5%

WYDZIAŁY PUŁITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

i i

L. inw.

.ą ar .A A 1*

iMi

«a

iBKgKaai

ikk

«i

SlPæSK 1

3

*S

&%a

Klit

SHH

5mH8H

L%

><*

ri

. 5y •

c-

\SS0Ś^^€Ę%

■i

a

H

[l

h

■Ä55

m

3

2

m

5

S

5

Si

G

8

Cl

nj

3

H

i

0

a

0

9

3

Sj

f    Biblioteka Politechniki

Sj

&

•tflti.

ts

■Ł1I

S

Xi

>

eï

g

éL9

a

3

I

3

;'

3T

:

■

k

..

/

Gefamtanordnung und Gliederung des „Handbuches der Architektur" (zugleich Verzeichnis der bereits erfchienenen Bände, bezw. Hefte) find am Schluffe des vorliegenden Bandes zu finden.

Jeder Band, bezw. Halbband und jedes Heft des „Handbuches der Architektur" bildet ein Ganzes für fich und ift einzeln käuflich.

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR.

Vierter Teil:

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

2. Halbband:

Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels

und Verkehres.

3. Heft:

Gebäude für den Poft-, Telegraphen- und Fernfprechdienft.

ZWEITE AUFLAGE.

ALFRED KRÖNER VERLAG IN LEIPZIG.

igo8.

ENTWERFEN,

ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

VIERTER TEIL.

2. Halbband:

Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels

und Verkehres.

8, Heft:

Gebäude für den Poft-, Telegraphen- und Fernfprechdienft.

Von

Robert Neumann

Geheimer Baurat und Poftbaurat a. D. in Erfurt.

ZWEITE AUFLAGE.

Mit Q4 in den Text eingedruckten Abbildungen, fowie 5 in den Text eingehefteten Tafeln.

LEIPZIG

ALFRED KRÖNER VERLAG.

1908.

IK-Vlô^

Redaktion:

Geheimer Baurat Profeffor Dr. phil. und lEHvilng. Eduard Schmitt

in Darmftadt.

Das Recht der Überfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

ii

Druck von Bär & Hermann in Leipzig.

Handbuch der Architektur.

IV. Teil.

Entwerfen, Anlage und Einrichtung

der Gebäude.

2. Halbband, Heft 3.

(Zweite Auflage.)

INHALTSVERZEICHNIS.

'    Zweite Abteilung.

Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehres.

3. Abfchnitt:

Seite

Gebäude für den Poft-, Telegraphen- und Fernfprechdienft.

Vorbemerkung...........................

A.    Allgemeines über das Poftwefen .................

1.    Kap. Gefehichtliche Entwickelung .............

2.    Kap. Organifation des Poftwefens.............

3.    Kap. Allgemeines über die Gefchäfte der Poftverwaltung . .

B.    Gebäudeeinrichtungen für das Poft- und das Telegraphenwefen . . .

4.    Kap. Gebäude für Poftämter und Telegraphenämter.....

a)    Räume für den Verkehr mit dem Publikum......

b)    Räume für den Beförderungsdienft ..........

c)    Räume für den Auffichtsdienft ............

d)    Nebenräume.....................

e)    Räume für den Telegraphendienft...........

f)    Pofthof und Nebenanlagen..............

g)    Räume für das Fernfprechwefen............

h)    Dienftwohnungen..................

5.    Kap. Ausgeführte Gebäude für Poft- und Telegraphenämter .

Achtzehn Beifpiele von deutfchen Poft- und Telegraphenämtern

Beifpiel einer Geldhalle ..............

Beifpiel eines Poftzeitungsamtes ...........

Beifpiel eines Poftftallgebäudes............

Beifpiel eines öfterreichifchen Poftgebäudes.......

10

12

15

15

19

33

45

46

47

50

54

57

61

63

100

. 101

103

C. Gebäudeeinrichtungen für Bezirks- und Zentralbehörden.......

6.    Kap. Raumerfordernis und Gefamtanlage...........

7.    Kap. Ausgeführte Poftgebäude für Bezirks- und Zentralbehörden

Sieben Beifpiele...................

Seite

110

110

113

115

Literatur über «Gebäude für den Poft-, Telegraphen- und Fernfprechdienft.“

a) Poftbauten im allgemeinen...............

ß) Poftbauten im Deutfchen Reich.............

y) Poftbauten in Öfterreich-Ungarn.............

<5) Poftbauten in Frankreich................

Ö Poftbauten in Großbritannien..............

C) Poftbauten in der Schweiz................

»/) Poftbauten in anderen europäifchen Staaten .........

■&) Poftbauten in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika . . . . i) Poftbauten in Afien und Auftralien.............

Verzeichnis

der in den Text eingehefteten Tafeln.

Zn Seite 93: Poftgebäude zu Altona. — Faffade.

»    »    130:    Poftgebäude zu Cöln a. Rh.    — Lageplan und    Erdgefchoß.

»/    »    133:    Poftgebäude zu Cöln a. Rh.    — Schaubild.

»    »    138:    Reichs-Poftamt zu Berlin. —    Grundriß des    Erdgefchoffes.

»    »    13g:    Reichs-Poftamt zu Berlin. —    Grundriß des    I.    Obergefchoffes.

GEBÄUDE FÜR DIE ZWECKE DES WOHNENS, DES HANDELS

UND VERKEHRES.

3. Abfchnitt.

Gebäude für den Poft-, Telegraphen- und Fernfprechdienft.

Von Robert Neumann.

Vor

bemerkung.

Beruht die Kulturentwickelung im allgemeinen darauf, das Geiftes- und Seelenleben in allen feinen Tätigkeiten und Formen auszubilden, fo bezieht fich dies vorzugsweife auch auf die Ausgeftaltung des Verkehrslebens, auf die Aufgabe oder Verpflichtung des Staates, alle Entdeckungen und Erfindungen zur Be-herrfchung und Benutzung der Naturkräfte, welche fich im Laufe der Zeit für die Erleichterung, Befchleunigung und Sicherung des Verkehres der Menfchen untereinander als anwendbar erwiefen haben, als Kulturförderungsmittel auch tatfächlich in Anwendung zu bringen. Für die Verbindung der menfchlichen Wohnftätten untereinander, für die Verteilung der vom Lande erzeugten Lebensbedürfniffe unter die Einwohnerfchaft ufw. diente urfprünglich allein das Tragen von Laften auf Fußwegen. Dazu kam die Benutzung der Kraft gezähmter Laft- und Reittiere, dann die Erfindung von Schleifen und Schlitten, von Karren und Wagen in Verbindung mit tierifchen Zugkräften, woran lieh die Herftellung fefter, gang- und fahrbarer Wege anfehloß.

Viele Jahrtaufende hindurch waren dies die Verbindungsmittel der Kultur-menfehheit zur Überwindung des Raumes. Allmählich erkannten es die fich bildenden Staatsverwaltungen als ihre Aufgabe an, fefte Wege herzuftellen zur Bewältigung der Entfernungen, fowohl für den Ortswechfel der Menfchen, wie für die Überführung von Sachen von Ort zu Ort, und bei erlangter höherer Kultur namentlich für die Gedankenübermittelung in den Formen der Schrift. Nach und nach wurde es als Pflicht der Staatsverwaltung erkannt, namentlich in letzterer Beziehung den Verkehr unter ihren Schutz zu nehmen, und fo entftand die Ver-anftaltung der Poft. In allen Kulturftaaten entwickelte fich diefe unter Verwendung menfchlicher und tierifcher Muskelkräfte, bis es im XIX. Jahrhundert den fich immer höher ausbildenden Naturwiffenfchaften gelang, auch unmittelbar wirkende Naturkräfte in den Dienft der Raumüberwindung einzufpannen. So kamen die Kraft des Dampfes für die Eifenbahn und das Dampffchiff in Anwendung; fo wurde die Eigenart des elektrifchen Stromes benutzt, um durch leife Wirkungen des Druckes eine befondere Schriftfprache herzuftellen und deren Worte in weitefte Fernen fortzutragen, und ebenfo das gefprochene Wort hinauszufenden. Damit wurde die Einrichtung der Poft zu einer der bedeutfamften Veranftaltungen für die Entwickelung des Kulturlebens erhoben.

A. Allgemeines über das Poftwefen.

l. Kapitel.

Gefchichtliche Entwickelung.

Entftehung

des

Anftalten zur rafchen, ficheren und regelmäßigen Beförderung von Nachrichten haben bereits in den Kulturftaaten des hohen Altertumes behänden. Sie orientalisches waren besonders in den weitausgedehnten orientalifchen Reichen erforderlich; poftwefen. denn ohne ihre Hilfe konnte die Herrfchaft von einem Zentralpunkte aus nicht wirkfam ausgeübt werden. Ein Haupterfordernis war die Herftellung ficherer, geebneter und nötigenfalls künftlich befeftigter Straßen. Solche erftreckten fich fowohl im babylonifchen Reiche, als auch wahrfcheinlich in Ägypten von der Hauptftadt aus bis in die entlegenften Provinzen, wie dies mehrfach alte Nachrichten beftätigen; felbft einzelne Refte von Straßenanlagen geben heute noch Zeugnis davon. Unbekannt ift aber, auf welche Weife in älteften Zeiten ein regelmäßiger Verkehr ftattgefunden hat. Erft über die Einrichtungen im perfifchen Reiche, deren Herftellung Cyrus zugefchrieben wurde, die aber wahrfcheinlich viel älter waren, haben wir durch Xenophon ein deutlicheres Bild erhalten. Auf Kamelen, Pferden und Maultieren durchjagten reitende Boten die feften Straßen in den Steppen und in den Gebirgsländern, um nach den Königsburgen von Ekbatana, Sufa, Perfepolis, Babylon, Ninive ufw. die Ereigniffe aus den entfernteren Gegenden des Reiches zu melden oder dahin die Befehle des Herrfchers

zu tragen.

In Abhanden,' die der Tagesleiftung eines Reittieres entfprachen, waren Stationen eingerichtet, auf denen beftändig Reittiere (Pferde, Maultiere), gehalten wurden zur weiteren Dienftleiftung der Depefchenreiter, die entweder felbft weitergingen oder hier Ablöhmg fanden. So ging der Dienft ununterbrochen fort durch Tag und Nacht, jahrein und jahraus.

Diefe Stationen bildeten fich zu feften Anfiedelungen, Ortfchaften aus; an ihre Stallungen fchloffen fich Wohnhäufer und Äcker an. So entftanden die erften Pofthaltereien, über deren nähere Einrichtung uns jedoch jede Kenntnis fehlt.

Römifches

Poftwefen.

Im Abendlande, im römifchen Reiche, fcheint Julius Cäfar die erften Einrichtungen einer Art von Poftwefen getroffen zu haben. Unter Auguftus und den nachfolgenden Kaifern bildete fich daraus allmählich der großartig organifierte, alle Provinzen mit Rom, fowie auch untereinander verbindende Curfus publicus. Diefer diente nicht bloß zur Beförderung amtlicher Nachrichten durch reitende Boten, fondern er benutzte auch Fuhrwerke zur Beförderung von Perfonen auf künftlich befeftigten Straßen. Der Kaifer mit großem Gefolge und die hohen Staatsbeamten bedienten fich diefer Fahrgelegenheiten zu den Reifen in die Provinzen; fogar ganze Legionen wurden mit Hilfe des Curfus publicus von einem Kriegsfchauplatze zum anderen befördert. Die gefamte Einrichtung blieb

jedoch auch in ihrer höchften Ausbildung auf die Benutzung der Staatsverwaltung befchränkt und war Privatperfonen nicht zugänglich. Leitung und Abwartung des Dienftes befanden fich in den Händen eines befonderen Beamtenperfonais; die Unterhaltung der Stationseinrichtungen und die Pflege der Pferde lagen befonders hierzu Angefiedelten im Frohndienfte ob; diele hatten zugleich den zur Station gehörigen Acker für die Ernährung des Pferdebeftandes und der Bewohner der Station zu bebauen. Die Stationen (Pofthaltereien) bildeten fich dabei zu umfangreichen Niederlaffungen aus; fie enthielten Übernachtungsräume in Form palaft-artiger Villen, welche mit allem Luxus der Kaiferzeit, mit fchattigen Hallen, üppigen Bädern und weiten Gartenanlagen ausgeftattet waren. Über die Einzelheiten der dienftlichen Einrichtungen fehlen uns nähere Nachrichten, fo daß wir nicht imftande find, uns ein völlig zutreffendes Bild des Betriebes zu gehalten.

Spätere

Zeit.

Thum & Taxis’tcht Pott.

In den Stürmen der Völkerwanderung während der feiten ruhenden Kämpfe mit den immer weiter vordringenden Germanenftämmen ging der Zufammenhang der Hauptftadt mit den Provinzen vielfach verloren; die Stationen fielen teilweife in Feindeshand; die Einrichtungen des Curfus publicus verfielen mit dem römifchen Reiche. Späterhin wurden zwar im Frankenreiche der Merowinger und alsdann durch Karl den Großen Wiederbelebungsverfuche unternommen; fie blieben aber bei dem Mangel an Ordnung und Sicherheit unter feinen Nachfolgern ohne dauernden Erfolg.

Während des ganzen Mittelalters kam es nicht wieder zu regelrechten Verkehrseinrichtungen, weder für die Zwecke der Landesregierungen, noch für die der Handeltreibenden und diejenigen des Volkes. Fürften, Städte, Klöfter und Ordensbrüderfchaften, Zünfte und Handelsgefellfchaften, felbft einzelne Großkaufleute unterhielten für ihre eigenen, befonderen Zwecke ein Botenperfonal, das zu Fuß, zu Roß oder zu Wagen oft weite Reifen unternehmen mußte. Dabei konnte es nicht fehlen, daß die Boten nebenher auch von anderen Perfonen Aufträge übernahmen, daß die vorhandene Gelegenheit für Familiennachrichten ufw. zur Sendung von Briefen und Wertgegenftänden bei gutem Nebenverdienfte der Boten benutzt wurde. Allmählich kam man dazu, in regelmäßiger Folge fich wiederholende Botenläufe einzurichten und darauf ein einträgliches Gefchäft zu gründen. Die erften Verfuche diefer Art wurden von den Metzgerzünften einiger größerer Städte in Deutfchland unternommen: die Metzgerpoften des fpäteren Mittelalters. Auch viele Klöfter veranftalteten folche Verbindungen.

Die gefchäftliche Verbindung zwifchen den Hofhaltungen des deutfchen Kaifers und denjenigen der einzelnen Fürften wurde fpäter durch Staffelreiter, die Chevaux-cheurs de Vécurie, bewirkt, welche für Meldungen und Botfchaften die erforderlichen Pferde aus dem kaiferlichen Marftalle (meift ohne Pferdewechfel), benutzten. Am Anfänge des XVI. Jahrhunderts wurde dann ein Vertrag des kaiferlichen Hofes mit Joh. Bapt. von Taxis gefchloffen, worin diefer fich verpflichtete, vom jedesmaligen Aufenthalte des Kaifers (gegen ein beftimmtes Entgelt) Poftfahrten nach den niederländifchen Befitzungen des Kaifers und zurück einzurichten. Taxis wurde damals bereits Capitain et maitre des poftes genannt.

Eine vervollkommnetere Geftalt gewann die Einrichtung aber erft, als im Jahre 1516 der am Hofe des Kaifers Maximilian lebende Edelmann Francesco de Taßis, genannt Torriani, dem Kaifer das Anerbieten machte, die kaiferlichen Briefe und Sendungen von Wien nach den öfterreichifchen Niederlanden koftenfrei zu befördern, wenn ihm und feinen Nachkommen der aus-fchließliche Befitz und die gefamten Einkünfte der hierzu einzurichtenden Be-

förderungsanftalten zugefichert würden. Diefes Privilegium wurde ihm im Jahre 1563 erteilt; und fpäter, im Jahre 1615, wurde Lamoral von Taxis zum General-Poftmeifter ernannt und gilt als der Gründer des erften eigentlichen Poftwefens im heutigen Sinne, d. h. einer Anftalt zu regelmäßig periodifcher Beförderung zunächft amtlicher Sendungen der Staatsverwaltung in Briefen, Geldern, Wertfachen, fowie auch zu Reifen von Perfonen amtlichen Charakters. Zur Beftreitung der Koften für Boten und Fuhrwerke; und um zugleich dem Verkehrsbedürfniffe der Bevölkerung entgegen zu kommen, wurde die Benutzung diefer Beförderungsanftalt gegen beftimmte Koftenfätze auch auf das gefamte Publikum ausgedehnt, und damit wurden, da fehr bald die nicht unentgeltliche Beförderung der Privatfendungen in bezug auf den Koftenpunkt fich zur Hauptfache geftaltete, die Pofteinrichtungen zu einer Einnahmequelle auch für den Staat bei koftenlofer Beförderung der eigenen ftaatlichen Sendungen.

Staats-

poften,

Reichspoft.

Nunmehr entftanden allmählich in allen größeren Staaten Poftbeförderungs-einrichtungen als Staatsanftalten, ausgerüftet mit den erforderlichen Privilegien, um Privatwettbewerb fernzuhalten. Befondere eigene Sendungen auf den Land-ftraßen zu veranftalten, blieb dabei natürlich jedem freigeftellt, wie es ebenfo auch heute noch jedermann geftattet ift, auf eigene Koften die Landftraßen zur Reife zu benutzen. Aber auch das Reifen auf den Landftraßen wurde der. Poftverwaltung angefchloffen, indem den entgehenden privaten Perfonenbeförderungsanftalten auf den meiftens vom Staate unterhaltenen Landftraßen nur gegen befonderes Entgelt für die einzelnen Fahrten die Benutzung geftattet wurde (Chauffeegeld).

Nach dem dreißigjährigen Kriege ging der Große Kurfürft von Brandenburg daran, zur Verbindung feiner weit über Deutfchland verftreuten Ländergebiete eigene, ftaatlich Brandenburgifche Pofteinrichtungen zu fchaffen. Die größeren deutfchen Staaten folgten darin nach, obgleich das dem Haufe Thiirn & Taxis erteilte Privilegium für den Umfang des ganzen Deutfchen Reiches erteilt war. Er-fchien es doch dem Kaifer felbft nicht hinderlich, um für feine öfterreichifchen Hausländer ein befonderes eigenes Poftwefen einzurichten. So verblieb der Thum & Taxis’fchen Poft allmählich nur das Gebiet der kleineren deutfchen Staaten, die bei dem geringen Umfange des Landes eigene Pofteinrichtungen nicht wohl unterhalten konnten; und fo konnte es gefchehen, daß in größeren Städten, namentlich in Handelsftädten, mehrere Pofteinrichtungen nebeneinander entftanden, eine jede mit eigenen Gebieten, die kreuz und quer ihre Kurfe durcheinander fandten. So befaß z. B. Hamburg noch im XIX. Jahrhundert nebeneinander: ein preußifches, ein hannoverfches, ein dänifches und ein Thum & Taxis-fches Poftamt; jedes mit befonderen Einrichtungen, abweichenden Portotaxen und eigenen, befonderen Beförderungsgebieten. So blieb es auch nicht aus, daß mancherlei Irrungen und Verzögerungen im Betriebe eintraten.

Solche Übelftände konnten nur befeitigt werden, wenn das Poftwefen für ein größeres Ländergebiet völlig einheitlich organifiert wurde. Dies gefchah in Deutfchland aber erft vollftändig nach dem Kriege von 1866; die bisher Han-noverfche Poft wurde nun mit der preußifchen verfchmolzen, in der auch die bisher Thum & Taxis’[ehe Poft aufging.

Die königlich Sächfifche Poft wurde ebenfalls angegliedert, und fo entftand die Deutfche Reichspoft, innerhalb deren nur die Bayerifche und die Württem-bergifche Poft noch einige befondere Einrichtungen zeigt. So entftand auch nun erft die Deutfche Reichspoftverwaltung als einheitliche Veranftaltung zur Förderung und Pflege vorzugsweife auch des deutfchen Geifteslebens, der deutfchen

Kultur. Die Verwaltung der Deutfchen Reichspoft fieht es als ihre höchlte Aufgabe an, alle Hilfsmittel, welche der nie ruhende Erfindungsgeift des deutfchen Volkes in der Entdeckung und Benutzung der Naturkräfte, vornehmlich auch für neue Wege, der Gedankenmitteilung bereit geftellt hat, zur tatfächlichen Anwendung zu bringen.

Danach hat der Dienft der Poft fich mannigfaltig geftaltet. Träger der Gedanken zu fein, war von Anbeginn ihre Hauptaufgabe. Zur Beförderung von Brieffendungen traten hinzu: die Sendung von leichteren und namentlich von wertvolleren Gepäckftücken, die Vermittelung von Geldfendungen, einerfeits in einfacher Zufendung, andererfeits in Annahme und Auszahlung der Beträge auf Poft-anweifungen.

8.

Verbindung von Poft und Telegraphie,

Bauliche

Anlagen.

10.

Deutfche

Reichspoft.

Im Jahre 1875 wurde der gefamte Telegraphenbetrieb mit der Poft verbunden, fpäter trat auch der verwandte Fernfprechbetrieb hinzu. Es wurde auch die Einrichtung getroffen, daß Wechfelbeträge durch die Poft übermittelt werden können. Weiter ift der Poft die Auszahlung der Beträge für die ftaatlichen Kranken-, Unfall-, und Invaliditäts-Verficherungen auferlegt worden. Damit wurden die Einrichtungen der Poft in mannigfacher Weife für das Volk nutzbar gemacht. —

Die Reifebeförderung von Perfonen ift nur in folchen Gegenden der Poft verblieben, denen Eifenbahnen noch fehlen, wo daher der Perfonenverkehr zu Lande noch ebenfo, wie in alten Zeiten, auf den Landftraßen ftattfinden muß; namentlich gilt dies für die Gebirgsländereien.

Den Gegenftand der Betrachtung follen in diefem Hefte hauptfächlich die baulichen Einrichtungen der Poft in ihren verfchiedenen Beziehungen bilden. Dabei follen vorzugsweife diejenigen der deutfchen Reichspoftverwaltung be-fprochen werden; denn wohl in keinem anderen Staatsgebiete hat eine fo eingehende Durchbildung des Poftbauwefens ftattgefunden wie im Deutfchen Reiche. Hier folgen die Sendungen der Poft durchweg in kürzeren Friften aufeinander wie in allen anderen Ländern; die Lagerftellen werden daher ftets fehr bald wieder geräumt, bedürfen deshalb keiner fo großen räumlichen Ausdehnung wie in den Nachbarländern. In Verbindung mit einer befonderen Art der Bearbeitung der Sendungen find auch mehrfach andere Einrichtungen und Formen der Lager- und Aufbewahrungsräume üblich, ebenfo andere Verfahren der Bearbeitung. Die hier folgende Darftellung foll fich jedoch auf das im deutfchen Reichspoftgebiet Übliche und namentlich auf die dabei gebräuchlichen baulichen Einrichtungen befchränken.

Im Deutfchen Reiche hat das Poftwefen eine eigenartige Entwickelung erfahren. Unmittelbar nach der Gründung des Reiches, nach dem Frieden von 1871, fand ein fich nahezu iiberftürzender Auffchwung des gefamten gewerblichen und kaufmännifchen Lebens ftatt. Diefem Zuge mußte die Poftverwaltung folgen. Bereits vor dem Kriege von 1870 war die geniale Kraft des Generalpoftmeifters Stephan an die Spitze des preußifchen Poftwefens geftellt worden. Sie bewährte fich zunächft in der Organifation des Feldpoftwefens, durch welches, namentlich vermöge der Einführung der offenen Poftkarten, eine höchft fegensreiche Verbindung der einzelnen Krieger im Felde mit ihren Angehörigen in der Heimat ermöglicht wurde.

Nach dem Kriege fand alsdann der Gedanke des Poftwefens in feiner welt-umfpannenden Bedeutung eine fo tiefe Erfaffung und wurde fo tatkräftig, auch mit folchem Gefchick ins Werk gefetzt, daß die Einrichtungen der Deutfchen Reichspoft fehr bald allgemein als muftergültig anerkannt wurden. Das Tele-

graphenwefen wurde mit der Poft verbunden, und dadurch ergab fich die Möglichkeit, auch die kleinften Poftorte in das fpinnwebenartig die Länder überfpannende Netz der Pott- und Telegraphen Verbindungen hineinzuziehen. Auch die tiefgreifende und weitreichende Bedeutung des elektrifchen Fernfprechwefens wurde bald nach feiner Entftehung erkannt; durch feine Angliederung an das Telegraphen -wefen als Reichsanftalt gewann es eine Ausdehnung und eine Sicherheit des Betriebes, wie wohl in keinem anderen Lande. Endlich gab auch die Einführung des Poftanweifungsverkehres und die Befugnis der Poft zur Einziehung von Wechfelbeträgen den Anlaß zu einem immer tiefergreifenden Einfluffe der Poftverwaltung auf die Handelstätigkeit.

Selbftverftändlich wurden durch diefe Verhältniffe auch die Anforderungen an die Poftverwaltung in hohem Maße gefteigert. Neue Organifationen und ver-ftärktes Perfonal erforderten auch erweiterte und zweckmäßiger ausgebildete Dienfträume. Die alten Poftgebäude wurden nun faft überall zu eng, waren auch für den erweiterten Betrieb vielfach unzweckmäßig eingerichtet. In kleineren Orten, wo faft durchweg die Pofträume mietweife in Privathäufern untergebracht waren, fand fich meiftens nur dann noch Gelegenheit zur ferneren Anmietung von Poftdienfträumen, wenn dabei umfangreiche bauliche Veränderungen vorgenommen werden konnten. Deshalb mußten überall im Lande zahlreiche neue Poftgebäude hergeftellt werden.

ii.

Poftbauwefen.

Dazu erfchien aber die bisher übliche Weife der ftaatlichen Bauverwaltung nicht mehr geeignet. In den meiften Staaten war es Brauch ge wefen, daß die Bauangelegenheiten der Poft in gleicher Weife, wie diejenigen der anderen Staatsbehörden, durch die Organe der allgemeinen ftaatlichen Bauverwaltung be-forgt wurden]). Da die Poft als Reichsanftalt in keiner unmittelbaren amtlichen Beziehung zur Verwaltung der einzelnen Bundesftaaten fteht, da fie aber in weitgreifender Weife bautechnifche Kräfte in Anfpruch nehmen muß, fo wurde es notwendig, eine der Poftverwaltung des Reiches allein dienende Organifation des Bauwefens einzuführen. Deshalb wurden den Bezirksverwaltungen der Poft, den Oberpoftdirektionen, eigene Poftbauräte beigegeben, die das Poftbauwefen als Befonderheit zu erfaffen und weiter auszubilden haben. Die Tätigkeit diefer Beamten findet ihren Mittelpunkt in dem Wirkungskreife eines bautechnifch vorgebildeten Mitgliedes des Ratskollegiums des Reichspoftamtes.

Meiftens ift nur für je zwei Oberpoftdirektionen ein Poftbaurat angeftellt; nur unter befonderen Verhältniffen wurde einem Poftbaurate bloß ein Oberpoft-direktionsbezirk überwiefen, oder feine Tätigkeit erftreckt fich auch wohl über deren drei.

Die Tätigkeit des Poftbaurates, dem zur Beihilfe in fchriftlichen und in Zeichenarbeiten Poftbaufekretäre, für die Entwurfs- und die Veranfchlagungs-arbeiten ufw., fowie zur Leitung von Bauausführungen auch ftaatlich geprüfte Baumeifter und Bauinfpektoren beigegeben werden, erftreckt fich auf die Unterhaltung, Inftandfetzung und Erweiterung der vorhandenen Poftgebäude, fowie auf das Entwerfen und Veranfchlagen, auf das Überwachen und Leiten der Ausführung neuer Poftgebäude.

Das Verfahren bei Errichtung neuer Poftgebäude vollzieht fich in der Regel in den Formen, daß, nachdem im Zufammenwirken des Oberpoftdirektors, des beteiligten Poftamtsvorftehers und des Poftbaurates der Bauplatz feftgeftellt und

angekauft ift, vom Poftbaurate der Bauplan ausgearbeitet wird, welcher, nachdem der Oberpoftdirektor fich damit einverftanden erklärt hat, dem Reichspoftamte vorgelegt wird. Dafelbft wird der Bauplan meiftens abgeändert, fowohl in praktifcher wie in formaler Beziehung, und geht dann an die Oberpoftdirektion und von diefer an den Poftbaurat zurück, der dabei fehr oft wiederum noch zu weiteren Abänderungen veranlaßt wird, alsdann auch die tatfächliche Bauausführung einzuleiten hat. Ein Wettbewerb zur ftilmäßigen Durcharbeitung des Entwurfes findet in der Regel nicht ftatt; die künftlerifche Bearbeitung erfolgt zumeift ftreng nach den Angaben des Reichspoftamtes.

Die Bauausführung findet in der allgemein üblichen Weife ftatt, daß die Bauarbeiten und die Materiallieferungen getrennt an möglichft zuverläffige Unternehmer im Unterbietungswege verdungen werden, und daß die Herftellung, technifch wie künftlerifch, unter der fachverftändigen Leitung des Poftbaurates, l'owie zu deffen Unterftützung eines Baumeifters bewirkt wird, der die fpezielle Bauleitung führt und dem auch fonft noch bewährte Praktiker beigegeben werden, fofern dies notwendig erfcheint. —

12.

Miet

pofthäufer.

]3-

Poft und Eifenbahn.

Wenn es feiten gelingt, Pofträunme in vorhandenen Wohnhäufern zweckmäßig unterzubringen, fo beruht dies zumeift darauf, daß die Größe und der Zufammenhang der Räume für den Poftdienft nach anderen Rückfichten geordnet werden müffen als für die Zwecke des Wohnens. Wenn es daher die Zeit-verhältniffe nicht geftatten, ein Pofthaus neu zu bauen, fo gelingt es gewöhnlich, einen Unternehmer zu finden, der auf eigene Koften ein auch für den Poftdienft eingerichtetes Wohnhaus erbaut und es an die Poftverwaltung vermietet, meiftens mit der Ausficht, es fpäter an letztere zu verkaufen. Diefes Verfahren eignet fich befonders für folche Orte, deren Verkehrsverhältniffe noch in der Entwickelung begriffen find, für die es auch zweifelhaft erfcheint, ob das Pofthaus fpäter noch an paffender Stelle ftehen, ob es in feiner Größe und Einrichtung dann den Bê-diirfniffen des Poftbetriebes noch entfprechen wird. Bei folcher Lage der Ver-hältniffe nimmt die Poft gewöhnlich ein Vorkaufsrecht für die Dauer der Mietzeit in Anfpruch.

Solche Mietpofthäufer find bereits in großer Zahl im Deutfchen Reiche gebaut worden, von Privatunternehmern, von Stadtgemeinden, von Bundesftaaten. Die Entwürfe dazu find zumeift vom Poftbaurate aufgeftellt worden, der auch die Ausführung zu überwachen pflegt, während in formaler Beziehung dem Unternehmer mehr freie Hand gelaffen wurde. Werden folche Miethäufer dem Vermieter zurückgegeben, fo laffen fie fich zumeift ohne befondere Schwierigkeiten zu Wohnhäufern einrichten; und darauf wird auch bereits beim Entwerfen diefer Gebäude zumeift Rückficht genommen.

Mit der Entwickelung der allgemeinen Kulturverhältniffe erhielt auch das Poftwefen in mehrfacher Beziehung veränderte Geftalt. Noch in den erften Jahrzehnten des XIX. Jahrhunderts ftellten die befeftigten Landftraßen, die Chauffeen, die beftgeficherten Reife- und Transportverbindungen dar. Allmählich entftanden dann die Eifenbahnen; die erften durchweg als Privatunternehmungen, aber als die am fchnellften und ficherften befördernden Landverbindungen, auf deren Mitbenutzung fich nun auch die Poft angewiefen fah. Es wurden Abkommen zwifchen der Poftverwaltung und den Direktionen der Eifenbahngefellfchaften getroffen, wonach die letzteren fich verpflichteten, mit jedem fahrplanmäßigen Zuge einen von der Poft befchafften und eingerichteten, auch in ihrem Eigen-tume verbleibenden Eifenbahn-Poftwagen unentgeltlich mitzunehmen, welcher die

Elektrifche

Poftfachen nebft dem zugehörigen poftdienftlichen Begleitperfonal aufgenommen hat. Mit dem lebhaften Aufblühen der Kulturverhältniffe des Landes und mit dem Entftehen zahlreicher Eifenbahnverbindungen fteigerte fich auch die Tätigkeit der Poft in hohem Maße; fie mußte fich aber mit ihren Sendungen haupt-fächlich den Fahrplänen der Eifenbahnen anfchließen.

Um die Mitte des XIX. Jahrhunderts, nachdem die eigenartige Kraft des elektrifchen Stromes entdeckt war: in ifolierter Leitung auch ganz leichte Stoß-und Druckwirkungen auf weitefte Ferne fortzutragen, und nachdem es gelungen war, daraus mittels einer Zufammenftellung von Punkten und kurzen Strichen eine fchriftliche Sprachgeftaltung herzuftellen, ift dann die elektrifche Telegraphie (die elektrifche Fernfehreibung) entftanden, der Bedeutung für augenblickliche Nachrichtenmitteilung alsbald — zunächft für die Sicherheit des Eifenbahnbetriebes — erkannt und verwertet wurde. Die Schnelligkeit der Eifenbahnfahrten macht es bekanntlich notwendig, der vorliegenden nächften Bahnftation über die Fahr-verhältniffe des zu erwartenden Zuges zu jeder Zeit augenblickliche Auskunft zu erteilen. Deshalb find an den Eifenbahnen entlang oberirdifche Telegraphenleitungen hergeftellt, beftehend aus Reihen von meift hölzernen Stangen, die in Abhanden von etwa 60 bis 75m voneinander aufgeftellt werden, und an denen vermittels angefchraubter Porzellanifolatoren der durchgehende elektrifche Leitungsdraht befeftigt ift. Auf jeder Eifenbahnftation ift der letztere dann in einen Apparatraum eingeführt, wofelbft die telegraphifchen Mitteilungen empfangen und weiter gegeben werden.

War für den Eifenbahnbetrieb in der elektrifchen Telegraphie ein unent-

14.

Telegraphie.

15-

Elektrifche

ftationen.

Telegraphen- behrhches Sicherungsmittel gefunden, fo war letztere für die Mitteilung von Nachrichten ufw. auch als die vorzüglichfte Einrichtung erkannt, um mit größter Schnelligkeit Gedanken in die Ferne zu tragen. Die Staatsregierung in Preußen fah fich nunmehr veranlaßt, in den bedeutenderen Städten des Landes (insbefondere zunächft hauptfächlich für militärifche Zwecke) elektrifche Telegraphenftationen anzulegen und diefe auch dem allgemeinen Verkehre des Publikums zugänglich zu machen. Um jedoch die damit verbundenen Koften zu ermäßigen, füllten zunächft nur folche Städte Telegraphenftationen erhalten, die bereits Eifenbahnverbindungen befaßen; denn alsdann ergab fich die Gelegenheit, die für die Sicherheit des Eifenbahnbetriebes am Bahnkörper entlang hergeftellte, zur Aufnahme einer elektrifchen Leitung beftimmte Stangenreihe mit zu benutzen, um daran noch Drahtleitungen für die Telegraphenanlagen des Staates anzubringen. Für die elektrifche Verbindung mit der ftaatlicherfeits in der Stadt angelegten Telegraphen-ftation war dann nur noch der Weg vom Bahnhofe bis in das Telegraphengebäude herzuftellen. Die Koftenerfparnis, welche fich aus der gemeinfchaftlichen Benutzung der Leitungseinrichtungen ergab, galt als fehr bedeutend.

Indeffen ftellte es fich bald als notwendig heraus, auch an folchen Orten elektrifche Telegraphenftationen einzurichten, denen Eifenbahnen noch fehlten. Dazu mußten für die elektrifche Verbindung die Landftraßen benutzt werden, um an diefen entlang ebenfalls die Stangenreihe für die elektrifche Drahtleitung zu führen.

Die ftaatlichen Telegraphenftationen wurden der Verwaltung einer befonderen, dem Kriegsminifterium zugeteilten Behörde unterteilt, und ihre technifche Her-ftellung wurde einem höheren Baubeamten (Nottebohm) überwiefen. Letzterer ließ durch eine Anzahl jüngerer Baumeifter die Telegraphenleitungen des Staates — vielfach auch an den neu im Bau begriffenen Eifenbahnen — anlegen und die neuen ftaatlichen Telegraphenftationen vollftändig einrichten.

Ganz befonders für die Verteidigungsfähigkeit der Feftungen erachtete man die elektrifche Verbindung wichtig. So wurden bei dem im Jahre 1859 drohenden Kriege mit Frankreich in den großen Rheinfeftungen die Kommandanturen mit den einzelnen Forts durch unterirdifche Kabel in Verbindung gebracht und mit Vorrichtungen zur fchriftlichen Verftändigung verfehen.

16.

Poft und Telegraphie.

U-

18.

Vergleich mit anderen ftaatlichen Poften.

So war eine zweite ftaatliche Verwaltung entftanden, im Grunde für die gleichen Verkehrszwecke wie die Poft, nur in der befonderen Weife, daß die auf dem elektrifchen Wege überfandten Mitteilungen auch auf die weiteften Entfernungen faft ohne jeden Zeitaufwand erfolgen konnten. Das Verfahren dabei ift aber dem des Poftdienftes fo nahe verwandt, daß es fpäterhin als überflüffig er-fcheinen mußte, für diefe beiden Formen der Nachrichtenübermittelung getrennte Veranftaltungen zu treffen, gefonderte Örtlichkeiten und ein anderes Ausführungs-perfonal zu unterhalten. Es wurde deshalb in der Folge befchloffen, die beiden ftaatlichen Einrichtungen — die Verwaltung der Poft und diejenige des elektrifchen Telegraphenwefens — vollftändig miteinander zu verbinden, die junge Telegraphie in der älteren Poft aufgehen zu laffen, fo daß aller Orten das Poftamt zugleich Telegraphenamt wurde und daß nur in fehr lebhaftem Betriebe beide Ämter getrennt nebeneinander beftehen blieben, daß bei ganz fchwachem Verkehr aber die dienfttuenden Poftbeamten zugleich den Telegraphendienft verfehen, die Briefträger mit den poftfeitig eingegangenen Sendungen auch die eingegangenen Telegramme abtragen können.

Diefe Sparfamkeitseinrichtung bewährte ihre Zweckmäßigkeit durchaus, als in den letzten Jahrzehnten des XIX. Jahrhunderts das induftrielle und kaufmännifche Leben in Deutfchland einen ungeahnten Auffchwung nahm. Die Verbindung von Poft- und Telegraphenverwaltung im Deutfeh en Reiche erfolgte, wie bereits getagt, im Jahre 1875 und ift hauptfächlich ebenfalls der Schaffenstätigkeit Stephan’s zu verdanken.

Weltpoftverein,

Auch an die Gründung des Weltpoftvereines, ebenfalls hauptfächlich das Werk Stephan’s, ift hierbei zu erinnern, diefer Übereinkunft der Kulturftaaten des Erdkreifes, welche es ermöglicht, daß alle zugehörigen Länder, auch über die weiteften Meere hinaus, fich in politifchen und anderen Fragen auf das fchnellfte miteinander verftändigen können.

Bei einem Vergleiche des deutfehen Poftwefens mit den gleichartigen Veranftaltungen der anderen europäifchen Staaten ift vielfach und wohl auch mit guter Begründung behauptet worden, daß die deutfehen Einrichtungen in vielen Beziehungen als muftergültig anzuerkennen feien.

Bei dem Übereinkommen der deutfehen Poftverwaltung mit den Direktionen der Eifenbahnen, welches diefe verpflichtet, mit jedem fahrplanmäßigen Zuge einen Eifenbahn-Poftwagen ohne befonderen Entgelt mitzunehmen, ift für die Poft und für das Publikum der Vorteil erwachfen, daß auf den deutfehen Bahnen Poft-fendungen viel häufiger ftattfinden als in den Nachbarländern. Infolgedeffen werden die Lagerräume der deutfehen Poftämter viel häufiger geleert und brauchen deshalb auch räumlich weniger ausgedehnt zu fein. Zur Erläuterung möge insbefondere dienen, daß die englifche Poft eine Paketbeförderung in dem Umfange, wie er in Deutfchland üblich ift, bisher nicht gekannt hat; daß ferner dafelbft ein Zeitungsabonnement, wie bei der deutfehen Poft, nicht ftattfindet; daß dafelbft alle Zeitungen als Druckfachen befördert werden; daß demnach dafelbft das Hauptgewicht des Poftverkehres auf die Briefbeförderung fällt. Auch die Be-

förderung von Paketfendungen ift in den meiften Ländern auf ein geringeres Gewicht eingefchränkt wie in Deutfchland.

19.

Räumliche und bauliche

Nachftehend follen nun die räumlichen und baulichen Einrichtungen ver-fchiedener kleinerer und größerer deutfcher Pofthäufer dargeftellt werden. Die Einrichtungen. Vorführung fremdländifcher folcher Anlagen ift vermieden; fie würde auch ohne genaue, ins einzelne gehende Darftellung des zugehörigen Poftbetriebes wenig verftändlich fein. Nur öfterreichifche Poftgebäude follen in einigen Beifpielen vorgeführt werden, weil deren Anordnung und Einrichtung den reichsdeutfchen Pofthäufern am nächften ftehen, deshalb auch für die Baumeifter der letzteren befonders intereffant und lehrreich fein mögen²).

20.

Architekturformen der Poftbauten.

In bezug auf die Architekturformen der Poftbauten befinden wir uns im allgemeinen zurzeit in einer Periode der Ungewißheit und der Widerfprüche, wie folche wohl noch nie geherrfcht haben. Das XIX. Jahrhundert kennzeichnete fich in den Formen feiner Architektur allgemein durch die nahezu wahllofe Aufnahme aller hiftorifch gewordenen Kunftformen, wogegen fich zu Beginn des XX. Jahrhunderts wiederum ein fehr lebhafter Widerfpruch erhob, der aber noch keineswegs zu einer Neugeftaltung fefter Formen, weder in Konftruktion noch in Dekoration, bis jetzt geführt hat. Man wird auch hier von feften Grundfätzen der Konftruktion ausgehen und darauf ein Syftem der formalen Ausbildung neu gehalten müffen. Leichter und einfacher wird fich dies auf dem Lande, in kleineren und mittleren Städten durchführen laffen, indem man der Eigenart der Landesnatur und der heimifchen Bauftoffe Rechnung trägt. In großen Städten jedoch, die insgefamt immer mehr und mehr wachfen, wird man zu einer mehr palaftartigen Auffaffung der großen Poftgebäude geradezu gedrängt. In welcher Weife das architektonifche Eormenfyftem fich dabei entwickeln wird, darüber läßt fich zurzeit noch nichts Beftimmtes fagen. In der Zeit Stephan!s wurden unter den waltenden Umftänden mehrfach hervorragende, außerhalb der Poftverwaltung ftehende Architekten mit der ftiliftifchen Bearbeitung des Äußeren von Poftneu-bauten in großen und bedeutenden Städten beauftragt; es wurde griechifch-römifch, byzantinifch, gotifch, in Renaiffance ufw. gebaut, während die Baupläne im Reichs-poftamte ausgearbeitet und feftgeftellt, die Bauausführung dem Poftbaurate übertragen wurden, der zur Unterftützung in der Bauleitung und Bauausführung geprüfte Baumeifter und Bauführer, fowie Bauauffeher erhielt.

Die gegenwärtig herrfchende Unficherheit in der architektonifchen Formenbildung wird allgemein beklagt. Die Anfchauungen auf diefem Gebiete find indeffen unter den Künftlern wie im Publikum noch fo wenig geklärt, daß eine beftimmte Richtung der Entwickelung fich noch nicht mit Sicherheit angeben läßt und eine Entfcheidung hierüber völlig der Zukunft überlaffen werden muß.

2. Kapitel

Organifation des Poftwefens.

21.

Aufgaben und Dienft-gliederung.

Um die für den Betrieb der Poftverwaltung erforderlichen baulichen Einrichtungen verftändlich zu machen, ift es, wenigftens in allgemeinen Umriffen, erforderlich, die Aufgaben zu kennzeichnen, deren Erfüllung der Poftverwaltung obliegt, fomit ein Bild der Organifation des Poftwefens vorzuführen.

²) Soweit in der Fachliteratur ausländifche Poftbauten veröffentlicht find, wurden fie in die Literaturangaben am Schluffe des vorliegenden Heftes aufgenommen.

Obwohl der Poftdienft in den einzelnen Ländern etwas verfchiedene Formen erhalten hat, fo teilt er fich doch überall in annähernd gleicher Weife ein, und zwar:

einerfeits in den eigentlichen Beförderungsdien ft, beftehend in der Annahme der Sendungen, in der Überführung letzterer an ihren Beftimmungsort und in der Ausgabe an die Empfänger;

andererfeits in die Überwachung und Regelung der Beförderung, wozu die Befeitigung aller Hemmniffe und Unregelmäßigkeiten gehört, fowie in die Abrechnungs- und die Geldvermittelungsgefchäfte, die fich oft auf fehr hohe Geldbeträge beziehen.

Im deutfchen Reichspoftgebiete wird danach der Dienft in dreifacher Gliederung ausgeführt, und zwar:

1)    durch die Poftämter oder Poftanftalten, denen der eigentliche Beförderungs-dienft unmittelbar obliegt;

2)    durch die Ober-Poftdirektionen, die überwachenden Bezirksbehörden, und

3)    durch das Reichspoftamt als oberfte, das Ganze in Einheit zufammen-faffende und regelnde Zentralbehörde.

Diefe drei Stufen find gefondert in nähere Betrachtung zu ziehen.

Die eigentlichen Poftanftalten werden eingeteilt in:

a) Poftagenturen und Pofthilfftellen. Diefe befinden fich nur an kleinen, wenig belebten Orten, meiftens in Dörfern, oder auch in entlegenen, weniger belebten Stadtteilen, haben lediglich Sendungen anzunehmen und folche auszugeben, dienen den eigentlichen Poftämtern nur zur Aushilfe, find auch faft durchweg in gemieteten Räumen untergebracht und kommen für das Poftbauwefen gar nicht in Betracht.

ß) Poftämter, je nach der Bedeutung und dem Umfange des Verkehres von verfchiedener Einrichtung. Vorfteher des Amtes ift je nach der Bedeutung des Verkehres ein Poftverwalter, ein Poftmeifter oder ein Poftdirektor, welchem eine kleinere oder größere Zahl von Beamten (Poftfekretäre, Poftpraktikanten und Poftaffiftenten genannt) und von Unterbeamten zugeordnet wird. Die Poftämter vermitteln felbftändig den Verkehr, einerfeits mit dem Publikum des Ortes in Annahme und Ausgabe aller Beförderungsgegenftände, andererfeits mit den auswärtigen Poftanftalten in Zufendung und im Empfang der aufgegebenen Poft-fachen, fowie der für den Poftanweifungsverkehr erforderlichen Geldbeträge. An jedem Orte von einiger Bedeutung befindet fich ein Poftamt; in größeren Städten find, je nach dem Bedarf, deren mehrere eingerichtet. Der Amtsvorfteher ift für den regelmäßigen Gang des Betriebes verantwortlich; er hat gleichzeitig die Kaffengefchäfte zu beforgen. Zur Überwachung des Dienftes find ihm in größeren Ämtern Oberfekretäre zugeordnet, auch wohl als Stellvertreter und befonders zur Führung der Kaffengefchäfte ein Poftinfpektor oder Poftkaffierer. Gleichzeitig liegt dem Poftamtsvorfteher die Überwachung des mit dem Poftamte verbundenen Telegraphen- und Fernfprechdienftes ob; nur in größeren Städten beftehen vom Poftamte getrennte Telegraphenämter, und in den bedeutenderen Verkehrsmittelpunkten felbftändige Fernfprech-Vermittelungsämter, über deren Wefen weiterhin noch das Nähere mitgeteilt werden foll.

y) Bahnpoftämter. Als eine befondere Art der Poftämter haben die Bahn-poftämter zu gelten. Diefe beforgen, ein jedes auf den zu diefem Zwecke ab- BahnP°ltam1er-geteilten und ihm zugewiefenen Eifenbahnftrecken den Fahrdienft der Poft. Sie empfangen alle Sendungen von den Poftämtern der an der Bahn unmittelbar oder

22.

Poftanftalten

23-

Poftämler.

24.

25-

Poftfuhrwefen.

26.

Oberpoft-

direktionen.

27.

Reichspoftamt.

nahe liegenden Orte während des Aufenthaltes der Eifenbahnzüge auf dem zugehörigen Bahnhofe und führen fie ebenfo an die Poftämter des Beftimmungs-ortes ab. Mit dem Publikum treten die Bahnpoftämter nicht in Verbindung.

Mit den Poftämtern der einzelnen Orte ift auch ftets das Poftfuhrwefen verbunden. Wo noch Poftverbindungen auf Landwegen beftehen, wird, ebenfo wie in früheren Zeiten, auch für Poftwagen zum Perfonenverkehr geforgt. Wo alle Verbindungen durch Eifenbahnen vermittelt werden, find doch die Poft-fendungen vom Poftgebäude nach dem Bahnhofe zu bringen, ebenfo von da abzuholen, und dies gefchieht meiftens durch Fuhrwerke, es fei denn, daß das Poftgebäude unmittelbar am Bahnhofe liege. Auch für die Zuteilung der eingegangenen Paketfendungen an die Empfänger find in den meiften Städten Fuhrwerke zu halten, Handwagen nur in ganz kleinen Orten.

Die Pferdehaltung ift faft durchgängig Privatunternehmern, fog. Pofthaltern, übertragen. Diefe haben die Pferde und die Poftillione nach vertragsmäßigem Übereinkommen zu hellen; ebenfo haben fie für die erforderlichen Stallungen zu forgen. Nur in den größten Städten und unter befonderen Verhältniffen beftehen von der Poftverwaltung felbft unterhaltene Pofthaltereien mit zugehörigen Stallgebäuden. Sonft werden auf den Pofthöfen nur hier und da Stallungen zur vorübergehenden Unterftellung von Pferden eingerichtet.

Das deutfche Reichspoftgebiet ift in 41 Bezirke eingeteilt, denen die Ober-poftdirektionen vorftehen. Diefen liegt die Leitung der die Poftverwaltung betreffenden allgemeinen Angelegenheiten ob, die Überwachung und Regelung des Poftbetriebes an fich, die Pflege der Beziehungen zu den anderweitigen Behörden und Verwaltungen, insbefondere den Landesregierungen der Bundesftaaten, den Provinzialverwaltungen, den Behörden der Städte und Gemeinden, den Eifen-bahndirektionen, den Militärbehörden ufw. An der Spitze fteht ein Oberpoft-direktor, dem je nach dem Umfange und der Bedeutung des Bezirkes ein Abteilungsdirigent und eine Anzahl von Pofträten und Bureaubeamten zugeordnet ift. Sitz der Oberpoftdirektion ift gewöhnlich der bedeutendfte und verkehrs-reichfte Ort des Bezirkes.

Das Reichspoftamt ftellt die oberfte Verwaltungsbehörde der Reichspoft-verwaltung dar mit dem Sitze in Berlin; an der Spitze fteht der Staatsfekretär des Reichspoftamtes. Die Organifation diefer Behörde entfpricht derjenigen der übrigen Reichsämter; die Verwaltung ift in Abteilungen gegliedert, in denen eine Anzahl von Minifterialräten die einzelnen Verwaltungsftoffe bearbeitet. Die Amtstätigkeit erftreckt fich auf die allgemeine Regelung des gefamten Poft-, Telegraphen- und Fernfprechwefens, auf die Feftftellung aller Hauptkurfe, auf die Beziehungen zu den Staatsbehörden des In- und Auslandes, auf die Anftellung des Beamten-perfonals, auf die Feftftellung des Etats, auf die Bauangelegenheiten, überhaupt auf alles, was das Poft- und Telegraphenwefen an fich und was das Befondere des Landes und des Volkes in bezug auf das Poftwefen betrifft.

23.

Poftdienft.

3. Kapitel.

Allgemeines über die Gefchäfte der Poftverwaltung.

Das eigenartige Wefen des Poftdienftes kommt am entfchiedenften in den Poftämtern zur Erfcheinung. Man kann diefe daher als die eigentlichen Repräfen-tanten des Poftwefens bezeichnen. Zum Verftändnis der Eigentümlichkeiten in

den Einrichtungen des Pofthaufes ift eine kurze Darftellung des darin fich ab-fpielenden Dienîtes erforderlich. Sie foll hier jedoch ganz allgemein gehalten werden, foll nur dazu dienen, die Bedeutung und die Zufammengehörigkeit der Dienftverrichtungen, fowie die Einrichtung der einzelnen Räume verftändlich zu machen. Die Tätigkeit des Poftamtes erftreckt fich:

1)    auf die Behandlung der zu befördernden Sendungen, d. i. die Annahme und die Abfertigung letzterer;

2)    auf die Behandlung der beförderten (angekommenen) Sachen (Entkartung und Beftellung), und

3)    auf die Überwachung und Regelung der gefamten Verrichtungen und auf das Abrechnungswefen.

Die Behandlung der zu befördernden Sachen teilt fich in zwei gefonderte Verrichtungen ein: die Annahme und die Abfertigung.

Bekanntlich find aller Orten an den Straßen und am Poftgebäude Briefkaften angebracht, die in regelmäßigen Friften durch Beauftragte der Poft entleert werden. Im Poftgebäude felbft werden an den Schalterftellen Briefe, Pakete, Geld- und Wertfendungen ufw. ebenfalls in Empfang genommen; all dies zufammen bildet die Annahme.

Die aus den Briefkaften gefammelten und die an den Annahmefchaltern eingegangenen Sendungen werden, nachdem fie auf die Richtigkeit ihrer Frankierung geprüft und austaxiert worden, mit dem Annahme- oder Aufgabeftempel verfehen, alsdann nach den verfchiedenen Richtungen, in denen fie befördert werden follen, auf Grund befonderer Anweifungen geordnet, gebucht, in Verzeichniffe (Karten) eingetragen, in Bunde zufammengepackt und alsdann den Bahnpoften zugeführt oder den Führern der Landpoften übergeben. Die hierzu erforderlichen Tätigkeiten erhalten zufammen die Bezeichnung der Abfertigung. Dazu ift auch die Überleitung nach Neben- und Zweiglinien auf Knotenpunkten des Verkehres, beim Übergange von der Eifenbahnpoft auf Landpoften, fowie von beiden zur Schiffsbeförderung und umgekehrt zu rechnen.

Sind die Poftfenduńgen an ihrem Beftimmungsorte angekommen, fo unterliegen fie wiederum einer zweifachen Behandlung. Nachdem fie in das Poftgebäude gelangt find, werden die Umhüllungen gelöft, die Sendungen nach be-ftimmten Vorfchriften mit den gleichzeitig eingegangenen Verzeichniffen (Karten) verglichen, auf ihre Richtigkeit geprüft und mit dem Ankunfts- (Ausgabe-)ftempel verfehen. Die aus dem Auslande eingegangenen zollpflichtigen Sendungen werden der Zollbehörde zugeführt. Diefe Verrichtungen zufammengenommen bilden die Entkartung.

Daran fchließt fich unmittelbar die Ausgabe. Diejenigen Sendungen, welche die Empfänger felbft von der Poft abholen laffen, gehen dem Beamten zu, welcher den Ausgabefchalter bedient. Diefer fortiert die Brieffchaften ufw. (Druckfachen, Warenproben, Zeitungen ufw.) und legt fie in den Ausgabefchrank, in welchem für jeden ftändigen Abholer ein befonderes Fach vorhanden ift, fo daß die Sendungen der abholenden Perfon fofort übergeben werden oder von den Adreffaten felbft entnommen werden können. Die Sendungen, welche den Empfängern in das Haus gebracht werden follen, unterliegen zunächft einer Sortierung für die Briefträger. Der Bezirk des Poftamtes ift in Beftellbezirke eingeteilt, deren jeder durch einen Briefträger begangen wird (Ortsbriefträger, Landbriefträger, in größeren Orten befördere Geldbriefträger). Die eingegangenen Sendungen werden

29.

Annahme

und

Abfertigung.

30-

Entkartung

und

Beftellung.

nach den Beftellbezirken in befondere Fächer verteilt, aus denen der behebende Bote fie entnimmt, um fie für feinen Beftellgang felbft weiter zu ordnen.

Die Briefträger verfammeln fich zu beftimmten Zeiten des Tages, jedesmal vor dem Beftellgange, im Poftgebäude, um die Sendungen in Empfang zu nehmen, fie auf ihre Behebbarkeit zu prüfen und fich über mangelhafte oder unbeftimmt abgefaßte Adreffierungen untereinander möglichft zu verftändigen.

Für die Paketfendungen weicht die Behandlung, der Natur der Sache ent-fprechend, in den Einzelheiten ab, ftimmt im allgemeinen aber damit überein.

31.

Rechnungs

wefen.

Mit der Beförderung der mannigfachen Sendungen ift ein forgfältig geordnetes Abrechnungswefen verbunden, welches fich auf die Geldangelegenheiten, ins-befondere auf die Portoeinnahmen, auf den Verkauf der Pohwertzeichen und vor allem auf die Prüfung und Ordnung der Poh-Ein- und Auszahlungen erftreckt. Diefes Rechnungswefen heht unter der befonderen Verantwortlichkeit des Amtsvorftehers, welchem an größeren Ämtern ein Poftinfpektor als Kaffierer beigeordnet ift.

32.

Telegraphen-und Fernfprech-dienft.

In bezug auf die Telegraphie teilt fich die Tätigkeit des Poftdienftes ein in:

1)    die Annahme der zu befördernden Telegramme;

2)    das Befördern (Abtelegraphieren) diefer;

3)    das Aufnehmen der ankommenden Telegramme und ihre Ausfertigung, und

4)    die Zuhellung an die Empfänger.

Im Fernfprechdienfte befchränkt fich die Tätigkeit der Beamten hauptfächlich auf die Vermittelung der Gefpräche, d. h. auf die Herftellung der Leitungsverbindungen zwifchen den Sprechenden und auf die Inhandhaltung der Leitungen, fowie der Sprechapparate; ebenfo auf die Innehaltung der Sprechzeiten an den öffentlichen Fernfprechftellen.

33-

Räumliche    Zu befchriebenen Verrichtungen find verfchiedenartige räumliche und

und bauliche bauliche Einrichtungen erforderlich. Je geringer der Verkehr, defto einfacher find Einrichtungen, ^ie Anfprüche an die zur Ausübung des Dienftes erforderlichen Räumlichkeiten.

In volk- und gewerbereichen Städten, in den Mittelpunkten lebhaften Handels, unter großartigen und vielgeftaltigen Verkehrsverhältniffen werden den Architekten der Poft häufig recht bedeutfame und oft fchwer zu löfende Aufgaben gehellt. Die Verkehrsverhältniffe, denen Poft und Telegraphie zu dienen haben, entbehren vielfach der Behändigkeit; meiftens find fie in lebhafter Steigerung, nur feiten in zeitweifer Abnahme begriffen. Neben dem Anfchwellen der Bevölkerungszahl und dem Auffchwunge von Induftrie und Handel beanfpruchen die Steigerung der Volksbildung und das Wachfen des Wohlftandes, fowie die Bedürfniffe des geiftigen Verkehres vielfach ftark erhöhte Tätigkeit der Poft. Beim Errichten neuer Poftgebäude find daher vorerft die örtlichen, die gewerblichen, die den Handel betreffenden derzeitigen Verhältniffe des Ortes, fowie die zu erwartenden Steigerungen in Erwägung zu ziehen, um einen annähernd ficheren Anhalt für die erforderliche Größe der Anlage in ihren einzelnen Teilen zu gewinnen.

Eine befonders wichtige Aufgabe des Architekten befteht darin, die einzelnen Räume des Poftgebäudes ihrer Beftimmung gemäß fo anzuordnen, daß fie für die verfchiedenen Dienftverrichtungen in möglichft günftigem Zufammenhange liegen, daß die Stellen, zu denen das Publikum Zutritt erhalten foll, leicht zugänglich werden, daß alle Arbeitshellen zweckmäßige Lage und gutes Licht erhalten, daß auch der getarnte Dienft unfehwer überfehen und überwacht werden kann.

B. Gebäudeeinriehtungen für das Poft- und das T elegraphenwefen.

4. Kapitel.

Gebäude für Poft- und Telegraphenämter.

Bauplatz.

Die Poft, die vom Publikum am meiften benutzte Verkehrsanftalt, gehört naturgemäß auch in den Mittelpunkt des Wohn- und Verkehrslebens, des lebhafteren Gefchäftsbetriebes eines Ortes. Das Poftgebäude liegt daher in den meiften Städten am Hauptmarkte oder in feiner Nähe, wie des Rathaufes und des Sitzes der Behörden, mitten in der Stadt.

Diefe Lage ift jedoch in den älteren Städten durch die Einführung des Eifen-bahnwefens oder infolge diefes vielfach verändert worden; denn der Bahnhof, der für feine Gleisanlagen zu den verfchiedenen Ladeftellen ufw. ftets eines ausgedehnten Flächenraumes bedarf, konnte an den meiften Orten nur außerhalb der Stadt, wenn auch in ihrer nächften Nähe angelegt werden. (Nur in einigen Fettungen hat man ihn in das Innere der Stadt eingezwängt.) An den zum Bahnhofe führenden, vielfach neuangelegten Straßen entwickelt fich dann überall eine meiftens fehr rege Bautätigkeit für kaufmännifchen und gewerblichen Betrieb, wie auch für Wohnungsanlagen, und dafelbft findet fich dann in der Regel auch eine paffende Stelle für ein zweckmäßig eingerichtetes, den Anfprüchen der Neuzeit entfprechendes Poftgebäude. Überall, für Wohnungen wie für Gefchäftsräume, ift es ftets wünfchenswert, die Poft in der Nähe zu haben; und auch für den Poftbetrieb ift eine möglichft geringe Entfernung des Poftgebäudes vom Bahnhofe durchaus vorteilhaft; denn je näher diefe beiden Verkehrsanftalten beieinander liegen, defto näher kann auch zeitlich der Poftfchluß an die Ankunfts- und Abgangszeiten der Eifenbahnzüge herangerückt werden; und ebenfo kann für die mit der Eifenbahn ankommenden Poftfendungen die Eröffnung der Ausgabe um fo viel früher ftattfinden, als der Weg zwifchen Poft und Bahnhof weniger Zeit in Anfpruch nimmt.

Sind in einer Stadt mehrere Bahnhöfe vorhanden, fo fucht man für ein neu zu errichtendes Poftgebäude die Bauftelle möglichft in der Nähe des verkehrs-reichften Bahnhofes zu erlangen; denn jede Abkürzung der Wegeverbindung ift mit Erfparnis an Zeit und damit auch an Geld verbunden. Der Platz für ein neu zu errichtendes Poftgebäude ift jedenfalls an derjenigen Seite des Bahnhofes zu fuchen, welche nach der inneren Stadt fich hinwendet.

Zu bemerken ift noch, daß bei einigermaßen entfernter Lage des Bahnhofes vom Poftgebäude ftets noch befondere Poftdienfträume auf dem Bahnhofe felbft oder in feiner nächften Nähe erforderlich find, um die angekommenen Poftfendungen für kurze Zeit, namentlich behufs Umladens in Zweigkurfe, aufnehmen zu können. Häufig werden zur Benutzung des reifenden, wie des in der Nähe

des Bahnhofes wohnenden Publikums mit diefen Pofträumen auch befondere Annahmeftellen verbunden; ebenfo kann die Verteilung⁻ der angekommenen, in der Stadt verbleibenden Sendungen an manchen Orten bereits vom Bahnhofe aus bewirkt werden.

Selbftverftändlich find für die Wahl eines Bauplatzes zur Errichtung eines neuen Poftgebäudes ftets die befonderen örtlichen Lage- und Verkehrsverhältniffe maßgebend, die immer nur durch genaue Beobachtungen und Erfahrungen an Ort und Stelle feftgeftellt werden können.

35-

36.

der

Dienfträume.

37-

Schalterdienft.

Raumerfordernis für den Poftdienft.

Nach den in Kap. 3 vorgeführten Erörterungen über die Einteilung des Poftdienftes für feine verfchiedenen Verrichtungen fetzen fich die Räumlichkeiten des Poftamtes in folgender Weife zufammen:

1)    Räume für den Verkehr mit dem Publikum: für Annahme und für Ausgabe aller Arten von Poftfendungen;

2)    Räume für den Beförderungsdienft: für Entkartung und Abfertigung, für Lagerung von Paketen und Aufbewahrung von Wertfendungen, für die Übergabe der Sendungen an die beftellenden Boten (Briefträger);

3)    Räume für den Auffichtsdienft: für Vorfteher, Poftinfpektor und Rechnungsbeamte ufw.;

4)    Nebenräume zu kurzem Aufenthalte von Poftreifenden, zur Aufbewahrung von Akten, Büchern, Vordrucken und fonftigen Amtsbedürf-niffen, für Kleiderablagen, für Erfrifchungsräume, Wafch- und Baderäume ufw.;

5)    Räume für den Telegraphendienft und den Fernfprechdienft;

6)    Wohnräume für Beamte und Unterbeamte, und

7)    der Pofthof mit Nebenanlagen: Wagenhallen, Gerätekammern, Stallungen, Aborten, Einfriedigungen ufw.

Plananordnung

Bevor die Einrichtung der einzelnen Dienfträume näher befprochen wird, mögen einige Bemerkungen über die Plananordnung und den Zufammenhang der einzelnen Räumlichkeiten überhaupt hier Platz finden.

An derjenigen Stelle des Poftgebäudes, wo vorzugsweife der Zuftrom des Publikums zu erwarten ift, wird der Haupteingang angeordnet. Er führt gewöhnlich durch Vermittelung eines Vorraumes in den Schalterflur, der fich bei größeren Anlagen zur Schalterhalle erweitert. An den Wänden diefes Raumes find die Schalter angebracht: Öffnungen in der Wand, an denen das Publikum mit den Poftbeamten in Verbindung tritt. Die Geftalt des Schalterflures richtet fich nach der Plangeftaltung und nach den Beleuchtungsverhältniffen des Hautes, die Zahl und Einrichtung der Schalterftellen nach dem Umfange und der Bedeutung des Verkehres. Hierdurch wird auch bedingt, ob nur ein Schalterflur anzulegen ift oder ob deren mehrere erforderlich find, die dann verfchiedenen Zwecken zu dienen haben.

Der Schalterdienft teilt fich in die Annahme und in die Ausgabe der verfchiedenen Sendungen, nämlich der einfachen und der Einfehreibebriefe, fowie der mit Geld oder fonftigen Werten belafteten Sendungen ein; ferner der Aus-landsfendungen, der einfachen Pakete und der Wertpakete, der Zeitungen, der Poftanweifungen, der fonftigen Geldzahlungen, der Telegrammannahme ufw. In Poftämtern geringen Verkehres werden alle diefe Verrichtungen an einem einzigen Schalter vollzogen, und nur für den Paketverkehr ordnet man gewöhnlich einen befonderen Schalter an, da diefer eine abweichende Einrichtung verlangt. Je größer der Verkehr, defto mehr werden die Annahmen und Ausgaben an ver-

fchiedenen Schalterftellen verteilt; auch ift dann darüber Beftimmung zu treffen, welche Schalter in befonderen Schalterfluren untergebracht werden follen. In dierer Beziehung wird ftets zuerft der Paketverkehr abgetrennt; dann, je nach den örtlichen Verhältniffen, der Geldannahme- und Geldausgabeverkehr, oder die Briefausgabe in einen befonderen Schalterflur verwiefen.

Wenn irgend möglich, fondert man aber nur den Paketverkehr ab, der großenteils auch durch ein anders geartetes Publikum vermittelt wird, und hält den gefamten übrigen Poftverkehr möglichft in einer Schalterhalle zufammen. Dies dient einerfeits zur größeren Bequemlichkeit des Publikums, während es andererfeits Gelegenheit zu einer würdigeren und architektonifch bedeutfameren Ausbildung der Schalterhalle darbietet.

In der Regel ordnet man alle Annahme- und Ausgabeftellen im Erdgefchoß an; nur die Annahmeftelle der Telegramme wird häufig in das nächfte Ober-gefchoß verlegt und damit in unmittelbare Verbindung mit den gewöhnlich da-felbft angeordneten Telegraphendienfträumen gebracht.

Unmittelbar an die für das Publikum beftimmte Schalterhalle fchließen fich die Schalterdienfträume an, in denen die Schalterbeamten ihre Arbeitsplätze finden. In Verbindung mit diefen Räumen ftehen wiederum diejenigen für den inneren Beförderungsdienft.

38.

Abfertigung.

39-

Entkartung.

40.

Räume für den

Auffichtsdienft.

Neben oder hinter dem Annahmeraume liegt der Raum für die Abfertigung, in welchem die angenommenen Sendungen geprüft, mit dem Annahmeftempel verfehen, gebucht, nach den Verfendungsrichtungen zufammengelegt und verpackt werden.

Neben dem Ausgabezimmer befindet fich der Entkartungsraum, in welchem in entfprechender Weife die von auswärts angekommenen Sendungen bearbeitet werden.

In mittelgroßen Poftämtern dient derfelbe Raum für Entkartung und Abfertigung zugleich; in kleinen Ämtern vollziehen fich alle Tätigkeiten der Poft-beamten — Annahme, Ausgabe, Entkartung, Abfertigung — in einem einzigen Raume. In nachher Nähe des Entkartungszimmers ift auch der Raum für die Briefträger anzuordnen.

Getrennt von diefen Räumen für die unmittelbare Ausübung des Beförderungs-dienftes, aber in deren möglichfter Nähe, werden die Zimmer für den Auffichts-dienft, die befonderen Amtszimmer für den Amtsvorfteher und für den Poftinfpektor (Poftkaffierer) angeordnet. Je kleiner das Poftamt, defto öfter kommt fein Vor-fteher in die Lage, perfönlich in den Beförderungsdienft eingreifen zu müffen; in defto engerer Verbindung muß daher auch fein Amtszimmer mit den dazu gehörigen Dienfträumen ftehen.

Als Regel ift zu betrachten, daß das Amtszimmer des Vorftehers nicht von der Schalterhalle aus zugänglich fei, daß es auch nicht eine durch andere Dienft-räume verdeckte Lage erhalte, fondern daß es am beften durch einen befonderen Hauseingang und Hausflur zugänglich ift. Neben dem Amtszimmer des Vorftehers ift in größeren Ämtern ein Raum für die Regiftratur und die Kanzlei des Poftamtes erforderlich; diefer kann in vielen Fällen zugleich als Vorraum des Vorfteherzimmers gebraucht werden.

In ähnlicher Weife ift das Zimmer des Poftinfpektors (Poftkaffierers) zugänglich zu machen; auch gibt man ihm gern ein kleines Vorzimmer zum Aufenthalte für die Geldempfänger, namentlich diejenigen der Kranken- und Altersverfiche-

Elandbuch der Architektur, IV.'2, c. (2, Aufl.)    2

rungsbeträge, es fei denn, daß diefe Zahlungen an einem befonderen Schalter der Schalterhalle ftattfinden.

41.

Auskunfts

ftelle.

ln Städten, welche einen lebhaften Auslandsverkehr unterhalten, deren Sendungen vielfach Poftbezirke des Auslandes kreuzen, in denen für die Behandlung der Poftfachen andere Beftimmungen herrfchen wie im Inlande, wird es wohl auch notwendig, in einem Nebenraume des Vorfteherzimmers einem Poft-beamten den Arbeitsplatz anzuweifen, der imftande ift, den Abfendern die erforderliche Auskunft zu erteilen, wie die Sendungen zu behandeln find, um Zurückweifungen, Verzögerungen und fonftige Mißftände zu vermeiden; dies bezieht fich auf die Einrichtung einer befonderen Auskunftsftelle.

42.

Nebenräume.

Die fonft noch erforderlichen Räume, wie Rechnungsftellen, Wartezimmer für Poftreifende (auf Landpoften), Aufbewahrungs- und Arbeitsräume verfchiedener Art und fonftige Nebenräume, auch Erholungs- und Erfrifchungsraum bei andauerndem Nachtdienfte ufw., erhalten ihren Platz im Haufe mit Rückficht auf die erforderliche Zugänglichkeit an den übrigbleibenden Stellen, die fich aus der Raumeinteilung des Haufes ergeben: in oberen Qefchoffen, im Dachboden, im Kellergefchoß ufw.

43-

Räume

für

Telegraphen

dienft.

Die Räume für den Telegraphendienft, in der Regel beftehend aus dem Apparatfaal, dem Zimmer für die Ausfertigung der angekommenen Telegramme, dem Zimmer des Amtsvorftehers (wenn nicht der Poftamtsvorfteher zugleich Vor-fteher des Telegraphenamtes ift), dem Annahmezimmer für Telegramme, dem Batterieraume und dem Zimmer für die austragenden Boten, werden faft immer in einem Obergefchoß angeordnet. Daran fchließt fich das Fernfprech-Vermitte-lungszimmer, deffen Lage man gern fo wählt, daß es vom Straßenlärm möglichft wenig erreicht wird, das man zweckmäßig auch über dem Telegraphenfaale anbringt. — Wird jedoch der Telegraphendienft nur wenig in Anfpruch genommen, fo üben ihn die Poftbeamten neben dem eigentlichen Poftdienfte aus; alsdann werden zumeift einige Morfe- oder Hughes-Apparate im Annahme- oder im Abfertigungszimmer aufgeftellt, und die Batterie wird in einem an die Wand gehängten Schranke untergebracht, beffer jedoch und meift in einem befonderen Nebenraume. .

44.

Räume

in

oberen

Oefchoffen,

Ift man wegen Befchränkung der Baufläche veranlaßt, einen Teil der Dienft-räume in obere Gefchoffe zu verlegen, fo trifft dies, wie bereits bemerkt, in erfter Linie die Telegraphie, demnächft, allerdings auch nur im Notfälle, die Räume des Amtsvorftehers, fowie das Wartezimmer der Poftreifenden, dann die Räume für Abfertigung und Entkartung nebft den Briefträgerräumen. Die Schalterhalle nebft den Annahme- und Ausgabezimmern, ebenfo die Paketräume bleiben ftets im Erdgefchoß; auch läßt man gern das Amtszimmer des Poftkaffierers (Poftinfpektors) dafelbft wegen der vollftändigeren Beauffichtigung des Dienftes.

45-

Andere    Im Poftgebäude auch andere Verwaltungen zu beherbergen (ftaatliche,

Verwaltungen, kommunale ufw.) ift im Deutfchen Reichspoftgebiete nicht üblich. Dies ift fchon dadurch ausgefchloffen, daß im Deutfchen Reiche faft alle anderen ftaatlichen Verwaltungen den einzelnen Bundesftaaten zugehören, während dem Reiche nur die Poft und die Reichsbank unmittelbar unterteilt find.

Aber auch die Verwendung einzelner Teile des Poftgebäudes zu Privatzwecken wird möglichft vermieden. Vermietbare Räume, wie folche auch noch in öfterreichifchen Poftgebäuden üblich find, gibt es in reichsdeutfchen Poft-gebäuden überhaupt nicht. Diefe werden lediglich für die Bedürfniffe der Poft-verwaltung hergeftellt und eingerichtet.

IQ

46.

47.

Sparfamkeit.

bei eintretenden Störungen des Dienftes fofort zur Hand ift, um Abhilfe zu fchaffen. Wohnungen. Auch der Vorfteher des Têlegraphenamtes erhält oft Wohnung im Dienft-gebäude.

Daß der Vorfteher des Poftamtes im Haufe wohne, ift notwendig, damit er

In den erften Jahren der Neugeftaltung des Poftbauwefens wurde beim Neubau von Pofthäufern meiftens noch eine zweite Familiendienftwohnung für einen Poftbeamten eingerichtet, und diefe Vorforge hat fich als durchaus zweckmäßig erwiefen. Bei der raftlofen Steigerung aller Verkehrsbeziehungen unferer Zeit gewinnt die Poft, als die bedeutfamfte und hervorragendfte Vermittlerin des Aus-taufches der Gedanken und vielfach auch der Geldwerte, von Jahr zu Jahr höhere Bedeutung. Hierzu kommt, daß bei dem herrfchenden Beftreben, für das Heben und das Wohlbefinden der arbeitenden Schichten des Volkes durch Veranftaltungen des Staates zu forgen, faft in allen Ländern die Poft als die am beften geeignete der vorhandenen Staatsanftalten erkannt worden ift, um dem Volke die Wohltaten diefer Beftrebungen zu übermitteln, indem man fie hier mit der Verwaltung der Volksfparkaffen, dort mit dem Auszahlen der Beträge der Alters-, Kranken- und Unfallverficherung beauftragte. Ebenfo erfordert das in völlig ungeahnter Weife umfichgreifende Bedürfnis des Fernfprechens angemeffene Räume für die dazu dienenden Vermittelungsämter.

Das mit der Ausdehnung der Gefchäfte der Poft unausbleiblich verbundene Wachstum des Raumbedürfniffes konnte in den neuerbauten Poftgebäuden meiftens ohne Schwierigkeit dadurch befriedigt werden, daß die zweiten Dienft-wohnungen in Dienfträume verwandelt wurden.

In den neuerbauten Poftgebäuden, bei deren Einrichtung dem Drucke der im Deutfchen Reichstage herrfchenden Sparfamkeitsbeftrebungen nachgegeben wurde, ftellten fich fehr bald große Unzuträglichkeiten heraus; der Mangel an Raum konnte nur durch fehr koftfpielige Erweiterungsbauten befeitigt werden. Diefe wurden um fo teuerer, als gerade durch die Nachbarfchaft der Poft in den meiften Städten der Wert der Baugrundftücke fich erheblich fteigert, der Poft aber die Vergünftigung eines Enteignungsrechtes nicht zufteht.

In welchem Maße auf eine Steigerung des Verkehres zu rechnen fein wird, läßt fich allerdings nicht vorher beftimmen. Der Zug unferer Zeit vom Lande nach den Städten macht fich überall geltend. Nur fehr wenige Städte bleiben in diefer Beziehung ftehen; ein wirklicher Rückgang findet wohl nirgends ftatt; viel eher bringt es die ftets wachfende Induftrie mit fich, daß Dörfer und neugegründete Kolonien fich zu Städten heranbilden. Handels- und Induftrieftädte wachfen oft mit unheimlicher Schnelle über ihre Grenzen hinaus. Beim Bau neuer Pofthäufer in durchaus zutreffender Weife darauf Rückficht zu nehmen, ift daher oft fehr fchwierig. Aber ein gewiffes Mittelmaß anzunehmen, wird überall gerechtfertigt fein und entfpricht lediglich den Grundfätzen weifer Sparfamkeit. In den Poftneubauten der öfterreichifchen Städte hat man in neuerer Zeit durchaus das Richtige getroffen, indem ftets in genügendem Maße Referveräume vor-gefehen werden, die bis zum Eintritte des Zeitpunktes dienftlicher Verwendung als Wohnräume nutzbar gemacht werden können.

a) Räume für den Verkehr mit dem Publikum.

48.

Bevor die Einrichtung der einzelnen Dienfträume näher befprochen wird, .-mögen einige Bemerkungen über die Plananordnung und den Zufammenhang der einzelnen Räumlichkeiten untereinander hier noch Platz finden.    schaiterfiur.

An derjenigen Stelle des Poftgebäudes, wo vorzugsweife das Zuftrömen des Publikums zu erwarten ift; wird der Haupteingang angeordnet. Er führt gewöhnlich durch Vermittelung eines Vorraumes in den Schalterflur, der fich bei größeren Anlagen zur Schalterhalle erweitert. Über Größe und Geftalt diefes Vorflures be-ftehen keine befonderen Vorfchriften. Er hat hauptfächlich nur die Beftimmung, bei lebhaftem Verkehre fchroffen Luftwechfel in der Schalterhalle zu verhindern. Die Verbindung mit der Schalterhalle wird daher durch felbftfchließende Türen vermittelt, und diefe müffen fo angeordnet fein, daß die Eingehenden und die Ausgehenden nicht aufeinander ftoßen, fondern fich bequem ausweichen können. Bei lebhaftem Verkehre find daher auch zwei oder mehrere Eingangstüren von der Straße aus wünfchenswert oder erforderlich.

An den Wänden der Schalterhalle, bezw. des Schalterflures werden die Schalter angebracht: Öffnungen in der Wand, an denen das Publikum mit den Poftbeamten in Verbindung tritt. Die Geftalt des Schalterflures richtet fich nach der Plangeftaltung und nach den Beleuchtungsverhältniffen des Haufes; Zahl und Einrichtung der Schalterftellen hängen von dem Umfange und der Bedeutung des Verkehres ab. Eben dadurch wird auch bedingt, ob nur ein einziger Schalter anzulegen ift oder ob deren mehrere erforderlich find, die dann meiftens in einer Reihe nebeneinander angebracht werden.

49.

Schalterdienft.

Der Schalterdienft teilt fich, wie bereits in Art. 29 (S. 13) gefagt, ein in die Annahme und in die Ausgabe der verfchiedenen Sendungen, nämlich der einfachen und der Einfehreibebriefe, fowie der mit Geld oder mit fonftigen Werten belafteten Briefe, ferner der einfachen Pakete und der Wertpakete, der Zeitungen, der Druckfachen, der Poftanweifungen, der fonftigen Geldzahlungen, auch wohl der Telegrammannahme ufw.

In der Regel ordnet man alle Annahme- und Ausgabeftellen im Erdgefchoß an; nur die Annahmeftelle der Telegramme wird, wie bereits gefagt, häufig in das Obergefchoß verlegt und hierdurch in unmittelbare Verbindung mit den gewöhnlich dafelbft eingerichteten Telegraphendienfträumen gebracht.

Unmittelbar an die Schalterhalle fchließen fich die Schalterdienftzimmer an, in denen die Schalterbeamten arbeiten. In Verbindung mit diefen Räumen ftehen wiederum diejenigen für den weiteren inneren Beförderungsdienft. Neben dem Annahmeraum liegt der Raum für die Abfertigung, in welchem, wie bereits bemerkt, die angenommenen Sendungen mit dem Annahmeftempel verfehen, ge-fichtet, gebucht, nach den Verfendungsrichtungen zufammengelegt und verpackt werden.

50.

Dienfträume.

51.

Telegraphen

dienft.

Sonft noch erforderliche Räume, wie Rechnungsftellen, Wartezimmer für Reifende (auf Landpoften), Arbeits- und Aufbewahrungsräume irgendwelcher Art, erhalten ihren Platz im Haufe mit Rückficht auf die erforderliche Zugänglichkeit, Beleuchtung ufw. an den fonft durch die Raumeinteilung des Haufes fich ergebenden übrigen Stellen.

Die Räume für den Telegraphendienft, beftehend in der Regel aus dem Apparatfaale, dem Zimmer für die Ausfertigung der angekommenen Telegramme, dem Zimmer des Telegraphenamtsvorftehers (wenn diefer nicht zugleich der Poftamtsvorfteher ift), dem Annahmezimmer für Telegramme, dem Batterieraume, dem Zimmer für die austragenden Boten, werden faft immer in einem Obergefchoß angeordnet. Daran fchließt fich auch das Fernfprechzimmer, deffen Lage man gern fo wählt, daß es vom Straßenlärm möglichft wenig erreicht wird, da hier das deutliche Hören des gefprochenen Wortes erftes Erfordernis ift.

In kleinen Poftorten ift der Schalterflur ein einfaches Zimmer, etwa in der Größe eines zweifenftrigen Wohnzimmers, ln verkehrsreicheren Orten, wofelbft auch das Poftgebäude eine größere Bedeutung erlangt und vielleicht fogar einen gewiffen Anfpruch auf Monumentalität erheben darf, erwächft die Schalterhalle zum bevorzugteren Raume des Haufes und ift als fein ideeller Mittelpunkt zu erachten. Die ideale Bedeutung der Schalterhalle ift dadurch gegeben, daß hier, wo das Publikum, das Volk, perfönlich in unmittelbare Beziehungen zu den Vertretern der ftaatlichen Poftverwaltung tritt, der Pulsfchlag diefer öffentlichen Ver-anftaltung fich am lebhafteften und kräftigsten äußert, das Verhältnis des Einzelnen zur Allgemeinheit des Verkehres gewiffermaßen lebendige Geftalt gewinnt. Wenn irgendwo, fo darf daher hier auch die künftlerifche Tätigkeit einfetzen, um den Grundgedanken der Poft, ja des gefamten, die fernften Länder eng miteinander verknüpfenden, die Bewohner der ganzen Erde geiftig und materiell mit einigendem Bande umfchlingenden Verkehrswefens in allen feinen Formen zur anfchaubaren Darftellung zu bringen.

s*.

Schalterflur

und

-Halle.

Während daher in den eigentlichen Gefchäftsräumen die nüchterne Nützlichkeit gebietet und die praktifch vorteilhaftere Einteilung und Ausbildung des Raumkörpers faft ausfchließlich die Aufgabe des Baumeifters fein muß, darf die Schalterhalle in ihrer Ausdehnung das Maß des gefchäftlich Notwendigen in einem gewiffen Maße überfchreiten und fich zu einem monumental bedeutfamen Raume gehalten, in deffen Größe und Form, in deffen Verhältniffen und Schmuck die Bedeutung des Verkehrswefens, fowie die Würde des letzteres fchützenden Staates für die Empfindung des Befchauers zur Vorftellung gelangen können. Hier darf auch die bildende Kunft zu Hilfe kommen. Hier, wo das Volk in das Haus ein-tritt, darf die Phantafie das Recht beanfpruchen, freier zu walten, mitten im ruhe-lofen Treiben des Gefchäftslebens dem Volke Veranlaffung geben, wenn auch nur in fchnell verwehender Minute, fich auf die tiefere Bedeutung feines Tuns zu be-finnen, ein Bild des hohen und allgemeinen Wertes des Verkehrswefens in feiner Anfchauung fich zu gehalten. Alle verfchiedenen Formen der Verkehrseinrichtungen auf dem Lande, in Waffer und Luft, fo der emfig fchreitende Bote, der fchnelle Wagen mit den ftampfenden Roffen und dem fchwärmerifch in die Ferne tönenden Pofthorne, der unaufhaltfam dahinfaufende, machtvolle Eifenbahnzug, der die fchäumenden Fluten durchfchneidende Riefe des Schiffes, endlich die neuartige Geftalt des Automobils, wie des lenkbaren Luftballons— fie dürfen hier im Bilde vorgeführt werden; auch die unfichtbar fegensvoll wirkende, zeitlos den Raum durchmeffende Gedankenträgerin, die fanftere Schwefter des vernichtenden Blitzes, fie darf in phantafiegefchaffener Geftalt vor unfere Augen treten. Und nicht minder bieten alle menfchlichen Tätigkeiten, denen die Verkehrsanftalten dienen, Handel und Gewerbe, Wiffenfchaft und Kunft, Ackerbau und Viehzucht, Jagd und Fifchfang, Krieg und Frieden, Familienleben und Freundfchaft, willkommenen Stoff zu bildlichen Darftellungen in der dem Publikum geöffneten Schalterhalle.

Allerdings ftecken einerfeits der engbegrenzte Raum und andererfeits die gebotene Sparfamkeit der künftlerifchen Tätigkeit meiftens fehr enge Grenzen.

Unter dem fonnigen Himmel Italiens geftaltet fich die Schalterhalle auch wohl zu einem größeren, fäulenumgebenen Hofe, in deffen Mitte aus blühenden Gewächfen filberhell hervorfpringende Wafferftrahlen eine wohltuende Kühle verbreiten; denn mehrfach find diefe Räume aus glücklicheren Zeiten übrig gebliebene Zeugen einftiger, gefchwundener Pracht und Größe; die edelgeftalteten und reich-gefchmückten alten Stadtpaläfte find hier und da zu Heimftätten des einen Be-

herrfchers unferer modernen Zeit, des Verkehres, geworden und haben fich in Pofthäufer umgewandelt. In die Wände, welche die offenen Säulenhallen um-fchließen, find die Schalter eingefügt, während an den freibleibenden Flächen, fowie an den Gewölben die künftlerifche Phantafie fich in bedeutungsvollen Dar-ftellungen des Verkehrswefens ergehen darf.

In Deutfchland geltatten das rauhere Klima und der kalte Winter kaum irgendwo ein folch gefchwifterliches Zufammenleben der Natur mit dem kunft-reich ausgeftalteten Haufe. Die Schalterhalle zieht fich ganz in das Innere der Behaufung zurück. Von feften Wänden umfchloffen, mit wetterficherem Dache überfpannt und im Winter künftlich durchwärmt, öffnet fie fich nach außen nur durch eine ebenfalls feftumfchloffene Vorhalle mit wohlverwahrten Türen. Die in den meiften Fällen gebotene Sparfamkeit fchränkt die Abmeffungen der Schalterhalle gewöhnlich auf das durch die praktifche Verwendung gebotene Maß ein, fo daß dem Architekten meiftens nur ein geringer Spielraum bleibt, in welchem fein künftlerifches Können fich zu betätigen vermag.

Die räumliche Geftaltung der Schalterhalle, wie diejenige des Vorflures, richtet fich ganz nach der örtlichen Lage des Poftgebäudes. Befindet fich vor letzterem ein freier Platz, von dem aus die Poft zugänglich ift, fo kann eine Vorhalle frei vor der Stirnfeite des Haufes als Vorbau angelegt werden. Ein folcher Vorteil wird aber feiten geboten. Meiftens liegen die Poftgebäude in der belebteren Gegend der Stadt an nur mäßig breiten Straßen, fo namentlich in älteren Städten, wo die Bauplätze am teuerften find, daher die Baufläche möglichft weit ausgenutzt wird. Dann ift gewöhnlich das Vortreten vor die Bauflucht gar nicht zuläffig. Die Vorhalle muß daher in das Innere des Haufes gleichfam eingefchoben werden und fchrumpft gewöhnlich zu einem engen Windfange zufammen, der wenig Gelegenheit zu architektonifcher Ausbildung darbietet, meift auch in un-liebfamer Weife in den Raum der Schalterhalle einfehneidet

Kann der Hauptzugang an die Ecke zweier Straßen gelegt werden, fo gibt dies meiftens Gelegenheit zu einer architektonifch lebensvolleren Ausbildung der Haupthalle, der Vorhalle, wie des getarnten Äußeren des Pofthaufes.

Die Größe der Schalterhalle richtet fich nach der Lebhaftigkeit des Verkehres, daher nach der Zahl der einzurichtenden Schalterftellen. Diefe werden in den Wänden der Schalterhalle angebracht, welche diefe von den anliegenden Innenräumen fcheiden. Obwohl hierzu nur kleinere Öffnungen nach Art der Fenfter erforderlich wären, fo läßt man fie doch in reichlicher Breite und meift bis nahe an die Decke hinauf gehen und verfchließt fie in ganzer Höhe oder wenigftens im unteren Teile mit Glasfcheiben, wobei dann der obere Teil der Wanddurchbrechung auch wohl ganz offen bleibt. Letzteres jedoch nur in ganz kleinen Schalterräumen mit bloß einem oder höchftens zwei Schaltern, wofelbft der Verkehr des Publikums in der Schalterhalle auf die Dienftverrichtungen im Schalter-dienftzimmer nicht hörend einwirkt.

Das Breitenmaß des Raumes vor dem Schalter ift nicht unter 2,50 m anzunehmen; in der Regel geht man aber darüber erheblich hinaus, damit, wenn beim Öffnen des Schalters fich davor das Publikum drängt, auch hinter diefem noch freier Raum für die Bewegung der Einzelnen bleibt.

53-

Ausbildung

der

Eine fchwierige Aufgabe ift es oft, der Schalterhalle und befonders den einzelnen Schalterftellen genügendes Tageslicht zuzuführen. Dies gefchieht ent-Schaiterhaiie. weder von der Seite her durch Fenfter oder von der Decke her durch Deckenlicht.

Wo die Anlage von Fenftern gewöhnlicher Größe durch die vorgebaute Vorhalle

erfchwert oder befchränkt wird, bringt man möglichft breite Seitenfenfter an. Das Tageslicht muß tunlichft ungebrochen zu den Schaltertifchen gelangen, auf denen vom Schalterbeamten Geld und Wertzeichen aufgelegt werden und auf den'en die Adreffen der Briefe ufw. deutlich erkennbar fein müffen. In der Ausbildung der Umfaffungswände, namentlich der Wände an den Schalterfeiten find daher kräftig vortretende Pilafterteilungen möglichft zu vermeiden. Das Seitenlicht der Fenfter wirkt in genügend nutzbarer Tiefe des Raumes nur bis auf höchftens 5,oo bis 6,oom. Bei größerer Ausdehnung der Schalterhalle oder bei für die Seitenbeleuchtung ungenügender Breite der vorliegenden Straße ift man genötigt, den Schaltern Licht von oben zuzuführen, durch Decke und Dach, demnach etwa die ganze Schalteranlage in einen Lichthof zu verlegen, der vollftändig mit Glasdach verfehen ift, durch welches fowohl die Arbeitsplätze der Schalterbeamten, als auch der Raum für das Publikum reichlich Licht erhalten.

Zur Regelung lebhaften Andranges des Publikums an den Schaltern werden, fofern fich dies als wünfchenswert herausftellt, vor einzelnen Schalterftellen fefte Schranken angebracht, fo daß das Publikum nur einzelweife und von rechts nach links unmittelbar vor die Schalteröffnung gelangen kann.

Eine häufig beliebte Anordnung befteht darin, daß an die Vorderfeite des Haufes eine langgeftreckte Halle für den Schalterdienft gelegt wird, an beiden Enden durch Vorhallen mit der Straße verbunden. Dann liegen die Schalter den Fenftern gegenüber in langer Reihe, fowohl für den Briefverkehr, als auch für den Geld- und den Paketverkehr. Das Tageslicht fällt durch die möglichft hochangelegten Fenfter von vorn auf die Schalterplätze, welche immerhin durch die davorftehenden Perfonen des Publikums befchattet werden. Dies ift bei trübem Wetter nachteilig, kann aber durch möglichfte Helligkeit in der Behandlung der Decke und der Wände bedeutend gemildert werden, ebenfo auch durch fehr hohe Lage der Fenfter in der den Schaltern gegenüber liegenden Vorderwand.

Für die Ausbildung der Wände und der Decke der Schalterhalle bleibt dem Architekten ein ziemlich weiter Spielraum. Meißens bieten die Wände aber wenig Fläche dar, die nicht durch die Lichtfenfter, die Schalterfenfter, fowie durch Türen in Anfpruch. genommen find. Die freie, noch übrigbleibende Wandfläche, fofern fie gut beleuchtet ift, wird gewöhnlich zum Anheften von Bekanntmachungen über Pofteinläufe und für amtliche Verfügungen ufw. benutzt. Hierzu ift auch für wohlausgebildete, guteingerahmte Tafeln zu forgen.

Die Decke der Schalterhalle, wenn fie nicht als lichtgebende Fläche durch Verglafung gebildet wird, kann in fehr verfchiedener Weife ausgebildet werden: als Gewölbe, als Balkendecke, als Stuckdecke, je nach der herrfchenden archi-tektonifchen Auffaffung, mit oder ohne bildnerifchen Schmuck. Unterftützungen der Decke -im freien Raume der Schalterhalle fucht man zu vermeiden, fobald auf ftarken Zuftrom des Publikums zu rechnen ift, oder man bringt fchlanke Säulen aus Eifen an, die wenig Raum einnehmen und die Überficht nicht erfchweren. Der untere Teil der Wände erhält zweckmäßig eine Bekleidung mit einem feften Stoffe, mit hartem Holz, mit Platten aus poliertem Marmor oder einem der für folche Zwecke neu erfundenen Stoffe, fofern er fich bereits bewährt hat. Für den Fußboden wird in fehr belebten Schalterhallen die Verwendung von Holz meiftens vermieden. Vorzuziehen find Terrazzoboden, Mettlacher Platten oder ein ähnlicher, befonders widerftandsfähiger Stoff.

54.

Bänke etc.

Bequemlichkeitseinrichtungen für wartendes Publikum, Bänke, Divans ufw. in der Schalterhalle aufzuftqllen oder einzurichten, erfcheint nur ausnahmsweife und

in befchränktem Maße zuläffig; ein Bedürfnis dazu liegt nur feiten vor, allenfalls in ftarkbefuchten Badeorten. Nur bei fehr ftarkem Andrange des Publikums oder bei Verfpätung von Seepoften kommt es vor, daß das Publikum länger als einige Minuten vor den Schaltern warten muß. Ruhefitze werden meiftens nur benutzt, um unbefchäftigten Begleitern der Abholer oder Bringer von Sendungen einen bequemen Aufenthalt zu bieten, oder auch, bei fchlechtem oder kaltem Wetter, Einzelnen einen willkommenen, dem dafelbft gefchäftlich verkehrenden Publikum aber oft hinderlichen Aufenthalt zu gewähren.

55-

Schreib-

Um dem Publikum Gelegenheit zum Schreiben zu bieten, find in der geiegenhdten. Schalterhalle ftets Stehpulte aufgeftellt, auch mit Schreibfedern, Tinte und Löfch-blatt ausgeftattet. Für diefe Schreibgelegenheiten fucht man folche Stellen aus, an welche das vor den Schaltern oft ftattfindende Gedränge des Publikums nicht heranreicht, entweder in der Mitte der Schalterhalle oder in einer gut beleuchteten Fenfternifche.

Bequemere Schreibgelegenheiten als Stehpulte anzubringen, ift in deutfchen Poftgebäuden nicht üblich; denn zum Schreiben von Adreffen, Poftkarten, Poft-anweifungen, Empfangsquittungen, Telegrammen ufw. reichen Stehpulte überall vollkommen aus.

Es mag auffällig erfcheinen, daß in Deutfchland, wofelbft die Schulbildung fo tief auch in die ärmeren Schichten des Volkes hinabreicht, wo auch im Volke fo viel gelefen und gefchrieben wird, die Einrichtung befonderer Schreibftuben für das Publikum in den Poftämtern faft ganz unbekannt ift, während folche Ver-anftaltungen in anderen Ländern, wie in Italien, und namentlich in Amerika (be-fonders in den Vereinigten Staaten) fich als ein unumgängliches Bedürfnis heraus-geftellt haben. In diefen Ländern find Viele, die gefchäftliche Korrefpondenzen zu führen haben, dennoch felbft des Schreibens unkundig oder darin doch nur fehr wenig geübt; fie find daher genötigt, fich eines Schreibers zu bedienen, den fie vorher forgfältig mit dem Inhalte der Sache bekanntmachen müffen. Unter folchen Ver-hältniffen ift es oft fehr erwünfcht, daß in unmittelbarer Nähe des Poftgebäudes, vielleicht fogar in einem Nebenraume der Schalterhalle, ein Schreiber Platz finde, der das Schreibgefchäft in den erforderlichen Formen ßeforgt, der auch wohl Briefpapier, Briefumfchläge, Freimarken ufw. verkauft, vorfchriftsmäßige Verpackungen herftellt (felbftverftändlich nur als ein Privatgefchäft) und auch wohl mit Hilfe einer Schreibmafchine arbeitet. In Deutfchland ift eine folche Einrichtung über-flüffig. Nur die Einrichtung ift amtlich getroffen, daß an Ämtern mit lebhaftem Verkehr, um die Schalterbeamten zu entlaßen, ein befonderer Schalter eingerichtet wird, in welchem, meift von weiblicher Hand, während der Stunden des lebhafteren Verkehres Briefmarken, Poftkarten, Steuererklärungsformulare und dergl. verkauft werden, dies jedoch nicht als Privatgefchäft, fondern unter amtlicher Überwachung, und gewöhnlich nur bis zu einem beftimmten Betrage (etwa bis zu 5 Mark).

Nur in großen Handelsftädten, namentlich in Seeftädten, wo bei der Unregelmäßigkeit des Eintreffens der Seepoften die Zeit bis zum Abgänge der nächften Poftenläufe oft fehr kurz wird, wo bei lebhaftem, fich drängendem Verkehr die Führer der Gefchäfte häufig in eigener Perfon ihre ankommende Korrefpondenz abholen und fie auch wohl auf der Stelle beantworten oder weiterhin darauf verfügen müffen, ift es zweckmäßig, in der Nähe der Schalterhalle, bezw. der Poftdienfträume befondere Schreibftuben anzulegen und mit allen Er-forderniffen auszuftatten. Gewöhnlich wird dann diefe Schreibftube mit dem

Vorzimmer der Telegraphenannahme, auch wohl mit einer Fernfprechftelle verbunden.

In den Poftgebäuden größerer Städte und ftarken Verkehres wird die Schalterhalle für den Brief- und Geldverkehr zumeift am zweckmäßigften in einem lang-geftreckten Lichthofe angelegt, namentlich da hier die Tagesbeleuchtung fich gewöhnlich am vorteilhafteren geftalten läßt. Der lebhafte, verfchiedenartige Verkehr macht die Anlage einer großen Zahl von Schaltern notwendig, die am beften in einer langen Reihe angeordnet werden. Dazu wird der lange, zur Schalteranlage beftimmte Binnenhof durch eine Mittelwand der Länge nach in zwei lang-geftreckte Räume geteilt, von denen der ftraßenfeitige, d. h. der Vorderfront zugekehrte, zur Schalterhalle, der binnenfeitige zum Schalterdienftraume ausgebildet wird; jener für das Publikum beftimmt, diefer mit den Schaltereinrichtungen ver-fehen, welche mittels der Durchbrechungen der Mittelwand die Verbindungen mit der Schalterhalle, mit dem Publikum herftellen, wie dies bereits in Art. 54 (S. 23) näher befchrieben wurde.

In großen, verkehrsreichen Städten find dann gewöhnlich für die verfchie-denen Verkehrsgegenftände auch getrennte Schaltereinrichtungen erforderlich, oft zwei, fogar drei für einen und denfelben Gegenftand, wenn auch nur für ftunden-weife ftattfindende Benutzung, fo z. B.:

ein Schalter für die Annahme von Telegrammen;

ein, auch wohl zwei Schalter für die Briefannahme unfrankierter oder zu frankierender Briefe, Druckfachen ufw., deren Portobetrag zu kontrollieren il't;

ein Schalter für den Verkauf von Freimarken, Zollerklärungen für Auslands-fendungen ufw. (wird oft von weiblichen Kräften beforgt);

ein, auch wohl zwei Schalter für Annahme von Geld- und Wertfendungen in Briefen, Einfchreibefendungen ufw.;

ein Schalter für Auszahlung von Geld- und Wertfendungen (deren auch wohl zwei); ein Schalter für Annahme von baren Geldeinzahlungen (deren auch wohl zwei, wenigftens für gewiffe Stunden des Tages);

ein Schalter für ebenfolche Auszahlungen (auch wohl deren zwei); ein Schalter für Annahme und Ausgabe von poftlagernden Sendungen; ein Schalter für Zeitungsabonnements und Ausgabe von Zeitungen, und ein Schalter für Rentenzahlungen, Unfallsentfchädigungen und ähnliches.

Für diefe verfchiedenen Zwecke haben die Schalter die weiterhin näher be-fchriebenen Einrichtungen zu erhalten.

In großen Ämtern, die in langgeftreckter Schalterhalle eine größere Zahl von Schaltern nebeneinander zeigen, folgen felbftverftändlich hinter der Schalterwand auch die einzelnen Annahme- und Ausgabeftellen aufeinander und bilden zu-fammen einen ebenfo langgeftreckten Saal wie die Schalterhalle. Die einzelnen Schalterftellen find aber häufig, namentlich die für den Geldverkehr beftimmten, durch eine etwa l,50rahohe, nur von einer verfchließbaren Tür durchbrochene Drahtgitterwand umfchloffen und von einem dahinter entlang laufenden Gange abgetrennt, der den eigentlichen Schalterfaal abfchließt; von diefem Gange find die einzelnen, mit der Drahtwand umfchloffenen Schalterftellen zugänglich.

Das Tageslicht erhält diefer Schalterdienftraum zumeift durch die Schalterwand felbft, die entweder nicht bis zur Decke (etwa nur 2,50m hoch) geführt ift, oder im oberen Teile vollftändig aus durchfichtigem Glafe befteht. Selbftverftändlich ift auf gute Tageserhellung der Schalterftellen befonderer Wert zu legen. Dies ift

56.

Schalter

anlagen

in

Lichthöfen.

57-

Schalter

für

verfchiedene

Zwecke.

in großen Poftämtern meiftens erreichbar, wenn die

Es gilt allgemein als Grundfatz und ift amtliche B

Hü

Fig. 64.

Poftftraße die Zimmer für die Abfertigung der eing

gegliedert. Dabei gelang es, die dunkeln Gänge des

58.

Brieffchalter.

JL

in großen Poftämtern meiftens erreichbar, wenn die Schalterhalle in einen Lichthof gelegt wird, durch deffen Glasdach die Beleuchtung erfolgt.

Eine Türverbindung unmittelbar aus der für das Publikum beftimmten Schalterhalle nach den Schalterdienfträumen wird in der Regel nicht hergeftellt oder doch verfchloffen gehalten, fo daß fie nur in ganz befonderen Fällen von innen her zu öffnen ift.

In Fig. i ift ein einzelner Brieffchalter, wie er im Deutfchen Reichspoft-gebiete meiftens zur Anwendung kommt, dargeftellt. Dabei ift befonders zu bemerken, daß der Fußboden des Schalterflures ftets um etwa 15cm tiefer liegen muß als der daneben befindliche Fußboden des Schalterdienftraumes. Die Tifch-platte des Schalters liegt, wie gewöhnlich die Platte eines Schreibtifches, 79cm über dem Fußboden des Schalterzimmers; die Zahlplatte aber befindet fich 15cm über der Schreibplatte, demnach 94cm über dem Fußboden des Schalterdienftraumes und 1,09m über dem Fußboden des Schaltervorraumes, bezw. des Schalterflures,

Fig. i.

JE

0,60t........>

016

Brieffchalter. — Vso w- Order Schalterhalle. Diefer Höhenunterfchied hat fich als durchaus praktifch er-wiefen, weil der Herantretende ftets vor dem Schalter fteht, der Schalterbeamte aber zu fitzen pflegt. Die Breite eines Schalterplatzes beträgt gewöhnlich 1,50 bis 1,60m. In der Schalterwand wird meiftens eine Öffnung von l,4om Breite und von 1,60 bis 2,oom Höhe hergeftellt und in g Scheibenöffnungen eingeteilt, von denen die mittlere der unteren Reihe zum Öffnen eingerichtet wird, in der Regel zum Seitwärtsfchieben. Die Bewegung geht über zwei Rollen aus Hartgummi oder Meffing auf einer Meffingfchiene. Der untere Rand der beweglichen Scheibe läuft in einer Rinne, die jedoch vor der freien Öffnung größtenteils wegfallen muß, um das Hin- und Herfchieben von Geld und Briefen auf der Zahlplatte nicht zu hindern. Das mittlere Schiebefenfter erhält durchfichtiges Glas, während die Felder beiderfeits mit geriffeltem, gemuftertem oder matt geätztem Glafe ausgefüllt werden, damit feitens des Publikums die auf dem Schaltertifche befindlichen Gegenftände, namentlich die Geldbeftände, nicht leichthin wahrgenommen werden können. Die oberen Scheiben werden gewöhnlich aus durchfichtigem Glafe hergeftellt.

Von Wichtigkeit ift der Verfchluß der Mittelfcheibe. Diefer muß fo eingerichtet fein, daß das zugefchobene Fenfter nicht von außen geöffnet werden kann, und daß der Verfchluß von felbft erfolgt, fobald das Fenfter zugefchoben wird. Dies wird dadurch bewirkt, daß der Knopf zum Anfaffen der Fenfterfcheibe mit einer Spiralfeder in Verbindung fteht und mit einem hakenförmigen An-fatze über dem Anfchlagdollen einfchnappt. Beim Öffnen des Fenfters darf der Angriffsknopf dann nur ein wenig gehoben werden, um fich aus dem Haken zu löfen.

höher als die Schreibe-

cm

Die Zahlplatte liegt, wie bereits bemerkt, um 15 platte. Dadurch wird in wirkfamer Weife verhütet, daß der beim Öffnen des Schalterfenfters häufig eintretende, oft unvermeidliche Luftzug die auf dem Schalter-tifche liegenden Papierblätter, Geldfcheine ufw. ergreife und fortwehe. Die in Fig. i eingefchriebenen Abmeffungen find erfahrungsmäßig als zweckentfprechend feftgeftellt. Rechts und links vom Sitze des Beamten find unter der Schreibeplatte verfchließbare Schubladen und Schränke angebracht, in denen Papiere, Bücher, Geldbeträge, Briefwage ufw. verfchloffen werden können. Häufig wird dafelbft auch ein eifernes Wertgelaß eingefetzt.

Die Breite der Tifchplatte ift fo gewählt, daß auf ihr die Bücher und Geräte ufw. des Schalterbeamten genügend Platz finden, zugleich fo, daß der Knopf zum Aufziehen und Schließen des Schalterfenfters dem Beamten bei fitzender Stellung bequem erreichbar ift.

Wenn in befonderen Fällen das Schiebefenfter nicht feitlich bewegbar eingerichtet werden kann, fo ift fein Öffnen durch Aufwärtsfchieben zu bewirken. Die Verfchlußfenfterfcheibe muß alsdann an Schnüren hängen, die über Laufrollen gehen und mit Gewichten fo verbunden find, daß das Schiebefenfter in jeder Höhe ftillftehen kann. Die Gewichte laufen unfichtbar in den hohlen, hierzu befonders eingerichteten Seitenpfoften oder lotrechten Rahmftücken; die Bewegung wird auch hierbei durch Anfaffen an einen Knopf am unteren Rahmen der beweglichen Scheibe bewirkt. Bei diefer Schiebefenfteranordnung ift eine Vorrichtung (eine Feder) vorzufehen, die das Herabfallen des Fenfters verhindert, bezw. die Wucht des Falles abfchwächt.

Es ift auch verfucht worden, das Öffnen und Schließen des Schalterfenfters durch eine Hebelvorrichtung mit dem Fuße zu bewirken. Hiermit ift jedoch der Übelftand verbunden, daß der Schalterbeamte beftändig fitzen bleiben und den Fuß auf der Hebelvorrichtung fefthalten muß, folange die Schalterfcheibe geöffnet bleibt. Soll fie längere Zeit offen gehalten werden, wie häufig an Ausgabeftellen, fo muß dazu eine befondere Vorrichtung angebracht werden.

Wenn die Schalteranlage eine reichere architektonifche Ausbildung erhalten roll, fo ift zu beachten, daß die für die bequeme Handhabung erforderlichen Einrichtungen und Abmeffungen feftgehalten werden. Namentlich betrifft dies die Größe und Einrichtung der zu öffnenden Scheibe. Im übrigen find der freien Aus-geftaltung keine anderen Grenzen zu fetzen als diejenigen der Vermeidung eines überflüffigen Formenreichtumes.

Bei der Herftellung der Schalter ift noch ganz befonders darauf zu achten, daß die Vorderwand unterhalb der Tifchplatte gehörig dicht und dadurch gegen das Durchdringen kalter Luft gefichert ift. Bei ftarkem Luftwechfel in der Schalterhalle, der niemals ganz zu vermeiden ift, find die Luftfchichten unmittelbar über dem Fußboden häufig fehr kalt; ihr Herantreten an die Füße der Schalterbeamten muß daher durchaus vermieden werden. Am beften gefchieht

59-

Schließfächer.

dies durch Herftellen einer doppelten Wandung unter dem Schaltertifche, auch wohl mit zwifchengelegter Ausfüllung von Filz oder anderem dichten Stoffe.

Als eine befondere Einrichtung, die fich meiftens nur in großen Schalterhallen vorfindet, ift diejenige der Schließfächer zu bezeichnen. Vielen Gefchäfts-Ieuten ift es erwünfcht, die an fie gerichteten Sendungen vom Poftamte felbft abholen zu können, nicht erft den Briefträger als deren Bringer abwarten zu müffen. Dazu ift die Einrichtung der Schließfächer getroffen. Ein Teil der Schalterwand ift mit kleinen Gefachen, etwa 20 bis 22cra breit, 15cm hoch, durchbrochen und mit 25 bis 30cm tiefen Abteilungen aus Eifenblech ausgefüllt, die Schalterflurraume nach dem Dienftraume hindurchgehen, an der Flurfeite mit verfchließbarer Tür verfehen und an der Seite des Dienftraumes offen find; von diefer Seite werden die angekommenen Sendungen vom Poftbeamten in die Gefache eingelegt, um an der Flurfeite her vom Empfänger entnommen zu werden, nachdem der Innenraum mittels des allein zu diefem Gefache paffenden

Fig. 2.

vom

Schließfache für Abholer. — J/«o w- Gr.

Schlüffels geöffnet worden ift; letzterer befindet fich nur in den Händen des berechtigten Abholers. Innen, d. h. an der Seite des Dienftraumes, ift jedes Gefach mit dem Namen des Abholers bezeichnet, außen zumeift nur mit einer Nummer. Selbftverftändlich darf zu jedem Gefache nur ein beftimmter Schlüffel paffen; das Schloß muß ein fog. Sicherheftsfchloß fein (Fig. 2).

Liegen die Gefache fo zahlreich übereinander, daß die oberfte Reihe nur mit Mühe zu erlangen wäre, fo find an der Außenfeite für die Abholer ein oder zwei bequem erfteigbare Stufen vorzulegen. Daß die Verteilung der angekommenen Brieffchaften ftattgefunden habe und die Entnahme aus den Schließfächern beginnen könne, wird durch Aushängen einer Tafel mit der Auffchrift „Verteilt" den in der Schalterhalle Anwefenden kundgegeben.

In unmittelbarer Nähe der Schließfachabteilung ift in der Schalterwand ftets auch ein Schalterfenfter anzubringen, vermittels deffen der Abholer mit dem Beamten der Briefverteilung fich in Verbindung fetzen kann.

Zweckmäßig und erleichternd für die Ausübung des Dienftes ift es, wenn alle Gefchäftsfirmen und Abholer die Nummer ihres Brieffaches am Kopfe ihrer

Gefchäftsbriefe Vordrucken laffen und wenn die Gefchäftswelt lieh daran gewöhnt, auf der Briefadreffe ftets die Abholungsnummer beizufügen. Da diefe Nummer auch im Inneren des Dienftzimmers, wie fchon bemerkt, am Brieffache ebenfalls angebracht ift, fo werden damit Irrtümer wohl mit Sicherheit ausgefchloffen.

In der Schalterhalle wird die Wandfläche, fofern fie nicht durch Schalteranlagen, durch Türen, Fenfter ufw. eingenommen ift, vielfach benutzt, einerfeits, wie fchon erwähnt, zum Aushängen von Bekanntmachungen der Poftverwaltung (zumeift in befonderen Rahmen), andererfeits zum Anbringen von Briefkaften für abzufendende Brieffchaften ufw., die einer Rückfprache mit dem Schalterbeamten nicht bedürfen. Sie werden vom Publikum fehr viel benutzt. Vielfach ift es auch vorteilhaft, für verfchiedene Hauptrichtungen befondere Briefkaften mit ent-fprechender Bezeichnung aufzuftellen ; dadurch wird das Sortieren der Ab-fendungen bedeutend erleichtert.

Verteilt im Orte find zur Bequemlichkeit der Einwohner an verfchiedenen, auch aus größerer Entfernung und aus verfchiedenen Richtungen leicht bemerkbaren Stellen Briefkaften aufgeftellt, die mehrmals am Tage zu beftimmten Zeitpunkten durch Beauftragte des Poftamtes entleert werden. Zum leichteren Erkennen aus größerer Entfernung erhalten fie einen hellblauen Ölfar-benanftrich. Der Straßen-Briefkaften ift aus Gußeifen in cha-rakteriftifchen einfachen Zierformen hergeftellt, viereckig bei 42cm Breite, 25cm Höhe und 38cra Tiefe des Innenraumes, an den beiden fchmaleren Seiten mit Einwurföffnungen von 17 Breite und 3cm Höhe verfehen. Diefer Kalten wird am Mauerwerk oder am Holzwerk des Haufes, an welchem er Platz gefunden hat, in folcher Höhe befeftigt, daß die Einwurföffnungen fich etwa 1,30 bis 1,40m über dem Pflafter des Bürger-fteiges befinden. Der Boden des Kaftens ift beweglich, zum Herunterklappen eingerichtet und verfchließbar, auch mit einer Vorrichtung verfehen, um einen Sack anzuhängen, in welchen die eingeworfenen Sendungen fallen, fobald er angehängt und der verfchloffene Kaftenboden geöffnet wird.

Die Vorderfeite des Briefkaftens ift mit einer Tafel verfehen, auf welcher die täglichen Abholungszeitpunkte deut-Straßen-Briefkarten. lieh bemerkt find. Ift am Aufftellungspunkte des Briefkaftens eine Gelegenheit zu feiner feitlichen Befeftigung nicht vorhanden, fo wird er mit einem fchrankartigen, gleichfalls gußeifernen Unterfatze verfehen, wie folchen Fig. 3 zeigt.

Auch außen am Pofthaufe felbft ift ftets ein Briefeinwurf angebracht, von der Straße aus zugänglich. Er enthält nebeneinander zwei Einwurföffnungen; die eine, breiter und höher als die andere, ift für Warenproben, Druckfachen und folche Sendungen beftimmt, die einen größeren Raum einnehmen als Briefe. Beide Einwurföffnungen, die nicht höher als etwa l,3om über dem Bürgerfteige liegen dürfen, führen durch die Außenmauer fchräg, unter etwa 45 Grad Neigung, in den Kellerraum, am beften unter dem Abfertigungsraume, von wo aus durch eine im Fußboden hergeftellte Öffnung die eingeworfenen Sachen zur weiteren Behandlung gehoben werden können; dies gefchieht in einem Korbe oder Kaften mittels einer Aufzugvorrichtung. Der Boden des Einfallkaftens muß mindeftens 36cm tiefer liegen als die Unterkante der fchrägen, durch die Mauer führenden Ein-

Briefkaften

im

Pofthaufe.

61.

Straßen-

Briefkaften.

Hg- 3-

POST I BRIEFKASTEN.!

cm

Vas w. Gr.

62.

Straßen-

Briefkaften

am

Pofthaufe.

63-

Schalter-

vorflur.

ft

m,

|[Pnicl<sachen.VyBarenpröb8n| fl

■

wurföffnung, weil Einwurfgegenftände von der Länge des üblichen Folioformats fich leicht vor und unter diefer Einwurföffnung aufftellen und fie verfchließen (Fig. 4).

Noch ift zu bemerken, daß das Höherlegen der Einwurföffnungen am Äußeren des Haufes, etwa durch Vorlegen von Treppenftufen an der Straße, durchaus unzuläffig ift, weil damit ftets bei Schneefall und Froftwetter die Gefahr des Ausgleitens und Fallens verbunden ift, wofür die Poft keine Gewähr-leiftung übernimmt. Liegt daher der Fußboden des Erdgefchoffes im Poftgebäude zu hoch, wie häufig in gemieteten Räumen, fo tut man beffer, fich auch am Poft-haufe mit folchen Briefeinwurfeinrichtungen zu begnügen, wie fie vorher für die gewöhnlichen Straßen-Briefkaften befchrieben find. Die Leerung muß dann allerdings ftets durch einen hinausgefandten Unterbeamten bewirkt werden, wie dies ja auch häufig in großen Poftämtern gefchieht, fobald Briefeinwürfe an zwei Straßenfeiten angebracht find.

Fig. 4.

itÜÜ

mtsk

£ _ Briefe und Harfen J

E3

PSI

mmm

Briefeinwurf am Pofthaufe. — V25 w. Gr.

Die Vorflure, bezw. Windfänge vor der Schalterhalle werden mit diefer durch gut konftruierte, aber leicht bewegliche Glastüren verbunden, deren Glas-fcheiben durch Eifengitter gefichert find. Diefe Türen dürfen jedoch nur nach einer Richtung — der beftimmten Gangrichtung — fich öffnen laffen, um Kollifionen des eingehenden und ausgehenden Publikums zu vermeiden. Auch die zur Schalterhalle führenden Außentüren, die außerhalb der Dienftftunden feft ge-fchloffen werden, find für Ämter fehr lebhaften Verkehres meiftens noch mit Windfang-Glastüren zu verfehen, von denen dann die einen nur für den Eingang, die anderen nur für den Ausgang beftimmt und eingerichtet find. Der Vorflur (Windfang) dient vorzugsweife dazu, das Eindringen kalter Luft von außen in die Schalterhalle zu verhindern und die oft fehr läftige Zugluft zu vermeiden. An warmen Sommertagen und in füdlichen Gegenden ift er faft ganz entbehrlich.

Die Anordnung des Vorflures richtet fich im übrigen ganz nach den örtlichen Verhältniffen. Dringend notwendig ift ein Windfang nur, um die Zugluft ab-zufchneiden; wenn aber irgend möglich, gibt man dem Vorflur größere Ausdehnung, geftaltet ihn zu einer Vorhalle. Innerhalb des Vorflures laffen fich zweckmäßig auch die von der Straße zum erhöhten Erdgefchoß führenden Stufen an-legen; fie frei auf der Straße herzuftellen, wird gern vermieden.

Für die Behandlung des Fußbodens und der Wände des Vorflures gilt das Gleiche, was für die Schalterhalle angegeben ift. Zu den Treppenftufen ift des lebhaften Verkehres wegen nur ein fehr fefter, durch die Benutzung nicht glatt werdender Stoff zu verwenden. Die durch den Schaltervorflur führenden Türen erhalten felbfttätige, leichte Verfchlüffe.

Dienfträume

für

Annahme

und

Ausgabe.

In befonderen Räumen, von der Schalterhalle nur durch die Schalterwand getrennt, arbeiten, wie bereits angegeben, die Poftbeamten, welche den Annahme-und Ausgabedienft zu verfehen haben. Die Annahme von Briefen und Geld-fendungen, von Telegrammen, von Zeitungsbeftellungen ufw., die Einzahlung von Poftanweifungen, die Auszahlung der letzteren, die Ausgabe von Briefen und Zeitungen, fowie der Verkauf von Poftwertzeichen können in Ämtern geringerer Lebhaftigkeit des Verkehres in dem gleichen Raume und an denfelben Schaltern bewirkt werden. Nur die Paketannahme und die Paketausgabe erfordern anders eingerichtete Schalter, und diefe Gefchäfte werden meift auch in anderen Räumen vorgenommen, es handle fich denn um einen ganz kleinen Poftbetrieb.

Wie bereits bemerkt, reicht die Schalterwand oft nicht bis an die Decke des Raumes; die Öffnung darüber bleibt dann frei, fo daß die Luft des Schalterflures und diejenige des Schalterdienftzimmers über der Scheidewand in freier Verbindung miteinander ftehen. Dadurch wird der Luftzug, der häufig beim Öffnen des Schalterfenfters fich in fehr läftiger Weife bemerkbar macht, wefentlich gemindert.

65-

Halle für den

In den Poftämtern fehr verkehrsreicher großer Handelsftädte wird auch wohl für den Geldverkehr und fein Zubehör eine von den übrigen Annahmeräumen gänzlich getrennte Abteilung für Annahme und Auszahlung von Geld- und Wech- Geldverkehr, felbeträgen ufw. eingerichtet, allgemein in derfelben Weife wie vorbefchrieben: mit Vorraum, Schalterflur und Schalteranlagen ausgeftattet, auch wohl von einem befonderen Hofe aus zugänglich, da man es hier zumeift mit einem befonderen, auch wohl findigeren Publikum zu tun hat. Die Schalter find wie gefchildert einzurichten. Hinter den Schalterftellen liegen die Räume für die Aufbewahrung, fowie für die weitere Behandlung und Beförderung der Geld- und Wertfendungen. Selbftredend find auch hier helle Beleuchtung und Sicherung erforderlich, ähnlich wie dies auch in Bankgebäuden³) üblich ift.

66.

Paketannahme • und

Der Raum für Annahme und Ausgabe der Pakete wird gewöhnlich felbft in kleineren Poftämtern vom Raume für Annahme und Ausgabe von Briefen,

Zeitungen und Geldern getrennt gehalten; aber vielfach haben beide einen ge- -Ausgabe, meinfchaftlichen Schalterflur, an welchem alsdann die vier Seiten vom Eingang, von den Fenftern, von den Brief- und Geldfchaltern und vom Paketfchalter eingenommen werden. Für die Paketannahme ift aber meiftens kein fchließbarer Schalter, fondera nur ein niedriger, fefter Tifch erforderlich, auf den die Pakete aufgelegt werden. Auf diefem Tifche fteht feft die Paketwage, die, mit einer Federvorrichtung verfehen, alsbald felbfttätig das Gewicht angibt. Die Bezahlung des Portos findet — nach Verftändigung des Bringers mit dem Paketpoftbeamten — und bei geringerem Verkehr gewöhnlich an einem befonderen Schalter ftatt, und das Paket geht dann in die unmittelbar hinter dem Pakettifche gelegene Paketkammer. Diefer Pakettifch ift etwa 65 bis 70cm hoch, 80 bis 90cm breit und geht durch die ganze Breite des Raumes, fchließt damit zugleich den Schaltervorplatz gegen die Paketkammer ab. In diefer, bei etwa 1,50m Abftand vom Pakettifche, ftehen dann noch andere Packtifche, auf denen das Bekleben und Signieren, fowie Austaxieren der Pakete bewirkt wird.

67.

Pakethalle.

An Stelle des Paketannahmetifches wird auch wohl ein befonderer Paket-fchalter angebracht. Ein folcher ift dem Brieffchalter ähnlich, zeigt jedoch manche Abweichungen, wie Fig. 5 zeigt.

Die Fenfteröffnung des Paketfchalters erhält nahezu die gleichen Abmeffungen wie diejenige des Brieffchalters; nur die Einteilung ift eine andere. Die ganze Breite des unteren Teiles (alle 3 Scheiben) kann geöffnet werden, um befonders große Pakete hindurch zu reichen. Meiftens genügt aber für gewöhnliche Pakete die Breite einer Scheibe, alfo ein Drittel der Gefamtbreite. Die Tifchplatte wird aus hartem Holze hergeftellt, oft auch mit Bandeifen befchlagen, um das Hin-fchieben fchwerer Pakete zu erleichtern.

In größeren Städten, namentlich in Handels- und Fabrikftädten, wo große Verfandgefchäfte, Kaufhäufer ufw. im Gange find — folche vermehren fich und

Fig- 5-

0,80.

■fm

..

TT^—fit Î f

|5|Łs

Paketfchalter.

V50 w. Gr.

wachfen von Jahr zu Jahr — die täglich eine große Anzahl von Paketfendungen mittels Frachtfuhren zur Poft bringen, wird es notwendig, für die Paketannahme noch befondere Einrichtungen zu treffen, in der Verwendung des Raumes ähnlich, wie vorftehend für den Briefverkehr befchrieben. Am beften wird — namentlich bei Neubauten größerer Ämter — die Paketannahme in einem langen und gehörig breiten Lichthofe des Poftgebäudes eingerichtet, der fich parallel der An-fahrtsftraße erftreckt, und worin der Raum für die Paketbringer und für die Paketannahme eingerichtet wird. Der Zugang von der Straße führt durch einen Vorraum ungefähr nach der Mitte des Lichthofes. Diefer wird feiner Länge nach geteilt, aber nicht, wie in der Schalterhalle, durch eine Schalterwand, fondera durch den langen, durch den ganzen Raum gehenden, etwa 70cm hohen und 90cm breiten Packtifch. Die vordere Seite diefes langen Tifches bleibt frei; fie fchließt den Raum für das paketbringende Publikum ab. Auf dem langen Packtifche ftehen, in Abhanden von etwa 3,oora voneinander, die Paketwagen, die felbfttätig das Ge-

wicht der aufgelegten Pakete angeben. Durch den langen Packtifch wird der Gefamtraum demnach in zwei Längsräume geteilt, von denen der vordere den Paketbringern geöffnet ift, während im rückwärtigen die Annahmebeamten walten. In diefem Annahmeraume ftehen, rechtwinkelig zum langen Annahmetifche gehellt, hinter jeder Paketwage, wiederum Packtifche zur Aufnahme der angenommenen Pakete. Neben jeder Wage kann dann ein Annahmebeamter poftiert werden. An den beiden Stirnfeiten des für die Paketbringer behimmten langen Raumes werden außerdem noch befondere Schalter angebracht für Geldzahlungen, Prüfung von Auslandsfendungen ufw. An der nach dem Hofe gerichteten, der Straße entgegengefetzten Langfeite fchließt fich, durch breite Maueröffnungen vermittelt, dem Paketannahmeraume die Paketbeförderungshalle, die fog. Packkammer, an, die ihr Licht durch Fenfter vom Packhofe aus erhält und damit durch Ladetüren verbunden ift.

Werden Annahme und Ausgabe der Paketfendungen von demfelben Schalterflure aus bewirkt, der auch für die übrigen Poftfendungen dient, fo erhält die Schaltereinrichtung eine dem Brieffchalter entfprechende Ausbildung, die nur infoweit abweicht, als die anderweitige Behandlung der Pakete es verlangt. So muß der Tifch des Paketfeh alters niedriger 'fein, nur etwa 70cra hoch, bei etwa 80cm Breite. Die Tifchplatte, aus hartem Holze hergeftellt, wird oft noch mit Bandeifen befchlagen, an den Kanten durch Winkeleifen gefchützt. Befondere Verfchlußläden erhalten die Schalterfenfter nur dann, wenn, wie vielleicht in gemieteten Räumen, der Schalterflur außerhalb der Dienftftunden als Durchgang offen bleiben muß.

b) Räume für den Beförderungsdienft.

68.

Abfertigung

und

Wie bereits erwähnt, wird das Gefchäft der Abfendungen mit dem Gefamt-namen der Abfertigung, das Empfangsgefchäft mit dem der Entkartung bezeichnet.

Für beide Seiten des Poftdienftes find die dazu erforderlichen Räumlichkeiten in Entkartung. ähnlicher Befchaffenheit und Ausftattung herzuftellen. Bei kleinerem Betriebe finden beide Tätigkeiten in einem und demfelben Raume ftatt. In großen Ämtern wird auch wohl eine befondere Geldentkartung und Geldabfertigung in getrennten Räumen eingerichtet, fowie auch die Zeitungsverpackung in einem befonderen Raume ftattfinden kann. Die Lage der Räume beftimmt fich derart, daß die Abfertigung der Annahme zunächft, die Entkartung in der Nachbarfchaft der Ausgabe angeordnet wird. Beide Räumlichkeiten müffen das zweckmäßige Aufftellen der verfchiedenen Arbeits-, Sortier-, Pack- und Stempeltifche geftatten und außerdem genügenden Platz für das vielfältige Hin- und Hergehen der Beamten, fowie der mit dem Bringen, Auspacken, Einpacken und Wegtragen der Brieffäcke be-fchäftigten Unterbeamten darbieten.

Die Arbeiten des Abfertigens finden kurz vor dem Abgänge eines jeden Poftenlaufes ftatt. Die Briefe, Poftkarten und fonftigen Sendungen werden aus den Brieffäcken und von den Annahmeftellen zufammengebracht, mit dem Ab-gangsftempel verfehen und dem abfertigenden Beamten vorgelegt, der fie nach ihren verfchiedenen Arten, welche abweichender Behandlung unterliegen, und nach den einzufchlagenden Kurien ordnet, bezeichnet, bucht und unter feinen Augen zufammenpacken, verfiegeln, wiegen und adreffieren läßt.

6g.

Einrichtungen für die

Das Aufftellen der Geräte im Abfertigungszimmer wird in der Regel derart bewirkt, daß die Abfertigungstifche der Fenfterwand zunächft ftehen; wenn deren mehrere vorhanden find, je zwei mit der Rückfeite gegeneinander, jedoch fo, daß Abfertigung.

Handbuch der Architektur. IV. 2, c. (2. Aufl.)

verbleibt, damit durch die mit Glas-fcheiben verfehenen Rückfeiten Licht in die Briefgefache gelangen kann. Die Packtifche werden gewöhnlich dicht an die Abfertigungstifche gerückt und die Stempeltifche weiter rückwärts aufgeftellt. Jedoch kann eine fefte Regel für diefe Anordnung nicht gegeben werden, da die Form des Raumes, die Zahl der unterzubringenden fonftigen Geräte und Schränke, die Beleuchtungsverhältniffe ufw. gleichzeitig in Betracht gezogen werden müffen. Hauptfache bleibt dabei nur die Wahrung guter Zugänglichkeit zu den einzelnen Arbeitsftellen, zweckmäßige Verteilung, Ausnutzung des Lichtes und Überfichtlichkeit des ganzen Betriebes.

ein Zwifchenraum von mindeftens 30

cm

Die Einrichtungen für die Entkartung find nur wenig verfchieden von denjenigen für die Abfertigung, weil der Dienft für beide Verrichtungen fich ähnlich geftaltet, nur in entgegengefetzter Richtung ftattfindet. Die angekommenen Brief-fäcke ufw. werden auf dem Packtifche unter den Augen der dienfttuenden Beamten geöffnet, die Sendungen aus den fie umfchließenden Bunden und Siegeln gelöft, mit den zugehörigen Verzeichniffen verglichen, auf dem Entkartungstifche, der dem Abfertigungstifche gleicht, nach Bedürfnis fortiert und für etwa erforderliche Weiterbeförderung eingerichtet, dann den Veranftaltungen für die Ausgabe zugeführt oder den beftellenden Boten übermittelt. Das Aufheben der Geräte im Entkartungsraume entfpricht demjenigen im Abfertigungsraume.

70.

Ausgabe

fchrank.

71.

Doppel

fchrank.

Der Ausgabefchrank, wie er in den kleineren Ämtern durchweg Verwendung findet, ift in Gefache eingeteilt, die dem größten Format der Briefe entfprechen; ihre Abmeffungen werden nach dem Umfange des Verkehres bemeffen. Gewöhnlich wird die Aufhellung fo gewählt, daß der Schrank parallel zur Schalterwand fteht, etwa 1,50 bis 2,oom von der Kante des Schaltertifches entfernt, fo daß der Beamte fich vor dem Schranke frei bewegen kann, ohne viel hin- und her

zugehen.

Eigentümlich ift dem Schranke nur, daß feine Rückwand mit harken, durch-fichtigen Glastafeln ausgefetzt wird, fo daß auch von rückwärts Licht in den Schrank einfällt, und ebenfo, daß die Scheidewände der Fächer aus Glas her-geftellt find. Hierdurch erlangt man größere Sicherheit, daß nicht leicht im Schranke ein Gegenftand überfehen werden und dafelbft liegen bleiben kann. An der Vorderfeite wird der Schrank durch fefte Türen oder Rolläden verfchloffen

und nur während der Dienftftunden offengehalten.

Als eine Befonderheit ift der Doppelfchrank zu bezeichnen, der in Anwendung kommt, fobald die Zahl der Abholer fehr groß ift. Diefe Einrichtung, welche Fig. 6 zeigt, ift derart, daß auch die beiden Türflügel mit Brieffächern ausgeftattet find und auf diefe Weife die Zahl der Fächer verdoppelt wird. Die Türflügel werden dadurch fehr fchwer und laufen mittels Rollen auf viertelkreisförmigen Schienen, die in den Fußboden eingelaffen find. Hierbei wird auch die Vorderwand, die in geöffnetem Zuftande Hinterwand ift, mit Glasfcheiben verfehen. Im unteren Teile des Schrankes wird häufig ein eifernes, befonders verfchließbares Wertgelaß eingefetzt, worin größere Fächer für Behörden ufw. abgeteilt find. Diefe Einrichtung bietet zugleich den Vorteil, daß bei gefchloffenem Schalter und gefchloffenem Ausgabefchrank der Raum des Dienftzimmers weniger beengt wird. Die Höhe des Ausgabefchrankes wird felbftverftändlich fo bemeffen, daß die oberften Gefache leicht erreichbar bleiben.

Als befonders zweckmäßig und ausreichend für die Lufterneuerung in den Arbeitsräumen hat es fich erwiefen, die oberen Fenfterflügel zeitweife zu öffnen, indem man fie auf einer unteren, wagrechten Achfe geneigt nach innen

ftellt, oder indem man in den oberen Fenfterrahmen fog. Glasjaloufien in genügender Zahl anbringt.

Über die fonftige bauliche Einrichtung der Abfertigungs- und Entkartungs-räume ift nichts Befonderes zu bemerken. Decke und Wände werden hergeftellt wie gewöhnlich in den Dienfträumen. Befondere Aufmerkfamkeit ift dem Fußboden zuzuwenden. Denn diefer wird in keinem anderen Raume fo ftark abgenutzt wie in diefem. Das ftetige Hin- und Hergehen der Unterbeamten, welche die Brieffäcke herbei- und hinaustragen, läßt nach kurzer Zeit in den Dielen tiefe Spuren zurück. An den Stempeltifchen tritt der arbeitende Beamte ftets faft genau auf diefelben Stellen, fchließlich bis zum Durchbrechen der Dielen. Daher ift hier die Verwendung möglichft feften Materials geboten. Holz bleibt hierzu am geeignetften feiner geringen Wärmeleitung wegen; Steinfliefen, Afphalt-

Fig. 6.

_f(.

nt

TTTTTTT

■I

mm

33

ta

«MM

. 42,2-

Schieber

?

Wer thj lUss

. 36.. j . 36...

auszi

ihbir

re r ttg.

UJ

ri

• nw

185.

je sc Ji 1

»s se

fr

Ausgabefchrank. — ¹/M w. Gr.

und Zementanftrich find zu kalt; Linoleum wird zu fchnell durchgetreten. Ein etwa 3cm ftarker Stabfußboden aus Buchenholz, dem härteften und fefteften Holze des Landes (wenn es vorher zweckentfprechend behandelt worden ift, um genügende .Widerftandsfähigkeit gegen Reißen und Werfen, fowie gegen Fäulnis zu erlangen), hat fich bis jetzt am beften bewährt.

Zur Verteilung der Brieffendungen, fowohl der angekommenen für die Ent-kartung, als der abzufendenden, für die Abfertigung dient der Abfertigungstifch. Er ift, wie Fig. 7 zeigt, ein Schreibtifch von etwa 2m Länge und 1,05 bis l,iom Breite, rechts und links mit Schubladen unter der Tifchplatte verfehen; darauf fteht ein Auffatz von etwa 0,50m Breite und 0,60m Höhe in der Länge des Tifches. Der Auffatz enthält drei Reihen Fächer von 16cm Höhe, die einzelnen Fache von verfchiedener Breite, voneinander getrennt durch Scheidewände aus ftarkem, durchfichtigem Glafe. Die Hinterwand bildet ein die ganze Länge und Höhe des Auffatzes einnehmender Holzrahmen mit Glasfüllungen, fo daß, wie im Aus-

72.

Abfertigungs

tifch.

3*

gabefchranke, auch von der Rückfeite Licht einfallen und dadurch das ganze Innere erhellt werden kann. Die Vorderfeite des Auffatzes wird durch eine eben-fo große Klappe, die fich um die untere wagrechte Achfe bewegt, gefchloffen; heruntergelaffen, in geöffnetem Zuftande, dient hiernach diefe Klappe als Schreibeplatte.

In die Gefache werden die abzufendenden Brieffchaften, nach den Kurfen geordnet, gelegt, um alsdann verpackt zu werden. Deshalb fteht neben dem Ab-fertigungstifche der Packtifch, auf dem das Verpacken und Einfiegeln ftattfindet. Dies ift ein gewöhnlicher Tifch, deffen Platte mit Zinkblech überzogen ift; auf ihm fteht die Wage und eine Siegellampe. Die Höhe der Tifche nebft Auffatz darf 1,40m nicht überfteigen, damit der gefamte Dienftraum von allen Seiten her überfehen werden kann.

73-

fchrank.

In mittleren und größeren Städten wird die überbaute Fläche in Briefträger-verteiiungs- bezirke eingeteilt und jeder davon einem der angeftellten Briefträger zur Beftellung überwiefen. Im Poftgebäude wird ein befonderes Briefträgerzimmer ein-

Fig. 7.

Wt

___

W//WÆ

tJL»

>77/777* S WA >

'mm

fr

if

ft

Abfertigungstifch. — V25 w. Gr.

gerichtet, in welchem fich die Briefträger des Ortes täglich zu beftimmten Zeitpunkten verfammeln, um die eingegangenen Sendungen in Empfang zu nehmen und fich über zweifelhafte Adreffierungen gegenfeitig zu verftändigen. Die Lage diefes Zimmers im Pofthaufe wird fo beftimmt, daß es vom Abfertigungsraume nur durch eine Scheidewand getrennt ift, in welche der Briefverteilungs-fchrank eingebaut wird. Diefer fetzt fich aus foviel Wanddurchbrechungen zu-fammen, als Briefträgerbezirke im Orte eingerichtet find, fo daß bereits bei der Entkartung die eingegangenen Sendungen für die Verteilung im Orte fordert werden können.

hoch offen bleibt, fo daß die ein-

cm

Die Wanddurchbrechungen, etwa 30cm breit und 20cm hoch, gruppieren fich zum Briefverteilungsfehranke. Jede Durchbrechung wird durch einen aus Blech’hergeftellten, oben offenen Schiebekaften ausgefüllt, deffen Vorderfeite, dem Briefträgerzimmer zugewandt, die bezügliche Nummer zeigt, während die dem Entkartungsraume zugewandte Rückfeite 8 gegangenen Brieffchaften fogleich bei der Entkartung an die Briefträger verteilt werden können. Die Verteilungsöffnungen in der Scheidewand find einfach als

CO

Wanddurchbrechungen herzuftellen, fofern nur wenige Briefträger angeftellt find. Sie gruppieren fich zum Briefverteilungsfehranke, der in die bezeichnete Scheidewand eingefügt wird, wie Fig. 8 darftellt. An der dem Entkartungszimmer zugewendeten Seite füllen die Schubladen nicht die ganze Höhe ihres Faches aus, fo daß über jeder Schublade ein Raum von 8cm Höhe frei bleibt. Von dem Beamten, welcher im Entkartungsdienft die Verteilung der Briefe zu bewirken hat, werden diefe in die den Briefträgern zugehörigen Schubladen gelegt.

Sobald die Briefverteilung vollendet ift und die Briefträger verfammelt find, nimmt jeder Briefträger das für ihn beftimmte Schubfach heraus und fchüttet feinen Inhalt auf dem ihm zugewiefenen Tifche aus, um alsdann das ins Einzelne gehende Ordnen nach Straßen, Häufern und Empfängern vorzunehmen, fo daß die abzutragenden Sendungen für den Bedarf geordnet liegen. Die Schubladen

Fig. 8.

-,

©.

©.

Briefverteilungsfehrank. — V20 w. Gr.

können aus Holz, auch aus Eifenblech mit Drahtwänden hergeftellt fein. An der Ein wurffeite wird gewöhnlich ein Drahtgeflecht eingefetzt, um den Inhalt des Kaftens beffer überfehen zu können. Fig. 8 veranfchaulicht ein Gefchränk für 20 Briefträger. Die linke Hälfte diefer Abbildung ftellt die nach dem Entkartungszimmer gerichtete Seite des Schrankes, die rechte Hälfte die dem Briefträgerzimmer zugewendete Seite dar. Selbftverftändlich kann die Zahl der Schubladen vermehrt oder vermindert werden; nur die Höhe des Schrankes darf nicht überfchritten werden. Auch die oberften Gefache müffen für die Beamten leicht erreichbar fein.

Erwähnt ift bereits, daß die Briefträger fich zu beftimmten Stunden im Poft-gebäude verfammeln, um die abzutragenden Sendungen in Empfang zu nehmen. Zu diefem Zwecke find im Briefträgerzimmer befonders eingerichtete Tifche auf-geftellt, an denen jeder Briefträger feinen beftimmten Platz erhält. Hier nimmt er, nachdem er das für ihn beftimmte Schubfach des Briefverteilungsfehrankes auf feinem Briefträgertifche entleert hat, das genauere Sortieren der Brieffchaften vor, und wo fich ein Fehler des Vorfortierens zeigt, wo unvollftändige oder falfche

74.

Briefträger-

tifch.

CO

00

Auffchriften gefunden werden, da taufchen die verfammelten Briefträger fofort die Berichtigung untereinander aus. Gewöhnlich werden 4 oder 6 Briefträgerplätze zu einem folchen Tifche vereinigt, wie Fig. 9 darftellt. Jeder Platz ift auf der Tifchplatte an drei Seiten von einem 10cra hohem Rande eingefaßt, und in der Mitte find Tintenfäffer angebracht. Jeder Tifchplatz ift etwa 70cm lang 60cra breit. Zu jedem Platze gehört ein verfchließbarer Schubkaften.

Für Landbriefträger, die meiftens zu anderen Zeiten kommen, ebenfo für die Geldbriefträger, find befondere Tifche, auch wohl in befonderem Raume, beftimmt.

Im Briefträgerzimmer find Vorrichtungen zum Aufhängen von Mänteln und Mützen angebracht; auch darf es nicht an Gelegenheit zum Wafchen der Hände fehlen. Dazu wird in größeren Ämtern auch wohl ein befonderer Kleiderablege-raum eingerichtet.

Die Wand muß an der Stelle, wo die Mäntel angehängt werden, mit Holzbekleidung verfehen oder mit Ölfarbe angeftrichen fein. Der Zugang zum Briefträgerzimmer findet ftets von einem Nebenflur oder vom Hofe aus ftatt, fo daß hierbei das Begegnen mit dem Publikum ausgefchloffen ift.

Fig. 9.

für das Tintenfass

i Bl

W////////////////////////////////////////////////////////////////////////////,

'//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////>

75.

Stempeltifch.

"'Hä

2?

Briefträgertifch. — V25 w. Gr.

Bekanntlich werden alle eingelieferten Briefe und Karten vor der Abfendung mit einem Abgangsftempel verfehen, der den Aufgabeort, fowie Tag und Tageszeit der Aufgabe bezeichnet. Ebenfo erhalten alle angekommenen Sendungen einen Ankunftsftempel. Für fehr lebhaften Betrieb find dazu befondere Stempel-mafchinen hergeftellt, welche das Gefchäft fehr rafch beforgen. In den meiften Poftanftalten wird es jedoch mit der Hand an einem zu diefem Zwecke eingerichteten Stempeltifche bewirkt.

Der Stempeltifch (Fig. 10) ift etwa 98cra hoch, die Tifchplatte l,iom breit und 1,40m lang (oder auch länger), an drei Seiten mit einem erhöhten Rande umgeben und mit einer Platte von Zinkblech überzogen. Um den Schall zu dämpfen, der durch die Schläge des Stempelns entfteht und oft das ganze Haus durchdröhnt, ift eine befondere Vorrichtung erforderlich. An der Stelle des Tifches, auf welcher der Stempelfchlag ausgeübt wird, ift in der Tifchplatte ein etwa 40cm im Quadrat haltender Ausfchnitt hergeftellt; darunter fteht ein etwa 28cm im Quadrat ftarker, aus drei Bohlenftücken zufammengefetzter Holzklotz, der bis zum Fußboden reicht, von diefem aber durch eine 5cm ftarke Filzplatte getrennt wird. Letztere liegt auf einer 3 bis 5cm ftarken Holzplatte über oder in der Dielung des Fußbodens. Oben bleibt diefer Holzklotz 8cm von der Unterfeite der Tifchplatte entfernt und

wird von einer 8cm ftarken und 40cm im Quadrat meffenden Holzplatte überdeckt, die in einem fchwachen, den Ausfchnitt der Tifchplatte ausfütternden Holzrahmen leicht einpaßt. In der Dicke der Tifchplatte wird der Ausfchnitt durch zwei voneinander durch mehrfache Bogen aus Packpapier getrennte Filzplatten ausgefüllt. Auf diefer Filzunterlage endlich liegt die Stempelunterlage von Glutin oder Gummi. Das Fußende des Klotzes wird durch einen auf dem Fußboden befeftigten Rahmen feft gehalten, fo daß er nicht feitlich ausweichen kann. Oben ift der Klotz durch Knaggen mit der aufliegenden Holzplatte feft verbunden. Durch diefe Vorrichtung wird der Schall fehr wirkfam gedämpft. Es ift aber Vorkehrung zu treffen, daß das Kiffen, welches die Stempelfchwärze enthält, ebenfalls auf der ifolierten Platte Platz finde; denn die Schläge auf diefes Kiffen find gewöhnlich annähernd ebenfo ftark wie die auf den zu ftempelnden Gegenftand und bewirken fonft ein ähnlich ftarkes Dröhnen.

Zur Stempelunterlage haben fich die Glutinplatten beffer bewährt als die Gummiplatten; fie find ebenfo dauerhaft, aber weniger elaftifch als diefe, liefern daher deutlichere Stempelabdrücke und find auch billiger als Gummi.

Fig. 10.

ff

Stempeltifch. — V25 w. Gr.

Die Räume für die Bearbeitung der abzufendenden, fowie der angekommenen Pakete werden allgemein mit dem Namen Packkammer bezeichnet, fo ausgedehnt fie auch fein mögen. In größeren Ämtern teilen fich diefe Räume in eine Abgangspackkammer und eine Ankunftspackkammer (auch wohl Tranfitpackkammer und Lokalpackkammer genannt). Jene wird mit der Paketannahme, diefe mit der Paketausgabe in unmittelbare Verbindung gebracht. In kleineren Ämtern fallen An-kunfts- und Abgangspackkammer in einen Raum zufammen; bei noch kleinerem Betriebe auch mit Paketannahme und -Ausgabe.

Nachdem die angenommenen Pakete gewogen, ihre Auffchrift mit der Be-gleitadreffe verglichen, auch der Portobetrag feftgeftellt, geht das Paket an die Abgangspackkammer. Dafelbft werden die Paketfendungen reihenweife nach Kurfen geordnet und der Landpoft oder den Schaffnern zur Beförderung an die Bahnpoft übergeben. Da auf den deutfchen Poftämtern die Poftverbindungen auch für die Frachtbeförderung fchnell aufeinander folgen und faft überall mehrmals täglich ftattfinden, fo bleiben die Pakete niemals lange in der Packkammer liegen; deshalb find befondere Verfchläge zur Lagerung nur ausnahmsweife erforderlich. Die Größe der Packkammer kann deshalb fehr eingefchränkt werden; fie beftimmt fich felbftverftändlich überall nach dem Umfange des Verkehres.

76.

Packkammer.

Die baulichen Einrichtungen der Packkammer find in der Regel höchft einfach: ein möglichft freier Raum mit heller Beleuchtung, der Fußboden mit Afphalt-oder Zementeftrich belegt oder auch aus hartem Holze, am beften aus Buchenholz oder aus Holzpflafter in Afphalt hergeftellt; die Wände auf l,5om Höhe über dem Fußboden mit einer Holzwand bekleidet, darüber mit hellem Anftrich verfehen. Dunkle Winkel hinter Mauervorfprüngen find zu vermeiden; Deckenftützen find, wenn erforderlich, möglichft leicht aus Eifen herzuftellen. An einer zurückliegenden Stelle wird ein Wertgelaß eingerichtet, am beften aus ftarken eifernen Gitterwandungen an den Seiten, fowie oben umfchloffen und wohlverfchließbar hergeftellt. Das Wertgelaß dient zur Aufbewahrung von Wertfendungen in Paketform bis zur nächften Beförderungsgelegenheit.

Die Packkammer legt man ftets an den Pofthof mit Türverbindung, fo daß dafelbft das Verladen unmittelbar in den Wagen bewirkt werden kann. Liegt der Fußboden der Packkammer erheblich höher als die Hoffohle, fo gefchieht das Verladen durch Vermittelung einer vorgebauten maffiven oder hölzernen Laderampe, über der zweckmäßig ein Schutzdach angebracht wird, welches, um die Beleuchtung des Inneren durch die Ladetür und das Fenfter darüber nicht zu beeinträchtigen, am beften aus Drahtglas in Eifenrahmen hergeftellt wird.

Die Erwärmung der Packkammer gefchieht am beften durch eine Sammelheizung; wenn fie aber durch Einzelöfen, wie vielfach noch in alten Poftgebäuden, bewirkt werden foll, fo wähle man folche aus Eifen, welche fchnelle Wiedererwärmung geftatten, nachdem durch Öffnen, namentlich der Ladetüren, ftarke Abkühlung ftattgefunden hat. Diefe Öfen müffen aber mit fchützenden Eifengittern umgeben fein, damit bei ftarker Anhäufung der Pakete die dem Ofen nahe liegenden Sachen nicht durch die Hitze zu Schaden kommen. Höhere Laderampen find durch Kettengeländer zu fichern.

Die Ankunftspackkammer ift möglichft neben die Paketausgabe zu legen; ihre Einrichtung gleicht derjenigen für die Abgangspackkammer; nur der Betrieb findet in umgekehrter Reihenfolge ftatt. Die Wagen, welche die angekommenen Pakete bringen, werden an der Laderampe entladen. Die Verfandftücke werden auf dem Fußboden der Ankunftspackkammer ausgelegt und fortiert, dann entweder der Paketausgabe zugeführt oder für die Weiterbeförderung zunächft in die Abgangspackkammer gebracht oder dem Paketboten zur Zuführung an die Empfänger im Orte übergeben.

Bekanntlich werden, wie die Briefe, fo auch die Paketfendungen den Empfängern gegen eine geringe Abgabe in das Haus gebracht, an kleinen Orten geringen Verkehres auf Flandkarren, bei großem Betriebe mittels befpannter Wagen. Vielfach müffen jedoch die angekommenen Pakete von den Empfängern abgeholt werden, namentlich wenn es fich um Angelegenheiten des Portos handelt, oder bei Sendungen aus dem Auslande um Zollverhältniffe. Dann ift oft ein be-fonderer Ausgabefchalter erforderlich, der ebenfalls in der Halle für die Paketannahme angeordnet werden kann und in Verbindung fteht mit der Einrichtung von abgefonderten Verfchlägen in der Ankunftspackkammer, wofelbft die angelangten Packereien bis zur nächften Ausfahrt oder bis zur Abholung aufbewahrt werden.

Bei fehr großem Betriebe ift es erforderlich, für die Beamten der Gefchäfts-leitung in der Packkammer oder neben diefer auch noch ein befonderes Arbeitszimmer fo anzulegen, daß aus diefem die Gefchäfte ihres Dienftes gut überfehen werden können.

Als Nebenraum der Packkammer ift in großen Ämtern oft noch ein kleines Gelaß für unbeftellbare, auch wohl für befchädigte Pakete erwünfcht. Ebenfo ift es oft zweckmäßig, an folchen Orten, wo vielfach Verfendungen von Wild, von frifchen oder geräucherten Fifchen, fowie von frifch gefchlachtetem Fleifch bewirkt werden müffen, zur Aufbewahrung diefer Gegenftände über Nacht, über den Sonntag oder Feiertag, einen kühlen Kellerraum zur Hand zu haben.

Faft allgemein herrfcht in Deutfchland die Gepflogenheit der Weihnachts-gefchenke. Diefe übt auf den Poftverkehr einen fo bedeutenden Einfluß aus, daß in feinen baulichen Einrichtungen darauf Rückficht genommen werden muß. In den Wochen vor dem Weihnachtsfefte verftärkt fich überall der Paketverkehr der Poft derart, daß die gewöhnlich dafür benutzten Räume nicht ausreichen. Daher muß an vielen Orten eine Aushilfspackkammer angelegt werden. Diefe findet ihren Platz gewöhnlich im Kellergefchoß, und zwar unter der Packkammer, mit der fie vielfach durch eine Gleitbahn mit Falltür in unmittelbare Verbindung gefetzt wird. Der Fußboden befteht aus Holzdielung oder aus Steinplatten, aus Ziegelpflafter, aus Afphalt- oder Zementeftrich. Diefer Raum ift felbftverftändlich heizbar einzurichten; die Ausftattung ift möglichft einfach: Wände und Gewölbe werden glatt geputzt und weiß angeftrichen. Dem Mörtel des Wandputzes ift reichlich Zement zuzufetzen, um ihn gegen Befchädigungen befler zu fichern, es fei denn, daß die Wände, wenigftens an der unteren Hälfte, mit einer Holzbekleidung verfehen werden. Zum Verladen der Pakete für das Ausfahren im Orte ift eine bequeme Treppenverbindung mit dem Hofe herzuftellen. Auch wird wohl mit der Aushilfspackkammer noch eine befondere Schalteranlage für den Paketverkehr verbunden.

Zu erwähnen ift ferner der allerdings nur feiten vorkommende Fall, daß bei fehr ungleicher Höhenlage des Baugeländes die Packkammer in zwei übereinander liegenden Gefchoffen angeordnet werden muß. Die Verbindung findet auch dann durch eine Gleitbahn ftatt, bei welcher vorzugsweife zu beachten ift, daß die abgleitenden Gegenftände auf zweckmäßig konftruierter Kurve ohne heftigen Stoß unten ankommen. Man legt alsdann die Paketannahme in das Erd-gefchoß in gleiche Höhe mit den anderen Dienfträumen und ordnet das Verfahren derart, daß die Packereien möglichft wenig zu heben find. Die Abfuhr der letzteren zur Abfendung fowohl, wie zum Abtragen an die Empfänger muß daher meiftens vom Untergefchoß aus ftattfinden. Ebenfo wird man, wenn angängig, die Paketausgabe in das Untergefchoß legen.

An Grenzorten mit lebhaftem Verkehr find oft ausgedehnte Räume für die Zollabfertigung herzuftellen. Diefe find in die Nähe der Paketausgabe zu legen und, wenn möglich, mit diefer zu verbinden. Die Einrichtung entfpricht völlig derjenigen einer Paketausgabe. An die Stelle verfchließbarer Schalterfenfter treten aber lange Tifche, auf denen die Packereien geöffnet und befichtigt werden können. Es ift auch in Betracht zu ziehen, daß für die dabei befchäftigten Zollbeamten zweckmäßig eingerichtete Arbeitsplätze gefchaffen werden müffen.

Die Herftellung einer Gleitbahn zur Verbindung zweier übereinander liegender Gefchoffe wird erforderlich, wenn das Poftgebäude in ftark abfallendem Gelände liegt, fo daß der Pofthof und die anftoßende Packkammer in den Keller zu liegen kommen, während die Paketannahme neben der Schalterhalle im Erdgefchoß angeordnet ift. Alsdann wird es notwendig, für die Beförderung der Pakete aus dem oberen in das untere Gefchoß eine bequeme Verbindung einzurichten. Das gleiche Bedürfnis tritt ein, wenn der Paketabfertigungsdienft in einer im Keller-

Aushilfs-

Packkammer.

78.

Weihnachts-

Packkammer.

79-

Abweichende

Anlagen.

80.

Räume

für

Zoll

abfertigung.

81.

Gleitbahn.

gefchoß liegenden Refervepackkammer ftattfindet, wie dies meiftens zur Weihnachtszeit gefchieht, fobald der außerordentlich lebhafte Paketverkehr in der fonft im Gebrauch ftehenden Packkammer nicht bewältigt werden kann; alsdann dient zur Verbindung der beiden Gefchoffe eine Gleitbahn, wie folche in Fig. 11 in Grundriß, Längenfchnitt und Querfchnitt dargeftellt ift.

über dem Fußboden hohe, wagrechte Bank ausläuft. Sowohl

cm

Das Kellergewölbe wird mit einer etwa ],2om langen und l,oom breiten Öffnung durchbrochen. An diefe fchließt fich in fanftem Gefälle eine gekrümmte Fläche an, die im oberen Teile von niedrigen Seitenwänden eingefaßt wird und unten in eine 50

Fig. 11.

:xj;

irr:

-R. 6?0

re

fp

rx

:n:

SS

SS

V\

Liv.vx:

Lj__u

Gleitbahn. — Vioo w. Gr.

die Gleitfläche felbft, als auch die begleitenden Seitenwände werden mit ftarkem Zinkblech bekleidet; der Unterbau wird aus leichten Stollenhölzern hergeftellt. Die Öffnung im Kellergewölbe wird mit Holzrahmen eingefaßt und durch eine Falltür verfchließbar gemacht. Selbftverftändlich legt man die Gleitbahn an eine Wand, um den Arbeitsraum nicht zu unterbrechen. Wird die in der Abbildung angegebene Gleitkurve innegehalten, fo gleiten die Pakete fanft herab, ohne hart aufeinander zu ftoßen.

82.

Fachwerke

für

In der Packkammer find weitere Einrichtungen, außer den erwähnten Schaltern und Packtifchen, nicht hervorzuheben. Die Geftelle zum Niederlegen Paketbefteiier. Pakete bedürfen befonderer Befchreibung nicht; auch nicht die tragbaren Schreibpulte der Packkammerbeamten. Dagegen find die vielfach üblichen Fach-

werke für Paketbefteller erwähnenswert; fie find befonders an Zentralpunkten des Verkehres erforderlich, wo täglich zahlreiche Fahrpoften ankommen, an welche

Fig. 12.

XXX

die Paketausfahrten in der Stadt fich nicht unmittelbar anfchließen laffen. Alsdann ift es notwendig, die für die einzelnen Paketbefteller beftimmten Packereien alsbald gehörig zu fon-dern. Aus diefem Grunde wird für jeden Paketbefteller ein befonderes, verfchließbares Fachwerk eingerichtet, in welchem die angekommenen Pakete fo lange aufbewahrt werden, bis der Paketbefteller fie in Empfang nimmt und fie nach den Wohnungen der einzelnen Empfänger weiterhin ordnet.

Z.o

In Fig. 12 ift ein folches Fachwerk, 2,oom lang und breit, 1,95m hoch, dargeftellt. (Die Abmeffungen find von den befonderen Verhält-niffen abhängig.) Das Fachwerk befteht aus einem Rahmenwerke aus leichten Stollenhölzern, die Fache mit Holzlatten-werk oder mit ftarkem Drahtgeflecht gefchlof-fen. Auch die Decke kann in gleicher Weife gefchloffen werden. An der Vorderfeite wird die Mitte von einer etwa 70cm breiten, verfchließ-baren Tür eingenommen, an deren Innenfeite eine

Klappe von Holz an wagrechter Achfe hängt, die zur Benutzung als an drei Seiten je zwei

V'

Fachwerk für Paketbefteller. — V25 w. Gr.

Schreibpult aufgeftellt werden kann. Im Inneren find Brettergeftelle übereinander zum Auflagern der Pakete angebracht.

Unter den Vorrichtungen, welche zur Verbindung der in verfchiedenen Ge-fchoffen übereinander liegenden Dienfträume gern benutzt werden, ift der fog. Telegrammaufzug zu erwähnen, welcher zur Beförderung der im Erdgefchoß am Annahmefchalter aufgegebenen Telegramme nach dem im Obergefchoß eingerichteten Telegraphendienftraume benutzt wird. Er ift in Fig. 13 dargeftellt. Selbftverftändlich kann aber die-felbe Vorrichtung allgemein zur Verbindung übereinander liegender Gefchoffe für leichtere, namentlich fchriftliche Mitteilungen ufw. verwendet werden;

83-

Telegramm-

aufzug.

Fig. 13.

\ -----

cm

Vorbedingung ift nur, daß das Hochziehen in lotrechter Richtung ftattfindet. An einer durch beide Gefchoffe in gleicher Stärke gehenden Innenwand wird im Erdgefchoß eine etwa 48 breite und 1,25m hohe Bohle von hartem Holz, auf dem Fußboden aufftehend, befeftigt ; lotrecht darüber, im Obergefchoß, eine ebenfolche Bohle von gleicher Breite und l,5om Höhe.

breiten,

cm

einer Höhe von 70 Dielung die Achfe einer drehbaren Meffingfcheibe oder eines Rades von 25

befeftigt; genau darüber im oberen Gefchoß diefelbe Einrichtung mit dem Mittelpunkte in 1,35m Höhe über dem Fußboden. Der Rand der Scheibe oder des Rades ift mit tiefein-gefchnittener Rille verfehen, in welcher eine kräftige Hanffchnur ohne Ende läuft und beide Scheiben in Drehung verfetzt. In gleichen Abhanden find an diefer umlaufenden Schnur zwei flache Blechtafchen befeftigt; an der oberen Seite offen zur Aufnahme der zu befördernden Schriftftücke. Zur Führung der Tafchen find auf den Bohlen querüber zwei Eifenfchienen auf-gefchraubt, die untere über dem Rade, die obere unter dem Rade. Von der unteren zur oberen Schiene find kräftige Stahldrähte gefpannt, an denen die

cm

Der Fußboden wird an diefer Stelle mit einem 8 durchgehenden Schlitze durchbrochen und letzterer in der Dicke der Balkenlage mit Holz ausgefüttert. Im Erdgefchoß ift in der Mittellinie der Bohle in über der

Durchmeffer

cm

Telegrammaufzug.

Vso W. Or.

1|

Tafchen mittels Ölen aus ftarkem Sohlleder geführt werden. Die Räder werden durch exzentrifch darauf angebrachte Knöpfe mit der Hand in Bewegung gefetzt. Die Tafchen ftehen fo, daß die eine den höchften Stand erreicht, während die andere am niedrigften Stande ankommt. Um die Ankunft einer Sendung anzumelden, wird wohl auch noch eine Klingelvorrichtung angebracht, die durch das Anftoßen der Tafche ausgelöft wird.

Damit nicht Luftzug aus dem unteren in das obere Qefchoß entfteht, wird die Aufzugseinrichtung im Obergefchoß in einen Schrank eingefchloffen, der an der Vorderfeite oben mit einer Glastür verfehen ift. Diefe wird nur geöffnet, während Gegenftände zum Aufziehen eingelegt oder herausgenommen werden.

Um das fchwirrende Geräufch der gefpannten Drähte zu vermeiden, kann für die Tafchen auch wohl eine Führung aus hölzernen Leihen hergeftellt werden; indeffen findet dabei häufig ein ebenfo hörendes Klappern ftatt. Das Tönen der gefpannten Stahldrähte wird faft ganz vermieden, wenn die Führungsöfen an den Tafchen aus weichem, ftarkem Leder hergeftellt werden.

c) Räume für den Àuffichtsdienft.

Hierbei kommen in Betracht: das Amtszimmer des Vorftehers nebft den Räumlichkeiten für das ihm zugeordnete Bureauperfonal und das Amtszimmer des Poftinfpektors nebft Zubehör.

Über die Lage des Vorfteherzimmers ift in Art. 51 (S. 21) bereits das Erforderliche bemerkt. Es muß in naher Verbindung mit den wichtigeren Dienft-räumen ftehen, um dem Vorfteher die Beauffichtigung zu erleichtern. In kleinen Poftämtern liegt es daher möglichft neben dem allgemeinen Dienftraume oder in feiner Nähe. Es muß aber auch von außen her zugänglich und nicht fchwer zu finden fein, da der Amtsvorfteher verpflichtet ift, dafelbft in Befprechungen mit Perfonen des Publikums einzutreten, Aufklärungen zu geben, Befchwerden anzuhören ufw. Der Zugang durch die Schalterhalle ift jedoch möglichft zu vermeiden, weil diefe gefchloffen wird, fobald der Schalterdienft ruht.

Das Vorfteherzimmer erhält die Größe eines gewöhnlichen Wohnzimmers von 1 bis 2 Fenfterachfen. Darin ift der Arbeitstifch des Vorftehers aufzuftellen; außerdem werden gewöhnlich noch ein Akten- und Bücherfchrank und die üblichen Ausrüftungsgegenftände für den Empfang von Perfonen gebildeter Stände untergebracht. Die Ausftattung fei einfach und fchlicht, ohne koftbare Aufwendungen.

Neben dem Vorfteherzimmer, mit befonderem Zugänge von außen, liegt das Zimmer für die Bureauarbeiter des Amts vorftehers, enthaltend ihre Arbeitsplätze und die erforderlichen Aktenfehränke; in großen Ämtern ift ein befonderes Kanzleizimmer und ein Regiftraturzimmer erforderlich. In großen Ämtern ift auch der Auffichtsdienft mehr geteilt, indem die Vorfteher der einzelnen Dienftftellen für verfchiedene Gefchäfte den Amtsvorfteher vertreten. Alsdann ift zuläffig, Amtszimmer und Bureau des Vorftehers weiter entfernt von den Mittelpunkten des Dienftes, etwa im nächften Obergefchoß, anzuordnen.

Für die Stellenvorfteher werden dann bisweilen befondere Arbeitszimmer zwifchen den großen Dienfträumen eingefchaltet; meiftens aber werden ihnen die Arbeitsftellen in den Dienfträumen felbft angewiefen, damit fie den gefamten Dienftbetrieb beftändig unter den Augen behalten; indes nur, wenn dies in bezug auf die Örtlichkeit zweckmäßig erfcheint.

84.

Zimmer

des

Amtsvorftehers.

85.

Nebenzimmer.

86.

Zimmer

des

Kaffierers

(Poftinfpektors).

Das Zimmer des Poftkaffierers (Poftinfpektors) legt man gern an eine dem Arbeitszimmer des Vorftehers nicht zu nahe liegende Stelle, damit die Aufficht über den Dienftbetrieb fich im Haufe gleichmäßiger verteilt. Es wird nur als Arbeits- und Amtszimmer, nicht als Empfangszimmer ausgeftattet. Darin muß außer dem Arbeitstifche ein feuerfefter Geldfchrank Platz finden. Für die vorzunehmenden Zahlungen muß ein Teil des Zimmers, der zum Aufenthalte für die Empfänger dient, durch eine Schranke oder Vergitterung mit Zahltifch abgetrennt werden, es fei denn, was vorzuziehen ift, daß ein Vorzimmer für die Empfänger angeordnet wird; alsdann fteht diefes zweckmäßig durch eine Schaltervorrichtung mit dem Zimmer des Kaffierers in Verbindung.

Befondere Rechnungszimmer können, wenn fie erforderlich find, an Stellen des Haufes, die nicht notwendig für andere Dienfträume in Anfpruch zu nehmen find, angebracht werden.

87.

Räume

für

Akten,

Formulare

ufw.

88.

Wartezimmer.

d) Nebenräume.

Befondere Räume für die Ablage von Mänteln und fonftigen Kleidungsftücken findet man in kleinen Pofthäufern feiten; Hüte und Schirme werden an abgelegenen Stellen untergebracht, dafelbft auch wohl in Schränke eingefchloffen. Ebenfo werden Schränke zur Aufbewahrung von Akten, Büchern, Formularen ufw. an paffenden Örtlichkeiten aufgeftellt, auch wohl befondere Wandnifchen für diefe angelegt. In großen Poftgebäudcn mit einem zahlreichen Beamtenperfonal, wo eine Unterbrechung des Dienftes auch die Nacht hindurch nicht ftattfindet, namentlich auch in bedeutenden Fernfprech-Vermittelungsämtern, in denen weibliche Beamtenkräfte tätig find, werden befondere Erholungs- und Erfrifchungsräume, getrennt für die Gefchlechter, angelegt, diejenigen für Frauen auch wohl mit Kochgelegenheit verfehen; in ähnlicher Weife gleichfalls für Unterbeamte bei an-ftrengendem Nachtdienfte.

In großen Ämtern, die oft gleichfalls anftrengenden Nachtdienft erfordern, findet man auch befondere Baderäume für Vollbäder fowohl, wie für Braufebäder, felbftverftändlich getrennt für die Gefchlechter; fie werden den Beamten — den Gefchlechtern zu verfchiedenen Tagesftunden — zur Benutzung gegeben, zumeift und am beften in Kellerräumen untergebracht, dafelbft aus der Wafferleitung des Pofthaufes verforgt und aus feiner Sammelheizungsanlage erwärmt. Selbftverftänd-lich find alsdann auch befondere Aborte, getrennt für die Gefchlechter, anzulegen und auf das zweckmäßigfte und gefichertfte auszuftatten.

Nebenräume find ferner erforderlich zur Aufbewahrung von Akten, Büchern Druckformularen, bereits erledigten, aber noch aufzubewahrenden Schriften, Akten Geräten, Amtsbedürfniffen ufw. Solche Räumlichkeiten werden nach befonderem Bedürfniffe teils in der Nähe der Dienftftellen angeordnet, teils, je nach der Örtlichkeit, an weniger benutzten Stellen und nach der Eigenart des Gegenftandes im Dachgefchoffe, im Keller, eben wo fich Raum bietet und diefer geeignet er-fcheint, untergebracht.

In den Pofthäufern mehr entlegener Gegenden, zumeift folcher, die noch wenig von Eifenbahnen durchzogen find, namentlich in den Gebirgen, findet der Verkehr von Ort zu Ort hauptfächlich noch auf den Landftraßen in althergebrachter Weife unter Benutzung der Pferdezugkraft ftatt, und dort ift auch die Einrichtung der Pofthäufer noch großenteils die althergebrachte geblieben. Zwar find die Einrichtungen für das elektrifche Fernfehreibe- und Fernfprechwefen hinzugetreten; denn damit find nunmehr alle Poftämter des Deutfchen Reiches

verfehen, um fie fämtlich miteinander in telegraphifche Verbindung bringen zu können; aber bei nur wenig häufiger Benutzung der hierzu erforderlichen Einrichtungen laffen fie fich unfchwer in den vorhandenen Dienfträumen auch noch anbringen. Von befonderer Bedeutung bleibt dabei das Fuhrwefen, das für das Reifen ganz in alter Weife benutzt wird, und dafür bleibt das Wartezimmer für die Poft-reifenden ein nicht zu befeitigendes Bedürfnis; denn wie in alten Zeiten muß für den meiftens nicht zu vermeidenden, oft ftundenlangen Aufenthalt den Fahrgäften ein bequemer, behaglicher Aufenthalt dargeboten werden.

Am bequemften für die Fahrgäfte, und meiftens auch für die Poftbeamten, ift es, wenn das Wartezimmer in einem möglich nahe gelegenen Gafthofe oder Wirtshaufe untergebracht werden hann, wo auch die Verpflegung der Gäfte keine Schwierigkeiten bereitet. Und meiftens find zur Übernahme der damit verbundenen Pflichten die Gaftwirte auch gern bereit. Bietet eine folche Unterkunftsgelegenheit in nächfter Nähe des Pofthaufes fich nicht dar, dann muß meiftens der Vor-fteher des Poftamtes die Pflichten eines Wirtes mit übernehmen.

In Poftgebäuden mit maffiven Innenwänden werden bei entfprechender Stärke der letzteren Wandfehränke in fie eingebaut, in Türbreite angelegt, bündig mit der Wandfläche abfchließend, zur Aufbewahrung weniger gebrauchter Ausftattungs-gegenftände, auch zum Einhängen von Kleidungsftücken ufw.

Im Zufammenhange mit diefen Räumen find dann auch Aborte anzubringen. Im Haufe duldet man fie aber nur dann, wenn fie mit Wafferfpülung verfehen find; fonft verweift man fie auf den Pofthof, wie gewöhnlich in kleineren Ämtern.

Das Wachzimmer dient zum nächtlichen Aufenthalte für einen Unterbeamten oder auch als Schlafraum für die Beamten, welche die des Nachts ankommenden oder abgehenden Poften abzufertigen haben, damit fie in den dienftfreien Zwifchen-paufen ruhen können. Häufig wird für diefen Zweck bloß ein Schlaffchrank in einem Dienftraume aufgeftellt; diefer bleibt am Tage gefchloffen.

Ein kleines Gelaß zum Aufheben und Reinigen der Lampen ift da, wo, wie vielfach an kleinen Orten, noch zur nächtlichen Beleuchtung tragbare Lampen verwendet werden, oft fehr erwünfeht. Diefer Raum kann dann auch zu mancherlei von den Unterbeamten zu verrichtenden Reinigungsarbeiten ufw. benutzt werden und ift auch noch zu anderen Zwecken vielfach erwünfeht.

Befondere gewölbte und eigens geficherte Kaffenräume find nicht gebräuchlich. Man begnügt fich meift mit gut gearbeiteten eifernen Geldfchränken, welche in den Dienfträumen, an befonders gut überwachten Stellen, im Amtszimmer des Vorftehers oder feines Vertreters ufw. aufgeftellt oder befeftigt werden.-

89.

Andere

Nebenräume.

90.

Wachzimmer.

91.

Kaffenräume.

e) Räume für den Telegraphendienft.

Bei einigermaßen bedeutendem Verkehr find für den Telegraphendienft er-

92.

forderlich :

1)    das Telegraphierzimmer (der Apparatfaal),

2)    ein Batteriezimmer,

3)    ein Botenzimmer,

4)    ein Annahmeraum mit Vorraum für das Publikum,

5)    ein Raum für die Ausfertigung der angekommenen Telegramme,

6)    ein Amtszimmer für den Vorfteher,

7)    ein Übungszimmer und Lehrzimmer,

8)    ein Kabelmeßzimmer, fobald unterirdifche Leitungen eingeführt find,

9)    Kleiderablage und Wafchzimmer.

Raum-

erfordernis.

93.

Apparatfaal.

94.

Batterieraum.

Der Saal, in welchem die Telegraphenapparate aufgeftellt find, nimmt gewöhnlich den größten Raum des Hautes ein und ift auch ftets fo anzulegen, daß nachträglich noch, wie dies vielfach notwendig wird, eine größere Zahl von Apparaten darin aufgeftellt werden kann. Der jetzt noch faft allgemein übliche Apparat ift der Schreibapparat von Morfe; außerdem kommen aber, zumeift nur auf Stationen mit lebhafterem Betriebe, Druckapparate nach Hughes’fchem Syftem zur Verwendung. Die Aufhellung der Apparate kann in zweierlei Weife erfolgen. Ift genügend Raum vorhanden, fo werden die Apparattifche in einer Reihe fo aufgeftellt, daß die Telegraphiften dem Fenfter gegenüberfitzen. Diefe Art der Aufhellung wird in den öfterreichifchen Pohhäufern meiftens gewählt, während im deutfchen Reichspoftgebiete mehr die feitliche Stellung üblich ift; alsdann ftehen zwei Reihen von Apparattifchen gegeneinander gekehrt, die fchmale Seite dem Fenfter zugewandt; die Telegraphiften erhalten das Tageslicht von der linken oder der rechten Seite. Bei folcher Stellung wird der Raum beffer ausgenutzt; bei reichlicher Zimmertiefe können auf einer Fenfterachfe 8 Apparate, je 4 hintereinander, aufgeftellt werden. Jedoch muß genügender Bewegungsraum neben den Apparattifchen bleiben; auch muß Platz für Umfchalter und Blitzableiter offen gehalten werden, ebenfo für den Arbeitstifch des Auffichtsbeamten, fowie für die Ausfertiger der angekommenen Telegramme, wenn diefe nicht, wie in Telegraphenämtern großen Maßftabes, in einem befonderen Zimmer arbeiten.

Für Hughes-Apurait ift es erforderlich, daß der Fußboden befonders kräftig durch Gewölbe oder Eifenträger unterftützt ift, da er fonft in zitternde, den Betrieb hörende und für die Telegraphiften nervenerfchütternde Bewegung gerät. Die Hughes-Apparate werden vereinigt entweder an befonderer Stelle des Saales aufgeftellt, oder es wird ein befonderer Raum für fie eingerichtet. Ebenfo ift es üblich, wenn Frauen als Telegraphenbeamte angeftellt find, für diefe gefonderte Arbeitsräume herzurichten.

Der Telegraphierfaal erhält häufig eine größere Höhe als das Gefchoß im übrigen, weil gewöhnlich eine größere Anzahl von Perfonen in dem gleichen Raume arbeitet Die Ausftattung ift einfach, wie diejenige der Dienfträume überhaupt. Der Fußboden wird gewöhnlich mit Dielung verfehen; es ift jedoch vorteilhaft, ihn darüber noch mit Linoleum zu belegen, wodurch das Klopfen der Morfe-Apparate im Schall außerordentlich gedämpft wird. Die zu den Apparaten gehörigen Leitungen werden meiftens in Bleirohrkabeln unter dem Fußboden entlang geführt. In diefem müffen daher Rinnen angelegt werden, in denen die Kabel zu liegen kommen. Die Deckftücke der Rinnen werden mit Meffing-fchrauben befeftigt, weil diefe nicht roften und leicht aufzudrehen find.

Gute Beleuchtung ift für den Apparatfaal dringendes Bedürfnis; daher find große und hohe Fenfter erforderlich. Es ift aber auch notwendig, zu helles Sonnenlicht zu dämpfen; am beften gefchieht dies durch Stabzugläden. Ebenfo muß für kräftige Lüftung geforgt werden, ganz befonders bei ftarker Befetzung des Saales, deffen Fenfter wegen des ununterbrochen fortdauernden Dienftes nicht fehr weit und nicht andauernd geöffnet werden dürfen.

Der Raum für die Aufhellung der Batterien liegt meiftens in der Nähe des Telegraphenfaales, kann aber auch an einer entfernteren Stelle, felbft im Keller untergebracht werden. Er muß genügend groß fein, um außer dem Platze für die Gerüfte zur Aufhellung der Batterieelemente noch freien Raum zum Reinigen und Neufüllen der Batteriegläfer darzubieten. Für diefe Vorrichtungen ift genügende Wafferzuführung erforderlich, wobei darauf gefehen werden muß, daß in

den Wafferleitungsrohren überall genügend ftarkes Gefälle innegehalten werde, weil durch den fchweren Schlamm der Zinkrückftände leicht Verftopfungen ein-treten. Da beim Reinigen der Elemente leicht Waffer verfchüttet wird, fo ift hier ein undurchdringlicher Fußboden (Afphalt- oder Zementeftrich) ganz befonders erwünfcht.

Ein Zimmer zum Aufenthalte der die Telegramme austragenden Boten ift „ A 9!?-

ö    °    .    Botenzimmer.

ftets erforderlich. Es muß in der Nähe des Apparatfaales liegen, damit die Boten jederzeit fchnell erreichbar find. Häufig wird — bei mäßigem Betriebe — das Botenzimmer mit dem Batterieraume verbunden; denn den Boten liegt gewöhnlich auch die Abwartung der Batterien und die Reinigung der Elemente ob.

Annahme-

zimmer.

Wenn die Annahme der Telegramme nicht in der Poftfchalterhalle, fondern ⁹⁶-in den Räumen des Telegraphenamtes felbft bewirkt wird, fo ift ein befonderes Zimmer dazu erforderlich, in welchem Schreibpulte für die Aufgeber der Telegramme angebracht find. Sind deren mehrere nebeneinander aufgeftellt, fo müffen fie durch Mattglaswände -voneinander gefchieden fein, um unbefugtes Mitlefen zu verhindern. Die Annahme der Telegramme erfolgt dann auf einer Trennungsfehranke oder an befonderen Schaltern.

Bei mäßig ftarkem Betriebe wird es jedoch oft als zweckmäßig erachtet, die Telegrammannahme in der Brieffchalterhalle ftattfinden zu laffen, auch wenn die übrigen Telegraphenräume fich in einem oberen Gefchoffe befinden. Alsdann muß für eine möglichft fchnelle Beförderung der Telegramme von der Annahmeftelle nach dem Apparatraume geforgt werden. Meiftens gefchieht dies durch leichte Aufzüge (wie folche in Fig. 13, S. 44 dargeftellt find), deren Anbringung aber vorausfetzt, daß der Apparatfaal fich unmittelbar über der Annahmeftelle befinde.

Im oberen Gefchoß wird die Aufzugsvorrichtung in einen Schrank eingefchloffen, welcher die durch den Foßboden gehende Öffnung deckt. Dies ift notwendig, um das läftige und ftörende Auffteigen der Luft aus dem unteren Raume möglichft zu verhindern. Am oberen Teile des Schrankes befindet fich eine Glastür, die nur dann geöffnet wird, wenn die Aufzugsvorrichtung benutzt werden foll, und dies durch eine Klingel Vorrichtung angemeldet wird.

Liegt der Telegraphenfaal nicht über der Annahmeftelle der Telegramme, ift demnach die Verbindung nur durch eine feitliche Bewegung zu erreichen, fo ift ein Aufzug der befchriebenen Art nicht verwendbar. Alsdann wird eine Einrichtung nach Art der Rohrpoft getroffen. Die Depefchen werden zufammengerollt, in eine zylindrifch geftaltete Ledertafche von etwa 4cm innerem Durchmeffer und 12 bis 15cm Länge gefteckt; diefe paßt in ein innen durchaus glatt hergeftelltes Kupferrohr, welches auffteigend mit fanften Krümmungen den Weg zum Telegraphen-faale nimmt. Die in das Rohr eingefchloffene Tafche wird durch den Druck der Luft hinaufbefördert, welche mittels eines durch die Hand in Bewegung gefetzten Gebläfewerkes komprimiert wird. Auf demfelben Wege werden die Tafchen zurückbefördert. Neben der Rohrleitung befindet fich ftets ein Sprachrohr, eine elektrifche Klingelleitung oder eine Telephonverbindung.

97-

Ausfertigung.

Ein befonderes Zimmer für die Ausfertigung der auszutragenden Telegramme ift nur bei fehr ftarkem Betriebe erforderlich; fonft wird diefe Arbeit meiftens im Apparatfaale bewirkt.

98.

Vorfteher

zimmer.

Ein Arbeitszimmer für den Vorfteher des Telegraphenwefens ift meiftens auch dann erforderlich, wenn der weniger umfangreiche Telegraphenbetrieb dem Vorfteher des Poftamtes mit unterteilt und nicht zu einem befonders verwalteten Amte abgetrennt ift. Das Vorfteherzimmer muß ftets in unmittelbarer Nähe der

Handbuch der Architektur. IV. 2, c. (2. Aufl.)

Übungszimmer.

100.

Kabel

meßzimmer.

101.

Kleiderablage.

102.

Bauweife

und

Sicherheits

vorkehrungen.

103.

Pofthof.

Hauptdienfträume liegen und wird in gleicher Weife ausgeftattet wie das Zimmer des Poftamtsvorftehers. Ein befonderes Regiftratur- und Kanzleizimmer wird bei großem Betriebe des Telegraphenamtes ebenfalls erforderlich und ift neben dem Vorfteherzimmer anzuordnen.

Übungszimmer find an allen größeren Telegraphenämtern erforderlich; darin werden die Lehrapparate für angehende Telegraphiften aufgeftellt. Die Größe diefes Raumes richtet fich nach dem örtlichen Bedürfniffe; für ihre Lage find befondere Vorfchriften nicht zu geben.

Kabelmeßzimmer find nur in folchen Telegraphenämtern erforderlich, in denen durchgehende unterirdifche Leitungen eingeführt und mit befonderen Batterien in Verbindung gefetzt find. Dazu werden dann auch befondere Apparat- und Batterieräume erfordert, deren Größe fich nach dem jeweiligen Bedürfniffe richtet.

Ein Raum zur Kleiderablage, welcher zugleich Wafchgeräte enthält, ift für die Telegraphenbeamten faft noch mehr Bedürfnis wie für die Poftbeamten. Da die Telegraphiften meiftens in größerer Zahl, namentlich in belebten Handels-ftädten, gemeinfchaftlich in einem Raume arbeiten, fo ift es noch weniger an-gänglich, daß in diefem Raume Kleiderfchränke und Wafcheinrichtungen zur Benutzung aufgeftellt werden; vielmehr ift für diefe Zwecke wohl überall die Anordnung eines befonderen Nebenraumes erforderlich. Zur Kleiderablage wird gewöhnlich jedem Beamten eine verfchließbare Abteilung eines größeren Kleider-fchrankes überwiefen, während in demfelben Raume mehrere offene Wafchtifche nebeneinander aufgeftellt find. Sofern auch Frauen zugleich im Telegraphenamte befchäftigt werden, fo bedarf es für diefe zum Wechfeln der Kleider und damit in Verbindung ftehende Verrichtungen befonderer Räumlichkeiten.

Für die Bauweife der Poftgebäude ift allgemein der Maffivbau in Ziegeln oder Naturftein in Gebrauch. Ausnahmen hiervon, insbefondere Eachwerkbauten, find bisher öfter, namentlich in Gebirgsgegenden, wo diefe Bauweife allgemein üblich ift und fich bewährt hat, für kleinere Poftämter ausgeführt worden. Die äußeren Wandflächen werden dann auch wohl mit Bretterbekleidung und mit Schieferbelag verfehen, der namentlich in bezug auf Warmhaltung im Winter fehr günftig wirkt. Die Poftgebäude fchließen fich in diefer Beziehung dem allgemeinen Landesgebrauche möglichft an.

Zur Sicherung der im Erdgefchoß gelegenen Dienfträume gegen Einbruch erhalten ihre Fenfter kräftige Eifenvergitterungen, je nach Größe und Bedeutung des Haufes einfach oder in mäßigen Zierformen hergeftellt. Auch die Keller-fenfter werden vergittert. Befinden fich Lichtfchachte vor ihnen, fo erhalten auch diefe mit dem Mauerwerk feftverbundene Lichtfchachtgitter. Sofern die Haustüren verglafete Türfüllungen und Oberlichter befitzen, erhalten diefe ebenfalls eiferne Vergitterungen.

Für die Außentüren wird ein Verfchluß mit guten Schlöffern und inneren Schubriegeln für ausreichend erachtet. Geldbeftände, Wertfachen und Poftwertzeichen werden in feuerficheren, gut verfchloffenen Schränken verwahrt. Zur Sicherheit gegen Einbruch trägt auch der Umftand viel bei, daß die Dienfträume niemals ganz menfchenleer find, weil, auch wenn des Nachts kein Dienft ftattfindet, ein Beamter oder Unterbeamter darin feine Schlafftätte erhält.

f) Pofthof und Nebenanlagen.

Der Pofthof, und was zu ihm gehört, befaß in früheren Zeiten, als noch alles Poftgut, von der Perfon des Reifenden bis zum Briefe, auf Landftraßen befördert

wurde, eine ungleich höhere Bedeutung als jetzt, da die Beförderung im Fernverkehr großenteils auf die Eifenbahnen übergegangen ift. Denn früher mußte bei vielen Poftämtern eine große Anzahl von Pferden gehalten werden, deren Stallungen nebft den Wagenremifen den Pofthof umgaben, während fich an die Pofthalterei, d. i. die Haltung der Poftpferde, oft noch ein ausgedehnter Land-wirtfchaftsbetrieb anfchloß. Heutzutage dient der Pofthof hauptfächlich nur zum Beladen und Entladen der Poftwagen, welche den Verkehr zwifchen Pofthaus und Bahnhof vermitteln, zum Beladen der Wagen, welche die angekommenen Pakete den einzelnen Empfängern zuführen, fowie zum Verkehr für die wenigen, noch übrig gebliebenen Landpoften. Pferdeftälle nebft Zubehör finden fich nur ausnahmsweife bei den Poftämtern, wenn die örtlichen Verhältniffe es bedingen, daß Pferde für kurze Wartezeiten untergeftellt werden. Auf dem Pofthofe ift daher meiftens nur für geeigneten Raum zu forgen, um die der Poft zugehörigen Wagen, Karren, Schlitten und dergl. unter Dach zu ftellen.

Die Einfahrt von der Straße in den Pofthof wird gewöhnlich durch ein etwa 3,50m breites Einfahrtstor mit kräftigen eifernen Flügeln und feftem Verfchluffe zwifchen ftarken Stein- oder Mauerpfeilern gebildet. Meiftens genügt ein Tor gleichzeitig für die Ein- und Ausfahrt, oder Ein- und Ausfahrtstor liegen nebeneinander. Ein befonderes Ausfahrtstor an der entgegengefetzten Seite des Pofthof es ift meiftens nur für einen fehr ftarken Verkehr oder bloß dann erforderlich, wenn der Hof zu fchmal ift, um darin ohne Schwierigkeiten das Umwenden der Wagen zu geftatten.

* Der Pofthof wird mit gutem Kopffteinpflafter oder, beffer, mit gutem Stampf-afphalt oder auch mit einem feften Eftrich aus Zementbeton verfehen; gehörige Entwäfferung und Vermeidung ftarker Neigungen find dabei felbftverftändliche Bedingungen. Die Breite des Pofthofes ift zu mindeftens 10m anzunehmen; fie fteigert fich aber nach Bedürfnis, damit die Wagen für das Ladungsgefchäft Stellung nehmen, umkehren, einander ausweichen können.

Zu vermeiden ift es, der Sicherheit wegen, durchaus, daß der Pofthof einen öffentlichen Durchgang bilde; ebenfo umgeht man es gern, daß der Pofthof vom großen Publikum betreten werde, namentlich daß die Paketannahme oder daß Ausgabeftellen den Zugang über den Pofthof erhalten, damit das Ein- und Ausladen der Poftwagen ohne jede Störung und in völliger Sicherheit bewirkt werden können. Allerdings zwingen die örtlichen Verhältniffe oft genug zu Abweichungen von diefen Vorfchriften.

Auf dem Pofthofe wird die Wagenhalle zum Unterteilen der Poftwagen angelegt. - Ihre Größe richtet fich nach der Zahl der unterzubringenden Wagen und fonftigen Gefährte (Handkarren, Schlitten und dergl.). Für einen großen Wagen rechnet man gewöhnlich einen Platz von 2,20m Breite und 5,50m Länge. Die vom Wagenkaften ablösbaren Schlittengeftelle werden im Sommer häufig unter der Balkenlage der Halle fchwebend aufbewahrt oder übereinander geteilt, fo daß fie wenig Raum beanfpruchen. Die lichte Höhe der Wagenhalle ift zu 3,50 bis 4,oom anzunehmen. Gegen den Pofthof bleibt fie gewöhnlich offen ohne Verfchluß, weil dafelbft in der Regel nur leere Wagen aufgeftellt werden. Beladene Wagen über Nacht ftehen zu laffen, wird aus Sicherheitsgründen durchaus vermieden, felbft dann, wenn verfchließbare Abteilungen in der Wagenhalle vorhanden find.

In der Wagenhalle oder neben diefer ift ftets eine verfchließbare Gerätekammer vorzufehen, die zur Aufbewahrung lofen Wagenzubehörs und der Gerätfchaften zum Reinigen der Wagen dient. Ebenfo ift es erwünfcht, im

4*

104.

Nebenanlagen.

105.

Rohrpoft.

erhöhte Schwelle von etwa 70

Breite aus

cm

cm

Anfchluffe an die Wagenhalle eine Kammer zum Aufbewahren der Gerätfchaften, Werkzeuge und Ergänzungsmaterialien für die Unterhaltung der Telegraphenanlagen herzuftellen. Auch ein Schuppen zum Unterbringen der in neuerer Zeit immer häufiger für den Telegrammbeftelldienft oder dergl. verwendeten Fahrräder follte vorgefehen werden.

Die Pflafterung der Wagenhalle ift die gleiche, wie diejenige des Pofthofes; am beften in Zementbeton. Zu beachten ift dabei, daß an der Rückwand der Wagenhalle eine um 12 bis 15 hartem Stein hergeftellt werde. Diefe verhindert, daß die eingefchobenen Wagen gegen die Rückwand ftoßen und geftattet zugleich den Umgang hinter den in der Halle ftehenden Wagen. Beim Anfchluffe des Pflafters der Halle an das Pflafter des Hofes ift die Herftellung einer, wenn auch ganz flachen Rinne zu vermeiden, da durch folche das Einftoßen der Wagen erfchwert würde.

Die Stellung der Wagenhalle auf dem Pofthofe ift fo zu wählen, daß vor ihr Platz bleibt, um das Wafchen der Wagen vornehmen zu können. Deshalb ift es auch zweckmäßig, einen Brunnen oder einen Zapfhahn der Wafferleitung nahe der Wagenhalle anzubringen.

Die Aborte für das Dienftperfonal des Poftamtes und für Poftreifende werden häufig ebenfalls auf dem Pofthofe untergebracht, entweder als Anhang der Wagenhalle oder in einem befonderen Gebäude; die Geftalt des Poftgrundftückes und des Pofthofes ift dafür maßgebend.

Für gemauerte Behälter zur Aufnahme von Afche, Kehricht ufw. ift an einer abgelegenen, aber leicht zugänglichen Stelle Sorge zu tragen.

Die Einfriedigung des Pofthofes wird nach Bedürfnis durch gefchloffene oder durchbrochene Mauern hergeftellt; kräftige, fchmiedeeiferne Gitter zwifchen Steinpfeilern find beliebt, ebenfo verzierte eiferne Gittertore zum Ein- und Ausfahren.

Nicht für den Verkehr und Betrieb nutzbare Stellen des Pofthofes verfieht man gern mit Rafenplätzen, Gartenanlagen, Baum- und Strauchpflanzungen.

Als eine wichtige Nebenanlage ift die Rohrpoft zu bezeichnen. In großen Städten find in den verfchiedenen Stadtteilen neben dem Hauptpoftamte noch Nebenpoftämter erforderlich, um einerfeits die an der Zentralftelle von außen ankommenden Sendungen aller Art in der Stadt verteilen zu können, und ebenfo um die aus den verfchiedenen Stadtteilen nach dem Hauptpoft-, bezw. dem Telegraphenamte für die Beförderung nach außen beftimmten Sendungen möglichft fchnell bewältigen zu können.

Die Verbindung der Ämter untereinander durch Briefträger fowohl, wie auch durch fahrende Boten hat fich, wie in Berlin, vielfältig auch anderwärts, als völlig ungenügend erwiefen. Daher find vom Hauptamte nach den Nebenämtern unter-irdifche Verbindungen in luftdicht gefchloffenen eifernen Rohren, meiftens unter den Bürgerfteigen (in Berlin wohl mehr als 40 nach allen Richtungen) angelegt worden. Hierin können Brieffchaften und Karten von geringerem Umfange, deren fchnelle Beförderung notwendig ift, bezw. verlangt wird, verfandt werden. In London, Paris, Berlin, Wien, Prag find folche Einrichtungen getroffen und zeigen fehr günftige Wirkungen. Die meift zu vielen hunderten, ja taufenden an der Zentralftelle von außen eingehenden Telegramme werden durch die Rohrpoften den einzelnen pneumatifch angefchloffenen Stationen, den Rohrpoftämtern, zugeführt und von diefen aus durch Boten den Empfängern zugetragen. In gleicher Weife werden die auf den Zweigftationen eingelieferten Telegramme von den Rohr-

poftämtern aus der Zentraltelegraphenftation zugeführt, damit fie von dort aus weiter in das Land gefandt werden.

Auch dient die Rohrpoftanlage zur Briefbeförderung wie zur Sendung von Karten im Ortsverkehre. Die Rohrpoftzüge laufen wohl alle Viertelftunden und öfter; fie legen ihren weiteften Weg in etwa 10 Minuten zurück. Die Beförderung der gefchloffenen Hülfen wird entweder durch die auf 2 Atmofphären zufammengepreßte oder auch durch verdünnte Luft bewirkt.

Zu jeder Rohrpoftanlage gehören zwei Dampfkeffel, zwei Dampfmafchinen, zwei Gebläfemafchinen (Luftpumpenpaare), zwei Luftkühleinrichtungen, zwei Luftbehälter; die Verdoppelung ift erforderlich, um jederzeit den vollen Betrieb zu fichern.

Die Luftpumpen find fo eingerichtet, daß fie ebenfo zur Verdichtung, wie zur Verdünnung der Luft benutzt werden können. Die Kühleinrichtungen find erforderlich, um die durch die Preffung ftark erhitzte Luft abzukühlen und ihres Waffer-gehaltes zu berauben, damit diefer fich nicht in der Rohrleitung niederfchlage und dem Durchgänge der Lederhülfe hinderlich werde. Die Kühlvorrichtungen beftehen aus gußeifernen Zylindern, die von einer Zahl dünner Kupferrohre durchzogen werden. Während die Preßluft durch die Kupferrohre getrieben wird, kühlt fie fich durch das im Zylinder enthaltene, die Kupferrohre umfpülende kalte Waffer ab. Die Luftbehälter dienen dazu, in der Rohrleitung einen möglichft gleichförmigen Druck herzuftellen und diefen vom Gange der Mafchine unabhängig zu machen. Sie find zylindrifch geftaltet, aus ftarken Keffelblechen her-geftellt, werden auf 4 Atmofphären Druck geprüft und find auch durch Abfperr-vorrichtung mit dem Rohrpoftftrange verbunden. Der eine der beiden Luftbehälter ift für verdichtete, der andere für verdünnte Luft beftimmt.

Die Rohrleitung befteht aus gezogenen, fchmiedeeifernen oder gewalzten Rohren, der Länge nach mit Überdeckung gefchweißt, meift von 5m Baulänge und von 65

innerem Durchmeffer. Die inneren Flächen müffen durchaus glatt fein; übrigens wird die Glätte durch längeren Betrieb ganz bedeutend erhöht. Die Rohrwandungen müffen an den Stößen ohne Unebenheit ineinander übergehen. Die Rohrleitungen werden unter den Bürgerfteigen oder Straßendämmen mindeftens 1,25m tief gelegt. Wo dies nicht möglich ift, müffen fie gegen Befchädigungen befonders gefchützt werden; auf Brücken erhalten fie eine Holzumhüllung mit Zwifchenfüllung aus einem möglichft fchlechten Wärmeleiter. Auf freier Strecke find Krümmungen bis zum Mindeftmaß von 8m Halbmeffer zuläffig. Bei den Einführungen in Stationen kann die Krümmung bis auf 0,80m Halbmeffer vermindert werden; das Rohr ift alsdann aus Kupfer oder Meffing herzuftellen.

Zur Beförderung der Schriftftücke dienen Hülfen aus Stahlblech mit einem verftärkten Bodenteile, an der anderen Seite offen, von 50

Länge, mit einer Lederumhüllung verfehen und am offenen Ende mit Lederdeckel verfchloffen. Gewöhnlich werden mehrere folcher Rohrpoftbüchfen hintereinander, am Schluffe dann ein fog. Treiber eingelegt. Letzterer ift ein hölzerner Stöpfel mit einer Manfchette aus weichem Leder, deren Ränder konzentrifche Ein-fchnitte haben, um einen dichteren Anfchluß an die Rohrwände herbeizuführen⁴).

Wo die Telegraphendienfträume nicht über der Annahmeftelle der Telegramme liegen, wo daher eine Aufzugs Vorrichtung, wie befchrieben, nicht anzubringen ift, wird eine der Rohrpoft ähnliche Einrichtung getroffen. Im An-

135

mm

mm

mm

Durchmeffer und

⁴) Eine genaue Befchreibung der Rohrpofteinrichtungen von Berlin ift enthalten im Archiv für Poft und Tele

nahmeraume der Telegramme ift alsdann ein einfaches Gebläfewerk aufgeftellt, welches mit der Hand betrieben wird. Die Zähne des Räderwerkes müffen fehr fauber gearbeitet fein und genau paffend ineinander greifen, damit während der Tätigkeit des Apparates nicht eine Erfchütterung des Haufes entfteht. Deshalb ift es auch zweckmäßig, das Gebläfewerk auf ein befonderes Fundament zu ftellen und diefes von der Umgebung gehörig zu ifolieren. Die Rohrleitung wird aus Kupfer oder Meffing in einer Weite von etwa 40 ihrem Gange find fehr enge Krümmungen zu vermeiden; 0,6om Halbmeffer ift das Mindeftmaß. Die Büchfen zur Beförderung der Telegramme werden ganz aus Leder in 12 bis 14

hergeftellt. In

mm

Länge hergeftellt. Befondere Sorgfalt ift auch auf die Auf-

cm

laufftelle zu richten und diefe mit einer Auffangepolfterung zu verfehen, gegen welche die von der Luftdichtung ausgeftoßenen Büchfen geworfen werden. Die Beförderung wird meift mittels verdichteter, der Rücklauf durch Anfaugen mittels verdünnter Luft bewirkt. Zur Verbindung beider Dienftftellen dient eine Fern-fprechverbindung mit Klingelvorrichtung.

g) Räume für das Fernfprechwefen.

106.

Fernfprech-

zimmer

und

Mit der Telegraphie, dem Fernfchreibewefen, war der Höhenpunkt in der Benutzung der elektrifchen Kraft für fprachliche Verftändigung noch nicht erreicht. Dies gefchah erft infolge der Entdeckung von Graham Bell, daß der ifolierte -Sprechfteiien. e]e^rifche Strom nicht nur Druck- und Stoßwirkungen weiter zu tragen vermag, die zur Darftellung von Schriftzeichen verwendet werden können. Zu noch höherer Bedeutung gelangte die Anwendung der Elektrizität erft durch die Feftftellung, daß der ifolierte Strom auch die feinften Modulationen des Schalles, fomit auch der Lautfprache, in die weiteften Entfernungen hinaus, vollftändig klar und deutlich weiter zu tragen vermag, fo daß die viele Kilometer weit voneinander entfernten, auf elektrifchem Wege miteinander Sprechenden fich ebenfo deutlich verftehen können, als ftünden fie fich unmittelbar gegenüber.

Für die Gedankenmitteilung durch die Poft werden nun beide Formen der elektrifchen Kraftäußerung in Anwendung gebracht, und zwar das elektrifche Schreiben für die weiteren Entfernungen von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, und das elektrifche Sprechen vornehmlich für die geringeren Entfernungen, für die im Umkreife der Stadt verbleibenden Mitteilungen. Hatte die Telegraphie, das Fern-fchreibwefen, allgemeinen Anklang im Publikum gefunden, fo gefchah dies in noch höherem Maße in bezug auf die Telephonie oder das Fernfprechwefen, deffen Mitteilungen viel weniger mit Anwendung umfangreicher technifcher Einrichtungen verbunden find, wenn dabei auch die fchriftliche Betätigung fehlt, die durch das von der Telegraphenftation ausgefertigte Telegramm in der Schrift gegeben wird.

Für das Fernfprechen und das Fernhören ift nur ein kleines abfchließbares Zimmer erforderlich, neben oder nahe beim Telegraphenfaale des Poftamtes, in welches Sprechzimmer die Sprechenden eintreten und wohin die elektrifche Sprechleitung eingeführt ift. Gewöhnlich find aber diefe Sprechzimmer in der Stadt verteilt, wie es der ftädtifche Verkehr mit fich bringt;. und vom Poftgebäude aus ift die elektrifche Leitung zumeift oberirdifch über die Dächer der Stadthäufer zu den in den verfchiedenen Teilen der Stadt eingerichteten Fernfprechftellen hin-und in letztere eingeführt; zugleich geht die Sprechleitung aber auf ähnlichem oder nahezu demfelben Wege wieder nach dem Pofthaufe zurück, wofelbft die amtliche Beauffichtigung über den Sprechvorgang geführt wird.

Um das Fernfprechen ausüben und verftehen zu können, find zwei befondere, neuerfundene Apparate erforderlich, die der Sprechende fowohl, wie der Angeredete zur Hand haben muß: der Fernfprecher und der Fernhörer, die beide mit der Stromleitung in Verbindung gehalten werden, die neuerer Zeit zu einem Stück vereinigt find und auf deren Konftruktion hier nicht näher eingegangen werden kann. Sie gehören zur Ausftattung des Fernfprechzimmers ebenfo wie eine elektrifche Batterie und eine Erdleitung; die letztere zur Sicherung gegen die Einflüffe atmofphärifcher Elektrizität. Erfordernis ift auch, daß der Sprechraum durchaus trocken fei, weil durch Feuchtigkeit die Sicherheit der Leitung Eintrag erleidet.

In Städten lebhaften Verkehres ift es Bedürfnis geworden, in verfchiedenen Stadtteilen befondere Fernfprechftellen anzulegen, die entweder zu befonderen technifchen Veranftaltungen gehören oder zur Benutzung dem Publikum geöffnet find. Alle Fernfprechftellen aber find durch die hin- und hergehenden, meift oberirdifchen elektrifchen Leitungen mit der Telegraphenftation im Poftamte des Ortes verbunden.

107.

Oberirdifche

Leitungen.

Die Leitungen werden vom Telegraphenfaale aus nach dem darüberb'efind-lichen Dache geführt; dies aber erhält (zum Teil oder vollftändig) zumeift eine kuppel- oder turmförmige Geftalt und ift vollftändig mit Ifolatoren befetzt, welche die nach den Sprechftellen hin- und die von letzteren zurückführenden elektrifchen Drahtleitungen aufnehmen. Die oberirdifche Führung der Leitungen ift durchaus Regel; die vom Staate, vom Reichspoftamte feftgeftellten Vorfchriften dazu find in der Telegraphenbauordnung mit großer Sorgfalt dargeftellt und begründet. Der Entwurf diefes Leitungsfyftems und feine Ausführung find vornehmlich Aufgabe der bei den Oberpoftdirektionen eingerichteten Telegraphenbauabteilungen. Hier ift nur darauf hinzuweifen, wie die forgfältige Innehaltung und Ausführung der Vorfchriften um fo mehr notwendig erfcheint, als es fich hierbei größtenteils um Arbeiten auf fremdem Eigentum, auf den Dächern der Häufer in der Stadt, auf Häufern im Eigentume des Staates, der Stadt, wie von Privatbefitzern ufw. handelt. Selbftverftändlich ift zu folcher Benutzung ftets das Einverftändnis der Hausbefitzer erforderlich.

Die Führung des Leitungsdrahtes über die Dächer wird durchweg auf eifernen Rohrftändern bewirkt. Der durchfchnittliche Abftand der Dachftützpunkte voneinander foll nicht über 100m angenommen werden. Zu beachten ift ferner, daß Annäherung an Starkftromanlagen und Kreuzungen mit folchen tunlichft zu vermeiden find; daß zu überfchneidende Eifenbahnen möglichft unter rechtem Winkel und mit nur geringen Spannweiten überkreuzt werden follen. Auch find ftark rauchende Schornfteine, namentlich folche von Fabriken, wegen der fchäd-lichen Einwirkung des mit fchwefeliger Säure gefchwängerten Rauches auf den Draht, zu vermeiden. Auch an hölzernen Stangen können die Sprechleitungen in den Städten angebracht werden, namenentlich in breiten Straßen mit Vorgartenanlagen, und es finden dann häufig die Leitungen in großer Zahl an Querträgern der Stangen Platz; die Anordnung ift dann diefelbe wie an den oberirdifchen Landleitungen.

Sind die Leitungen an den Mauern höher geführter Gebäude, namentlich an Giebelmauern zu verlegen, fo bringt man gewöhnlich Mauerbügel an, welche die Ifolatoren der Sprechleitungen tragen. Diefe müffen aber zur Sicherung der Häufer ftets mit guten Erdleitungen verfehen werden.

Auf die zahlreichen Einzelheiten, die zu beobachten find, um die elektrifche

Schreib- und Sprechanlage nach allen Seiten hin gehörig zu fichern, foll hier nicht näher eingegangen werden; es ift; wie bereits bemerkt, dies vornehmlich Sache der neugebildeten, den Oberpoftdirektionen zugeordneten Telegraphenbauabteilungen. Nur ganz im allgemeinen fei bemerkt, wie es gerade bei den Linienführungen über die Dächer der Häufer hinweg von der größten Wichtigkeit ift, die Baulichkeiten, über denen die elektrifchen Leitungen fortgeführt werden, gegen Blitzgefahr gehörig zu fichern. Es wird auch notwendig, daß alle Stellen auf den Dächern, wo Leitungsftänder aufgeftellt, Mauerbügel angebracht, in irgend einer Weife die Leitungen feftgelegt werden, auch den Arbeitern unfchwer zugänglich gemacht und gehalten werden. Es ift weiter dringend notwendig, daß alle Stützpunkte der Leitungen mit Blitzableitungen verfehen werden, mit ficher zur Erde herableitenden, den fich bildenden atmofphärifchen wilden elektrifchen Strömen fich ficher darbietenden Wegen. Auf flachen Dächern können Rohr-ftänder nicht wohl in den Dachverband eingefügt werden; alsdann ift auf dem Dache ein ftarker Sprengbock herzuftellen und mit der Dachkonftruktion in fichere Verbindung zu bringen. Von der Befeftigung der Rohrftänder an freiftehenden Giebelmauern ift tunlichft nur bei unbewohnten Gebäuden Gebrauch zu machen, weil dabei das mißfällige und hörende Tönen der Leitungen oft bis in die unteren Stockwerke übertragen wird. Jeder eiferne Dachftützpunkt ift gegen Blitzfchlag mit guter Erdleitung zu fichern.

108.

Unterirdifche

Leitungen.

Es gilt allgemein als Grundfatz und ift amtliche Beftimmung, daß für die elektrifche Nachrichtenverbindung über Land, von Ort zu Ort, das Schreibwefen, dagegen für die im Orte verbleibenden Mitteilungen das Fernfprechwefen vorzugsweife in Anwendung kommt, und danach find feitens der ftaatlichen Poft-verwaltung auch die technifchen Einrichtungen getroffen. Aber die Benutzung fremden Eigentumes (wie hierbei die Führung der Leitungen über die Dächer der Wohnhäufer hin) hat ihre Grenzen und führt leicht zu Mißftänden oder Mißhelligkeiten; deshalb empfiehlt es fich, in großen Städten mit fehr lebhaftem, kauf-männifchem und induftriellem Betriebe trotz der höheren Koften auch die Sprechleitungen durchweg unterirdifch zu führen und mit den vom Lande, von anderen Städten herkommenden, für das Schreiben über Land beftimmten, zumeift unter den Bürgerfteigen eingebetteten Kabeln zufammenzulegen, foweit fie in den Straßen der Stadt unterirdifch denfelben Weg verfolgen — nach den einzelnen Sprechftellen hin — und von diefen auf dem gleichen Wege in befonderen Kabeln nach dem Poftgebäude zurückzuführen.

In bezug auf die baulichen Einrichtungen des Poftgebäudes ergeben fich dann noch manche Änderungen als notwendig; auch manche Vereinfachungen als zuläffig, namentlich durch den Wegfall von Leitungsanlagen auf den Dächern der Häufer in der Stadt, fowie eines türm- oder kuppelartigen Aufbaues auf dem Poftgebäude zur Aufnahme der Ifolatoren für die Fernfprechleitungen, die meiftens in mehreren Teilen der Stadt zu den einzelnen Fernfprechftellen führen, und für die Rückleitungen von diefen nach dem Poft- und Telegraphengebäude.

109.

Fernfprechfaal

und

Die baulichen Einrichtungen im Inneren der Poft- und Telegraphengebäude werden dann meift fo getroffen, daß der Bauteil, welcher den Apparatfaal enthält, Kabeizimmer. noch um ein Stockwerk höher geführt wird und den Fernfprechfaal aufnimmt, in welchem die Fernfprechleitungen beginnen, die nach den einzelnen Fernfprechftellen der Stadt hinführen, und nach welchem die Antwortleitungen zurückführen. In diefem Fernfprechfaale finden die das Fernfprechen beauffich-tigenden Beamten ihren Arbeitsplatz, und für diefen Zweck find feine räumlichen

Einrichtungen getroffen. Wie im darunterliegenden Apparatfaale ift auch hier für Batterie und Erdleitung Sorge zu tragen.

Die in ftarken Bündeln von Kabeln unter den Bürgerfteigen an das Pofthaus herankommenden elektrifchen Leitungen, zum Schreiben fowohl wie zum Sprechen, die fämtlich hier eingeführt werden müffen, werden in ein befonderes Kabelzimmer gebracht, dort geordnet ausgelegt und ein jedes mit feiner befonderen Beftimmung bezeichnet. Refervekabel dürfen dabei nicht vergeffen werden, namentlich, wenn die Anlage noch mehrerer Fernfprechftellen in Ausficht zu nehmen ift.

Zur Ausftattung des Fernfprechfaales gehört, ebenfo wie für diejenige des Telegraphenfaales und die einer jeden Fernfprechftelle, die Einrichtung einer Batterie und eines Blitzableiters.

110.

Fernfprech-

dienft

und

Bauliches.

ui.

Wohnung

des

Vorftehers.

Die Tätigkeit der Beamten im Fernfprechdienfte ift ziemlich einfach. Es wird einem jeden von ihnen die Beauffichtigung einiger Fernfprechftellen übertragen, je nachdem diefe ftärker oder in geringerem Maße in Anfpruch genommen werden. Alle Sprachleitungen in der Stadt beginnen und endigen im Fernfprechfaale der Telegraphenftation (bei geringem Fernfprechverkehr im Apparatfaale oder einem feiner Nebenräume). Jede Sprechleitung ift mit einem Tifchplatze im Fernfprechfaale verbunden, und fobald die Leitung, in Betrieb gefetzt, telephonifch angerufen wird, d. h. fobald Strom in fie eintritt, kennzeichnet fich dies durch einen glühenden (leuchtenden) Knopf auf dem Tifche, der aber alsbald erlifcht, fobald der elektrifche Strom unterbrochen wird. Der beauffichtigende Beamte hat es in der Hand, vermittels des Fernfprechers und des Fernhörers fich mit dem Benutzer der elektrifchen Leitung zu verftändigen, durch einen Druck den Strom zu beleben oder zu unterbrechen und damit zu regulieren. An abgelegenen Fernfprechftellen übernimmt zumeift ein Beamter einer nahe gelegenen Pofthilfsftelle die Beauffichtigung der nächften, vom Publikum benutzten Fernfprechftelle. Die Fernfprechftellen felbft find, wie bereits bemerkt, gewöhnliche kleine Zimmer, meift im Erdgefchoß gelegen und leicht zugänglich; die elektrifche Fernfprechleitung geht ihnen zu entweder vom Dache her oder aus einem Kabel vom Bürgerfteige her und kehrt in derfelben Weife, auf gleichartigem Wege, nach dem Poftgebäude zurück. Der Fußboden des Sprechzimmers muß durchaus trocken fein; Fernhörer und Fern-fprecher find an der Wand angehängt, zur Benutzung fertig.

h) Dienftwohnungen.

In den europäifchen Kulturftaaten ift es allgemeiner Gebrauch, daß der Vor-fteher einer Behörde, möge deren Tätigkeit einen engeren oder weiteren Kreife der Verwaltung umfaffen, im Dienftgebäude auch Wohnung für feine Familie erhalte. Dies gefchieht vor allem aus dem Grunde, weil es von befonderem Werte ift, und dies gilt namentlich für die Poft, daß der Vorfteher der Behörde, des Amtes, möglichft zu jeder Zeit bei der Hand fein könne, um ordnend einzugreifen, fobald durch irgend einen Vorgang der geregelte Gang der Gefchäfte eine hörende Unterbrechung erleidet.

Die Lage der Dienftwohnung im Haufe ift demgemäß auch bei dem Neubau des Häuf es bereits fo feftzuftellen, daß einerfeits der geregelte Dienft keinerlei Erfchwernis erfährt, daß andererfeits der innere Zufammenhang der Wohnräume den Anforderungen der Zweckmäßigkeit und der Bequemlichkeit entfpricht. Außer der Dienftwohnung des Leiters der Behörde oder des Amtes noch eine zweite Dienftwohnung auszubauen und einem der Räte vorläufig zu überweifen, um

fpäterhin, im Falle des Bedarfes, die Wohnräume in Dienfträume umwandeln zu können, davon ift man mehr und mehr abgekommen, weil nur feiten etwas Zweckmäßiges dabei erreicht wird. Erweiterungen der Dienfträume gewinnt man in der Regel beffer durch zweckentfprechende An- und Umbauten. Jedoch find die örtlichen Verhältniffe dabei hauptfächlich maßgebend.

Für die Überweifung einer Familienwohnung an die Räte oder Mitglieder der Behörde zu forgen, übernimmt die Staatsverwaltung nur unter ganz be-fonderen Verhältniffen, überläßt dies vielmehr in der Regel den betreffenden Beamten felbft gegen Gewährung eines Wohnungsgeldzufchuffes.

112.

Wohnung

des

U3-

Ol

cc

Gewöhnlich wird aber im Dienftgebäude einer Behörde neben der Dienft-wohnung des Chefs noch eine Dienftwohnung für einen Unterbeamten hergeftellt, Hauswarts. welcher die Obliegenheiten eines Hauswarts zu verfehen hat: die Säuberung und Lüftung der Flure und Treppen, die Säuberung, Heizung und Lüftung der Arbeitszimmer der Räte, wie der Schreibftuben der Hilfsarbeiter ufw. Die Familienwohnung des Hauswarts, beftehend gewöhnlich aus Stube, Schlafkammer, Küche, Bodenkammer und Kellerraum, findet meiftens Platz in einem weniger hervortretenden Teile des Haufes, an einer Hoffeite, in einem Nebengebäude, in einem Obergefchoß ufw. Es ift wünfchenswert, daß ihr Inhaber fich im Haufe und in feiner Nähe zumeift aufhalte, daß er ein älterer, ruhiger Mann fei, daß auch feine amtlichen Obliegenheiten vornehmlich im Pofthaufe zu erfüllen find, unterbeamten Außer diefem Hauswart find aber im Poft- und Telegraphendienfte Unter-wohnungen. beamte in fo großer Zahl erforderlich und befchäftigt, wie wohl bei keiner anderen Behörde. Zu diefem Dienfte find im allgemeinen außer Lefen, Schreiben und Rechnen nur wenig andere Kenntniffe erforderlich, dagegen für den Poftunter-beamten und Poftboten defto mehr Zuverläffigkeit, Ehrlichkeit, Treue und Pünktlichkeit. Denn wo wird einem Boten fo viel an Wertgegenftänden anvertraut als den Briefträgern der Poft, und namentlich den Geldbriefträgern, den Überbringern von hohen Wertfendungen in den Städten und weit über das Land hinaus bei Tag und Nacht!

In den ausreichend dicht bewohnten Städten und Ortfchaften überläßt es die Poftverwaltung zumeift auch ihren Unterbeamten, unter Gewährung ausreichender Mietentfchädigung fich felbft im Wege der Anmietung die erforderliche Familienwohnung zu befchaffen; aber oft treten auch Verhältniffe ein, in denen es der Poftverwaltung geboten erfcheint, ihren Unterbeamten durch amtliche Bautätigkeit zu Hilfe zu kommen.

Bei der außerordentlich lebhaften Entwickelung der induftriellen Verhältniffe im Deutfchen Reiche feit dem letzten Viertel des XIX. Jahrhunderts find mehrfach ausgedehute Fabrikunternehmungen, namentlich Bergwerks- und Hüttenanlagen, in freiem Felde entftanden, entfernt von dichter bewohnten Ortfchaften, hauptfächlich zur Ausnutzung der eigenen Naturprodukte der Gegend, befonders des Erdreiches — namentlich Berg- und Hüttenanlagen zur Gewinnung und zur Verarbeitung an Ort und Stelle. Ausgedehnte Fabrikanlagen haben fich gebildet; Eifenbahnen find durch das Landgebiet geführt und ein Bahnhof angelegt. Der rafch heran-gewachfene Verkehr und die ftarke Befiedelung haben es notwendig gemacht, auch befondere Poftämter dafelbft einzurichten, neue Poftgebäude zu erbauen, welche nun die Zentralpunkte des Verkehres bilden. Und nun müffen auch für die Poftbeamten jeder Art Wohnungen befchafft werden, Dienftwohnungen in unmittelbarer Nähe des Poftdienftgebäudes; denn Bauunternehmer find nur feiten vorhanden, die auf eigene Gefahr Mietwohnhäufer erbauen und erhalten möchten.

Eine befonders bedeutfame Fürforge der Poftverwaltung bezieht fich hierbei auf Stellung und Haltung ihrer Unterbeamten. Je mehr die Verkehrsverhältniffe eines Landes oder Ortes fich entwickeln, defto mehr bekommt die Poftverwaltung mit Geld- und Wertfendungen zu fchaffen; defto mehr braucht fie durchaus zu-verläffige Boten, die mit der perfönlichen Zuteilung der Wertgegenftände betraut werden können. Dies find durchweg Unterbeamte, und diefe (allermeift ausgediente, an ftraffe Ordnung gewöhnte Soldaten) haben faft durchweg recht fchweren, weil fehr verantwortlichen Dienft.

Hauptfächlich für folche Verhältniffe find auch im Februar 1902 vom Staats-fekretär des Reichspoftamtes befondere Beftimmungen getroffen worden. Um für die Wohnungen der Beamten und Unterbeamten der Poftverwaltung Häufer zu befchaffen, foll zunächft verfucht werden, folche im Wege der Anmietung zu erlangen. Weil nicht vorherzufehen ift, wie folche neue Unternehmungen fich entwickeln werden, überläßt man gern der Privatfpekulation die erfte Anlage, weil diefe eher die Nachteile eines Mißlingens zu ertragen vermag, eine anderweitige Ausnutzung der hergeftellten Baulichkeiten der Privatfpekulation viel eher ermöglicht ift als der auf beftimmt abgegrenzte Richtungen des Schaffens ein-gefchränkten Staatsverwaltung, welche vorhandene Bedürfniffe zu befriedigen, Schädlichkeiten abzuwehren, aber von Spekulationen fich fernzuhalten hat. In erfter Linie foll daher Bedacht genommen werden, Wohnungen durch Anmietung zu befchaffen, und nur, wenn dies nicht gelingt, foll Befchaffung durch Ankauf oder durch Selbfterrichtung erfolgen. Diefe erfolgt ftets in der üblichen Weife, wie überhaupt bei Neubauten für fiskalifche Rechnung: durch Übertragen an zuverläffige Unternehmer auf dem Wege der Unterbietung. Es wird hierbei noch befonders zur Vorficht bei Brunnenanlagen auf-merkfam gemacht.

Bezüglich der Große und Einrichtung der Unterbeamtenwohnungen ift es zunächft durchaus wünfchenswert, die Wohnungen nicht in ftädtifcher Weife hart aneinander zu preffen oder gar zwei- oder dreifach übereinander zu fetzen, fondern fie durchweg im Erdgefchoß zu halten und einzeln freizuftellen; denn der Zwang hoher Bodenpreife herrfcht im freien Lande wohl nur ganz ausnahmsweife, bloß etwa in engen Gebirgstälern, die bei folchen Anlagen wohl fehr feiten in Betracht kommen können.

Für eine der Poftunterbeamtenwohnungen genügt meiftens eine Wohnftube, eine Schlafkammer, eine Küche, davor ein Hausflur mit Hauseingang und Zugängen zu Küche, Stube und Keller, wie mit einer Treppe zum Bodenraum; das Wohnzimmer mit zwei, Küche und Kammer mit je einem Fenfter, die Küche nicht zu klein, in etwa ²/₃ der Größe des Wohnzimmers, die Gefchoßhöhe nicht unter 3 m im Lichten. Die Heizungseinrichtung wird zweckmäßig fo getroffen, daß die Küche einen Kochherd zur Benutzung im Sommer erhält, und daß der Ofen des Wohnzimmers feine Heizung und die Befchickung als Kochofen von der Küche aus erhält. Der Fenfterachfenabftand ift nicht unter 2,50m zu nehmen. Fig. 14 bis 17 veranfchaulichen einige Grundriffe von Unterbeamten-Familien-wohnnäufern.

Die Bauweife der Unterbeamten-Wohnhäufer ift durchaus einfach zu halten, zumeift wohl maffiv in Ziegelputzbau oder in Ziegelbau mit Ausfugung und die Dachgiebel in Fachwerk mit gefugter Ziegelausmauerung, wie es in der betreffenden Umgegend Gebrauch ift. Auch das Dach ift, der Übung des Landes gemäß, mit Ziegeln oder mit Schiefer zu decken.

In Gebirgsgegenden, wo der Fachwerkbau allgemein in Anwendung fteht, wie in Thüringen, im Harz, in Franken ufw., und wo die Bekleidung der äußeren Wandflächen mit Schiefer vorzüglich die Winterkälte abwehrende Umfchließungen gibt, ift diefe Bauweife, felbftverftändlich mit dem Schieferdache in Anwendung zu bringen. Überhaupt ift im offenen, freien Lande, fobald es fich vornehmlich um das Zweckmäßige und Nützliche handelt, auch das Schöne aus diefem herzuleiten, nicht aus nachgeahmtem Fremden anderer Völker und Zeiten.

Von ganz befonderer Wichtigkeit ift es aber, daß man das Wefen des Ländlichen und Volkstümlichen, wie es aus dem naiven Umgänge mit der freien Natur hervorgegangen ift, zu bewahren fucht, das urdeutfche Wohnen und Wefen im offenen Lande, nicht, wie es von feften Mauern eingefchloffen, geworden ift. Denn zum Wohnen im freien, offenen Lande gehört auch der freie Umgang mit der freien Natur. Und bei der Herftellung diefer Dienftwohnungen darf dies nicht unberückfichtigt bleiben; denn ihre Bewohner find zum größten Teile Kinder diefes freien, offenen

Fig. 14.

Fig. 15-

K Ł mm .

Flur

Flur

Flur

p==T

NI

[7

Küche

Stube

Kimm.

S t ul> &

s til e

Kamm.

Einfchoffig für eine Familie.

Einfchoffig für zwei Familien.

Fig. 16.

Fig. 17.

Küche

Kammer

Boden-r am.

S c ä e Ji-

raum.

Stuli

Stube

Xammcf

2,50.......

.3,00.

...2,60.

Zweifchoffig für zwei Familien.

1:250

15>»

■e

1    2    3    4- S 6    7    8    9    10    11    12    13

I ,    , I I I    ■ I » 1 » I ■ j I 1 I -t—

Familienwohnhäufer für Poftunterbeamte.

Landes, als Beamte der Poftverwaltung zumeift auch ausgediente Soldaten, die fich im Dienfte gut geführt haben und ihrer Treue im Dienfte die Verforgung im Amte für die Lebenszeit verdanken, gewöhnt an Ordnung und Pünktlichkeit und Treue, zum größten Teile auch von Jugend auf aus dem Landleben hervorgegangen und mit der Natur vertraut. Und die Meiften fühlen fich glücklich, wenn fie in ihren dienftfreien Stunden fich mit der Natur befchäftigen können, verrichten dann auch um fo freudiger ihren verantwortungsvollen Dienft. Und in der Tat gibt es für einen gefunden und wohlerzogenen Menfchen jeden Standes auch wohl kaum irgend eine befriedigendere Befchäftigung in Mußeftunden, als eine Pflege der freien Natur, als einen harmlofen Umgang mit ihr. Darum gehört zu einer Wohnung im offenen Lande ftets ein Garten mit grünem Rafen, mit blühenden Gebüfchen, mit Früchte tragenden Bäumen, mit duftenden Blumenbeeten und aroma-tifchen Küchenkräutern; ein Garten, in welchem der Hausherr Obftbäume pflegen und abernten, die Hausfrau Kräuter und Gemüfe fäen, züchten und ernten kann, wo Beide aber am Blühen, Duften, Wachfen und Reifen aller Arten fich erfreuen können.

Und noch weiter dürfen wir gehen mit unteren Anfprüchen an die Natur. Auch im Tierreiche unterhält die Mutter alles Lebens fortgefetzt freundliche Beziehungen zum Menfchen-gefchlechte, deffen Angehörige ja der Beihilfe, ja des Opfers vieler Tiere zum eigenen Leben fo vielfach bedürfen. Eine auf dem offenen, freien Lande lebende Familie will zur Vervollftändigung ihres Haushaltes auch felbft Haustiere halten und auch felbft züchten. Und fo gehört zu einem Haushalte auf dem Lande naturgemäß auch ein kleiner Viehbeftand, etwa eine Ziege oder deren zwei, einige Hühner und Tauben, Enten und Gänfe; und zur Pflege diefes kleinen Viehftandes ift neben dem Garten noch ein kleiner Hofraum erforderlich, nebft Stall zur Unterkunft der kleinen tierifchen Hausgenoffenfchaft. Solche Nebenräumlichkeiten für die dem Tierreiche entfproffenen Mitglieder des Familienhaushaltes den Dienftwohnungen der Beamten hinzuzufügen, welche der Anhänglichkeit an den altangeerbten, natürlichen Wohnungsbedürfniffen auch im Beamtenftande treu geblieben find, follten die Staatsbehörden nicht unterlaffen. Ein folches Entgegenkommen kann nur dazu beitragen, das Volk und feine Vertreter im Organismus des Staates enger, fefter und ver-ftändnisvoller zufammenzuhalten und damit die Blüte und das Gedeihen des gefamten heimatlichen Kulturlebens zu fördern.

5. Kapitel.

Ausgeführte Gebäude für Poft- und Telegraphenämter.

Um die im vorftehenden befprochenen Einrichtungen an einzelnen Beifpielen zu zeigen, follen im folgenden die Pläne von ausgeführten Poft- und Telegraphengebäuden, wenn auch meiftens nur in Grundriffen, vorgeführt werden. Die Auswahl ift vorzugsweife aus den neuen Baulichkeiten des Deutfchen Reichs-Poft-gebietes getroffen worden; aber bei der Überfülle der in den letzten 30 Jahren ausgeführten Gebäude diefer Art war es um fo fchwerer, dabei das Richtige zu treffen, als im Laufe diefer Zeit auch eine andauernde Entwickelung des Baugedankens fich vollzogen hat und eine fchablonenmäßige Behandlung des Planes durchaus vermieden, vielmehr der wechfelvollen Örtlichkeit, wie diefe fich fowohl in der Geftaltung des Baugeländes, als auch in der Eigenartigkeit des Verkehres kundgibt, fo vollauf als möglich Rechnung getragen wird.

Einen ganz erheblichen Einfluß auf die Gebäudebildung hat in neuefter Zeit namentlich die Einführung des Fernfprechwefens und ganz befonders die Aufnahme der Vermittelungsämter der Stadt-Fernfprecheinrichtungen in die Poft-gebäude ausgeübt. Da die Fernfprechleitungen meiftens oberirdifch über die Häufer hinweg geführt werden, fo wurden überall auf den Poftgebäuden zur Aufnahme der Abfpanngerüfte der Drahtleitungen gerüftartige Aufbauten über den Dächern erforderlich. Letztere werden meiftens ähnlich, wie die Stützgerüfte auf den Häufern der Stadt, aus Eifen hergeftellt und im Holzwerke des Daches befeftigt. Da dies aber mit vielfachen Unzuträglichkeiten verbunden ift, mußte oft zur Errichtung von befonderen Fernfprechtürmen übergegangen werden, wenn es fich nicht ermöglichen ließ, das Abfpannen und Einführen der Fernfprechleitungen in bereits vorhandenen kuppelförmigen Dachbildungen zu bewirken. Den Aufbau von Türmen, die allerdings als ein fehr wirkfames Motiv für die architektonifche Ausbildung der Faffaden willkommen zu heißen find, hatte man vorher aus Erfparungsrückfichten möglichft vermieden; bei der immer weiter um fich greifenden Ausdehnung des Fernfprechwefens über das ganze Land hat fich der Bau der Türme als unumgänglich notwendig erwiefen. Dabei find die verfchiedehften Geftaltungen verfucht worden. In kleineren Städten genügt es, im oberen maffiven Turmgefchoß in die gehörig groß anzulegenden

114.

Allgemeines.

Fenfter ftarke eiferne Rahmen feft einzumauern, zwifchen denen alsdann die aus Winkel- oder U-Eifen hergeftellten wagrechten Träger der Abfpannifolatoren be-feftigt werden. Die fonftige Geftaltung des Turmes, namentlich die Ausbildung feiner Bekrönung und des Helmabfchluffes, folgt dann hauptfächlich architekto-nifchen Rückfichten. Häufig wird auch, bei größerem Betriebe, das ganze oberfte Turmgefchoß als Eifengerüft ausgebildet und zur Aufnahme der Abfpannifolatoren eingerichtet. Selbftverftändlich muß dann auch die ganze Bekrönung und Helmbildung aus Eifen mit Metalldeckung hergeftellt werden.

Fig. 19.

Fig. 18.

ai

Pack-

Wach-

kam.

zim-

4L

Brief^ o/prägoT

Eine weiterhin gebräuchliche Form ift die, daß der Turmhein felbft als Ab-fpanngerüft der Fernfprechdrähte ausgebildet wird. Er wird dann entweder als Kuppel geftaltet, oder er erhält Pyramidenform. Dann muß auch eine fefte Ver-fteifung der Eifenkonftruktion in fich und eine genügende Verankerung mit dem Mauerwerk des Turmes ftattfinden, damit nicht bei einfeitigem Zuge ein Kanten oder ein Verfchieben der Konftruktionsteile ftattfinden könne. Einfeitiger Zug tritt aber fehr häufig auf, weil die Fernfprechleitungen fehr oft vorzugsweife aus nahezu gleicher Richtung an das Poftgebäude herankommen. Danach find bei den zahlreichen Neubauten neuerer Poftgebäude die verfchiedenften Helmformen in Anwendung gebracht worden. Ift die Zahl der Fernfprechanfchlüffe fehr groß, fo geftaltet fich auch das Ab-fpanngerüft umfangreicher und erhält dann gewöhnlich die Form einer qua-dratifchen oder mehrfeitigen Kuppel, die den Architekturformen des Gebäudes entfprechend ausgebildet wird.

4?.

Eing. a fair

Schalter-11 Dienst-

zim."

Dienst-

zun.

*s\

Einfachftes

Poftgebäude.

Poftgebäude zu Buttftedt.

V500 w. Gr.

Soll das oberfte Turmgefchoß die Abfpannvorrichtungen aufnehmen, fo ftellt man es aus vier oder acht eifernen Pfeilern her, die entweder aus U-förmigen Eifen und aus Flacheifen zu-fammengenietet find, oder man ftellt diefe Pfeiler und Pfoften aus drei bis vier fchmiedeeifernen Rohren her, die in kurzen Abhanden von eifernen Ringen zufammengehalten werden. Zwifchen diefen Säulen werden dann die U-förmigen wagrechten Ifolatorträger eingefpannt. Bildet der Helm den Träger der Abfpannifolatoren, fei er kuppelförmig oder pyramidal geftaltet, fo wird er aus kräftigen Eifenrippen gebildet, die ebenfalls gewöhnlich aus U-Eifen zufammengefetzt und an denen die wagrechten Träger der Ifolatoren befeftigt find. Inwieweit eine Verfpannung der Kuppel oder des Helmes im Inneren erforderlich ift und wie die Befeftigung am Unterbau ftattfinden muß, ergibt der einzelne Fall.

Die Leitungsdrähte enden an den Ifolatoren; von da führen Bleirohrkabel, die in Rinnen zufammengelegt werden, in das Innere, und zwar zunächft in einen Raum, womöglich über dem Vermittelungszimmer, wo fie in Spitzenblitzableitern endigen. Von da aus werden die einzelnen Leitungen nach den Klappenfehränken im Vermittelungszimmer geführt.

Bei der Darftellung einzelner ausgeführter Poftgebäude foll mit den kleinften und einfachften begonnen werden in allmählichem Fortfehreiten zu den umfangreicheren und zufammengefetzteren. Die kleineren Pofthäufer werden, wie bereits bemerkt, faft durchweg als gemietete Gebäude hergeftellt, während die gefamte Einrichtung von der Poftverwaltung vorgefchrieben wird. Meißens find es maffive

Gebäude, mit Feinziegeln verblendet; jedoch ift Putz der Außenwände und felbft Fachwerkbau unter Umftänden zuläflig.

Fig. 20.

In Fig. 18 ift der Grundriß des einfachften Pofthaufes dar-geftellt, wie es vielfach an kleinen Orten errichtet wird.

Durch den Hausflur gelangt man in den Schalterflur und zugleich zum Treppenflur, der zu der im Obergefchoß liegenden Wohnung des Poftverwalters führt. Neben dem Schalterflur liegt rechts das Dienftzimmer, mit erfterem durch den Brieffchalter und eine Tür verbunden. Im Dienftzimmer findet der gefamte innere Poftdienft: Abfertigung, Entkartung, Telegraphendienft, ftatt. Die hinter dem Schalterflur angeordnete Packkammer ift mit erf terem durch den Paketfchalter verbunden. Das Ein- und Ausladen der Pakete wird entweder durch die Hoftür unter der Treppe oder durch einen Seiteneingang vor der Treppe bewirkt. Neben der Packkammer ift ein Nebenraum zum nächtlichen Aufenthalte eines Unterbeamten oder zur Aushilfe im Dienfte angeordnet. Hinter dem Haufe befindet fich ein Hofraum mit Schuppen und Abort und wenn möglich ein Garten ; dieZufahrtzum Hofe gefchieht an der Giebelfeite neben der Treppe.

Fig. 19 zeigt die Anordnung eines kleinen Pofthaufes, an einer Straßenecke gelegen, ausgeführt zu Buttftedt (in Thüringen).

Durch den einen Vorbau bildenden Windfang gelangt man zum Schalterflur, der Brieffchalter und Paketfchalter aufweift; Dienftzimmer (Expeditionszimmer) und Packkammer münden nach dem Flur; die Packkammer fteht in Türverbindung mit dem Dienftzimmer und dem Briefträgerzimmer. Das Ein- und Ausladen gefchieht von der Packkammer durch den Flur über eine Ladebühne nach dem Pofthofe. Der Weg zum Amtszimmer des Poftmeifters geht allerdings durch das Briefträgerzimmer; indeffen ift dies ohne Nachteil, da diefes Zimmer nur einige Male des Tages auf kurze Zeit benutzt wird. Im Obergefchoß befindet fich die Wohnung des Poftmeifers.

Der Grundriß eines etwas größeren Poftgebäudes, und zwar desjenigen am Marktplatze zu Arnftadt (in Thüringen), diene als Beifpiel eines Pofthaufes mit fchmaler Vorderfront (Fig. 20 u. 21²).

115-

Einfachsftes

Poftgebäude.

'r:¹ iJglHUh

- * / s T TT /    ,-T* - * * -    •- ■ J ~ v - Tr. r :VT

mm

... *

; !..

?.?■

L-

■‘TT f

,    -i*—

^—f...—f-|__4____{■—4___J l

10 987654321

H » 1¹1¹1¹1¹1¹1 '-Et

Faffade.

Fig. 21.

tJ

116.

Poftgebäude

zu

Buttftedt.

Brie Ftr.

Toi

Vorston

Sch alter zim..

En tot gu

■%

CĆ

Pi

Tuacket-! annafaiQ

~G

Abfertiger

Einer.

aus

1:500

10

15

20"

Erdgefchoß.

Poftgebäude zu Arnftadt⁶).

Arch.: Stier.

117.

Poftgebäude

zu

Arnftadt.

Vom Eingangsflur gelangt das Publikum geradeaus zu den Schaltern; der Schalterflur mit Brieffchalter und Paketfchalter, die ganz in Schmiedeeifen und Glas ausgeführt find, erhält das Licht durch Dach und Decke; das Schalterzimmer für Brief- und Geldannahme und -Ausgabe dient zugleich für zwei Telegraphenapparate. Die Paketannahme fteht mit dem Schalterzimmer in Türverbindung. Hinter der Paketannahme ift die Paketniederlage mit Ladetür und Ladebühne am Hofe angeordnet. Im Raume vor dem Schalterzimmer findet die Entkartung und Abfertigung ftatt; daran ftoßen das Zimmer des Amtsvorftehers und das Briefträgerzimmer. An der linken Seite ift ein zweiter Eingangsflur vorgefehen, der nach dem Treppenhaufe und zum Durchgang nach dem Hofe führt. Neben dem Eingangsflur für das Publikum befindet fich das Fernfprechzimmer; das Wartezimmer ift in einem benachbarten Gafthofe untergebracht. Auf dem Pofthofe, deffen Zufahrt von einer Nebenftraße aus ftattfindet, ftehen Wagenfchuppen, Aborte ufw. In Fig. 20 ift die Faffade diefes Pofthaufes zu Arnftadt, nach dem Entwürfe von Stier, in lederfarbigem Ziegel und grauem Sandftein ausgeführt, dargeftellt.

118.

Poftgebäude

zu

Weida.

Durch Fig. 22 ift der Grundriß des Pofthaufes zu Weida (in Thüringen) ver-anfchaulicht; es ift am Zufammentreffen dreier Straßen und in fteil anzeigendem Gelände gelegen.

Fig. 22.

pacVka*-

Durch einen kleinen Vorflur (Windfang) gelangt man zum Schalterflur, nach welchem einerfeits die Briefannahme und -Ausgabe und andererfeits die Paketannahme und -Ausgabe münden. Lage und Beftimmung der übrigen Räume find aus dem Plan erfichtlich. Die Ein- uud Ausfahrt zum Hofe befindet fich an einer der Seitenftraßen. Im Obergefchoß ift die Wohnung des Poftmeifters untergebracht. Die Außenmauern find in Putzbau gehalten, die Fenfter- und Türgewände aber aus roten Formziegeln ausgeführt, die Gefimfe aus rotem Sandftein. Die weißen Putzflächen find in dekorativer Weife farbig bemalt.

PacW'U u. W⁵3-

119.

Poftgebäude

Ab fertigj. Bitka

rt.

zu

Frauftadt.

Annahme

-Ansj.

Als Beifpiel eines kleineren Poftgebäudes an einer Straßenecke find in Fig. 23 bis 25 die Grundriffe und die Schaufeite des Poftgebäudes zu Frau-ftadt (in der Provinz Pofen) mitgeteilt.

Der Eingang zu den Schaltern ift an die Straßenecke gelegt; die Schalterhalle erhält Licht von beiden Straßenfeiten.

Poftgebäude zu Weida. Vsoo w- °r-

Daran fchließen fich das Annahmezimmer, die Entkartung und Abfertigung, die Paketannahme nebft Packkammer, das Briefträgerzimmer und das Amtszimmer des Vorftehers. Das Wartezimmer liegt im Obergefchoß, daneben ein für Dienftzwecke verfügbares Zimmer. Die übrigen Räume des Obergefchoffes bilden die Dienftwohnung des Poftamts-Vorftehers.

In Fig. 23 ift eine Darftellung der Faffadenausbildung gegeben. Der Sockel befteht aus Bruchfteinmauerwerk von Granitfindlingen; darüber befindet fich eine Backftein-Architektur aus roten Verblendziegeln mit dunkeln Glafuren. Über der Vorhalle ift ein Turmausbau hergeftellt, der das flache Dach überragt und die Poftuhr trägt.

120.

Poftgebäude

zu

Befondere Sorgfalt verlangt die architektonifche Ausbildung der Poftgebäude in Badeorten, die in ländlicher Umgebung zahlreiche Baulichkeiten in zierlichem Liebenftein. Villencharakter enthalten. Das Poftgebäude darf diefen gegenüber fich nicht durch allzu fchlichte Nüchternheit auszeichnen. Als Beifpiel ift in Fig. 26 bis 28 in zwei Grundriffen und einem Schaubilde das Poftgebäude zu Liebenftein (in Sachfen-Meiningen) dargeftellt; das Haus fteht frei im Garten.

Das Kellergefchoß ift, ebenfo wie das Erdgefchoß, maffiv hergeftellt, der Sockel mit poly-gonifch hammerrecht bearbeiteten Porphyrbruchfteinen bekleidet, Fenfter- und Türumrahmungen aus fcharriert bearbeiteten Werkfteinen aus Porphyrtuff des Thüringer Waldes, die glatten Mauerflächen in Mörtelputz gehalten. Das Ober- und das Dachgefchoß find in Holzfachwerk ausgebildet, das Holzwerk dunkelbraun angeftrichen und die Ziegelausmauerung der Fache mit Mörtelputz überzogen. In der Gefamterfcheinung ift der Charakter des thüringifch-fränkifchen Holzbaues feft-gehalten, wie er fich an zahlreichen, wohlerhaltenen ländlichen Gebäuden des XVI. und XVII. Jahr hunderts zeigt. Die Abmeffungen find fowohl im Grundplane, als im Aufbau möglichft ein-gefchränkt. Die Höhe des Erdgefchoffes beträgt im Lichten 3,50 m und diejenige des Obergefchoffes 3,20 m.

mmmm®

3#Jil

’i

ftijLreM

fl§- ]9w

mm

11

iläSHEBl

n«

-Igł

it

1    2    3    4-5

t-M -M » I ■ l ■ l

1:250

7    3    9    10    11    12    13

-H I * I U H U « I

Fig. 24.

| Vorsteh.

Brieftr.

Äbfertig.

u.

Entiart.

Brief-pp. Annahme u Ausgabe

mi

i Packet-Packkammer Annahmen J Aus g.

Schal

et halle

Erdgefchoß.

Fig. 23.

Faffade.

14.    15m

J-H

äKawaaeil

Uzi

■ii

=j

Bi

SST—

■

~TCI

Pi

mm

■!" ;

ffl

! !'

fei

1:500

10 987654321    0

Fig. 25.

Woh-

ny

10

15

20*»

/artezim.

Verfilgti.

-nun g

des

Post- I -amts- I Vor- l-stehers

Obergefchoß.

Poftgebäude zu Frauftadt.

Das Erdgefchoß enthält die Dienfträume, einen kleinen, als Windfang dienenden Vorflur, den Schalterflur mit einem Brieffchalter und einem Paketfchalter und das Schalter-Dienftzimmer für den Briefverkehr; in letzterem wird zugleich der Entkartungs- und Abfertigungsdienft bewirkt; auch find dafelbft zwei Telegraphenapparate für Morfe-YSeirltb aufgeftellt, die während der Kurzeit fehr ftark in Anfpruch genommen werden. Die Packkammer mit dem Paketfchalter für Annahme und Ausgabe ift nach außen mit einer Ladetür verfehen, welche die Verbindung mit der

Fig. 26.

****■"

”1

.y

Ł.

//./--**»«

y • t)

*7 . ' " 1:

st

I ............

.5

t.3 ft» &

►'SU

glf TTT1 |fv| WhXJ:

ÄI

L*Jf li- jf

Ł1 m

f*

"Y

;V.

Y-

•tir- ..

s. f.

■i

Wj

Schaubild.

Fig. 27.

Fig. 28.

Tels

B T i e f t r.

PacTikam

IL

egr-

I -Amtszim.

_[J

|)Srief-fp.Annâhne

Ł

Ausj.

Il Wachtz. I

h-“—I

Vor s tel.

Z i 1-

Sjeisei]

Xüche i

Îacbtîl - Annahme I

Schalterflur

Ole

Vorflurj

T Tu t

V500 w. Gr.

Zia m e x

Fini

J F 1 11 x

V/

Z 1 1-

.m e r

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

Poftgebäude zu Liebenftein.

Laderampe an der Durchfahrt zum Hofe herftellt. Ein zweiter Flur, nebft Eingang für die Beamten und für die Einwohner des Haufes, fteht in Verbindung mit der Treppe nach dem Obergefchoß, die in einem runden Turme fich fortfetzt. Aus diefem Flur führen eine Tür nach dem Dienftzimmer und eine zweite nach dem Zimmer des Amtsvorftehers. Hinter diefem liegt noch ein kleines Wachzimmer. Das Obergefchoß ift ganz zur Wohnung des Amtsvorftehers eingerichtet. Die Treppe nach dem Dachgefchoß liegt im Mittelflur, der durch Glasfcheiben in den

Stubentüren ausreichend Licht erhält. Im Dachgefchoß befinden fich nur Nebenräume; der Raum im Turm dafelbft dient zur Aufnahme der Fernfprechleitungen. Auf dem Hofe hinter dem Haufe ift in gleicher Bauart ein Nebengebäude errichtet, die Aborte und eine kleine Wagenhalle enthaltend. Ein geräumiger Garten fchließt fich an.

121.

Poftgebäude

zu

In Fig. 29 u. 30 find die beiden Grundriffe des Poftgebäudes zu Hildburghaufen als Beifpiel eines Haufes für kleinere Städte, auf regelmäßig geftaltetem, angemeffen großem Grundftücke, mitgeteilt. Das Haus fteht an der Straße etwas Hh‘^s' zurückgerückt, fo daß der Zugang durch einen fchmalen Vorgarten führt. Rechts und links vom Haufe find Einfahrten zum Hofe, der in einer Breite von 12,oom fich über die Länge des Grundftückes erftreckt; dahinter ein größerer Garten, in welchen das vom Hofe aus zugängliche Nebengebäude einfpringt.

Der Zugang zu den Schaltern liegt an der linken Seite des Haufes und führt durch einen Vorflur in die 5,50 “ breite und 8,00 “ tiefe Schalterhalle, welche an einer Seite drei Schalter für den Brief-,

Geld- und Telegraphenverkehr und im Hintergründe einen Schalter für den Paketverkehr enthält.

Hinter dem Brieffchalter befindet fich das Zimmer für Annahme und Ausgabe, fowie für die Telegraphenapparate; es ift 7,30m lang und 6,00m tief. Hinter dem Paketfchalter liegen an der Hoffeite der Annahme- und Ausgaberaum für den Paketverkehr und neben diefem die Paketniederlage, zu-

Fig. 30-

Fig. 29.

Packet- I Annahme I Packkam. ti. Aus g. Jj

Entkait g.

unä

B r i eltr.

Il

TI

Atif e;ii g g.n

y Flur

|Vorfl.n

Vorfl,

S ch al t erhall e

Brief-Annahme u. A u s g.

Vorsieh. IKauzlei

Warte z i m.

steh.

Erdgefchoß.

Ober gef choß.

1:500

io

15

10 987654321    0

I » l « I » l « I ■ 1¹1¹1¹1 « I ■ I

Poftgebäude zu Hildburghaufen.

20¹*

gleich Laderaum mit der Ladebühne am Hofe. Die beiden Packräume find getrennt und durch eine breite Tür miteinander verbunden, damit der fehr läftige Luftzug durch den Paketfchalter, welcher während des Ein- oder Ausladens der Pakete leicht entftehen kann, vermieden werde. Neben der Paketniederlage folgt an der Hoffeite mit zwei Fenfterachfen das Zimmer für Entkartung und Abfertigung, welches mit dem Briefträgerzimmer in Türverbindung fteht. Der Zugang für die Briefträger geht durch die Haustür an der rechtsfeitigen Giebelfront über den dort gelegenen Flur, welcher zugleich zum Amtszimmer des Vorftehers und zum zugehörigen Kanzleizimmer führt.

Im Obergefchoß befinden fich die Wohnung des Poftdirektors und das Wartezimmer für Poftreifende (welches, wie in den meiften Poftgebäuden, fehr wenig benutzt wird). Der Zugang zur Gefchoßtreppe liegt an der linksfeitigen Giebelfront hinter dem Vorflur und geht über einen zweiten Vorflur. Die Wohnung im Obergefchoß ift geräumig, und es kann davon ein Zimmer zu Dienftzwecken abgenommen werden, fobald fich ein Bedürfnis dazu herausftellt. Es ift aber für die gute Erhaltung des Gebäudes zweckmäßig, Referveräume nicht verfchloffen und leer ftehen zu laffen, fondera fie in irgend einer Weife zu benutzen und dadurch zugänglich zu erhalten.

Das Gebäude zu Hildburghaufen ift mit lederfarbigen Feinziegeln verblendet; die archi-tektonifch ausgebildeten Teile beftehen aus Sandftein; nur an der Hoffeite zeigt fich reiner Ziegelbau. Die Gefchoßhöhen find im Lichten im Erdgefchoß 4,oom und im Obergefchoß 3,50 m. Das Haus ift mit gewölbten, 2,50m hohen Kellern verfehen, das Dach mit thüringifchem Schiefer auf Schalung und Dachpappe eingedeckt.Jf

122.

Poftgebäude

zu

Suhl.

In Fig. 31 ift der Grundriß des Erdgefchoffes vom Poftgebäude zu Suhl mitgeteilt, und zwar als Beifpiel der Anordnung, wenn Lage und Geftalt des Poft-grundftückes es erforderlich machen, den Eingang zu den Schaltern an die Giebel-

feite des Haufes zu legen. Die Langfront des Haufes geht nach der Tiefe des fchmalen Grundftückes; der Hof umfchließt das Haus an zwei Langfeiten und an der hinteren Giebelfeite.

Fig. 31.

[ Amt s zim

W a c h z.\

VV a r t e - y zim. ii

Vor s t e V

Br 1 e f t r.

Ul

f.

Pack

Alfertig.

"ï

Entkart

Brief jj u. P a c k e t a nn aiiE ? h

P a c ï p t || au s g. Il

Schalls:

kalle

E u g.

Der Eingang zu den Schaltern geht durch eine eingefchoffige kleine Vorhalle; die Schalterhalle nimmt die ganze Breite des Haufes ein und erhält von beiden Seiten und von vorn Fenfter-licht. Links find die Schalter für den Brief-und Geldverkehr, rechts diejenigen für den Paketverkehr angebracht. In der Längsachfe des Haufes liegt ein Mittelgang, von der Schalterhalle aus durch eine zu den Dienft-räumen führende Tür zugänglich, an der hinteren Giebelfeite in eine maffive bis zum Dachgefchoß führende Treppe auslaufend. Im Erdgefchoß wird diefer Mittelgang mit einigen anftoßenden Dienfträumen durch große Bogenöffnungen verbunden, und im Obergefchoß, welches Dienftwohnungen enthält, wird er von vollen Mauern eingefchloffen. Hinter der Schalterhalle find die Annahme- und Ausgaberäume (hinter den zugehörigen Brief- und Paketfchaltern), der Raum für die Abfertigung und die Entkartung und die langgedehnte Packkammer mit Ladebühne angeordnet (die Verfendung von Gewehren und anderen Waffen nimmt die Poft befonders ftark in Anfpruch); auch befinden fich dafelbft das Zimmer für die Briefträger, die nach der im Obergefchoß gelegenen Dienftwohnung des Poftamtsvorftehers führende Haupttreppe, die Amtszimmer des Vorftehers, das Wartezimmer für Poftreifende und ein verfügbarer Raum.

Poftgebäude zu Suhl. — Erdgefchoß.

V500 w. Gr-

Das Haus ift in fchlichten Formen, an diejenigen der deutfchen Renaiffance fich anlehnend, ausgeführt, die Gefimfe und die Ein-faffungen der Fenfter und Türen aus Sandftein

vom Seeberge bei Gotha und die Wandflächen mit lederfarbigen Feinziegeln verblendet; das Dach ift mit Schiefer eingedeckt.

123.

Poftgebäude

zu

Fig. 32 bis 34 zeigen die beiden Hauptgefchoffe und das Schaubild des Poft-gebäudes zu Naumburg a. S. Die hier gegebene Anordnung der Dienfträume Naumburg. ]<ann als normal für Poftgebäude in Städten von 15 bis 20000 Einwohner gelten, fofern nicht befondere Induftrieverhältniffe eine Erweiterung einzelner Räume erfordern und der Bauplatz nicht abnorm geftaltet ift.

Die Schalterhalle liegt in der Mittelachfe des Gebäudes und ift durch einen eingebauten Windfang zugänglich, an deffen Seitenwänden, den Schaltern gegenüber, Schreibpulte für das Publikum angebracht find. Die Schalterhalle nimmt die Tiefe der Vorderzimmer und des dahinter liegenden Mittelganges ein ; die Verbindung mit diefem ift durch drei Bogenöffnungen in der vorderen Mittelmauer hergeftellt, von denen die mittlere, bei weitem größere, als Durchgang frei bleibt, während in den beiden kleineren, feitlichen Bogenöffnungen Kachelöfen aufgeftellt find. (Diefe Anordnung ift jedoch nicht unbedingt zu empfehlen, weil der Raum der Schalterhalle dadurch zu fehr geteilt und der zurückliegende Teil zu ftark verdunkelt wird. Es empfiehlt fich, was auch öfter ausgeführt worden ift, die Öfen in Durchbrechungen der hinteren Mittelwand zwifchen Schalterhalle und Paketannahme, zu beiden Seiten des Paketfchalters, aufzuftellen und fie in folchen Abmeffungen auszuführen, daß fie für die Heizung der beiden genannten Räume ausreichen. Beffer noch hat es fich bewährt, im Keller unter der Schalterhalle eine Luftheizungskammer anzulegen und von diefer aus fowohl Schalterhalle, als auch Paket-Annahmeraum zu erwärmen. Das Freihalten des Raumes ift gerade in der Schalterhalle fehr erwünfcht.)

f-j

/

yfli

m

ma

la

Fig. 32-

I

ma

ïïi‘

f

r_

w

;ï'.

*■ VJ

m

.

LrmmaąŻf«<ąmM»j

f/pSSBm,

mtë

JT

tif ”

I

■

| >i t '• J jm \ .:

fp

.1 rn:

mmmm

mlflm

lis

■ *

* ■■ '

V

......

■

₈

mgiim

■

t

■

:

^ n x

■ i

i

:    m.

k

Ü

*

Nf !

m

»ä**

%

:

%

;

.

"

:

\

'I:

m

.

Poftgebäude zu Naumburg.

;

il

j

fi

I

»

An der linken Seite der Schalterhalle liegt der Schalter für Briefannahme und -Ausgabe mit dem zugehörigen Dienftzimmer; gegenüber die Schalterftellen für die Annahme und Auszahlung von Poftanweifungen, fowie für die Annahme von Telegrammen mit einem Aufzuge nach den darüber befindlichen Telegraphenräumen. Im Hintergruude der Schalterhalle befindet fich die Schalteranlage für Annahme und Ausgabe der Pakete, in Verbindung mit dem zugehörigen Dienft-raum, an den fich wiederum die Paketniederlage mit dem Laderaum anfchließen. Das Dienftzimmer des Amtsvorftehers ift vom rechtsfeitigen Eingangsflur aus durch den Mittelgang erreichbar.

An der entgegengefetzten Seite des Haufes liegen an der Hoffeite hinter dem Annahmezimmer die Zimmer für die Entkartung und die Abfertigung, vorn die Zimmer für die Briefträger und für den Poftkaffierer; alle diefe Räume find vom linksfeitigen Eingangs- und Durchgangsflur zugänglich.

Zwei maffive Treppen führen von den beiden Fluren in das Obergefchoß, welches an der einen Seite den Telegraphenfaal, die Batterie, das Botenzimmer, das Fernfprechzimmer und das

SpX]

Kiiche

Fern sprach zim.

Rg- 33-

Obergefchoß.

10 9

87 654321 0

-KH'IM'h-h-H-h

1:500

cP

Q={ ct=,

Packet Aiuielm! a. Ans g⁻.

Apparat.

s ul

B 0 t 0 ti

Warte z.

-t-5

rc™

Î 1 c i-

Lama

Lale

raum

Fig- 34-

Erdgefchoß.

B ri e X tr

Brisfann.

S c hal ter halle

G-e 1 d Postanw. Telegr.

z s nu v

vorsteli.

Poftgebäude zu Naumburg.

Wartezimmer enthält. Die übrigen Räume des Obergefchoffes werden von der Dienftwohnung des Amtsvorftehers eingenommen.

Im Dachgefchoß befinden fich über den Telegraphenräumen eine Dienftwohnung für einen Unterbeamten (Hauswart) und über dem Fernfprechzimmer ein Turmaufbau, welcher das Abfpann-gerüft für die Stadt-Fernfprechleitungen enthält.

Der geräumige Pofthof liegt hinter dem Poftgebäude und ift durch zwei Einfahrten an den beiden Giebelfeiten des Haufes durch fchmiedeeiferne Gittertore mit der Straße verbunden. Auf dem Hofe ift eine Wagenhalle nebft Zubehör errichtet; daran anfchließend find Aborte und fonftige Nebenanlagen vorgefehen; der übrige Teil des Grundftückes ift mit Gartenanlagen zur Benutzung des Amtsvorftehers verfehen.

Bei Betrachtung der Grundriffe diefes Gebäudes mag es auffällig erfcheinen, daß das Obergefchoß nicht in demfelben Umfange ausgebaut ift als das Erdgefchoß. Im allgemeinen findet dies feine Begründung darin, daß die zum Poft-dienfte gehörigen Räume zweckmäßig in engfte Verbindung miteinander gebracht werden, daher am beften im Erdgefchoß zufammenzuhalten find. Im Obergefchoß

find daher nur die Telegraphen-Dienfträume und Dienftwohnungen unterzubringen, die zufammengenommen weniger Raum erfordern als die Poftdienfträume. Dies gab Veranlaffung dazu, nur einen Teil des Gebäudes zweigefchoffig auszubauen. Dies hat fich aber, obgleich eine größere Anzahl von Poftgebäuden nach diefem Syftem errichtet worden find, nachträglich in zweifacher Beziehung als verfehlt herausgeftellt. Einerfeits muß es als ein Mangel bezeichnet werden, wenn bei einem Neubau die Herftellung verfügbarer Räume ganz vermieden wird; denn unter allen Staatsanftalten unterliegen die für den öffentlichen Verkehr beftimmten einer unausgefetzt fortfehreitenden Entwickelung, und es ift Tatfache, daß faft die fämtlichen vor länger als 10 Jahren im Reichspoftgebiete neuerbauten Poft-gebäude jetzt bereits an zu großer Befchränktheit der Räume leiden, namentlich in den Städten, welche nachträglich mit Stadt-Fernfprechanlagen verfehen wurden. Es wäre daher durchaus vorteilhaft gewefen, an allen Poftgebäuden von vornherein auch das Obergefchoß vollftändig auszubauen; die vorerft überflüffigen Räume konnten allenfalls zu Dienftwohnungen eingerichtet werden. Eine nachträgliche Vervollftändigung des Ausbaues des Obergefchoffes aber ftellt fich in den Baukoften, und darin liegt die zweite Beziehung, bedeutend höher heraus als die Vergrößerung des Baukapitals bei vollftändiger Ausführung während des Gefamtneubaues betragen haben würde.

Hierin liegt einer der wenigen Mißgriffe, die fich in der Bauverwaltung des Reichspoftamtes herausgeftellt haben, der aber vorzugsweife auf die im Reichstage fich in jeder Tagung wiederholenden Bemängelungen der geforderten Baukoften zurückzuführen ift. Man fah fich genötigt, um nur das Notwendige für die Gegenwart zu erlangen, die Sorge um die Zukunft der Zukunft zu überlaffen. Es muß jedoch hinzugefügt werden, daß bei Errichtung der Poftgebäude, etwa feit dem Jahre 1890, das Syftem des Haibausbauens des Obergefchoffes mehr und mehr vermieden worden ift.

Die Architektur des Poftgebäudes zu Naumburg fchließt fich ebenfalls den Formen der deutfehen Renaiffance an; die der breiten Lindenftraße zugewendete Vorderfeite ift durch eine größere mittlere und durch zwei fchmalere feitliche, in hohen Giebeln ausgehende Vorlagen gegliedert. Die Gefimfe, fowie die Einfaffungen der Öffnungen find aus hellrotem Nebraer Sand-ftein hergeftellt, die Mauerflächen mit lederfarbigen Feinziegeln von Aga bei Gera verblendet. An der Hoffeite ift die Verwendung von Werkftein faft ganz vermieden.

Die Pläne in Fig. 35 u. 36 geben die Grundriße vom Erd- und Obergefchoß des Poftgebäudes zu Glauchau (Sachfen). Das Poftgrundftück wird von drei Straßen begrenzt, der Leipziger Straße, der tiefliegenden Gartenftraße und der Kafinoftraße. Das Poftgebäude felbft liegt mit feiner Hauptftirnfeite an der Leipziger Straße; unter einem ftumpfen Winkel fchließt fich die Seite der Gartenftraße an; an der Ecke ift ein runder Treppenturm errichtet. Der Zugang zu den Schaltern liegt in. der Leipziger Straße und wird durch eine zweiarmige Freitreppe vermittelt.

Die Schalterhalle, durch einen eingebauten Windfang von der Eingangstür getrennt und durch zwei Fenfter, rechts und links des Haupteinganges, erhellt, ift auch hier durch Hinzuziehen eines Mittelganges erweitert und mit letzterem durch eine Bogenftellung auf zwei eifernen Säulen verbunden. An den Seiten der Schalterhalle liegen links der Raum für die Annahme von Briefen und Telegrammen mit einem Aufzuge nach den darüber befindlichen Telegraphenräumen und mit dem von der Straße zugänglichen Briefeinwurf in einer Fenfternifche, rechts der Raum für die Ausgabe von Briefen, fowie für die Annahme und Ausgabe von Geld und Zeitungen. An der Rückfeite fchließt fich der Raum für Annahme und Ausgabe der Pakete an. Der Paket-Annahmeraum ift um eine Fenfterachfe nach links erweitert; an der anderen Seite fchließt fich die Paketniederlage an, mit der die anftoßenden Teile des Mittelganges durch Bogenöffnungen verbunden find; zugleich fteht fie mittels breiter Schiebetür mit den drei ferneren ihr zugewiefenen Räumen in Verbindung. An den beiden letzten Räumen liegen Ladetüren, die zur Laderampe führen. Die vier an der Giebelfeite der Kafinoftraße gelegenen und vom Hofe aus durch einen Gang zugänglichen Zimmer

124.

Poftgebäude

zu

Glauchau.

flirr

. Verfügt.

Bau.

[Verfügt.

Tel egr.. Atfertigg.i

■T e

Fig. 35-

Mi

/;

I    I - ; /

1 i j rijlcn-S ail

Fern'sjj r e cü-j Vermittr ■Zim.

Obergefchoß.

Fig.T₃6.

'ßl

il

fi

-£=L

(t

cd

If

Post-

ï a cite t-An n all m e u. A u s g .

' ! i i i-

Un e t

~ IHTTly)

i i t -f-i o r

(Brief-u.Telegr.

Annalime

S cli al t e tTi al 1 e

B ri e f au s g.

U. S .Vf.

Strasse

ims

Erdgefchoß.

1:500

10

15

10 88765*321 0

1¹¹¹1 '1111 JM .|i H+j-

Poftgebäude zu Glauchau.

20“

find die Amtsräume des Poftdirektors nebft Vorzimmer und Kanzlei. An der Seite der Garten-ftraße befindet fich der vierachfige Raum für die Abfertigung und die Entkartung; daneben find der dreiachfige Raum für die Briefträger und das Zimmer für den Poftkaffierer, durch einen Nebeneingang an der Giebelfeite erreichbar, gelegen. Die Schalterhalle, die Paketräume und die Flure haben Fußböden teils aus Marmorterrazzo, teils aus Steinholzplatten; die übrigen Dienfträume find mit Fußböden aus Buchenholz verfehen.

Das Obergefchoß (Fig. 35) ift über drei Packkammerräumen nicht durchgeführt; diefe find vielmehr mit einem flachen Holzzementdache verfehen. Im übrigen enthält diefes Stockwerk über der Schalterhalle und nach links und rechts erweitert den Telegraphenfaal; daran anfchließend das Fernfprech-Vermittelungszimmer, die Telegrammabfertigung, die Batterie und zwei verfügbare Räume. Der andere Flügel, mit der Stirn nach der Gartenftraße gelegen, ift ganz zur Dienft-wohnung für den Amtsvorfteher des Poft- und Telegraphenamtes verwendet.

Die Zugänge zum Obergefchoß werden durch drei Treppen aus Granit vermittelt. Der Hauptzugang führt durch den runden Turm an der ftumpfen Ecke zwifchen Leipziger- und Gartenftraße mittels 1,50m breiter Wendeltreppe; fie führt fowohl zu den Telegraphenräumen, als auch zur Vorfteherwohnung. In der Höhe des Dachgefchoffes ift im runden Eckturme die Hausuhr angebracht, darüber im Helme des Turmes die Abfpannvorrichtungen für die Fernfprechanlage. Eine zweite Treppe, neben dem Hauseingange am Giebel, führt nur zur Wohnung des Amtsvorftehers; über eine dritte Treppe, in einem an der Hoffeite angebauten runden Turme enthalten, gelangt man zu den Telegraphen - Dienfträumen ; fie wird vorzugsweife vom Dienftperfonal benutzt, fteigt aber auch zu der im Dachgefchoffe gelegenen Dienftwohnung eines Unterbeamten auf, der die Gefchäfte eines Hauswartes beforgt. Im übrigen enthält das Dachgefchoß nur Vorratskammern ufw. Im großen Turme der Vorderfeite ift die Treppe noch höher zu einer Uhrkammer hinaufgeführt und darüber zu demjenigen Gefchoß, welches die Abfpannvorrichtungen der Fern-fprechdrähte enthält. Im Kellergefchoß befinden fich Vorrats- und Aufbewahrungsräume für das Poft- und Telegraphenamt, fowie für die Dienftwohnungen, außerdem ausgedehnte Räume für eine Aushilfs-Packkammer, die gewöhnlich in der Weihnachtszeit benutzt wird.

Die Heizung wird in den Paketräumen und in der Schalterhalle durch eiferne Öfen nach dem Syftem Kori, in den übrigen Dienfträumen und in den Wohnräumen durch Kachelöfen bewirkt.

Bezüglich der Architektur des Poftgebäudes ift zu bemerken, daß der hohe Sockel aus gefugtem Bruchfteinmauerwerk mit Sockelgefims und Fenfterumrahmungen aus Granit befteht. Im Aufbau find die Mauerecken, die Gefimfe und die Umrahmungen der Öffnungen aus rotem Sand-fteine von Nebra hergeftellt; die Mauerflächen find glatt geputzt und weiß getüncht. Die Architekturbildungen zeigen ein Gemifch von fpätgotifchen Profanformen und von deutfchen Renaiffance-formen; die Fenfterftürze find als Vorhängbogen mit gotifcher Profilierung gebildet. Die fteilen Dächer find mit braunglafierten Falzziegeln eingedeckt und die Flächen mit dunkleren Muftern belebt; an den Firften und Walmkanten find grün- und gelbglafierte Firftziegel verwendet.

Ein kleineres, in feiner ganzen Haltung aber fehr harmonifch geftaltetes Poft-gebäude ift dasjenige zu Goslar, welches in Fig. 37 bis 3g dargeftellt ift. Es liegt an der Ecke der Bahnhofftraße und der Mauerftraße, nicht weit vom Bahnhofe entfernt

Die Hauptftirnfeite an der Bahnhofftraße ift 35,40m lang; bei zwei Zimmertiefen und einem Mittelgange beträgt die Tiefe des Haufes 16,50 m. Die Schalterhalle liegt in der Mitte des Gebäudes in der Breite von 3 Fenfterachfen, deren mittlere die Eingangstür mit Windfang einnimmt. Der Mittelgang ift zur Schalterhalle hinzugezogen und öffnet fich gegen letztere durch eine Bogen-ftellung mit zwei eifernen Säulen. Rechts und links fchließen fich Annahme und Ausgabe für Briefe, Gelder, Telegramme und Zeitungen an, durch die entfprechenden Schalteranlagen vermittelt. Hinter der Schalterhalle, in der Mittelachfe des Gebäudes gelegen, befindet fich die Paketannahme nebft Paketniederlage, neben welcher der Laderaum mit zwei Ladetüren und die Ladebühne liegen. Links von der Paketannahme ift der Raum für Entkartung und Abfertigung angeordnet mit drei nach dem Hofe gerichteten Fenftern ; neben dem Annahmezimmer an der Vorderfeite liegt das Briefträgerzimmer, an der entgegengefetzten Seite des Haufes neben dem Ausgabezimmer das Amtszimmer des Vorftehers, dahinter ein Aktenzimmer und ein Zimmer für den Schreiber des Vorftehers.

Im Obergefchoß liegen, von der Turmtreppe aus zugänglich, die Telegraphen-Dienfträume nebft Batteriezimmer und das Fernfprech-Vermittelungszimmer. Die übrigen Räume diefes Stockwerkes find zur Dienftwohnung des Poftamtsvorftehers eingerichtet und durch einen Eingangsflur nebft Treppe an der nachbarlichen Giebelfeite zugänglich. An der freien Straßenecke ift ein viereckiger Turm errichtet, der in den unteren Gefchoffen die Treppe zu den Telegraphenräumen um-fchließt, in der Höhe über dem Dachfirft aber die Poftuhr enthält und in feinem oberften Gefchoß in 16 Fenfteröffnungen die eifernen Rahmen und Träger der 256 Ifolatoren für die Abfpannung der Fernfprechleitungen aufnimmt.

125.

Poftgebäude

zu

Goslar.

r\

Fernsprecher.! Mors es aal.

Fig. 37-

!________!

Obergefchoß.

Batterie

u. Boten.

ÎL

1:500

10 987654321 0

HH-GHHH »-HH-

10

15

Fig. 38.

#r#

«o

t!

§r •

in

iê

* A Cæ

f- y /F

éÂ

.....1

%•<

PÖ5

/ #îf

/ ßw

«r.

m

fW/

A?

'orlo!]

/ if

ii

A 1) f

e r[(t i g g. u.

Picket-A it ii a Ji m e

1 a d e-

r 111 m.

E 11 t-

Schreiber

' K ar t g

1°

⁰ flAnnahme Briefir I f. Briefe

Au s §.

Schalterhalle

Verstell, »t==

etc.

etc.

B 1 Jl n tl- 0 f

Strasse

Lageplan und Erdgefchoß.

Poftgebäude zu Goslar.

Die Architektur des Haufes ift in fehr gefälligen, den Bedürfniffen der Neuzeit glücklich angepaßten und fein abgewogenen romanifchen Formen durchgeführt; die Außenflächen der Um-faffungsmauern find mit weißem Sandftein aus Blankenburg (Harz) bekleidet; die Gefimfe und Umrahmungen der Öffnungen beftehen aus rotem Sollinger Sandftein. Die Zwifchendecken find

Fig- 39-

ii

SÏ

Î2

k ... -i

■$ =

EB9I

■—“i

| 3HSE !    -

* mmąrnj

Poftgebäude zu Goslar.

aus Holz, ebenfo die Dachkonftruktion, die Dachflächen mit Schiefer eingedeckt, mit Ausnahme des oberften flachen Teiles, der als Holzzementdach hergeftellt ift. Das Dach des Turmes ift aus Eifen konftruiert und teils mit geprägten Zinkplatten, teils mit glattem Zinkblech abgedeckt. Der Fußboden des Erdgefchoffes ift in Packkammer und Fluren mit Steinholzplatten in Betonlager, in der Schalterhalle mit Tonplatten verfehen und in den übrigen Dienfträumen aus Eichendielen ge-

Wartei.

M a 1 ni alî e n

E i n g.

P ack Ann

Ir

Erdgefchoß.

Literka

a ul

e t-

iniu v. Bïi e f e

a m n,

Fig. 40.

u.s.w.

Poftgebäude zu Eifenach.

10 987 654321 O

M-+-H » I » l-H+H-H H I

put a

Al

fertig g

mi

a a ł a V J- a\

*-0

fP

1:500

10

15

rernspréch

Vermin.

20ra

iKIeiTeT!

ab 1.

Öbergefchoß.

<t i y

int-1 a 1

Fig. 41.

"B kJ¹

TV "

•9 0 S

iT s

W 0 hJn 1 1 5

ut e s y ? » s ¹ 4|

bildet. Die Heizung der Schalterhalle und der Paketannahme wird durch eine im Keller darunter angelegte Feuerluftheizung bewirkt. Alle übrigen heizbaren Räume des Haufes find mit eifernen Öfen verfehen.

Als befonders bemerkenswert ift die Anordnung der Abfpannung der Fernfprechleitungen anzufehen, wie fie das Schaubild in Fig. 39 zeigt. Die Träger der Ifolatoren find im Mauerwerk und in den Steinfäulen der Fenfterteilung befeftigt.

In Fig. 40 u. 41 find die Grundriffe vom Erdgefchoß und vom Obergefchoß des Poftgebäudes zu Eifenach mitgeteilt. Diefes beherbergt das Poftamt, das Telegraphenamt mit Fernfprecheinrichtung und ein Bahnpoftamt. Das Grundftück

Poftgebäude

zu

Eifenach.

Fig. 42.

«BBS

'■A v

IBB»«?«

m*............

f:

li

'1 BK::..

Mr

ff

Schalterhalle im Poftgebäude zu Eifenach.

liegt am Markte und an einer Seitengaffe in ftarkanfteigendem Gelände am Aufgange zur Wartburg.

Die Eigentümlichkeit der Gefamtanordnung liegt darin, daß die Schalterhalle fich an der Vorderfeite entlang erftreckt und daß zwei Eingangsflure, an beiden Enden der Schalterhalle, den Zugang zu diefer bilden. Die 10 Schalter für Brief-, Geld- und Paketgefchäft liegen in einer Reihe den Fenftern gegenüber, in einer nicht bis zur Decke geführten Glaswand, von der in Fig. 42 ein Schaubild gegeben ift. Hinter der Glaswand liegen die Annahme- und Ausgaberäume, rechts derjenige für Briefe und Geld, links jener für das Paketgefchäft. Beide Räume erhalten Tageslicht durch große und hohe Fenfter in der Rückwand, von der Packkammer aus, die eingefchoffig mit Holzzementdach überdeckt ift und in diefem ein ausgedehntes Glasdach erhalten hat, um den Schalterdienfträumen genügendes Tageslicht zuzuführen. An die erwähnten Gelaffe fchließen fich Entkartung und Abfertigung, Briefträgerzimmer, Amtszimmer des Poftdirektors, fein Kanzleizimmer, beide durch einen Gang vom Nebenflur her zugänglich, an. An der Vorderfeite find noch das

Zimmer des Kaffierers und das Wartezimmer gelegen, und rückwärts links befindet fich ein Material-. raum, eingefchoffig mit Dachlicht, wie die Packkammer. Der langgeftreckte Pofthof, durch zwei Flure zugänglich, enthält ein Nebengebäude mit Wagenhalle und Aborten. Die Einfahrt zum Poft-hofe liegt dem Hauptgebäude gegenüber an einem zweiten Platze. Die Räume hinter dem Seiten-

Fig. 43-

:.....mm

m;

zs»-

gggl

s~

r> »!

Ffm

IL

t.

Ml Ibm

l;:

Mf

ÜBg

Ti'V.....⁷

JK

rv

JfŁ

tjmT.

m*

■■

Schalterhalle im Poftgebäude zu Eifenach.

eingange, am Ende des langen Flügels, dienen dem Bahnpoftamte, zu welchem auch die darüber im Obergefchoß angeordneten Zimmer gehören. Letzteres Stockwerk enthält im Vordergebäude den Telegraphen-Apparatfaal, vom Treppenhaufe aus und durch einen kurzen Gang zugänglich, mit der darunterliegenden Annahmeftelle durch Telegrammaufzug verbunden; ferner find dafelbft Botenzimmer, Batterieraum, Kleiderablage und Fernfprech-Vermittelungszimmer vorhanden; zu letzterem

îl ek eu-1 -r au me

Patkkiiiiet

führen die Leitungsdrähte von dem über dem Dache errichteten Abfpanngerüfte der Stadt-Fern-fprechleitungen. Die übrigen Räume bilden die Dienftwohnung des Poftdirektors und find von einem Nebenflur mit Treppe zugänglich.

Das Poftgebäude ift architektonifch in einfachen Renaiffanceformen aus lederfarbigen Verblendziegeln mit Gefimfen aus Seeberger Sandftein ausgeführt, die Hof feiten ohne Werkfteine. Flure und Schalterhalle haben Fußboden aus Tonfliefen, die Packkammer folchen aus Afphalt, die übrigen Buchendielung, die Wohnräume Kieferndielung mit Anftrich. Die Dächer find mit hellgrauem Schiefer eingedeckt. Auf dem Schaubilde in Fig. 43 ift die Anordnung der Schalterwand

l/7/ITZŻZGli¹

£=il

Batt.

Fig. 44.

11

Lageplan

und

Obergefchoß.

T e 1 e g a. r

F e ru s V ermi Zi m.

Î.VL

1--H H

r — a t-

x)

10 087654321 O

M+H-H'lM'H'Hh

1:500

10

15

20re

A 1 f 'e r t i g g. ïitlirui

P lOkliUKT

Fig- 45-

"B r i e f t t.

A r. u a h m e

P i t k e t-

Erdgefchoß.

Werthqell

fÜT B t i e f e etc..

A n u a li -m e

Iilat.au

V ó r s t e A.

Kanzlei

.A a lit e t

Cas s fer

Winifg.

Wini f g.

Poftgebäude zu Neiße.

erfichtlich mit den unteren, mattverglaften Scheiben und der Paketfchalter-Einrichtung. Auch ift dafelbft die Einwurfklappe für Briefe zwifchen den Brieffchaltern zu bemerken. Der Brieffammler liegt in einem verfchließbaren Schranke unter der Schaltertifchplatte.

Eine in der Anordnung des Grundriffes ähnliche Anlage zeigt das Poft-gebäude zu Neiße (Fig. 44 bis 46).

Der Bauplatz, 60“ an der Stirnfeite lang und 67™ tief, liegt an der neuen Berliner Straße, zwifchen der Promenade und einem mit Gartenanlagen gefchmückten freien Platze. Die Hauptfeite ift der Straße zugekehrt, an welcher entlang fich, wie in Eifenach, die Schalterhalle erftreckt, die durch zwei Eingänge erreicht wird; diefe find aber nicht neben die Schalterhalle, fondera vor diefe gelegt und mit Windfängen von geringer Tiefe verfehen. Die Tagesbeleuchtung der

127.

Poftgebäude

zu

Neiße.

Schalterhalle erfolgt durch drei breite und hohe Fenfter der Vorderfeite. Hinter der Schalterhalle, die durch eine Scheidewand in zwei Teile, für Brief- und Geldverkehr, fowie für Paketverkehr, getrennt ift, liegen die Annahmeftellen, vorn unter dem zweigefchoffigen Bau, hinten in eingefchoffiger Anlage mit Glasdach verfehen, wodurch helle Tagesbeleuchtung erzielt wird. Hinter den Annahme-und Ausgaberäumen liegen, ebenfalls in eingefchoffigem Bau, einerfeits die Abfertigung und Ent-kartung, andererfeits die Packkammer, welche durch einen Raum im Flügelbau erweitert wird; an

Fig. 46.

MJ «

/grj

M.-

Hü

4,'jr

• - 7^

mm

«v

mm.

IMp

Mi

m'rSSMÈEp

Î7/J

r

y-j

i .äk

rfp

Sj

jpg

in

!!!

ESI a

tSm

reass

°5r---

Poftgebäude zu Neiße. Arch. : Af«.v.

die beiden letzteren Räume ift auf dem Hofe die Ladebühne angebaut. An die Abfertigung und Entkartung fchließt fich das Briefträgerzimmer an mit zwei kleineren Nebenräumen. An der Vorderfeite liegen ferner das Amtszimmer des Vorftehers mit Kanzleizimmer, dann am anderen Gebäudeende das Zimmer des Poftkaffierers mit einem Vorzimmer und einem Nebenraum. Hinter letzterem befindet fich ein Wertgelaß, zur Paketannahme gehörig. Der Zugang für die Beamten und die Bewohner des Haufes wird an den beiden Giebelfeiten durch Treppenhäufer vermittelt, von denen dasjenige an der Weftfeite als Turm hochgeführt ift.

Im Obergefchoß haben an der Weftfeite die Telegraphen-Dienfträume und an der Oftfeite die Wohnung des Amtsvorftehers Aufnahme gefunden.

Im Kellergefchoß ift eine Referve-Packkammer vorgefehen; die übrigen Kellerräume dienen in üblicher Weife den Zwecken des Aufbewahrens von Brennftoff ufw.; außerdem befindet fich dafelbft die Heizeinrichtung für die Niederdruck-Dampfheizung, mittels deren die Räume des Erd-gefchoffes und die Dienfträume des Obergefchoffes erwärmt werden, während die Wohnzimmer Kachelöfen erhalten haben.

ss

Fig. 47-

'acket-Ann.u.AusgS

*>•

Obergefchoß.

-te r-

SÆ

«s?

1:500

10

15

20»

Fss

Fig. 48.

Drucke achenj

■r¹

<?

Erdgefchoß.

<7*.

Poftgebäude zu Hildesheim.

Bezüglich der Konftruktion ift zu erwähnen, daß die ländlichen Zwifchendecken zwifchen eifernen Trägern aus 10 cm hohen poröfen Hohlfteinen nach dem Syftem Kleine hergeftellt find. Über den im eingefchoffigen Bau liegenden Räumen find außerdem auf der Decke Hohlräume dadurch hergeftellt worden, daß auf 26cra von Mitte zu Mitte voneinander entfernten Rippen aus hochkantig geftellten Ziegeln eine Ziegelflachfchicht angeordnet ift, deren Oberfläche der flachen Dachneigung folgt. Darüber liegt das Dach, als Afphalteftrich ausgeführt. Diefes Syftem hat fich als Mittel zum Abhalten und gegen das Entweichen der Wärme fehr gut bewährt. Im übrigen ift das Haus aus Ziegeln erbaut und mit roten Feinziegeln verblendet; nur die Plinthe hat Boffen-quaderverblendung aus Granit erhalten; Gefimfe und Umrahmungen find aus Sandftein hergeftellt. Die Architekturformen fchließen fich an diejenigen der deutfchen Renaiffance an. An den vortretenden Giebeln der Vorderfeite ift an Stelle der Ziegelverblendung Kalkputz getreten,

Handbuch der Architektur. IV. 2, c. (2. Aufl.)

und darauf find tiefeingekratzte Zeichnungen in Sgraffito ausgeführt (Fig. 46). Die Dächer des zweigefchoffigen Baues find mit braunglafierten Falzziegeln eingedeckt und die Flächen mit Muftern aus grünglafierten folchen Ziegeln belebt; die Firftziegel find ebenfalls grün glafiert.

Befondere Erwähnung verdient der Turm. Diefer, unten quadratifch, geht über dem Dache in das Achteck über und fchließt im Mauerwerk mit einer ausgekragten Galerie aus Sandftein ab. Darüber erhebt fich ein Gefchoß, ganz aus Eifen konftruiert, welches das Abfpanngerüft für 480 Fernfprechleitungen bildet. Darüber fteht in gefchwungenen Formen die Turmhaube mit Laterne, mit Kupfer gedeckt.

Das Poftgebäude zu Neiße, von Kux entworfen und erbaut, darf als eines der gelungenften

Fig. 40.

./Ś-

fih

Wy

Mj't t? §

JT

mW.

mm fi §

r fi

!sl r-

gaffer.............."

iS

S;

f*

jjj

4§

Tl

H

«sr«j

Ł JrÈ- ■ i

|^B|||WWmTpBÇ|

Ti

Tpi wml

K I P •■-'K:#, tfete¹*

?W

3g

MK

HFÏ

ii!

. : ■-

' RS I

117

[il

li

ïy

•c

rll

fi

ÄV

'a

‘■î

lui

F:?M

ÉÜ*#

-■

"'.r-

:>•. »-

r%£

• -J!

Poftgebäude zu Hildesheim. Arch.: Hafe.

128.

Poftgebäude

zu

Hildesheim.

kleineren Poftgebäude, fowohl in der Anordnung feiner Räume, als in der architektonifchen Behandlung und Durchbildung angefehen werden.

In Fig. 47 u. 48 find die Grundriffe der Hauptgefchoffe des Poftgebäudes zu Hildesheim mitgeteilt; es liegt am Domhofe, als Eckhaus geftaltet. Diefer Bau kann als Beifpiel derjenigen Anordnung gelten, bei der der Eingang zu den Schaltern an der abgefchrägten Hausecke liegt. In diefer Weife ift eine größere Anzahl von Poftgebäuden errichtet worden.

Durch eine mit einem Säulenvorbau verfehene, in das Haus eingebaute Vorhalle, in welcher zugleich die Stufen zum erhöhten Erdgefchoß liegen, tritt man in die im Grundriß hakenförmig geftaltete Schalterhalle. Drei Türen führen aus der Vorhalle in letztere. Die Winkel, welche fich

#

il

«y-

»V t sil'

* !

1

WN

Fig. 50.

É

■

ii

* _ t    h'‘ a-,

IBI i® VfH:

rsiV-J» -l*

it-iPrf-;|[|ti||

41

I--VMÜ

I

te«

ii-

ai

»■ i-*

l

i ItP

Vjs^J

;

;

I

I

1

_*!

«HP

i

;.v \

' 4 •

1

y

li

m B ¹

| |

§ |

I

4

A

\m

□ !

fcw

■ ‘iLf

|ts

if

stSH

I

I

i;

; :ïl:pp

; I

î tf

I «

Poftgebäude zu Weimar.

IglÄ

3

i

tût

i

S »I

1

«sa»

.....- :

Jj

M

i

I:

Ä

M

₅?M;

t I

tï

»

zwifchen Schalterflur und Vorflur an den Seiten des letzteren bilden, find mit fchmalen Fenftern verfehen und zur Aufteilung von Schreibepulten für das Publikum benutzt. Die Raumeinteilung des Haufes ift fo getroffen, daß in beiden Flügeln, aus denen das Haus befteht, fich ein Mittelgang durchzieht, der in der Schalterhalle endigt und gegen diefe durch Türen abgefchloffen wird. In der Schalterhalle felbft find die beiden nach der Tiefe gehenden Scheidewände mit den Schaltern für das Brief- und Geldgefchäft verfehen, während in der durchbrochenen Mittelwand die Paketfchalter liegen. Über dem Platze vor den Paketfchaltern ift ein Deckenlicht angebracht; ein Lichtfchacht führt durch Obergefchoß und Durchgefchoß zu einem glasgedeckten befonderen Dache. Das einfallende Licht wirkt jedoch nur wenig, weil der hohe Schacht die Lichtftrahlen nur in lotrechter Richtung, daher nur auf den Fußboden wirken läßt. Hinter den Brieffchaltern liegen die zugehörigen Annahme- und Ausgaberäume; dann folgen in dem einen Flügel Abfertigung und Entkartung und daran anfchließend das Briefträgerzimmer nebft dem Zimmer des Poftkaffierers. An der anderen Seite fchließt fich die Packkammer an, welche von der Vorderfeite zur Hoffeite hindurchgeht und mit dem Annahme- und Ausgaberaum für Pakete, der in der Mittelachfe des Haufes liegt, in Verbindung fteht. Neben der Packkammer liegen fodann die befonderen Amtsräume des Poftamtsvorftehers. Die Zugänge für die Beamten der Poft und die Bewohner des Haufes liegen

Fig. 51-

C¹ a. r t >e n les Vor 's- te hex s

mm.

JO S t ÎL 0 f

W a g⁻ 3 u

.A.

lalle

Al o r t e

[><

II

Iam|Amts bedürft . joisse J

pen

Jri eft.

jal Ab f e r ti gr.

3 s s 'B j; r 3"

9-»

F a t liai.

ï a. c 1 e t

PacLLam.

fî

u.

pî

Ain aime 11.S.1

<• E iutk ar t g⁻.

ii

Schwans e e

i rj/LZ

Wartej

zim..'

■AiuuiAusg’. Cas sie r 0 fur Celi

I u. s. w.

S cLaltefhaUe

fr

PI

Brief i Z e it gr. m.uAus

Amts’bur.üVorst.

K a r 1 .-s p 1 a t z

Lageplan und Erdgefchoß.

Poftgebäude

an den beiden Giebelfeiten, an die fich zugleich die beiden Gefchoßtreppen anfchließen. Im Obergefchoß ift der eine Flügel für den Telegraphen- und Fernfprechdienft in Anfpruch genommen mit Apparatfaal und Zubehör nebft Fernfprech-Vermittelungsamt, während der andere Flügel die Dienft-wohnung des Poftamtsvorftehers aufnimmt. In Keller- und Dachgefchoß find, wie gewöhnlich, Nebenräumlichkeiten und eine Unterbeamten-Dienftwohnung untergebracht.

Die Konftruktionen des Haufes bieten nichts Befonderes dar. Die Keller find überwölbt, die Zwifchendecken aus Holzbalken hergeftellt und die Dachflächen mit Falzziegeln eingedeckt. Alles Mauerwerk ift aus Ziegeln ausgeführt, mit Verblendung aus roten Feinziegeln. Die Durchbildung des Äußeren ift nach dem Entwürfe von Hafe in den Formen reicherer gotifcher Ziegelarchitektur gehalten; die Einrahmungen der Fenfter und Türen, fowie die Gefimfe find ebenfalls aus Formziegeln hergeftellt mit Beihilfe farbiger Glafuren. Das Schaubild in Fig. 49 erläutert die Architektur des Haufes.

Das Poftgebäude zu Weimar (Fig. 50 bis 53) liegt am Karlsplatze mit einem Seitenflügel an der Schwanfeeftraße. Die Hauptfeite ift nach dem Karlsplatze gerichtet und von der Baufluchtlinie fo zurückgerückt, daß eine breite zweiarmige Freitreppe vor dem Haufe als Zugang zu den Schaltern angeordnet werden konnte.

Diefer liegt in der Mitte der Vorderfeite und führt durch einen Windfang mit felbfttätig fich fchließender Tür. Die Schalterhalle, in der Breite dreier Fenfterachfen, erweitert fich durch den Mittelgang, mit dem fie durch drei Bogenöffnungen zwifchen eifernen Säulen verbunden ift. Rechts und links von der Schalterhalle liegen die Schalter für den Brief- und Geldverkehr, dahinter die zugehörigen Annahme- und Ausgaberäume. Im Hintergründe der Schalterhalle befindet fich der Paketraum in eingefchoffigem Bau. Neben dem linksfeitigen Annahmeraum für Geld und Telegramme liegt das Zimmer des Poftkaffierers nebft einem Vorzimmer zum Aufenthalt für Geldempfänger. Gegenüber an der anderen Seite des Haufes find die Amtsräume des Poftamtsvor-

129.

Poftgebäude

zu

Weimar.

Fig. 52.

uung⁻

le s

App arats aaî

Mat.

B att.

U390 g;

Fernspr.

Vor

ste

tiers

1: 500

10 98765*321 0

H-H-l ■ I» I ■ i¹1¹1 ' I < H-l-

10

15

20™

Obergefchoß.

zu Weimar.

ftehers untergebracht. Im Seitenflügel find die Räume für Abfertigung und Entkartung, fowie für die Briefträger angeordnet.

Zwei Einfahrten führen nach dem Pofthofe: eine vom Karlsplatze, die andere von der Schwanfeeftraße her. Drei Eingänge nebft Treppen für die Beamten und die Bewohner find vorhanden, von denen der. eine an der Einfahrt vom Karlsplatze zu den Telegraphenräumen, der zweite an der Schwanfeeftraße zur Dienftwohnung des Poftdirektors führt, während der dritte vom Hofe aus hauptfächlich von den Briefträgern benutzt wird. Der Apparatfaal des Telegraphenamtes liegt über der Schalterhalle; daran fchließen fich das Fernfprech-Vermittelungszimmer und die Nebenräume des Telegraphendienftes an. Die Wohnung des Poftamtsvorftehers liegt im Seitenflügel und reicht bis zur Vorderfeite.

Fi & 53-

! ljB£i4

mm

I -f

m Vv fW

ilJsp

€

T*    K

mmé* 1

r»*»î

ri

•i

rail

i>

BIP

fl, mi)

Mit

.............

Schalterhalle im Poftgebäude zu Weimar.

Die Keller find überwölbt und die Zwifchendecken als Balkendecken konftruiert. Flure und Schalterhalle find mit gemufterten Tonfliefen belegt; die Dienfträume haben Buchenfußboden erhalten; die Wohnräume find mit Kiefernbrettern gedielt. Die Dächer find flach mit Holzzement abgedeckt. Auf dem Dache des Vordergebäudes erheben fich zwei mit Zink abgedeckte Kuppeln ; darin find die Telephonleitungen abgefpannt. Die Mauern find aus dem poröfen Kalktufffteine der Umgegend hergeftellt und an der Seite des Karlsplatzes mit rotem Sandftein von Berka (an der Ilm) verblendet; aus demfelben Material beftehen auch die Säulen des Mittelrifalites.

Die Architekturformen tragen den Charakter der Renaiffance und find fehr kräftig und wirkungsvoll gehalten. Das Schaubild in Fig. 50 zeigt die Anordnung; ebenfo ift in Fig. 53 eine Seite der Schalterhalle dargeftellt. Die Schalterfenfter find in farbigem Glasmofaik behandelt; fie ftehen in architektonifch ausgebildeten Umrahmungen aus Eichenholz. Die Decke der Schalterhalle zeigt fich als Balkendecke in Kaffettenteilung, verziert mit dem Reichsadler, dem fachfen-weimarifchen Wappen und den Wappen thüringifcher Staaten und Städte. Für die Schalterhalle ift eine Feuerluftheizung eingerichtet; die Dienft- und Wohnräume werden teils durch eiferne, teils durch tönerne Öfen erwärmt.

*xî

K 11

f4

td

Fig. 54-

P a, c X k a. m. m.

a tir i[ T ii u Y

Se

Ctj

Mittriil

C a. s s i e r

1:500

10 9 8 7 6 5 » 3 2 1 O    5    10    15

i » 111 ■ m 111 ■ 1111111 ■ i--+-1-i-

Poftgebäude zu Gera. — Erdgefchoß.

tuOS

\\

ti

■?

■Ć,

î.

•Ł

a.*

^V

■£*

>■

i."

W«**

***

%.

•Z'

a.

\.

130.

Portgebäude

zu

Gera.

Der Hof ift mit Kopffteinen gepflaftert; auf ihm ift ein Nebengebäude errichtet, enthaltend Aborte und Wagenhalle, in derfelben Weife und in gleichem Material ausgeführt wie das Hauptgebäude. Ein Garten zur Benutzung des Amtsvorftehers fchließt fich an.

Etwas abweichende Einrichtungen zeigt das Poftgebäude zu Gera (Fig. 54 u. 55). In der Stadt wird das Wollengewerbe ganz befonders lebhaft betrieben;

Hg- 55-

rv.

Lst

i*

J;

?    T.'

W%:

11

;ï;*4 fj

?M:

fi

JJ

4:

I 11

r"T| %

Poftgebäude zu Gera.

vornehmlich werden Wollenftoffe für Frauenkleider angefertigt und fehr vielfach durch die Poft verfandt, fo daß mehrere Fabriken täglich Hunderte von Paketen in Wagen und auf Handkarren zur Poft bringen. Die Paketräume mußten deshalb fehr große Abmeffungen erhalten, und es mußte Gelegenheit zum Anfahren der Wagen der Paketbringer derart gegeben werden, daß die anfahrenden Wagen nicht auf der Straße halten dürfen.

BQ

Das zur Verfügung ftehende Poftgrundftück hat eine Länge von 55 m an der Anfahrtsftraße, (der Schloßftraße) und erftreckt fich in einer Tiefe von 103 m bis zur Elifabethftraße. An der Schloßftraße wurde daher ein zweigefchoffiges Vordergebäude von 45 m Länge errichtet, fo daß eine Breite von 10 m für eine doppelte Ein- und Ausfahrt nach dem Hofe verblieb. Im vorderen Ge-[Fig. 56.

Il il u|| a g

Y> ttvl

illL

|T

e g Rr

J

ies

e )l

e r. s

Vorplatz

des

î 0 s tUv 0 r s

tele

A j p a r a t-S a a 1

Publicui

.i—i-i—i-

Flur

T sUf li b a

G eliilfe

.-T e 1 e 5 r. ïirstsl

Obergefchoß.

Fig. 57-

ii 1 a s s

i e a.

Ausl).

Lataj'¹¹

Bi i

Packet-

Anaakme

BileO-T-

I’,

11

Z «il

Al fertig g.

fit

st'¹¹

&eliftesulleMy!

>1

|5:

•ï ustaw*, ■ßeclmunqs-Stä’je

B ri e f-Alf srti 9 9 u.Eatkartg .

Car lerolie

)<

Cas si ei

Kanzlei

T 0 E t-. Vorslelt.

M arXtjlatz Erdgefchoß.

Poftgebäude zu Lübeck.

bäude, welches ähnliche Raumeinteilung erhielt wie die Poftgebäude zu Naumburg und zu Weimar, konnten jedoch nur die Dienfträume für das Brief- und Geldgefchäft, im Obergefchoß für das Telegraphenamt und die Dienftwohnung des Poftamtsvorftehers Platz finden. Für das Paket-gefchäft wurde ein befonderes eingefchoffiges Gebäude auf dem Hofe errichtet. Diefes ift 31m lang und 25 m tief, maffiv ohne Unterkellerung, mit Glasfenftern im flachen Holzzementdache verteilen, mit geräumigen Fluren für das Publikum. Der afphaltierte Fußboden liegt nur etwa 33 cm

,;f'

»i

J..[i........îlj.......? :'k..

&d-

il ' 1 KH:

L2

ai

LJL

F-

Px Jg|gp!

■iliiiiil

Poftgebäude zu Lübeck.

*—i*H44HHHL~f~f~ r r r r-F-t-r-r r r hhhhhhh⁸

i-

■■■ s T

iite

ofliTT

“TT;

mromrff

8£g»i

Eü

i@

3 rill reT

■HmS

nfgj

i Ssii

-■

JS

»sSS-:-

mMÊSm

, . , il ffliłSłS

-f- TB^iSf illl

lirai!

iiM

J .....lu ;

lima

£_k

“isüiïüiî

■!'

II

|î J8S

3 ^BSfSB

‘Sa- :;:

I'

:i'

'm

SSfe

Fig. 58.

»»■g i

jTrmrÂk,

it

k£

ra

rl

jîr

Ssii

smm

-V "

II

73

.....i#.....

;llinBiaDHi«tî

_|v....." ‘ 5 uLädK

Ml

a®

Pgj|L |®».:

it'

| S| ;

iS

!;!:

i

lî

I:

K;

■i

l\:ï:

Qi

über dem Hofpflafter, die Ladebühne an der Seite nach der Elifabethftraße, nach welcher auch die An- und Abfuhr der Poftwagen für die Bahnhofsfahrten geht, fo daß ein Kreuzen mit den Paketbringern nicht ftattfindet. Gegenüber dem Packkammergebäude liegt noch ein Stallgebäude mit Stallung für 8 bis 16 Pferde, dahinter eine Wagenhalle. Ein Teil des Grundftückes an der Elifabethftraße ift mit Gartenanlagen verfehen.

Sämtliche Gebäude find maffiv aus Ziegeln errichtet mit äußerer Quaderverblendung aus Mehlftein (Mufchelkalk aus der Nähe von Weimar). Die Gefimfe und Umrahmungen der in den Formen der deutfchen Renaiffance gehaltenen Architektur beftehen aus weißem Sandftein von Berka (an der Ilm). Das Schaubild des Vordergebäudes (Fig. 55) zeigt die Anordnung des Turmes für die Abfpannung der Fernfprechleitungen. Diefe findet in der aus Eifen konftruierten Helmpyramide ftatt.

Durch Fig. 56 bis 58 ift das Poftgebäude zu Lübeck veranfchaulicht. Es liegt an der Weftfeite des Marktplatzes, dem Rathaufe gegenüber und wird rings von Straßen umgeben.

Die Schalterhalle nimmt die Mitte der Marktfeite ein und ift durch zwei Vorhallen zugänglich (ähnlich wie in Eifenach). Die Schalterwand liegt auch hier parallel zur Vorderfront; bei der geringen Tiefe des Mittelbaues erhalten die Schalterftellen, welche nur dem Brief-, Geld- und Zeitungsverkehre dienen, von der Rückfeite Licht; es ift daher für die Schalterbeamten hier angezeigt, die feitliche Stellung gegen das Publikum zu nehmen. Aus den Vorhallen führen Eingänge für die Poftbeamten durch zwifchenliegende Zimmer, in denen Kleiderfchränke aufgeftellt find, und zwar füdlich in den Raum für Entkartung und Abfertigung, an den fich die Zimmer für Briefträger und Geldbriefträger anfchließen. Aus dem nördlichen Kleiderablagezimmer gelangt man nördlich in einen Flurgang, an welchem die Amtszimmer des Poftdirektors und des Poftkaffierers liegen. Der nordweftliche Teil des Erdgefchoffes ift für den Paketverkehr eingerichtet. An der nordweftlichen Ecke liegt ein befonderer Paketfchalterflur mit getrennten Schaltern für die Annahme und Ausgabe der Pakete. An der Weftfeite befindet fich der an drei Seiten von den Baulichkeiten der Poft einfchloffene Hof. Das Obergefchoß enthält in der Mitte der Marktfront den Telegraphenfaal, nördlich daneben die Telegrammannahme und ein dreifenftriges Zimmer für den Fernfprechdienft, das Amtszimmer des Telegraphendirektors nebft Gehilfenzimmer, und im nordweftlichen Teile über den Paketräumen die Dienftwohnung diefes Beamten. Den füdlichen Teil des Gefchoffes nimmt die Dienftwohnung des Poftamtsvorftehers ein.

Die Architektur des Gebäudes ift in den mittelalterlichen Formen des nordifchen Ziegelbaues gehalten, unter Verwendung roter fchlefifcher Verblendziegel mit Zierformen und -Streifen aus Glafurfteinen. Die Abfpannung der Fernfprechleitungen wird durch ein einfaches eifernes Ge-rüft über dem Dache bewirkt.

Ein größeres Poftgebäude mit felbftändigem Telegraphenamte und durch feine eigenartige Anlage bemerkenswert ift dasjenige zu Altona. Fig. 59 u. 60 zeigen die Grundriffe des Erd- und des Obergefchoffes.

Das ziemlich regelmäßig geftaltete Grundftück enthält zwifchen zwei Einfahrten, die nach dem Pofthofe führen, das 69,50 m lange und 35,00 ™ breite Poftgebäude, deffen Räume fich um zwei Lichthöfe gruppieren. In der Mitte der Vorderfeite ift ein Turm angeordnet, unter welchem durch eine Vorhalle der Eingang zu der in einem Mittelbau hergeftellten 13,00 m langen und 11,00 m tiefen Schalterhalle führt. Zu beiden Seiten der Schalterhalle fchließen fich mit 2x8 Schalterftellen die Schalterdienfträume für den Brief-, Geld- und Zeitungsverkehr ufw. an.

An der Vorderfeite, links vom Haupteingange, liegt der etwa 22,00 m lange und 9,00 m breite Saal für Entkartung und Abfertigung und daran anfchließend das Zimmer für den Poftkaffierer. An der anderen Seite des Haupteinganges befinden fich drei zweifenftrige Zimmer als Arbeitsraum, Kanzlei und Regiftratur des Poftamtsvorftehers, ferner zwei Zimmer für die Zollabfertigung der mit der Poft angekommenen zollpflichtigen Gegenftände.

An den Entkartungs- und Abfertigungsfaal fchließt fich der etwa 14,00 m lange und 15,00 m tiefe Briefträgerfaal an, durch 4 Fenfter von der Einfahrtfeite und 2 Fenfter vom Lichthofe, außerdem aber durch drei große Dachlichtfenfter in dem hoffeitig gelegenen eingefchoffigen Teile erhellt. Die fämtlichen übrigen, fehr ausgedehnten Räumlichkeiten des Erdgefchoffes werden durch das Packereigefchäft in Anfpruch genommen. Die Schalterhalle für die Paketannahme ift an die rechte Seite des Haufes gelegt, wofelbft eine zweiarmige Freitreppe den Zugang vermittelt. Der Paketannahmeraum wird durch Dachlicht erhellt, ebenfo wie der Briefträgerfaal. Die ganze Hof-

131.

Poftgebäude

zu

Lübeck.

132.

Poftgebäude

zu

Altona.

Fig- 59-

Telegraphen-

DirEctor.

Acten.

Kanzlei-

Kl ei fl e r-

Ablage

"Feras p re ch s aal.

Apparaten-Saal.

Boten

ss

-,

ss

J

n*

=!

ss

sl

sj

Wohnung

des

Tele gr-

Direc -

tors.

Wohnung

des Post-

arnts-

Vor-

hers.

Obergefchoß.

Fig. 6o.

Packet-

.P a c

k e t.

fad-

Abholer,

k i n f t" s - P

c k t ai.i

r.

k a m «i e r

N i e d' t

r 1 a g e.

Beamte. =

•An n ahia e

Schalter-

Anit ahm e

a n m.

B ri

(tri

g e r.

und

und

P a c K e t An nähme.

Schalter-

Au s g a h e.

Halle.

Ausgabe

•A n n a h m e [f

Cassier

Va i halle

B i i e c ■ i » r.

Zali -fflUtrtigng

Erdgefchoß.

1:500

10 9 8 7 6 54321 O

l > I ■ 111 ' I ! I ' I ' I '■l+H-

10

15

20«

Poftgebäude zu Altona.

'

.

-

■

4

bâ^V " lai

«

ss^aÆs,

im iifmüiüi

“Sit

■ &¹

1

IBM

sHjMt-

im

:

&

m

m

1

«

i

x

n.

MS

■;.. 1

■ i:

i

ii:

i

I

:

:

b

i

!

J®

USB

Handbuch der Architektur. IV. 2, c. (2. Aufl.)

Q

nag®

W=ï

gmg

!C=!ffiâiIÉl=3

m

i

Jf. ';

Zu S. 93.

JL

4

1

'—•>4

m

1

J

iffi

STiimmnRiimiiiw

3TTI ! Ml lit N I ! ! 11\TW,

,

a

I

<

1

N

Li

B

!l

ils

]

i

;

4#*=“

im

Cv fkn\

LUJ

mm

K

b

:

3i

X

m

trn-

1

»

I

:■

X

*

üjl'ii

ÜliJi

11

s

i

II

m

I

t:

.....

fm

: ;;_=

*

I

1

HLilü ü u u

ST

■

i:V

m

,

i

1

MH

4=NN~

IIOHU

MÜ

oFia

r

P

G5

y

1

li

V

pEHüggij

tO

CM

C

2-

■Ä

?

i

Poftgebäude zu Altona.

feite wird durch die Paketniederlagen, Ankunfts- und Abgangs-Packkammer eingenommen; ein kleinerer Raum für Paketabholer fchließt an der linksfeitigen Einfahrt an.

Der Zugang zu den Dienfträumen des Erdgefchoffes wird durch 4 Eingänge an den Ecken des Haufes vermittelt. Letztere führen zugleich zu vier Treppen, die durch alle Gefchoffe auffteigen.

Im Obergefchoß wird die ganze Hoffeite durch die Dienfträume des Telegraphenamtes und des damit verbundenen Fernfprech-Vermittelungsamtes eingenommen. Die anderen Seiten nebft der Vorderfeite enthalten die Dienftwohnung des Telegraphenamtsvorftehers und diejenige des Poftamtsvorftehers, jede durch zwei Treppen zugänglich. Im Dachgefchoß befinden fich Dienft-

Fig. 61.

=!

iUD

Täp

ęĘ

:i

iWi

□o

DD

FR

pi

□□

□□

□Dg

rx

1:250

9    10    11    12    13    14    15™

I I I 1 ■ 1 ' I

Poftgebäude zu Altona.

Schnitt durch die Schalterhalle.

räume für Telegraphenbauführer und Telegraphenmechaniker, ebenfo die Batterien und der Raum für die Umfchalter des Fernfprech-Vermittelungsamtes, ferner auch Dienftwohnungen für Unterbeamte, außerdem das gewöhnliche Zubehör der Wohnungen ufw.

Das Kellergefchoß enthält eine Hilfspackkammer mit befonderer Schaltereinrichtung, die erforderlichen Räume für die Sammelheizung der Dienfträume, eine Niederdruck-Dampfheizung nach dem Syftem der Oebr. Körting in Hannover und die erforderlichen Aufbewahrungsräume für die Verwaltungen und die Wohnungen.

Auf dem bereits erwähnten Turme über dem Vorflur zur Schalterhalle ift der in Eifen kon-ftruierte Helm zur Aufnahme der Fernfprechleitungen eingerichtet. Die Zahl der Fernfprechan-fchlüffe ift jedoch fo groß, daß die Abfpannung am Turme nur für einen Teil davon ftattfinden kann. Deshalb ift an der Hoffeite über dem Dache des Mittelbaues, über dem Fernfprech-Ver-

mittelungsfaale, noch ein zweites eifern es Abfpanngerüft errichtet, fo daß im Ganzen 3000 Fernfprechleitungen abgefpannt werden können. Die Gefchoßhöhen betragen für das Kellergefchoß 3,30 m, für das Erdgefchoß 5,oom, für das Obergefchoß 4,50 m und für die Dienft- und Wohn-räume im Dachgefchoß 3,50 m, einfchl. der Zwifchendecken.

Die Kellerräume naben Zementfußboden, die Hallen und Flure Tonfliefenbe-lag in Mufterung, die Dienfträume Buchenholzdielung und- die Wohnräume Kiefernholzdielung. Die Keller find überwölbt, ebenfo die oberften Gefchoffe der Granittreppen, die mit tonnenartig gefpannten Monier-Gewölben überdeckt find. Die Zwifchendecken find geputzte Balkendecken. Die Außenmauern find mit roten Feinziegeln verblendet; der Sockel darunter befteht aus fächfifchem Granit; die Ge-fimfe und die Umrahmungen der Maueröffnungen find aus gelblichem Neffelberger Sandftein hergeftellt. Die fteileren Dächer find mit Schiefer, in zweifarbiger Mufterung eingedeckt; die flachen Dächer haben Abdeckung mit Holzzement erhalten.

Die Architekturformen find, wie die umftehende Tafel zeigt, im Sinne der deutfchen Renaiffance gehalten. Im Erdgefchoß find die Rundbogenfenfter mit ab-wechfelnd glatten und verzierten Wölbquadern überdeckt, während die mit geraden Stürzen abfchließenden Fenfter des Obergefchoffes Bekrönungen erhalten haben, in denen die Giebelform mit Volutenformen abwechfelt. Der Mittelturm über der Eingangshalle zeigt in der Höhe des Dachgefchoffes das große Zifferblatt der Poftuhr in kräftiger Pilafterumrah-mung. Der in Eifen konftruierte Helm erhebt fich über einem Unterbau, deffen vier Ecken mit ausgekragten Türmchen befetzt find.

Ober

gefchoß.

3 a an t p ' i

s sp

Fo

Übungszim

:-:-3

-_-_i

SI

fi u

iï»M

cn

B atterie

H u g ke s-S a al

□ ^rni

i üCöf

^ Q O Q Q il

I I I I

f=b ° °

IQ O O O Ol

aijoqy

. p:

Kauz! e i-Jj f e 1 e g r. al—I Directur

Fern spre cäi—Vermittel.

Einer befonderen Erwähnung bedarf der Mittelbau, welcher die Schalterhalle enthält. Er ift, wie aus dem Durchfchnitt in Fig. 61 hervorgeht, über diefer mit einem eifernen Dachftuhle verfehen, deffen untere Gurtung, in Höhe der Traufkante, 7,30 m über dem Fußboden liegt. Die Dachfläche ift ganz mit Rohglas abgedeckt. In der unteren Gurtung ift über dem mittleren, 8,00 m breiten, durch 6 eiferne Säulen abgeteilten Mittelfchiffe inj [etwa viertelkreisförmigem Bogen tonnengewölbeartig eine Glasdecke hergeftellt, als Staublicht in matten Farben gehalten. Die fchmalen, feitenfchiffartigen Gänge vor den Schaltern

jüfei

Speisenk]

s a «p a o

r~i

MerricMs-

zimmer

Vorpl

tn

-u a j 's j J5 a I a i s s p

f=i

Formulare

Reckmufestelle für Postanweisungen

Fig. 62.

D*

tr e c-tor

pfa pire^

Ta cVRilie stell

Erd-

gefchoß.

I EPalJ

fiælnCassur U

|m|    [m]

’m’s'Ti usjaug uoA'ßsuyu"uuy

Stadt-p 0 st-

-ü3to o r joL

In

■A

JSL

luliî!

"J

m

p-i

A 1). f e i t g g

lo o "o O > o

1: 500

öS

□ Di

°Dï u t k a r t g

0-

p 0®

Ul u

[]□

um u p

km

lackeu

rh all e

Packeis II all

Fig. 63.

find mit einer wagrechten Glasdecke in gleicher Art verfehen worden. Über den eifernen Säulen fteht beider-feits, bis an die große Glasdecke reichend, eine Glaswand in Eichenholzrahmen mit hermenartig behandelten Pfoften, die Füllungen mit farbiger Bleiverglafung verfehen. Die Schalterwände find in kräftigen Formen aus Eichenholz gearbeitet, die Glasfcheiben ebenfalls mit Bleiverglafung. DieSchalter-dienfträume find eingefchof-fig mit flachem Dache; die Schalterplätze erhalten fehr gute Beleuchtung durch liegende Fenfter im flachen Dache. Die als Glashaus in diefer originellen Weife ausgebildete Schalterhalle ift [jj von überrafchender und angenehmer Wirkung. Das j- große Bogenfeld in der hin-Ä teren Wand der Schalter-jS halle trägt ein Gemälde (von =3 Duyffke), die Hafenanlage ^ von Kuxhaven als Motiv n benutzend; es fügt fich ^ vortrefflich in die Farben-o-_ 3 ftimmung der Halle.

Bemerkenswert ift auch die Deckenausbildung des £ Fernfprech-Vermittelungs-faales. Diefe zeigt in 7,oo m Höhe eine Kaffettendecke, in deren Mitte eine 8,oom im Quadrat haltende wagrechte Glasdecke, in mattierten Scheiben mit verteiltem blauen Überfangglafe; darüber ein eiferner Dach-ftuhl, der in feinen Knotenpunkten das mächtige Ab-fpanngerüft trägt. An den vier fchrägen Seiten ift diefer Dachftuhl mit Schiefer abgedeckt; im oberen Teile zeigt er Rohglaseindeckung in drei Satteldächern.

In Fig. 62 bis 64 ift das Poftgebäude zu Mülhaufen im Elfaß dargeftellt. Der 108,00 m lange und 37,30 m breite Bauplatz liegt am Rhein-

l-r

S--

133.

Poftgebäude

zu

Mülhaufen.

11

mm

TfffTf

1

EB

HBÜ

8 1

rv:

NI

IBM

ilSl

Fig. 64.

~îl

63

SB

ïïfTnTnTiïl

» »»

uu

»1

pgl

iiiiii

Hin ■Milli ■

um.....:

1:250

1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13 14- 15Ä

H ■ [-■> I . I »■ l ■ I ' I ' I ' I ' I ' I * I ' I ■ I « I

Poftgebäude zu Mülhaufen i. E.

Rhone-Kanal, mit der einen fchmalen Seite dem Hafenbecken, mit der anderen dem Mufeum an der Friedensftraße zugekehrt. Die Geftalt des Bauplatzes bedingte die Plananordnung des Poftgebäudes in Hufeifenform, mit der offenen Seite, die einen gärtnerifch ausgebildeten Hof zeigt, dem Rhein-Rhone-Kanal zugewendet.

Der Eingang zur Schalterhalle für den Brief-, Geld- und Zeitungsverkehr liegt an der dem Hafenbaffin zugekehrten Seite; er führt über eine breite Freitreppe durch einen Windfang in die 21,00“ lange und 6,00“ tiefe, mit Tonfliefen belegte Schalterhalle, an deren Fenfterfeite Schreibpulte und Briefeinwürfe angebracht find, während die Rückfeite von der halbhohen Glaswand gebildet wird, in der fich die Schalter für Brief- und Geldannahme, fowie die Ausgabe befinden. Die Anordnung der Schaltertifche ift hier fo getroffen, daß die Schalterbeamten in feitlicher Stellung zum Schalterfenfter fich befinden, daher fich zur Seite wenden müffen, um mit dem Puklikum zu verkehren. Die Schalterftellen find rückwärts durch Schranken aus Drahtgeflecht abgefchloffen. In der Mitte liegen die Ausgabefchalter mit dem dahinterftehenden, zweiteiligen Ausgabefchranke. In dem hinter den Annahmeftellen liegenden Raume find Arbeitstifche für mehrere Poftbeamte auf-gefteilt. An die Schalterhalle rechts ftößt das Amtszimmer des Poftamtsvorftehers mit Zimmern für Kanzlei und Regiftratur; an der linken Seite der Schalterhalle liegt das Zimmer des Poft-kaffierers, auch durch einen Nebenflur von der Niederlagftraße aus zugänglich. Von diefem aus führt ein Zugang durch ein Zimmer für Stadtpoftboten in den 17,50“ langen und 8,50“ breiten Saal für die Abfertigung, und an diefen ftößt der in der Mittelachfe des Gebäudes liegende, 16,oo m lange und 8,50 m breite Briefträgerfaal, an den fich andererfeits der Saal der Entkartung anfchließt, der bis an den entgegengefetzten Flügel heranreicht. Letzterer enthält die Räume für das Paket-gefchäft mit der von der Niederlagftraße aus zugänglichen Schalterhalle für Paketannahme und -Ausgabe. Diefer Flügel wird faft vollftändig durch die Packkammerräume in Anfpruch genommen. An der nach außen gekehrten Seite liegt an einem befonderen, gegen die Straße mit einer Mauer abgefchloffenen Pakethofe die Ladebühne, nach der hin fich fünf Ladetüren öffnen ; nur ein Raum für Paketbefteller fchließt fich an der Seite des Kanals an; ebenfo liegen dafelbft ein Wafchraum und eine Treppe nach dem Obergefchoß. In der Mittelachfe des Haufes ift dem Briefträgerfaale ein Turm vorgelegt, der die Haupttreppe enthält und in feinem oberften, aus Eifen konftruierten Stockwerk gegen noo Fernfprechleitungen aufzunehmen vermag.

Der Hof ift an der den Kanal begleitenden Straße durch eine Mauer mit aufgefetztem, verziertem Eifengeländer abgefchloffen, aber durch zwei Einfahrtstore zugänglich. Der Hofraum ift, mit Ausnahme des zum Turme hinführenden Weges, mit Gartenanlagen verfehen.

Drei Treppen führen aus dem Hofe nach dem Keller hinab, in welchem fich außer einer Hilfspackkammer, der Sammelheizungsanlage und den Aufbewahrungsräumen für das Amt und die Wohnungen auch die Aborte für die Poftbeamten befinden; in denfelben Treppenhäufern liegen die Treppen nach dem Ober- und dem Dachgefchoß.

Im Obergefchoß nehmen die Telegraphendienfträume, durch die Treppe im Mittelturme zugänglich, den mittleren Teil des Gebäudes ein, an der einen Seite der Telegraphenfaal für die Morfe-Apparate, an welchen fich ein Zimmer für die Hughes-Apparatt, das Batteriezimmer und ein Übungszimmer anfchließen. Sodann befinden fich in der Mitte über dem Briefträgerfaale das Botenzimmer, die Telegrammabfertigung und das Amtszimmer des Telegraphendirektors; ferner an der anderen Seite das Kanzleizimmer, der Fernfprechvermittelungsfaal, ein Unterrichtszimmer und ein Saal'für die Rechnungsftelle der Poftanweifungen, endlich ein Zimmer für die Leitungsreviforen und ein Nebenraum. Rechts und links vom Turme liegen die Aborte und ein Wafchzimmer, zugleich Kleiderablage.

In den beiden Flügeln nimmt das Obergefchoß die Dienftwohnungen des Poftamtsvorftehers und des Telegraphenamtsvorftehers auf, jede aus 6 Wohräumen, Küche, Speifekammer und Abort beftehend und durch die Nebentreppen zugänglich.

Im II. Obergefchoß (bloß in den Eckbauten) befinden fich über den genannten beiden Dienftwohnungen noch zwei Wohnungen für Unterbeamte, darüber im Dachraum noch einige zu den größeren Dienftwohnungen gehörige Kammern. Im übrigen enthält das Dachgefchoß nur Trockenböden und verfügbare Räume.

Die Grund- und Kellermauern beftehen aus Bruchftein, die aufgehenden Mauern aus Ziegeln mit Verblendung aus weißem Vogefenfandftein. Die Treppen find freitragend aus Granit her-geftellt. Die Dienfträume werden durch eine Dampf-Niederdruckheizung von J. L. Bacon in Berlin erwärmt; die Wohnzimmer haben Kachelöfen erhalten. Die Kellerräume find mit flachen Kappen

Handbuch der Architektur. IV. 2, c. (2. Aufl.)

s~\

Q|

S i i •* x nr a| T 13 a 6 X'3 1 ł| Œ

Ol O

Ni v 3Ą s j x 3 i s j ny

"i[l q.Y-Tll[3 3 "H:

—i----------4

Fig. 65.

G- B 1 iiłferii

*s-

5-

?!■

r=i

Obergefchoß.

1:250

⁶ ? ⁸ ?

' I 3 Ul HI l z

-4Ê-

£L

____L.

SL

44-44-4

Amts

G-

3 S S. V 3

U3IITTJ3ÎTK

o li o

aitr-Ejcroicia

ri

Fig. 66.

lagerraum für durcîig. Wertîipaclîete

el - u. A ki s g akb

akmel Aiuiahm a ii wie i s u n g e bi

A’u s g .

ifTi

foriefl- A il iu

Gela

'ïeitsraum

lag èii a u m

r——==|lWe nip a cite t-Auaali m e .f fVorsteü.f

JÊà

] I u t 1- 1 c, u m s îi a 1 1

O e 1 à 1) r i I

W e r tlL-I Packet

ci e t-L a g e ri au m

pd-uus/w

ne u "B jafiaijvi

Erdgefchoß.

Locai-

¥e r t li-ï a clc e t-

X a g e rr uii.

I a g e r r au m. für

¥eia cü e t e.

Halle für den Geldverkehr zu Berlin.

■5 ir ! ï

T[ "B

J T£

Fr

.H.

überwölbt; im übrigen find die Zwifchendecken als Balkenlagen mit Dielung und Verfchalung nebft Deckenputz hergeftellt; nur die Treppenräume find überwölbt. Die Fußböden der Dienft-räume find mit Buchenholz, diejenigen der Wohnräume mit Tannenholz gedielt; die fteilen Dächer mit fchwarzgfafierten Falzziegeln eingedeckt und die Dachgerüfte aus Tannenholz hergeftellt. Zu den Abfpanngerüften im Turme führen eiferne Treppen; der ebenfalls aus Eifen konftruierte Turmhelm ift mit Kupfer abgedeckt.

Die in der Brieffchalterhalle befindliche Telegrammannahme ift mit dem Apparatfaale durch eine Rohrpofteinrichtung verbunden. Das Haus zeigt in der Hauptfache einen zweigefchoffigen Bau; nur an den vier Ecken ift pavillonartig ein drittes Stockwerk hinzugefügt, wodurch denFaffaden eine wohltuende, lebhaft wirkende Gruppierung gegeben ift (Fig. 64), und die Architektur ift in einfachen Formen der italienifchen Renaiffance gehalten; nur in den hohen Giebeln der Vorlagen treten die Voluten- und Pilafterbildungen der deutfehen Renaiffance entfehieden hervor.

Fig. 67.

2f

EZÜll

Ol

epg

134.

Geldhalle

zu

Berlin.

Halle für den Geldverkehr zu Berlin.

Querfchnitt zu Fig. 65 u. 66. — J/-.₅₀ w. Gr.

An den vorftehend befchriebenen und dargeftellten Poftgebäuden ift mehrfach zu erfehen, wie befondere abgetrennte Schalterhallen für einzelne Gruppen von Verfendungsgegenftänden angeordnet find, namentlich für den Paketverkehr. Als eine eigentümliche Einrichtung möge hier aber noch die Halle für den Geldverkehr in Berlin dargeftellt werden. Trotz der zahlreichen, in der Stadt verteilten Annahmeftellen hat fich doch das Bedürfnis herausgeftellt, im Mittelpunkte der Stadt, im älteften Poftamte Berlins, eine befondere Stelle für Annahme und Ausgabe von Geldern, Wertpaketen und Poftanweifungen einzurichten. Sie ift in Fig. 65 bis 67 in zwei Grundriffen und im Durchfchnitt dargeftellt. Diefe Geldhalle liegt auf dem Hofe des Hauptpoftamtes (an der Königs- und Spandauer Straße) an ziemlich unfeheinbarer Stelle.

Flankiert von zwei Durchfahrten nach einem Nebenhofe, wendet das Haus die Langfeiten den beiden Höfen zu. Vom Haupthofe führen an den Giebelfeiten zwei Eingangsflure in die die Mitte

des Haufes einnehmende, 25,oom lange und 6,50 m tiefe, durch zwei Gefchoffe reichende und vom Dache aus erleuchtete Schalterhalle. An beiden Langfeiten erftrecken fich die Schalter im Erd-gefchoß, als Glaswände in Eifenrahmen konftruiert und bis an die Decke des Erdgefchoffes reichend. In der Mitte der Halle find zwei große, zweifeitige Schreibpulte angebracht, unter denen fich die Ausftrömungsöffnungen der Feuerluftheizung befinden. Die Schalterräume hinter den Schalterwänden find durch ftarke Drahtgitter in eifernen Rahmen für befonderen Gebrauch vielfach geteilt und enthalten neben den eigentlichen Schalterftellen noch Lagerräume für Wertpakete Die Fenfter find mit doppelter Vergitterung verfehen.

Nach dem Obergefchoß führen außer zwei Steintreppen in den Eingangsfluren noch zwei eiferne Wendeltreppen, welche innerhalb der Dienfträume liegen. Diefes Stockwerk ift derart eingeteilt, daß über den Schalterwänden zwei offene, 1,25m breite Galerien liegen, welche den Zugang zu den beiderfeits angeordneten Zimmern bilden.

Ein Poftgebäude eigenartiger Beftimmung und Form foll hier noch erwähnt werden, das Poftzeitungsamt in Berlin. Während in allen anderen, auch den größten Städten des Deutfchen Reiches der Zeitungsverkehr durch die gewöhnlichen Poftämter vermittelt wird und in den Poftgebäuden dafür keine anderen baulichen Einrichtungen erforderlich find, als daß etwa neben dem Abfertigungsraum ein befonderes Zimmer für die Zeitungsverpackung hergeftellt wird, fo ift es, bei der faft in das Ungemeffene gehenden Produktion und Verfendung von Zeitungen und Zeitfchriften, notwendig geworden, mit der Verfendung und Be-ftellung der Zeitungen in Berlin ein befonderes Poftamt zu betrauen. Während in anderen Ländern die Zeitungen als Druckfachen in den für diefe feftgefetzten Formen durch die Poft verfendet werden, hat das in Deutfchland eingerichtete Zeitungsabonnement bei der Poft mit der außerordentlich niedrigen Beförde-rungs- und Zuftellungsgebühr offenbar in der günftigften Weife auf den Zeitungsverkehr eingewirkt. Da für die Behandlung der Zeitungen behufs ihrer Verfendung fehr ausgedehnte Räumlichkeiten erforderlich find, wurde es notwendig, für diefe Zwecke das durch Fig. 68 u. 6g⁶) veranfchaulichte Gebäude zu errichten.

Von der Straßenflucht der Deffauer Straße ift das 33,80m an der Vorderfeite meffende Gebäude zurückgerückt, fo daß fich ein 12,oo™ breiter Vorhof bildet mit Ein- und Ausfahrt für die die Zeitungsballen bringenden Wagen der Verlagsanftalten. Durch das Vorderhaus führen fodann zwei Durchfahrten nach den beiden 47,5om langen und etwa 8,oom breiten Innenhöfen, die als Lichthöfe dienen und von denen der nördliche als Zufahrt zu dem rückwärts gelegenen Verladungshofe benutzt wird.

In der Mitte des Vorderhaufes befindet fich der Schalterflur von 12,oo“ Länge und etwa G,oo m Breite, der Länge nach durch eine Windfangwand geteilt. Hinter dem Schalterflur erftreckt fich der 12,oo m lange und etwa 9,oo m tiefe Annahmeraum, in deffen Hintergründe Aufzugsvorrichtungen nach den oberen Gefchoffen angebracht find.

Dahinter liegen ein durch alle Gefchoffe führender Treppenraum und ein Wafchraum; dann folgt der Hauptraum des Haufes, der zwifchen den beiden langen Seitenhöfen fich erftreckende, große Verfendungsfaal von 36,oom Länge und 16,50 m Breite, in welchem Verpackung und Ver-fendungsbezeichnung der Zeitungen ftattfinden. Sehr breite und hohe Fenfter geben diefem Raume genügendes Licht. Hinter dem Verfendungsfaale liegt ein zweites Treppenhaus, und daran fchließt fich ein 32,oom langes, im Mittel 10,oom tiefes Quergebäude an, welches die Sammelftelle und die Verladeftelle aufnimmt. Auf der Ladebühne an der Verladeftelle werden die Zeitungsfäcke in die Poftwagen gebracht, welche fie nach den Bahnhöfen befördern.

Zu bemerken ift noch, daß im Vorderhaufe fich auch die Verkaufsftelle für die Gefetz-fammlungen und ein Erfrifchungsraum befinden, dahinter eine dritte, und zwar die Haupttreppe und Aborte.

Das I. Obergefchoß enthält im Vordergebäude die Amtsräume nebft Regiftratur und Kanzlei für den Vorfteher des Poftzeitungsamtes; dahinter (über dem Annahmeraume des Erdgefchoffes) einen Raum für die Verpackungsmaterialien, fodann über dem großen Saale des Erdgefchoffes einen zweiten, ebenfo großen Saal von der gleichen Beftimmung; letzterer ift mit dem Annahmeraume

135-

Poftzeitungs-

amt

zu

Berlin.

II

'à

fei

«H

—fr

8-

II

mm

BR a

■aij

wm

là

<|, ,.l    __ ■

Oj

H:

Ëü

\:%C

Km fer fid)cf» P^ff -^eif uurjUflnif

■

IaI'

ii

cm

EÛ

mjti

Ei

lt

l;

lé

1.Æ!

li

fie

■à

LU

J-

OIE

WÊk

th

î»

FjF:

iîi

!„j

f-W,

waiSt

te....

rn

Ei

JgÉfe,.

t:

£

I

fi

mmmmmm

II '

===^^-

ilillllHM

1—3—i—J—i—t—j ■ Anficht.

SXzaooc U-S,

Ei

⁶V£t6außtJ

Dcl

Çctàzximfci

*Kol

fyoißof.

ê>c alW-

Zi

ÎÛUttV.

<!V! i:ei d

m <p

Mk

i(u

.UJ

% :6clximmcŁtcf?c

aujmcbtc;

•ê

9fof.

i.

■ ^VcjftfdcjlcPfe.

LZL»

fHôf.

Fig. 6g. Erdgefchoß.

Poftzeitungsamt zu Berlin⁶).

0bc6eu

. <3cG

àudc.

Das Gebäude ift vollftändig unterkellert und unterwölbt. Im Mittelbau find auch die Zwifchendecken auf eifernen Trägern als flache Kappen aus Zementbeton hergeftellt; die Fußböden dafelbft beftehen aus Gipseftrich mit Linoleumbelag; nur die Mittelgänge find mit Steinholzplatten belegt. Im Vorderhaufe und im hinteren Quergebäude find Balkendecken mit Deckenputz und Fußböden aus Kiefernholz in Anwendung gekommen. Die Wände des Schalterflurs und des Annahmeraumes find mit 1,50m hohen Holztäfelungen bekleidet; die Tragpfeiler in den großen Sälen des Mittelbaues beftehen in den Außenflächen aus härteften Glafurziegeln etwa bis zur halben Höhe. Mit demfelben Material find die Wände in gleicher Weife bekleidet.

Die Räume werden durch eine Niederdruck-Dampfheizung erwärmt. Die Beleuchtung ge-fchieht auf elektrifchem Wege durch 34 Bogenlampen und etwa 300 Glühlampen; für den Notfall ift jedoch auch eine Gasbeleuchtung vorgefehen. Eine elektrifche Uhrenanlage ift ebenfalls vorhanden.

durch zwei hydraulifche Aufzüge verbunden, durch welche die Zeitungsballen aufwärts befördert werden. Die bearbeiteten und in Säcke verpackten Zeitungen werden durch eine Gleitbahn dem Erdgefchoß, und zwar der Sammel- und Verladeftelle, wieder zugeführt. Die Räume des Quergebäudes, welches durch einen 6,ooxl0,oom großen Lichthof in zwei Teile gefpalten wird, dienen als Lagerftelle und zur Bearbeitung von Reftbeftänden.

Das II. Obergefchoß, in derfelben Ausdehnung durchgeführt, wie das I., dient im Vordergebäude der Kaffe und dem Rechnungswefen, in den Räumen über dem großen Saale dem Beftell-gefchäfte der für Berlin eingegangenen Zeitungen, womit 31 Beamte befchäftigt find, und enthält in den Räumen des Quergebäudes die Verwaltungsräume des Gefetzfammlungsvertriebes.

Das III. Obergefchoß ift mit dem Erdgefchoß durch einen elektrifchen Aufzug verbunden.

Im Dachgefchoß find außer Bodenräumen zwei Dienftwohnungen für Unterbeamte eingerichtet.

Die architektonifche Ausbildung fchließt fich den Übergangsformen aus dem Spätgotifchen in die beginnende Renaiffance an. Die Fenfter- und Türöffnungen find mit profilierten Gewänden aus rotem Miltenberger Sandftein eingefaßt und zeigen profilierte Steinkreuze. Zwei Giebel-vorfprünge, mit reicher ausgebildeten Fenftergruppen verfehen und mit hohen Staffelgiebeln bekrönt, unterbrechen die Flucht der Vorderfeite. An den Giebeln find in Stiftmofaik und in heraldifchen Farben zwei Reichsadler angebracht. Die Wandflächen find geputzt und haben hellen Anftrich erhalten. Die Gurtungen und Gefimfe find ebenfalls aus rotem Sandftein hergeftellt. Neben den Tür- und Fenftergewänden zeigen fich Ornamente in Kafeünfarbe aufgemalt, wodurch die Faffade ein fehr buntes Anfehen erhält, welches durch die Eindeckung des fteilen Daches mit farbigglafierten Hohlziegeln noch erhöht wird.

An den Hoffeiten find die Umrahmungen der Fenfter- und Türöffnungen aus roten und grünglafierten Ziegeln hergeftellt; in gleicher Weife find die Fenfterbrüftungen behandelt. Im übrigen find die Wandflächen glatt geputzt.

Während im vorftehenden die Darftellung von vollftändigen Poft- und Telegraphenämtern gegeben ift, erübrigt es noch, eine befondere Anlage vorzuführen, die zwar nicht häufig zur Ausführung gelangt ift, aber in ihrer Eigenartigkeit auf Berückfichtigung vorzugsweife Anfpruch macht.

Es ift erwähnt, daß in den Poftgebäuden nur feiten Stallgebäude errichtet werden, weil die Stellung der Poftpferde in der Regel durch Privatunternehmer (fog. Pofthalter) bewirkt wird, eine Bezeichnung, die aus früheren Zuftänden beibehalten ift, als die gefamte Pofteinrichtung vorzugsweife auf dem Halten eines gehörig ftarken Pferdebeftandes beruhte. In einzelnen Großftädten hat es fich jedoch als vorteilhaft erwiefen, reichseigene Pofthaltereien einzurichten und dazu befondere Gebäude herzuftellen. Die zugehörigen baulichen Einrichtungen bieten zwar im allgemeinen nichts für die Poft befonders Erwähnenswertes dar, nichts, was nicht auch in anderen Abfchnitten diefes „Handbuches“ vorgeführt werden könnte; indeffen darf die Anlage eines Pferdeftalles in zwei Gefchoffen, wie folche mehrfach in großen Städten, wie in Leipzig, Cöln und fo auch auf dem Poft-halterei-Grundftücke an der Köpenicker Straße in Berlin ausgeführt worden ift, die Aufmerkfamkeit vorzugsweife in Anfpruch nehmen. Diefes Gebäude, an einem großen Hofe gelegen, ift in Fig. 70 bis 73 zur Anfchauung gebracht.

136.

Poft-

Stallgebäude

zu

Berlin.

'V'».

Nina

iis

■'T?

—rf/ /

d I,

i!0

pu

a

!<=

f

I ïfr

;■

s-

"/

;■

i

ftiCZJ

S--

;r.

Fig. 70.

J mL

Jt

[if

11

|gl pli

1:250

+=Î.M-.T

Anficht.

fa

lui

_ -ffigfctdfepBiiffihâiiilB. JHarlin.

, p gjgWp ,

Nina

PH

3X!

»=*s

5X!

Si

-Ht

3|

Futter

Futter

Erdgefchoß.

s..

zoot*

osi

f.

os'z

H a. m y e 1 : B

Hunger

Fig. 73-

It

S--

S--

unsaawji g

æz₃ |-

g-Ł

Querfchnitt durch den Mittelbau.

V250 w. Gr.

■iL -Su

Fig. 72.

<-Wt-

* VSZ'A

Querfchnitt durch die Stallungen.

Fig. 71 zeigt den Grundriß des 48,40 m langen Gebäudes für die beiden je 52 Pferdeftände enthaltenden Gefchoffe. Das Obergefchoß ift durch eine in der Mitte der Vorderfeite hergeftellte, unterwölbte Rampe von der Steigung 1:6 für die Pferde zugänglich gemacht; letztere ift auch im Inneren des Gebäudes noch bis zum Mittelgange fortgefetzt. Unter und vor der Rampe liegt die geräumige Dung-ftätte. Der Zugang zum unteren Gefchoß ift in der Mittelachfe unter dem Ruheplatz der Rampe angebracht. An den beiden Giebelfeiten führen maf-five Treppen in die oberen Gefchoffe; dahinter liegen Futterkammern. DasDach-gefchoß dient als Futterboden. In der Mittelachfe find an der Rückwand des Gebäudes zwei Fall-fchachte angelegt, um zu den unteren Gefchoffen die Futterbeträge herabwerfen zu können.

Das Nähere erhellt aus den beigefügten Quer-fchnitten (Fig. 72 u. 73.) Die fonftigen Einrichtungen des Stallgebäudes bieten wenig Abweichendes von dem fonft Üblichen. Die Entlüftung wird in der Rückwand durch zahlreiche lotrechte, über das Dach hinaus führende Lüftungsrohre im Mauerwerk bewirkt, während für den Luftzutritt die Fenfter der

RTF

I IL

I. Obergefchoß.

Rüche.'

LichthofJ

•zifA

-i

Amts ft i e n e r-Wohnang 0

«i03

N a c h t - Tn s p e c ti o n..

10

1: 500

Requi

siten.

Sparcassa-

.Ausl

-t+H-H-M'M'l'ltM

⁰ *2CtQ9i86 0l

Glasgedeckter 1

Hof.

"Postanweisungen-

Einz..

Vorderwand mit ftellbaren Rahmen verfehen find. Die Sohlen der Pferdeftände und des Mittelganges find ebenfo wie der ganze Hof vor dem Stallgebäude mit Zementbeton verfehen, der fich gut bewährt. Beide Gefchoffe find mit flachen Gewölben überdeckt. Zwifchen je zwei Pferde-

p*

Bortat des Oterposi-Verwalters. 1

Fig- 74-

Hilfst e amte.

Hupt Cassai

Magazin fur

Telegraphen

Zwecke.

mise

CD

Erdgefchoß.

h4°Msl

in:

Sortier

Frachten-Magazin.

Frachten-

Uifejuis

Abladung

Raum.

Schalter

II

Ober

Gel don ei-trager.

Beamte

Fah rpostAbgabe.

Control*

Aufgabe.

ftänden ift eine 1,52 m hohe, fefte Bohlenwand hergeftellt, während die beiden zufammengehö-rigen Stände nur durch einen fchwebenden Lat-tierbaum getrennt werden. Die Krippen be-ftehen aus gefintertem, glafiertem Bunzlauer Ton.

Jl

Brief-

Spedition.

Verladung

Frachten-Aufgab b

Poftgebäude zu Krakau.

Hl

Pro rtn er.

J;

Briefträger

Briefpost.

1*1

Malle

Vorhalle

Fig. 75-

Das Gebäude ift aus befonders hartgebrannten Ziegeln erbaut und zeigt eine einfache rote Ziegelarchitektur (Fig. 70). An der dem Hofe zugekehrten Vorderfeite ift nur zu bemerken, daß die Fen-fterreihe in der Drempelwand des Dachge-fchoffes durch 4 größere Öffnungen unter-brochenift; letztere dienen dazu, die Futtervorräte aufzubringen.

Waren die in vorftehendem be-fchriebenen und * Krakau-dargeftellten Poft-häufer durchweg den Anlagen der reichsdeutfchen Poftverwaltung entnommen, fo dürfte es erwünfcht fein, auch in die Pofthausanlagen anderer Länder einen Blick zu tun.

Zur Vergleichung bieten fich zunächft die öfterreichifchen Poftgebäude dar, um fo mehr, als die gefamte öfterreichi-fche Poftverwaltung die nächfte Verwandtfchaft mit der reichsdeutfchen zeigt. Im Bau der Poftgebäude fällt

137-

Poftgebäude

zu

von vornherein der Un-terfchied in die Augen, daß in den größeren öfterreichifchen Poftge-bäuden mehr Wert auf die räumliche Ausdehnung und auf die archi-tektonifche Ausbildung der dem gebildeteren Publikum zugänglichen Räume gelegt wird. Die Vorhalle zur Schalterhalle wird geräumiger, die Schalterhalle felbft größer. Sodann wird gewöhnlich ein Teil der Gefchäftsftellen in das Obergefchoß verlegt, und das Publikum muß dazu hinauffteigen. Dies betrifft befonders den Poftanweifungsverkehr, das in der deutfchen Poftverwaltung nicht vorhandene Poftfparkaf-* fen gefchäft, den Verkauf von Poftwertzeichen und die Annahme von Telegrammen. Für diefe Zwecke wird ein befon-derer Treppenaufgang für das Publikum angelegt, welcher in der unteren Schalterhalle felbft beginnt. Es läßt fich nicht leugnen, daß aus einer folchen Raumanordnung fich architekto-nifch fehr intereffante Verhältniffe ergeben, die einer fehr mannigfaltigen Ausbildung fähig find. Endlich ift es den öfterreichifchen Poftgebäu-den eigentümlich, daß fie meiftens ausgiebige Referveräume enthalten, daß vielfach vermietbare" Zimmer erfcheinen,

r-

J ,

Dépôt.

Wasdiiammer.

Poftgebäude

zu

Krakau.

K ü cite .1

1 .LicÎLfhof.

.'OUA

t li b

Vermi e tili ai.

Linien-

Revisor

|’G an g.

Bau-

Adjunkt

Ober-

Conlrol-

lu.

'tu ! s mg

- °n

Fig. 76.

“ni ont g

D e p e scfieji-Austrager.

II. Obergefchoß. Veoo w. Gr.

Wert

statte

L ! ft rz imm e r.

D e _p ô t.

et

131*3 8 p 9 1) SU p g    '°

Hof.

_o_

o_

°u

log

die auch nur als Referveräume anzufehen find, daß aber die Dienftwohnungen in ihrer Raumausdehnung, d. h. in der Zahl ihrer Wohnräume meiftens in viel dürftigerer Weife bedacht find, als dies in den reichsdeutfchen Pofthäufern ge-fchieht.

Als Beifpiel öfterreichifcher Pofthauseinrichtungen mögen Fig. 74 bis 76 dienen, welche die Grundriffe des Poftgebäudes zu Krakau darftellen.

von

von

Das Haus ift auf einem Eckgrundftücke von etwa 78 » Lange und 45 m Breite erbaut. An der freien Ecke ift der Eingang für das Publikum angelegt; er führt durch drei Türen in eine kreisförmige Vorhalle von 9,oom Durchmeffer und aus diefer wiederum durch drei Pforten in die Schalterhalle, welche, im Grundriß hakenförmig geftaltet, die Hälfte der Vorhalle umgibt und beiden Straßen her durch Fenfter Licht empfängt. Der mittlere Teil der Schalterhalle jedoch wird durch einen 9,00 m langen und ebenfo breiten, fechseckig geftalteten Lichthof von oben her erleuchtet. Die Schalterhalle enthält an der linken Seite die Schalter für die Annahme und Ausgabe Briefen, hinter denen fich die zugehörigen Dienftzimmer befinden. An diefe fchließen fich die Räume für Briefentkartung und -Abfertigung, fowie der Briefträgerfaal an. An der rechten Seite der Schalterhalle findet die Paketannahme ftatt. Weiterhin, durch ein kleines Zimmer des Packkammerbeamten getrennt, folgt die Paketausgabe, welcher an der Straßenfeite ein für das Publikum beftimmter Flur von 15,50m Länge und 6,40 m Breite vorgelagert ift. Weiterhin folgen noch Räume für die Geldentkartung und für die Geldbriefträger. Zur Schalterhalle zurückkehrend, ift noch zu bemerken, daß vom Hintergründe diefes Raumes aus eine 2,60 m breite Treppe, die fich über einem Ruheplatz in zwei Läufe fpaltet, in das I. Obergefchoß führt.

Die beiden 17,00 m tiefen Flügel des Gebäudes fchließen einen 57,00 m langen und 26,00 m breiten Hof ein, der durch eine doppelte Ein- und Ausfahrt mit der Straße verbunden ift und nur mit einer Wagenremife und einem kleinen Schuppen befetzt ift. Am Hofe befinden fich drei Ladetüren, jede mit einem angehängten Glasdache überdeckt.

Die übrigen Dienfträume liegen in den oberen Gefchoffen, zu denen außer der bereits erwähnten Treppe an der Schalterhalle noch zwei Treppen an den entgegengefetzten Enden des Gebäudes führen.

Die von der Schalterhalle aus beginnende Treppe leitet mit ihren beiden oberen Läufen in zwei neben dem Lichthofe gelegene und durch diefen erhellte Flure von etwa 6,50m im Geviert, von denen der eine (rechts) das Publikum in den für Annahme und Ausgabe der Poftanweifungen und für das Sparkaffengefchäft beftimmten Saal führt. Diefer 13,50 m lange Saal ift der Länge nach durch eine Barre geteilt, fo daß nur die rückwärtige Hälfte dem Publikum zugänglich ift. Aus diefem „Parteienraum'' führt eine Tür in das über der Vorhalle gelegene Zimmer, in welchem der Verkauf von Poftwertzeichen ftattfindet. Der andere gleich große Flur, am rechten Treppenarme, führt zu den Amtszimmern des Poftamtsvorftehers. Der übrige, hier anftoßende kürzere Flügel des Hautes wird in diefem Gefchoß von der Dienftwohnung des Poftamtsvorftehers eingenommen. Der längere Flügel enthält in diefem Gefchoß Nachtwachräume, die Wohnung eines Amtsdieners und vermietbare Gelaffe.

Nach dem II. Obergefchoß ift die Mitteltreppe nicht weiter geführt, dafür eine engere Treppe daneben angelegt. Diefes Stockwerk ift vollftändig für den Telegraphendienft eingerichtet. Im runden Raume über der Vorhalle ftehen die //«gÄ£s-Apparate ; rechts und links fchließen fich, an den Straßenfeiten gelegen, die fehr ausgedehnten Säle für die Afoz/ć-Apparate an, ebenfo ein Zimmer für den Telephondienft. Bemerkenswert ift dabei die Stellung der Apparattifche, die fo gewendet find, daß der Telegraphift ftets dem Fenfter gegenüber fitzt. Bei der in den reichsdeutfchen Sälen üblichen feitlichen Stellung der Apparattifche würde in demfelben Raume etwa die dreifache Zahl von Arbeitern Platz finden können. Am Lichthofe liegt ein Zimmer für die Depefchenausträger, über dem mittleren Treppenhaufe der Batterieraum, an den Hoffeiten ein Lehrzimmer, Depots und kleinere Dienfträume; die fonft noch übrigen 10 Zimmer find zur Vermietung geftellt.

Im allgemeinen find alle Räume in reichlicher Zahl und Größe vorhanden, fo daß auf weitere Ausdehnung des Verkehres gebührend Rückficht genommen ift.

Die Architektur ift in antikifierenden Formen und in edlen Verhältniffen bei ftattlichen Ab-meffungen in hellem Hauftein gehalten; die Gefimfe und die Umrahmungen der Maueröffnungen zeigen kräftige Profile. Der Charakter des Monumentalen ift mit Entfchiedenheit gewahrt.

138.

Erforderliche

Räume.

6) Arbeitszimmer für Rechnungsbeamte (meift in bedeutendem Umfange

erforderlich);

C. Gebäudeeinriehtungen für Bezirks- und Zentralbehörden.

6. Kapitel.

Raumerfordernis und Gefamtanlage.

Wie bereits in Art. 5 (S. 7) bemerkt, bildet die Ober-Poftdirektion die Bezirksbehörde für die Poftverwaltung eines größeren Landesteiles. Die Organifation ift derjenigen anderer Bezirksbehörden ähnlich, und ähnlich find demnach auch die räumlichen Bedürfniffe in den Gebäuden. Erforderlich find Arbeitsräume für eine Anzahl von Räten und Bureaubeamten verfchiedener Art, und zwar im befonderen:

1)    ein Arbeitszimmer des Ober-Poftdirektors, wenn möglich in Verbindung mit einem Empfangszimmer;

2)    ein Vorzimmer dazu, zugleich Wartezimmer;

3)    ein Meldezimmer, zugleich Bureaudienerzimmer;

4)    ein Arbeitszimmer für jeden Poftrat;

5)    Arbeitszimmer in genügender Zahl und Größe für Bureaubeamte (expedierende Sekretäre), getrennt nach den den einzelnen Pofträten unterteilten Abteilungen;

7)    Arbeitszimmer für Auffichtsbeamte (Poft- und Telegrapheninfpektoren⁷);

8)    ein Prüfungszimmer zur Abhaltung der Prüfungen jüngerer Poftbeamten, zugleich oft als Sitzungszimmer und für die Aufteilung der Bibliothek benutzt;

9)    Zimmer für die Kanzlei; dazu ein Zimmer für die lithographifche Preffe;

10)    Räume für die Regiftraturen mit Arbeitsplätzen für die Regiftratoren und Führer der Amtsfehritenbücher;

11)    Zimmer für Bureaudiener;

12)    Nebenräume für zurückgeteilte Akten, Bücher, Poftanweifungen ufw.; für Vorräte von Druckformularen ufw.;

13)    eine Feldpoftkammer für die Ausrüftungsgegenftände der im Falle einer Mobilmachung der Armee zu errichtenden Feldpoft.

Ein Sitzungszimmer ift bei der dienftlichen Organifation der Ober-Poftdirektion nicht erforderlich, da eine kollegialifche Verwaltung nicht ftattfindet. Werden ausnahmsweife Sitzungen veranftaltet, fo dient dazu das Prüfungszimmer, in welchem wohl auch die Bibliothek der Ober-Poftdirektion aufgeftellt ift.

Zur Ober-Poftdirektion gehört ferner die Oberpoftkaffe. Diefe bedarf an Räumlichkeiten:

⁷) Die Poft- und Telegraphen-Infpektoren find Kommiffarien des Ober-Poftdirektors und vorzugsweife mit der Revifion der Poftämter betraut. Ihre Tätigkeit findet deshalb ihr Feld vorzugsweife außerhalb des Sitzes der Ober-Poftdirektion; fie find den größten Teil des Jahres hindurch auf Dienftreifen, bedürfen aber für die Zeit ihrer Anwefenheit befonderer Dienfträume.

14)    ein Arbeitszimmer für den Rendanten (Vorfteher der Oberpoftkaffe);

15)    ein Kaffenzimmer für den Kaffierer mit Vorraum für die Geldempfänger;

16)    einen Nebenraum zur Aufteilung der Packkiften, in denen Gelder, Poft-wertzeichen ufw. verfandt werden;

17)    Zimmer mit einer genügenden Zahl von Arbeitsplätzen für die Buchhalter der Oberpoftkaffe;

18)    Nebenräume zur Niederlage zurückgelegter Bücher ufw.

Bei jeder Ober-Poftdirektion befindet fich ferner ein Telegraphenmaterialien-Magazin für den Bezirk. Dazu find folgende Räumlichkeiten erforderlich:

19)    ein Arbeitszimmer für den Materialienverwalter;

20)    eine Werkftätte mit Arbeitsraum für den Telegraphenmechaniker;

21)    Lagerräume für gröbere und feinere Telegraphenmaterialien;

22)    Arbeitsräume für Arbeiter des Magazins, nebft einer Schmelzküche.

Endlich find noch die Nebenräume für Brennftoff, die Heizungsanlagen, die

Aborte ufw. zu erwähnen.

Für den Ober-Poftdirektor ift im Gebäude eine Dienftwohnung herzurichten.

Uber Anordnung und Ausbildung der Räumlichkeiten ift wenig zu fagen. Es gelten dafür ungefähr diefelben Grundfätze wie für alle Verwaltungsgebäude. Gefunde, hohe, helle Räume, helle Verbindungsgänge, leichte Zugänglichkeit der einzelnen Dienfträume, Zufammenhalten des Zufammen-gehörigen, fö daß die unvermeidlichen Verbindungswege zwifchen den einzelnen Gefchäftsräumen möglichft abgekürzt werden, dies find die Haupterforderniffe im allgemeinen.

Selten wird jedoch ein Gebäude für die Ober-Poftdirektion allein erbaut; faft überall find in demfelben Gebäude Ober-Poftdirektion, Hauptpoftamt, Telegraphenamt und Fernfprechamt der Stadt vereinigt. Wo ausnahmsweife die Oberpoftdirektion allein das ganze Haus einnimmt, haben nur befondere örtliche Verhältniffe dies veranlaßt. Die vorzuführenden Beifpiele beziehen fich durchweg auf die Vereinigung der genannten Ämter.

Das Erdgefchoß wird ftets für das Poftamt in Anfpruch genommen. Nur die Oberpoftkaffe legt man gern ebenfalls in das Erdgefchoß, teils der größeren Feuerficherheit wegen, teils um den Hochtransport fchwerer Geldkiften ufw. zu vermeiden. Auch ftehen die Kaffenräume, wenn fie den Poftamtsräumlichkeiten nahe liegen, unter befferer Bewachung, weil in allen größeren Poftämtern ein lebhafter Dienftverkehr auch des Nachts ftattfindet. Die Räume der Oberpoftkaffe find ebenfo eingerichtet wie die Bureauräume des Poftamtes; nur das Zimmer, des Kaffierers, in welchem fich die Kaffenbeftände und Wertgegenftände verfchiedener Art befinden, erhält weitergehende Sicherungseinrichtungen, die jedoch auf das wirklich Notwendige befchränkt werden: Unter- und Überwölbung, Vergitterung der Fenfter und Verfchluß der letzteren durch eiferne Binnenläden, Eifenbefchlag der Türen, Verfchluß durch Kunftfchlöffer ufw. Befondere überwölbte und ummauerte Kaffenbehälter werden kaum noch für erforderlich gehalten, weil fie durch eiferne, feuerfefte Geldfchränke, welche bequemer zugänglich find und weniger Raum in Anfpruch nehmen, faft vollftändig erfetzt werden.

Das I. Obergefchoß wird gewöhnlich durch die Räume der Ober-Poftdirektion eingenommen, während im II. Obergefchoß das Telegraphenamt, mit den Räumen des Fernfprechdienftes verbunden, Platz findet.

139-

Raum

verteilung.

Dienftwohnungen erhalten der Ober-Poftdirektor; der Poftamtsvorfteher und oft auch der Telegraphenamtsvorfteher. Wie diefe Wohnungen im Haufe verteilt werden, hängt ganz von den befonderen Verhältniffen ab. Ift das Poftamt fehr bedeutend, der Bezirk der Ober-Poftdirektion aber weniger umfangreich, fo bietet das I. Obergefchoß neben den Dienfträumen der Ober-Poftdirektion wohl auch noch Platz für die Wohnung des Ober-Poftdirektors, und man wird dann das Amtszimmer des letzteren gern mit der Wohnung in Zufammenhang bringen. Ift dagegen der Gefchäftsumfang der Ober-Poftdirektion fehr bedeutend, fo kann es fich empfehlen, die Wohnung des Ober-Poftdirektors in das II. Obergefchoß zu verlegen. Die Dienftwohnungen der beiden Amtsvorfteher werden dahin gelegt, wo fich Raum für fie darbietet. Es gilt felbftverftändlich die Regel, daß die zweckmäßige Anordnung der Dienfträume in erfter Linie fteht. Dadurch wird allerdings oft auf die Raumanordnung der Dienftwohnungen ein ungünftiger Einfluß ausgeübt, fo daß die einzelnen Zimmer und Wirtfchaftsräume nicht die wünfchenswerte, bequemfte Lage und Verbindung erhalten können. Die Zimmer erhalten oft eine ungewöhnliche Größe und Höhe, für die Erwärmung im Winter nicht gerade zuträglich; auch die Verteilung der Zimmer ift oft unbequem, befonders dann, wenn die Gefamttiefe des Haufes fich auf ein Zimmer und einen Gang dahinter befchränkt. Dann kommen auch die Wohnzimmer gewöhnlich in eine Reihe nebeneinander zu liegen, einzelne weit entfernt von den Wirtfchafts-räumen. Für die Plananordnung und die Verteilung der Räume ift bei diefen Aufgaben meiftens dem Kombinationsvermögen des Baumeifters ein weites Feld eröffnet.

140.

Dienft

wohnungen.

Wie in allen öffentlichen Gebäuden höherer Bedeutung gibt auch hier die Anlage geräumiger und bequemer Treppen und Vorplätze Veranlaffung zu malerifchen und vornehmen Raumgeftaltungen, felbft bei Anwendung wenig koft-fpieliger Mittel. Eine Haupttreppe wird man ftets fo anordnen, daß fie zunächft zu den Amtszimmern des Ober-Poftdirektors und zu feiner Wohnung führt. Die Wohnung felbft befteht gewöhnlich aus 8 bis 10 Wohn- und Gefellfchafts-räumen, Küche nebft Zubehör, Badezimmer und den fonft erforderlichen Nebenräumlichkeiten in Dach- und Kellergefchoß. Die Ausftattung der Räume entfpricht derjenigen anftändig gehaltener ftädtifcher Wohnungen, bei Vermeidung jeder weitergehenden luxuriöfen Ausftattung.

Für die übrigen Dienftwohnungen gilt das bereits in Art. 111 bis 113 (S.57ff.) über die Gebäude der Poftämter Gefagte. Zu beachten ift dabei, daß die Zugänge und Treppenaufgänge nicht verfteckt liegen, daher leicht zu finden find, und daß alle Räume genügende Tagesbeleuchtung erhalten follen.

141.

Telegraphen

materialien-

Uber die Räume des Telegraphenmaterialien-Magazins ift noch zu bemerken, daß diefe am beften in einem befonderen Seitenflügel oder an einem befonderen Magazm. Hofe vereinigt werden. Das Magazin hat die Aufgabe, die fämtlichen Telegraphenlinien und -Stationen mit den erforderlichen Materialien und Ausrüftungsgegen-ftänden zu verfehen, mit Leitungsdraht, Ifolatoren, Kabeln, ifolierten und ifolierenden Leitungmitteln verfchiedener Art, mit dem Handwerkszeuge der Leitungsarbeiter, mit den Telegraphierapparaten, den Umfchaltern, Blitzableitern und allem Zubehör, den Apparaten zur Übertragung und zur Prüfung der Leitungen, ferner dem fämtlichen Zubehör der Fernfprechleitungen, der Stützgerüfte und Abfpanngerüfte, und mit den Fernfprechapparaten felbft. Dazu find Lagerräume erforderlich, die für die fchweren Materialien im Erdgefchoß oder im Keller, für die leichteren und feineren Gegenftände in den oberen Gefchoffen hergerichtet werden. Für einen

Mechaniker, der hauptfächlich mit der Inftandfetzung der feineren Apparate be-fchäftigt ift, muß eine Werkftätte mit einem kleinen Herde eingerichtet fein; zur Zufammenfetzung der Ifolatoren, fowie des Lötmaterials ift ein Raum mit Schmelzofen erforderlich. Ferner muß zur An- und Abfuhr der Materialien ein ent-fprechend großer Hofraum mit dem Materialiengebäude in Verbindung ftehen. Für die Anordnung und Verbindung diefer Räumlichkeiten ift vorzugsweife die Geftalt des Bauplatzes maßgebend.

7. Kapitel.

Ausgeführte Poftgebäude für Bezirks- und Zentralbehörden.

142.

Allgemeines.

Die Bezirke der Ober-Poftdirektionen fallen in den älteren preußifchen Provinzen meiftens mit den Regierungsbezirken der allgemeinen Landesverwaltung zufammen; fie find daher fowohl bezüglich der räumlichen Ausdehnung, als auch bezüglich der Bevölkerungsdichtigkeit und des Gefchäftsumfanges fehr ungleich. Denn der letztere richtet fich vorzugsweife nach der Lebhaftigkeit der gewerblichen Betriebe und der Handelstätigkeit. Danach bemißt fich auch die Zahl der mit dem Poftbetriebe befchäftigten Beamten, fowie Anzahl und Größe der erforderlichen Gefchäftsräume.

Für die Ober-Poftdirektionen des Deutfchen Reichspoftgebietes find in den letzten 35 Jahren großenteils neue Gebäude aufgeführt worden, die, in Ausdehnung und Anordnung fehr verfchieden, mancherlei Eigentümliches bieten. Für diefe Baulichkeiten gilt das für die Poftamtsgebäude bereits Bemerkte, daß die neuen Häufer für den von Jahr zu Jahr fteigenden Verkehr meiftens zu klein angelegt worden find, in noch höherem Grade. Jedoch hat man in neuerer Zeit diefem Umftande mehr Rechnung getragen und in der Anzahl und Größe der Räumlichkeiten mehr auf die Zukunft Rückficht genommen.

Aus der großen Anzahl von neuerrichteten Gebäuden für Ober-Poftdirektionen follen nur einige hier der näheren Betrachtung unterzogen werden, und zwar folche, die für die verfchieden geftalteten Bedürfniffe als typifch gelten können. Dies find:

1) Das Poftgebäude zu Münfter i. W., für einen kleineren, hauptfächlich Ackerbau treibenden Bezirk in der mäßig großen, gewerbliche Anlagen und Handel nur in geringem Umfange enthaltenden, aber die Provinzialbehörden und das Kommando eines Armeekorps in fich fchließenden Provinzialhauptftadt.

2) Das Zentral-Poftgebäude zu Breslau, als Mufter für einen großen, intenfiven Ackerbau betreibenden Bezirk in einer der größten Provinzialhauptftädte mit lebhaftem Verkehr von Handel und Gewerbe, mit den Sitzen zahlreicher Behörden für die Landes- und die Heeresverwaltung, auch einer Univerfität; zugleich als Mufter für die Anordnung der Räumlichkeiten auf fehr befchränktem Bauplatze mitten in einem volkreichen und engbebauten Stadtteile.

3)    Das Poftgebäude zu Halle a. S., in ebenfalls reicher Ackerbaugegend, in mäßig großer, aber gewerbreicher Sadt, das Gebäude ausgezeichnet durch feine dem ungünftigen Bauplatze angepaßte Einrichtung.

4)    Das Poftgebäude zu Dortmund, in mäßig großer Stadt, aber im Zentralpunkte der großartigsten Bergwerks- und Hüttentätigkeit Deutfchlands.

Handbuch der Architektur. IV. 2, c. (2. Aufl.)

W:

Prüfungssaal

pi

Re cluiungps stelle

Post—TBauT&th

£*.

"r

&■-

■g-

pi

Re gistr.

I h un.

hmu a q U-j a q

tri

Bureau.

Un-

Woh

Kanz L lai

cq

[0 beglicht

Xan zlei-Diener

• Woh —

_o_

nun g“

I'

I-

Ses

P o s tr a th

Tarte-

zim.

Postrath

Ober —

î û s t— - Ober— Dire cto t

Post — [1 lirec

tors

15

4*

10

I. Obergefchoß.

Fig. 78.

1:500

IjPaclet [Aus galie

Remis e

Oter

P”T

r «

bi Casse l!

Pack«

n Ł. a il.

S t 11 D f

i-

Pachet

Annaîiine

Geld.

Annahme

üjAnp ar atenlul

». I

Ej a al I

S c hal-

fl

jPo st J ajiw.

| [Brief Annal.

Intkartg. Srieftr.

Cassier

Il Telegr. || Annahme ;r

| h-hl-

fWH

2| Warte Cr^~~ill z im.

Zeitg.

"rrief Aus g

Ahfertigg. Saal

Gehilfe

Telegr.amts-- Versteh, n

Erdgefchoß.

Poftgebäude zu Münfter i. W.

5) Das Poftgebäude zu Cöln a. Rh. im Zentralpunkte der gewaltigen Handelstätigkeit des Rheinlandes, welche durch die Rheinfchiffahrt noch erhöhte Bedeutung erhält.

Alle diefe Gebäude enthalten außer den Verwaltungsräumen der Ober-Poftdirektion auch das Hauptpoftamt der Stadt, fowie das Telegraphenamt und das Fernfprech-Vermittelungsamt.

Das Poftgebäude zu Münfter i. W. (Fig. 77 bis 79) ift am Domplatze an der Stelle einer der früheren Domkurien erbaut worden. Das betreffende Grundftück bildet ein Rechteck von 56,oom Länge am Platze und von 48,00¹¹¹ Tiefe, an drei Seiten von Straßen und Wegen begrenzt. Die Baulichkeiten bedecken mit Ein-

Fig. 79.

Poftgebäude

zu

Münfter.

iM

Met

SSS'

M «ar4    -rlf

H asa*;.sàfc:*-4f

Wh

ÜJ

IM

'AK

HL

Poftgebäude zu Münfter i. W.

Arch. : Rafchdorff.

fchluß des rings umbauten Hofes das ganze Grundftück. Die Bebauung ift derart erfolgt, daß das Vorderhaus und der linke Seitenflügel die Tiefe zweier Zimmer und eines Mittelganges von zufammen 16,50m erhalten haben, während der rechte Seitenflügel und der rückwärts liegende Bau nur in einer Zimmertiefe von 7,50m ausgeführt find. Das Vorderhaus ift dreigefchoffig; die übrigen Hausteile enthalten bloß zwei Stockwerke. Im Erdgefchoß find die fämtlichen Poft- und Tele-graphen-Dienfträume vereinigt; das I. Obergefchoß enthält die Dienfträume der Ober-Poftdirektion und die Amtswohnung des Ober-Poftdirektors; im II. Obergefchoß liegen die Dienftwohnungen des Poftdirektors und des Telegraphendirektors.

An der Seite des Domplatzes find zwei Eingänge angeordnet, von denen der linksfeitige, durch einen Vorflur und an dem die Hausecke ausfüllenden Wartezimmer vorbeiführend, den Ein-

gang zur Schalterhalle bildet. Die Schalterhalle felbft ift im Grundriß hakenförmig geftaltet und erhält Licht fowohl von der Vorderfeite, als auch von der Giebelfeite; außerdem wird der mittlere Teil durch ein Dachlicht erhellt, deffen Schacht durch die beiden oberen Gefchoffe geht. Die Glaswände, welche nicht bis zur Decke reichen, enthalten im vorderen Teile der Schalterhalle die Schalter für den Brief- und Zeitungsverkehr, im hinteren Teile diejenigen für den Geldverkehr und für die Paketannahme. Hinter den Schaltern liegen die zugehörigen Annahmeräume und hinter diefen im Vordergebäude der Saal für Abfertigung und Entkartung, im Seitenflügel die Packkammer. Diefe nimmt den ganzen Raum des Seitenflügels ein; die Wände des darüberliegenden Gefchoffes werden durch gußeiferne Säulen und walzeiferne Träger unterftützt. Hinter der Packkammer fchließen fich die Paketausgabe nebft Schalter, Schalterflur und Vorflur an, vom Domplatze aus durch einen am Seitenflügel entlang führenden, unbedeckten Gang zu erreichen. Neben der Abfertigung und Entkartung liegen im Vorderbau der Briefträgerfaal mit einer Kleiderablage, dann an der Vorderfeite das Amtszimmer des Poftdirektors nebft Kanzlei und an der Hoffeite das Zimmer des Poftamtskaffierers. Die letztgenannten Räume find vom zweiten Eingänge des Vordergebäudes zugänglich; dieser Eingang führt außerdem zum Dienftzimmer des Telegraphenamts-vorftehers, zur Telegrammannahme und zum Telegraphenfaale, der im rechten Seitenflügel liegt.

An der rechten (weftlichen) Seite des Poftgebäudes entlang geht die Zufahrtsftraße zu den hinter dem Poftgebäude gelegenen Grundftücken; von ihr aus findet die Ein- und Ausfahrt des Pofthofes durch den rechten Seitenflügel ftatt. Am Pofthofe, 28,oo m lang und 23 m breit, liegen an der rückwärtigen Seite die Wagenhalle in zwei Abteilungen, dazwifchen ein Geräteraum; an der Packkammer die Ladebühne, welche wegen der bedeutenden Höhe des Erdgefchoffes über der Hoffohle zwei Abfätze erhalten mußte. Vom Hofe aus find die im rechten Seitenflügel des Erdgefchoffes angeordneten Räume der Oberpoftkaffe zugänglich. Die oberen Gefchoffe find durch fünf Treppen erreichbar, von denen zwei im Vorderhaufe von den beiden Giebelfeiten her zugänglich find, während die übrigen nach dem Hofe führen. Die beiden Treppen des Vorderhaufes find als Haupttreppen behandelt und mit Türmen überbaut, welche das Dach des Vordergebäudes hoch überragen. Die linksfeitige diefer beiden Treppen führt zu den im I. Obergefchoß befindlichen Dienfträumen der Ober-Poftdirektion, die teils im Vordergebäude, teils im linken Seitenflügel über der Packkammer liegen, fich auch über den Querbau erftrecken, wofelbft die Bezirksrechnungs-ftelle liegt und das Fernfprech-Vermittelungszimmer eingerichtet ift. Die Treppe im rechtsfeitigen Teile des Vordergebäudes führt zur Dienftwohnung des Ober-Poftdirektors, die auch in den rechten Seitenflügel hineinreicht. Dahinter ift noch, vom Hofe aus zugänglich, eine kleine Wohnung für einen Unterbeamten eingerichtet.

Das II. Obergefchoß befchränkt fich auf das Vordergebäude und enthält, wie bereits bemerkt, zwei Dienftwohnungen.

Das überwölbte Kellergefchoß enthält unter dem Telegraphenfaale die Batterieräume, im übrigen eine Wafchküche und Aufbewahrungsräume für beide Ämter, fowie für die Wohnungen, unter der Packkammer auch eine Hilfspackkammer. Außerdem ift im Keller eine Dampfluftheizung für die Dienfträume in der Weife angeordnet, daß die im Keller verteilten vier Luftheizkammern durch Dampf, der in eifernen Rohren zirkuliert, geheizt werden — eine Heizungsweife, die fich nicht befonders gut bewährt hat, auch in neuerer Zeit namentlich durch die Niederdruck-Dampfheizung überholt ift.

Die Mauern find aus Ziegelfteinen erbaut und mit lederfarbigen Feinziegeln verblendet. Ge-fimfe und Architekturteile, Fenfter- und Türgewände find aus gelblichweißem Sandftein des Teutoburger Waldes hergeftellt. Die Balkenlagen find aus Holz mit Deckenputz auf Bretterfchalung und mit Kieferndielung verfehen. Die Flure und die Schalterhalle haben Fußböden teils aus Mettlacher gemufterten Tonfliefen, teils aus Marmormofaik-Terrazzo. Die Schalterwände find aus Eichenholz mit Glasfenftern zwifchen Mauerpfeilern und Säulen aus fchwarzem Marmor eingefpannt. Auch die Wandbekleidungen in der Schalterhalle und in der Packkammer beftehen aus Eichenholz, das gefirnißt wurde. Die Dächer find mit Schiefer gedeckt.

Die Architektur, nach einem Entwürfe von Rafchdorff, ift im wefentlichen in gotifchen Formen gehalten; jedoch fpielen Renaiffancemotive hinein, die dem Gotifchen fremd find: fo die Ruftika des Erdgefchoffes und die Ausbildung der Schlußfteine über den Fenftern. Zwei vortretende Giebel gliedern die Vorderfeite; ein Türmchen in der Mittelachfe über der Uhr, im Verein mit der kräftigen Bildung des Hauptgefimfes mit der Galerie und mit den ausgekragten Ecktürmchen geben der Faffade einen fehr kräftigen Charakter, der durch die hochragenden Türme über den Treppenhäufern noch wefentlich gehoben wird.

Das Poftgebäude zu Breslau (Fig. 80 bis 83) liegt mit der Vorderfeite an der Albrechtftraße und erftreckt fich über den Raum zwifchen diefer, der Poftftraße, der Mäntlergaffe und dem Graben in einer Breite von ungefähr 50m und einer Länge von 109m, im rückwärts liegenden Teile bis zu 14m Breite zufammen-gezogen. Das ganze Grundftück ift von den in fich gefchloffenen Baulichkeiten bedeckt; frei geblieben ift nur ein offener, etwa 33,oom langer und 29,oom breiter Hof, zu welchem Einfahrten von der Poftftraße und von der Mäntlergaffe führen.

Der Haupteingang liegt in der Mitte der Vorderfeite an der Albrechtftraße und führt durch eine Vorhalle von gedrückten Verhältniffen (fie liegt unter dem oberen Laufe der dreiarmigen Haupttreppe) in die zur Vorderfeite parallel liegende, 29,50 m lange und 5,00 ™ breite Schalterhalle für den Brief-, Geld- und Zeitungsverkehr. In der Schalterwand find 18 Schalterfenfter angebracht, hinter denen der ebenfalls 29,50 m lange und 4,50“ breite Schalterdienftranm fich erftreckt. Die beiden genannten Räume liegen in einem eingefchoffigen Bauteile und erhalten das Tageslicht durch das Dach. Hinter diefem, mit den Fenftern nach dem Hofe gekehrt, find einerfeits der Raum für die Verpackung der Zeitungen, andererfeits Kaffen- und Kanzleizimmer angeordnet. Da der Raum in der Schalterhalle nicht für alle Annahme- und Ausgabeftellen ausreicht, fo ift an der Vorderfeite noch ein dreiachfiges Zimmer mit 6 Schalterftellen für die Annahme und die Auszahlung von Poftanweifungen eingerichtet. Daneben liegt, an der Ecke der Albrechtftraße und der Poftftraße, das Zimmer des Poftkaffierers nebft Vorzimmer. An der anderen Seite der Eingangshalle bis zur Mäntlergaffe befinden fich die Dienftzimmer des Poftamtsvorftehers. An der Seite der Poftftraße folgt ein 24,00 m langer und 8,50 ™ breiter Saal für die Abfertigung und Ent-kartung der Geldfendungen; er reicht bis nahe an die Einfahrt zum Hofe. An der Seite der Mäntlergaffe liegt ferner, ebenfalls bis nahe an die Hofeinfahrt reichend, der 30,00 m lange und

8.50    m breite Saal für die Briefabfertigung und -Entkartung. Der ganze rückwärts der beiden Einfahrten befindliche Gebäudeteil des Erdgefchoffes ift dem Päckereigefchäfte zugeteilt. Der Zugang zur Paketannahme befindet fich am zurückliegenden, fchmalften Teile des Gebäudes, verbunden mit dem Lagerräume für Pakete in einem fünffeitigen, glasüberdeckten Lichthofe. Der Zugang zur Paketausgabe und zur Zollabfertigung findet von der Straße »Der Graben" aus ftatt. Um den Hof gruppieren fich der Verleferaum, der Raum für die Verladung der abgehenden Sendungen und der für die Beftellung der in der Stadt auszufahrenden Sendungen. Somit wird der ganze Raum des Erdgefchoffes durch die Räume des Poftamtes eingenommen; es reicht jedoch nicht völlig dazu aus.

Über dem Saale der Briefentkartung an der Mäntlergaffe liegt im I. Obergefchoß noch der

20.50    m lange Briefträgerfaal, mit dem darunter befindlichen Saale durch einen Aufzug verbunden (eine nicht zu empfehlende Einrichtung, die nur durch den Mangel an Raum im Erdgefchoß erzwungen wurde). Im übrigen dienen die fämtlichen Räume des I. Obergefchoffes den Bedürfniffen der Ober-Poftdirektion, mit Ausnahme jedoch der Räume des Quergebäudes zwifchen dem großen Hofe und dem fünfeckigen Lichthofe, welche der Telegrammannahme und der Telegrammabfertigung dienen; mit ihnen ift auch eine öffentliche Fernfprechftelle verbunden. Zugänglich find diefe Räume vom Eingänge am Graben aus. An der Albrechtftraße zwifchen der Haupttreppe und der Mäntlergaffe befinden fich die Räume der Oberpoftkaffe, andererfeits zwifchen der Haupttreppe und der Poftftraße die Amtszimmer des Oberpoftdirektors. Auf die übrigen Räume verteilen fich die Zimmer der Pofträte, der Bureaubeamten, der Regiftratur, Kanzlei ufw. Im II. Obergefchoß liegt, von der Haupttreppe aus zugänglich, an der Albrechtftraße und der Poftftraße die Wohnung des Ober-Poftdirektors; fie reicht bis zu dem über der Hofeinfahrt gelegenen Prüfungsfaale, der bei Feftlichkeiten mit benutzt werden kann. Die Wohnung des Poftamtsvorftehers reicht an der Mäntlergaffe bis zur Treppe neben der Hofeinfahrt. Die Wohnung des Telegraphenamtsvorftehers endlich ift durch die Treppe im halbrunden Raume (Eingang vom Graben) zugänglich. Die übrigen Räume dienen dem Telegraphenverkehre: der Morfe-Saal im Quergebäude zwifchen beiden Höfen, der Hughes-Saal an der Mäntlergaffe, zwifchen beiden Sälen Umfchalter und Blitzableiter.

Für das Fernfprechwefen ift über dem Einfahrtstore an der Poftftraße ein achteckiger Aufbau von 8,00 und 9,00m äußerem Durchmeffer errichtet, in welchem fich der Fernfprech-Vermittelungs-raum befindet, und über diefem in gleicher Geftalt und Größe, nur bedeutend niedriger, der Raum für Umfchaltung und Blitzableitung der Fernfprechleitungen. Darüber erhebt fich ein eifernes Ge-rüft in Kuppelform, welches 1688 Ifolatoren zur Abfpannung der Fernfprechleitungen trägt. Die Bekrönung der Kuppel läuft in die verzierte Auffangeftange eines Blitzableiters aus.

Die Architekturformen find nach dem Entwürfe von Kyllmann & Heyden in der Weife deut-fcher Renaiffance, und zwar mit dem für Schlefien auch im XVI. Jahrhundert charakteriftifchen,

Poftgebäude

zu

Breslau.

a

Æ

iHRHHJWtMHII'

«■>■ - :

I I^EZi

jl    ■ Wit

a

■

r

a

t

ira

p

Tlirrii¹ M y

jU

!

ia

■HF

IDyaS

gfjjggj

*

mm

pMfpffflll

i

I

Si

⁼

IMJHI-I .i,'!'¹

UL

?-

s-

Fig. 8o.

m

;

r

m

KAISERLICHE OBER.-POSTDIRECTION.

HB

li

1

1

*Ą

Hauptfaffade.

1:250

G 7    8    3    10    11    12    13

I I I I I I-H f

-1

gggg I ,

• • • -. •

ME

2i£

st-i

m

m

B

i

r

T⁻1

ILJr- - — 51 Jl 1 - 11_fT— ==^ I

ïEmt i Mii-.-. mi 3

!

H

a3

: i

;r

Arch. : Kyllmann &■ Heyden,

m&= liii

i

ffly

EE

r⁼³~:

aa

■39

M

m

1

t*

i

IS

i-

m

i

\'iSĘ*

I!

m

j:

u

~

_[

£3

i

MMMM

3

L

A

□

a

V t e li.

i OA

Kanzlei

Auskunfts-

Stelle

j °Pm ₀ 1. ‘Inwejsj

Èin-u..

o

o

Aüszahlj.

H-

Vorzim.

C a's.sier

T.

j |    ;    ! j I 1 j

f-E ji tkjar t gj. Soitirj. u. À Irf e jr t i g g .

t=M

3 îT'ETTJaai'p-iia s

s5fc

oooooooo oo ooooocoo •O'jiaz-irajaTJa-'Pia €

II 0 A • fi S Tl y -Tl 3 nr 1[ *B TI U Y

Z e i tan g s Stelle

•Cassierl.

Kanzlei I. U’

B rii e

*'vx'

'V'

20«

ra

ixlxl x

15

Post

i°

.L

Fig. 8i.

• TI 3

jai

p!

-----jo-----—---

Erdgefchoß;

1:500

____fft.

Iii

•Beamte-

; HI n V "à -

F=f=?

.........*

;

s î Î-?

4-+4-4

10 387654321 O

Poftgebäude zu Breslau.

P a ;c k kj

³i

*7^

'*L \

LicJitliof

⁹**À

>-

■ykr~^~

-4-

%>

Z*k

-f—..

-w*. A

SX

IL

IL

11

LUS.

Ici

P o s t-D i-

11

f⁷

W 0 h-

i r e cN t

lehczim.

Prüfung s-Sui

15    20«*

Fig. 82.

flïlamen

tiG-arie

Id e r o “b e .

LIA

sjtl 3

II. Obergefchoß.

1:500

0Ł

S a ĆL 1

t 'B 'S S

Hughes

r'

T e -1

<0

Fernspp I u UenachbF Ämtern I

-f

■*>

*

’V

<**

*k\

**

^

*>

Fig. 83.

il

Rendant

\

1

Cassier

J

Tresor

B uch haltere il

E r i e f t r .

P

Warte z.

JJ

Enterte inter u.Secretâr

• z j o a

Oïer-Posi-Dir e c tor

=

p

•U s i 6 a ■*£

! i 1 M I 11 111 ! Il ' I 11 ! ! I

¹ U s I fi 3 ï

n

f. Altli .1.0 Postrathî.

B e amie

A b t h. . [V.

L±

•in'iiuv

ij

B ur e au-

;

Kanzlei

Abthïï.

B e amte f.

Beamte

L'A

Postrath IL

Botenziin.

Telegra

Ab f er tig g

P ub 1ikum

■Ê

amm An n ihm €

afiaiaj,

O O

Cassier

I

M

P 0 s trathlIUB 11 r e a n

I. Obergefchoß.

Poftgebäude zu Breslau.

A. b t h. H.

i

: •:

?

U.

AiqwU' 1 o a dsu p

1

77

<y

>7/

a

/

"Et

⁰ s

fi

ï

o>

fi

il

/

(S

r

\ ä

>

145.

Poftgebäude

zu

Halle.

engeren Anfchluffe an die italienifche Auffaffung gehalten. Das Erdgefchoß zeigt kräftige Ruftika-quaderung; die beiden oberen Gefchoffe haben Sandfteinquaderung nur an den Ecken der Vorlagen erhalten; fonft find die Mauerflächen mit hellroten Feinziegeln verblendet; die Umrahmungen der Fenfter aber, das fehr kräftig ausgebildete Kranzgefims und die durchbrochene Attika find aus Sandftein hergeftellt und die Dächer mit Schiefer eingedeckt. Im übrigen bietet die innere Aus-ftattung nichts befonders Hervorzuhebendes oder vom Üblichen Abweichendes dar.

Mancherlei Eigentümlichkeiten zeigt das Poftgebäude zu Halle a. S. (Fig. 84 bis 86). Das Poftgrundftück, auf dem Gelände der ehemaligen Befeftigungswerke der Stadt liegend, hat an der Hauptfeite der platzartig erweiterten Großen Stein-ftraße nur 42,oom Breite und erftreckt fich in fehr beträchtlicher Länge, bei ungefähr gleichbleibender Breite, zwifchen der Poftftraße und der höherliegenden Straße, genannt Martinsberg, von Nord nach Süd.

Der Haupteingang liegt an der Großen Steinftraße in der Mitte der Faffade und geht durch den dafelbft errichteten Turm, der die Vorhalle einfchließt, in die 21,oom lange und 5,80 m breite Schalterhalle, welche den Zutritt zu 16 Schalterftellen für den Brief-, Geld- und Zeitungsverkehr gewährt. Hinter den Schaltern befindet fich der ebenfo lange und breite Annahme- und Ausgaberaum. Beide Räume find in der Höhe über dem Erdgefchoß mit einem gemeinfchaftlichen Glasdache überdeckt. Hinter diefen Räumen fchließt fich ein Quergebäude von 10,00 m Tiefe an, welches im Erdgefchoß die Brief- und Geldabfertigung aufnimmt. An der Poftftraße und am Martinsberge folgen dann zwei Seitenflügel von 90,00 m Länge und gegen 10,00 m Breite, die außer dem genannten noch durch ein zweites Quergebäude verbunden werden. Dadurch wird außer dem Lichthofe, in welchem die Schalter liegen, noch ein zweiter offener Hof und ein Hinterhof gebildet, an welchen dann noch ein größerer Hof in der ganzen Breite des Grundftückes fich anfchließt. Diefer bietet Raum für Nebengebäude und Nebenanlagen; in feiner Fortfetzung wird der noch übrige Teil des Poftgrundftückes als Garten benutzt.

Neben dem Haupteingange werden die Räume des Erdgefchoffes an der Seite des Martinsberges als Amtszimmer, Regiftratur und Kanzlei des Poftamtsvorftehers benutzt, diejenigen an der anderen Seite bis an die Poftftraße für die Rechnungsftelle und für den Kaffierer des Poftamtes. Die Räume des Seitenflügels am Martinsberge nehmen die Entkartung, den Briefträgerfaal und ein Zimmer für die Zeitungsverpackung auf; fie liegen, wie alle Räume an diefer Seite, tiefer als die ftarkanfteigende Straße des Martinsberges. An der Seite der Poftftraße folgen dann im Seitenflügel die Räume für die Oberpoftkaffe. Von den bisher bezeichneten Räumen durch eine Einfahrt von der Poftftraße nach dem Mittelhofe und durch eine nach dem Martinsberge führende Treppe getrennt, find die fämtlichen, weiter füdlich liegenden Räume des Erdgefchoffes für den Paketverkehr beftimmt. Die Schalterhalle für die Paketannahme und -Ausgabe ift vom Mittelhofe aus zugänglich, in welchen die Karren der Paketbringer einfahren können. Sie liegt im zweiten Quergebäude und nimmt, mit der daran ftoßenden Paketannahme, das Quergebäude in ganzer Ausdehnung ein. In den Seitenflügeln fchließen fich einerfeits die Ankunfts-Packkammer und andererfeits die Abgangs-Packkammer an; die Ladebühnen liegen im hinteren Hofe, der durch eine befondere Einfahrt mit der Poftftraße verbunden ift. Diefe Anordnung, welche ermöglicht, daß die Annahme der Pakete und ihre Verladung in ganz getrennten Höfen ftattfindet, ift für die Sicherheit des Paketverkehres durchaus von Vorteil. Da die Straße Martinsberg höher anfteigt als der Fußboden des Erdgefchoffes, fo ift an diefer Seite in der Länge des Gebäudes ein Lichtgraben von l,oom Breite angeordnet.

Im I. Obergefchoß (Fig. 86) nimmt die Dienftwohnung des Ober-Poftdirektors die Vorderfeite ein und greift in den öftlichen Seitenflügel am Martinsberge über. Die übrigen Räume diefes Stockwerkes dienen den Amtsverrichtungen der Ober-Poftdirektion und nehmen die Bureaus für den Ober-Poftdirektor, für vier Pofträte und deren Hilfsarbeiter, fowie für Regiftratur und Kanzlei auf. Zugänglich ift das I. Obergefchoß (ebenfo wie das II.) durch eine Haupttreppe über der Einfahrt zum Mittelhofe, durch eine von der Poftftraße aus zur Wohnung des Ober-Poftdirektors führende Treppe, durch eine vom Martinsberge aus zugängliche Treppe und durch zwei Treppen in runden Treppentürmen, vom füdlichen Hofe aus zu erreichen.

Das II. Obergefchoß (Fig. 85) nimmt an der Vorderfeite und anfchließend an der Seite der Poftftraße die Räume des Telegraphenamtes auf. An der Vorderfeite find die Gefchäftszimmer des Vorftehers und des Kaffierers, fowie Übungsräume angeordnet; an der Seite der Poftftraße find in einem 27,50 m langen und 8,50m breiten Saale die Morfe-Apparate aufgeftellt; daran ftoßen im erften Quergebäude der Hughes-Saal und die Batterieräume, dann weiter an der Seite der

i

:

H

i

:

F.

h—"V

ł

4

ii

•r

y

•I

v

T

t

$

::fr

I,

il

A.:-.

r

1

3

#

4

{

S

ilacnfux m-mcad

«

a

.9    ______

n

CftcwoxU

Hff|

II

r

efciuufti’t'-

1

-

.♦"lOtlfuxfnl'.

?

XUMUMHMIMt

‘.TvamlV’.

ï

b=

I

■

i

FlVito

»

-<’t—

s

;

1

Fig. 84.

m i

i

5

qov.

ü J

;

ï

MOMiil

93/vi cf '

I 1

J

*

;

ap

.

-

!

i

lr

s

r

f—**—

m

i-

ü

?

j

-i-

Jla ummu

Ht:«. !■

Erdgefchoß.

Poftgebäude zu Halle a. S.

i

_

#

&

ÿWmlonvfc'.

i

i-«V-1-*/V-t

i

i

f

6/wtfi ^»«vtvwujf

1

,Q O,—, O O,—, O Oc

4

Gcfil

1 f

■ O' O,

J?

_o o

,o eu

1

ï

SwtLÆafttw^.

I

s

1

;

■ ¹ ■■

I

I

1

Cbôftie'.

J.

1

■

!

t

iTLaoXunYtttA

JCa-ufctciZ

^McviAÏc4v«v'.

I

r

* <3Lcfwuvwa

î:

ï    éfCtU>ù vtcV.

£z

.

^2Ctótv' |j

ÇU

n-

m

«

;

■*&{

^t?o^vi4vtvnv\«V.

f

r

efc^^. *

J

Ü.

Ï ”

Æ (761^4 vnvm«t/. *, I

r

<^0<’^H^vłU4łve^

«

k

Ua<^

Ï eJOi^.

Ï fTIóuict}« vvC^

; ^Tlütic^t nl|am»u t/

r efjuw^Ą

r

t eKiict)*:

^ -±E

“IGo^m^Uvm*v«*i

• •

®Hkt«UuUUei^«/.

Zt

âUfet

Fig. 85.

Î¹

!?

l

?l

II. Obergelchoß.

«

»

M

*

?

- N 9)MAntci.

SfiiX-

ûfijtaXi

?

k ⁶>U»*rM

ciriirxrrjzriicim:

?

teitvvngj -

p

?

» dCoMÀMAj.

_    >.Cm£«K

QQciuAdp*)

5

s I

Y^-n?    <[

b-<---g

î-

3

DI. I J $ca#uMj N. .“JI

ï

4

s

•SWeOM/.

»

>•

%4vi«aW BI.

î

i

Clvw^tctoÆc-n/.

?

o u i o S

!•■ 6B,m^«<vw in

'

JGvwifcv.

^U^iatwUW. *

^Ö/ivteaW.

^HU«W.

E5

Fig. 86.

ï

*§)**/. 9UçTv»vtłł^o^^etfe'.

1

!-f

I Ui m I

{jtaaCuJilfv' L

JUufcJ

sji

Ï

IÏ

:

?

dCamCei-

Ą)XMV«/.

I. Obergefchoß.

T⁵*

Xiiclw.

%,U'KOtV'II.

Poftgebäude zu Halle a. S.

5

ÄWoflMlMHM/.

%foa*L I ĆłCoit

kr

%

u . -1^^

9U.WI. $

fl

fl

j

?

^AMMWVWWO.

|^jt) rmu*tv»-vjt>j

I -

<& bi.ij,.

elcWafłlłH-wwt!

; '

S

?

l ‘MUmii.

: <auw».

r

J ~wÿÿjp

VWWMWWY-^ ?

Ç ‘’UlcfuML.VV

L

Poftftraße die Zimmer für die Abfertigung der eingegangenen Telegramme, für die beftellenden Boten ufw.

Der Seitenflügel am Martinsberge ift für die Dienftzimmer eines Bahnpoftamtes, für Vor-fteher, Fahrbeamte und Poftfchaffner beftimmt. Das zweite Quergebäude und die füdlichen Teile der beiden langen Flügelbauten find zur Einrichtung zweier Dienftwohnungen für die Vorfteher des Poftamtes und des Telegraphenamtes eingerichtet. Eine Wendeltreppe in einem runden Turme, in der Längsachfe des Gebäudes gelegen, dient beiden Wohnungen zur Verbindung mit dem Hofe.

Im Dachgefchoß werden die vorderen Räume hauptfächlich für die Zwecke des Fernfprech-Vermittelungsamtes benutzt. Die Abfpannung der Fernfprechdrähte findet in dem aus Eifen her-geftellten, durchbrochenen Helme des Turmes der Vorderfront ftatt. Für die Fernfprech-Vermittelung ift der gefamte Raum des erften Quergebäudes eingerichtet und mit Dachlicht in Eifenumrahmung verfehen. Die übrigen Räume des Dachgefchoffes dienen den gewöhnlichen Zwecken der Dienftwohnungen, fowie zur Aufbewahrung zurückgelegter Bücher und Schriftftücke; auch find dort zwei Dienftwohnungen für Unterbeamte eingerichtet. Im Kellergefchoß liegen die Keffelräume ufw. für zwei Niederdruck-Dampfheizungen (von Rietfchel & Henneberg in Berlin) zur Erwärmung der Dienfträume, während in den Wohnzimmern Kachelöfen ftehen. Außerdem dienen die Kellerräume zu einer Hilfspackkammer, fowie zu Nebenzwecken der Ämter und der Dienftwohnungen.

Die Packkammerräume hätten nach dem Umfange des Verkehres größer angelegt werden müffen, erfcheinen jedoch ausreichend, weil die Paketannahme fich auf mehrere Annahmeftellen in der Stadt verteilt und weil die Ortsbeftellung der angekommenen Pakete unmittelbar vom Bahnhofe aus bewirkt wird, wofelbft ein befonderes Poftamt befteht.

Das Poftgebäude ift in den Fundamenten aus Porphyrbruchfteinen, im übrigen aus Ziegeln erbaut, dabei die Sockelmauern mit dunkeln Dioritquadern verblendet; die aufgehenden Mauern zeigen an den Straßenfeiten überall Sandfteinverblendung, Material von der Elbe. Die Architekturformen find in romanifcher Weife gehalten mit den für die Bedürfniffe der Neuzeit erforderlichen, nicht wefentlichen Abweichungen, aber durchweg in feinfinniger Auffaffung der Einzelteile. An den Hoffeiten zeigen die Architekturformen fehr einfache Bildung; die Verblendung ift mit hellgrauen, von der Farbe der Sandfteine fich fehr wenig unterfcheidenden, engobierten Ziegeln der Siegersdorfer Werke in Schlefien erfolgt. Die Dächer find mit braunglafierten Falzziegeln eingedeckt. Die Flure und Gänge im Inneren find teils mit gefinterten Tonfliefen, teils mit Terrazzo belegt; die Packkammerräume haben Fußböden aus Steinholz erhalten.

Die Keller find mit flachen Kappen überwölbt, die Zwifchendecken der Gefchoffe zwifchen eifernen Trägern aus befonders hierzu angefertigten poröfen Hohlziegeln fcheitrecht gewölbt, unten glatt verputzt und oben mit Sandfchüttung und Gipseftrich überdeckt. In den Dienfträumen liegt Linoleum auf dem Eftrich; in den Wohnräumen treten Lagerhölzer und Dielung an feine Stelle. Sämtliche Treppen wurden aus Granitftufen hergeftellt. Die Telegraphenmaterialien werden gegenwärtig in einem anderen, dem Poftfiskus zugehörigen Gebäude untergebracht. Soll das zugehörige Magazin auf dem Poftgrundftücke Platz finden, fo muß dazu ein befonderes Gebäude errichtet werden.

Die Wände in der Schalterhalle find in gefchmackvoller Weife architektonifch und malerifch ausgebildet und mit Bildniffen deutfcher Kaifer, fowie mit Landfchaften aus fächfifchen Gegenden, an die fich gefchichtliche Erinnerungen knüpfen, ausgefchmückt.

146.

Poftgebäude

Von Bedeutung für die weitere Ausbildung des Poftbauwefens ift das Poftgebäude zu Dortmund, in den Jahren 1892—94 erbaut. Fig. 87 bis 89 zeigen Dortmund, die Grundriffe des Erdgefchoffes und I. Obergefchoffes, fowie .'einen Schnitt durch die Schalterhalle. Diefes Bauwerk ift auf einem langgeftreckten, aber im Mittel nur etwa 47,oom breiten Grundftücke im Südweften der Stadt, zwifchen dem Hiltropwall und der Poftftraße, alfo außerhalb der eigentlichen Verkehrsgegend der Stadt, erbaut. Darin find die Räume der Ober-Poftdirektion für den Bezirk, deffen Grenzen denen des preußifchen Regierungsbezirkes Arnsberg entfprechen, mit denjenigen des erften Poftamtes für die Stadt Dortmund verbunden; jedoch beanfprucht die Ober-Poftdirektion auch für den Bau die vorwiegende Bedeutung, da Dortmund als der Zentralpunkt der gewaltigen Berg- und Hütteninduftrie des weftfälifchen Steinkohlengebietes gelten muß. In der Stadt befinden fich außer diefem Gebäude noch vier Poftanftalten, in denen der örtliche Verkehr fich ver-

teilt. Die Dienfträume für das Poftamt konnten daher eingefchränkt werden, erhalten jedoch dadurch wieder größere Bedeutung, daß der gefamte Ausgabeverkehr für Briefe, Geld und Pakete durch diefes vermittelt wird und die Abfertigung der Briefträger hier ftattfindet.

Das Gebäude felbft zeigt im Grundplane die Geftalt eines Trapezes von 112,00“ Länge und 47,50“, bezw. 42,oo“ Tiefe. An beiden kurzen Seiten fchließen fich noch Höfe und Gärten an. Das Gebäude umfchließt zwei Binnenhöfe von 26,00“ Länge und 22,00, bezw. 25,00“ Breite. Demnach gruppiert es fich um einen Mittelbau, aus dem fich der gefamte Plan des Hautes entwickelt.

Fig. 87.

Umdruck- X presse y

Past-'Jppecto

■ enlBure aulpostcattilB ure au

'xn

Bolen

la ure au

el à u

IpostrattiVl B u

le b a- u

Post

Uaurath

X XX

□jl

E4I

Istelle

[x

lx

lUnterbeamteî

xX

X x WNx x

PK

Bezirks ! Reelings.-

YllinlertaiW

Bureau!

Poslralhïl

Bureau)

V3 Baten. ]

Vorz.

Postrathl fl Priifungs-Zim.yPosiraM

Li

'«I fi

>1

I. Obergefchoß.

Fig. 88.

Briet*¹

ï q e r|

u Brieftr. | i 1 i Atfertigg.

Il B f e 11 i 8 9 • |u

.Eut

jli 11 g •

rx

kassier llG

XXINUXX,

BilSx

ÏLeitungs-l

BavissrerJ

Geld

jLaderaanfX Werłhgeiassj

XI1

ure

fahr tfl]

Postai

P a. cU k Jk a.

lï u c "h lila il

Telegi

I Annahme!

Annahmeî

d. 0

P. B.

[X

jPX">djX!x! XiiX;;x XÜISxxj X|

I    c I Rsclmgs ! jffi

nlilicam|Gber-Poistcasse s I Stelle f.| C3ssier[JJ|FuïiUcum " IPostanw, Ifll

Wachtziml

jPosiamts-I Vorsleti.

Kanzlei H e g i s t r.

Ji

P u hUl i c u m

Bezirks- rx Rechnungsstelle

rtf

Erdgefchoß. 1:1000

10 8 6 4 2 0

ImHin-tT

20

30

40

50m

Poftgebäude zu Dortmund.

In der Mittelachfe des Gebäudes liegt in doppeltem Portal der Eingang zur Schalterhalle, welcher zunächft in eine Vorhalle führt, in der die Stufen liegen, auf denen man die Höhe des Erd-gefchoffes erreicht. Über der Eingangshalle erhebt fich auf einem Quadrat von 11,30“ Seite ein mächtiger Turm, welcher in feinem oberen Teile das Abfpanngerüft der Fernfprechleitungen aufnimmt.

Aus der Vorhalle tritt man in die Schalterhalle von 23,oo“ Länge und 10,oo“ Breite, welche die Höhe zweier Gefchoffe erhalten hat und mit drei Sterngewölben überdeckt ift (Fig. 8g). An jeder Seite der Schalterhalle liegen in drei Gruppen g Schalterftellen. Die Dienfträume für den Schalterdienft haben jedoch nur die Höhe eines Gefchoffes erhalten und find mit flachen Dächern verfehen, in denen große Lichtfenfter angebracht find, fo daß alle Schalterplätze von oben her reich-

liches Tageslicht erhalten. Die Schalterhalle felbft wird durch fechs große Radfenfter in den Seitenmauern über den erwähnten flachen Dächern erleuchtet; demnach hat die ganze Schalteranlage eine vollftändig bafilikale Einrichtung erhalten, die fich in jeder Beziehung als zweckmäßig und für das Auge angenehm wirkend bewährt.

an

Die Räume des Erdgefchoffes find nun derart geordnet, daß diejenigen des Poftamtes den rechtsfeitigen Binnenhof umfchließen. Dem Haupteingange zunächft und von ihm zugänglich liegen die Amtsräume des Poftamtsvorftehers mit Kanzlei und Regiftratur; dann folgt am rechtsfeitigen Außenhofe der Querbau für das Paketgefchäft mit dem Eingänge für das Publikum durch den rechtsfeitigen Eckturm. Die Paketräume erfcheinen verhältnismäßig klein, wie dies durch die Verteilung des Päckereigefchäftes in der Stadt begründet ift. Sie reichen bis zur Ein- und Ausfahrt, welche den Binnenhof mit dem Außenhofe verbindet. An der hinteren Langfeite, d. i. der Poftftraße, liegen dann die Räume der Entkartung und Abfertigung neben dem Amtszimmer des Kaffierers des Poftamtes. Sie reichen bis zur Mitte des Poftgebäudes, wofelbft fich die Räume der Briefträgerabfertigung anfchließen, die den linksfeitigen Binnenhof begleiten.

Der linksfeitige Teil des Vorderbaues wird von den Dienfträumen eines zweiten Poftamts-kaffierers, fodann aber von den Räumen der Oberpoftkaffe eingenommen, deren Buchhalterei im linken Seitenflügel gelegen ift.

Die Räume des I. Obergefchoffes (Fig. 87) werden vollftändig für den Dienft der Ober-Poft-direktion in Anfpruch genommen, für die Amtszimmer des Ober-Poftdirektors, für die Arbeitszimmer von fünf Pofträten und dem Poftbaurate, wobei zum Amtsbereiche jedes Rates noch mehrere Arbeitsräume der ausführenden Hilfsarbeiter (Sekretäre ufw.) gehören, ferner für die Bezirks-rechnungsftelle und Kalkulatur, für Kanzlei und lithographifche Druckerpreffe, für die Poft-infpektoren und für die dienfttuenden Boten. Im Turmraume über dem Vorflur zur Schalterhalle ift der Prüfungsfaal angeordnet.

Das II. Obergefchoß enthält in der rechtsfeitigen Hälfte der Vorderfeite die Amtszimmer des Telegraphenamtsvorftehers und des Telegraphenamtskaffierers, fodann im rechten Seitenflügel den großen Telegraphen-Apparatfaal, in zwei Abteilungen geteilt: für Afo/yh-Apparate und für Hughes-Apparate. Der Raum über der Schalterhalle dient zur Aufnahme der Regiftratur der Ober-Poft-direktion. Alle übrigen Räume diefes Stockwerkes find zu Dienftwohnungen eingerichtet, und zwar liegt die Wohnung des Ober-Poftdirektors in der linksfeitigen Hälfte des Vorderbaues und greift in den linken Seitenflügel über. Die ganze Rückfeite des Gebäudes an der Poftftraße wird durch die Amtswohnungen der Vorfteher des Poftamtes und des Telegraphenamtes eingenommen. Zwifchen beide fchiebt fich noch eine kleinere Wohnung für einen Unterbeamten ein.

Das Dachgefchoß enthält Aufbewahrungsräume für zurückgelegte Bücher und Schriften ufw. den einzelnen Ämtern zugehörig, außerdem noch Dienftwohnungen für Unterbeamte und Kammern, zu den im II. Obergefchoß liegenden Dienftwohnungen gehörig. Im Turme, in der Höhe des Dachgefchoffes, liegt der Fernfprech-Vermittelungsfaal, begleitet von Nebenräumen zu beiden Seiten. Der achtfeitige, pyramidal geftaltete Helm des Turmes ift als eifernes Abfpanngerüft der Fernfprechleitungen ausgebildet.

Die Räume des Kellergefchoffes dienen zum Teile als Aushilfspackkammer; anderenteils werden fie als Vorratsräume der Ämter und der Wohnungen benutzt. Ferner ift für die Dienft-räume im Keller eine Niederdruck-Dampfheizung von Bechern & Poft in Hagen angelegt.

Die Kellerräume find mit flachen Kappengewölben überdeckt; die Räume des Erdgefchoffes haben flachbufige Betongewölbe zwifchen eifernen Trägern, ebenfo die Laufgänge in allen Ge-fchoffen. Die Schalterhalle ift mit Sterngewölben auf kräftig vortretenden Rippen überwölbt. Sonft beftehen die Zwifchendecken der Gefchoßräume aus flachen Decken, mit Eifenbandeinlagen aus rheinifchen Schwemmfteinen in Zement gewölbt (fog. Kleine'fchen Decken).

Die Fußböden der Kellerräume find als Zementeftrich ausgeführt; in der Packkammer, in den Abfertigungs-, Entkartungs- und Briefträgerräumen beftehen fie aus Steinholz. In der Schalterhalle, in den Vorfluren und Treppenhäufern find die Fußböden aus gefinterten und gemufterten Tonplatten hergeftellt; in den oberen Fluren ift Terrazzo zur Anwendung gekommen. Die übrigen Dienfträume im Erdgefchoß, fowie die fämtlichen Zimmer des I. und II. Obergefchoffes haben Fußböden aus Buchenholz erhalten. Die Steildächer find mit eifernen Bindern verfehen, fonft aus Holz hergeftellt und mit Schiefer eingedeckt; die niedrigen Abfeiten am Mittelbau haben Afphalt-abdeckung erhalten; die Turmfpitzen der Treppenhäufer find mit Kupfer eingedeckt.

Die Treppen find derart verteilt, daß dem Haupteingange zunächft, d. h. rechts und links davor. ^ vor den Schalterräumen zwei Treppen liegen. Außerdem find die vier Hauptdecken des Gefamtbaues in vortretenden Türmen als Treppenhäufer ausgebildet. Eine fiebente

71

L. J ! 3J

ff

cf ’ 1

■F

Fig. 89.

Schnitt durch die Schalterhalle.

Arch. : Hake & Doflein.

P^4-

m«*-

fra

TW

— Z**

ji[j

pH

fl

;;

tt

im

’.r ni

Vf r.ii

*    $

V    6»

li

jjgjypj

JU

1:300

4-4'M I M< h-h hh hT.T'h r

Poftgebäude zu Dortmund.

lilii

PÜ

y.

von

147.

Poftgebäude

zu

Cöln.

Treppe dient am linken Seitenflügel als Nebentreppe der Wohnung des Ober-Poftdirektors, und endlich liegt eine Treppe an der Poftftraße in der Mittelachfe des Gebäudes, als Zugang zu den Dienftwohnungen im II. Obergefchoß dafelbft. Sämtliche Treppenftufen beftehen aus Bafaltlava.

Mit demfelben Material find auch die Sockel ringsum das Gebäude bekleidet. In allen Ge-fchoffen beftehen die architektonifch durchgebildeten Teile, Gefimfe, Umrahmungen ufw. aus Sand-ftein. Die glatten Mauerflächen find mit Tuffftein verblendet.

Die Architektur ift in gotifchen Formen gehalten und im ganzen einfach, aber kräftig durchgebildet. Der Entwurf des Hautes rührt von Hake her; die Architekturformen find Doflein bearbeitet.

Noch ift zu bemerken, daß die Schalterwände aus Eichenholz hergeftellt find, daß die Wände der Schalterhalle in Temperafarben gemalt find, ebenfo das Gewölbe, daß die hohe Seitenbeleuchtung, die in lichten, fanften Tönen gehaltenen Sterngewölbe und Wandflächen und, im Gegenfatze dazu, die dunkeln Schalterwände und Wandbekleidungen von fehr anfprechender Wirkung find.

Das Telegraphenmaterialien-Magazin war zunächft im Keller des Poftgebäudes notdürftig untergebracht; fpäter ift dafür ein befonderes Nebengebäude errichtet worden.

Die beiden größten der bis jetzt im Deutfchen Reichspoftgebiete errichteten Poftgebäude find wohl diejenigen zu Frankfurt a. M. und zu Cöln a. Rh. (für letzteres fiehe die neben- und die umftehende Tafel, fowie Fig. 90 u. 91). Hierfür ift mitten in der engbebauten Stadt, nahe dem Zentralbahnhofe, ein fehr ausgedehntes Grundftück erworben worden, dasjenige des ehemaligen Dominikaner-klofters, welches in der Zeit der franzöfifchen Herrfchaft in eine Kaferne umgewandelt wurde und unter preußifcher Regierung fortgefetzt als folche benutzt worden ift. Das Klofter-, bezw. Kafernengrundftück wurde noch durch den Ankauf mehrerer Privathäufer vergrößert, fo daß es jetzt den Raum zwifchen der Straße „An den Dominikanern", der Stolkgaffe, den rückfeitigen Grenzen der Grundftücke an der Marzellenftraße und den rückfeitigen Grenzen der Grund-ftücke an der Urfulaftraße einnimmt. Die Breite des Poftgrundftückes an den Dominikanern (von Weft nach Oft) beträgt 85,oora; die Breite im nördlichen Teile 110,oom, die Längenerftreckung von Süd nach Nord aber 210,oora. Im ganzen enthält das Grundftück einen Flächenraum von 20895qm.

Die Bebauung auf diefem Gelände ift in der folgenden Weife bewirkt (fiehe die neben-ftehende Tafel). An der Oftfeite, parallel mit dem angrenzenden Marzellen-Gymnafium, ift das vorhandene Gebäude des Offizierkafinos beibehalten und zum Unterbringen der Dienfträume für drei Bahnpoftämter benutzt worden. Im nördlichen Teile des Poftgrundftückes ift für die reichseigene Pofthalterei ein Stall für 96 Pferde in zwei Gefchoffen erbaut. Er fteht von der Nordgrenze um 10,oo m abgerückt. Die Rampe nach dem oberen Stallgefchoß und die Dungftätte liegen an der Nordgrenze. Südlich vor dem Stallgebäude befindet fich ein 95,00 ™ langer und 60,00 m breiter Hof, teilweife gepflaftert, teilweife mit Gartenanlagen verfehen. Öftlich an diefem Hofe find Wagenhallen von zufammen 73,00 m Länge und von 9,00 m Breite nebft Gerätekammern errichtet. Nördlich vom erwähnten Bahnpoftgebäude fchließt fich noch ein Schuppen für Telegraphenmaterialien an. Hier reicht in einem fchmaleren Streifen das Poftgrundftück bis an die Marzellenftraße heran, welche die Scheide gegen den Zentralbahnhof bildet. Diefer Umftand ift benutzt, um fiir die Poft-verbindung mit dem Bahnhofe, namentlich für den fehr bedeutenden Päckereiverkehr, eine unter-irdifche, doppelte Gleisanlage herzuftellen. Auf dem Poftgrundftücke felbft ift hierzu ein von Mauern eingefaßter, mit einem Dache überbauter Einfchnitt in einem Gefälle von 1:18 hergeftellt, unter der Marzellenftraße auf Eifenträgern überwölbt. Der Tunnel mündet auf dem Bahnhofe in ein befonderes, ebenfalls der Poft zugehöriges Verladungsgebäude, in welchem die Paketkarren mittels hydraulifcher Aufzüge zur Höhe der Bahnfteige gehoben werden und worin zugleich die Bearbeitung für die Weiterfendung der angekommenen Pakete ufw. ftattfindet.

Das Hauptgebäude, welches hier der näheren Betrachtung unterliegen foll, ift mit feiner Hauptfeite nach Süden gerichtet und von der Straße „An den Dominikanern" um etwa 20,00m zuriick-geftellt. Der freie Vorplatz ift mit Gartenanlagen verfehen. Diefes Gebäude, welches eine Grundfläche von 68,00m Breite „An den Dominikanern" und von 113,00“ Länge an der Stolkgaffe bedeckt, nimmt in fich auf: die Ober-Poftdirektion für den Bezirk Cöln, das Hauptpoftamt für die Stadt Cöln, die Oberpoftkaffe und die Telegraphenmaterialien-Verwaltung des Bezirkes Cöln; ferner das

■

*:

'

■■

-Vf

_J

.J

I /

n

S !

« /

b 1. 1 e i-fyi i i i i i i

fcj—

='

MateiLal.ie i-Scli

îp j) en

4»

±”

V'

H=^=Hc=P=)==

JL

h ii

Zu S. 130.

VALU

Rampe

ÜBB!

j II iing ergrübe

Cmtssm

Pferde s t ail

0 04.(344,^

te

Aid si s =iJ £ ^1

ij ’!Jra

lls

fclKÏÿïSiï

■4

m_i

aatssegf

anTTtiânii't³ s- -

aix-Ett isłl-E-ąa S

^Âi T -nü v’Tj3û3,w

a ui-f'Tj-UBjS-IJ -aiai

jYf.

"3HTÏÇ.

'iiuy-ła^JtdrF,

pïïuy-'iax³^

Il lit "8 X X 3 3 1

taiziiBX Tps^A

t=t

-i—i-

-Ent-

Ab-.

■si"

fertig g,

A'

& e 1 d-

Besteller-

[ïr

pisse;

*-£z

I,;

f?

pppl

"ii:

r|»4:w4*{¹

(■fisnïiaxaad

Wi

VorsteMKanzleiuRegistr.

à ■ pMi

* H

B t i e f - Ab f.

î i i b f t E ..

t:

1 jaissEG - Tojpj

Ht

-«-K

■B STlT^a^DBi

Zeitung s s i eil 6

Il P"f

w (Si, Æ |,

K",,S

A il den Dominikanern

Poftgebäude zu Cöln a. Rh.

Lageplan und Erdgefchoß.

r- --jLann^UnW TV-3axa*î

kn« vannas

annianïi[iis -f

Afp

& & & <fr t?;

.4

A,~m

MB-

a. s s B

Handbuch der Architektur. IV. 2, c. (2. Aufl.)

Haupttelegraphenamt der Stadt Cöln, während das Fernfprech-Vermittelungsamt an feiner bisherigen Stelle an der Cäcilienftraße verblieben ift.

Das Hauptgebäude umfchließt drei Höfe, einen vorderen Hof von 45,50 “ Länge und 17,80“ Breite, ferner einen Mittelhof von 33,00“ Länge und 34,50“ Tiefe mit Einfahrt von der Stolkgaffe, endlich einen Hinterhof von gleichen Abmeffungen wie der Vorderhof. Diefe beiden gleich großen Höfe find über dem Erdgefchoß mit einem Glasdache auf eifernem Gerüfte überdeckt, während der mittlere Hof offen bleibt. An der Haupt- oder Vorderfeite des Gebäudes, an der Straße »An den Dominikanern“ ift der Haupteingang für das Publikum angeordnet. Die ganze vordere Hälfte des Gebäudes dient im Erdgefchoß dem Brief-, Geld- und Zeitungsverkehr, die hintere Hälfte dem

Fig. 90.

Oler-Postl

juirectori

Conf-Zim.n W oll n.J u

Bill.] Vorz.

[11 Po st-Jnsp.

des

Packerei verkehr. Wegen der gewaltigen Ausdehnung der Gefchäfte find diefe an zwei voneinander getrennte Poftämter verteilt, deren erftes den Brief- und Geldverkehr ufw. in Händen hat, während das zweite dem Packerei verkehre vorfteht.

01 er-

Post-

Ober Po

MW

Ja Polt anvelsnngls stellen

iPostrathn

Di-

Ober-

BsPost-Dir.

-rec-I

I Pcsi-

tors

fPostraft I

ü !

KScitaflner! 1

Ober-P

yPostrath^

nposîrath y

Registr. lOber-Post-DirJ

fanzlei 1er Cber-Polstäirectioi

ll

j.

rectioar iS

Ober- ?os|

0b e r -IPoslt-Dli re cŁio a IjPosir

Poftgebäude zu Cöln a. Rh.

I. Obergefchoß. - ¹/₁₀₀₀ w. Gr.

In der Mittelachfe der Vorderfeite führen drei Eingangsportale zunächft in eine gewölbte Vorhalle von 9,00“ Länge und 5,70“ Breite und aus diefer durch je zwei hintereinander liegende, felbfttätig fchließende Windfangtüren in die unter dem Glasdache des erften Hofes gelegene Schalterhalle, welche die ganze Länge des Lichthofes einnimmt, aber bis an die ebenfo lang durchgehende Schalterwand nur 4,45“ Breite zeigt. In der Schalterwand liegen 28 Schalterftellen für Annahme und Ausgabe von Briefen und Zeitungen, fowie zur Annahme und Ausgabe von Poftanweifungen. In der Flucht der Schalterftellen find zwei Briefeinwürfe angebracht, ebenfo zwei Eingänge zu dem gleich langen, etwa 5,00“ breiten Schalterdienft-raume, der durch halbhohe Drahtwände in mehrere Abteilungen zerlegt ift. Auch die Schalterwand reicht nicht bis zur Decke, fo daß Schalterflur und Schalterdienfträume unter dem gemeinfchaftlichen Glasdache ge-meinfchaftlichen Luftraum haben. Hinter den Schalterdienfträumen liegt, gleichfalls die Länge des Lichthofes einnehmend und unter demfelben Glasdache, der Briefträgerfaal mit einer getrennten Abteilung für die Geld-befteller. Dahinter, im erften Quergebäude, ftehen mit diefen Räumen zwei gleich große Säle (14,80“ lang und 8,30 “ breit) in Verbindung, der eine für die Briefträgerabfertigung, der andere zur Geldabfertigung und Geld-entkartung. Die Räume für die Briefentkartung und die Briefabfertigung befinden fich im linken Seitenflügel an der Stolkgaffe und reichen bis an die Durchfahrt zum Mittelhofe. Im Vordergebäude links von der Eingangsvorhalle liegt noch ein befonderer Saal für die Zeitungsausgabe und die Annahme von Zeitungsbeftellungen mit Schalterfenfter, die von der Schalterhalle aus zugänglich find.

An der Vorderfeite, rechts von der Haupteingangshalle, find die Arbeitsräume des Vorftehers des Poftamtes I nebft Kanzlei und Regiftratur angeordnet. Im örtlichen Seitenflügel, der Marzellen-ftraße zugewandt, liegen dann die Räume der Oberpoftkaffe, für den Rendanten, den Kaffierer und mehrere Buchhalter. Sie reichen bis zum Eingangsflur, der zum erften Quergebäude von diefer Seite aus führt. Hinter diefem Eingangsflur und von diefem aus zugänglich ift die Annahmeftelle für Telegramme, die mit den übrigen Dienfträumen des Telegraphenamtes, welche im II. Ober-gefchoß liegen, in Rohrpoftverbindung fteht.

9*

•o

Schnitt nach der Hauptachfe.

Poftgebäude zu Cöln a. Rh.

i:

--5

1:500

Ja

u i

fl

■:y\

!B5

jQf

SB B

.... ;

i;;s

Frf

□1

11    . n

||L |fgg

säSJnis

Mi,: t il

^.Oji' ; r^'-j

f!p|

• »RS

'DH

& s

t- , ;.| fefs=

f:

IÉI

J-

___SfJl

Cf

ED

ms

jj

3äs

II

jl

,j£

ja

'i mz

S Xii

s::i

cxC' |

ŒS.

iff

J :||

S »eJäis

.sÉ.

Xi"

&SX3

al§®r

flDi

i Hl

jæ

îi

■j

Fig. 91.

-W. •->. Jt

ü!

■Sr

SSI

jag

wm -S-!

¥;snS:

ligf

!

B SH üa

t* irg -1

Zu S. 133.

^-'-*-    ^K-*

i

im

fr“"-'-;

—<1

•:    5

X -4 -*"-*<»-

I, I ï2M

!

■^S^®85«î»ÿrW'-i -.

k

:v;

fwWt.

|A|

Of

VLXm

Efÿrî

G

LSl'^-

£r3n

1

*«

feSi-f»;

Sz

I

yg /

SSö

SPITZ

■lilii!

I

!:

rj 5

r.$t

^----13

«K- •

y

*f

, ;

J

llriSj :

f

|c

i t

z'

_*

\

i

P

;

ij

à

M:

vl

~~

is

ąff.-f

'-•••' r ' ■

.

> *

■

1

m»

:?SS7£ 1 » ==*=<;., •

fâfcsw^^.' ISââ^S

fcł

7-q

—-

-rrr^^xyi

1

II

3H

1

II* J

l!

rt

i

T

~

»1

JS

ll

ii

I i|

Mäg

37 -ï

t T

Æ-*

m

Z

1

f

4%W£*£X ï&ûscSL^,

~'*r- '

Handbuch der Architektur. IV. 2, c. (2. Aufl.)

n

■ ,r

' ' * : JF ' -.4 ;■ /••

-, *à

r**~2izsïï!

iBrl^Sï

.

1

m

«>■:

fe

pp

Âi-âi

WM

.»ai

1 IÄ i*

ft/df

*■?

ï&Srl

mm

■ '

?p5S|

Ld

\ł i

m

!

*■

paT^

K

■mi,

j

i

N

T

s

f

;    >u< ;i<4'

ï I Mm?

~kSv1 jp^T'çS'jg    ¹

^ ■

i

h

»vis

m

4',.

iii

ÏP

vi.

......-ÆLg',#^

«V^fj

3? 1

Éâ

N

gü\st>vF?’ .

*"'X. -** z

|f

p,

i\

[.:;

■

L*ag$sgâi

US.

s??? ggfri jgp.

‘Mf:

■ {■*%

i

$-ïf

m

m

T-

M

P i

II

y:Z2

iwssa^S

».

*j

:1:t„7''.'.

'    -•-- v ■ T. ' ;

• .

BÉfe

-•::

s > ..., :ZXk|

%<

m

i:,

ß\«

*Y$

mm

M

!®S

S MF®

m;

i*

» m

J

u. .y;«.

11

--j||j

•f.Z- -"'-

m

_ • ,%

Poftgebäude zu Coin a. Rh.

Arch. : Doflein & Kind.

f

Die [amtlichen übrigen Räume des Erdgefchoffes gehören zum Poftamte II, zum Paketpoft-amte. Die Arbeitsräume des Vorftehers liegen hoffeitig hinter der Telegrammannahme. Dann folgen hinter diefer zwei Schalterflure von je 17,40 m Länge und 5,60 m Breite für die Paketannahme, zugänglich durch einen zwilchen beiden in der Verlängerung des zweiten Quergebäudes liegenden Vorflur. Diefen Räumen gegenüber, an der Weftfeite, von der Stolkgaffe aus zugänglich, ift ein ebenfolcher Vorflur angeordnet, welcher einerfeits zum Schalterflur der Paketausgabe, andererfeits zur Zollabfertigung führt. Die fämtlichen Räumlichkeiten, die fich um den hinteren Hof gruppieren, und der mit Glasdach verfehene Hof felbft dienen als Packkammer, die Räume an der Hinterfront vornehmlich für die Paketbefteller, welche die angekommenen Pakete in der Stadt auszufahren haben. Für jeden davon ift ein verfchließbares Fachwerk mit Wänden aus Drahtgeflecht vorhanden.

Die Beförderung der Pakete und aller übrigen Poftfendungen nach und von dem ganz nahe liegenden Zentralbahnhofe wird durch den bereits erwähnten Tunnel unter der Marzellenftraße bewirkt. Der große Hof an der Nordfeite des Hauptgebäudes mit Ausfahrten weftlich nach der Stolkgaffe und öftlich an der Zufahrtftraße zwifchen dem Hauptgebäude und dem Gebäude der Bahn-poftämter gewährt reichlichen Raum für die Bewegung der zahlreichen Fuhrwerke zu den Ausfahrten in der Stadt.

Das I. Obergefchoß (Fig. go) ift für die Ober-Poftdirektion beftimmt. An der Vorderfeite liegen die Amtsräume des Ober-Poftdirektors rechts, d. i. öftlich von der Mittelachfe; in diefer, über der Haupteingangshalle, ein Konferenzfaal, welcher zugleich die Verbindung mit der Wohnung des Ober-Poftdirektors vermittelt. Diefe nimmt den linkfeitigen, weftlichen Teil der Vorderfront ein und erftreckt fich in den Seitenflügel an der Stolkgaffe. Alle übrigen Räume rings um die Höfe find Arbeitszimmer für 6 Pofträte und für die Hilfsarbeiter in deren Abteilungen. In den beiden, die Höfe trennenden Quergebäuden liegen die Rechnungsftellen, die Regiftratur und die Kanzlei der Ober-Poftdirektion.

Das II. Obergefchoß nimmt an der Vorderfeite über der Vorhalle den Prüfungsfaal, neben diefem weftlich die Amtsräume des Poftbaurates auf, andererfeits öftlich über den Amtszimmern des Ober-Poftdirektors einige verfügbare Zimmer für die Ober-Poftdirektion. Die ganze rechte Langfeite wird von den Räumen des Telegraphen am tes eingenommen, unter denen der 58, oo m lange und 8,50 m breite Morfe-Saal, welcher mit 160 Morfe-Apparaten befetzt ift, fich am bemerkenswerteften zeigt. Auch die Hälfte der beiden Quergebäude ift zu diefen Räumen hinzugezogen, im vorderen Quergebäude für Übungszimmer und im zweiten Quergebäude für den 21,oo m langen und 9,75 m breiten, mit 32 Apparaten befetzten Hughes-Saal. Im nördlichen Hintergebäude liegen dann noch Nebenräume für das Telegraphenamt, Kleiderablage, Werkftätte für Apparatausbefferungen ufw. Die fämtlichen übrigen Räume diefes Gefchoffes, in der Hauptfache an der Stolkgaffe gelegen, find zu Wohnungen für die beiden Poftamtsvorfteher und für den Telegraphenamtsvorfteher eingerichtet.

Im Dachgefchoß befinden fich in zwei großen Sälen die Batterien für das Telegraphenamt mit Nebenräumen, ferner Dienftwohnungen für Unterbeamte und für den Heizer, Aufbewahrungsräume für die Ämter, Bodenkammern ufw. für die Dienftwohnungen.

Im Keller liegen die Räume für die Telegraphenmaterialien-Verwaltung und für die Sammelheizung der Dienfträume (Dampf-Niederdruckheizung) nebft den zugehörigen Kohlenvorräten, fo-dann Wafchküchen und Aufbewahrungsräume für die verfchiedenen Ämter und Wohnungen.

Die Zugänge zu den Gefchoffen und den Verbindungsgängen werden durch vier Treppen-häufer in den vier Hauptecken des Gebäudes vermittelt, außerdem durch zwei von den Langfeiten aus zugängliche Treppen im vorderen Quergebäude und durch eine Wendeltreppe im zweiten Quergebäude. Zu allen Räumen führen bequeme und helle Gänge; alle erhalten volles Tageslicht. Um den Kellerräumen genügend große Fenfter geben zu können, ift faft ringsum ein vertiefter Gang (Lichtgraben), durch Geländer gefchützt, angelegt worden.

Im zweiten Quergebäude ift eine elektrifche Uhreneinrichtung getroffen, welche 15 am und im Gebäude verteilte Uhrzeigerwerke im Gange erhält. Die Beleuchtung der Dienfträume gefchieht teils durch Gas, teils durch Elektrizität.

Die Architektur des Baues (fiehe die nebenftehende Tafel) ift in einfachen, kräftigen hoch-gotifchen Formen gehalten. Die vier Treppentürme an den Hauptecken mit den hochragenden Helmen und der vortretende Staffelgiebel über dem Haupteingange beftimmen hauptfächlich den Charakter des Gebäudes. Seine Architektur ift von Doflein unter der Oberleitung Kind's bearbeitet worden, von dem auch die Gefamtordnung des Gebäudes geplant ift.

Die Mauern, in der Maffe aus Ziegeln beftehend, find in den Außenflächen mit Quaderverblendung verfehen, teils aus Tuffftein von der Eifel, teils aus Cordeier Sandftein von der Mofel.

Der Sockel ift mit Bafaltlava verkleidet, die auch durchweg zu den Treppenftufen verwendet wurde. Aus Tuffftein find ferner die Hauptgefimfe hergeftellt, während die Architekturteile der Außenfeiten aus Sandftein von der Nahe ausgeführt wurden. Nur an den Hoffeiten ift zur Verblendung teils roter, teils heller, lederfarbiger Ziegel in Anwendung gekommen, zufammengeftellt mit rotem Kyllburger Sandftein, der zu den Fenfter- und Türumrahmungen, zu den Gefimfen ufw. benutzt wurde.

Im Inneren find die Gefchoßhöhen: für das Kellergefchoß mit der Überwölbung 3,20m; für das Erdgefchoß 5,so¹»; für das I. Obergefchoß 5,iom und für das II. Obergefchoß 4,00m. Die fteilen Dächer aus hölzernen Pfetten und Sparren liegen auf eifernen Bindern und find mit Schiefer eingedeckt. Die Zwifchendecken beftehen größtenteils aus Holzbalken mit Lehmftakung und Decken-

Fig. 92.

]>

ŒlPfJm ¹⁰³ Q

fflstiïWertzeichen

Pirtifi-Viliinf

Dru c ks orten-

j.

al

ud

Matm aliai

rj

Ai

Regoisitin

Beamten-

jftfeFln;;!

Aus fahrt.

Einfahrt.*

ZoLl-Eiposi J

tnr O ü □ □Ol

¥¥c

ID⁰

hclet-

Heller

P Res erve -Magazin.

Iffl

Verladung

Pyl

g:

EEfl

frachtin

Abladung

= r—iTp ii

o

°U

er

Frachten-

Einladung

°C3>

°P~L

!~Hë

OO ^:

30 OD

O O o ■

b: I

°Q£

holende

Manipulations-Kanin

ui a n g

"H

öi

!□ o

di

=B

C

li«

H. fl

Im

A «. f J 1 b e.

□Bo

Liefe;

Garderobo

Flachten-Aufgab e

o. o o

F=n

o o o >■

Hl'

nn\

jfinnnuB    Q,

°| I°Tj ui q

CE)

■n

o|

Geldbnef

e r-H

J.AiishnfoMtospoiito    °|

Bureau ® Bureau L*““* l

Bureau

@f fjgiPS

jg^UUini». r

Anfgabe

OCZIO h

È3

F=

°tj

Briel-Sortiiunj

0|®QIDc J

148.

Poftgebäude zu Graz.

Erdgefchoß. — V100 w. Gr.

Poftgebäude

putz; nur über den Fluren und über den Kaffenräumen find flache Gewölbe aus Schwemmfteinen hergeftellt. Die Kellerräume haben teils Ziegelpflafter, teils Betonfohlen, teils Afphaltfußböden erhalten. Die große Schalterhalle, die übrigen Schalterflure und Vorflure find mit gefinterten und gemutterten Tonplatten von Mettlach und Sinzig belegt; im übrigen ift in den Verbindungsgängen Terrazzofußboden ausgeführt worden. In den Dienfträumen befteht der Fußboden zumeift aus Buchendielen, in den Wohnräumen aus Eichenftäben und Kiefernbrettern. Die Außenhöfe find gepflaftert, teilweife auch mit Stampfafphalt belegt, ebenfo auch der Mittelhof; die Fußwege wurden meift mit Gußafphaltbelag verfehen.

Zum Vergleiche mit den bisher vorgeführten Gebäuden der Deutfchen Reichs-poft möge hier noch die Darftellung eines Gebäudes der öfterreichifchen Poft

folgen, welches ebenfalls in die Kategorie der Ober-Poftdirektionsgebäude gerechnet werden muß, da es für die Verwaltung eines größeren Bezirkes beftimmt ift. Fig. Q2 u. Q3 geben die Grundriffe zweier Hauptgefchoffe des Poftgebäudes zu Graz. Das Gebäude bedeckt den Raum eines regelmäßigen Viereckes von 70,oo m Länge und 56,oom Breite und umfchließt einen Hof von 38,5om Länge und 21,50m Breite.

Die fämtlichen Flügel des Baues find mit Mittelgängen von 2,oom bis 3,50m Breite verfehen, die nur mittels Durchbrechungen der mittleren Langwände und durch vier kleine Lichthöfe ein fehr mäßiges fekundäres Tageslicht erhalten. Demnach ift auf die Herftellung heller Verbindungsgänge

Fig- 93-

]0

jo

°Q oQE]⁰

Pqsl-Dimtions

oD

OB P □ Or~

:ê=3l

¹ 000s

CZZD

SitzuiLjs-

DÜÜÛÛÜO

and

)o [

C7ODO0O0    n    LJI1~

Prüfangs-Sail.    y

Briet triger-Sa.il.

[H

r^oöi

■Licht/

IBriet-J

S|

'M

Depot

u Fahrpost-Retoni -    ij

Sendungen.

••

fl

Lehr-    |0 Biiaftüuor ^ (Ein U

imäpp

Saal__|aeh?rdeiiPn rrTr

-nisnjauj

00

bd

Jo

00

Joo[

o|

300    1

°oQ

ÎLi

Nicht- J Jaspection. O O

[o]

o_

::

] L'J • □ Bl

. Nicht-Jnspecuon

Jp

Düneiooj

CS

_0_

³ - ol

e°:

'S

S _o

°nü

. o

°CJ o Expedit EP 1

⁰ Nicht ■j—i Inspection. I

LI⁰ I

Fßo Obi? _ O Post-

_o_

o-.

Dnpöt

Control

iloi/x⁰

C^>

I CD =

te°

vütity

HS,

°CD °a °öl §

.Licht-y

Re cnnungs-DeparlTeineiit

Vorzimet

Ober-

lof

q| VeimLter

□D

fl

Hol

tic hi - Hol

?    e>|

Übel

□10

tost-Dnector. Njuj

Mlfr

?° =n]F=5[j>

Rech;a!.TS-Ei- Lj bib    r~ 1 I T i i.. i 3    U ^ Ablubtüumä Ö

-Hj-^_jjj    .Intiin-Eum.    ^ Tulajs-Beîiandlaug

fl fioTOilFlRl I °₀

Lu^—I ^nl    Po st-Dn e c ti ons-Cas s en.    JJ -

Kujt-Cissi.

o a~\o

-5

I. Obergefchoß. — ¹/₅₀₀ w. Gr.

zu Graz.

viel weniger Wert gelegt, als dies in den reichsdeutfchen Poftgebänden allgemein gefchieht, in denen die Gebäudeflügel meiftens nur eine Zimmerreihe an der Straße und dahinter einen vom Hofe aus hell beleuchteten Gang enthalten, Mittelgänge aber in der Regel nur dann zeigen, wenn diefen von der Stirn her genügend Licht zugeführt werden kann oder eine ausreichende Beleuchtung von oben her möglich ift. Hierbei muß allerdings zugegeben werden, daß bei der Einrichtung, wie fie in der reichsdeutfchen Poftverwaltung üblich ift, die Baukoften fich erhöhen, und daß die Verbindung der Dienfträume untereinander auch weitläufiger ift, weil dazu weitere Wege zurückgelegt werden müffen. Welche Einrichtung vorzuziehen ift, mag der Erwägung in den einzelnen Fällen anheimzugeben fein. Für Wohnungen ift jedenfalls die öfterreichifche Einrichtung die vorteilhaftere und bequemere.

Den vornehmften Teil des Poftgebäudes zu Graz bildet die Mittelpartie des 70 m langen Vorderhaufes in 19m Länge und 23“Tiefe. Drei Eingangstüren führen durch eine 2,50“ breite Vorhalle in die 17,oo“ lange und 12,oo“ tiefe Schalterhalle, welche durch ein von oben einfallendes Licht in einem Schachte von 10,oo “ Länge und 5,oo “ Breite erhellt wird. An drei Seiten umgeben die Schaltereinrichtungen die Schalterhalle. Die Beleuchtung der Schalterftellen ift jedoch ungenügend, da der durch drei Gefchoffe hindurchgehende Lichteinfall faft nur lotrecht, nach den Seiten hin aber fehr wenig wirkt. Die Schalterplätze erhalten Tagesbeleuchtung vornehmlich durch die großen und hohen Fenfter der Zimmer, in denen die Schalterbeamten arbeiten. Aber da für diefe die feitliche Stellung dem Publikum gegenüber gewählt ift, fo kehrt die Hälfte der Beamten dem Fenfter den Rücken zu und muß im eigenen Schatten arbeiten.

In der Schalterhalle find mehrere Stehpulte zum Schreiben verteilt; auch find in der Mitte zwei Divans zum Ausruhen für Wartende aufgeftellt.

An der Rückfeite tritt der Mittelbau 4,00“ weit in den Hof hinein, hauptfächlich um der ftattlichen, 3,00“ breiten Treppe Raum zu geben, die aus der Schalterhalle nach dem I. Ober-gefchoffe führt und fich über dem Ruheplatz in zwei ebenfo breite Arme teilt. Die Räume unter den oberen Treppenläufen find ebenfalls zu Schalterftellen benutzt.

Die Schalter für den Briefverkehr liegen rechts von den Eingängen der Schalterhalle. Hinter den Schalterzimmern fchließt fich ein Saal von 11,oo“ Länge und 10,00“ Breite für die Brief-fortierung an. Im übrigen wird die weitere Behandlung der Briefe im I. Obergefchoß beforgt, mit welchem eine möglichft nahe Verbindung durch eine eiferne Wendeltreppe hergeftellt ift. Hinter dem Saale für die Brieffortierung, an der rechten Gebäudeecke, liegt ein 19,oo“ langer und 6,oom breiter Saal für die Geldbriefträger. Im übrigen find die Räume des Erdgefchoffes vorzugsweife dem Paketverkehr zugewiefen ; die Behandlung der angekommenen und der abzufendenden Pakete findet jedoch in völlig voneinander getrennten Räumen ftatt. Für die Paketannahme liegen die Schalter in der Schalterhalle links von den Eingängen, dahinter an der Vorderfeite und im linken Seitenflügel die Räume für die weitere Behandlung, Sortierung ufw. der Pakete mit Verladeftellen am Hofe. Die vordere Wand des Mittelganges ift hier überall durchbrochen, um Raum und Licht zu gewinnen. Hinter diefen Räumen, die der Packkammer der reichsdeutfchen Pofthäufer ent-fprechen, liegen Materialien-, Druckfachen- und Wertzeichendepots, fowie Nebenräume, auch eine kleine Pförtnerwohnung. Diefe Räumlichkeiten reichen im Hintergebäude bis an die dafelbft angelegte zweiteilige Ein- und Ausfahrt des Hofes.

Im rechten Seitenflügel befindet fich, anfchließend an den erwähnten Saal der Geldbefteller, die Paketausgabe mit einem 12,oo“ langen Raume für das Publikum. Auch hier find die Mittelwände durchbrochen; die Verladeftellen und die Räume für die Sortierung der Pakete liegen an der Hoffeite. Rechts anfchließend und den hinteren Flügel bis zur Hofeinfahrt einnehmend find die Räume für die Paketbefteller und für die Zollabfertigung nebft einigen Nebenräumen angeordnet.

In das I. Obergefchoß (Fig. 93) führt außer der bereits erwähnten Treppe, die von der Schalterhalle ausgeht, eine zweite, 1,75 “ breite Treppe neben der Hofeinfahrt. Die erftgenannte Treppe leitet in einen Flur, welcher drei Seiten des Dachlichtes umgibt. Von diefem aus zu. gänglich ift zunächft der an der Vorderfeite über dem Vorflur und der Schalterhalle liegende, 17,00 “ lange und 6,00 “ breite Saal, der, der Länge nach durch eine Tifchbande in zwei Hälften getrennt, für die Gefchäfte der Poftfparkaffe und der Annahme, fowie Ausgabe der Poftanweifungen dient; die hintere Hälfte ift für das Publikum beftimmt; in der vorderen Hälfte finden 10 Beamte Arbeitsplätze. An der rechten Seite des Haufes fchließen fich Kaffenräume an, alsdann, durch die eiferne Wendeltreppe an die im Erdgefchoß liegende Brieffortierung angefchloffen und in den rechten Seitenflügel hineinreichend, die weiteren Räume für die Behandlung der angenommenen und weiter zu befördernden, fowie der eingegangenen und auszugebenden Brieffendungen, entfprechend der Entkartung und Abfertigung im reichsdeutfchen Poftwefen. Daran fchließt fich der Briefträgerfaal, der in das Hintergebäude weit hineinreicht. An der linken Seite des Vorderflügels und den ganzen linken Seitenflügel, auch einen Teil des Hintergebäudes einnehmend, liegen die Dienfträume der Bezirksverwaltung, die der reichsdeutfchen Ober-Poftdirektion entfpricht, mit Regiftratur, Kanzlei und Bibliothek. Die Verbindung mit den Räumlichkeiten der Orts-Poftverwaltung wird im Hintergebäude durch einen Sitzungs- und Prüfungsfaal, fowie durch einen Lehr- oder Schulfaal hergeftellt.

In das II. Obergefchoß führt die breite Haupttreppe des Vordergebäudes nicht hinauf, fondern eine an der Hoffeite daneben liegende engere Treppe. Außerdem wird diefes Stockwerk durch die Treppe im Hintergebäude zugänglich. Das II. Obergefchoß wird durch die Telegraphenverwaltung, durch Räume der Bezirksverwaltung und durch Dienftwohnungen in Anfpruch genommen. Die

'

'

■

*-

«

Reichspostamt zu Berlin.

Erdgefchoß.

« «

®a

-H

LU

!

m

!

!

:

I

-&M

VU A' .

I

Ł>

r>^

_C>2#

;

$

S>*

\

T

*

$

X

0 I

-J

&

}

p=

==q

Er.—

\

:

kV

&

?

:

n)\tvt    ütuwtj

_SlLa

.

\

«?

\

& V:

%v \

-S&h-

.6"

kJ»

m

%

%

\

<'cSk Y

H

f -&3-

f=

m

0

“j:;

E==

À Jk*\ 4 K'

T'"7

Arch. : Hake.

3‘U -ig -M

SlUf.

3l\m.

--£

TT

f

-1*

2»»

3»

4W

o*

♦

.

. .

ganze Vorderfeite, mit Ausnahme des linksfeitigen Eckzimmers, dient als Telegraphenfaal. Auch die hoffeitigen Räume des Vordergebäudes und der ganze rechtsfeitige Flügel dienen zur Aufnahme von Batterieräumen, dem Fernfprechzimmer, und zu Nebenräumlichkeiten, fowie Referveräumen derfelben Verwaltung. Die Räume im Hintergebäude nehmen noch Bureaus der Bezirksverwaltung auf. Der linke Seitenflügel ift in die Wohnung des Ober-Poftdirektors und diejenige des Ober-Poftverwalters (Amtsvorftehers des Poftamtes) eingeteilt. Auffällig ift dabei die Dürftigkeit der Dienftwohnungen. Diejenige des Ober-Poftdirektors befteht aus 4 zweifenftrigen und 2 einfenftrigen Zimmern, außerdem einer Dienftbotenftube, Küche und Speifekammer; die Wohnung des Ober-Poft-verwalters befchränkt fich auf 3 zweifenftrige und eine einfenftrige Stube, nebft Küche, aber ohne Speifekammer. Auffällig ift ferner der unbequeme Zugang durch die Treppen, die entfernt von den Wohnungen zwifchen Dienfträumen liegen. Auch für dienende Perfonen find die Wohnungen fehr dürftig; diejenige für den Poftamtsdiener und für den Batteriediener beftehen nur aus Stube und Küche und liegen mitten unter den Dienfträumen. Es fcheint demnach, als ob auf bequeme und behagliche, in fich abgefchloffene Wohnungen im ganzen wenig Wert gelegt werde.

Defto reichlicher find faft durchweg die Verwaltungsräumlichkeiten bemeffen, ganz befonders für den Telegraphenbetrieb. Namentlich ift überall für Nebenräume und für verfügbare Räume zur dereinftigen Erweiterung des Betriebes geforgt. In vielen Poftgebäuden find diefe verfügbaren Räume zurzeit vermietet.

Bemerkenswert ift auch die Sorgfalt, mit welcher man in der Bauanlage der Bequemlichkeit der Beamten während des Nachtdienftes durch die reichliche Einrichtung von Nachtaufenthaltszimmern mit Ruheftätten entgegengekommen ift.

Die Architektur wird für die vom Staate errichteten Poftgebäude augenfcheinlich von Wien aus vorgefchrieben und bewegt fich meift in den kräftigen antikifierenden Formen der Hänfen'fchen Richtung in ftattlichen Verhältniffen. Dabei kommt fehr zuftatten, daß die öfterreichifchen Länder im allgemeinen reicher an brauchbaren und wetterbeftändigen Haufteinen find als die meiften reichsdeutfchen Gebiete.

Zum Abfchluffe der Darftellung ausgeführter Poftgebäude fei nun noch das Reichspoftamtsgebäude zu Berlin in zwei Grundriffen (fiehe die neben- und die umftehende Tafel) und einem Schaubilde (Fig. Q4) vorgeführt. Wie bereits in Art. 8 (S. 9) bemerkt, findet im Reichspoftamte die Verwaltung des gefamten Poft-wefens des Deutfchen Reiches (mit Ausnahme der Poftverwaltung für Bayern und Württemberg) ihren Mittelpunkt. Bereits in den Jahren 1871—74 wurde für die Zwecke diefer Zentralbehörde an der Leipziger Straße in Berlin ein befonderes Gebäude errichtet. Mit der Eigenart des Poftwefens an fich haben feine Einrichtungen wenig zu tun; es ift ein Verwaltungsgebäude wie diejenigen der übrigen Minifterien mit Arbeitszimmern für die Räte, Sitzungsfälen, Schreib-ftuben für Bureaubeamte, Regiftraturen, Kanzleien, Bibliothek ufw., fowie mit Wohnräumen für den Staatsfekretär und etwa einen Kaftellan. Das Grundftück für das Reichspoftamt hatte nur eine Frontlänge von etwa 35,00m an der Straße, bei beträchtlicher Tiefe. Die Bebauung, welche eine große Zahl von Amtszimmern und Dienfträumen herftellen follte, mußte daher vornehmlich in die Tiefe gehen.

Die Räumlichkeiten des älteren Gebäudes gruppieren fich um zwei Höfe mit Vordergebäude, Seitenflügeln und zwei Quergebäuden bei 98,00 m Tiefe der Bebauung; dahinter verblieb ein Garten zur Benutzung des Staatsfekretärs des Reichspoftamtes, für den im Haufe eine Dienftwohnung her-geftellt wurde. Bei der engen Umgrenzung des Grundftückes war der Nachteil unvermeidlich, daß die Verbindungsgänge wenig Licht erhielten und bei trübem Wetter häufig künftlicher Beleuchtung auch am Tage bedurften.

Bei der gewaltigen, jährlich wachfenden Ausdehnung des Poftwefens, welchem allmählich auch das Telegraphen- und das Fernfprechwefen angefchloffen wurden, ftellte fich nach und nach das Bedürfnis einer wefentlichen Vergrößerung der Baulichkeiten immer dringender heraus. Deshalb wurden Nachbargrundftücke zu beiden Seiten des bereits bebauten Grundftückes, welches auf den Grundriffen mit ab cd umfchrieben ift, angekauft, und mit dem Erweiterungsbau wurde nach dem Plane, der auf den beigegebenen Grundriffen dargeftellt ift, begonnen. Die älteren Baulichkeiten wurden vollftändig beibehalten und die neuen, an fich ausgedehnteren ihnen an-

149-

Reichs-

Poftamts-

gebäude

zu

Berlin.

Äff

jj j;j !

■é'm

' ■ ,/A

«v-.

4s'"k

\-

iil‘

gä—

;i|

\,

\.

■■0'

mm

'a

\\

'* <

'■ -,

\.

1*?:

*!p

■K

&■

A'

'?• ? mH

ja

•v

Reichs-Poftamt zu Berlin.

Arch. : Hake.

Sfl.

i.

-jTJ

11 fHi

§ !| ¹ *“

lis¹

\:

-M

\\\

i|

IR.

Xu:

Fig. 94.

\x

a

h.,:

iülü

'r. >

0t

' W

M'->

wmsMi

■u

I rk

II

SW

\v

\v

•\

\\,

•*

ii

ÈH

!. ■

»PBI

\. ■

r,

mm

i)!tó

li

; v4

’ /.#•/

i'

km

f\

■'ï s ^\s

‘M

V«

S,V."

liai

Reichspoltamt zu Berlin.

I. Obergefchoß.

Si-

Xw

$D-««

S'

A'i

ILi

JJ

L-=.

<5>

»df-

-^2/

#4''*

jsubö.

—é&$—

î|

'-i

VE)

;i

■.

l¹ .... •-.. 'U/. - -ü

S)-î ^ |vv_£/£_

4»-

4**

il

<§5

t.

=3>

c.ßyg>Wwfo

=3

'f

*>7-)

-T?

"V.

IM

j> vvvV-- ■

1*.

si--------

C U CT¹

<Wjnt o w« <|,|

0)4. A -t 4 844 -Vi-

Arch. : Hake.

.91

— jj-tï^ÿOûXÂ*fir .—•

AÔ

AO

10

'io

4’

fo

'

.

gegliedert. Dabei gelang es, die dunkeln Gänge des älteren Baues großenteils an Höfe zu legen und mit Fenftern zu verfehen.

Das neu hinzugekommene Baugelände reicht weit in die der Leipziger Straße fich in ftumpfem Winkel anfchließende Mauerftraße hinein. Der Haupteingang ift nunmehr an die abgerundete Ecke beider Straßen gelegt. Drei hohe Portale führen hier zunächft in eine ftattlich ausgebildete Vorhalle und aus diefer in einen fechsfeitigen, 20,00 m im Durchmeffer haltenden, durch alle Gefchoffe reichenden, glasbedeckten Lichthof, um welchen fich in drei Gefchoffen die durch Arkaden geöffneten Räume des Poftmufeums lagern. Im übrigen ift durch zweckmäßige Anlage von offenen Höfen den durch das ganze Gebäude verteilten Dienfträumen und ihren Verbindungsgängen, fowie den im Haufe hergeftellten Dienftwohnungen Luft und Licht in zweckmäßiger Weife zugeführt. Durch eine Einfahrt von der Mauerftraße aus ift eine durchgehende Verbindung der Haupthöfe untereinander hergeftellt.

Die Architektur ift in freien Renaiffanceformen durchgeführt und namentlich am Mittelbau in machtvollen Formen kräftig entwickelt. Die Faffadenarchitektur des älteren Baues ift beibehalten, aber nicht auf den Erweiterungsbau übertragen. Obwohl die wuchtigen Formen des Mittelbaues ebenfalls die Linienzüge der längeren Straßenfaffaden unterbrechen, fo ftellt fich dennoch der ganze Bau, nach dem Entwürfe von Hake ausgeführt, als eine harmonifch gefchloffene Einheit dar. Die Gefchoßhöhen find: für das Kellergefchoß 3,50für das Erdgefchoß 5,50für das I. Ober-gefchoß 5,80 m und für das II. Obergefchoß 4,30«.

Die Straßenfeiten find im Sockel mit fchwarzem Syenit und in den aufgehenden Gefchoffen mit hellem, fchlefifchem (Warfchauer) Sandftein bekleidet. Zu den großen Säulen des Rundbaues, zu den Architraven und Hauptgefimfen ift Sandftein von Cudowa in Anwendung gekommen. An den Hoffeiten, die großenteils ein Gefchoß mehr zeigen als die Straßenfeiten, ift Backfteinverblendung mit Formfteinen, an einigen Höfen auch Mörtelputz mit rotem Mainfandftein verbunden gewählt worden. Die Deckenkonftruktionen find durchweg maffiv und feuerficher ausgeführt.

Schlufsbemerkung.

Unter der Bezeichnung Poft verftehen die Kulturvölker gegenwärtig und bereits feit Jahrtaufenden die öffentlichen, von den Organen der Staatsverwaltung geordneten und unterftützten Einrichtungen zur Herbeiführung des Befitz- oder Gebrauchswechfels beweglicher Werte unter möglichft kräftiger Überwindung des Raumes, wie auch der Zeit. Gegenftand der Bewegung ift zunächft der materielle Stoff, dann aber, und zwar in ganz erheblichem Maße, der Gedanke, dem für die Ortsveränderung ein befonderes Reifekleid angezogen werden muß: das hörbare Wort oder die tragbare Schrift, die beide, in verfchiedenen Gehalten, den Gang der Kulturentwickelung der Völker im Laufe der Zeiten begleiten und bezeugen. Und diefer geordnete Austaufch der materiellen, wie der geiftigen Werte hat fich als ein hochwichtiges, unentbehrliches Bildungsmittel der Völker und ihres Zufammenwirkens im Erfteigen der höchften Gipfel des Kulturlebens bewährt.

Darum find von Alters her, in der fortfehreitenden Entwickelung von Jahrhundert zu Jahrhundert, und in der neueren Zeit von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, mit immer ftärkerem und rafcher fteigendem Erfolge zuvörderft die Körperkrähe gezähmter Tiere, in der neueren Zeit aber vorzugsweife die Urkräfte der freien Natur mit ftets wachfendem Erfolge von der Kulturmenfchheit benutzt worden, um die Herrfchaft des Geiftes zu immer wirkungsvollerer Weite und Höhe zu führen. Die einzelnen Kulturvölker überbieten fich dabei fowohl in ihrem Eifer, als in ihren Erfolgen. Ein jeder der hierfür eingefchlagenen Wege hat feine Grenzen gefunden: das gefprochene Wort wird in feiner Fernwirkung durch die geringe Kraft der menfchlichen Stimme in der Überwindung des Raumes eingefchränkt; darum mußte in uralten Zeiten die Erfindung der Schrift, des tragbaren Wortes, als ein hochbedeutfamer Kulturfortfchritt gelten und wirken; knüpfte fie doch das hörbar gefprochene Wort mit feftem und ficherem Bande an die Perfon des Sprechenden, fefter und ficherer noch, als das gedruckte Wort es vermag; denn der mechanifch gebildete Druckbuchftabe löft einigermaßen wieder das Wort von der Perfon des Sprechenden und Schreibenden. Das gefprochene Wort verhallt fpurlos; das gefchriebene, wie das gedruckte Wort wird dem Angefprochenen in feftgeprägter Form zugetragen und ift dadurch gegen Vergeffen, wie gegen Miß-verftehen weithin gefichert.

Die Kultur der Neuzeit zeichnet fich vornehmlich vor der älteren Entwickelung dadurch aus, daß es ihr gelungen ift, Naturkräfte ohne Vermittelung des organifchen Lebens für die Kulturentwickelung in Anwendung zu bringen; fo die Schwerkraft, insbefondere diejenige des Waffers, und die Druckkraft des Dampfes. Man hat hiermit Erfolge erreicht, an die keine Tätigkeit früherer Zeiten heranreicht. Aber damit ift das Streben der Kulturmenfchheit nach Dienftbarmachung der Naturkräfte für den Willen des Einzelnen noch lange nicht erreicht. Die Strahlen des Äthers in ihrer Geftalt als Licht wie als Elektrizität durchzucken den Weltenraum mit unmeßbarer Gefchwindigkeit und werden vom Geifte des Menfchen

fo gelenkt, daß fie auch Träger der Gedanken werden, welche die Stoffe der Welt und ihre Wirkungen aufeinander beherrfchen.

In welchen Formen und in welcher Zeit diefes Ziel des Kulturlebens der-einft der Vollendung nahe kommen wird, liegt uns allerdings noch in nebelhafter Zukunft.

Eine in den letzten Jahrzehnten vielfach erörterte und für die Kulturentwickelung wichtige Frage ift die über die künftlerifche Ausbildung, die architektonifche Geftaltung der Poftgebäude, welche um fo tiefer die Teilnahme und die Denktätigkeit der Vertreter der Kulturentwickelung anregen muß, als die Architektur, ebenfo wie die Mufik, kein unmittelbar nachzuahmendes Vorbild in den Ge-ftaltungen der Natur befitzt. Gerade in bezug auf die Ausbildung der Architektur find während der letzten Jahrzehnte in den Kreifen der wiffenfchaftlichen Vertreter der Entwickelung der Kunft die lebhafteren Gegenfätze der Anfchauungen hervorgetreten; fie haben am wenigften zu einer Einigung der Anfchauungen, vielmehr zu um fo fchärferen Gegenfätzen geführt. Die Notwendigkeit tatfächlichen Bauens hat bewirkt, daß man für die Ausführung viel weniger nach äfthetifchen, als nach praktifchen Grundfätzen und vornehmlich nachahmend in den Architekturformen tätig gewefen, eine äfthetifch-wiffenfchaftliche Begründung der Architekturformen aber noch weit im Rückftande geblieben ift. Trotzdem ift mehrfach den deutfchen Poftbauten der letzten Jahrzehnte nachgerühmt worden, daß fie auf die Aus-geftaltung der Architektur im allgemeinen günftig eingewirkt hätten. Darin liegt wohl etwas Wahres, wenn auch nicht behauptet werden kann, daß durch die Neubauten der Poft die Stilbildung der Architektur eine befondere Förderung erhalten habe.

Zuzugeftehen ift allenfalls ein günftiger Einfluß auf die Privatbauten in den Provinzialftädten, denen die Ausführungsweife der Poftgebäude vielfach zum Mufter gedient hat. Eine folche Einwirkung liegt in der Natur der Verhältniffe. An vielen Orten, namentlich in kleineren Provinzialftädten, wo fich kein anderes dem Staate zugehöriges Gebäude von irgendwelcher Bedeutung befindet oder in neuerer Zeit errichtet worden ift, hat fich vielfach doch die Poft ein neues Heim gegründet. Die Verhältniffe bringen es mit fich, daß das Pofthaus feinen Platz im belebteften Teile der Stadt erhalten muß, und wenn bei der Bauausführung ge-funde Grundfätze in Konftruktion, Materialverwendung und Formengebung befolgt werden, fo lernen die Werkleute, die ja meiftens aus dem Orte felbft zum Poftbau herangezogen werden, dabei und bringen das Erlernte auch in ihrer weiteren Wirkfamkeit in Anwendung; die Einwohner aber bilden durch das Anfchauen ihren Gefchmack und verlangen für ihre eigenen Neubauten fortan Befferes als bisher.

Für die Poftbauten gilt als Grundfatz, daß fie in ihrer Erfcheinung, fo klein fie auch fein mögen, fich als Reichsbauten geltend machen follen, daß fie der Bedeutung ihrer Beftimmung auch in ihrem Äußeren entfprechen. Dies wird aber nicht durch prunkvolle Ausbildung der Faffaden und der dem Publikum zugänglichen Räume erzielt, fondern durch tüchtige und faubere Ausführung in einfachen, konftruktiv richtigen Formen und durch Verwendung guter, wetter-beftändiger Bauftoffe für die Außenfeiten der Mauern. Da gute Verblendziegel jetzt faft in allen Gegenden Deutfchlands hergeftellt werden und da die zahlreichen Eifenbahnverbindungen ihre Verwendung faft überall ermöglichen, fo ift der Bau mit Verblendziegeln in vielen Fällen beliebt geworden und hat den früheren Putzbau vielfach verdrängt. Ein fparfamer Gebrauch befonders geftalteter Formziegel ift dabei fo wenig ausgefchloffen, wie die Verwendung verfchiedenfarbiger und glafierter Ziegel. Hierzu kann fehr wohl eine fparfame Verwendung von Haufteinen, von Sandftein oder auch Kalkftein treten, namentlich zu Gefimfen, Fenfterbänken, Sockelbekleidungen ufw. Da nun eine gute Ziegelverblendung felbft an den Gewinnungsorten des Haufteines billiger zu ftehen kommt als eine Haufteinverkleidung, fo ftellt fich die Bauweife mit Ziegelverblendung bei fpar-famer Benutzung von Hauftein als überall anwendbar heraus. Auch die ge-fchickte Verwendung verfchiedenfarbiger Ziegel kann dabei wohltätige Wirkung hervorbringen. Mörtelputz an Außenwänden braucht dabei nicht völlig ausgefchloffen zu werden, ift aber mit Vorficht in Anwendung zu bringen und auf folche Stellen zu befchränken, die zerftörenden Witterungseinflüffen nur wenig ausgefetzt find. Das im Privatbau noch vielfach übliche Verfahren, Gefimfe aus Mörtel — auch aus Zementmörtel — zu ziehen, an Fenftereinfaffungen, Mauerkanten ufw. eine Haufteinverwendung vorzutäufchen, ift daher völlig auszufchließen.

Befondere örtliche Verhältniffe find mit Sorgfalt zu berückfichtigen. Dies gilt befonders für Bauausführungen in hochgelegenen Gebirgstälern, wie im Harz, im Thüringer Walde, im Schwarzwalde ufw. In diefen Gegenden ift der Holz- und Fachwerkbau allgemein im Gebrauche; er hat fich unter den dafelbft obwaltenden klimatifchen Verhältniffen als die zweckmäßigfte Bauweife heraus-geftellt. Bruchfteine geben meiftens feuchtes Mauerwerk, find nur zu Fundament-und Kellermauerwerk brauchbar. Ziegelfteine, auch hartgebrannte, verwittern im nebel- und froftreichen Höhenklima nach kurzer Zeit. Kerniges Holz dagegen widerfteht der Fäulnis länger, und Holzwände, auch mit Lehmausftakung oder mit Ausmauerung der Gefache, am beften unter Verwendung rheinifcher Schwemm-fteine, halten auch die Wärme gut zufammen, befonders wenn fie außen eine Bretterbekleidung erhalten, die noch mit Befchieferung verfehen ift, Solche Bauweife ift auch für Poftgebäude in den Gebirgstälern fehr wohl verwendbar. Die Dachflächen find dann felbftverftändlich gleichfalls mit Schiefer einzudecken.

Für die Poftgebäude in den Städten treten die äfthetifchen Forderungen mehr in den Vordergrund, die in ländlicher Umgebung in ausgedehnterem Maße durch den Anfchluß an das Althergebrachte, Orts- und Landesübliche erfüllt werden. Es wird verlangt, daß in der getarnten Erfcheinung des Haufes auch das eigenartige Wefen des Verkehres, dem die Poft zu dienen hat, zum Ausdruck komme, insbefondere des geiftigen Verkehres und überhaupt der nie ruhenden Bewegung der Gegenwart. Schwere, maffige Formen, eintönig weit gedehnte Flächen find zu vermeiden; die Formen der Poftgebäude müffen den Eindruck des Flüffigen, Beweglichen, Lebensvollen tragen, ohne den Ernft und die Würde zu verleugnen, die ihnen die Idee ihrer Beftimmung und die Repräfen-tation des Deutfchen Reiches aufgibt. Der Eindruck muß fich vom Düfteren, Schweren, Starren und Ungefügigen ebenfo entfernt halten, wie vom Kleinlichen, Zierlichen, Spielenden. Wie dies zu erreichen ift, bildet in der Hauptfache die Aufgabe des Architekten im Schaffen, Geftalten und Anwenden der im Gange der gefchichtlichen Entwickelung entftandenen Gefamt- und Einzelformen. Das Geiftesleben und der praktifche Verkehr find in ftetigem, unaufhaltfamem Wachstum begriffen. Dies muß auch äfthetifch, künftlerifch zum Ausdruck gebracht werden, und hierzu ift vornehmlich die Baukunft berufen.

mimiU POLSTEGfHiiüIM

K R AKÓW

Literatur

über „Gebäude für den Poft-, Telegraphen- und Fernfprechdienft“. a) Poftbauten im allgemeinen.

Gebäude der Telegraphen-Direction zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 461.

Schwatlo. Ueber die Anlage von Poftgebäuden. Deutfche Bauz. 1874, S. 5.

Schwatlo, C. Poftgebäude im Deutfchen Reich. Entworfen und erläutert. Berlin 1876. Application de la lumière électrique à l'éclairage des bureaux de pofte et de télégraphie. Annales télégr. 1880, März-April-Heft.

Das Bauwefen der deutfchen Reichs-Poft- und Telegraphen-Verwaltung. Deutfche Bauz. 1881, S. 13g, 157, 169, 181, 203, 247, 282.

Poftbauten des Deutfchen Reiches. Leipzig 1887.

3. Aufl. 1900.

Die Aufzugseinrichtungen im neuen Hauptpoftgebäude zu Paris. Uhland’s Ind. Rundfchau 1888, S. g. Guadet, J. Les hôtels des poftes et télégraphes. La conjtrudion moderne, Jahrg. 3, S. 22g, 253. Sieblist, O. Die Poft im Auslande. Berlin 1892.

Schuppan. Ueber Pofthausbauten, im befonderen über das Pofthaus in Altona. Deutfche Bauz. 1893, S. 495.

Befchreibung eines Block-, bezw. Röhrenkaftens zur Herftellung von Telephon- und Telegraphen-etc. Kabelleitungen. Baugwks.-Ztg. 1893, S. 302.

Archiv für Poft und Telegraphie. Herausg. im Aufträge des Reichs-Poftamts. Erfcheint feit 1890.

ß) Poftbauten im Deutfchen Reich.

Schwatlo. Poftwagen-Schuppen in der Ziegelftraße zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1867, S. 425. Das neue Poftgebäude in Elberfeld. Deutfche Bauz. 1867, S. 484.

Boethke, E. Das neue Poftgebäude in Elberfeld. Zeitfchr. f. Bauw. 1869, S. 365.

Das neue kaiferliche General-Poft-Amts-Gebäude zu Berlin. Deutfche Bauz. 1871, S. 395, 419, 423; 1874, S. 14.

Schwatlo. Kaiferliches General-Poft-Amt in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1875, S. 143, 295, 43g. Directorialgebäude derTelegraphen-Verwaltung in München: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 131.

Gebäude der Poft- und Telegraphen-Verwaltung in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 277.

Poftamtsgebäude am Poftplatze in Dresden: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 284.

Oberpoftdirections- und Pofthaltereigebäude in Dresden : Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 285.

Das neue Poft- und Telegraphen-Gebäude in Emden. Deutfche Bauz. 1879, S. 222.

The new imperial poft office, Bremen. Builder, Bd. 37, S. 482.

The imperial telegraph office, Berlin. Builder, Bd. 37, S. 661.

Endell, F. Gefchäftsgebäude der Ober-Poft-Direction und des Poft-Amtes zu Stettin. Zeitfchr.

f. Bauw. 1880, S. 361. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1880.

Tuckermann. Ueber Poftbauten in Berlin. Deutfche Bauz. 1880, S. 6.

Holekamp, J. Das neue Poft- und Telegraphen-Amts-Gebäude zu Hannover. Baugwks.-Ztg. 1881, S. 94.

KaiE.Poft- und Telegraphen-Amt zu Hannover: Unger, Th. Hannover. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Hannover 1882. S. 173.

Reichspoft-Gebäude zu Bremen: Böttcher, E. Technifcher Führer durch das Staatsgebiet der freien und Hanfeftadt Bremen. Bremen 1882. S. 8.

Das Poft- und Telegraphen-Gebäude in Bochum. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 90.

Das Poft- und Telegraphengebäude in Roftock. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 469.

Poft office, Oranienburgerftraße, Berlin. Builder, Bd. 42, S. 386.

Das Poft- und Telegraphengebäude in Osnabrück. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 176. Boettger, G. Das Poft- und Telegraphen-Gebäude zu Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1883, S. 55, 181.

Königl. Poftgebäude in Stuttgart: Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884. S. 140.

Das Poft- und Telegraphengebäude zu Freiburg in Baden. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 295. Das neue Poft- und Telegraphen-Gebäude zu Lübeck. Deutfche Bauz. 1884, S. 305.

Stier, H. & Skalweit. Pofthaus zu Hameln. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1885, S. 205.

Das Poft- und Telegraphen-Gebäude in Caffel. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 18.

Das Poft- und Telegraphengebäude in Flensburg. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 384.

Das Poft- und Telegraphengebäude in Köln am Rhein. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 245.

Poft- und Telegraphengebäude in Coblenz. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 351.

Poftbauten in Köln: Köln und feine Bauten. Köln 1888. S. 403.

Schalterhalle des Pofthaufes in Pofen. Uhland's Ind. Rundfchau 1888, S. 255.

Poft- und Telegraphen-Gebäude in Aachen. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 1.

Das neue Reichs-Poft- und Telegraphen-Gebäude zu Hamburg: Hamburg und feine Bauten, unter Berückfichtigung der Nachbarftädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 184.

Das Poft- und Telegraphengebäude in Hamburg. Zeitfchr. f. Bauw. 1890, S. 327.

Borrmann, R. Die Alte Poft in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1890, S. 421.

Das neue Poft- und Telegraphen-Gebäude in Wurzen, Sa. Deutfche Bauz. 1890, S. 581. Schmeddino. Das neue Poft- und Telegraphen-Gebäude in Rochlitz, Sa. Deutfche Bauz. 1891, S. 245.

Das Poft- und Telegraphengebäude in Neumünfter. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 317. Reichspoftgebäude in Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 142.

Entwurf zum Erweiterungsbau des Reichs-Poftamtsgebäudes in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 249.

Kubę, A. Das neue Poftgebäude in Rappoltsweiler etc. Straßburg 1893.

Kick, W. Architekturen. Feftgabe etc. Stuttgart 1894.

Taf. 17 u. 42: Pofthaus in Ludwigsburg; von Ockert.

Licht, H. & C. Rosenberg. Architektur der Gegenwart. Band 3. Berlin 1894.

Taf. 57—60: Kaiferliches Poft- und Telegraphengebäude in Köln; von Kind, Doflein u. a. Rathke. Pofthaus zu Genthin. Baugwks.-Zeitg. 1894, S. 735.

Poft und Telegraphie in Frankfurt a. M. Das neue Reichspoftgebäude an der Zeil mit dem Kaifer-denkmal. Frankfurt a. M. 1895.

Jäger, P. Das neue Pofthalterei-Gebäude in Leipzig. Deutfche Bauz. 1895, S. 471.

Das neue Poft-Zeitungsamt in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 401.

Erweiterungsbau des Reichspoft-Amtes an der Leipziger- und Mauerftraßen-Ecke in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 437.

Das Reichspoft-Gebäude zu Freiburg i. Breisgau. Blätter f. Arch. u. Kunfthdwk. 1895, S. 26. Gebäude der Reichspoft- und Telegraphen Verwaltung in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 85.

Entwurf zu einem Reichs-Poft- und Telegraphen-Gebäude in Karlsruhe in Baden. Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 281.

Rohde, H. Der Erweiterungsbau des Reichs-Poftamtes in Berlin. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 15,

S. 65.

Poft- und Telegraphenamt zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898. S. 582.

Der Erweiterungsbau des Reichspoftamtes an der Leipziger- und Mauerftraße. Deutfche Bauz. 1898,

S. 16g.

Entwurf zum Neubau eines Poft- und Telegraphen-Dienftgebäudes für Oldenburg. Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 350.

Das Poft- und Telegraphengebäude in Mülhaufen i. Elf. Baugwks.-Ztg. 1898, S. 1353.

Denkfchrift zur Einweihung des neuen Reichs-Poft- und Telegraphengebäudes an der Königsftraße in Straßburg. Straßburg 1899.

Entwurf zu einem Reichs-Poft- und Telegraphengebäude in Frankfurt a. d. O. Centralbl. d. Bauverw. 1899, S. 193.

Poftgebäude in Deutfch-Liffa. Baugwks.-Ztg. 1899, S. 452.

Denkfchrift zur Eröffnung des neuen Reichs-Poft- und Telegraphengebäudes in Karlsruhe etc. Karlsruhe 1900.

Grubert. Pofthaus zu Bremen: Bremen und feine Bauten. Bremen 1900. S. 276.

Das neue Reichspoftgebäude in Straßburg i. E. Centralbl. d. Bauverw. 1900, S. 109.

Gebäude der Poft- und Telegraphen-Verwaltung zu Düffeldorf: Düffeldorf und feine Bauten. Düffeldorf 1904. S. 161.

Das Pofthaus zu Schöneberg bei Berlin. Deutfche Bauz. 1904, S. 518.

Neubau eines Hauptpoftgebäudes in Metz. Zentralbl. d. Bauverw. 1905, S. 406.

Reichspoftgebäude zu Mannheim: Mannheim und feine Bauten. Mannheim 1906. S. 214.

Poftamt Jägerndorf. Der Architekt 1906, S. 24 u. 25.

Architektonifches Skizzenbuch. Berlin.

Heft 84, Bl. 6: Eifenbahn-Poft-Expeditions-Gebäude; von Wolff.

„    186, Bl. 4: Billetur auf Bahnhof Hannover; von Stier.

: Kaiferliches Poftamt Wilhelmshaven; von Stier.

„    188,    Bl. 6

»    191,    Bl. 2

„    189,    Bl. 4/Pofthaus zu Parchim; von Stier.

Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1895, Taf. 76: Pofthaus für die Sebalder Stadtfeite in Nürnberg; von Förster.

1901, Taf. 21: Hauptpoftamt zu St. Johann-Saarbrücken; von Franz.

Architektonifche Studien. Veröffentlichung vom Architekten-Verein am Königl. Polytechnikum in Stuttgart.

: I. Entwurf zur neuen Poft in Stuttgart; von v. Tritschler.

Heft 48, Bl. 1 „    51,    Bl. 1

Schönermark, G. Die Architektur der Hannoverfchen Schule. Hannover.

Jahrg. 2 (1890), Taf. 29: Die Poft in Peine; von Börgemann.

y) Poftbauten in Öfterreich-Ungarn.

K. k. Telephonzentrale I in Wien. Der Architekt 1899, S. 36 u. Taf. 58.

Barth, K. v. Die neue Telephonanlage in Wien. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 189g, S. 681. Holzer, K. Das neue Poft- und Telegraphendirektions-Gebäude in Wien. Öft. Wochfchr. f. d. öff. Baudienft 1903, S. 579.

Hauptpoftamt zu Wien : Kortz, P. Wien am Anfang des XX. Jahrhunderts etc. Bd. I. Wien 1905. S. 149.

K. k. Telegraphenzentrale zu Wien. Ebendaf., S. 151.

K. k. Telephonzentrale zu Wien. Ebendaf., S. 155.

Bauer, L. Projekt für das neue Poftamt in Innsbruck. Der Architekt 1906, S. 8.

-8) Poftbauten in Frankreich.

French poftal-telegraph office at Granville. Building news, Bd. 24, S. 448.

Nouvel hôtel des poftes et télégraphes. La conftruction moderne, Jahrg. 1, S. 493, 499, 508, 521 u. PI. 87—92.

Mariette, E. Le nouvel hôtel des poftes de Paris. Le génie civil, Bd. 7, S. 112, 129.

Guadet. Nouvel hôtel des poftes, à Paris. Nouv. annales de la conft. 1886, S. 161.

Le nouvel hôtel des poftes à Paris. Encyclopédie d'arch. 1886—87, S. 83 u. PI. 1122—1124, 1128 — 1130.

Das neue Haupt-Poftamt in Paris. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 58.

Das neue Haupt-Poftgebäude zu Paris: Contag, M. Neuere Eifenconftructionen des Hochbaues in Belgien und Frankreich. Berlin 188g. S. 13.

Hôtel des poftes et télégraphes de Marfeille. Moniteur des arch. 1892, PI. 38—40.

Pofte téléphonique principal, rue Gutenberg, à Paris. La femaine des conftr., Jahrg. 7, S. 8, 17, 28. Hôtel des poftes. La conftruction moderne, Jahrg. 7, S. 462.

Poftes et télégraphes de Marfeille. La conftruction moderne, Jahrg. 8, S. 31, 42, 64.

Hôtel des poftes et télégraphes à Fontainebleau. Nouv. annales de la conft. 1893, S. 161.

L’hôtel des téléphones, à Paris. La conftruction moderne, Jahrg. 8, S. 309.

Hôtel des poftes et télégraphes de Bordeaux. L’architecture 1894, 28. Juli, Beil.

Dépôt des poftes et télégraphes à Paris. La conftruction moderne, Jahrg. 11, S. 497, 509.

The »Dépôt centrale des poftes et télégraphes« à Paris. Builder, Bd. 72, S. 340.

Hôtel des poftes et des télégraphes de Nevers. La conftruction moderne, Jahrg. 14, S. 423, 438 u. PI. 60—63.

Pofte téléphonique, rue Desrenaudes, à Paris. La conftruction moderne, Jahrg. 15, S. 114.

Hôtel des Poftes et Télégraphes à Arles. Nouv. annales de la conft. 1902, S. 52.

Hôtel des poftes et télégraphes à Lyon. La conftruction moderne, Jahrg. 20, S. 496 u. PI. 83, 84. Hôtel des poftes à Colombes. La conftruction moderne, Jahrg. 21, S. 32g.

10

Handbuch der Architektur. IV. 2, c. (2. Aufl.)

Petit hôtel des poftes, télégraphes et téléphones à Manie. Nouv. annales de la conftr. 1906, S. 74.

Hôtel des Poftes et Télégraph de Rouen. La conjtruction moderne, Jahrg. 22, S. 34 u. PI. 64, 65. Wulliam & Farge. Le recueil dé architecture. Paris.

ne année, f. 61—65: Hôtel des poftes et télégraphes à Amiens (E. Ricquier, arch.);

f. 6g: Bureau poftal et télégraphique à Sacquenay (P. Degré, arch.);

16e année, f. go, 59, 60: Hôtel des poftes et télégraphes au Mans; von Lafon.

z) Poftbauten in Großbritannien.

Pugin & Britton. Illuftrations of the public buildings of London. 2. Aufl. von W. H. Leeds. London 1838.

Vol. 2: Poft office. S. 82.

New forting room in the poft office. Builder, Bd. 4, S. 42.

New poft-office, St. Martin’s-le-Grand. Builder, Bd. 31, S. 84, 165.

Oxford poft office. Building news, Bd 37, S. 216.

The J'elected defign for the Ipswich poft-office. Building news, Bd. 37, S. 308, 340.

New poft office, Glasgow. Builder Bd. 34, S. 1051.

New poft-office and public offices, Ipswich. Builder; Bd. 38, S. 737.

New offices for telegraphs and mercantile marine, Cardiff. Building news, Bd. 39, S. 614. New poft office buildings. The architect, Bd. 25, S. 323.

Liverpool Eaftern diftrict poft-office. Builder, Bd. 45, S. 180.

New poft-office, Alderfhott. Builder, Bd. 45, S. 399.

New poft office, Plymouth, Building news, Bd. 49, S. 366.

Bradford new poft-office. Builder, Bd. 53, S. 562. Building news, Bd. 53, S. 487. Birmingham new poft office. Building news, Bd. 54, S. 802.

New poft office, Doncafter. Building news, Bd. 54, S. 872.

Birmingham poft office. Building news, Bd. 55, S. 368.

Briftol poft-office. Building news, Bd. 58, S. 164.

General poft-office North. Building news, Bd. 58, S. 306.

Brentwood new poft-office. Building news, Bd. 61, S. 178.

O tir poftal telegraphs. Engineer, Bd. 72, S. 491.

Leeds-new poft-office. Building news, Bd. 62, S. 335.

Southampton new poft office. Building news, Bd. 64, S. 469.

New general poft office, Liverpool. Building news, Bd. 65, S. 541.

Cardiff poft office. Building news, Bd. 67, S. 391.

Suberton poft office. Building news, Bd. 74, S. 377.

New building for the Eaftern telegraph company. Builder, Bd. 78, S. 518.

Ç) Poftbauten in der Schweiz.

Das neue Poftgebäude in Bafel. Eifenb., Bd. 5, S. 177, 187.

Reese, H. Das neue Poftgebäude in Bafel. Eifenb., Bd. 12, S. 19, 26, 32.

Wagner, L. Das neue Poftgebäude in Bafel. Deutfche Bauz. 1882, S. 78.

Bericht des Preisgerichtes für die Beurtheilung der eingelangten Concurrenz-Entwürfe zu dem Poftgebäude in St.-Gallen. Schweiz. Bauz., Bd. 5, S. 71, 95.

Concurrenz für ein eidg. Poftgebäude in Luzern. Schweiz. Bauz., Bd. 6, S. 112, 117, 123. Wettbewerb für ein neues Poftgebäude in Genf. Schweiz. Bauz., Bd. 13, S. 124, 143; Bd. 14, S. 70.

Le nouvel hôtel des poftes de Genève. La conftruction moderne, Jahrg. 4, S. 426, 477.

Neues eidgenöffifches Poft- und Telegraphen-Gebäude in St. Gallen. Schweiz. Bauz. Bd. 17, S. 1, 10, 16.

Wettbewerb für ein neues Poft- und Telegraphen-Gebäude in Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 20, S. 4, 12, 17, 23, 30.

Hôtel des poftes à St.-Gall. La conftruction moderne, Jahrg. 7, S. 449.

Schmid-Kerez, E. Das neue Poft- und Telegraphen-Gebäude in Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 27, S. 5.

Neues Poft- und Telegraphen-Gebäude in Neuchâtel. Schweiz. Bauz., Bd. 30, S. 82, 90, 97.

Nouvel hôtel des poftes et télégraphes à Neuchâtel. Schweiz. Bauz., Bd. 30, S. 103, 112, 118. Wettbewerb für ein Poft- und Telegraphen-Gebäude in Schaffhaufen. Schweiz. Bauz., Bd. 32, S. 97, 102, 120.

Wettbewerb für ein eidg. Poft- und Telegraphen-Gebäude in Bern. Schweiz. Bauz., Bd. 32, S. 131,

144.

Nouvel hôtel des poftes à Genève. Moniteur des arch. 1899, S. 72 u. PI. 49, 50.

Das neue eidgenöffifche Poftgebäude in Genf. Deutfche Bauz. 1900, S. 485.

Das neue Poft- uud Telegraphen-Gebäude in Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 40, S. 70, 117, 177. Hôtel des Poftes et des Télégraphes à Laufanne. Schweiz. Bauz., Bd. 45, S. 67, 86.

Wettbewerb für ein Poft- und Telegraphen-Gebäude in La Chaux-de-Fonds. Schweiz. Bauz., Bd. 45, S. 160, 170.

Das Poftgebäude in Laufanne. Beton u. Eifen 19öS, S. 132.

Das neue eidgen. Poftgebäude in Bern. Schweiz. Bauz., Bd. 47, S. 6, 15, 21.

Architektonifche Ruudfchau. Stuttgart.

1894, Taf. 85: Entwurf zu einem Poft- und Telegraphengebäude in Zürich; von Chiodera & Tschudy.

fl) Poftbauten in anderen enropäifchen Staaten.

New poft-office, Gottenburg. Builder, Bd. 36, S. 1250.

The new poft-office, Rome. Builder, Bd. 38, S. 278.

La femaine des

Hôtel dés poftes à Anvers. Moniteur des arch. 1888, S. 48, 80 u. PI. 20, 28. -conftr., Jahrg. 12, S. 498.

Das Königliche Poftamtsgebäude in Bergen, Norwegen. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1902, S. 137.

Poft- und Telegraphengebäude in Riga. Riga und feine Bauten 1903. S. 212.

fr) Poftbauten in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.

Younq & Bowmann. Das Poft- und Bezirksgerichtsgebäude zu Springfield, Illinois. Allg. Bauz. 1859, S. 348.

The new poft office, New York. Building news, Bd. 16, S. 226.

The New York city poft-office. Builder, Bd. 29, S. 924.

Le nouvel hôtel des poftes à New-York. Gaz. des arch. et du bât. 1875, S. 168.

Poftgebäude in Bofton. Uhland's Ind. Rundfchau 1887, S. 351.

New poft and telegraph buildings, Lisbon. Building news, Bd. 65, S. 135.

Lisbon: Defign for new poft-office. Building news, Bd. 65, S. 169.

United States poft-office, Springfield. American architect, Bd. 23, S. 114.

The New York poft office. Scientific American, Bd. 62, S. 55.

Fitzpatrick. L'hôtel des poftes à Chicago. La conftruction moderne, Jahrg. 12, S. 415, 426, 434. United States poft-office, Blair. American architect, Bd. 70, S. 39.

United States poft-office, Annapolis. American architect, Bd. 70, S. 39.

United States poft-office, Menominee. American architect, Bd. 70, S. 39.

United States poft-office, Carrollton. American architect, Bd. 70, S. 39.

United States poft-office, Monmouth. American architect, Bd. 70, S. 39.

United States poft-office, St. Cloud. American architect, Bd. 70, S. 39.

United States poft-office, Kanfas city. American architect, Bd. 70, S. 48.

United States poft-office, Clinton. American architect, Bd. 73, S. 7.

United States poft-office, Fitfehburg. American architect, Bd. 73, S. 31.

United States poft-office, Jameftown. American architect, Bd. 73, S. 56.

United States poft-office, Clinton. American architect, Bd. 75, S. 47.

United States poft-office, Ranfas city. American architect, Bd. 75, S. 55.

United States poft-office, Norwich. American architect, Bd. 80, S. 7g.

United States poft-office, Nafhua. American architect, Bd. 87, S. 92.

United States poft-office and cuftom houfe, Grand Haven. American architect, Bd. 87, S. 116. United States poft office, Pekin. American architect, Bd. 87, S. 164.

United-States poft office and court houfe, Pierre. American architect, Bd. 8g, S. 172.

i) Poftbauten in Afien und Anftralien.

The new poft-office, Melbourne, Builder, Bd. 29, S. 124.

Poft office, Bombay. Builder, Bd. 33, S. 207.

Hôtel des poftes, à Bombay. Gaz. des arch. et du bât. 1876, S. 155, 163.

The new general poft office at Buenos Ayres. Builder, Bd. 36, S. 595.

The poft and telegraph buildings, Wellington, New Zealand. Builder, Bd. 38, S. 760. Combined poft and telegraph office, Madras. Building news, Bd. 41, S. 658.

V'\

Léj

O

-

*•

-

-

'

. .

: :

:!

-

rT

•J

jJ

3

E

Ho,

vï

E

3

2

Ê

r

F

1?

7

F

ni

P

g

g

jg.

Ë

>gi

r?

H

S

■3

âl

t'

13

Ü

n

0

ra

r

h

ü

6

g

g

g

s

c

£i

%

s?

s

!• :

>.'■

',

V-

r.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

L>5

mseWi

111-306453

U/

Æ.9MS

S?

^.'îr

PM

m.

IliMg

•rs

T\

K

F«"

S#

K

iL

:«

«K

«âïïffi

ra

|r #

mi

J;

Î^RT^

nr

y*

fHi

ï»

ïyjjï

>s

jPĘjjjpW

Sfe$CTÿa

ük &    4 JŁ ^ps

JB

t. -

>*<

Łjl, JR À

W4

■Mk X^P

0KË&5SMHh&&t