etc.

Fig- 59-

RESTAURAIT.,

/ ' RESTAPRANT^fl

Anficht der Eingangsfeite.

Fig. 61.

Fig. 60.

s!⁵"

Aufsijzrauii

S)

«§»

•AS

-rlöt-

Restaurant

Halle

[Buffet^

-Ausgang

Maijege

Requisiten

h5>

U-

Kasse

Eing.

Restauration

//

I

Untergefchofs.

Erdgefchofs.

1.500

<0 987654321 0

■0

37-

Reitergang.

Zirkus Krembfer zu Berlin³⁵). Arch. : Koenen.

Nach der B. P.-V. dürfen die Räume unter den Sitzen des Zufchauerraumes als Ankleideräume für das Perfonal, fowie zur Aufbewahrung von Dekorationen, Requifiten und Futterbeftänden nur dann benutzt werden, wenn fie von maffiven Wänden und Decken umfchloffen find und mit feuer- und rauchficheren Türen verfehen werden.

Bei grofsen Reiteraufführungen und dergl. müffen die Reiter und Reiterinnen nicht nur durch den von den Stallungen her nach der Manege führenden Gang in

letztere gelangen können, fondern auch durch den entgegengefetzten, in der Verlängerung der Eingangshalle für das Publikum gelegenen Eingang (fiehe Art. 19, S. 32). Zu diefem Zwecke mufs ein fog. Reitergang — nicht unter 2,25m, beffer 2,5 0m breit — vorhanden fein, der zwifchen den gedachten zwei Eingängen die Verbindung herftellt. Es ift naheliegend, denfelben in dem in Rede ftehenden Hohlraum unter den Zufchauerplätzen anzuordnen.

Der Querfchnitt durch den Reitergang im Zirkus-Diorama-Bau zu Leipzig ift aus Fig. 30 (S. 26) zu erfehen. — Im Grundrifs des Zirkus Renz zu Berlin (Fig. 42, S. 37) ift der Reitergang mit B bezeichnet. — Auch der Grundrifs des Zirkus Bufch zu Berlin (Fig. 46, S. 41) zeigt den fog. Umritt.

4) Erhellung, Heizung und Lüftung.

Die Erhellung des Zufchauerraumes und der Manege bei Tage gefchieht hauptfächlich in dreifacher Weife:

a) Mittels der Fenfter, welche in den Umfaffungswänden oberhalb der oberften Sitzreihe angeordnet werden.

ß) Mittels der Fenfter, die in der Hochwand untergebracht find, welche das zentrale Zeltdach von dem dasfelbe umgebenden ringförmigen Pultdach trennt.

7) Mittels beider Gattungen von Fenftern; alsdann dient das hohe Seitenlicht, welches die Fenfterhochwand einfallen läfst, zur Erhellung der Manege; hingegen beleuchten die in der Umfaffungswand angelegten Fenfter hauptfächlich den Zu-fchauerraum.

Für die Abenderhellung kommen faft nur Gasbeleuchtung und elektrifche Beleuchtung in Frage. Wo letztere anwendbar ift, wird man ihr heutzutage wohl überall den Vorzug geben. Insbefondere find es die Bogenlampen, welche in Zirkusbauten vielfach Anwendung finden.

Häufig wird im Mittelpunkt des Hauptbaues ein grofser Kronleuchter (aus Gasflammen oder aus Bogenlampen beftehend) angeordnet, und mehrere Kränze von kleineren Kronleuchtern oder einzelne Bogenlampen, die rings um die Manege angebracht find, vervollftändigen die Erhellung. Hierdurch wird tatfächlich ein gutes Ergebnis erzielt; doch ftört nicht feiten ein in der Mitte befindlicher Kronleuchter Trapez- und andere luftgymnaftifche Produktionen. Deshalb ift es vorzuziehen, Kronleuchter nur ringsherum im Kreife anzuordnen. Wenn die am häufigften vorkommende Dachgeftaltung (fiehe Art. 17, S. 27) in Ausficht genommen ift, fo bringt man die hauptfächlich erhellenden, alfo auch gröfseren Kronleuchter am beften zwifchen den Freiftützen an, welche die Fenfterhochwand und das zentrale Zeltdach tragen.

Kronleuchter erhalten am beften nach unten hängende Lichter; jedenfalls find fie fo anzuordnen, dafs nach unten fallende Schatten fo viel als möglich vermieden werden, um für die Manege überall gleiche Erhellung zu erzielen.

Wo weder Gas-, noch elektrifche Beleuchtung erzielbar ift, da können Pflanzenöle und Kerzen als zuläffig erachtet werden. Mineralöle füllten niemals Verwendung finden.

Wie in Theatern darf es auch in einem Zirkus an einer ausreichenden Notbeleuchtung mit Kerzen oder Rüböllampen oder mittels elektrifcher Glühlichtlampen, die von befonderen Zuleitungen gefpeift werden, nicht fehlen.

In einfachen Zirkusanlagen, namentlich bei vorübergehenden Bauten, wird zur kalten Jahreszeit die Erwärmung des Zufchauerraumes mit Manege wohl noch mittels

38.

Erhellung bei Tage.

39-

Erhellung bei Dunkelheit.

40.

Heizung.

4i-

Lüftung.

man

was

42.

Ankleide

räume.

eiferner Oefen — meift Regulierfüllöfen — vorgenommen. Bei befferer Ausführung folcher Bauwerke kommt ftets eine Sammelheizung zur Anwendung. Aeltere Zirkusgebäude haben Feuerluftheizung erhalten; in neueren Bauten diefer Art hat meiftens Dampfheizung (namentlich Niederdruck-Dampfheizung), aber auch Waffer-heizung eingeführt.

Indem bezüglich der Erwärmung fo grofser und fo hoher Räume auf dasjenige verwiefen wird, in diefer Richtung bei den Theatern (fiehe Kap. 9) gefagt worden ift, fei hier nur bemerkt, dafs im mehrfach erwähnten Zirkus Krembfer zu Berlin eine Mitteldruck-Wafferheizung zur Ausführung gekommen ift. Der Heizofen ift aufserhalb des Zirkusgebäudes in einer jede Gefahr ausfchliefsenden Entfernung erbaut und, da ein Schuppen dafür erfpart werden follte, in eine mit Wellblech abgedeckte Grube verlegt. Die Verteilung der Wärme wurde auf gleichmäfsigtte Weife dadurch bewirkt, dafs unter fämtlichen Sitzen ein Rohr herumgeführt wurde; dadurch kommt jedem einzelnen Befucher die Empfindung einer milden, angenehmen Wärme zu gute, und die Füfse werden von der ausftrahlenden Wärme unmittelbar umfpült. Die Manege, die fürftliche Loge, die Reftauration, die Konditorei, die Sattelhalle und die Schneiderei find durch befonders regel- und abftellbare gröfsere Heizkörper erwärmt, während die Ankleideräume der Künftler und die Stallungen vom Hauptfyftem aus mit erwärmt werden⁷).

Es wäre aller Anlafs vorhanden, in Zirkusgebäuden für künftliche Lüftung, die am beften an die Heizungseinrichtungen angefchloffen wird, in ähnlicher Weife Sorge zu tragen wie in Theatern. Indes wird aus Erfparnisgründen hiervon in den allermeiften Fällen abgefehen. Die Lüftung wird in der Regel durch die in Art. 38 (S. 51) näher bezeichneten Fenfter bewirkt, häufig auch noch durch die krönende Laterne, welche im höchften Punkte des Zeltdaches angeordnet wird und etwa 2m Durchmeffer erhält. Die lotrechten Wände diefer Laterne werden mit genügend grofsen Oeffhungen und letztere mit Jaloufieldappen verfehen.

e) Hinterhaus.

Am häufigften werden im Hinterhaus und an diefes unmittelbar anfchliefsend untergebracht : die Ankleideräume für die Künftler und andere Darftellende, die Stallungen und Tierkäfige, der Auffitz- oder Sattelplatz und die Vorratsräume für Heu etc.

An Ankleideräumen find erforderlich:

1) Je ein gröfserer gemeinfchaftlicher Ankleideraum für Figuranten und Figu-

rantinnen.

2)    Ankleideräume für die Künftler, nach Gefchlechtern getrennt. Für die hervorragenderen derfelben find abgefonderte Zellen, worin fich je eine oder zwei Perfonen ankleiden können, vorzufehen.

3)    Ein Raum für den Frifeur.

In Art. 36 (S. 49) wurde bereits gefagt, dafs die hier angeführten Räume nicht immer im Hinterhaus, fondern bisweilen (ganz oder teilweife) im Hohlraum unter den Zufchauerfitzen untergebracht werden.

Die Stallungen für die Pferde dürfen einerfeits nicht zu weit von der Manege entfernt und müffen andererfeits fo gelegen fein, dafs die Tiere durch den Lärm in der Manege nicht aufgeregt werden. Da es fich meift um das Unterbringen edler Pferde handelt, fo find die Stallungen nach den für Luxusftälle mafsgebenden Einrichtungen⁸) auszuftatten. Meift werden die Stände in zwei Reihen, mit einem etwa 3m breiten Mittelgang, angeordnet.

Die Stallungen find mit nach aufsen fich öffnenden Türen zu verfehen, um im Falle eines Brandes die Pferde rafch hinausführen zu können. Damit die Stall-luft möglichft wenig nach der Manege und dem Zufchauerraum gelange, hat man die Ställe mit wirkfamen Lüftungseinrichtungen zu verfehen ; auch ift auf diefen Punkt bei der Grundrifsanordnung der Stallungen Rückficht zu nehmen.

Weiters find geeignete Räumlichkeiten für Elefanten, Hirfche, Hunde, Efel etc. vorzufehen. Es empfiehlt fich, diefelben fo auszurüften, dafs fie tunlichft leicht abgeändert werden können ; da die Tierdreffur fich heutzutage auf eine ungemein grofse Zahl ganz verfchiedener Tierarten erftreckt, ift eine folche Einrichtung wünfchenswert.

Weiters follte man die Räume für das Perfonal, die Stallungen und Tierkäfige, ebenfo die Räume zur Aufbewahrung von Dekorationen, Geräten und Futter-beftänden vom Haupthaus, namentlich vom Zufchauerraum desfelben, durch unverbrennliche Wände und Decken trennen. Auch die Türen in folchen Wänden find feuer- und rauchficher herzuftellen.

Die Stallung fowohl, als auch die Verbindung nach der Manege müffen zugfrei gehalten werden. Deshalb empfiehlt fich die Anordnung von Doppeltüren und das Anbringen eines Wollvorhanges vor dem Haupteingang.

Bei befchränkter Bauftelle find die Stallungen auch fchon im Sockelgefchofs des Hauptbaues untergebracht worden. Hiervon war bereits in Art. 13 (S. 22) die Rede, wo auch fchon bemerkt wurde, dafs alsdann von den Stallungen nach der Manege eine Rampe angelegt werden mufs.

Auf dem Sattelplatz oder im Auffitzraum warten die Kiinftler unmittelbar vor ihrem Auftreten ; hier befteigen die Reiter ihre Pferde ; hier werden die Geräte, die bei der nächften Produktion gebraucht werden, in Bereitfchaft gehalten ; hier werden auftretende Gruppen, Aufzüge und dergl. vor dem Betreten der Manege geordnet etc.

Diefer Raum foil dem Zugänge zur Manege und den Stallungen möglichft nahe gelegen fein, alfo am beften auf dem Wege zwifchen beiden. Es ift vorteilhaft, denfelben am Zugang zur Manege, wenn möglich in der gleichen Achfe, mithin unter der etwa vorhandenen Bühne, unter der Mufikbühne, anzuordnen. Verfährt man in folcher Weife, fo liegt der Auffitzplatz nur zum Teile im Hinterhaufe, zum anderen Teile im Haupthaufe. Auch ift darauf zu achten, dafs die Wege nach den Ankleideräumen der Künftler nicht zu weit feien.

Für den Auffitzplatz ift gleichfalls wefentliches Erfordernis, dafs er zugfrei ift; deshalb mufs er durch Doppeltüren, Wollvorhänge etc. abgefchloffen werden.

Die zur Lagerung von Stroh, Heu und fonftigen Futterftoffen dienenden Räume brauchen nicht zu grofs bemeffen zu werden. Im Intereffe tunlichfter Feuer-ficherheit follte davon kein zu grofser Vorrat im Zirkus aufbewahrt werden.

Nach der B. P.-V. darf nur der für drei Tage erforderliche Vorrat in einem Zirkus gelagert werden.

f) Beifpiele.

Als Beifpiel für eine kleine Anlage und auch für eine folche, die in Holz konftruiert ift, diene der von Pmfinowski 1897 erbaute Sommerzirkus für die Flora zu Charlottenburg. Fig. 63 ftellt den Grundrifs diefes Bauwerkes und Fig. 62 den lotrechten Schnitt durch dasfelbe dar.

43-

Stallungen

und

Tierkäfige.

Ein Stall fur kranke Pferde, mindeftens einige Laufftände (Boxes) für folche, dürfen niemals fehlen.

44-

Auffitzraum.

45-

Räume für Futterftoffe.

46.

Beifpiel

Diefer Zirkus ifl in unmittelbarer Nähe des zur genannten Vergnügungsftätte³⁸) an der Wilmers-dorfer Strafse führenden Portals gelegen; er ift durch einen bedeckten Gang mit den an der Brauhof-ftrafse befindlichen Baulichkeiten verbunden. Die Bauart ift einfach: Holzgerüft mit Bretterverfchalung und Pappdach.

Der Grundrifs (Fig. 63) zeigt ein Achteck von 10,oom Seitenlange. Den Zutritt zum Zufchauer-raum vermitteln zwei 3,00m breite Eingänge, von denen der eine in der dem eben erwähnten Portal zunächft gelegenen, der andere in der der Berliner Strafse zugekehrten Achteckfeite fich befindet. Die

Fig. 62.

äussere steh. Platte

äussere steh. Platte

ym

Schnitt nach der Hauptachfe. ¹l250 w> Gr.

■T

Kebenrm.

Grundrifs.

Fig. 63.

Arch. : Prufinowski.

Manège

Bühne

*11000 w- Gr.

Menrm.

Sommerzirkus für die Flora zu Charlottenburg³⁹).

Mitte der Grundfläche nimmt die Manege von nur 12,00m Durchmeffer ein; um letztere herum ill ein 1,25 m breiter Gang frei, und an diefen fchliefsen fich die flaffelförmig anfteigenden Sitzreihen an, welche 466 Perfonen aufnehmen können. Um auch andere als Reit- und gymnaftifche Vorführungen zu ermöglichen, ifl an der dem Haupteingange gegenüberliegenden Seite eine Bühne mit den erforderlichen Nebenräumen ausgeführt.

Wie Fig. 62 zeigt, erhebt fich über der Manege und dem diefe umgebenden Gange ein Zeltdach von 12,oom Scheitelhöhe, welches von 8 hölzernen Freiflützen getragen wird; über den Sitzreihen und

³³) Siehe darüber Teil IV, Halbband 4 (Abt. IV, Abfchn. 2, Kap. 2) diefes «Handbuches«. ³⁹) Nach: Baugwks.-Zeitg. 1897, S. 355.

der Bühne befindet fich ein dem Gebäudegrundriffe entfprechend geftaltetes Pultdach. Diefe beiden Dächer find in jedem Binder durch doppelte Bohlenzangen und durch eine zweifache Verbolzung der Stützen miteinander verbunden. Der Seitenfchub des Zeltdaches wird durch eiferne Kreuze in den unteren Binderfeldern aufgenommen, deren Zugftangen durch einen Mittelring vereinigt find.

Fig. 64.

f>

ir

to

tl

H*

li i

'a

ii

».

JO

ił

TI

it

lill

.5

/5

is" I tfc

w...

5_\

/i*

i''/

f»

it.

Mr.

10

1:1000

10 8 6 4 Z 0

10

SO

50

40

Entwurf für einen Sommerzirkus in Fach werkbau⁴⁰).

I. Haupthaus (Manege und Zufchauerraum). — II. Stallgebäude und Dienftwohnungen. — III. Vorderhaus mit Haupteingang. — IV. u. V. Seitliche Anbauten mit Eingängen, Kaffen und Kleiderablagen, beftimmt für die Balkonfitze.

I. Wohnung des Hauswarts. 2,3. Sattel- und Auffitzplätze. 4. Dienftwohnungen.

.S- Flurgang.

6.    Schuppen und Magazin.

7.    Stallungen.

8.    Lichthöfe.

ç. Galerietreppen.

10.    Aborte.

11.    Notausgänge.

12.    Ankleideräume für die Künftler.

13.    Durchgang zur Manege.

14.    Mufikbühne.

15.    Parkett.

16.    Balkonfitze.

17.    Galerie.

18.    Kleiderablagen für das Publikum.

iç. Dienftwohnung.

20.    Kaffen und Dienftwohnung.

21.    Vorhalle und Haupteingang.

¹

Fakf.-Repr. nach: Revue gên. de Varch. 1854, PL 40.

²

21) Fakf.-Repr. nach: Berlin und feine Bauten. Berlin r8g6, S. 515.

³

   Fakf.-Repr. nach: L'émulation 1889, PI. 7—8.

⁴

   Fakf.-Repr. nach: Builder, Bd. 34, S. 1168.

⁵

   Fakf.-Repr. nach: Baugwks.-Ztg. 1876, S. 252.

⁶

   Fakf.-Repr. nach: Gazette des arch, et du bât. 1876, S. 12

⁷

) Nach: Deutfche Bauz. 1887, S. 239.

⁸

3T) Siehe Teil IV, Halbband 3, Heft 1 (Abt. III, Abfchn. 1, A, Kap. 2, unter a) diefes »Handbuches«.

Die Tiefe der Sitzreihen beträgt l,oom j fo dafs bei 35cm Bankbreite noch 65cm für den Gang übrig bleiben. Dafs und aus welchen Gründen die Manege um 3m unter Erdgleiche gelegt worden ift, wurde bereits in Art. 23 (S. 34) gefagt; hinzuzufügen wäre, dafs infolge diefer Anordnung auch bei bedeutender Sonnenwärme fich im Zirkus eine angenehme Kühle zeigt.

Fig- 65.

¹ to

/. Zirkusgebäude.

Grundrifs des Erdgefchofies.

A.    Hauptveftibül.

B.    Reitergang.

C.    Bühne.

D.    Pferdeftälle.

E.    Arena.

K.    I. Rang.

L.    Sattelkammer.

a, b. Aborte und Pifioire. c, c. Kleinere Eingangshallen zum II. Rang und zu den Galerien. d, d. Kaflenräume.

g, g. Konditorei und Erfrifchungsräume. k, k. Räume für Requifiten und Sattler-werkllätten.

Treppen zum II. Rang und zu den Galerien. n. Sattelplatz.

o, p. Treppen zu den Ankleideräumen für die Künftler.

q.    Ein- und Ausgänge für die Künftler.

r.    Aborte für das Stallperfonal.

.c. Stall für kranke Pferde.

t. Aufgang zur Hofloge. z, z. Treppen zum II. Rang und zu den Galerien.

ad

-J

l/l

mes

Ile;

fi

nrm

o-=

bd

r~

W.'l

<L>

Ti

P-

ca

CA

C,

ts

cd

M.

; _____f

i—

■ET5

ta

III. Wohnhaus.

Grundrifs des Erd- und I. Obergefchoffes.

rR

1.    Eingang zum Grundftück, durch 2 Ge-fchoffe reichend.

2.    Eingänge und Flure der Wohnungen.

3.    Küchentreppen.

4.    Haupttreppe.

3. Wohnzimmer.

6.    Küchen.

7.    Mädchenftuben.

5.    Speifekammern. ç. Badeftuben.

10. Aborte.

Bn

21

SL

nr

BA

3,

1er? li

LU

ir*

OD

\s

UL

MMII

J_

tîf

to

za

"io/tr

Zirkus Renz

Fig. 66.

nr

iJ

11

iJ

II. Zirkusgebäude.

Grundrifs in der Höhe des II. Ranges.

C‘. Schnürboden (fiehe nebenftehend unter

C).

11

sTo

ii

JJ

----A

£'. Arena (fiehe nebenftehend unter £).

F.    Logen.

G.    Sperrfitze.

H.    Saal für Dekorationsgegenflände und Requifiten, darüber Säle für gymnafti-fche und Turnübungen, fowie Maier

JJ

Ülpa"

thal.

•I

•i

-rrv

«i-

UJ53

•i

Z. Orchefterloge.

u. Ankleideräume für die Künftler.

\v. Ankleideräume für die Künftlerinnen.

w.    Flurgang, am Ende desfelben Aborte.

x.    Loge und Nebenräume für den Hof.

y.    Profzeniumsloge.

m,

rm

//

IV. Grundrifs des Wohnhaufes.

Uebrige Gefchoffe.

Räume wie nebenftehend im Erd- und I. Obergefchofs ; nur über dem Eingang / '2 Zimmer und über J (hinter den runden Küchentreppenräumen Küchen ; über einer Wohnung unten oben je 2 Wohnungen.

■3a

3.

üäi

\S

’t

LI

El

zu

Berlin ⁴¹).

47-

Beifpiel

II.

48.

Beifpiel

III.

49.

Beifpiel

IV.

um

5°-

Beifpiel

V.

In der unten genannten Zeitfchrift⁴⁰) ift für Zirkusbauten auf dem flachen Lande, wo folche Gebäude nicht feiten im Sommer binnen verhältnismäfsig kurzer Zeit und mit tunlichft geringen Koften auszuführen find, ein Entwurf mitgeteilt, der durch Fig. 64 ⁴⁰) im Grundrifs wiedergegeben ift. Dabei ift Fachwerkbau zu Grunde gelegt, und die in Art. 15 (S. 23) niedergelegten Bemerkungen für Ausführungen diefer Art haben Berückfichtigung gefunden. Obwohl diefer-Entwurf nicht ganz einwandfrei ift (man beobachte z. B. die gewundenen Galerietreppen in den vier Ecken des Haupthaufes etc.), fo ift der Grundgedanke intereffant genug, um den Entwurf an diefer Stelle aufzunehmen.

Man darf wohl den Stammvater der Zirkusfamilie Renz als den »Ahnherrn« der neuzeitlichen Zirkusanlagen in Deutfchland betrachten, und deshalb dürfte es gerechtfertigt fein, an die Spitze der Beifpiele für gröfsere Bauwerke diefer Art den Zirkus Renz zu Berlin zu ftellen. Die Grundriffe diefes an der Lindenftrafse zu Anfang der Achtzigerjahre errichteten Gebäudes find in Fig. 65 u. 66⁴¹) wiedergegeben ; der Schnitt nach der Hauptachfe desfelben wurde in Fig. 51 (S. 46) mitgeteilt. Das Zirkusgebäude, einfchliefslich der zugehörigen Stallungen, wurde auf dem rückwärtigen Teile des betreffenden, 9685 meffenden Grundftückes angeordnet, während auf den vorn an der Strafse befindlichen Teil ein im Grundrifs huf-eifenförmig geftaltetes Wohnhaus von 45,19 m Frontlänge geftellt wurde; das letztere enthält die Wohnung des Befitzers, im übrigen Mietwohnungen.

•Eine umfangreiche Anlage ift der Zirkus Bzifch zu Berlin (Fig. 67⁴²), der durch Blumberg & Schreiber auf dem Hinterlande eines fiskalifchen, für eine Reihe von Jahren verpachteten Grundftückes erbaut wurde; letzteres liegt an der Burgftrafse und ift einerfeits von der Spree, andererfeits von der Stadtbahn begrenzt. Der Zufchauerraum fafst 4330 Perfonen.

Eine neu angelegte, 19m breite Zufahrtsl'trafse vermittelt den Verkehr zwifchen der Burgftrafse und dem Zirkus. Der Zufchauerraum ift in Eifenfachwerk und die Vorbauten, fowie das Stallgebäude find maffiv hergeftellt. Bemerkenswert ift die in einem Zwifchengefchofs angelegte Wandelhalle, die fich den ganzen Zufchauerraum zieht und von der bereits in Art. 34 (S. 49) die Rede war ; diefelbe ift durch 4m breite Treppen unmittelbar von aufsen, durch zwei andere von der Vorhalle aus zugänglich. Alle Treppen des I. und II. Platzes münden in diefe Wandelhalle, in der während der Paufen Erfrifchungen verabreicht werden. Wie fchon in Art. 25 (S. 35) gefagt wurde, ift quer durch die Manege ein 8,00ra breiter und 2,20m tiefer Graben angeordnet, der bei überfchwemmter Arena zum Durchfchwimmen für Pferde, Elefanten etc. benutzt wird. — Die Stallungen bieten Raum für 123 Pferde; überdies find in den gegenüberliegenden Stadtbahnbogen auch noch Pferde untergebracht. — Die Baukoften haben, einfchl. der Her-ftellung der Zufahrtsftrafse etc., 400000 Mark betragen⁴³).

Der Zirkus Renz zu Hamburg, in Fig. 68 u. 69 ⁴⁴) durch zwei Skizzen veran-fchaulicht, wurde von Ernft Re?iz auf einem vom Staate ihm vermieteten Platze in St. Pauli, an Stelle eines 1887 abgebrannten proviforifchen Zirkus, 1888 — 89 nach v. Koch's Plänen unter Ausfchlufs aller verbrennlichen Bauftofie erbaut.

Derfelbe hat die übliche Form der neuzeitlichen Zirkusgebäude, mit ange-fchlofienen umfangreichen Stallungen, Inventurgelaffen etc. Die Ankleidezimmer der Künftler find im Obergefchofs der Anbauten und im Vorderhaus ift eine Dienft-wohnung untergebracht. Infolge der zahlreichen Treppen und Ausgänge kann das Entleeren des Zirkus in ungemein rafcher Zeit erfolgen.

⁴⁰) Nach: Deutfchfes Baugwksbl. 1887, S. 67.

*1) Fakf.-Repr. nach: Baugwks.-Ztg. 1876, S. 237.

⁴'²) Fakf.-Repr. nach: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 5x5.

⁴³) Nach ebendaf.

4t) Fakf.-Repr. nach: Hamburg und feine Bauten etc. Hamburg 1890. S. 144 u. 145.

fnnf

Der durch die Skizzen in Fig. 70 bis 72 ⁴⁵) dargeftellte Zirkus zu Cöln wurde für 0. Carré nach NagelJ'chmidis Plänen erbaut; Anfangs April 1878 wurde damit begonnen, und in kaum ³/4 Jahren war das Bauwerk fertiggeftellt.

Die überbaute Fläche mifst rund 3150; die Hauptfront ift 33m lang und 15mhoch; das Vorderhaus enthält zwei Cafés, zwei Reflaurants, 22 Zimmer, Küchen etc. und 3 Haupteingänge.

5i-

Beifpiel

VI.

Fig. 67.

Aufritt

'v.Occh.

v.tf.Gallcr.

Z\

NT

Sü’

Manege

il

IÏ

ïi-ÎZrM

7KUbl.J! |

;6

Küche

BufC

v.d.Galler.

Schänke I

Vonhalle

cttTid

15_£0m

Zirkus Bufch zu Berlin ⁴-). Arch. : Blumberg àf Schreiber.

Der Zirkus mit Bühne hat eine Tiefe von 56.50m, eine Höhe von 24,50m und fafst 3000 Zu-fchauer; die Stallungen können 90 Pferde aufnehmen. Der Zufchauerraum befttzt ftufenförmig anfteigend 5 Reihen Sperrfitze, 40 Logen für je 4 Perfonçn, einen I., einen II. Rang und eine Galerie; für jeden Rang find 1 Eingang und 4 Ausgänge gefchaffen, welche mit den bezüglichen Reftaurationsräumen der betreffenden Gefchoffe in Verbindung flehen. Sämtliche Flure und Flurgänge find gewölbt.

⁴⁵) Fakf.-Repr. nach: Köln und feine Bauten. Köln 1888. S. 582 u. 583.

yl

□ CL)

>V

U..

$tal lu ng

ïïTT

/'v

Schnitt.

Fig. 69.

O®

•. •

xc

if

Fig. 68.

XX

ms

XJXA

-,

ol

Vorplatz

.0^

(fXy€

o*/

■r~A:A

P\ °0J

<0

A.

-A

3"

■ZA£=sr

ac

»14

11

10 m

Grundrifs.

Zirkus Renz zu Hamburg⁴⁴).

Arch. : v. Koch.

Der Zirkus wird durch eine Warmwafferheizung, deren Röhrenleitungen unter den anfteigenden Zufchauerfitzen liegen, erwärmt. Wird das Gebäude zu theatralifchen Zwecken benutzt, fo werden Verbindungsröhren an die ebenerwähnte Heizanlage unter dem Podium angefchloffen, um dadurch eine gröfsere Heizfläche zu erzielen.

Die Ueberdachung des Haupthaufes wurde mittels ftichbogiger, armierter Eifenträger bewirkt, zwifchen denen Schwemmfteinkappen, der Bogenform folgend, eingefpannt find. Die Umfaffungsmauern

find gleichzeitig Brandmauern der Nachbargrund-ftücke und haben erft in einer Höhe von 8m Fenfter; deflenungeachtet ift auch bei Tage die Erhellung ganz genügend und angenehm.

Die Ausführung ift eine tunlichft fpar-fame; allein mittels ausgedehnter Wand- und Deckenmalereien, die allerdings nur dekorativ behandelt find, ift eine angemeffene Wirkung erzielt worden.

An der rechten Seite der Bühne befindet fich die für die Manegevorftellungen beftimmte Mufikbühne und links ein Zufchauerraum für die Mitglieder der Truppe. Von den Parkett- und Logenfitzen aus können mittels Treppen die Manege und die Pferdeftälle in den Zwifchen-paufen betreten werden ⁴⁶).

Ein einfchlägiges in Eifen kon-ftruiertes Bauwerk von grösserem Umfange ift der 1887 erbaute Zirkus Krembfer zu Berlin, von dem Fig. 73 u. 744 7) die äufsere Anficht und den Grundrifs darftellen, während in Fig. 26 u. 27 (S. 25) u. 58 (S. 49) bereits Einzelheiten der Eifenkonftruktion mitgeteilt worden find.

Fig. 70.

ma

Li

Längenfchnitt.

Fig. 71.

II

52-

Beifpiel

VII.

Grundrifs der Galerien.

Fig. 72.

VT9

pTriTrrmnm

M,V ^ 4

Es lag nicht in der Abficht des Zirkus-befitzers, ein dauerndes Gebäude aufzuführen; fondern es wurde der Bau eines leichten Bau-

ta

l'j li I rl 1 ! FFF 11

Werkes auf dem gemieteten Graf I.ehnderff’khtn Grundftück an der Spree in Ausficht genommen. Von der Verwendung einer Holzkonftruktion wurde wegen der baupolizeilichen Schwierigkeiten Abftand

Da überdies damals

11.1.11 HI !Ji II

Grundrifs der Reftaurationsräume, der Manege und der Pferdeftälle.

Zirkus Carré zu Cöln⁴⁵).

Arch. : Nagelfchmidt.

genommen.

die Eifenpreife überaus niedrig waren, fo lag es nahe, zur Ausführung in Eifen zu fchreiten, und die Berliner Mafchinenfabrik Cyclop (Mehlis 6° Behrens) bekam den Auftrag, den in Rede Behenden Zirkus ganz aus Eifen zu erbauen.

Koenen erhielt die Weifung, die Baupläne und im befonderen den Entwurf für die Eifenkonftruktion auszuarbeiten. Mitte September 1887 wurde mit dem Aufbau des Zirkus begonnen, und Ende November des gleichen Jahres fand die erfte Vorftellung ftatt.

Der Grundrifs (Fig. 74) zeigt in der Mitte die Manege

von 13,oom Durchmeffer, umgeben von einem 1,00« freien Gange. Von letzterem fteigen die Sitzreihen unter einem Winkel von ca. 25 Grad ftaffelförmig an; fie find an

zwei auf einer Durchmefferachfe (der Hauptachfe) einander gegenüberliegenden Stellen durch 4,00 m breite Gänge unterbrochen, von denen fich der eine unmittelbar an die Eintrittshalle

⁴⁶)    Nach ebendaf. S. 582.

⁴⁷)    Nach: Deutfche Bauz. 1887, S. 193.

für das Publikum anfchliefst und fo den Haupteingang in den Zirkus bildet, während der andere haupt-fächlich den Künftlern als Zugang zur Manege, zugleich aber als Notausgang dient. Beide Zugänge find zum Teile überbaut : über dem Haupteingang befindet fich die Loge für hohe Herrfchaften und über dem entgegengefetzten Eingang die Mufikbühne. In der die Hauptachfe rechtwinkelig kreuzenden Durchmeffer-

Fig. 73-

RESTAURAifT

f RE5T*Pa»NT. Ü

Anficht der Eingangsfeite.

Fig. 74-

'S?

- '

i:

Aufsi} zrauih

S)

i Notj-Ausgang_

Requisiten;

S>

>V

Tot-

Manege

tA

Restaurant

HSkr^t

Haupt _Eir jan_g

asse

Kasse

tzo

1    ” fEïïTM

/// Restauration

Grundriffe.

1:500

10

10

-t

15

20™

Zirkus Krembfer zu Berlin⁴⁷). Arch. : Koenen.

achfe find zwei weitere Notausgänge von je l,40m Breite unter den Sitzreihen hindurchgeführt. Der Hohlraum unter letzteren wird zum Aufftellen der Pferde und zum Lagern von Requifiten benutzt.

Vor dem Haupteingang ift dem Haupthaufe ein Vorderhaus angefügt, das die geräumige Eingangshalle nebft zwei Kaffen, fowie rechts und links je einen Erfrifchungsraum enthält. Hinter dem gegenüberliegenden Eingang, alfo gleichfalls in der Hauptachfe, befindet fich der Hinterbau, worin der Auffitzraum, ein Requifitenmagazin und ein Ankleideraum untergebracht find.

Der Manege zunächft find die fog. Sperrfitze angeordnet, die vom inneren Zirkusraum zugänglich find. Diefen folgen die Logenreihen und dann die Sitzreihen I. und II. Ranges, die fämtlich vom Haupteingange aus durch befondere Treppen zu erreichen find. Zu den Stehplätzen der Galerie führen vier

äufsere Treppen. jjDer Zufchauerraum fafst 3500 bis 4000 Perfonen.

Auch hier befteht der Aufbau des Zirkusgebäudes, abgefehen vom vorderen und hinteren Anbau, aus einem mit einem Zeltdach überfpann-ten Mittelteile und einem letzteren ringförmig umgebenden, etwas niedrigeren und mit einem Pultdache überdeckten Aufsen-teil. Beide Teile werden durch eine Freiltützen-ftellung getrennt : 12 Frei-ftützen, auf einer Kreislinie von 21,80 m Durchmeffer aufgeftellt, find die Träger des Zeltdaches und der beide Dächer fchei-denden Fenfterhochwand. Der gefamte Durchmeffer des ganzen Haupthaufes beträgt, zwifchen den Stützen der Umfaffungs-wand gemeffen , 38,oom.

Die Eifenkonftruk-tion diefes Bauwerkes iff in Art. 15 (S. 23), jene des Sitzreihen-Unterbaues in Art. 33 (S. 47) be-fchrieben. An errtgenann-ter Stelle iff auch mitgeteilt , dafs, um den auf dem gemieteten Grund-flück errichteten Zirkusbau leicht abbrechen und nach einem anderen Orte behufs dortigen Wiederaufbaues verfchicken zu können, derfelbe vollftän-dig zerlegbar eingerichtet iff. Sämtliche Konftruk-tionsteile find nur bis zu folchenAbmeffungen durch Niete miteinander verbunden, dafs fie fich noch ohne Schwierigkeiten auf

Eifenbahnwagen verladen laffen. Im übrigen iff die Zufammenfetzung durch Schraubenverbindungen bewirkt. Aus gleichem Grunde find die Pforten der Umfaffungswand und der Freiftützen nicht aut gemauerte Fundamente, fondern mit breiten und wohlverfteiften Eifenfüfsen unmittelbar auf den Baugrund gerteilt,

Fig. 76.

Fig. 75-

un g

Bühne

SP

Manège

Foyer

51 I

C=1

t=5

Stall

meister

Ln

Stalin

v,

11

Obergefchofs.

k~r

S--

1:500

Untergelchofs.

Zirkus Fernando zu Paris⁴⁹).

Arch. : Gridaine.

mi

mm

VÆ.

VM

Fig- 77-

XL

PL

II

11

\\M ^

MJ

11

VN

ïftüÂ

M:

Pi

Yl

El

ftI

pi!

S--

0--

S--

« «<7 -

}r“7'    — _‘7

1=1

Sp

•_i:

=H—

a

as

ht

iuu.J_ir

io

Aeufsere Anficht.

1:250

7    8    9    10    11

Minfi

:□!

r1—i

EE

»?

HI

—~—~—Iflü

b-H-H

■f-----oil —

-------orf „

-----08 4 -

ftCv*-on f -V

S»......■—

5t||>

□o

r;r

B3 :tr

- - oo f

7\

Fig. 78.

s

-E3

«

⁵=®«=

là

-- * i

le

<2 S ^    ?

Ji

ai

yrf

„di

Pi

"1~~

mm

In

ml

ii

fc,

SLtr-'-

rm,.

------Og.

4l

hi

si

si

if

'•"Hi

hmL-J=

ÏM

li!'

-I

Si i

ip i

- <rh-

iHn®

Schnitt nach der Querachfe.

Zirkus Fernando zu Paris⁴⁹).

Arch.: Gridaine.

53-

Beifpiel

VIII.

deffen Belaftung nirgends über 2,5 für 1 qcm hinausgeht. Für die Lüftung des Zufchauerraumes ift, abgefehen von den Fenftern, durch eine auf dem Zeltdache aufruhende Laterne von 2,oom Durchmeffer geforgt, welche ringsum mit Jaloufieklappen verfehen ift. Zur kälteren Jahreszeit gefchieht die Erwärmung des ganzen Gebäudes durch eine Mitteldruckwafferheizung, welche in Art. 40 (S. 52) befchrieben worden ift⁴⁸).

Für einen durchweg maffiv ausgeführten Zirkus diene zunächft der Cirque Fernando zu Paris, der nach den Entwürfen von Gridaine 1874—75 erbaut worden ift, als Beifpiel. In Fig. 76 wurde der Grundrifs des Obergefchoffes nochmals mitgeteilt; Fig. 75 zeigt den Fundamentplan diefes Bauwerkes; aus Fig. 77 u. 78 find die äufsere Anficht und ein lotrechter Schnitt zu entnehmen.

Diefer Zirkus wurde an derfelben Stelle des Boulevard Rochechouart errichtet, auf der früher ein vorübergehender Bau für gleiche Zwecke geftanden hatte. Der Bauplatz ift nahezu quadratifch geflaltet : 42,30m lang und 41,50m tief. Der Hauptbau hat 35,00 m äufseren Durchmeffer und mifst zwifchen zwei

Grundrifs in der Höhe der königl. Loge.

I'll il If I

Orchester.

Arena-

Ko/niçJ. Loç\en

Konigl.

iRäumel

iï

1 V ........ P-OA

i!

its

ŁJ3

Fig. 79.

entgegengefetzten Seiten des Sechzehneckes 34,iom. die Konftruktion der fie umfchliefsenden Schranke ift in Fig. 39 (S. 35) dargeftellt.

Die Manege befitzt einen Durchmeffer von 14,oom;

Das Dach ift ähnlich wie bei dem vorhergehenden Bauwerk geflaltet (Fig. 78); die 16 eifernen Freiflützen im Inneren des Haupthaufes find in einem Kreife von 22,50 m aufgeftellt. Die Gefamthöhe des

Gebäudes beträgt bis zum Scheitel der Laterne 21,4om-

vorn links durch Kaffenfchalter und

Im Erdgefchofs find die dreieckig geflalteten Zwickel des Bauplatzes, welche zwifchen dem Haupthaufe und der das nahezu quadratifch geftaltete Grundftück einfchliefsenden Einfriedigung entftehen, wie folgt ausgenutzt : vorn rechts durch ein Café und eine Wirtfchaft Eingänge, rückwärts durch Stallungen für 24 Pferde.

Im Obergefchofs (Fig. 76) befindet fich feitlich und im Hintergrund die Wohnung des Direktors; links find die Logen der Stallmeifter und der Reiterinnen untergebracht. Der Wandelfaal mit drei Balkon-fenftern nimmt die Mitte der Hauptfchaufeite (am Boulevard Rochechouart) ein ; unter demfelben ift der Haupteingang für das Publikum angeordnet (Fig. 77).

48)    Nach ebendaf.

⁴⁹)    Nach: Nouv. annales de la conßr. 1876, PI. 41—44.

t’

Erdgefchofs.

»!

U 3)S

/)

Vfr-

•V

j--=;-i

il

«5

Xs

■>

VV

to

Arena

*■!

r.**¹

f*5;

Magaz.

Magaz.

Vestibül e

Haupt-

eing.

:;~

V»

//

//

■**

\ 4-

*0$»

v>V ./

C afé

ÔU13

■V

K.iZS

// 2 U a    • »'.

£    e-' ,', nBT s ',1

;.‘=

.=jj

•18 '"hi

‘%

Büffel

Brüffel ü).

Arch. : Kühnen.

zu

Untergefchofs.

Cirque Royal

WiOZ

15

r-Ą

10

Stallung

Geschirre

Sättel

Sta.lf'.unç

Keller

1:500

y - : • 'J

Z&ÿ>>

: - 7)

il

10 987654321 0

<v

Fig. 80.

54-

Beifpiel

IX.

55-

Beifpiel

An den Wandelfaal fchliefst fich eine ringförmige Wandelbahn an, welche rings um den Zufchauer-raum herumführt, die aber auch durch befondere Treppen erreichbar ift.

Sowohl die Sparren des Zeltdaches als auch diejenigen des ringförmigen Pultdaches find als Gitterträger ausgebildet (Fig. 78); die Freiftützen find gufseiferne Säulen von 28cm gröfstem Durchmeffer, die auf gemauerte Sockel aufgefetzt find; letztere fügen fich im unteren Teile in das übrige Fundamentmauerwerk ein.

Die Sitzplätze des I. Ranges, deren Konftruktion durch Fig. 53 bis 55 (S. 48) veranfchaulicht ift, find 75cm tief (von Rückenlehne zu Rückenlehne gemeffen) ; im II. Rang beträgt diefes Mafs 65 cm und im III. Rang 60cm ■ Im ganzen fafst der Zufchauerraum 2080 Perfonen.

Die gefamten Baukoften haben 404000 Mark (=505000 Franken) betragen; dazu kommen die Koften des 1600 üm grofsen Bauplatzes mit 411000 Mark (=464000 Franken⁸⁰).

Ein gleichfalls vollftändig maffiv ausgeführtes Bauwerk ift der nach Kühnen s Entwürfen 1876—77 errichtete Cirque Royal zu Brüffel (Fig. 79 bis 81 ⁵¹).

Als Bauplatz wurde ein fehr gtinftig gelegenes Grundftück von 2,24 a Flächenausmafs, welches fich an der Rue de /’Enfeignement mitten im Quartier Notre-Dame-aux-Neiges befindet und 280000 Mark (—350000 Franken) gekoftet hat.

Der Haupteingang für das Publikum (Fig. 81) ift im Vorderhaufe an der genannten Strafse gelegen, 5,50 m breit und führt zur Eingangshalle, wo fich die Kaffenfchalter und die verfchiedenen Türen, die zu Treppen des Logen- und der übrigen Ränge führen, befinden. Links vom Haupteingang ift ein Café vorhanden und neben diefem ift ein befonderer Eingang für den königlichen Hof vorgefehen; letzterer führt unmittelbar zur grofsen Ehrenloge mit ihrem Zubehör, von der bereits in Art. 30 (S. 45) die Rede war. Aufserdem find noch zwei Nebeneingänge von 3,50 und l,so m Breite vorhanden.

Das Haupthaus hat im Grundrifs die Geftalt eines regelmäfsigen Zwanzigeckes; der Durchmeffer des eingefchriebenen Kreifes mifst 37m; die Höhe des Haupthaufes beträgt, vom Fufsboden der Manege bis zur Decke der Laterne gemeffen, 24,5om, was für jeden Zufchauer 75 cbm Luftraum ergibt. Die Manege hat 13,00 m Durchmeffer.

Die Sitzplätze beftehen aus 750 Parkettfitzen, 52 Logen und den Plätzen auf der I. und II. Galerie (fiehe Art. 29 und Fig. 49, S. 42 u. 44); im ganzen fafst der Zufchauerraum 3500 Perfonen. Hinter den Logen befindet fich ein ringförmiger Gang von 1,50m Breite. Zu jeder der beiden Galerien führen zwei befondere und voneinander unabhängige Treppen. Von der im Erdgefchofs (Fig. 81) im Hohlraum unter den Sitzplätzen angeordneten Wandelbahn war bereits in Art. 34 (S. 49) die Rede.

In Art. 13 (S. 22) wurde mitgeteilt, dafs wegen Platzmangels die Stallungen und Ankleideräume nicht in einem befonderen Hinterbau , fondern im Sockelgefchofs des Haupthaufes (Fig. 80) untergebracht find. Zur Manege führt eine Rampe, welche 14cm auf das lauf. Meter anfteigt und mit hochkantig geftellten Backfteinen abgepflaftert ift. Die Stände umgeben zum Teile die Grundmauer der Manegenfehranke und fchliefsen fich zum anderen Teile an die Umfaffungsmauern des Haupthaufes an; die beiden ringförmig geftalteten Standreihen laffen einen Mittelgang von 5,oöm frei und können 100 Pferde aufnehmen; auf jedes Tier entfallen 45 cl3m Luftraum. Sieben Lüftungsfchlote, in denen Lockflammen angebracht find, fichern den Zutritt von frifcher Luft (162cbm in der Stunde für 1 Pferd).

Unter der Manege befindet fich die Sattlerei, und unter diefer flehen zwei Luftheizungsöfen, welche das Haupthaus mit Zubehör und die Ankleidezimmer der Künftler erwärmen.

Die Mauern des Sockelgefchoffes und die Umfaffungswände des Haupthaufes find aus Backftein-mauerwerk, die Hauptkonftruktionsteile des Inneren und des Dachwerkes aus Schmiedeeifen, das übrige aus Holz hergeftellt. Das Dach ift mit Zinkwellblech gedeckt. Die das Zeltdach tragenden Freiftützen find aus vier Winkeleifen von 75cm Schenkellänge zufammengefetzt, die durch eine gufseiferne Hohlfäule ummantelt find.

Die Gefamtbaukoften haben rund 336 000 Mark (= 420 000 Franken) betragen, was für lqm überbauter Grundfläche 192 Mark (=240 Franken) ergibt.

Der Zirkus Cinifelli zu St. Petersburg (Fig. 82⁵²) ift von den feither vorgeführten Anlagen infofern verfchieden, als er nicht die Grundform eines Kreifes, bezw. eines diefem eingefchriebenen Vieleckes hat, fondern elliptifch geftaltet ift. Er wurde

⁵⁰)    Nach: Nouv. annales de la conftr. 1876, S. 137.

51)    Nach: L'émulation 1877, PI. 54.

⁵²)    Nach: Builder, Bd. 34, S. 811.

1875—7^ nach den Plänen Kenell's am P'ontankakanal nächft der Simionoffbrücke erbaut.

Der zweigefchoffige Zirkus ift 18>30m hoch; die grofse Ellipfenachfe mifst 47,55 m, die kleine 29,26 m. Im Aeufseren umgibt eine Baluftrade das Bauwerk; das als Eingang dienende Vorderhaus ift reich gefchmtickt ; 4,88 m hohe Statuen ftehen in den Bogenftellungen und zu beiden Seiten derfelben Atlanten. Der Fries trägt die Infchrift »Zirkus Cinifelli«, und über der Attika des Vorderbaues erhebt fich eine Pferdegruppe mit der Infchrift »Ruhm des Genius«.

Fig. 82.

mm

-g==^=s.-~

wÈÊÊBË

SfägBl

1»

mm

Î-N

MMteiffl m

msm

It Ir

; -pr

Y//Â

ii I

ü!

111

@iy

¹ vïi- Xi “ .i

iimiiuiiiifïï

ii:i

....

PPwPfh

5p]

ii

fl

iUlfl MmTT'Hb

iis

ÂwüuiiFîîu i:

"H

lU

lira-

31

!i!pH >. mMOI

, 1 i I!.......

H Ij s imuninii

ta § ’< ' ISj ¹¹ liiipliliiiiiô

Bâ Ą¹ ipM—

S i ■ " lï#ji ^

I .'i

—sssr--

--- r

w.

Zirkus Cinifelli zu St. Petersburg⁵²). Arch. : Kenell.

2. Kapitel.

Aufsergewöhnliche Zirkusanlagen.

Im vorhergehenden Kapitel wurden Zirkusanlagen vorgeführt, wie fie in der jüngften Vergangenheit und in der Gegenwart am häufigften zu finden find. Im nachftehenden follen noch andere einfchlägige Bauwerke, welche gleichfalls bauliches Intereffe darbieten, einer kurzen Betrachtung unterzogen werden.

In erfter Reihe follen diejenigen Amphitheater Beachtung finden, die in Spanien für die Stiergefechte beftimmt find. Jede bedeutendere Provinzftadt befitzt ein folches Bauwerk.

Stiergefechte waren fchon in Griechenland, namentlich in Theffalien, und bei den Römern (während der Kaiferzeit) gewöhnlich. Noch gegenwärtig gehören fie zu den Lieblingsvergniigungen der Spanier.

56.

Spanifche

Zirkusanlagen.

Das gröfste Amphitheater Spaniens, durchaus aus Stein gebaut und etwa 20000 Perfonen fallend, ift dasjenige zu Sevilla (Fig. 83 u. 84 ⁵³). Das Innere eines anderen derartigen Bauwerkes zeigt Fig. 85.

Die fpanifchen Zirkusanlagen unterfcheiden lieh von den im vorhergehenden befchriebenen Bauten nur wenig. Die Arena ift ftets unter freiem Himmel; auch die derfelben zunachft gelegenen Zufchauerreihen find meift unbedeckt ; die oberen Ränge pflegen überdacht zu fein.

Der I. Zufchauerrang befindet fleh in der Regel in einer Höhe von 2,8om über dem Boden der Arena. Rings um letztere ift eine Schranke, Barrera oder Olivo genannt, angeordnet, die vom unterften Zufchauerrang 2,oom entfernt ift, fo dafs

Fig. 83.

Fig. 84.

om

f[

\r

IÎW

! I r".

■UUi

~Zr

Ił

Vom Zirkus zu Sevilla⁵³).

zwifchen beiden ein freier ringförmiger Gang entfteht. Die Schranke ift an mehreren Stellen durch Oeffnungen von ca. 35cm Weite unterbrochen, die alfo fo breit find, dafs ein Mann durchfchlüpfen, ein Stier aber niemals hindurch kann. Die Schranke ift innen und aufsen mit einem Fufstritt verfehen, auf den fich Männer hinauffchwingen können, falls fie durch die Stiere bedrängt werden, oder von dem fie in die Arena eintreten können, wenn dies notwendig wird.

Die Arena befitzt drei Eingangstüren :

1)    Die Eingangstür für die Quadrilla (Begleitung).

2)    Die aus dem Toril herausführende Tür; von der Arena läuft ein Gang in den Toril aus, in welchem längs diefes Ganges die Stierkäfige angeordnet find. Diefe Tür ift fo eingerichtet, dafs fie fich vom Toril aus nach der Arena öffnet, und fchlägt gegen die Innenfeite der Schranke, damit der Stier beim Sprunge nicht irregehen kann.

3)    Die dritte Tür dient als Ausgang für die Stiere und Ochfen; durch diefe

treibt inan die Tiere nach vollendetem Kampf aus der Arena hinaus oder läfst die getöteten Tiere durch diefelbe von Maultieren hinausziehen ⁵⁴).

Zerlegbare

Zirkusanlagen.

Nicht feiten werden hölzerne Zirkusbauten für vorübergehende Zwecke in der Abficht ausgeführt, das Holzwerk, welches hierfür notwendig war, nach dem Abbruch des Bauwerkes anderweitig zu verwenden. Diefer Fall tritt hauptfächlich ein, wenn eine Kunflreitergefellfchaft in einer Stadt Aufführungen geben will, in der ein Bündiges Zirkusgebäude nicht vorhanden ift; alsdann ift meift die Errichtung eines zeitweiligen Zirkusbaues erforderlich, der wieder abgebrochen wird, fobald die Produktionen zu Ende find.

In der Gefamtanordnung ftimmt ein folcher Aushilfsbau mit den im vorhergehenden Kapitel vorgeführten Anlagen felbftredend völlig überein ; man geftattet fich nur die weitgehendften Vereinfachungen und fchränkt die Abmeffungen der Sitz-

Fig. 85.

■■

mmmmm

Pi

TT'

pH

jtf-% 1

"Ł1 r iii 111

ii-

M,

Von einem fpanifchen Zirkus für Stiergefechte.

platze etc. fo weit als irgend möglich ein, um die Baukoften tunlichft herabzumindern. Aus gleichem Grunde inufs man dahin trachten, dafs die zum Bau notwendig ge-wefenen Hölzer (Balken, Bretter etc.) nach dem Abbruch möglichft wenig verfchnitten und gefchwächt erfcheinen, da fie nur in folchem Zuftande eine weitere wertvolle Verwendung finden können. Deshalb mufs die Konftruktion von vornherein derart entworfen werden, dafs man von den zu benutzenden Balken, Brettern etc. tunlichft wenig wegzufchneiden braucht ; dafs an den Stellen, wo Balken einander kreuzen, das Ueberfchneiden entweder ganz fortfällt oder auf ein geringftes Mafs herabgemindert wird; dafs an Punkten, wo ein Balken gegen den anderen ftöfst, durch Verfatzungen und Verzapfungen die Balken fo wenig als irgend möglich gefchwächt werden etc. Auch die Eifenverbindungen (Klammern, Schrauben, Nägel etc.), die fich niemals ganz umgehen laffen, müffen fo eingerichtet werden, dafs fie beim Abbrechen des Bauwerkes leicht gelöft werden können und dafs auch durch fie nur geringe Verfchwächung des Holzwerkes eintritt.

In gewiffem Sinne gehört auch der in Eifen konftruierte Zirkus Krembfer zu Berlin, der in Art. 15 (S. 23) befchrieben worden ift, hierher. An diefer Stelle

51) Nach ebendaf., S. 290.

ift u. a. gefagt, dafs, um den auf dem gemieteten Grundftück errichteten Zirkusbau leicht abbrechen und auf einem anderen Platze wieder aufftellen zu können, derfelbe vollftändig zerlegbar eingerichtet ift. In welcher Weife dies gefchehen ift, ift dort mitgeteilt. In Rückficht auf eine folche Konftruktion und Abficht liefse fich diefes

Fig. 86.

58.

Verfetzbare

Zirkusbauten.

; cai

w,,

Diensteingang

\ ''Manège •    /

' \ \ : ; /

fl

; Galerie

-q

Ei n gang

■4

_₌ ___ Eing.-Halle u₌₌ _____

1:250

G 7    8    9    10    11    12    13

Verfetzbarer Zirkus zu Marfeille.

Grundrifs öö).

Arch. : Bord.

15™

Bauwerk auch unter die verfetzbaren Anlagen einreihen; da es aber bis heute noch nicht zerlegt worden ift, fo wurde feiner an diefer Stelle Erwähnung getan.

Bei einer anderen Art von hölzernen Zirkusbauten geht man beim Entwurf und bei der Ausführung gleichfalls davon aus, dafs das Gebäude nur verhältnis-mäfsig kurze Zeit benutzt und dafs es dann wieder abgebrochen werden foil. Der Unterfchied den eben befprochenen zerlegbaren Anlagen gegenüber befteht darin, dafs die einzelnen Konftruktionsteile des Bauwerkes nach dem Abbrechen desfelben

q-^=3

Mil, \|L

1\ =

sg

f'/jbN

Kl

a»

\£

vffl

UM

HB

s=rr+

lâ

if

.!

\\

âK

i;

|fe |iggg^

sIÏIb ”™

i\

Si

'i

in

F.g. 87.

\J

“H

jm

fcN.N

£%. --

? il

!rj

Oś;

Jf

:ił

Sa*

n\

J~

se

*1

1«

T-

K/j

Verfetzbarer Zirkus zu Marfeille.

Balkengerippe ⁵⁵).

liï

rz

Wk

il

l_

iH

Va

’.<£

!Mk

^Hg ,

kr

Vit

«S

m il

ma jig

MU

S-

-'S

:ï

IL

ÏM

v -f

*Üf'

s*

\i

an einen anderen Ort verbracht und dort wieder zum Zirkusbau vereinigt werden follen. Daher die Bezeichnung »ver fetzbar«.

Auch hier hat man fich bei der Grundrifsanordnung und beim Aufbau an das in Kap. i Vorgeführte zu halten; doch wird man gleichfalls Vereinfachungen und gewiffe Einfchränkungen der Abmeffungen eintreten laffen. In der Konftruktion hat man darauf zu feilen, dafs die Verbindungen der einzelnen Teile beim Abbrechen

Fig. 88.

Galerie

Galerie

Ställe

Wandel

bahn

Künst

ler

Konflruktionseinzelheiten zu Fig. 86 u. 87 s5).

]l250 w- Gr.

leicht gelöft und beim Wiederaufftellen leicht wiederhergeftellt werden können und dafs dabei keine oder nur ganz geringe Befchädigungen eintreten. Insbefondere empfiehlt es fich, an Stelle der Verfatzungen und Verzapfungen geeignet geftaltete gufseiferne Schuhe zu verwenden, welche die eben ausgefprochenen Anforderungen in weitgehendftem Mafse erfüllen.

Der Raum innerhalb der Manege follte immer ganz frei fein und nicht, wie dies bisweilen vorkommt, durch eine Mittelfäule verengt werden. Eine folche erleichtert allerdings die Konftruktion, das Abbrechen und Wiederaufftellen; auch nimmt fie tatfächlich nur fehr wenig Raum ein. Deffenungeachtet wirkt fie äufserft

ii

- i'A'.

id

wi

....

nTFiliiüirïïïï

SB

mÈÊ

A,;

|P ;!

fei

!;

'WË&MÂ

Fig. 89.

IM»

WMIIttllll/MMMMMi

WiÆlmÊmffiËmm ÊÊÊm M

4'ßJa

ttumimm

BMi

At a/

■7^

'1

a.

P»i

BBS

fim

iü

/A

Tl

E3

"'hill

ascùg

-»•

••

El

4&f.

WŁ

T»¹

V*

■sa^isilMi»

TTiO ."m'CliTVTOTTnp -,.

r~>.:r ritm niFT;^

-»UW

S*

r^£

MK

MlMm

vm

MamI

li

Ag

igAp

7> i

Innenanficht zu Fig. 86 u. 87 ⁵⁵).

ftörend auf Bewegung und Ausficht ; manche Uebungen und Manöver werden durch fie unmöglich gemacht.

Als Beifpiel fei der verfetzbare Zirkus zu Marfeille, nach den Entwürfen Bords errichtet, vorgeführt; Fig. 86⁵⁵) zeigt den Grundrifs und Fig. 87 s5) den Aufbau diefer Anlage.

59-

Zirkuszelte.

60.

Schwimmende

Zirkusanlagen.

;6

In Marfeille findet alljährlich auf der Place Saint-Michel die Meffe Saint-Lazare ftatt, und flets ifl diefelbe mit Zirkusaufführungen vereinigt. Für diefe wird immer ein Bauwerk errichtet, welches nach Schlufs der Meffe wieder befeitigt werden mufs. Im Jahre 1893 wurde der in Rede flehende verfetzbare Zirkusbau in das Leben gerufen.

Grundrifsanordnung und Aufbau find, wie Fig. 86 und der lotrechte Schnitt in Fig. 88 zeigen, die fonfl üblichen und weichen vielleicht nur darin ab, dafs die Logen oberhalb der Fauteuils, bezw. des I. Ranges und unterhalb der Galerie gelegen find, von letzterer bedeckt, fo dafs fie gefchloffen erfcheinen.

Die Manege hat einen Durchmeffer von 18,00 m und ifl von einem Gang von l,oom Breite umgeben; die Umfaffungswände find ca. ll,oomhoch; die gröfste Gefamthöhe des Zirkus beträgt ca. 27,00 m und der äufsere Durchmeffer desfelben 40,com. Der Zirkus fafst 4622 Zufchauer.

Die Hauptkonflruktion, das Gerippe des Holzwerkes, fetzt fich zunächft aus den 12 Halbbindern des mittleren Zeltdaches zufammen, deren Ausbildung aus dem lotrechten Schnitt in Fig. 88 und aus dem Schaubild in Fig. 89⁵⁵) hervorgeht. Sie flützen fich gegen einen Kaiferftiel und die feitlichen Schübe find durch wagrechte eiferne Zugflangen aufgenommen, die von einem mit dem Kaiferftiel verbundenen eifernen Ring auslaufen (fiehe den Halbgrundrifs in Fig. 88). Die Verbindung der einzelnen Teile diefer Binder gefchieht mittels eiferner Bolzen, wodurch das Aufflellen und Zerlegen derfelben erleichtert wird. Die Zeltdachkonflruktion wird von den 24 Bindern des ringförmigen Pultdaches umgeben (Fig. 88); wagrechte und verbolzte Zangen verbinden die Hauptpfoflen der Uinfaffungswand mit den das Zeltdach tragenden Freiflützen. Aus Fig. 88 ifl auch die Konflruktion der Sitzreihenträger und der darauf gefetzten Sitzbänke erfichtlich. Vom Inneren des Zirkus gibt Fig. 89⁵⁵) ein Bild.

Der Hohlraum unter den Sitzreihen ifl in drei ringförmige Streifen geteilt, von denen der mittlere von 2,50m Breite als Wandelbahn für das Publikum dient (Fig. 88); fie ifl durch vier Treppen gleicher Breite erreichbar, und von derfelben laufen vier zweiläufige Treppen aus, die nach der Galerie führen. Aufserhalb der Wandelbahn find die Stallungen für 30 Pferde und Erfrifchungsräume, die 200 fitzende Perfonen faffen können, innerhalb der Wandelbahn die Ankleidezellen für die Künfller angeordnet. Behufs rafcher Entleerung des Zufchauerraumes find vier eiferne Treppen von 2,00m Breite vorhanden.

von

Links und rechts von der Eingangshalle befinden fich die Räume der Direktion und des Regiffeurs, ebenfo die Räume für Heu und andere Futterftoffe.

Die Gefamtkoflen des in Rede flehenden Bauwerkes haben fich auf rund 48 000 Mark

bei 1281 überbauter Grundfläche für 1    3^i⁴⁰ Mark (= 48 Franken)

(= 60 000 Franken) belaufen, was ergibt. Das Aufflellen, das Auseinandernehmen, das Plin- und Herfchaffen der einzelnen Konftruktions-teile wurde für die nächflen Jahre auf 6800 Mark (=8500 Franken) veranfchlagt ⁵⁶).

Am leichteften verfetzbar find die zeltartig ausgefuhrten Zirkusanlagen, wie fie von herumreifenden Kunftreitergefellfchaften in neuerer Zeit häufig verwendet, binnen wenigen Stunden aufgeftellt und in noch kürzerer Zeit wieder abgebrochen werden. Solche Notbehelfe gehören indes wohl kaum in das Gebiet der Baukunft.

Zu den verfetzbaren Zirkusanlagen mufs auch der fchwimmende Zirkus gezählt

werden. Derartige Zirkusbauten, die bis zu 1000 Perfonen faffen, kommen auf dem Miffiffippi mehrfach vor. In Europa hat der Amerikaner Lent 1871 einen fchwim-menden Zirkus in das Leben gerufen, der auf dem Rhein Kunftreitervorftellungen

dem Siebert die Pläne lieferte. Die Manege (Arena) hat

ermöglichen follte und zu 12,50m Durchmeffer; der Zufchauerraum enthält 2000 Sitzplätze; im übrigen find

zwei Erfrifchungsräume mit Küche etc., Stallungen, Druckerei und Ankleideräume vorhanden. Auch war eine folche Bauart des Schiffes verlangt worden, dafs die verwendeten Hölzer bei der Ankunft in Holland wieder vorteilhaft verkauft werden

könnten. Fig. 91 ⁵⁷) zeigt den Hauptgrundrifs diefes Schiffes, Fig. 90 ⁵⁷) die Längen-anficht, Fig. 92 ⁵⁷) den Längenfchnitt und Fig. 93 ⁵⁷) einen Querfchnitt.

Die gröfsten Schwierigkeiten bot der Bau des Schiffes Abmeffungen (66m Länge und 21m Breite) nicht leicht die nötige Verfleifung des Bodens auszuführen

an welchem wegen der ungewöhnlichen

56)    Nach ebendaf., S. 210, 222, 237.

57)    Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1871, Bl. VIII.

i.

I-i

Längenanficht.

Grundrifs.

Langenfchnitt.

iis

fis} J

=11

f*i

giB

gtejH

l! '*1 .....

u,a 1

T"?TlïTTyBiH=^:

-&■

a ?

rd ? JÖ CO

:•

‘Jll

SH

i V-

!!,

tr

II t-

Syreg

./i

l- ÜÄ

■SŁK ;,i =

tl

H-

li

r mf. i

M:

< M 9ą

EÖ

dsl

git

11

|Lo^en|

fJS

if [fi

ii*

mm

RDnufcem

R\

Restauration j

rA

83 j

^Ilîl

»Kabinet

il

wg* * vt- **.>>■ 'häf *■    _

.......:;

JP

If

vuOl

1: 400

6    5*3210

Lent's fchwimmender Zirkus⁵⁷).

Arch. : Sie bert.

L 3 G OV

Fig. 90.

Fig. 91.

Fig. 92.

61.

Waflerzirkus.

war. Noch bedenklicher erfchien der Stapellauf eines fo grofsen Schiffes, indem zu befürchten war, dafs beim Anprall des Waffers die Seitenwände eingedrückt würden oder dafs beim Durchgehen zwifchen Wind und Waffer der Boden ausbiegen oder berften würde. In welcher Weife die Konftruktion bewirkt wurde, ift aus der unten bezeichneten Quelle⁵⁸) zu entnehmen.

Für die Höhenverhältniffe des Schiffes waren die lichten Flöhen der eifernen Rheinbrückenöffnungen mafsgebend. Am tiefften lag die Unterkante der Brückenträger bei Mainz, nämlich 12,10 ra über Mittel-waffer; deshalb wurde die Höhe bis zum Firft der Zirkushalle auf 9,90 m feftgeftellt. Die Wandhöhe des Schiffes (Fig. 93) betrug 2,iom; fein Tiefgang belief fich auf 13cm; die gröfste Belaftung, einfchliefslich der leeren Halle, war zu ca. 27,5t berechnet. Am Himmelfahrtstage 1871 fand die erfte Vorftellung ftatt, und bei Anwefenheit von ca. 1600 Perfonen zeigte das Schiff eine mittlere Einfenkung von 38cm.

Die Grundrifsanordnung des oberen Gefchoffes zeigt Fig. 91. Der Eingang in die Zirkushalle fand unter den Logen und fymmetrifch dazu am anderen Schiffsende ftatt; jenfeits des letzteren lagen die Stallungen und Ankleideräume⁵⁹).

Fig. 93-

SsgSISls

r»

TI

" ‘ ■■ ....." JU'" "L

Schnitt nach CD in Fig. 91⁵⁷). 1/200 w- Gr.

Die Spiele, welche die Römer »Naumachien« nannten, kamen erft durch Caefar 46 vor Chr. auf, wurden dann aber immer häufiger gegeben, und zwar an befonders dazu hergerichteten Orten, denen gleichfalls der Name »Naumachie« beigelegt wurde.

Die Naumachien waren einem Amphitheater ähnlich; nur war die Arena tief ausgegraben und konnte bis zu folcher Höhe mit Waffer angefüllt werden, dafs Schiffe von anfehnlicher Gröfse darin fchwammen. Claudius bediente fich zu diefen Spielen des Fuciner Sees, Pompejus fogar des Sizilifchen Meerbufens bei Rhegium. Erft fpäter führte man für die Abhaltung der Naumachien eigene Gebäude auf. Der Wafferzuflufs gefchah durch unterirdifche Kanäle und offene Gräben meift vom Tiber her, wohin das Waffer auch wieder ablief.

Unter a wurden verfchiedene römifche Amphitheater vorgeführt, deren Arena unter Waffer gefetzt werden konnte.

In Art. 8 (S. 15) war fchon von dem riefigen Amphitheater die Rede, welches in Mailand zur Zeit der franzöfifchen Herrfchaft von Canonica erbaut worden war. Binnen 12 Stunden konnte es in eine Naumachie verwandelt werden. 1807 wohnte darin Napoleon einer Regatta bei.

Die einfachfte Einrichtung für Schwimmproduktionen wird heutzutage in vielen Zirkusgebäuden dadurch erzielt, dafs man über die Manege ein wafferdichtes Tuch oder einen ebenfolchen Teppich ausbreitet. Letzterer hängt über die Manegen-

58)    Siebert. Lent's fchwimmender Circus. Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1871, S. 52.

59)    Nach ehendaf.

fchranke hinaus und bildet innerhalb derfelben ein Becken, welches mit Waffer gefüllt wird und worin Schwimmer und Schwimmerinnen in verfchiedenartigften Koftümen ihre Produktionen veranftalten.

Zu erwähnen ift ferner Sadler’s » Wells theatre« zu London, wo fich unter der zurückziehbaren Bühne ein grofses Becken befindet, welches von einem nahen Fluffe mit Waffer gefüllt werden kann.

Fig. 94.

aile des tachines

!n

m rrTT

Ir—!—-¹'

galerie

'X

c oui:

Vestibule

1

Ie

des

V Entrée

ü

Pi b te [mobile "* L>7S0\Jj, Halte

Salle de

sudation

<y

■3V

g al en e

ss!

Salle d'hydrothérapie

Sali«

Vestiaire

iJo t

Bdlet3

Entrée j-Billets

Ä UJE

S T H ON 0 re

10 987654321 0

1:500

10

-i

15

Arbies nautiques zu Paris.

Grundrifs 6°).

Arch. : Sauffroy à? Gridaine.

Das intereffantefte neuzeitliche Beifpiel für die in Rede ftelienden Bauwerke find wohl die 1886 nach den Entwürfen von Sauffroy & Gridaine ausgeführten Arènes nautiques in der Rue St.-Honoré zu Paris (Fig. 94 bis 97 60 bis ü3). Im Winter wird diefes Gebäude als Zirkus benutzt, deffen Manege durch Verfenken einer

C0) Fakf.-Repr. nach: Le génie civil, Bd. 8, S. 275.

6¹) Nach: Deutfehes Baugwksbl. 1886, S. 245.

ß-) Fakf.-Repr. nach: Le génie civil, Bd. 8, Taf. XXI u. XXII.

03) Fakf.-Repr. nach ebendaf., S. 273.

Plattform in wenigen Minuten in ein Wafferbecken verwandelt werden kann, auf dem dann Wafferkunflftücke etc. vorgeführt werden. Im Sommer dagegen wird das vergröfserte Wafferbecken zum Baden und Schwimmen benutzt, nachdem die unterften um die Manege herum gelegenen Sitzreihen zurückgezogen find.

Fig. 95-

fï

ii

wm&MM

v,-

Mi

II

tf§

[:>•; jlj_

kj.

fjn

’> ■

MËÊI

us

vv Ą

‘-'s

§m

v\

»£JF

il

y/ y

01

Tf

B’j

i;

âi—

_l

IF”!

fe:::;3l y i;

fe-JU

,i3 tel

Cl

mm

il

o|

il

iÄP

□U

pfpl pp

1) TO

;■.....

pw, Wwî

g

|,i

ife

i;'

y-?

..

Pk

in

lui

ST

SI.aIS

-U

[a

(iri

•\

PNN

"i i

1:250

» S 6    7    8    9    10

11    12    13

-Il I I !

•s

15™

Längenfchnitt durch den Rundbau in Fig. 94⁶²).

Diefes Bauwerk bildet einen Rundbau von 34,50 m Durchmeffer, auf deffen Sohle fich ein aus Beton gebildetes Wafferbecken von 24,00 m innerem Durchmeffer ausbreitet (Fig. 95 u. 96). Wenn diefes Becken im Sommer als Bade- und Schwimmanftalt benutzt werden foil, fo ift dasfelbe völlig frei und ringsum von einer ringförmigen Galerie, wenige Meter über dem Wafferfpiegel, umgeben, von der die Badenden in das Waffer fpringen können (Fig. 96). Diefes Badebecken enthält einen mittleren Teil von 13,50 m Durchmeffer, der für Nichtfchwimmer beftimmt ift und in dem die Plattform nur auf ca. 1“ Tiefe (bis ab in 96) herabgefenkt wird, und einen tieferen ringförmigen Teil für Schwimmer.

Wird das Gebäude als Zirkus benutzt, fo ift nur der mittlere Teil des Wafferbeckens (von 13,50 m Durchmeffer) offen, welcher entweder als fefte Manege oder als Wafferfläche (Fig. 98) benutzt werden kann. Der äufsere Teil des Wafferbeckens ift durch mehrere Reihen ftaffelförmig anfteigender Sitzplätze über-

Fig. 96.

. rr'-'h ::%A

:^m

r-j

p?

Schnitt nach cd.

Fig- 97-

___i2“ui4p^^!

_d

7//

////i

Grundrifs.

1:250

G 7    8    9    10

, f 2    3    «    5

r * I ¹ I H-

Bewegliche Plattform in den Arènes nautiqties zu Paris⁶³).

11

12    13    11    15™

deckt, welche im Sommer entfernt werden (Fig. 96); über diefen Sitzreihen find noch weitere ftändige Ränge von Logen, fonftigen Sitzplätzen etc. vorhanden. Im ganzen nimmt der Zufchauerraum 3000 Per-fonen auf. Das Orchefter befindet fich auf einem Balkon über dem Eingang zur Manege.

Der Fufsboden der Manege wird von einer tellerartigen Plattform gebildet, welche mit einem Handbuch der Architektur. IV. 6, f.

Kokosteppich bedeckt ift und in der Mitte auf einem lotrechten Kolben A ruht (Fig. 95 u. 96) ; diefer bewegt fich in einem ficher fundierten Zylinder durch Wafferdruck auf und ab. Mit Hilfe diefes Kolbens kann die Plattform binnen kurzer Zeit um 3,00 m gehoben oder gefenkt werden. Im gehobenen Zuftande bildet die Plattform, nachdem fie in diefer Stellung fowohl an ihrem Umfange, als auch in der Mitte ficher geftützt ift, eine fefte Manege, welche widerftandsfähig genug ift, um eine einfeitige Belaftung mit Pferden und Menfchen ficher auszuhalten. Am Umfange ift die Plattform im Waffer an 20 Gleitfäulen geführt, die oben mit Auflageblöcken verfehen find; in der höchften Stellung ruht die Plattform, nach vorhergegangener geringer Drehung, auf diefen Böcken. Die Säulen tragen zugleich die Manegenfehranke und die inneren Enden der eifernen Träger, die den äufseren Teil des Wafferbeckens ftrahlenförmig überbrücken und den Sitzreihen und Fufsböden als Unterlagen dienen (Fig. 98). Das Gewicht der Platt-

Fig. 98.

CTjjTJ

\t

Tw

■■

P¹

HH

ja

•X/-

\\

s-

a--?

m

plplMl

■ÉÊÊÊm

wd

;Mj

HM

iV.X

{gras

Tt..

IV

ip

iû,

Wm

'■'c

(Ou

i\

Arènes nautiques zu Paris. Inneres ⁶³).

form etc. beziffert fich im ganzen zu 25⁴ ; die gröfste Verfenkung beträgt 3,00m, welche in 5 Minuten mit einem Aufwand von nur 3 Pferdeftärken vollzogen werden kann.

Das erforderliche Waffer wird einer Quelle entnommen⁶¹). Die Eingangshalle (Fig. 94) gleicht einem Palmengarten. Die drei der Manege zunächft gelegenen Sitzreihen werden von eleganten Fauteuils gebildet. Die dahinter gelegenen Logen haben buntfarbige Diwane erhalten ; Wände und Decken diefer Baignoirs find bis zur Mitte, wo eine elektrifch beleuchtete, rofenfarbene Ampel hängt, mit Spiegelglas bedeckt. Hinter den Logen dehnt fich eine weite, von Marmorfäulen getragene Wandelhalle als Promenoir aus,.

62.

Umänderung

anderer

Zirkuszwecke.

In Kürze fei noch der Einrichtungen gedacht, durch welche Gebäude, die für gewöhnlich anderen Zwecken dienen, für Zirkusaufführungen brauchbar gemacht Gebäude für werden. Dies gefchieht namentlich in Fefthallen und gröfseren Saalbauten, in gröfseren Reitbahnen, in Theatern, befonders in Sommertheatern etc. Dafs folche Umwandelungen ftets nur als Notbehelf anzufehen find, ift augenfällig. Die Bedürf-niffe eines Zirkusbaues find fo eigenartig, dafs fie fich bei eigentlich anderen Zwecken dienenden Bauten immer nur notdürftig erreichen laffen.

il

Tn

oi

pr

I¹

SS»

f;

if

Hli

cl

>C

!d

!t=

IL-I

Fig. 99.

t t:::;

Î.IÆ

ni

IS

si

Li

mi

»=q

m

»

li&l

Schnitt nach der Ilauptachfe in Fig. ioo u. ioi G4).

i, —F—tfjBB

10m

__«

■/ ,4m

El

III

1:400

tv

Ï444444444+

BOB

ifP

-r!

gaff

S'

II

--JUUBBS

** ' s ÿ

H

-■

:

:

! ' ■

'

Der Umftand, dais mehrfach, wie eben angedeutet wurde, Theater zeitweife fo umgewandelt werden, dafs fie in vorübergehender Weife für Zirkuszwecke verwendet werden können, hat dazu geführt, Gebäude aufzuführen, in denen ebenfo theatralifche Vorftellungen, wie Zirkusaufführungen ftattfinden können.

Ein bemerkenswertes Bei-fpiel diefer Art ift das i860—61 von Buonajati erbaute Teatro Politeama zu Florenz (Fig. 99 bis 103 ⁶⁴).

Aufgabe war, ein 6500 Perfonen faffendes, offenes Tagestheater zu errichten, welches theatralifche, mufika-lifche und Zirkusaufführungen geftattete. Das befonders Eigenartige und Kennzeichnende an diefer Anlage ift das ftaffel-förmig bis zu einer Höhe von 17 m an-fteigende Amphitheater (Fig. 99, 101 u. 103), welches in der oben umlaufenden Säulenhalle einen malerifchen Abfchlufs hat. Aus dem Inneren führen fechs Treppen nach den Sitzreihen, die durchfchnitt-lich eine Höhe von 34 und eine Breite von 47 V2 cm haben. Ungeachtet des grofsen Abftandes von 50m vom ober-ften Tritte bis zum Boden foil doch jedes leife gefprochene Wort überall verftändlich fein. An das grofse Amphitheater fchliefsen fich niedrige Längsreihen bis zur Bühne an, die, teilweife bedeckt, beffere Plätze darbieten. Unter dem I. Range diefer Sitzreihen ziehen fich, von diefen bedeckt, links und rechts je 14 Logen hin; die eine Pro-fzeniumsloge ift dem Hofe Vorbehalten, und von der Strafse aus ift ein befon-derer Zugang zu derfelben vorgefehen ; die übrigen Profzeniumslogen find für Direktorium und Infpektorat Vorbehalten.

Vereinigung von Zirkus und Theater.

Das Parterre, zu dem drei Eingänge führen, ift bei Opernaufführungen ein 1000 Perfonen faffender Zufchauer-raum. Für Zirkusproduktionen wird er durch die in feiner Mitte angeordnete

Gt) Nach: Allg. Bauz. 1867, Bl. 37,

39 u. 40.

Manege verkleinert, fafst aber immer noch 800 Perfonen. Die Bühne unterfeheidet fich von anderen Anlagen ähnlicher Art durch ihre grofse Breite von 17,50 m.

Die Ankleidezimmer und die Stallungen waren von Anfang an nur proviforifch eingerichtet ; nach Erwerbung des neben dem Theatergebäude gelegenen Grundftückes follten die eigentlichen Stallungen zur

Fig. 100.

9jj.

Li

i!

ii

11

B ii ! h In e

ykleide : zim.

Stall

ungen

a, b. Kaflenfchalter.

c.    Treppe bis zur Galerie des Amphitheaters.

d.    Treppen zur vorderen Hälfte des Parterres.

e.    Aborte unter den Treppen.

f.    Treppen zum unteren Teil des Amphitheaters.

g.    Aufgang bei Rei-tervorftellungen.

h.    Treppe zumBüh-nenboden etc.

i.    Treppe unter der Bühne.

Hof-

loje

Fremdr! łLoge j

J.

j!

Manège

Sperrsitze

ki

i*'

il

Arch. : Buonajati.

-M

’AT a n d e 1 h a 11 e u.: Tanz s aal.

I#:’.'.'.;    ^

lit

Wii Wf

fn

r 1

X iVerwaltg.:

Erdgefchofs.

Teatro Politeama

Ausführung kommen. Die Treppe im Bühnenraum führt zu den über den Stallungen gelegenen Wohn-räumen, zu den in der Höhe des Bogens befindlichen Logen , die dem Infpektorat gehören, und endlich bis zum Schnürboden.

Wendet man fich vom Parterre zum Amphitheater, fo gelangt man unter einer kleinen Flurhalle nach der Wandelhalle, die mit der Haupteingangshalle in Verbindung fleht (Fig. 99 u. 100); bei feftlichen

Gelegenheiten (im Sommer) dient fie als Tanzfaal, wobei das ganze Parterre durch einen fliegenden Fufs-boden in die Höhe des Btthnenpodiums gebracht wird und der ganze Raum durch Pflanzenfehmuck und Springbrunnen in einen »Zaubergarten« verwandelt wird. Ueber der Eingangshalle liegen die Direktionsfäle, ein für das Publikum des Amphitheaters dienendes Café und Zimmer des Kuftoden (Fig. ioi).

Wird das Gebäude als Zirkus verwendet, fo können die Pferde entweder über die Bühne (auf dem in Fig. ioo mit ^ bezeichneten Wege) kommen und gehen oder unter der unterften Profzeniumsloge ; bei allen anderen Aufführungen ift diefe Oeffnung durch eine Wand gefchloffen, die fleh an die Logenbrüftungen ununterbrochen an-fchliefst. Bemerkenswert ift die Waffer-abführung. Unter der letzten Sitzreihe eines jeden gröfseren Abfatzes im Amphitheater befindet fleh eine offene Rinne, nach der das Waffer fliefst und fleh in letzterer bis zu den lotrechten Fallrohren bewegt.

Der gewaltige Seitenfchub, der durch das von Menfchen befetzte Amphitheater ausgeübt wird, ift nicht nach antikem Verfahren dadurch aufgehoben, dafs es auf fchiefe Gewölbe gefetzt wurde, fondern es ruht auf lotrechten Gewölben derart, dafs von 2,50 zu 2,50 m je eines die darüber befindlichen Sitzreihen trägt. So ftehen über den bedeckten Logen, über je einer nur 1,25m dicken Scheidewand, die Bogenanfänger der fleh unter den Sitzreihen hinziehenden Gewölbe, die, in der Länge miteinander verbunden, in der Dicke ifoliert find und nur 2 Stein hoch die ihnen zugehörigen Sitzreihen tragen.

Der ganze Bau hat 400 000 Mark (= 500000 Franken) gekoftet.

Ein anderes einfehlägiges Beifpiel ift das neue Apollotheater zu Düffeldorf (Fig. 104 bis 107

den Plänen Endt's erbaut. Das-felbe ift einerfeits der vornehmen heiteren Mufe (Variététheater) und Konzertaufführungen geweiht und kann andererfeits in einen geräumigen Zirkus umgewandelt werden; auch die Verwendung für vorübergehende Ausheilungen, öffentliche Verfammlungen, Bälle etc., auch bei Tageslicht, ift in Ausficht genommen.

Fig. ioi.

......

Vr

s--

y i

'imh

1:500

TAT

JJ-

6 5 u. 6 6

), 1898—99 nach

zu Florenz ⁶⁴).

hlirektio

I. Obergefchofs.

fc<J) Nach einer Photographie.

66) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1899, S. 654.

! .i

*■.=

Dm

EO

=d

■Æ

jl-

?SiT

ira \#

ml

EDr⁵?

in

....

ODO

Flg. 102.

/>

2Z7l

ii in

wtm

doŁ

........rS\

iS

;L

rd

~~ry

I-

+/

'I

1! D

mam

■ga

“ si

its

lifïï

fIöHI

v'T'E

■■■Hi

Querfchnitt mit Anficht gegen die Bühne.

Fig. 103.

x\wc

I⁵

■35?

gggggggs

JA

□CD

BP^DZ-TSHI

tÄUÜ

Querfchnitt mit Anficht gegen das Amphitheater.

1:300

14    15"*

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

h+H—I--H- I ■ I ■ I ■ I ¹ I ' I ¹ I ■ +

Teatro Politeama zu Florenz⁶⁴).

i?

mmm "

ÉÜ@K

s«

€isiii II

......

Fig. 105.

Ausgang

Arch. : Endt.

Fig. 104.

Schaubild ⁶⁵).

„A

IWBftxrl

«

m m » -

«kl    .;..........'......._.A f

ot

Hm» mm

T

rt;pr

>■ ft

Austiing.

«•

•CM

»?

Bühne.

Orchester

Vestibül.

Ausdang

Als Rauchtheater.

Apollotheater zu Düffeldorf.

ANKLEtlDERÀUME

IT

GARTE.N

, EINFAHRT

A¹'

f.O

8 ÜH N E

REQUISITEN

Fig. 106.

L

Als

5

GARTEN

V ariététheater.

u

\

à

S

RAMPE Z.PftRDE

NS

%

*

REI! TAURAT

N

I

Parkett.

4-

4L

4L

Mm

tem\\A\v:

I

1

I

STALL

REQUISITEN

AUFSITZRAUM

Fig. 107.

Als Zirkus.

I

I

l

M A N £ 8 E

REQUISITEN

rampe

STAÙ.A

I

%

f

St IJAURATI IN

«

1

)

UuJ.

x

x

Apollotheater zu Düffeldorf⁶⁶).

Das Gebäude fleht auf einem 4051e!¹¹¹ meffenden Eckbauplatz und weift 2840 e!¹¹¹ überbaute Grundfläche auf. Nach Durchfchreiten eines dreiteiligen Einganges gelangt man in eine geräumige Vorhalle, an deren beiden Enden halbkreisförmig gefchwungene Treppen zur Höhe des I. Ranges hinaufführen. An die übereck geftellte Eingangshalle fchliefsen fleh rechts und links im rechten Winkel Reftaurations-räume an, die in Verbindung mit dem Umgang um die Sitzreihen zugleich Wandelhallen find. Zu beiden Seiten folgen dann, den Zufchauerraum umfaffend, die Abortanlagen und, diagonal gegenüber dem Eingang, die geräumige Bühne, die bei der Verwendung des Haufes als Zirkus den Auffitzraum bildet und als folcher mit den im rechten Winkel angelegten Stallungen in Verbindung fleht.

Fig. io6 zeigt den Grundrifä des Gebäudes, wenn es für theatralifche Aufführungen dient. Soll es für Zirkuszwecke umgewandelt werden (Fig. 107), fo wird der Parkettfufsboden des Zufchauerraumes, der aus einzelnen gröfseren Tafeln befleht, befeitigt und die darunter liegende Arena mit Waffergraben freigelegt. Zugleich werden die Sitzplätze von der Arena aus flaffelförmig bis zur Höhe des I. Ranges im Kreife angeordnet und der auf einer beweglichen Unterlage ruhende Bühnenfufsboden aufgenommen. Der Bühnenraum dient dann als Sattelplatz und Auffitzraum, an den fich die l,5om in den Erdboden vertieft angelegten Stallungen und die darüber befindlichen Ankleideräume der Darftellenden und die Requifiten-räume anfchliefsen.

Der Zufchauerraum enthält im I. Parkett 106 Logenfitze, 64 Orchefterfeffel, die um kleine Tifche gruppiert find, 319 Sperrfitze, 96 Klappfitze und 192 Stuhlfitze an Tifchen und im II. Parkett 127 Klappfitze und 213 Stuhlfitze; im I. Rang find 218 Logen- und 224 Balkonplätze, im II. Rang 541 Sitzplätze vorhanden. Parkett und Ränge werden von 5,00¹¹¹ breiten Wandelgängen umzogen, die fich in die Er-frifchungsräume, im I. Rang auch in das Foyer fortfetzen. Im ganzen können mehr als 3000 Menfchen den Aufführungen beiwohnen. Für die Sicherheit derfelben ift in ausgiebiger Weife geforgt. Von jedem Rang führen 4m breite Treppen unmittelbar in das Freie, und im Parkett befinden fich an fünf Seiten des Flaufes heben breite Ausgänge.

Im Jahre 1902 war das Gebäude als »Rauchtheater« eingerichtet; Fig. 105 zeigt die bezügliche Anordnung der Sitzplätze im Parkett.

Die Kuppel über dem Zufchauerraum fteigt mit ihrer äufserflen Spitze bis zu 57m über Strafsen-fläche empor. Das 22m hohe Bühnenhaus hat bei 20m Breite und (einfchl. der Vorbühne) 19 m Tiefe eine lichte Höhe von 9ra.

Die Erwärmung des Haufes gefchieht durch eine Sammelheizung; mit Hilfe der Lüftungseinrichtungen laffen fich ftündlich 80000cbra frifche Luft in das Gebäude einführen.

Das Innere des Haufes ift ohne Prunkentfaltung mit vornehmer, mafsvoller Eleganz durchgeführt. Für das Aeufsere (Fig. 104⁶⁵) ift der Barockftil gewählt; das Beftreben, die Beftimmung des Gebäudes und feiner einzelnen Raumgruppen nach aufsen zu einem bezeichnenden Ausdruck zu bringen, ift rühmend hervorzuheben.

Die Baukoften haben 1200000 Mark betragen.

Eine ähnliche Vereinigung von Zirkus und Varietetheater wird von Schumarm in Frankfurt a. M. in das Leben gerufen werden. Auf einem dem dortigen Hauptbahnhof zunächft gelegenen Grundftück von 5009qm Flächeninhalt wird ein Bauwerk errichtet werden, welches alljährlich 2 bis 3 Monate Zirkuszwecken dienen, fonft für Variétévorftellungen Verwendung finden foil. Es wird 5000 Perfonen faßen, aber für Varieteaufführungen, um einen intimeren Charakter zu erzielen, beliebig bis auf 1500 Plätze verkleinert werden können.

Schliefslich fei noch auf den Wettbewerb aufmerkfam gemacht, der 1901 für ein in Troyes zu errichtendes Bauwerk ftattfand, welches gleichfalls für die Zwecke von Zirkus- und von Bühnenaufführungen dienen, aber auch das Abhalten von Konzerten (fogar Orgelkonzerten) ermöglichen follte. Eine Befprechung diefes Wettbewerbs ift in der unten namhaft gemachten Zeitfchriftü 7) zu finden.

Soweit bekannt geworden, ift in einem einzelnen Falle mit einem Zirkusbau ein Diorama verbunden worden, nämlich bei der grofsartigen Erweiterung des früheren »Schiitzenhaufes« zu Leipzig, welche 1886—87 von Rofsbach vorgenommen und nachmals (1891—92) durch Jäger weiter entwickelt wurde. Zuerft wurde ein

64.

Vereinigung

von

Zirkus und Diorama.

Fig. 108.

Cl AS

HOF

Fig. 109.

1X1

oaYo!

N30OlH0aYvt^

i r

*p

71

ii

p?

■ŁKEtJ

\ÆÊL

I    • X. -1

w.

w.

Obergefchofs.

is

Hi

-\y x\

TT

OAMEN

*; VORBERÉITUNCS

Jin

SCHULPFERDE

HERREN]

CLAS-

VESTib"

HOF

RESTAU

RANT

gP

l"'

DER

Erdgefchofs.

KÜNST

LER

11»

MANECE

IJMi

II

AUSC.

N. D.

CARTES! -STR.

1l

rj)

ft

|p

VESTist

CLASHOF

CLASHOF

FOYER

HALLE

FOYER

GARTEN

iL

_20-

Zirkus- und Dioramabau im Kriftallpalaft zu Leipzig⁰⁸).

Arch. : Rojsbach.

9i

grofser, ganz aus Glas und Eifen beftehender Saalbau errichtet, nach dem die Anlage fofort ihren neuen Namen »Kriftallpalaft« führte. Der Mangel eines maffiven Zirkusgebäudes in Leipzig führte dazu, im Hinterland diefes Saalbaues ein folches Bauwerk zu fchaffen. Da aber Zirkusvorftellungen nur für einen befchränkten Teil des Jahres aufgeführt werden, fo wurde für die Schaffung eines weiteren Zugmittels dadurch Sorge getragen, dafs über dem Zirkus ein Diorama erbaut wurde (Fig. 108 bis II 2 ⁶⁸).

Der Zugang zu diefem Bauwerk erfolgt von drei Seiten her : nämlich aus dem zum erwähnten Saalbau gehörigen Garten (in Fig. 109 von unten), fowie unmittelbar aus der Garten- und Georgenflrafse (in Fig. 109 bezw. von oben und von rechts) ; die beiden ertlgenannten Zugänge dienen für das Publikum, während der letztere ausfchliefslich vom Künfllerperfonal, fowie zum Heranfehaffen von Pferden und von zu den Vorftellungen erforderlichen Gegenftänden etc. benutzt wird.

Die Eigenartigkeit der Aufgabe, welche verlangte, zwei gewaltige, von Freiftützen möglichft freie Räume übereinander zu fchaffen, verurfachte nicht geringe Schwierigkeiten; von der beide Räume trennenden

Deckenkonflruktion war bereits in Art. 16 (S. 26) die Rede. Der Zirkus hat 41 m lichte Weite und fafst 3000 Sitz- und Stehplätze; der Durchmeffer des darüber gelegenen Dioramabaues ift auf 86m eingefchränkt (Fig. 110 u. 112).

Die Zufchauerplätze im Zirkus fteigen von der Manege aus ftaffelförmig an. Der Hohlraum unter denfelben (Fig. 108) zerfällt in einen 2,50m breiten, nach aufsen gekehrten Treppenring, in dem die maffiven Aufgänge zu den verfchiedenen Rängen gelegen find, und in den konzen-trifch dazu angeordneten Reitergang (fiehe Fig. 30, S. 26). In der den Treppenring vom Reitergang trennenden Mauer befinden fich auch die Stützen für die Ueberdeckung des Zirkus (Fig. 112) und für die Umfaffungsmauern des Dioramas. Diele 12 Stützen tragen zunächft den eifernen Fufsring, dem fich die 12 nach dem Schlufsring zuftrebenden Gitterträger anfchliefsen ; letztere find ihrerfeits bis über die Aufsenmauer des Zirkus fortgefetzt und durch wagrechte Ringe untereinander verltrebt. Das Dach des über dem Zirkus befindlichen Dioramas (Fig. 112) wird von 12 bogenförmig geltalteten fchmiedeeifernen Binderfparren getragen, die durch wagrechte Ringe und durch Diagonalverbindungen unter fich verfteift find und zufammengehalten werden.

Das Ætm'er-Syttem wurde — in Rückficht auf die überaus kurze Bauzeit — in ausgedehnter Weife in Anwen-

Fig. no.

LT

Mr

§n

FOYER

"buffd

CASSÉ

Dioramabau

über dem Zirkus in Fig. 108 u. 109⁶⁸). ^1000 w- Gr.

dung gebracht und hat fich bewährt. Der 1887 konnten die Zirkusvorftellungen ihren Anfang nehmen.

gefamte Bau wurde Mitte Juni 1886 begonnen und am 10. April

Der Zirkusraum wird auch für mufikalifche Aufführungen verwendet; fovvohl die Töne der Orgel, als auch die Inftrumentalmufik und die meiifchlichen Stimmen kommen trefflich zur Geltung. Bei folchen Aufführungen wird die Manege mit einem Podium überdeckt. Der Reitergang dient dann in Verbindung mit den Foyers als Erholungsftätte für das Publikum, dem bei grofsen Feften auch die hinter dem Zirkus und in der Nähe des I. Ranges liegenden Ballettfäle zu freiem Verkehr geöffnet werden.

Die Heizung fämtlicher Räume erfolgt durch den Abgangsdampf aus der für 180 Pferdeffärken bemeffenen Keffel- und Mafchinenanlage, die zur Befchaffung des elektrifchen Lichtes für den Kriltallpalafl vorhanden und in einem Seitengebäude untergebracht ift⁶⁹).

6S) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1888, S. 153 ff. ⁶⁹) Nach ebendaf.

...... i =

\V

.

I

■Ls

I

.

.-;

;

r

Hü

Li

y_— '

:

M

Jtą    .

■iMMMMMM

■; 1

: ii

?

v

' ' ’ » it b’"-

■A

i ■

:

L

u

iffi

ËJ

V

*inrn\

j

ri

F7|

a

i *■

-3

äfen

fl

X

Fig. iii

. aa

m

====: -^==

--./

"-- - ; -

MÆ

'

M

•iu

bi

8üi3

LiJa*.-;¹ raSSp

’1

" B- T

vv

ssaai

ggi

£vi

13

Vorderanficht.

i____ ^

Fig. 112.

%Jsm

: M

■ g

.

i

' -:

.

LJ-

!j

.

Maps

Ijüj

jirrmnn]

SM

£T1

- ; •-

—■ — «

-

m

» i

f

■

H

.

V

'

' ■■

jj^

//

Hfcrfl

J?

affiL

i 1 il ir~ ri II 11

i

i

¹

B

«bSI

'4 4

za>

Si

1"'

, • ■

im 2 s

/

gggg

T

[ j r~~-------^    __

OfflC

IKel

mnn

!'v ,-:

I

■

,*•i:-*''___

' n

w

lu

aij

S

■J|-ri

■m

10    8 7 6 5 4

Querfchnitt.

1:500

3 2

w

2 10

w

5

10

-5

20™

Zirkus- und Dioramabau im Kriftallpalaft zu Leipzig⁶⁸).

Arch. : Rofsbach.

3. Kapitel.

Hippodromgebäude.

Allgemeines

und

Gefchichtliches.

Der Hippodrom — fo genannt von Hippodromos, d. i. Rofslauf — war bei den Griechen und Römern die Rennbahn, in der man die Pferde im Rennen übte und Wettfahrten, Wagenrennen und andere öffentliche Spiele abhielt. In einfachfter Form war er ein mit hochftämmigen Bäumen eingefafster Platz.

Bei den Griechen hatte der Hippodrom, da Platz für das Aufftellen und die Entwickelung von Rofs und Wagen vorhanden fein mufste, eine wefentlich gröfsere (nahezu doppelte) Länge als das Stadion. Nach Pau/anias beftand der Hippodrom aus der flachen Rennbahn, welche in der Mitte durch eine ein-

Fig- US-

Tfahr und Jiippocjrciîc m ^fssinus".

V'

ÉÊm

mfr

'M

7/

vv

"«M

»//ii Ąm

WméX

. (/

TD,

T [\ b v v V\v ,.,'L. V \V

"■/

V s\

Wv

. "VJ'ü\ v'' .O ' V ^ >V

S \-\N

"•1

i>

,v\

'v

X\ V . N. '

v V i vO

CV\

ÉHŒ

TT

TT

TT

iVń\

-i

\ \Tn

v.'

«I»    , ,    —»l;ÿ:'r

\\«nnS\NW\SWJ VV\Vv\N\\W\' x '

O’

x'¹

•\ tT.

Tj

Tî.^o

fache Erdbank in zwei ungleich lange Hälften gefchieden und an dem einen Ende in Form eines Halb-kreifes abgefchloffen war. Im Mittelpunkt des letzteren ftand das Ziel, an welchem Pferde und Wagen wenden mufsten ; am entgegengefetzten Ende befand fich der Ablauffland für die Pferde. Jede der beiden Ablauffeiten fchlofs an eine Vorhalle, die fog. Halle des Agnaptos, an. Auf die längere Seite der Rennbahn mündete ein Gang, der unter dem Zufchauerraum durchgeführt war; an diefem Hand der Taraxippos, der Schrecken der Pferde, der fie fcheu machte; in Nemea tat dies am Umbiegepunkt der Rennbahn ein rotfarbiger Fels.

In Griechenland war der Hippodrom zu Olympia der berühmtefte. Der Ablauffland der Pferde hatte die Geftalt eines Schiffsvorderteiles; dafelbft fland ein Altar aus ungebrannten Backfteinen, auf dem ein eherner Adler mit ausgebreiteten Flügeln fafs. Sobald das Zeichen des Beginnes gegeben wurde, ftieg der Adler in die Höhe, fo dafs er den Zufchauern fichtbar wurde ; dabei ftürzte ein Delphin zur Erde. Auf der einen Zielfäule ftand ein Erzbild der Hippodameia mit der Binde in der Hand.

Intereffant ift der Grundplan des Hippodroms zu Peffinus (Fig. 113), welcher aus fpäter Zeit flammt oder gar römifchen Urfprunges ift. Die Verbindung von Rennbahn und Amphitheater ift bemerkenswert. Weiteres über griechifche Hippodrome ftehe Teil II, Band 1 (Abt. I, Abfchn. 1, II, D, Kap. 15, unter c) diefes »Handbuches«.

In Rom vertrat die Stelle des Hippodroms der in der Art der Gefamtanordnung von jenem etwas abweichende Zirkus (fiehe Art. 2 , S. 4). In lpäterer Zeit wurden aber von den Römern in Griechen-

Fig. X14.

Arch. : Taylor.

Fig. ii5.

Or ch es-ter

......

Hippodrom zu

London ⁷¹).

Rennbahn

Rennbahn

ûû

•Il

TTorrrn

Hmn

Or ches

1er

Vrno w. Gr.

Grundrifs.

Schnitt nach A B.

land Bauwerke ausgeführt, die den Namen Hippodrom erhielten. Unter diefen ifl der berühmtefte derjenige zu Konftantinopel, den Kaifer Severus anlegte und Konßantin der Grofse ausfchmückte ; die betreffende Bauftelle wird von den Türken heute noch Atmeidan (d. i. Rofsplatz) genannt. Er war mit Säulenreihen, vielen Statuen, einem von Theodofios errichteten, noch erhaltenen Obelisk und dem angeblich delphifchen Schlangendreifufs geziert, und auf demfelben ftanden auch die vier ehernen Roffe, die 1204 nach Venedig

zum Schmuck von St. Markus gebracht wurden.

Wettfahrten und Wagenrennen im griechifchen und römifchen Sinne haben aufgehört, haben die Bauwerke, die in neuerer Zeit unter dem Namen »Hippodrom« aufgeführt worden find, zum nicht geringen Teile einen anderen Zweck. Allerdings wird in denfelben ftets die Reitkunft gefördert und gepflegt, meiftens in weitgehenderem Mafse als in den gewöhnlichen Reitbahnen⁷⁰), aber auch in der Regel in anderer Weife wie im Zirkus. Daneben hat indes der neuzeitliche Hippodrom noch andere Be-ftimmungen, die fleh in jedem einzelnen Falle ver-fchiedenartig gehalten. Die nachfolgenden Beifpiele werden zeigen, wie namentlich die örtlichen Ver-hältniffe hierbei mafsgebend find.

Infolge der eben erwähnten Verfchiedenartig-keit ift bezüglich der Gefamtanordnung der in Rede flehenden Gebäude nur weniges zu fagen. Den wich-tigflen und auch kennzeichnenden Beflandteil bildet in den meiften Fällen die Arena. Diefelbe ift in der Regel im Grundrifs länglich geflaltet — bald elliptifch, bald an den Langfeiten geradlinig und an den Schmalfeiten durch einen Halbkreis begrenzt. Sie hat meifl namhafte Abmeffungen — felbft über 100m Länge und über 50m Breite — und dient für zirkusartige Produktionen, für Nachahmungen römi-fcher Wagenrennen etc.

Aehnlich wie im Zirkus umfchliefsen die Arena die ftaflelförmig anfteigenden Zufchauerreihen. Im übrigen hängt die Grundrifsanordnung von den fon-fligen Zwecken, denen das betreffende Gebäude dienen foil, ab.

Eine der einfachften neuzeitlichen Anlagen ift wohl der 1851 zu London-Kenflngton durch Taylor erbaute Hippodrom, an den noch ein Gebäude ange-fchloffen ift, welches die Stallungen und eine Reitbahn von 24,38 x 10,67 m Grundfläche enthält. Letzteres ill in Fig. 116 u. 117⁷¹) in Grundrifs und Querfchnitt dargeftellt. Das eigentliche Hippodromgebäude veran-fchaulichen Fig. 114 u. 115⁷¹).

Letzteres bildet im Grundrifs ein Oval von 109,73m grofser Achfe und 79,25m kleiner Achfe. Die flaffelförmig anfteigenden Zufchauerreihen find überdacht; die Arena ift unbedeckt. Der Zugang zur Renn-

Fig. 116.

Querfchnitt.

Fig. 117.

Vorräte

darüber AnKieide räume

Vo rräte darüber AnKieide räume

Grundrifs. — l|₅oo w. Gr.

Stallgebäude zum Hippodrom in Fig. 114 u. 115 7I).

70)    Siehe darüber Teil IV, Halbband 4, Heft 2 diefes »Handbuches«.

⁷¹)    Nach: Builder, Bd. 9, S. 298, 299.

Deshalb

66.

Gefamtanlage.

67.

Hippodrom zu London.

Fig. 118.

1%

Vorderanficht.

Arch. : Rohault de Fleury.

fjn

L'iOOO w- Gr.

iw

liii

us

mmm&WM

'(1

mwaâ

ojiifopfo

-■

kaaaa/h

LGOOOWeÆ'C/t/’

SB:

HIPPODROME NATIONAL

O^-SgdygygJ^I

:j

I ifiisBfnt

i ms?

Wn

S!

fi-

ëj

'-Ä,

?!

F^l,

\ r—-fi. '

{;•

"•y\i

Ff^TT|

ffl

ülI

1 r-

ifiagg

B

tv;

ft!

AV,

mm

Ël¹

MÊ

Fig. 119.

^Éfe

Sïïgfi-:

SK

ïi

V]B

H.

il

=t

SL

im

-Ä

Grundrifs.

Früherer Hippodrom zu Paris.

Urfprüngliche Geftalt ⁷²),

^500 w. Gr.

Anficht

43

von oben.

TT

Zł

fr

~ f 000 ZI

TT

-AßJ^tuw.

-i

-4-

rr

2z

»S

—->3—.----

l (Z. oao

zu Paris nach dem Auffetzen der Dachkonftruktion ⁷³).

Hippodrom

'hm

Fig. 120.

•-

Grundrifs,

bezw.

68.

Früherer Hippodrom zu Paris.

₉8

bahn gefchieht durch den Mitteleingang in Fig. 115 u. 116 ; darüber befindet fich die Orchefterbühne ; diefer gegenüber ill eine gleiche Galerie angeordnet.

Zu den erften neuzeitlichen Schöpfungen, welche die Bezeichnung »Hippodrom« erhielten, gehört auch das in Paris, nach den Plänen von Rohault de Fleury, errichtete Bauwerk diefes Namens (Fig. 118 u. 119⁷²).

Fig. I2I U. 122.

XlXlXlXllXIXlXlX

lim

111

ii

tu

iiti

■ 5'

:sni

m.

__

mM

• JE;

---WHPg

. v*.

.....

i- -—■ i-

.'-I

ri?

1-1-4

Lu;

vixiixjxixiMxrxixt

>d^!XKi>5<h?IXlX!XlXIXIXIXlXXI><IXF

-L

rl

ruf Mr

II Mi

iTdö-".I"

■3a

lil

1:500

10 98765*32'. 9

10

15

^0“

Querfchnitt, bezw. Längenfchnitt zu Fig. 120⁷³).

Man hatte in Paris fchon im Jahre 1845 4*e Abficht, die antiken Wettfahrten wieder in das Leben zurückzurufen und zu diefem Ende einen Hippodrom zu erbauen. Rohault de Fleury erhielt den Auftrag, auf den Champs-Elyfées in der kleinen Achfe des Arc de triomphe ein folches Gebäude zu errichten. Er hielt fich dabei nicht genau an die römifchen Vorbilder, fondern gab, um den Zufchauern die Aufführungen in der Arena beffer fichtbar zu machen, derfelben eine gröfsere Breite,‘nämlich nahezu 50m bei nahezu 90m Länge.

12)    Fakf.-Repr. nach: Encyclopédie d’arch. 1883, PI. 901.

13)    Fakf.-Repr. nach: Revue induftr. 1878, PI. 17.

99

(Fig. ii8).

Für den Schmuck des Gebäudes wurden die Formen der arabifchen Architektur gewählt

Die Arena war jahrzehntelang unbedeckt und erft gegen Ende der Siebzigerjahre erhielt das ganze Gebäude, welches 108m lang und 68m breit war, ein eifernes Dach, welches von 20 äufseren und 4 inneren Säulen (letztere 32m hoch) getragen wurde. Diefes Dach war zum Teile (auf 84m Länge und 48m Breite) verglaft, und in der Mitte desfelben erhob fich eine Laterne von 54m Länge und 17m Breite, welche in der Längsrichtung verfchoben werden konnte, fo dafs auf diefes Flächenmafs hin die Arena entweder bedeckt oder unbedeckt fein konnte. Zu diefem Ende war die Laterne in der Quer-achfe des Gebäudes in zwei Hälften zerlegt, deren jede auf geeigneten und gut unterflützten Gleifen

Fig. 123.

\ //

IlliS

S..

yj

7/

If

f'looo w. Gr.

3—

IIP

Hippodrom zu Brüffel.

Grundrifs W).

di 1)

Arch.: Dauvergne.

binnen wenigen Minuten zurückgerollt werden konnte (Fig. 120 bis 122 ⁷³). Die Beleuchtung des Zufchauer-raumes gefchah durch 32 elektrifche Bogenlampen.

Das im vorftehenden kurz befchriebene Hippodromgebäude wurde 1893 ab

gebrochen.

Durch Fig. 123 bis 125 ⁷⁴) ift der von Dauvergne erbaute Hippodrom zu Brüffel veranfchaulicht.

69.

Hippodrom zu Brüffel.

Er ift an der Rue Belliard auf einem ziemlich unregelmäfsig geftalteten Grundftück errichtet; die Arena ift elliptifch geformt, hat rund 60m Länge und 30m gröfste Breite. Es find Stallungen für 75 Pferde, ein befonderer Stall für Ponies und Ställe für fremdländifche Tiere vorhanden. Im Vorderhaus find zwei Cafés und ein Reflaurant untergebracht.

>

! I

!

g

> \

'.I

Si

I

!•

in

I

ill

::

■.\\

V

V'

jBjllÉP

fl 1 it-    h-, _ __ ■

.r ni.r-i

IRI

If ¹

l|l

I':

\

til

'i

.'J

i

iii

iiOi.’ ...‘...J

Hïïùl

iiii

■mKÊÈMkm

SBßiäÄtl

Hi

r-v-^

r

!

. I-

I

I

I.Jl

;W.

%

II

, V

pi

Pfll

I

y

.1

'! !

I

If

h

I à * if

I ÊM

m

1

*5' R!

-3

i

Hi

m

Fig. 124.

m

W

i

; i i

p

i

p

f

[ïiiMm;

LE

m

Vi.

Vorderanficht.

w. Gr.

V350

;

’ :

Iptli

<5?

\

-5^

I

'i

gm

f

V\

\

I \

\\\

) A

ip

>

j

V'v

ia*s

\ a

\

i\A\

§r jgp ;g..

JJInE

.

V

y-.\

HI

U-rr^

• Hi

\

i

m

Ilf

! / /

wwmg

.i

t :

i

i

A

JH

pfj

[ ■ j

Ï¹;,

“Nj

»

, I , fH

Vxi

«lg

;

*

• * i

L'4^*<«rAf^’

in

MÛ7T7TD jV' ■1

i¹!

»

NJ«

$

i

r >

V;

..-;-----

Bfl

I

ra,

\ffMk

r

.

m

Wi-

I

ill

W/M

m

vÆ

<

m

m

im

■

Fig. 125.

TT

:-j r

fcc

i

. 1

m

i

P

if i

i

ill®!

y~: :

•H

Ë

ĘB

lüg

r

si

ns!

il

!¥

i

■

•V.

: ;

r-Sj-

w

Ÿ

Schnitt nach der kleinen Achte der Elliple.

Hippodrom zu Brüffel ⁷⁴).

Arch. : Dauvergne.

~ é    i

■ ii , âyæi^si.ii:

p

7/

/

102

70.

Akademifche

Entwürfe.

Von Intereffe ift die Preisaufgabe, welche im Jahre 1887 an der École des beaux arts zu Paris bei Gelegenheit des Concours de ire claffe geftellt worden war. In Fig. 126 u. 127 ⁷⁵) find zwei Löfungen mitgeteilt.

Verlangt wurde eine Arena, die an den beiden Schmalfeiten halbkreisförmig abfchliefsen, 80 m Länge und 45m Breite haben follte. Die Arena war durch die flaffelförmig anfleigenden Zufchauerplätze einzufchliefsen; diefe füllten in drei Ränge geteilt werden. Logen, Büfette und Orcheflerbühne durften nicht fehlen. Zahlreiche Ausgänge füllten das rafche Entleeren des Haufes ermöglichen. Grofse Eingangs-

Fig. 126.

Fig. 127.

-H-

^7' i :

4.

In

-I

Otis

ÆÊ

HEEG

chiMwmHl

rrrrrrrrr Tm

miTTinP^

4_ LUMLÜ ]1 munii .    . tulimy iniiinini

CIZ

J-LL

-i

III

■fTTTTTnYtTi ! 11; I¹1 Jijinmnni v,| |n

1.

Jj

1,1

W-

«

fr~4- J

« ii-

•r

=o=

Entwürfe für ein Hippodromgebäude⁷⁵)

von Chedanne.

V2000 w- Gr.

'frrfi

von Desmies.

hallen waren den Eingängen zum Amphitheater vorzulegen und für die oberen Ränge breite und bequeme Treppen anzuordnen; eine offene Loge follte die Eingänge krönen. Weiter waren Stallungen für 60 Pferde, zwei kleine Ställe für Ponies und exotifche Tiere, fowie mehrere Sattelkammern vorzufehen. Zur Arena follte ein genügend grofser Vorraum (Manège-foyer) führen, worin die Auftritte und Aufzüge vorbereitet werden konnten und der von den Stallungen leicht erreichbar war. Ankleideräume für Reiter und Reiterinnen, Requifiten- und fonftige Geräteräume, ein Mafchinenraum zur Erzeugung des elektrifchen Lichtes etc. waren vorzufehen, ebenfo die Räume der Verwaltung, die Wohnungen des Direktors und einiger Beamter. Die Arena follte durch ein bewegliches Dach, ähnlich wie beim Parifer Hippodrom, überdeckt fein; doch waren auch Heizungseinrichtungen anzuordnen. Die gröfste Abmeffung des Bauplatzes follte 150m nicht überfchreiten.

Die beiden in Fig. 126 u. 127 mitgeteilten Löfungen unterfcheiden fich vor allem dadurch, dafs die Hauptfchaufeite des Bauwerkes in dem einen Entwurf parallel zur grofsen Achfe, im anderen parallel zur kleinen Achfe der Arena gerichtet ift. Chedanne's, Skizze zeigt ein befonderes Stallgebäude; bei Destines’ Löfung find die Stallungen etc. dem eigentlichen Hippodrom unmittelbar angefügt.

Hippodrom zu Berlin -Charlottenburg.

In Berlin-Charlottenburg wurde 1891 ein Sommerhippodrom eröffnet, der allerdings fowohl vom baulichen Standpunkte aus, als auch bezüglich feiner Kunft- etc. Leiftungen nur befcheidenen Anforderungen zu entfprechen vermag.

Fern im Weften, nahe dem Zoologifchen Garten, wurde auf einem zu Charlottenburg gehörigen, unbebauten Gelände ein Park gefchaffen, in deffen Mitte der Hippodrom, eigentlich ein Zirkus im grofsen, aber unbedeckt, errichtet wurde. Für die Zufchauer find bedeckte und offene Tribünen erbaut, die etwa

Fig. 128 bis 130.

IS:

Pi

;t

Cf

WO

rus

9

!l .\\\r

di

fé.

m

\U

.-i

df

ft ¹ I

lift

bo

bo

bo

-q

il!

fd m

w.

gîte

BrrrPrF

rn

b9^gr9:->!tg.c^~5QTtor? m çe^?Sfo c.<r9?>)|d cęjp 3W?<r^~

IśC- f&M'

W \W W'

■':!

mmmunain

pu

r"'

M,

Û L) L: ć.ó ii; (.2 £3

Y

t:?. iS f.n u.i ü ü

'mmêmmmË

Hippodrom zu Frankfurt a. M. Schaubild, Lageplan und Schnitt nach der Längsachfe. Arch. : Haenle à? IVelô.

20000 Perfonen faßen können.

Der freie Innenraum enthält eine Manege von geringerem Durchmeffer und einen erweiterten elliptifchen Rennplatz, auf dem u. a. römifche Wagenrennen aufgeführt werden. Im Hintergrund ifl eine koloffale bemalte Leinwand aufgefpannt, die eine italienifche Seelandfchaft vorflellen foil.

Die beiden neueften Bauwerke, welche die Bezeichnung »Hippodrom« führen, find die einfchlägigen Bauten zu Frankfurt a. M. und zu Paris. Der 1898 nach den Plänen von Haenle & Weib errichtete Hippodrom zu Frankfurt a. M. zeichnet fich durch die mächtige Reithalle aus, welche 50m lang, 25m breit und 17m hoch ift und in der Reiterfefte, Preisreiten und dergl. gröfsere Veranftaltungen abgehalten werden. In diefem Gebäude werden ferner Reit- und Wagenpferde in Penfion genommen, Pferde verliehen; es wird Reitunterricht an Herren und Damen erteilt etc.

72.

Hippodrom

zu

Frankfurt

a. M.

TT

TT

i i ITT ri

Fig. 131.

Galerie

me

•>

"f Ankleide

4-

raum

Kl eine R e i t b ahn.

Reithalle

8~r

Grosse

Galerie

s—

10

Obergefchofs.

1:500

SH

10 987651321    0

Auf s i t z-r aura

wt.

Restaurant

/I

If Ankleidë^h! —

ranm

tig. 132.

PüfflK

ri

I,

liii -j

TT

*$$$

Haupt-

P-.

OCÎ

OO

Warte -

raum für

c.

• Auf sitz—

raum

'S&'

“i

in

u. u

If

Schmiede

Pferde

Wa q en -

Remise

....

'ĄWr

LJ

mu

Egl*

aW

Er::: .1

IS

-S-

Jil

JL/

a*i

Untergefchofs.

Hippodrom zu Frankfurt a. M.

Arch. : Haenle & Welb.

Das betreffende Grundftück iff. an der Ecke der Wilhelms- und Forfthausftrafse gelegen (Fig. 129) und enthält neben dem Hippodrombau noch eine Reftaurationsterraffe mit Garten. Erfterer ift 95m lang und 25m hoch; er zerfällt in Unter- und Obergefchofs; den Verkehr zwifchen beiden Stockwerken vermitteln die Haupttreppe, vier an den Ecken des Gebäudes befindliche Seitentreppen und zwei Aufzüge. Die Kopffeite des Baues, deren Giebelfpitze durch eine Pferdebändigergruppe geziert ift, richtet fich fowohl nach der Forfthausftrafse, wie nach der künftigen Fortfetzung der Wilhelmftrafse. Wie die Grundriffe in Fig. 131 u. 132 zeigen, gliedert fich das Gebäude in drei Hauptteile: das Haupthaus, welches im Obergefchofs die grofse Reitbahn und im Untergefchofs die Stallungen enthält; das Vorderhaus, worin fich die Eingangshallen, das Reftaurant, die Kleiderablagen, die Ankleideräume, der Lefefaal etc. befinden, und das Hinterhaus, worin die kleinere Reitbahn, die Schmiede, die Remife, die Kantine, Dienftwohnungen etc. untergebracht find.

Fig. 133.

PPgg

MM

Pi

mm*

«ggi

■M

SÄ

|gjjgg

WM

mmZä

n__

rK

mm

!§;

CÀ

Ésr

mm

m

Hi

wm

(mm

ÉÉ

uPfflimm

mm

L'j

S-5* .

ÏMîÆmË

<?

XI

W&ßmhfl a

HiÄ

li

xm

».

/*>•

Hippodrom zu Frankfurt a. M. Blick in die grofse Reithalle.

Der Eintritt in das Bauwerk erfolgt durch die beiden Eingänge, bezw. Anfahrten am Vorderhaus (Fig. 132). Durch die im Erdgefchofs gelegene Eingangshalle gelangt man auf der einen Seite in die Stallungen, auf der anderen über die grofse Marmortreppe nach dem Obergefchofs; überdies ift im Vorderhaus eine Reftauration vorhanden. Die das Erdgefchofs des Hauptbaues einnehmenden Stallungen find in 10 Abteilungen getrennt, je 5 auf jeder Seite der Stallgaffe, welche Vorder- und Hinterbau miteinander verbindet. Die in der Querachfe des Baues gegen die Wilhelmftrafse zu gelegene mittlere Abteilung dient als Auffitzraum für die nach dem Freien Ausreitenden; eine Abteilung hat die Beftimmung als Kranken-, Quarantäne- und Kühlftall, eine andere als Warteraum für fremde Pferde, die in den Reitbahnen geritten werden follen, und als grofse Sattelkammer. Von den fonftigen Abteilungen enthält eine 9 Boxes und eine Sattelkammer und jede der übrigen 6 Abteilungen je 16 Stände, einen Box und eine Sattelkammer, fo dafs im ganzen 128 Pferde eingeftellt werden können. Jede Stallabteilung ift nicht nur von der Stallgaffe, fondern auch durch eine nach dem Freien führende Tür erreichbar. Für Lüftungs- und Entwäfferungsanlagen ift auf das reichlichfte geforgt. Zwei Aufzüge für je drei Pferde führen nach dem Obergefchofs: der eine nach der grofsen und der andere nach der kleinen Reitbahn; für Reiterfefte und andere gröfsere Veranftaltungen kann noch eine Rampe aufgeftellt werden, die in den Auffitzraum des Obergefchoffes mündet und fo den Eintritt in die grofse Reithalle vermittelt.

Im Obergefchofs des Vorderhaufes (Fig. 131 ) befinden fich zunächft die für Herren und Damen getrennten Ankleideräume, welche mit Bädern, Braufen, Schränken, Toiletten etc. ausgerüftet find, und zwifchen denen der Konverfations- und Lefefaal untergebracht ift. Ferner find hier der in der Längs-achfe des Bauwerkes angeordnete Auffitzraum, das Bureau der Direktion und ein Reftaurationsraum untergebracht; in den Auffitzraum münden die von unten heraufführenden zwei Pferdeaufzüge; das Reftaurations-zimmer ift von der angrenzenden grofsen Reithalle durch eine Glaswand getrennt, liegt erhöht und gewährt einen bequemen Rundblick über die ganze Reithalle (Fig. 133).

Im Obergefchofs nimmt das Hauptintereffe die das Haupthaus einnehmende grofse Reithalle in Anfpruch. Die eigentliche Reitbahn (Manege), welche vom Auffitzraum durch eine grofse Tür betreten wird, ift von einer hohen Holzbande umfchloffen; letztere ift von einem 50cm breiten Umgang umgeben, an den die an den Langfeiten angeordneten Parterrelogen angrenzen. Ueber diefen befinden fich die Balkonlogen und in gleicher Höhe an der einen Querfeite die grofse Mittelloge, an der anderen das

Fig. 134-

iitiii

HR

Lv;;Æ

fi

Li

11

gPI

il 1

Si

Wattwfmm m . ^

I'iijrptwtgmwM ■

'Mmmmmmjwif«

llOljl

’m

rf@B

IfUÈTÎ

,U lillSlfiS

is)

MBlila

HwsriNii

rsdHLfflUfil jra..R2

I It ;

[*<*

Irvk

Ek

Ik

IL

'4

- r-

iSpffB

fi

tm

mss

=3B

V'

Ji

II

Op (

ljar«i

..a

Wgk

k£M-’

111 ff I TO

U8M@W

p'jnÔ!

' ||H

*.

■j

Neuer Hippodrom zu Paris. Schaubild Ti).

Arch. : Camion, Galeron Cf Duray.

entweder durch die Eintrittshalle und die Haupttreppe

Orchefter (Fig. 133); nach den Logen gelangt man oder über die vier Seitentreppen. Die Logen enthalten ca. 1400 Sitzplätze; aufserdem ift für ca. 1500 Stehplätze Raum vorhanden. In der Reithalle ift ein Bar-room eingerichtet.

Um die Reithalle in einen grofsen Feftraum, der anderen als Sportzwecken (für Konzerte, Bälle, Gefangsfefte, Bafare etc.) dienen foil, zu verwandeln, können die Banden entfernt und kann ein hölzerner

hierzu die bereits erwähnten Sitzplätze in den Logen etc. und an 4500 Perfonen untergebracht werden.

Das Plinterhaus ift unterkellert; der Kellerraum dient als Requifitenmagazin. Das Erdgefchofs

Parkettfufsboden eingefetzt werden; letzteres foil binnen einer Stunde möglich fein⁷⁶). Der Saal fafst für Konzertzwecke, wenn nur Stühle geftellt werden, etwa 2500 Perfonen; kommen Tifche hinzu, fo finden etwa 1800 Perfonen Platz; rechnet man die Stehplätze, fo können im ganzen ¹

73-

Neuer Hippodrom zu Paris.

enthält die Wagenremife, die Schmiede, die Kantine nebft Küche für die Angeftellten. Im Obergefchofs (Fig. 131), in gleicher Höhe mit der grofsen Reithalle, ift die kleine Reitbahn (Lernbahn), 21m lang und 12m breit, angeordnet; fie ift von der grofsen Reithalle nur durch einen Gang getrennt und durch eine 8ra breite, mehrflüge.lige Tür mit letzterer in Verbindung; diefe Bahn kann jederzeit als Bühne verwendet werden. Von aufsen ift die kleine Reitbahn durch eine Rampe zugänglich; überdies gelangt man zu ihr durch den die grofse Reitbahn umgebenden Umgang oder über die im Hinterbau befindlichen zwei Seitentreppen ; der eine Pferdeaufzug mündet gleichfalls in diefelbe.

Die Erwärmung des ganzen Gebäudes gefchieht durch eine Sammelheizung , die Erhellung bei Dunkelheit durch elektrifches Licht.

Das Hippodromgebäude, wie es im vorftehenden gefchildert wurde, befteht in feiner urfprüng-lichen Form nicht mehr. Durch Erbauung einer zweiten Reithalle, durch Anfügen verfchiedener Rampen, durch Umänderungen für die Zwecke von Variété-Theatervor-ftellungen etc. hat es zur Zeit eine veränderte Geftaltung.

Um die durch den Abbruch des in Art. 68 (S. 98) befchrie-benen Hippodroms zu Paris ent-ftandene Lücke auszufüllen, wurde an der von der Rue Foreß Clichy und der Rue Caulaincourt gebildeten Ecke nach den Entwürfen von Cambon, Galer on & Dur ay ein neues Hippodromgebäude (Fig. 134 bis 139) errichtet. Das Aeufsere (Fig. 1347 7) ift in monumentalem Charakter geftaltet; die überbaute Grundfläche beträgt nahezu 6000qm.

Nach der unten genannten Quelle ¹) zerfällt das Bauwerk, wie Fig. 13411.138⁷⁷) andeuten, in fünf getrennte Hauptteile:

1) Der monumentale Haupteingangs-

ÏS) Nach: Nouv. annales de la conftr. 1900, S. 129, 146a u. PI. 35—41.

y.

Fig. 136.

f^l

*£

r^w

K/\/

Fig- 135-

Querfchnitt durch den Mittelpunkt des kleinen

Halbkreifes des Zentralringes

in

Fig. 138.

¹!ö00 w. Gr.

r~T

Pi

<L..

b cjd!

I_.

-®!

«L.

- r;

I'" •

I l-.v ■'/• •■.

₌f»

ir-

4 jLr;<rffïfib ap ‘ •■'-3.--'

—---S^/4------

fr?

-îîÿ^C

■go-î,

rd

i    nS|

ei

rd|

pi

I;

I»;

iż

fr

f-

:    ; I    |>y

*-*rr * drz * ~vz~ * ^ "

Querfchnitt durch den Mittelpunkt des grofsen

Halbkreifes des Zentralringes

in

Fig. 138.

%00 w. Gr.

ifc

109

bau (in Kap. 1, Art. 13, S. 17 Vorderhaus genannt) an der abgefchrägten Ecke der beiden genannten Strafsen, welcher in Stein ausgeführt und durch eine in Holz konftruierte Kuppel gekrönt ift. Er enthält

U.

ft⁻-

ft

P'

mm

VvZürrp

Fig- 137-

7?-

M7U*>

T'

*1

________

-ÛDÏL

Vf?

J.

P&'Z

MV

fc

iv.„

?:.

hi

i'

2Cm

I;'

15

10

1:500

IB'

in..

*\V; .

is

987654321 0

Längenfchnitt zu Fig. 138 ⁷⁸).

Ł;

10 s

H

It.

<®i

|v

'7

. J i

-«•y—«

I'.

^jt" -swop np vjcy

im Erdgefchofs die grofse Eingangshalle mit der Haupttreppe; in der Höhe der Arena die Kontrolle und den Bar mit Rauchzimmer; in Galeriehöhe die Räume der Verwaltung.

2) Im Verfolg des Haupteinganges das die Arena und den diefelbe umfchliefsenden Zufchauerraum umfaffende Haupthaus, welches von einer mächtigen Eifenkonftruktion gebildet ill.

I IO

3)    In der gleichen Achfe, wie die Teile unter 1 und 2, das Bühnenhaus, welches, unabhängig vom Haupthaus, gleichfalls in Eifen konftruiert ift.

4)    Das an der Rue de Caulaincourt, zur Rechten der Bühne, gelegene Gebäude der Künftler,

Scène

V-

fc--

vA

<---

t'S.

m*

FI

a\

p⁵*

î%

w fL/

____- —

PfX

-Ïrof^¹

f~r^

___V

[/

f-..

Fig. 138.

£■

JL

4|S

de,JZ

/ZTaü

•4

'S

-----A

mi

'"oxiloine

jfj

•I

afj

Neuer Hippodrom zu Paris. Grundrifs 77). — 1|500 w. Gr.

fe-

5T

/f

'S

^x

» i\\Vv

#*

*Ti\

—-7-dAi—

■R-UQ

f i)

*/

if

//

■5KX?

A'

>•

_L^

vo

ęrT v

nix

welches im Erdgefchofs eine Reitbahn und in den Obergefchoffen die Ankleideräume des Perfonais und die Aufbewahrungsräume für die Koftüme enthält.

5) Auf der anderen Seite des Theaters ein Bauteil mit den Stallungen und den Mafchinenräumen; in letzteren find drei Dampfmafchinen zu je 200 Pferdeftärken aufgeftellt, welche zum Betrieb der Dynamo-mafchinen, des Aufzuges, der Ventilatoren etc. dienen.

ft

[UZ

Uf/

/■• -fffZ'pp 'h

\ 2uäeZoe.___

jjt.

[--k

''s.

\\

5-fi

■#

Ą_

77?WÄy

tł-

ZflTS-------Jr-----

~&-

VT'T

'S!

u*

«I?⁵

A'    W-Z?

~ Sf«‘S ~

2£

y’T-ßS*

ILto

\W

!-

"4^—&

.-—Jp#****

HJtof

-*•-"• ! .to .

<ł-

j.iß

A>

%0

rtr'Vj-trf I

- - StfiS

*L erd re

rł

dć Zoo

-■p

Hi

14

to* k

-r'f

\ .•

______-7m9sü

foutrelie

i-ig. 139.

Dachftuhlkonftruktion

zu IHig. 135 bis 138 ⁷⁸).

'V

•śr

~+ !

: -4-

toto

■■i

0?rbfZ ~

px

Hpi

I 12

Diefer Hippodrom umfafst vier Gefchoffe: das Untergefchofs in etwa 0,50m Höhe über der äufseren Strafsengleiche; das 3,4om höher angeordnete Erdgefchofs, in Arenagleiche gelegen; den II. und den III. Rang (Fig. 135 bis 137). Das Untergefchofs enthält das Café, das Reftaurant, Keller, die Räume der Lüftungsanlage, die Mafchinerie des Aufzuges, grofse Räume zum Aufftellen und Ordnen der Rennwagen und Aufzüge, fowie zum Verfammeln der Figuranten und die Standplätze für die Pferde. Durch Rampen gelangen Menfchen, Wagen und Pferde in die Höhe der Arena. Letztere ifb 56,32 m lang und hat eine Gröfstbreite von 35,oom. In ihrer Mitte befindet fich eine quadratifch geformte, bewegliche Plattform von 12,oom Seitenlange, die von vier Stempeln getragen wird und auf hydraulifchem Wege binnen 6 Sekunden vom tiefen zum hohen Erdgefchofs gehoben werden kann (Fig. 137); auf der Plattform können Figurengruppen und dergl. für Apotheofen etc. rafch zur Erfcheinung gebracht werden. Bei grofsen Schauaufführungen werden Arena und Bühne durch eine 13,00 m lange und 10,oom breite Rampe in Verbindung gebracht.

Der II. Rang ifl 5,64 m über dem Arenaboden und der III. Rang 3,48m über dem II. gelegen.

Die Eifenkonftruktion des Haupthaufes und des Bühnenhaufes ift in Fig. 135 bis 137 ⁷⁸) fkizziert. Zwei am Umfange des Bauwerkes angeordnete konzentrifche Reihen von Freiftützen tragen das Dachwerk des Haupthaufes, defifen wichtigfte Konflruktionsteile die 24 Binder bilden ; letztere ruhen aufsen auf den eben erwähnten Stützenpaaren auf und ftemmen fich nach innen zu gegen einen Zentralring von 9m Höhe, deffen Unterkante 20m über der Arenaebene gelegen ifl. Die Dachdeckung befleht aus Zinkblech.

für das Meter) an.

Das Gefamtgewicht der Eifenkonftruktion beträgt nahezu 1800 000    1400000 für das Haupt

haus und 380 000 kS für das Bühnenhaus.

mm

Die Konftruktion des Bühnenhaufes ifl, wie Fig. 137 u. 138 zeigen, ganz unabhängig von derjenigen des Haupthaufes; beide liegen auf der gleichen Hauptachfe. Nur in den feitlichen Begrenzungen der Profzeniumsöffnung find die beiden Eifenkonflruktionen aneinander angefchloffen. Das Bühnenpodium ifl um 3,40 m höher als die Arena angeordnet; es fleigt nach rückwärts (um 38

Literatur

über »Zirkus- und Hippodromgebäude«.

Batty's hippodrome, Kenfington. Btdlder, Bd. 9, S. 298.

Wernekinck, H. Der Berliner Circus in der Friedrichsftrafse No. 141a. Zeitfchr. f. Bauw. 1853, S. 209. The Napoleon circus, Paris. Builder, Bd. 11, S. 104, 133, 152.

Borstell, G. & F. Koch. Circus Napoléon auf dem Boulevard des filles du Calvaire zu Paris. Zeitfchr. f. Bauw. 1854, S. 3.

Cirque Napoléon a Paris. Encyclopédie d’arch. 1854, PI. 6—7, 25—26, 58, 69, 93—94, 105, 106, iii —112. Hittorf, J. J. Cirque Napoléon. Revue gén. de l'arch. 1854, S. 362 u. PL 34—44.

Defign for a circus. Btiilding news, Bd. 5, S. 280.

Hitzig, F. Der Otto'fche Circus in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. i860, S. 7.

Klette, R. Die Rennbahn (Circus). Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 165.

Frantz, J. & Regis de Curel. Cirqtte du Caire. Revue gén. de l’arch. 1869, S. 276 u. PI. 54.

Lent’s fchwimmender Cirkus. Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1871, S. 52. Zeitfchr. d. Arch.- u.

Ing.-Ver. zu Hannover 1872, S. 331. Mafch.-Conflr. 1872, S. 47.

The circus of the Château d’eau, Paris. Builder, Bd. 33, S. 1131.

Wesenberg. Der neu zu erbauende Circus des Directors L. Renz in Berlin.    Baugwks.-Ztg.    1876,    S. 236,    252.

Le nouveau cirque du Chateau-d'eau. Dit cirque Américain {Paris').    Gaz.    des arch, et    du    bât.    1876,    S.    13.

Gridaine. Le nouveau cirque Firnando. Nouv. annales de la conßr. 1876, S. 137 u. PI. 39 — 42. Renz’s circus at Berlin. Builder, Bd. 34, S. 691.

The Cinifeili circus in St. Petersburg. Builder, Bd. 34, S. 811.

Hengler's new cirque, Wefi Derby road, Liverpool. Builder, Bd. 34, S. 1168.

Le nouveau cirque Fernando. La femaine des confir., Jahrg. 1, S.    164.

Zirkus-Gebäude in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877.    Teil    I, S. 339.

Cirque Hengler a Liverpool. Gaz. des arch, et du bât. 1877, S. 32.

Paris hippodrome. Revue ind. 1878, S. 306. Eng., Bd. 26, S. 92.

Hippodrome national, à Paris. Encyclopédie d’arch. 1883, S. 82 u. PI. 901.

Rossbach. Circus-Dioramabau des Kryftallpalaftes in Leipzig. Civiling. 1886, S. 643.

113

Mamy, H. Les nouvelles pifcines de natation a Paris. IL Arènes nautiques de la rue Saint-Honoré. Le génie civil, Bd. 8, S. 274.

Der Land- und Waffer-Cirkus in Paris. Deutfches Baugwksbl. 1886, S. 245. Techniker, Jahrg. 8, S. 133. An aquatic circus. Engineer, Bd. 61, S. 221.

Andra, R. Les inßallations acceffoires du nouveau cirque de la rue Saint-Honoré, a Paris. Le génie civil, Bd. 9, S. 97.

Hippodrome. La confiruction moderne, Jahrg. 2, S. 196, 209.

Berthier, E. Éclairage de ! hippodrome de Paris. Le génie civil, Bd. 8, S. 209.

Jahn, A. & L. Staub. Teatro Politeama in Florenz. Allg. Bauz. 1867, S. 255.

Eifernes Zirkusgebäude in Berlin. Deutfche Bauz. 1887, S. 193.

Die Albert-Halle zu Leipzig. Uhland’s Ind. Rundfchau 1887, S. 128.

Der Zirkus- und Diorama-Bau im Cryftallpalaft zu Leipzig. Deutfche Bauz. 1888, S. 153.

Zirkus in Coin: Köln und feine Bauten. Köln 1888. S. 582.

Cirkusbauten in Riegelfyftem. Deutfches Baugwksbl. 1889, S. 67.

Cirque Royal a Bruxelles. L’émulation 1889, S. 75 u. PI. 4—9.

Zirkus Renz in Hamburg: Hamburg und feine Bauten, unter Berückfichtigung der Nachbarftädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 144.

La grille hydraulique de ! hippodrome. La conßruction moderne, Jahrg. 6, S. 536.

Alberthalle des Kryftallpalaftes in Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 492.

Bord, C. Cirque démontable, a Marfeille. La conßruction moderne, Jahrg. 8, S. 210, 222, 237 u. PI. 25. Zirkus Bufch in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 515.

Projekt eines Sommerzirkus für die Flora in Charlottenburg. Baugwks.-Ztg. 1897, S. 355.

Das neue Apollotheater in Düffeldorf. Deutfche Bauz. 1899, S. 653.

Beweglicher Fufsboden in der grofsen Reithalle des Hippodroms zu Frankfurt a. M. Deutfche Bauz. 1900 S. 88.

Charpente métallique du nouvel hippodrome de Paris. Nouv. annales de la conßr. 1900, S. 129, 146 u.

P1- 35—3⁶. 37. 40—41-

H hippodrome d Paris. La conßruction ?noderne, Jahrg. 16, S. 283 u. PI. 50.

Rivoalen, E. Concours de Troyes. Un cirque-théâtre. L.a conßruction moderne, Jahrg. 17, S. 111, 123, 136. Croqtiis d’architecture. Intime-Club. Paris 1874.

No. i, f. 4, 5: Un cirque pour des exercifes equeßres.

Wulliam & Farge. Le recueil d'architecture. Paris.

ije année, f. ç, 10, 28: Hippodrome pour la ville de Bruxelles ; von Dauvergne.

DER STÄDTISCHE TIEFBAU.

Band I.

Die städtischen Strassen.

Von Stadtbaurat Ewald Genzmer in Halle a. S.

I. Heft: Verschiedene Arten von Straßen und allgemeine Lage derselben im Stadtplan. — Allgemeine Anordnung der einzelnen Straßen. Mit einer Einleitung: Der städtische Tiefbau im allgemeinen. Von Geh. ßaurat Prof. Dr. Eduard Schmitt.

Mit 105 Illustrationen im Text und 8 Tafeln. — Preis: 9 Mark.

II. Heft: Konstruktion und Unterhaltung der Straßen.

Mit 151 Illustrationen im Text und 1 Tafel. — Preis: 9 Mark. Das III. (Schluss-) Heft dieses Bandes wird enthalten: Reinigung der Straßen.

Band II.

Die Wasserversorgung der Städte.

Von Professor Dr. Otto Lueger in Stuttgart.

I. Abteilung: Theoretische und empirische Vorbegriffe. — Entstehung und Verlauf des flüssigen Wassers auf und unter der Erdoberfläche. — Anlagen zur Wassergewinnung. — Zuleitung und Verteilung des Wassers im Versorgungsgebiete. Mit 468 Illustrationen im Text. — Preis: 34 Mark.

Die II. (Schluss-) Abteilung dieses Bandes wird enthalten: Einzelbestandteile der Wasserleitungen. — Verfassung von Bauprojekten und Kostenvoranschlägen. — Bauausführung und Betrieb von Wasserversorgungen. — Alphabetisch geordnetes Verzeichnis der Citate, Tabellen, Nachträge und Erläuterungen allgemeiner Natur.

Band III.

Die Städtereinigung. Von Professor F. W. Büsing in Berlin-Friedenau.

I. Heft: Grundlagen für die technischen Einrichtungen der Städtereinigung. — Inhalt: Abriß der geschichtlichen Entwickelung des Städtereinigungswesens und Erfolge desselben.

—    Spezifische gesundheitliche Bedeutung der Abfallstoffe. — Boden und Bodenverunreinigung. — Verunreinigung und Selbstreinigung offener Gewässer. — Luft, Luftverunreinigung und Luftbewegung.

—    Menge und Beschaffenheit der Abwasser. — Trockene Abfallstoffe. — Allgemeines über Reinigung von Abfallstoffen; Desinfektion und Desodorisation.

Mit 14 Illustrationen im Text. — Preis : 16 Mark.

Mit 563 Illustrationen im Text. — Preis : 24 Mark.

II. (Schluss-) Heft: Technische Einrichtungen der Städtereinigung. — Inhalt: Vorerhebungen. Theoretische Grundlagen. Kanalbaumaterialien. — Profile, Anordnung, Konstruktion und Ausführung der Kanäle. Nebenanlagen. Spüleinrichtungen. Lüftung. — Hausentwässerung. —- Pumpwerke; Aulhaltebecken. — Unterhaltung und Betrieb von Kanalisationswerken. — Kosten. — Abwasser-Reinigung. — Behandlung trockener Abfallstoffe.

Band IV.

Die Versorgung der Städte mit Leuchtgas. Von Oberingenieur Moritz Niemann in Dessau.

I. Heft: Das Leuchtgas als Mittel zur Versorgung der Städte mit Licht, Kraft und Wärme. — Verschiedene Arten von Leuchtgas. — Darstellung und Verteilung von Steinkohlenleuchtgas. — Leistungsfähigkeit und Wachstum der Gasanstalten. — Schwankungen des Gasverbrauches. — Gasanstalten als Lichtzentralen. — Gasanstalten als Kraftzentralen. — Gasanstalten als Wärmezentralen. — Gasverlust.

Mit 5 Illustrationen im Text. — Preis: 4 Mark.

Das II. und III. (Schluss-) Heft dieses Bandes werden enthalten: Verteilung des Leuchtgases. — Eigenschaften des Leuchtgases und der Steinkohlen, sowie auch der Nebenprodukte. — Fabrikation des Leuchtgases. — Rechts- und Eigentumsverhältnisse, Verwaltung und Betrieb.

Band V.

Die Versorgung der Städte mit Elektricität. Von Baurat Dr. Oskar v.Miller in München.

I.    Heft: Einleitung. — Konsumerhebung. — Berechnung der Leitungsnetze. — Stromverteilungssysteme.

Mit 90 Illustrationen im Text und 12 Farbendrucktafeln. — Preis: 10 Mark.

II.    Heft: Grundstücke für Elektricitätswerke. — Bauliche Anlagen für Zentralstationen mit Dampf-, Gas-, Petroleum- und Wasserkraftbetrieb. — Maschinelle Einrichtung von Elektricitätswerken für die verschiedenen Betriebskräfte. — Elektrische Einrichtung von Zentralstationen und Unterstationen für die verschiedenen Stromsysteme. — Ausführung der Leitungsnetze. — Elektricitätszähler. — Straßen-

beleuchtung.

Mit 352 Illustrationen im Text und 14 Plänen. — Preis: 18 Mark.

Das III. (Schluss-) Heft dieses Bandes wird enthalten: Verträge über den Bau und Betrieb, die Verpachtung und Konzession!ei⁻ung von Elektricitätswerken. — Offertbedingungen für Lieferungen. — Herstellung von Kostenanschlägen, Betriebskostenberechnungen und Erläuterungsberichten. — Beispiel über die vollständige Projektierung und Ausführung eines Elektricitätswerkes.

Arnold Bergsträsser Verlagsbuchhandlung (a. Kroner) in Stuttgart.

Wichtigstes Werk für Architekten,

Ingenieure, Bautechniker, Baubehörden, Baugewerkmeister, Bauunternehmer.

Handbuch der Architektur.

Unter Mitwirkung von Prof. Dr. J. Durm, Geh.-Rat in Karlsruhe und Prof. Dr. H. Ende, Geh. Regierungs- und Baurat, Präsident der Kunstakademie in Berlin,

herausgegeben von Prof. Dr. E. Schmitt, Geh. Baurat in Darmstadt.

Erster Teil.

ALLGEMEINE HOCHBAUKUNDE.

/. Band, Heft i: Einleitung. (Theoretische und historische Uebersicht.) Von Geh.-Rat -j- Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg. — Die Technik den wichtigeren Baustoffe. Von Hofrat Prof. Dr. W. F. Exner, Wien, Prof, f H. Hauenschild, Berlin, Reg.-Rat Prof. Dr. G. Lauboeck, Wien und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Preis: io Mark, in Halbfranz gebunden 13 Mark. Heft 2 : Die Statik der Hoehbaukonstruktionen. Von Geh. Baurat Prof. Th. Landsberg, Darmstadt. Dritte Auflage.

2. Band: Die Bauformenlehre. Von Prof. J. Bühlmann, München. Zweite Auflage.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. ?- Band-. Die Formenlehre des Ornaments. Von Prof. H. Pfeifer, Braunschweig, in Vorbereitung.

4.. Band-. Die Keramik in der Baukunst. Von Prof. R. Borrmann, Berlin.

Preis: 8 Mark, in Halbfranz gebunden 11 Mark, f.Band-. Die Bauführung. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Preis: 12M., inHalbfrz. geb. 15 M.

Zweiter Teil.

DIE BAUSTILE.

Historische und technische Entwickelung.

Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. Zweite Preis: 20 Mark, in Halbfranz gebunden 23 Mark.

1.    Band-. Die Baukunst der Griechen.

Auflage.

2.    Band-, Die Baukunst der Etrusker und der Römer. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karls

ruhe. (Vergriffen.) Zweite Auflage in Vorbereitung.

3.    Band, Erste Hälfte: Die altehristliehe und byzantinische Baukunst. Zweite Auflage. Von Prof.

Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

Zweite Hälfte: Die Baukunst des Islam. Von Direktor J. Franz-Pascha, Kairo. Zweite

Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

Dr. H. Holtzinger, Hannover.

Auflage.

Band: Die romanische und die gotische Baukunst.

Heft i : Die Kriegsbaukunst. Von Geh.-Rat -J- Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg. (Vergriffen.)

Zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 2: Der Wohnbau. Von Geh.-Rat \ Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg. (Vergriffen.)

Zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 3: Der Kirchenbau. Von Reg.- u. Baurat M. Hasak, Berlin.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

Heft 4: Einzelheiten des Kirehenbaues.

Von Regl- u. Baurat M. Hasak, Berlin.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

5.    Band: Die Baukunst der Renaissance in Italien. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe.

Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark.

6.    Band: Die Baukunst der Renaissance in Frankreich. Von Architekt Dr. H. Baron v. Geymüller,

Baden-Baden.

Heft 1: Historische Darstellung der Entwickelung des Baustils.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. Heft 2: Struktive und ästhetische Stilriehtungen. — Kirchliche Baukunst.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

7. Band: Die Baukunst der Renaissance in Deutschland, Holland, Belgien und Dänemark.

Von Direktor Dr. G. v. Bezold, Nürnberg. Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

¹

) Siehe hierüber: Beweglicher Fufsboden in der grofsen Reithalle des Hippodroms zu Frankfurt a. M. Deutfche Bauz. 1900, S. 88 — ferner: Teil III, Band 3, Heft 3 (Abt. IV, Abfchn. 3, A, Kap. 4, unter h) diefes »Handbuches«.

H) Fakf.-Repr. nach: La confiructio7i moderne, Jahrg. 16, PI, 50.

Jeder Band, bezw. jedes Heft bildet ein für sich abgeschlossenes Ganze und ist auch einzeln käuflich.

Dritter Teil.

DIE HOCHBAUKONSTRUKTIONEN.

/. Band-. Konstruktionselemente in Stein, Holz und Eisen. Von Geh. Regierungsrat Prof. G. Barkhausen, Hannover, Geh. Regierungsrat Prof. Dr. F. Heinzerling, Aachen und Geh. Baurat Prof. 7 E. Marx, Darmstadt. — Fundamente. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.    Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

2. Band: Raumbegrenzende Konstruktionen.

Heft i : Wände und Wandöffnungen. Von Geh. Baurat Prof, f E. Marx, Darmstadt. Zweite

Auflage.

Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark. Heft 2: Einfriedigungen, Brüstungen und Geländer; Baikone, Altane und Erker. Von Prof. -J- F. Ewerbeck, Aachen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Gesimse. Von Prof, -f- A. Göller, Stuttgart. Zweite Auflage. Preis: 20 M., in Halbfranz geb. 23 M.

Heft 3, a: Balkendecken. Von Geh. Regierungsrat Prof. G. Barkhausen, Hannover. Zweite Aufl.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 3, b: Gewölbte Decken; verglaste Deeken und Deckenlichter. Von Geh. Hofrat Prof. C. Körner, Braunschweig, Bau- und Betriebs-Inspektor A. Schacht, Celle, und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Aufl. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.

Von Geh. Baurat Prof. Th. Landsberg, Darmstadt. Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

Heft 4: Dächer; Dach for men. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Dach Stuhlkonstruktionen.

Zweite Auflage.

Heft 5: Dachdeekungen; verglaste Dächer und Dachlichter; massive Steindächer, Nebenanlagen der Dächer. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin, Geh. Baurat Prof. f E. Marx, Darmstadt und Geh. Oberbaurat L. Schwering, St. Johanr^ a. d. Saar. Zweite Auflage.    Preis: 26 Mark, in Halbfranz gebunden 29 Mark.

7. Band, Heft 1: Fenster, Thüren und andere bewegliche Wandverschlüsse. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Zweite Auflage.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark.

Heft 2: Anlagen zur Vermittelung des Verkehrs in den Gebäuden (Treppen und innere Rampen; Aufzüge; Sprachrohre, Haus- und Zimmer-Telegraphen). Von Direktor 7 J. Krämer, Frankenhausen, Kaiserl. Rat Ph. Mayer, Wien, Baugewerkschullehrer O. Schmidt, Posen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite

Auflage.

Preis: 14 Mark, in Halbfranz gebunden 17 Mark.

Heft 3: Ausbildung der Fussboden-, Wand- und Deekenfläehen. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin.    Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

4. Band-. Anlagen zur Versorgung der Gebäude mit Lieht und Luft, Wärme und Wasser.

Versorgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Künstliche Beleuchtung der Räume. Von Geh. Regierungsrat Prof. H. Fischer und Prof. Dr. W. Kohlrausch, Hannover. — Heizung und Lüftung der Räume. Von Geh. Regierungsrat Prof. H. Fischer, Hannover. — Wasserversorgung der Gebäude. Von Prof. Dr. O. Lueger, Stuttgart. Zweite Auflage.

Preis: 22 Mark, in Halbfranz gebunden 25 Mark.

j.

7. Band: Koch-, Spül-, Wasch- und Bade-Einrichtungen. Von Geh. Bauräten Professoren E. Marx und Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Entwässerung und Reinigung der Gebäude; Ableitung des Haus-, Dach- und Hofwassers; Aborte und Pissoirs; Entfernung der Fäkalstoffe aus den Gebäuden. VonPrivatdocent Bauinspektor M.Knauff, Berlin und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. ZweiteAufl. (Vergriffen.) Dritte Auflage in Vorbereitung.

6. Band: Sicherungen gegen Einbruch. Von Geh. Baurat Prof. 7 E. Marx, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Anlagen zur Erzielung einer guten Akustik. Von Stadtbaurat A. Sturmhoefel, Berlin. — Gloekenstühle. Von Geh. Rat Dr. C. Köpcke, Dresden. — Sicherungen gegen Feuer, Blitzschlag, Bodensenkungen und Erdersehütterungen; Stützmauern. Von Baurat E. Spillner, Essen. — Terrassen und Perrons, Freitreppen und äussere Rampen. Von Prof. 7 F. Ewerbeck, Aachen. — Vordächer. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Eisbehälter und Kühlanlagen mit künstlicher Kälteerzeugung. Von Oberingenieur E. Brückner, Moskau und Baurat E. Spillner, Essen.

Dritte Auflage.

Preis: 14 Mark, in Halbfranz gebunden 17 Mark.

Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen.

Vierter Teil.

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.

1.    Halbband-. Architektonische Komposition. Allgemeine Grundzüge. Von Geh. Baurat Prof.

f Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Proportionen in der Architektur. Von Prof. A. Thiersch, München. — Anlage des Gebäudes. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Gestaltung der äusseren und inneren Architektur. Von Prof. J. Bühlmann, München. — Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt und Stadtbaurat A. Sturmhoefel, Berlin. Dritte Auflage.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

2.    Halbband: Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehres.

Heft i : Wohnhäuser. Von Geh. Hofrat Prof. C. Weissbach, Dresden.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark. Heft 2: Gebäude für Geschäfts- und Handelszweeke (Geschäfts-, Kauf- und Warenhäuser, Gebäude für Banken und andere Geldinstitute, Passagen oder Galerien, Börsengebäude). Von Prof. Dr. H. Auer, Bern, Architekt P. Kick, Berlin, Prof. K. Zaar, Berlin und Docent A. L. Zaar, Berlin.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. Heft 3 : Gebäude für den Post-, Telegraphen- und Fernsprechdienst. Von Postbaurat

R. Neumann, Erfurt.

In Vorbereitung.

Preis: 10 Mark, in Halbfranz gebunden 13 Mark. Heft 4^ Stationsgebäude und andere Eisenbahnhoehbauten. Von Geh. Baurat A. Rüdeli., Berlin.

3-    Halbband-. Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittel-Versorgung.

Heft i : Landwirtschaftliche Gebäude und verwandte Anlagen. Von Prof. A. Schubert, Kassel und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage.

Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

Heft 2: Gebäude für Lebensmittel-Versorgung (Sch lacht höfe und Viehmärkte; Märkte für Lebensmittel; Märkte für Getreide; Märkte für Pferde und Hornvieh). Von Stadtbaurat f G. Osthoff, Berlin und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage.    Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

4-    Halbband'. Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke.

Heft i : Sehankstätten und Speisewirtsehaften, Kaffeehäuser und Restaurants. Von Geh. Baurat Prof, -j- Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Volksküchen und Speiseanstalten für Arbeiter; Volks-Kaffeehäuser. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Oeffentliehe Vergnügungsstätten. Von Geh. Baurat Prof, -j- Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Festhallen. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. — Gasthöfe höheren Ranges. Von Geh. Baurat H. v. d. Hude, Berlin. — Gasthöfe niederen Ranges, Schlaf- und Herbergshäuser. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage. (Vergriffen.)

Dritte Auflage in Vorbereitung.

Heft 2: Baulichkeiten für Kur- und Badeorte. Von Architekt f J. Mylius, Frankfurt a. M. und Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Gebäude für Gesellschaften und Vereine. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt und Geh. Baurat Prof, -j- Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Baulichkeiten für den Sport. Sonstige Baulichkeiten für Vergnügen und Erholung. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe, Architekt -J- J. Lieblein, Frankfurt a. M., Oberbaurat Prof. R. v. Reinhardt, Stuttgart und Geh. Baurat Prof. für. H. Wagner, Darmstadt. Zweite Auflage. (Vergriffen.) Dritte Auflage in Vorbereitung.

5. Halbband: Gebäude für Heil- und sonstige Wohlfahrts-Anstalten.

Heft i : Krankenhäuser. Von Prof. F. O. Kuhn, Berlin. Zweite Auflage.

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.

Heft 2: Verschiedene Heil- und Pflege-Anstalten (Irrenanstalten, Entbindungsanstalten, Heimstätten für Wöchnerinnen und für Schwangere, Sanatorien, Lungenheilstätten, Heimstätten für Genesende); Versorgungs-, Pflege- und Zufluehtshäuser. Von Geh. Baurat G. Behnke, Frankfurt a. M., Prof. K. Henrici, Aachen, Architekt F. Sander, Frankfurt a. M., Geh. Baurat W. Voiges, Wiesbaden, Bauinspektor H. Wagner, Darmstadt, Geh. Oberbaurat V. v. Weltzien, Darmstadt und Stadtbaurat Dr. K. Wolff, Hannover. Zweite Auflage. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 3 : Bade- und Schwimm-Anstalten. Von Prof. F. Genzmer, Berlin.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 4j_ Wasch- und Desinfektions-Anstalten. Von Prof. F. Genzmer, Berlin.

Preis: 9 Mark, in Halbfranz gebunden 12 Mark.

Jeder Band, bezw. jedes Heft, bildet ein für sich abgeschlossenes Ganze und ist auch einzeln käuflich.

6. Halbband-. Gebäude für Erziehung, Wissenschaft und Kunst.

Heft i : Niedere und höhere Sehulen (Schulbauwesen im allgemeinen; Volksschulen und andere niedere Schulen; niedere techn. Lehranstalten u. gewerbl. Fachschulen; Gymnasien und Reallehranstalten, mittlere techn. Lehranstalten, höhere Mädchenschulen, sonstige höhere Lehranstalten; Pensionate u. Alumnate, Lehrer- u. Lehrerinnenseminare, Turnanstalten). Von Geh. Baurat G. Behnke, Frankfurt a. M., Prof. K. Hinträger, Gries, Oberbaurat Prof, -j- H. Lang, Karlsruhe, Architekt f O. Lindheimer, Frankfurt a. M., Geh. Bauräten Prof. Dr. E. Schmitt und -j- Dr. H. Wagner, Darmstadt. Zweite Auflage.    Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

Heft 2: Hochschulen, zugehörige und verwandte wissenschaftliche Institute (Universitäten; technische Hochschulen; naturwissenschaftliche Institute; medizinische Lehranstalten der Universitäten; technische Laboratorien; Sternwarten und andere Observatorien). Von Geh. Oberbaurat H. Eggert, Berlin, Baurat C. Junk, Berlin, Geh. Hofrat Prof. C. Körner, Braunschweig, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt, Oberbaudirektor 7 Dr. P. Spieker, Berlin und Geh. Regierungsrat L. v. Tiedemann, Potsdam. (Vergriffen.) zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 3 : Künstler-Ateliers, Kunstakademien und Kunstgewerbesehulen; Konzerthäuser und Saalbauten. Von Reg.-Baumeister C. Schaupert, Nürnberg, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt und Prof. C. Walther, Nürnberg. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark. Heft 4: Gebäude für Sammlungen und Ausstellungen (Archive; Bibliotheken; Museen; Pflanzenhäuser; Aquarien; Ausstellungsbauten). Von Baurat -f A. Kerler, Karlsruhe, Stadtbaurat A. Kortüm, Halle, Architekt f O. Lindheimer, Frankfurt a. M., Prof. A. Messel, Berlin, Architekt R. Opfermann, Mainz, Geh. Bauräten Prof. Dr. E. Schmitt und -j- Dr. H. Wagner, Darmstadt. (Vergriffen.) Zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 5: Theater. Von Baurat M. Semper, Hamburg.

Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark. Heft 6: Zirkus- und Hippodromgebäude. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt.

Preis: 6 Mark, in Halbfranz gebunden 9 Mark.

7. Halbband-. Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung; Militärbauten.

s-

Heft 1: Gebäude für Verwaltung und Rechtspflege (Stadt- und Rathäuser; Gebäude für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften; Geschäftshäuser für Provinz- und Kreisbehörden; Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private Verwaltungen; Leichenschauhäuser; Gerichtshäuser; Straf- und Besserung an st alt en). Von Prof. F. Bluntschli, Zürich, Stadtbaurat A. Kortüm, Halle, Prof. G. Lasius, Zürich, Stadtbaurat -j- G. Osthoff, Berlin, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt, Baurat F. Schwechten, Berlin, Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt und Baudirektor -j- Th. v. Landauer, Stuttgart. Zweite Auflage.

Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark. Heft 2: Parlaments- und Ständehäuser; Gebäude für militärische Zwecke. Von Geh. Baurat Prof. Dr. P. Wallot, Dresden, Geh. Baurat Prof, -j- Dr. H. Wagner, Darmstadt und Oberstleutnant F. Richter, Dresden. Zweite Aufl. Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

8. Halbband-. Kirchen, Denkmäler und Bestattungsanlagen.

Heft 1: Kirchen. Von Hofrat Prof. Dr. C. Gurlitt, Dresden, in Vorbereitung.

Heft 2 u. 3 : Denkmäler. Von Architekt A. Hofmann, Berlin. Unter der Presse.

Heft 4: Bestattungsanlagen. Von Stadt. Baurat H. Grassel, München, in Vorbereitung.

Ç. Halbband: Der Städtebau. Von Geh. Baurat J. Stübben, Köln. (Vergriffen.)

Zweite Auflage in Vorbereitung.

10. Halbband-. Die Garten-Architektur. Von Baurat A. Lambert und Architekt E. Stahl, Stuttgart.

Preis: 8 Mark, in Halbfranz gebunden 11 Mark.

Das »Handbuch der Architektur« ist zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen, welche auf Verlangen auch einzelne Bände zur Ansicht vorlegen. Die meisten Buchhandlungen liefern das »Handbuch der Architektur« auf Verlangen sofort vollständig, soweit erschienen, oder eine beliebige Auswahl von Bänden, Halbbänden und Heften auch gegen monatliche Teilzahlungen. Die Verlagshandlung ist auf Wunsch bereit, solche Handlungen nachzuweisen.

Stuttgart,

im November 1903.

Arnold Bergsträsser Verlagsbuchhandlung

A. Kroner.!'^ Äff

■ J

'

¹ J

m

' ■

m

|1

V

*?2

H

\

IT

fy

► _

□

2V

S**»'- SÎ

,£

m

[3

fm

lé

m

%£

$

JB

.3»

<SV^-yJ C O

w

i

H

U

rc-rJM

pi

.

«>• t

L'

S

1:

rf:

S3

1/

«

'i

-i

s

H

I j

r.

EH

: i

-

•j

A-

» i

■

il

ISteaL-iK«-'___

Ki

VA

:

p

V

wj

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000298616

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

111-306469