EXSFJMtODn

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

i

F

w i

Bjj

ÄEEj

! |i ' -yi p .

L . i n w.    S4l ^

P5$

i

WIMB

18

w

jffl

W.

Pjfj

h'

• »

3P

’tSl

i

»•jtei-

i

^8

i

i.

5Î

(“5

L*

h

i

r#j

ifi

'•i¹

(I

M

ff

F .

W

A

F>,;.

Ml

k4

«

W

■ ’^'A

'Ł^\

►a

y

j

%

Uj

if "

>/]

^

%

.♦i

3

1/

V

M

|f

'M

i

;: ¹

»

y

V

«

,l!

jV

i

‘4

l'ÆS

bl

w;Zf

m *

»

J*h

■V

Ji

► *Ä.

m “

7, >

**-W4

k

u?

»»

S

S3?

*%

rptl

■ ;V'J

I

v-1S

fi-

V

ki

f!

V*

$S * fpV^!t«#V

[•*,

te g

Lr

[/,

7-,

k\l

es?

Aj

Jk A

MJ

, '

il

m

-'1

m

Xfl

k,'<

fl

Fl

fi,]

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000298749

vWv

r

fi

. ,

bl

m

Tv.1

YjiJii

Ytv

_jd

ri

m,Â

K]

Ł

Os

y.

U

11

Kl

fc]

rd

fa

E

«iVJ

[Q.

y

os

l£

i

f/^Ji

M

KJ

f

m]

.ml

fi

Ml

s

s

;

■

N

\

■

\

■

-

Die Gefamtanordnung und Gliederung des 2Handbuches der Architektur« ift am Schluffe des

vorliegenden Heftes zu finden.

Ebendafelbft ift auch ein Verzeichnis der bereits erfchienenen Bände beigefügt.

Jeder Band und jedes Heft des »Handbuches der Architektur« bildet ein für fich abgefchlofienes Ganzes

und ift einzeln käuflich.

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR

Unter Mitwirkung von

und

Oberbaudirektor

Profeffor Dr. Jofef Durm

in Karlsruhe,

Geheimer Regierungsrat

Profeffor Hermann Ende

in Berlin,

herausgegeben von

Geheimer Baurat

Profeffor Dr. Eduard Schmitt

in Darmftadt.

Dritter Teil:

DIE HOCHBAU-KONSTRUKTIONEN.

2. Band:

Raumbegrenzende Konftruktionen.

1. Heft:

Wände und Wandöffnungen.

ZWEITE AUFLAGE.

-H'

STUTTGART 1900.

ARNOLD BERGSTRÄSSER VERLAGSBUCHHANDLUNG

A. KRÖNER.

DIE

HOCHBAU-KONSTRUKTIONEN

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

DRITTER TEIL.

2. Band:

Raumbegrenzende Konftruktionen.

1. Heft:

Wände und Wandöffnungen.

Von

Erwin Marx,

Geh. Baurat und Profeffor an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

ZWEITE AUFLAGE.

Mit in 956 den Text eingedruckten Abbildungen.

-H-

STUTTGART igoo.

ARNOLD BERGSTRÄSSER VERLAGSBUCHHANDLUNG

A. KRÖNER.

fjo/z

■F

f.*:

‘v

-ss:

5î

'it- ^OGMHO

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

KRAKÓW >&5Ą'fee hniÇîS^

Druck der Union Deutsche Veklagsgesellschaft in Stuttgart.

Äkc. Nr.

ro

⁰⁰ A

TT •>—•

<P

JE.....

c2

Allgemeines

A. Wände

Handbuch der Architektur.

III. Teil:

Hoehbau-Konftruktionen

2. Band, Heft i.

(Zweite Auflage.)

INHALTSVERZEICHNIS.

Dritte Abteilung :

Raumbegrenzende Konftruktionen.

i. Abfchni tt :

Seitlich begrenzende Konftruktionen.

Vorbemerkungen .........................

1.    Kap. Mauern aus Quadern (Haufteinbau).........\......

2.    Kap. Mauern aus Backfteinen (Backfleinrohbau) und anderen künftlichen Steinen

a)    Mauern aus Backfteinen....................

b)    Mauern aus ungebrannten künftlichen Steinen.............

c)    Backfteinrohbau.......................

3.    Kap. Mauern aus Bruchfteinen (Bruchfteinrohbau)..............

4.    Kap. Geputzte Mauern aus Bruch- und Backfteinen (Putzbau) .........

a)    Putz...........................

b)    Anftriche.........................

c)    Malerifcher Schmuck

d)    Plaftifcher Schmuck......................

e)    Schlufs..........................

5.    Kap. Mauern aus Gufs- und Stampfmaffen...............

a)    Erd- und Lehmftampfbau....................

b)    Kalkfandftampfbau......................

c)    Betonbau.........................

d)    Wände aus fonftigen Stampf- und Gufsmaffen.............

Seite

34

34

41

45

-    63

75

75

86

89

97

99

100

101

107

112

Seite

6.    Kap. Wände aus Holz und Stein (Holzfachwerkbau)........

a)    Holzgerippe....................

1)    Unterbaute eingefchoffige Fachwerkwand.........

2)    Unterbaute mehrgefchoffige Fachwerkwand........

3)    An den Enden unterftützte Fachwerkwand........

b)    Schlufs der Wandflächen................

1)    Ausfüllung der Gefache..............

2)    Verblendung..................

3)    Putz........ ............

c)    Sonflige Einzelheiten.................

7.    Kap. Wände aus Holz (Holzbau)..............

a)    Blockwände....................

b)    Bohlenwände....................

c)    Hohle Fach werk wände.................

d)    Sonflige Holzwände .    ...............

e)    Schutz des Holzes gegen Zerftörung............

8.    Kap. Wände aus Eifen und Stein (Eifenfachwerkbau) .......

a)    Eisengerippe....................

b)    Bildung des Wandfchluffes...............

c)    Schlufs......................

9.    Kap. Wände aus Eifen..................

a)    Wandbekleidung mit Wellblech..............

b)    Verfchiedene Wandbekleidungen .............

c)    Schlufs......................

10.    Kap. Sonflige Wände..................

a)    Wände aus natürlichen und künftlichen Steinplatten.......

b)    Wände aus Eifen und Holz...............

c)    Wände aus Eifen und Mörtel ..............

1)    Wände aus Mörtel mit Einlagen von Eifenftäben und Eifendrähten

2)    Wände aus Mörtel auf Drahtgewebe u. f. w.........

d)    Wände aus Eifen und verfchiedenen Stoffen.........

e)    Glaswände.....................

f)    Bewegliche Scheidewände................

g)    Wände für befondere Zwecke..............

11.    Kap. Wandflärken und -Verflärkungen.............

a)    Wandflärken .................-.

1)    Geringfle Wandflärke...............

2)    Regeln von Rondelet ...............

3)    Uebliche Wandflärken...............

a) Mauern aus Backfleinen.............

ß) Mauern aus verfchiedenen Stoffen.........

y) Grundmauern................

b)    Wandverftärkungen..................

1)    Verflärkung der Standficherheit............

2)    Verflärkung der Fettigkeit .............

12.    Kap. Schutz der Wände gegen Feuchtigkeit ..........

a)    Schutz der Wände und Fufsböden gegen Bodenfeuchtigkeit ....

1)    Schutzmafsregeln bei Neubauten ...........

a) Schutz der Mauern gegen von unten auffteigende Feuchtigkeit ß) Schutz der Mauern gegen feitlich andringende Feuchtigkeit

Y) Schutz der Fufsböden gegen auffteigende Feuchtigkeit.....

S) Schutzmafsregeln bei hohem Grundwafferftand........

2)    Schutzmafsregeln bei beftehenden Gebäuden ..........

b)    Schutz der Wände gegen Niederfchlagsfeuchtigkeit..........

1) Schutz gegen Regen und Schnee..............

I3²

132

134

150

165

169

170

176

178

l8l

I90

190

201

211 223 226 23O 230 266

270 2 76

277

289

294

3°°

304

304

309

311

317

343

347

351

351

35¹

363

366

366

372

375

379

379

384

388

390

391

391

396

406

409

415

420

vu

Seite

2) Schutz gegen Niederfchläge aus der Innenluft .

c)    Schutz der Wände gegen fonftige Feuchtigkeitsurfachen

d)    Trockenlegen feuchter Wände........

B. Wandöffnungen................

13.    Kap. Begrenzung der Oeffnungen........

a)    Seitliche Begrenzung...........

b)    Ueberdeckung..............

1)    Ueberdeckung mit Steinbalken......

2)    Ueberwölbung............

3)    Ueberdeckung mit Holzbalken......

4)    Ueberdeckung mit Eifenbalken......

c)    Untere Begrenzung............

14.    Kap. Fenfter- und Thüröffnungen........

a)    Oeffnungen mit fteinernen Einfaffungen .....

1)    Fenfteröffnungen...........

a) Sohlbank............

ß) Gewände............

Y) Sturz .............

S) Gekuppelte Fenfter........

s) Fenfternifche..........

2)    Thüröffnungen............

b)    Oeffnungen mit hölzernen Einfaffungen .    .    .

1)    Fenfteröffnungen ..........

2)    Thüröffnungen...........

15. Kap. Sonftige Wandöffnungen.........

44i

44i

442

443

445

449

4Ö2

464

466

467

468

469

470

474

. 4§r

483

488

491

496

/

4

c .

.

®*T

ÉÊt

.

:

DIE HOCHBAUKONSTRUKTIONEN.

DRITTE ABTEILUNG.

RAUMBEGRENZENDE KONSTRUKTIONEN.

4P

Allgemeines.

Wenn man von gewiffen Denkmälern und einigen anderen Schöpfungen des Architekten abfieht, fo haben die Bauwerke faft ausnahmslos den Zweck, begrenzte Räume zu fchaffen. Hierdurch fowohl, als auch durch die Anforderungen der Zweckmäfsigkeit und durch die Gefetze der Statik find für alle Gebäudearten gewiffe Grundbeftandteile bedingt, die man nicht feiten als die »Elemente der Baukunft«¹) bezeichnet hat. Dazu gehören die begrenzende Wand und das fchützende Dach.

Bei manchen Bauwerken ift das Dach zugleich raum begrenzen de Decke; meiflens findet aber eine Trennung beider Elemente ftatt, und das Dach erfcheint alsdann als fchützende Konftruktion der eigentlichen raumbegrenzenden Decke.

Die raumbegrenzende Konftruktion (Wand und Decke) kann als raumab-fchliefsend oder als raumtrennend auftreten, je nachdem fie den Raum nach aufsen hin abfchliefst oder denfelben von einem daneben, bezw. einem darüber gelegenen Innenraume trennt²).

Manche Bauwerke bedingen blofs eine feitliche Begrenzung des von ihnen eingefchloffenen Raumes, fo dafs alsdann nur die volle oder gegliederte Wand, die Einfriedigung, das Geländer, die Brüftung etc. als raumabfchliefsende Konftruktion auftreten. In den weitaus meiften Fällen wird aber auch eine nach oben begrenzende Konftruktion erforderlich: das Dach, bezw. die Decke.

Die Ausdehnung der Raumanlage, die zu Gebote flehenden Bauftoffe und die verfügbaren mechanifchen Hilfsmittel bedingen hauptfächlich die verfchiedenen Kon-ftruktionen. Befonders ift es die Geftaltung der Decke, bezw. des Daches, welche durch jene P'aktoren die mannigfaltigften Anordnungen erfährt und die alsdann wiederum beftimmend auf die Bildung der tragenden oder ftiitzenden Wand einwirkt. Doch find auch auf die Konftruktion der letzteren die genannten Faktoren von bedeutendem und unmittelbarem Einflufs. Grofse Räume erfordern häufig innerhalb der Wandbegrenzung noch frei flehende Stützen, fog. Freiftfitzen, als behändere Träger der raumbegrenzenden Decke, bezw. des raumbegrenzenden Daches.

Die der in Rede flehenden Abteilung des »Handbuches der Architektur« angehörenden baulichen Anlagen und Einrichtungen werden im nachftehenden wie folgt gruppiert:

]) Siehe: Semper, G. Die vier Elemente der Baukunft. Braunfchweig 1851.

Adler, F. Die Weltftädte in der Baukunft. Berlin 1868.

Raumbildung) diefes »Handbuches«.

Bühlmann, A. Die Architektur des klaffifchen Altertums und der Renaiffance. 1. Abt. Stuttgart 1872—75.

2) Siehe auch: Teil IV, Halbband 1 (Abt. 1, Abfchn. 3, Kap.

1)    Wände und Wandöffnungen (fiehe das vorliegende Heft).

2)    Einfriedigungen, Brüftungen und Geländer; Baikone, Altane und Erker (fiehe Teil III, Band 2, Heft 2).

3)    Gefimfe (fiehe Teil III, Band 2, Heft 2).

4)    Balkendecken ; gewölbte Decken; verglafle Decken und Deckenlichter; fonftige Decken-Konftruktionen (fiehe Teil III, Band 2, Heft 3).

5)    Dächer im allgemeinen; Dachformen; Dachftuhl-Konftruktionen (fiehe Teil III, Band 2, Heft 4).

6)    Dachdeckungen; verglafle Dächer und Dachlichter; maffive Steindächer; Nebenanlagen der Dächer (fiehe Teil III, Band 2, Heft 5).

R A UM BEGRENZENDE KONSTRUKTIONEN.

i. Abfchnitt.

Seitlich begrenzende Konftruktionen.

A. Wände.

Von Erwin Marx.

Vor-

bemerkungen.

Die nachftehend zu befprechenden Konftruktionen find unter der Bezeichnung »Wände« zufammengefafst worden, weil diefe für flehende Raumabfchlüfte aus allen möglichen Bauftoften gilt, alfo z. B. auch für folche aus Textilftoffen. Der Name »Mauer« dagegen hat eine weit eingefchränktere Bedeutung und ift im allgemeinen nur anwendbar bei Benutzung von Mineralftoffen, die gewöhnlich durch den Maurer zufammengefügt werden. Die Mauern bilden daher blofs einen, wenn auch fehr wichtigen Teil der hier zu behandelnden Wandbauweifen ; fie find nur eine Art der Wände, wenn wir diefe nach dem Bauftoff einteilen, wie hier gefchieht.

Die Wände laffen fich aber auch noch nach anderen Gefichtspunkten unter-fcheiden, die hier Erwähnung finden müffen, da fie für die Benennungen derfelben beftimmend find.

Dies find die Beanfpruchungen durch phyfikalifche Einflüße und die Beziehungen zur räumlichen Begrenzung und Teilung der Bauwerke und Grundftiicke.

laftungen

durch Feuchtigkeit, hohe oder niedere Temperaturen und Schall — Ifolierungswände,

In erfterer Hinficht unterfcheidet man nach der Beanfpruchung durch Be-Tragwände, durch feitliche Drücke -— Stütz- oder Widerlagswände,

durch Feuer -—- Brand- und Feuermauern. Die phyfikalifchen Einflüße können einzeln oder zu mehreren gleichzeitig auftreten; die Benennung erfolgt aber nach dem hauptfächlich in Betracht kommenden. Hier gelangen nur die Wände infoweit zur Befprechung, als dies nicht wegen ihrer engen Beziehung zu fonftigen Konftruktionen in anderen Abfchnitten diefes »Handbuches« gefchieht.

Nach der Teilung der Gebäude in lotrechter Richtung fpricht man von Grund- oder Fundamentmauern, Sockel- oder Plinthenmauern, Gefchofs- und Knie-ftockwänden.

Die Umgrenzung und Teilung der Gebäude in Beziehung auf ihre wagrechte Erftreckung veranlafst die Bezeichnungen: Hauptwände und Nebenwände, Um-faffungs-, Mittel-, Scheide- und Zwifchenwände, äufsere und innere Wände. Die-felben haben zum Teile die gleiche Bedeutung. Die Umfaffungswände zerfallen nach ihrer Lage zur Umgebung in Front- oder Stirn- und in Seiten- oder Giebelwände. Gehören die letzteren zwei Nachbarn zufammen, fo fpricht man von ge-meinfchaftlichen oder Kommunwänden. Die befondere Lage der Wände bedingt die Benennungen: Keller-, Brüftungs-, Treppen- und Schornfteinwände.

Die Wände zur Umgrenzung der Grundftücke heifsen Einfriedigungs- oder Umgrenzungswände (fiehe unter C).

Alle diefe Bezeichnungen erklären lieh felbft. Die befondere Beftimmung der Wände und die phyfikalifchen Einflüffe, denen fie unterliegen, bedingen die jeweilige Bauweife und Wahl des Stoffes.

Wenn nun auch die Wandkonftruktionen im nachftehenden nach den einzelnen Bauftoffen und Bauftoffzufammenftellungen getrennt zur Befprechung gelangen, fo laflen fich doch gewiffe Dinge, wie die Wandftärken und -Verflärkungen und der Schutz der Wände gegen Feuchtigkeit in der Hauptfache zufammenfaffend behandeln, weshalb diefelben in befondere Kapitel verwiefen find.

i. Kapitel.

Mauern aus Quadern.

(Haufleinbau.)

Stoff.

Unter Quadern verfteht man regelmäfsig geformte Steine von folch anfehnlichen Abmeffungen (fiehe den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, S. 9 u. 60 [2. Auf!.: S. 10 u. 61]), dafs man fie gewöhnlich und zweckmäfsigerweife mit Hilfe von Hebemafchinen verfetzt. Nur bei den Quadern von natürlichen Steinen fpricht man von Haufteinbau ; künftliche Quader, die übrigens im Hochbau nur ausnahmsweife Anwendung finden, find daher hier aufser Betracht gelaffen.

wegen

bauten herangezogen. Uebrigens ift kehrsmittel wenig mehr an die Gefteine des Bauortes gebunden. Diefen gegenüber können oft folche in weit entfernten Gegenden vorkommende durch ihre Schönheit bei geringerem Preife in Wettbewerb treten. Befonders kommt diefer Wettbewerb in Frage bei Orten, in deren unmittelbarer Nähe felbft lich keine verwendbaren

Zur Herftellung der Quader, über deren Bearbeitung in Teil I, Band 1, erfte Hälfte (Art. 30 u. ff., S. 91 u. ff. [2. Auf!.: Art. 42 u. ff., S. 100 u. ff.]) diefes »Handbuches« das Nötige mitgeteilt wurde, werden zumeift die verfchiedenen Sand- und Kalkfteine verwendet; doch werden aus örtlicher Veranlaffung oder Zweckmäfsig-keitsgründen auch viele andere Felsarten, wie befonders Granit, Syenit, Diorit, Gneis, Trachyt, Lava etc. benutzt. Manche der letzteren Steinarten werden häufig auch ihrer Politurfähigkeit und dadurch bedingten fchönen Erfcheinung bei Pracht-

man heutigentags infolge der entwickelten Ver-natürlichen Steine finden ³).

Anwendung.

(äufsere und Hoffeiten) zur öfters eine Ausnahme; fo läfst man oft im Inneren der Kirchen, in Eingangs- und

öffentlichen Bauwerken und Paläften den Stein

Sichtbares Quadermauerwerk kommt zumeift nur bei den Umfaffungsmauern Anwendung. Monumentale Gebäude machen hiervon

anderen Hallen, Treppenhäufern von in feiner natürlichen Farbe und Fügung fichtbar und erhöht wohl auch den Reiz feiner Erfcheinung durch Politur. Namentlich häufig findet man diefe fog. »reine

neuerer

3) So kommen in Berlin neben allen befieren deutfehen Sandfteinen und verfchiedenen franzöfifchen Kalkfteinen Zeit fogar Sandfteine aus der Schweiz für Haufteinbauten zur Verwendung.

Arbeit« im Inneren von Monumentalbauten in Frankreich, und dadurch mag wohl der dortige hohe Stand der Kunft des Steinfchnittes mit herbeigeführt worden fein. Für Räume, in denen fich längere Zeitabfchnitte hindurch Menfchen aufzuhalten haben, eignet fich jedoch diefe Behandlung der Wandfläche nicht, da derfelben das wohnliche Gepräge abgeht. Diefer Mangel ift auch phyfikalifch dadurch begründet, dafs die in Frage kommenden natürlichen Steine meift gute Wärmeleiter find und daher mehr oder weniger zum Niederfchlag von Feuchtigkeit Veranlaffung geben.

Wie fchon im vorhergehenden Bande (Art. 8, S. 9 u. Art. 81, S. 66 [2. Aufl. : Art. 8, S. 10 u. Art. 81, S. 67]) diefes »Handbuches« ausgeführt wurde, kommen die Quader entweder für fich allein (volle Quadermauer) oder in Verbindung mit anderen Steinmaterialien zur Herftellung von Mauern in Anwendung. Im zweiten Falle war zu unterfcheiden zwifchen Quaderverblendung und Steinfach werk. Bei erfterem bilden die Quader zumeift die äufsere, zur Anficht gelangende Schale der Mauer; beim zweiten dienen fie zur Herftellung der lotrechten Teilungspfeiler und bezw. von deren wagrechten Verbindungen, welche zufammen die aus geringerem oder kleinftückigerem Stoff aufgeführten Hauptflächen der Mauer einfchliefsen.

Quaderwerk ift im allgemeinen teuerer, als anderes Mauerwerk. Die vollen Quadermauern werden daher nur in denjenigen Gegenden zur Anwendung kommen können, wo diefer Preisunterfchied gering ift. Aber auch da wird fich der Koften wegen die Anwendung desfelben nur für fchwächere Mauern empfehlen, die man aus ein oder zwei Läuferreihen in der Stärke herftellen kann, weil bei folchen die Ausführung von gemifchtem Mauerwerk in der Form von Quaderverblendung entweder nicht möglich ift oder keine nennenswerte Erfparnis an Koften liefern würde, bei Verringerung der Fertigkeit. Bei ftärkeren Mauern ift aber durch Einführung des Verfahrens der Verblendung immer eine wefentliche Erfparnis zu erzielen. Nur müffen felbftverftändlich bei Ausführung derfelben die früher fchon angedeuteten und fpäter noch weiter zu erörternden, behufs Erzielung genügender Fertigkeit notwendigen Vorfichtsmafsregeln zur Anwendung gelangen.

Die Quaderverblendungen find auch noch von einem anderen Gefichtspunkte aus bei ftarken Mauern vorzuziehen. Bei einer folchen würde das Quaderwerk nämlich in den allermeiften Fällen nur an der Aufsenfeite zur Anficht kommen, da es ja die Regel ift, die Wände auf der Innenfeite mit irgend einer Verkleidung aus anderem Stoff, z. B. Holz, oder irgend einem Ueberzug zu verfehen. Abgefehen von denjenigen E'ällen, in denen das volle Quadermauerwerk aus konftruktiven Gründen geboten ift, würden daher die vermehrten Koften ganz unnütz ausgegeben fein, wozu noch kommt, dafs fich diefe Verkleidungen und Ueberzüge auf einem kleinftückigen Steinmaterial beffer anbringen laffen, als auf Quadern. Erwähnung mufs hier auch finden, dafs volle Quadermauern von geringer Stärke Mauern aus anderen Materialien in gefundheitlicher Beziehung, wegen des Durchfchlagens der Feuchtigkeit, nachftehen.

Die Steinfachwerke mit Verwendung von Quadern kommen insbefondere wegen der konftruktiven oder architektonifchen Gefamtanordnung der Bauwerke zur Anwendung, häufig aber auch, um durch den Farbenwechfel verfchiedener Steinarten zu wirken. Erfparnisrückfichten fpielen jedoch oft auch hierbei eine Rolle.

Verbindung

der

Quader.

Zum Steinverband werden die Steinverbindungen hinzugezogen, um gefonderte Bewegungen einzelner Steine oder Schichten zu verhindern (vergl. den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, Kap. 3, S. 70). Eine der gebrauchlichften Verbindungs-

Fig. i ⁴).

Bezüglich der Befonderheiten in der Anwendung der verfchiedenen Verbindungsmittel kann auf das im vorhergehenden Bande (Abt. I, Ab-fchn. i, Kap. 3) Gefagte verwiefen werden.

Fugen

bearbeitung.

weifen ift die durch die Mörtel. Als Vorteile derfelben waren anzuführen: Möglichkeit vollftändiger Ausfüllung aller Fugenräume, dadurch Vermehrung der Reibung zwifchen den Steinflächen, gleichmäfsige Verteilung des Druckes im Mauerwerk, fo-wie Zufammenkittung der Steine infolge der chemifchen Eigenfchaften gewiffer Mörtel. Die beiden erfteren Vorteile laffen fleh auch durch genaue Bearbeitung der Fugenflächen erreichen; der letztere dagegen ift bei Quaderverbänden in Wirklichkeit nicht zu erzielen, da man auf ein ungeftörtes Abbinden des Mörtels wegen der Schwierigkeit des rafchen Verfetzens der fchweren Stücke nicht rechnen kann. Daraus ergiebt fleh, dafs Quadermauerwerke auch recht gut ohne Mörtel zur Ausführung kommen können, wenn man Mühe und Koften guter Bearbeitung nicht fcheut.

Das Nichtvorhandenfein des Mörtels hat aufser der giinftigen Wirkung für die Erhaltung der Metalle noch den Vorteil der Befeitigung einer Urfache für die Verwitterung der Steine. Die Salze, welche fleh in den Mörteln, insbefondere in den hydraulifchen, unter der Einwirkung der Feuchtigkeit entwickeln, tragen zur rafcheren Zerfetzung mancher Steinarten, wie der Kalkfteine und kalkhaltigen Sandfteine, wefentlich bei.

Man kann dies an manchen mittelalterlichen mit Mörtel aufgeführten Bauten beobachten.

Die Mörtelbänder find mitunter unverletzt, während die Kanten der Steinhäupter abgewittert find (Fig. i⁴).

In Zufammenhang mit der Verwendung oder Nichtverwendung des Mörtels fleht die Art der Fugenbearbeitung.

Wir bewundern noch heute die fcharfe Fugung der Quader an antiken und vielen mittelalterlichen Bauwerken. Sie war wegen der Nichtverwendung des Mörtels notwendig. Das Mittel, welches die Griechen zur Erzielung des fcharfen Fugenfchluffes anwendeten, ift bekannt⁵). Die Quader von Marmor oder Kalkftein berühren fleh nur in den aufeinander gefchliflenen Fugenrändern ⁶). Natürlich ift eine folche Bauweife nur bei felir feilem Geftein ausführbar und würde fleh für die bei uns gebräuchlichen Steinarten durchaus nicht eignen. Dafs man genügend feine Fugen auch ohne diefes Mittel erzielen kann, lehren uns fpätere Bauten anderer Völker. Auch heutigestags ift man in der Regel beftrebt, die Fugenlinien auf den Maueranfichten fo dünn als möglich zu machen, und zwar auch bei gleichzeitiger Verwendung von Mörtel, der entweder gleich beim Verfetzen der Steine aufgetragen oder nachträglich durch Ausgiefsen in die Fugenräume gebracht wird. Das Mittel, welches jetzt dabei häufig zur Anwendung gelangt, befteht in der Hinterarbeitung (Unterwinkelung) der Steine. Man läfst die Fugen von der Stirn nach innen zu fleh erweitern. Bei den Stofsfugen geringerer Bauten kann diefes Mittel ohne wefentliche Beeinträchtigung der Fettigkeit des Mauerwerkes wohl zur Anwendung kommen. Auch ift es dabei leicht, durch Zufammenfägen die fichtbar bleibende Fugendicke auf ein fehr geringes Mafs

⁴)    Siehe: Viollet-le-Duc, E. E. Entretiens Jur Varchitecture. Paris 1872. Bd. 2, S. 27 u. ff.

⁵)    Siehe Teil II, Band 1 (Art. 31, S. 56) diefes »Handbuches«.

⁶)    Ueber die aufserordentliche Sorgfalt, welche die Griechen auf die Bearbeitung und Verletzung ihrer Haufteine verwendeten, erhält man Auffchlufs aus einer griechifchen Inschrift, die lieh auf die Verbreiterung eines Plattenbelages um den Tempel von Livadia bezieht und die nach Fabricius zwifchen 174—164 v. Chr. angefertigt wurde. Den Wortlaut mit franzöfi-fcher Ueberfetzung und Erläuterungen veröffentlichte Choify in feinen » Études Jur V architecture grecque«, und zwar in. 4e étude'. Un devis de travaux publics à Livadie (Paris 1884).

zu verkleinern. Etwas anderes ift es bei den Lagerfugen. Eine keilförmige Erweiterung der Fugen nach innen ift bei diefen als fehr unzweckmäfsig zu bezeichnen,

da fie zu einem Abfplittern der Steinkanten infolge des auf diefelben vereinigten Druckes führen mufs. Derartige Ausführungen find daher ftets zu vermeiden, fo dafs es alfo gewöhnlich unthunlich fcheint, bei Verwendung von Mörtel die Lagerfugen auch in der Anficht unter ein Mindeft-mafs (etwa 5 bis 6mm) herunterzubringen ⁷).

Aus dem in Art. 3 (S. 6) Getagten geht fchon hervor, dafs volle Quadermauern beim Wohnhausbau nur feiten zur Anwendung gelangen, häufiger wohl nur in Gegenden, die fehr reich an geeigneten Haufteinen find. Aber auch da find mit ihnen die fchon angedeuteten Nachteile in gefund-heitlicher Beziehung verbunden. Diefe hängen mit dem andererfeits zu be-tonendenVorteil zufammen, dafs man vollen Ouader-r- mauern eine geringere Stärke geben kann, als Mauern aus irgend einem anderen Material. Aber Ü diefe fchwachen, aus einer »*    oder zwei hintereinander

.    _    .    jFuWE, ,    ■

—V_liegenden Läuferreihen,

. bezw- durchgreifenden Bin-dem gebildeten Schichten laffen die Feuchtigkeit durchfchlagen und machen daher die Innenräume der Gebäude unwohnlich und ungefund.

Die vorkommendenVerbandanordnungen find im vorhergehenden Bande (Abt. I, Abfchn. 1, Kap. 2)

Fig. 2.

fl

ipfelof

-A''.

fia

i. -■

-A

Av

tm

Vf

&

_jfw|

HpV

Ai

a™

3. I

34-f

.1

WA

cd

6.

rä,

JL

*1 1

33m

tm

-1

f. - -

■L

?!

Voile Quader-mauern.

il

E__ I

IM

i...

Von einem Miethaufe zu Chalon⁸).

jźS

0 Ueber die Fugendicke liehe den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, Art. 88, S. 72 (2. Aufl. : S. 74). — Bei der Fertigftellung des Münfters zu Ulm wurden Lager- und Stofsfugen nur -1 mm dick gehalten. (Siehe: Deutfche Bauz. 1805, S. 402.)

diefes »Handbuches« genügend erörtert worden, fo dafs Beifpiele für Schichtenpläne hier entbehrlich find* Dagegen ift in Fig. 2⁸) ein Beifpiel eines ganzen Gebäudes im vollen Quaderbau gegeben worden.

Vollftändig am Platze, ja häufig unentbehrlich ift der volle Quaderbau bei Errichtung von Denkmälern, Türmen, Pfeilern, überhaupt bei allen Architekturen und Architekturteilen, die im Verhältnis zu ihrer Höhe geringe Querfchnittsfläche erhalten.

Als Beifpiel fei in Fig. 3 bis 5 der untere Teil des Turmhelmes der Oberhoven-Kirche zu Göppingen (Arch. : v. Beyer) in Anficht, Diagonalfchnitt und zwei Schichtenplänen zur Anfchauung gebracht.

Fig- 3-

25.

iŁJM

Fig. 4-

A: :v

,_.ł.

Li

4,243

< . , .0,90.--

3.00m..

..V..

j ;

mV«

Fig- 5-

^£f3'

Vom Turmhelm der Oberhoven-Kirche zu Göppingen. — ’/ioo w. Gr. Arch. : Beyer.

Den Uebergang von den vollen Quadermauern zu den Verblendungen bilden diejenigen Mauern, bei denen im Aeufseren ein koftbareres Material als im Inneren verwendet wird.

Fig. 6.

!. . c

ww*

% « !

eK

-4

F—1

fei _ r

«/’

■V'.

'Ą

fei

&•

w%

% c ^

fee v

fe

fe-

I,

Ein fchönes Beifpiel hierfür bietet der unter dem Namen Veha-Tempel bekannte Rundbau in der Nähe des Tiber in Rom. In Fig. 6 ift ein Mauerftück desfelben in Anficht und Schnitt wiedergegeben⁹). Die Durch-? binder A und die Verkleidungsplatten B find aus Marmor ? hergehellt, die Steine C aus Travertin. Alle Stücke find durch eiferne Klammern verbunden. Die Innenfeite war mit bemaltem Stuckputz überzogen. Die zweckmäfsige — und fparfame Anordnung kommt im Aeufseren voll händig und dabei in gefchmackvoller Weife zum Ausdruck, fo dafs wir es hier mit einer wahren und zugleich fchönen /. Konftruktion zu thun haben. Die erhere Eigenfchaft würde fofort verloren gehen, wollte man eine ebenfolche Fpf Mauer aus gleichmäfsigem Material oder etwa aus gröfseren jj Stücken mit teilweife blinden Fugen herhellen. Viollet-! le-Duc nennt mit Recht diefe Konhruktion eine hilvolle.

Jbl    Bei den Quaderverblendungen müffen

§3 die im vorhergehenden Bande (Art. 82, S. 66) - A diefes »Handbuches« befprochenen Vorfichts-mafsregeln zur Anwendung gebracht werden, um Längsfpaltungen infolge ungleichen Setzens im Mauerkörper zu verhüten. Das ungleiche Setzen ergibt fich aus der verfchiedenen Menge von Mörtel in den Lagerfugen beider Mauer-f: teile, und diefer Unterfchied ift am gröfsten, /- wenn der Mauerkern aus Beton oder aus Mauerwerk von kleinen Bruchfteinen befteht. Die Römer verwendeten namentlich die letz-

7-

Quader

verblendung.

fe

.fe

tere Bauweife im grofsartigften Mafsftabe, und die Erfahrung hat deren Dauerhaftigkeit be-wiefen. Es wird fich daher empfehlen, zunächft einen Blick auf die entfprechenden römifchen Ausführungsweifen zu werfen.

Nach den zuverläffigen Unterfuchungen von Choify ¹⁰) verwendeten die Römer zur Herhellung des Mauerkernes aus Bruchheinen und Mörtel zwei Verfahrungsweifen : fie hellten ihn mit Verdichtung durch

Rammen oder ohne folche her. Das

Vom fog. Veha-Tempel zu Rom⁹), ca. '[50 w. Gr.

Fig. 7 fe.

erhere Verfahren kam nur bei den Mauern mit Quaderverkleidung, wohl auch bei Grundmauern, das zweite bei den Mauern mit einer Verkleidung von Ziegeln oder kleinen Steinwürfeln zur Anwendung. Hier haben wir es zunächh nur mit dem erheren zu thun. Diefes Verfahren behänd in folgendem. Zwifchen den beiden Quaderverkleidungen der Mauer wurde eine fehr dicke Lage von Mörtel (mindehens 10 bis 15cm dick) ausgebreitet, welcher in Rom aus Kalk und Puzzolane, anderwärts aus Kalk und grobem Sand hergehellt wurde. Darauf wurden mit der Schaufel Steinhücke

fei

'fe';

ife- ■ «

ist

fe

j.

fl

-, ■ si

⁹)    Nach: Viollet-le-Duc, E. E. Entretiens fur V architecture. Bd. I. Paris 1863. S. 187.

¹⁰)    L'art de bâtir chez les Romains. Paris 1873. S. 13 u. ff.

12

von 8 bis 10 cm Durchmeffer (entfprechend der Gröfse des Steinfchlages für unfre Chauffeen) in der Höhe der Mörtelfchicht oder weniges darüber aufgefchiittet und dann in den Mörtel hineingeftampft, fo dafs diefer in die Zwifchenräume der Steine hineingetrieben wurde. Solche wechfelnde Schichten von Mörtel und Steinen wurden übereinander gebracht, bis die Höhe einer Quaderfchicht erreicht war. Auf der letzten Steinfchicht wurde nun der bei der Bearbeitung der Quader gewonnene Steinflaub ausgebreitet und noch kräftiger, als bei den vorhergehenden Schichten, gerammt; der Steinflaub verhinderte das Anhaften des empordringenden Mörtels an den Werkzeugen und Fiifsen der Arbeiter. Auf diefe Weife wurde bei jeder Quaderfchicht verfahren und fo ein Mauerkern erzielt, der fich nur noch wenig fetzen konnte. Mit demfelben wurden die Quaderverkleidungen, um ein Ablöfen derfelben zu verhindern, in Verband gebracht.

Die Römer verwendeten dabei nur zwei Verbandanordnungen. Sie liefsen enttveder Läuferlchichten mit Binderfchichten abwechfeln (Fig. 7¹¹) oder Läuferfcliichten mit aus Läufern und Bindern zufammen-gefetzten Schichten) Fig. 8¹¹). Nirgends finden fich römifche Quaderverkleidungen, bei denen in allen Schichten Binder enthalten find. Ab-

Fig. SU).

gefehen von der erzielten Erfparnis, hat diefe Konflruktion noch den Vorzug der Sicherheit, die durch eine zu grofse Vermehrung der Binderzahl nicht erhöht, fondern

'LïïIïïT

iii

Ir.

/• V;

05.'

ff;

eher verringert wird, indem die zu nahe liegenden Binder den Zufam-menhang des Mauerkernes beeinträchtigen. Die Erfahrung hat gezeigt, dafs der römifche Verband vollftändig ausreichend war. kann man denfelben z. B. am Unterbau des Grabmales der Caecilia Metella an der Via Afipia bei Rom beobachtenJ2). Die Quaderverkleidung ift dort gewaltfam befeitigt worden, um die Steine zu gewinnen. Dabei find die Binderköpfe abgebrochen, und die Querfchnitte derfelben zeichnen fich noch jetzt als weifse und abgefonderte Rechtecke vom grauen Mauerwerk des Kernes ab.

' 'J.,

jpg

Ili

So

Unter ähnlichen Verhältniffen ift gewifs auch heute noch das römifche Verfahren des Rammens des Füllmauerwerkes, um ein urigleichmäfsiges Setzen zu verhüten, zur Nachahmung zu empfehlen. Es erfcheint aber nur da anwendbar, wo beide Häupter der Mauern aus Quadern hergeftellt werden und diefe ftark genug find, um durch den beim Rammen erzeugten Seiten-fchub nicht verfchoben zu werden.

Fig. 9 iS).

Beifpielsweile wurden die Quaderbankette der Kellermauern der Annen-Realfchule in Dresden, wie auch an anderen Gebäuden dafelbft, als Käftel-mauerwerk aus grofsen Grundquadern hergeftellt, die Zwifchenräume mit Beton fchichtenweife ausgefüllt und jede Schicht feft abgerammt.

Einen gut gelungenen Verfuch, diefes Verfahren auch bei fchwachen, nur einfeitig verblendeten Mauern zur Ausführung zu bringen, zeigt das Frontmauerwerk des 1865 errichteten Gerichtshaufes zu Hagen (Fig. 9 ¹³).

Die Frontmauer war 40,8 m lang und 13,8 m über dem Sockel hoch, in drei Stockwerken zu 4>o8 m und einer Drempelwand aus Ziegeln mit Quaderverblendung, im Erdgefchofs 0,785 m, in beiden Obergelchoffen 0,628 m und in der Drempelwand 0,4i8 m ftark auszuführen. In der Verblendung liefs man Läuferfchichten von 0,i5' bis 0a83 m Stärke mit Binderfchichten von 0,288 bis 0,3i4 m Stärke abwechfeln.

ca. I/25 w. Gr.

H) Fakf.-Repr. nach: Choisy, a. a. O., S. 113.

4'²) Siehe hierüber auch Teil II, Band 2 (Art. 124, S. 133) diefes »Handbuches«. 13) Mitgeteilt in: Zeitfchr. f. Bauw. 1866, S. 83.

Die Architektur bedingte eine Abnahme der Schichthöhen nach oben zwilchen 0,472 bis 0,2ss m. Die geringen Mauerftärken verlangten befondere Sorgfalt in der Herltellung, um Verblendung und Hinter-mauerung gleich tragfähig zu machen und zu einem zufammenwirkenden Ganzen zu vereinigen. Cement war für die Mörtelbereitung ausgefchloffen. Um nun das Mafs des Setzens beider Mauerteile möglichft auszugleichen, wurde in der folgenden Weife verfahren.

Die Quader einer Schicht wurden in gewöhnlicher Weife mit Lager- und Stofsfugen von 13 Dicke verhetzt und mit Backfteinen in der Art hintermauert, dafs zwifchen letzteren und der rauhen lotrechten Innenfläche des Quaders ein Spielraum von ca. 26 mm (= 1 Zoll) vorläufig verblieb. Nach der Aufmauerung ungefähr bis zur Oberfläche der betreffenden Blendfchicht ging ein Junge mit einem Schorn-Iteinholz (0,13 m dick bei 1,25 bis 1,4 m Länge) auf der Hintermauerung entlang und rammte in wiederholten leichten Schlägen die ganze Mauer vorfichtig fo lange ab, bis kein Weichen mehr flattfand, ein Zeitpunkt, welchen derfelbe bald fehr genau erkannte. Jetzt wurde der vorerwähnte lotrechte Zwifchen-raum zwifchen Quader und Hintermauerung forgfältig mit Mörtel ausgefchlagen und dann das Ganze mit dünner Kalkmilch ausgegoffen. Nachdem die fo behandelte Schicht ein paar Tage Ruhe gehabt hatte, konnte dasfelbe Verfahren mit der nächftfolgenden vorgenommen werden, ohne dafs, trotz forgfältiger Beobachtung, jemals ein nachteiliger Einflufs oder auch nur die geringfte Veränderung in dem darunter liegenden Mauerwerk wahrgenommen worden wäre.

Der Mörtel wurde aus gefiebter Steinkohlenafche (mit und ohne Zufatz von Ziegelmehl) und dem vorgefchriebenen frifch gelöfchten Wafferkalk nafs, aber fo mager als möglich, bereitet. Er ift ungeachtet der fchnellen Bindung fehr hart geworden. In jedem Stockwerk wurde eine bis auf 0,i6m durch die ganze Mauerftärke reichende Binderfchicht vom Material der Blendquader angeordnet. Die Mauer foll nicht die geringfte Unregelmäfsigkeit im Setzen gezeigt haben; keine der fofort gefchloffenen Fugen der

Verblendung hätte fich geöffnet, und die aus fehr weichem, beim geringften ungleichen Druck zerbrechenden Sandfteine hergeftellten Gefimfe und Gewände follen ihre vollkommene Regelmäfsigkeit behalten haben.

In der Regel wird von einer Zufammen-preffung des Mörtels bei der Aufführung der gemifchten Mauerwerke abgefehen ; man begnügt fich bei guten Ausführungen mit der Durchführung der Lagerfugen der Verblendung durch die ganze Mauerftärke, mit der Ein-fchaltung von durchgehenden Binderfchichten, mit forgfältiger Verbandanordnung und mit mög-lichfter Ausgleichung der Fugendickenfummen in Verblendung und Hintermauerung. In Fällen, die befondere Vorficht erheifchen, verwendet man wohl auch den nicht erheblich fchwinden-den Portlandcementmörtel.

Ein Beifpiel einer Quaderverblendung mit Bruch-fteinhintermauerung und durchgehender Schicht vom Material der Quader, welche alle 1,5 bis 2,o m Höhe anzuordnen wäre, gibt Fig. io¹⁴).

Eine ausgedehnte nachträgliche Quaderverblendung (beim Umbau des Zeughaufes in Dresden) ift in unten genannter Quelle befprochen ¹⁵).

In fehr vielen Fällen mufs man mit dem Haufteinmaterial fparfam umgehen und befchränkt fich dann auf eine Verkleidung der aus Bruchftein oder Ziegeln hergeftellten Mauern mit Steinplatten von geringer Dicke, wobei zweckmäfsigerweife hochkantig geftellte Schichten mit flach liegenden

mm

iill

Fig. io.

mm

Wh

... l|lPv5

Kiljö

fjgfySgj

Iss

ü

IIP-

jÉHIÉ

ssfr'-

ii» /

⁽mi

Von der Burg Münzenberg¹⁴).

8.

Platten

verblendung.

U) Nach: Gladbach, E. Vorlegeblätter zur Baukonftruktionslehre. Zürich 1868—71. ¹⁵) Deutfche Bauz. 1886, S. 27.

abwechfeln, wie im vorhergehenden Bande (Fig. 201 u. 202, S. 68 [2. Aufl. : S. 70J) diefes »Handbuches« dargeftellt wurde. Durch eine folche Verblendung wird die Konstruktion der Mauer nicht verftärkt. Die Dicke der Platten mufs der als notwendig erachteten Mauerdicke zugegeben werden.

Fig. ii.

r-ÄVW. W

In fehr grofser Ausdehnung ifl u. a. eine Plattenverblendung beim Bau des Opernhaufes in Frankfurt a. M. zur Ausführung gekommen. Die Stärken der Platten find hier auf das geringft mögliche Mafs feftgeftellt worden. Im Unterbau haben fie 14 cm, bezw. 25 cm Lagerbreite, im Oberbau fogar nur 8, bezw. 15 cm- Verwendet wurde der weiche Kalkftein von Savonnières en Perthois. Die Steine wurden in Weifskalk verfetzt, während die Hintermauerung mit Feldbrandfteinen in fchwarzem Kalk unter Zufatz von Cement

erfolgte ¹).

Gewöhnlich erhalten So ver-

blendete Mauern das Ausfehen, als hätten fie eine wirkliche Quaderverkleidung. Richtiger würde es fein, die Anordnungen und Mafse fo zu wählen, dafs die Anwendung von Platten auch äufserlich zum Aus-

i'if

druck gelangt, wie in Fig. 11 angedeutet ifl.

Auch bei Plattenverblendungen hat man es verflicht, die Gefahren des ungleichmäfsigen Setzens zu beseitigen.

Ul

rmrnTTr

HSil!

INI

Ein dahin zielender Vorfchlag ifl John Taylor patentiert worden² 3).

Die betreffende Ivonftruktion zeigt Fig. 12. Die Platten und Simsftücke werden mit einer Leifte verfehen, mit welcher fie an der bis zur richtigen Höhe aufgemauerten Ziegelfchicht aufgehängt werden. Die Lagerfugen der Verblendung- werden offen gelaffen, bis ein Setzen nicht mehr zu befürchten fleht. Die über der Leifte folgenden Ziegel-fchichten belaften die Platten und verbinden

JLJ

lim

F-Himd-1-1——|-1-1

Nicolai's Entwurf zum Doublettenfaal in Dresden.

fie feil mit der Mauer. Fig. 13 zeigt die Art und Weife, wie die Platten mit mög-lichft wenig Verluft aus gröfseren Blöcken herausgefchnitten werden können. Zuerft werden die Schnitte tf, a, a und b, b, b ausgeführt und dann die Schnitte c, d, e etc.

Vogdt in Potsdam fchlägt1S) vor, ebenfo gellaltete Steine zur nachträglichen Verblendung der Mauern, nachdem fich diefelben gefetzt haben , zu verwenden und dazu im Mauerwerk Nuten für die Leiften auszufparen. Er hängt die Platten auch nicht auf, fondern legt die Leifte nach unten. Das Hintergiefsen der Platten mit Mörtel ift dabei leicht zu bewerkftelligen ; dennoch dürfte das Taylor'ïche

Verfahren den Vorzug verdienen.

Eine nachträgliche Verblendung mit Sandlleinplatten in gröfserem Umfange ift am Königl. Schaufpielhaufe zu Berlin als Erfatz fiir den Putz zur Ausführung gelangt⁴).

Um das geeignete Verfahren feftzuftellen, wurde zuerfl im November 1878 bei kaltem Wetter an einer allen Witterungseinflüffen ausgefetzten Stelle eine Probeverblendung ausgeführt. Nach der Befeitigung des Putzes und Wegitemmen des Mauerwerkes verfetzte man die mit der Steinfäge aus Rackwitzer Sandftein gefchnittenen Platten in abwechfelnden Läuferfchichten von 2 bis 3cm Dicke und Binderfchichten von

4 bis 6 cm Dicke. Sie waren an der Vorderfeite ge-fchliffen, ringsum fcharf gefugt und mit Gufsnuten von etwa lein Seite verfehen. Die Verbindung der trocken geftellten Platten mit dem Ziegelmauerwerk erfolgte durch eingegipfte Meffingdrahtklammern von 8 bis 10 cm Länge und 3 mm Stärke (Fig. 14). Hierauf wurden die Fugen einer Schicht ringsum mit Thon verftrichen und die erfte Lage von dünnflüffigem Mörtel — Weifskalk mit Gips — hinter die Platten gegolten. Nachdem der erfte Mörtelaufgufs eingezogen war und fich gefetzt hatte, erfolgte der zweite u. f. f., wobei gleichzeitig gröfsere Hohlräume zwifchen Sandftein und Hintermauerung durch klein gefchlagene Ziegelbrocken ausgefüllt wurden. Jede Platte erhielt

Fig. 12.

Fig. 13.

§ I i

.1 -

mmmm

[ :j . , v * AM

tTV flm

üi

mmmm

~i

7Ï

□r

Fig. 14 »).

im Oberlager zwei Klammern ; eine Verbindung der Steine unter fich

am Stofs

hat nicht ftatt-

gefunden.

Die Verkleidung einer an der Probeftelle befindlichen Fenfteröffnung von l,i m Breite und 0,95 m Höhe erfolgte in der Weife, dafs die mit Wafferfchlag verfehene gemauerte Sohlbank mit einer Schieferplatte abgedeckt und die 0,27 m breiten Laibungen, der durchgeführten Quaderung entfprechend, in drei Schichten aus 2 bis 3 cm Harken Sandfteinplatten her-geftellt wurden. Der Fenfterfturz ift nur an der Stirn feite mit einer 4cm ftarken Sandfteinplatte verkleidet, während die Unteranficht des fcheitrechten Bogens mit gewöhnlichem Kalkmörtel geputzt wurde (Fig. 15 ¹⁹).

Nach fünfjährigem Beftehen wurde diefe Probeverblendung befeitigt und als bewährt befunden. Auf Grund des Gutachtens der Akademie des Bauwefens²⁰) wurde aber die wirkliche Ausführung in etwas anderer Weife bewerkftelligt. Die Läuferfrontplatten in den oberen Gefchoffen find nicht unter 6 cm, die Binderplatten 12 cm, im Untergefchofs teils 12, teils 18 cm ftark; an den Ecken kamen, der vorhandenen Fugenteilung entfprechend, gröfsere Werkftücke zur Verwendung; die kleineren Pfeiler wurden voll aus Quadern hergeftellt ; Gefimfe erhielten die durch das Profil bedingten Ab-meffungen. Die Gufsnut im Ober- und Unterlager hat 1,5 cm Seite; in den Stofsfugen ift diefelbe angemeffen vergröfsert. Die Anfichtsflächen wurden fauber gefchliffen, die Rückfeiten möglichft rauh gehalten. Die Steine wurden fämmtlich trocken — auf Bleiplatten — verfetzt und durch Bronzeklammern mit einem quadratifchen Querfchnitt von mindeftens 4mm Seite in der erforderlichen Länge mit dem Mauerkerne verbunden. Auf jedes Meter verwendete man 2 bis 3 Klammern, auf jeden Stein mindeftens 2. Aufserdem find die Steine an den Ecken durchgängig und auch fonft an geeigneten Stellen mit Stofsklammern aus gegoffener Bronze unter fich verbunden. Die Klammern wurden in das Ziegelmauerwerk

f§

lÉMMÉ

r__

—j-

mmmm

ca. ]/₂o w. Gr.

Figb i₅ ¹⁹)-

[a

x/l0 w. Gr.

MH

Vs w. Gr.

eingegipft, in den Sandfteinen mit Blei vergoffen. Die fonftige Verwendung von Gips, wie auch die von Fettkalk und von

Cement ift grundfätzlich ausgefchloffen worden. An Stelle des Gipskalkmörtels

wurde Mörtel von hydraulifchem Kalk zum Ausgiefsen verwendet. Zur Ausfüllung gröfserer Hohlräume benutzte man klein gefchlagene Ziegelbrocken und Mörtel in forgfältiger Weife. Das Quadratmeter glatter Frontverblendung ftellte fich in den unteren Gefchoffen auf durchfchnittlich 25 Mark, in den oberen auf etwa 20 Mark, einfchl. aller Nebenkoften.

An diefer Stelle find auch die Verblendungen mit dünnen Marmorplatten und die Plattenmofaike von verfchiedenfarbigen Steinen anzuführen. Die erfteren

Fig. io.

VD

Fig. 17.

9-

Quader-

fachwerk.

! PH

Fig. 19.

Ifl

'"iii

kommen bei uns faft nur bei Ausstattung' von Innenräumen zur Anwendung; deren Befprechung gehört daher in Abt. IV, AbSchn. 3 dieSes Teiles des vorliegenden »Handbuches« (Teil III, Bd. 3, Heft 3), und die letzteren bieten in technischer Beziehung keinen befonderen Anlafs zu Erörterungen.

Den Uebergang zu den Quaderfachwerken bilden die aus grofsen Quadern hergeftellten Ecken von fonft nur mit einer Verblendung verfehenen Mauern. Man Sollte es nämlich immer der Fettigkeit wegen vermeiden, auch an den Ecken die Bekleidung mit dünnen Platten durchzuführen. Die Quaderecken treten daher als Verstärkungen (Armierungen) auf, was mit Recht in folchen Fällen gewöhnlich auch in der Form zum Ausdruck gebracht wird. Im Sinne eines guten Verbandes bildet man, wie bei den eigentlichen Steinfachwerken (Siehe darüber den vorhergehenden Band [Abt. I, Abfehn. 1, Kap. 2, Art. 85, S. 69] dieSes »Handbuches«), die Ecken mit Verzahnung aus, wobei die an der einen Seite als Läufer erscheinenden Steine an der anderen als Binder auftreten (Fig. 16).

Ebenfo verfährt man, wenn an die Quaderecken die Mauern auch äufserlich mit anderem Material anfchliefsen (Fig. 17).

Fig. 18.

'•i

Ufe-

HHp

I-

Bl

Hi

fr'

'p'A

I®

".H

kKÆM&i

mm

.....jriaïna

il»'

IB

.■.mmj

■^InpE:

V-

f= *

/ f ,'V

"Vf;

Vom Palazzo Farnefe in Rom²¹).

Vom Palazzo Bartolini in Florenz²¹).

Mit diefer konftruktiv richtigen Behandlung der Ecke ift eine etwas unruhige Wirkung derfelben verbunden. Ruhigere Erfcheinung erzielt man mit einem Wechfel von kleineren und gröfseren Quadern (Fig. l8⁵), der nicht minder konftruktiv richtig ift. Allerdings werden dabei die gröfseren Quader häufig aus kleineren Stücken unter möglichfter Unterdrückung der Stofsfugen zufammengefetzt. Oft fieht man davon ab, den Verband der Ecken mit den benachbarten Wandflächen zum Ausdruck zu bringen und begnügt fielt mit lifenenartigen Streifen (Fig. 19⁵).

Ein Beifpiel für ein Quaderfachwerk mit Ziegelfüllungen, bei welchem diefe Anordnung des Farbenwechfels wegen gewählt wurde, bietet Fig. 21 ⁶); Fig. 20⁷) zeigt dagegen ein Gebäude, bei dem reiner Quaderbau und Ouaderfachwerk, wohl liauptfächlich nur wegen Vermehrung der malerifchen Erfcheinung, zur Anwendung gelangten. Wie die gemifchten Mauerwerke oft nur mit lotrechten Streifen von Quadern verfehen find, fo finden fielt fehr oft auch folche, in denen blofs wagrechte Quader- oder Haufteinfchichten zur Anwendung kommen. Der Zweck ift entweder der, die Fettigkeit durch durchbindende Schichten von grofsen Steinen zu erhöhen, oder der, einen malerifchen Farbenwechfel zu erzielen.

Fig. 20.

-iŚ

’i

ku /

Ę&

:/j

W:;MßWZ / ■

•_J    . i    ' /

wnHllil

•A. V

gs'SÂ

la

«H

33;

f.l

.J

K * '-J

«U

•jâjT

.. 3

I:

1\

•FF - •'- ■.

FI|!=F Il

PBsÉngr

..gf§

~-

■M\

' "i

'. .-'ÏTh-T

ïm

*;vVi3

X:

Mf5

l‘il

pj

iii

UA.

. -J

[V i^ii

“U

i

ife

gig

*4*

6ÊÜ

ir:

V--- v-. <• u

__(I .feitenlfe.-

r ■. ,._fiU j_y i    \ i

ES

ftlMJ

{vUUrVd

iis6

§m

jj-

IjES

Landhaus bei Creil⁷). Arch. : Viollet-le-Duc.

Obgleich die Befprechung der Formengebung der Quader in die »Bauformenlehre« gehört, fo kann diefelbe hier doch nicht ganz übergangen werden, weil die Quaderftim. Form der Quader — es handelt fich hier um die Behandlung der Stirnflächen — in zu engem Zufammen-hange mit der Bearbeitungsweife der Werkilücke fleht und fleh zum Teile auch aus dem Baubetrieb gefchicht-lich entwickelt hat.

IO.

Geftalt

der

Fig. 21.

ïv, Tj

r!^ZF (

: nies

i]

>•*

-mm

.

Die Bearbeitung der Quader und überhaupt der Werkftücke be-fteht bei harten Steinen im Boffieren,

i;

Stocken, Schleifen und Polieren ; bei weicheren Steinen im Boffieren,

*K

Spitzen oder Flächen, Krönein,

HP¹'

n.

Scharrieren und Schleifen. Diefe Bearbeitungen werden entweder alle hintereinander vorgenommen, oder man bleibt bei einer derfelben flehen.

1U

JSEEi

r>N^s jggążg.

** H

li r'

•55ÜÄ

’    - ■> ■ «

■i

Dies hängt teils von der beabfich-tigten Wirkung, teils von den zur Verfügung ftehenden Mitteln ab. Die kräftigfle und monumentalfte Wirkung erreicht man mit den boffierten Quadern (Buckelquader, Boffage,

>i

“fess-śs?

K ^

;r

y’J-i

Bg&is-s

£~

Si

- - y

ar

L_

[|Vg§j§g22|gf

pT*

Ruftika), bei welchen innerhalb eines Randfchlages die natürliche Bruchfläche oder diefelbe mit einer etwas weitergehenden Zurichtung (durch Spitzeifen und Boffierfchlägel) flehen bleibt. Verfeinerungen der Boffen-quader find die Spiegelquader, bei welchen der vorftehende Boffen eine regelmäfsige Form erhält, die häufig mit einem Profil umzogen ift und welche dann in der Regel auch glatt bearbeitet find. Bei fehr aufwändigen Bauten findet man fogar die Spiegelflächen mitunter noch verziert.

w.-

Vom Palais Reichenheim zu Berlin²³). Arch : Kayfer èf v. Grofzheitn.

Durch das Spitzen erhält man zwar ebene, aber noch rauhe Flächen mit unregelmäfsigen Vertiefungen (den Spitzenhieben). Je nach der Sorgfalt, mit der das Spitzen ausgeführt wird, fpricht man von grob (ordinär) oder fein gefpitzter Arbeit; bei letzterer mtiffen die Spitzenhiebe parallel laufen. Mit gefpitzten Flächen begnügt man fich bei geringeren Ausführungen oder bei Bauten, die durch ihre Mafien wirken follen. Durch das Krönein werden die Vertiefungen zwar gleichmäfsiger und kleiner:

Beffere Ergebniffe erzielt man durch das Stocken bei den härteren Steinen, welche man in den meiften

aber das Ausfehen der Fläche wird nicht verbeffert.

Fällen in diefer Arbeitsftufe beläfst, da eine weiter gehende Bearbeitung bis zum Polieren nur bei gröfsten Mitteln möglich ift. Bei den weicheren Steinen geht man bis zum Scharrieren und meift auch zum Schleifen weiter. Das letztere ift aber im

allgemeinen nicht zu empfehlen, weil durch dasfelbe das Spiel des Lichtes auf den Flächen verloren geht und die Wirkung eine ftumpfere wird. Man thäte meift beffer, fich mit glatt fcharrierten Flächen zu begnügen, wie dies auch im Mittelalter üblich war. Das Scharrieren kann übrigens zu einer felir koftfpieligen Bearbeitung werden, wenn man die Flächen in regelmäfsigen parallelen oder radialen, geraden Linien auffchlägt, um dadurch Zierwirkungen zu erzielen. Diefe Bearbeitungsweife war in der Spätrenaiffance und Barockzeit fehr beliebt. Der Marmor wird durch das Zahnen mit dem Zahneifen zum Schleifen vorbereitet.

Durch das Scharrieren geht ;den Quadern der Randfchlag verloren, welcher die Stirnflächen in gleicher, dem Schlageifen entfprechender Breite umzieht und die Steine als Einzelteile der Mauer kennzeichnet. Bei den Boffenquadern ift er des Verfetzens wegen wünfchenswert; bei den gefpitzten Steinen ift er notwendig, um eine ebene Fläche herftellen zu können. Will man den glatt bearbeiteten Steinen wieder zu einer ftärkeren Betonung als Einzelteile verhelfen, als dies durch die Fugenlinien gefchieht, fo mufs man zu befonderer Bearbeitung derfelben greifen. Dies kann gefchehen, indem man den Steinen ringsum eine F'afe gibt, fo dafs zwifchen ihnen dreieckige, in den Mauergrund eingetiefte Fiinfchnitte lieh ergeben.

Gewöhnlich läfst man die Fafen unter rechtem Winkel zufammen-

Fjg. 22.

Fig. 23.

ftofsen (Fig. 22). Eine ausgeprägtere Trennung erzielt man mit dem Winkel von 60 Grad (Fig. 23), während ein ftumpferer Winkel als 90 Grad die Fugen zwar breit, aber fchwächlich macht. Für weiche Steine hat diefe Abfafung den grofsen Vorteil, dafs die Kanten durch diefelbe vor dem Abftofsen und

Abfplittern gefchützt werden.

Die Fugen kann man auch dadurch betonen, dafs man einen vertieften Randfchlag um die Quader ausführt, deffen Ebene dann den Mauergrund beftimmt, während die Flächen der Quader Bei einfachfter Ausführungsweife fetzen fich die Spiegel rechtwinkelig vom Mauergrund ab (Fig. 24). Eine breitere F'uge Fig. 24. Fig. 25. Fig. 26. Fig. 27. Fig. 28. Fig. 29. wird durch fchräges Abfetzen erzielt

■mm

die Spiegel — vor den Mauergrund vortreten.

(Fig. 25). Bereichert wird die erfte Form durch eine Fafe (Fig. 26) oder ein Profil (Fig. 27). Sehr beliebt ift es, den Spiegel mit einem Viertelftab zu begrenzen, der entweder unmittelbar in die Spiegelfläche übergeht (Fig. 28) oder von diefer mit einem Plättchen fich abfetzt (Fig. 29). Die reicheren FArmen, von denen hier nur die einfachften mitgeteilt wurden, verteuern das Quadermauerwerk und werden daher gewöhnlich auf folche Teile der Faffaden befchränkt, bei denen eine Steigerung der Wirkung erwünfeht ift, fo z. B. auf die Ecken, Sockel und vielleicht ein unteres Stockwerk. Durch weife

Sparfamkeit find oft gröfsere Wirkungen zu erzielen, als durch einen gleichmäfsig verteilten Reichtum.

Wir nahmen bisher an, dafs der Randfchlag fich rings um den Spiegel jedes Quaders herum zieht, fo dafs die Fugenlinie in die Mitte des Streifens zwifchen den Spiegeln fällt. Dies war auch früher die üblichfte Anordnung. Jetzt führt man den Randfchlag nur am oberen Lager und an einer der Stofsfugen aus (Fig. 30). Dadurch werden kleine zweckdienliche Vorteile erzielt. Die Fuge wird gedeckt und dadurch mehr vor dem Eindringen des Regenwaffers gefchützt, auch kommen kleine Unregelmäfsigkeiten derfelben in eine ver-ftecktere Lage. Diefe Behandlungsweife wird

aber nur dann in Anwendung kommen können, wenn die Steine nach vorher genau feftgefetzten Schichtenplänen beftellt, geliefert und bearbeitet werden.

Der einfeitige vertiefte Saum ift fchon bei griechifchen und römifchen Bauwerken zur Anwendung gekommen, fo beim Monument des Lyfikrates in Athen (unten) und beim Grabmal der Caecilia Metella in Rom (unten und rechts).

Von den früheften Zeiten an betrachtete man es in der Regel als felbllver-ftändlich, Fugen nur da zu kennzeichnen, wo folche nur durch das Mafs der Steine fich ergaben.

Vereinzelte Beifpiele von Scheinfugen finden fich fchon im Altertum, fo ganz planmäfsig am Grabmal der Caecilia Metella in Rom²⁴), fo an einem auf dem Forum Romanum gefundenen Werkftiick²⁵), fo an der Terraffenmauer von Pafargadae.

Namentlich die Renaiffancezeit durchbrach diefen natürlichen und allein richtigen Grundfatz. Man fing an, der Verzierung zuliebe, Fugeneinfchnitte auch da zu machen, wo in Wirklichkeit gar keine Fugen vorhanden waren, grofse Werk-ftücke fcheinbar in eine Anzahl kleinerer zu zerlegen. Leider huldigt man vielfach auch jetzt diefer Verirrung; Bequemlichkeit der Steinhauer, Mangel an prüfender Ueberlegung feitens der Architekten fördern diefe Scheinarchitektur.

Ift es verwerflich, Fugen anzudeuten, wo keine find, fo führt es nicht minder zu Gefchmacklofigkeiten, Fugen dort zu unterdrücken, wo fie hervorgehoben werden follten. So findet man oft Boffen- oder Spiegel-Quadermauerwerke, bei welchen nur die wagrechten Fugen betont, die lotrechten dagegen möglichft zum Ver-fchwinden gebracht find und die dadurch Brettverkleidungen ähnlich werden.

Zur Aufnahme bildnerifchen Schmuckes bei Faffadenbildungen werden häufig die Wandflächen, auch von Quaderbauten, hinzugezogen. Wird eine folche Schmuck-Quaderbau. form den einzelnen Quadern oder Verkleidungsplatten fo zugeteilt, dafs fie fich innerhalb der Umgrenzung derfelben bewegt, fo haben wir es mit einer ftreng mit dem Verband in Einklang flehenden Verzierungsweife zu thun, möge fie fich auch bis zum Reichtum der Faflade der Certofa von Pavia oder des fog. Kaiferhaufes in Hildesheim verfteigen, wenn fie fich nur fonft rechtfertigen läfst. Eine folche bauliche und oft fehr berechtigte Verwendung des bildnerifchen Schmuckes haben wir bei der Zuteilung desfelben an einzelne an geeigneten Stellen befindliche Quader, z. B. Binderköpfe, oder an Tafeln oder Scheiben, die in der Mitte von Wandfeldern angeordnet werden, oder an wagrecht die Wand teilende Streifen oder

Fig. 30.

«I

i-.'

V;

'- -A W . V Öd -f

ii.

Plaftifcher Schmuck am

2t; Siehe Teil II, Bd. 2 (Art. 119, S. 130) diefes »Handbuches«. 25) Siehe: Zeitfchr. d. oft. Ing.- 11. Arch.-Ver. 1887, S. 183.

an gewiffe, für den Verband bedeutungslofe Stellen

Für die Verblender find wie für die Formfteine Vor

Bei vollem Quaderwerk mit regelmäfsigem Verband ma

Eine Veränderung in der Herftellung des Glasmofaik

mr

I5I

• 338) Vergl. hierüber ebendaf. S. 22.

Wohnhaus in Charmey 395).

rül

Sie haben vor den in die Wand gelegten Streben, ab

fl

Den Dachbindern entfprechen in den Langwänden T-Ei

issu

'*+.WiĄ =.{PĄr G)±d

Hier foll nur der Fall III der Strebepfeileranordn

Trotz der Einfachheit der Herftellung der Betonfoh

Rührt die Feuchtigkeit dagegen von Mauerfalpeter h

7\

iii i

¹

) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1883, S. 147.

²

U) Siehe: Builder, Bd. 7, S. 137.

³

IS) In: Deutfche Bauz. 1S84, S. 360.

⁴

Nach: Centrait)!, d. Bauverw. 1883, S. 22g.

⁵

   Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. ôft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1887, Taf. 33.

⁶

   Fakf.-Repr. nach : Licht, H. Architektur Deutfchlands. Bd. II. Berlin 1882. Taf. 161. Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

⁷

²²)    Fakf.-Repr. nach: Viollet-le-Duc, E. E. Habitations modernes. Bd. 2. Paris 1877. Taf. 158.

an gewiffe, für den Verband bedeutungslofe Stellen. Es ift dabei für die Wahrung des konftruktiven Gepräges gleichgültig, welcher Art die betreffende Zierde ift, wenn man fich nur davor hütet, die Ouaderftirnen mit ftark vertieften Füllungen zu verliehen, weil diefe widerfinnig fein würden. Wie die Schmuckformen nach den Ge-fetzen der Aelthetik befchaffen fein müffen, ift eine hier nicht zu behandelnde Frage; das Erforderliche hierüber ift in Teil I, Band 3 diefes »Handbuches« zu finden.

Der ftreng konftruktive Boden wird verlaffen, wenn die Schmuckformen fich über mehrere Steine hinweg erftrecken, fo dafs diefelben von Fugen durchfchnitten werden. Davor ift man nun allerdings zu keiner Zeit zuriickgefchreckt, und mit Recht; denn eine fo ängftliche Befchränkung, die Entwickelung eines Ornamentes nur auf die knappe Fläche eines Steines zulaffen zu wollen, ift gar nicht durchführbar. Am zurückhaltendften hat fich in diefer Beziehung wohl die Gotik gezeigt; aber auch fie konnte das Durchfchneiden des Zierwerkes durch Fugen nicht vermeiden. Doch ift zu beftätigen, dafs fie zu allermeift auf eine zweckmäfsige Lage der Fugen Rücklicht nahm.

Diefe Mafsregel ift es auch, die als Richtfchnur für die Geftaltung von Schmuckformen empfohlen werden mufs, insbefondere dann, wenn härtere Steine zur Anwendung gelangen, die eine nachträgliche Herftellung des Ornamentes an der Faffade nicht geftatten, oder wenn die Fertigftellung vor dem Verfetzen der Werkftücke das anzuwendende Arbeitsverfahren ift. Geftattet es die Befchafifenheit des Steines, die Werkftücke mit dem für die Verzierung beftimmten Boffen zu verfetzen und diefen erft nachher auszumeifseln, fo ift dies von grofsem Vorteil; man ift in Bezug auf die Zeit vom Bildhauer nicht abhängig; das Verfetzen ift leichter, weil die Sorge vor Befchädigungen der zarten Arbeiten wegfällt; unbedingt genaues Paffen der Profile und Ornamentteile in den aufeinander folgenden Schichten oder aneinander gereihten Steinen ift zu erzielen möglich, und lchliefslich ift man eben durch den PTigenfchnitt in der Erfindung der Form nicht behindert. Aber diefe Freiheit ift auch die Klippe, an der fo häufig das monumentale und konftruktive Gepräge zu Grunde geht. Selbftbefchränkung kann auch hier nur vor Verwilderung bewahren. Auf einen Nachteil der nachträglichen Fertigftellung der Werkftücke bezüglich der Dauerhaftigkeit derfelben werden wir fpäter zurückzukommen haben.

So umfaffend die alten Völker, felbft die Griechen bei ihren Bauten aus weifsem Marmor, einen farbigen Schmuck der Aufsenflächen durch Bemalung und Färbung in Anwendung brachten, fo feiten ift derfelbe jetzt geworden. Man begnügt fich jetzt zumeift, farbige Wirkung der Faffaden durch gefchickte Auswahl der Steine zu erzielen, und kann damit auch recht fchöne, wenn auch in Kraft und Tiefe der P'arben befchränkte Erfolge erreichen. Bunteren Wechfel fucht man durch Hinzuziehen anderer Bauftoffe (vergl. Kap. 2 u. 4) herbeizuführen. Dafs die unmittelbare Färbung und Bemalung der Steinflächen ganz in den Hintergrund getreten ift, hat wohl feinen Grund in dem Mangel eines Verfahrens, diefelbe dauerhaft herzu-ftellen, und in dem Verlufte des Sinnes für derartigen Schmuck. Die Alten verwendeten zur Ausführung desfelben auf Marmor und Holz die enkauftifche Malerei, deren Kenntnis verloren gegangen ift. Mannigfache Verfluche, diefelbe wieder zu entdecken, find gemacht worden. Sie haben zur Auffindung der für Innenausftattungen wichtigen Wachsölmalerei geführt, die oft fälfchlich enkauftifche Malerei genannt wird.

Hänfen in Wien foll an den Faffaden des neuen Parlamentshaufes dafelbft

12.

Färbung

und

Bemalung.

*3-

Behandlung von geböfchten Wandflächen.

Verfuche mit einer wirklichen Enkauftik gemacht haben. Die Ausführungsweife derfelben fcheint aber erft durch Donner von Richter wieder entdeckt worden zu fein²⁶). Danach beftand diefelbe im Aufträgen von gefchmolzenem, mit Farbe und Olivenöl gemengtem, punifchem Wachfe (Wachs, welches etwas durch kohlenfaures Natron verfeift ift) mittels des Pinfels und nachherigem Einbrennen. Das letztere war notwendig, um der Oberfläche eine gleichmäfsige Erfcheinung zu geben.

Die Kau fis war nach derfelben Quelle ein Ueberziehen von Freskomalereien mit gefchmolzenem punifchem Wachs, dem etwas Olivenöl zugemifcht war und welches auch eingebrannt wurde. Diefe Methode wurde nur des Zinnobers wegen angewendet, welches im Licht die Farbe verändert.

Unter den neueren Malmethoden ift die Stereochromie auf Steinflächen anwendbar. Mitteilungen über diefelbe folgen in Kap. 4 ²⁷).

Aufser Mauern mit lotrechter Aufsenfeite kommen auch öfters folche mit Anlauf, Doffie-rung oder Böfchung — die geböfchten Mauern — zur Anwendung. Werden diefelben aus Quadern hergeftellt, fo nimmt man gewöhnlich ¹/i 2 der Flöhe als gröfstes Mafs des Anlaufes an; indeffen kommen auch viel ftärkere Neigungen vor. Das einfachfte Mittel, den Anlauf herzuftellen, befteht im Zurückfetzen der Schichten um den auf die Höhe jeder Schicht kommenden Teil des Gefamtmafses. Verfährt man dabei nach der in Fig. 31 dargeftellten Weife, fjjjiF fo bleibt auf den wagrechten. Abfätzen Waffer

ftehen, dringt von da in die Fugen ein und trägt zur rafcheren Zerftörung der Mauer

bei. Es ift deshalb immer anzuraten, die Kanten am oberen Lager der Quader

abzufafen (Fig. 32) oder abzurunden (Fig. 33). Noch

beffer ift es, diefe Fafe oder Abrundung ein Stück unter

die Lagerfuge zu rücken (Fig. 34). Die Quader einer

folchen Mauer können felbftredend auch mit Boffen oder

Fig- 3i-

Fig. 32.

—ja—»

f/,V

Fig- 33- 'Fig- 34-

Fig- 35-

Spiegeln verfehen werden (Fig. 35). Soll das Haupt der Mauer eine ebene Fläche bilden, fo ergeben fich am unteren Lager der Quader fpitzwinkelige Kanten, die

:,;v. 4

man bekanntlich zu vermeiden fucht. Man wird diefelben : W

nur bei fehr geringer Böfchung zulaflen dürfen. Als Auskunftsmittel hat man ein Brechen der Lagerfugen auf 9 bis 10cm Breite, wie in Fig. 36, zur Anwendung -gebracht. Abgefehen von dem dabei fleh um das Höhen-mafs a ergebenden Mehraufwand an Werkftein, ift auch eine fehr genaue und daher teuere Bearbeitung erforder- 35 lieh ; das Verfetzen ift fchwierig und doch ift das Ergebnis kein vollkommenes, weil die nach innen zu geneigten Lagerfugen das Eindringen des Regenwaffers

U-U

²⁶)    Ausführliche Mitteilungen desfelben in: Keim, A. Praktifche und chemifche Mittheilungen für Malerei 11. f. w. Jahrg. 2 (1885), S. 37 u. ff.

²⁷)    Ueber die fog. Lavamalerei fiehe die 1. Auflage diefes Heftes (Art. 12, S. 22).

befördern. Gute Dichtung der Fugen und dauernde Beaufflchtigung derfelben find daher dringend notwendig. Vorzuziehen ift in folchen Fällen, die Lagerflächen in ihrer ganzen Ausdehnung fenkrecht zum geböfchten Mauerhaupt zu legen, wobei die fpitzen Winkel nach innen kommen (Fig. 37). Wie im vorhergehenden Bande

Fig. 36.

Fig. 37-

Fig. 39.

flirr-.z-Æ

Fig. 38.

OZ-- -

Jj

C.■■■■■........V-KftjVH,

f-

9,

■■

(Art. 13, S. 12) diefes »Handbuches« ausgeführt wurde, wird diefe Anordnung auch mitunter des Fugendruckes wegen notwendig. Zufammenftellungen von geneigten und wagrechten Lagerflächen kommen gleichfalls zur Anwendung (Fig. 38).

Für wagrechte Lagerflächen ift die in Fig. 39 darge(teilte Behandlung des Mauerhauptes eine fehr zweckmäfsige. Um rechtwinkelige Kanten am unteren Lager zu erhalten, find fchmale lotrechte Abftumpfungen angeordnet und die Quaderhäupter etwas flacher geböfcht, als die angenommene Gefamtböfchung.

14.

Wagrechte

fo zu gehalten, dafs das Regenwaffer abgeführt wird, alfo nicht ftehen bleiben undMauerabfchiüffe. in die Stofsfugen eindringen kann. Bei den einhäuptigen Mauern, wie Stütz- und

Bei den unter freiem Himmel befindlichen Mauern ift die oberfte Quaderfchicht

Fig. 41.

Fig. 42.

Fig. 40.

mk

-ÿ.-w

; : F-

Wyy

-\

::

WSßi

WÊÊÊ

Wi.

■ /i:

Ü1

Terraffenmauern, wird dies in einfachfter Weife durch eine Abrundung der etwas geneigten Oberfläche bewirkt, wenn das Gelände fleh nahezu wagrecht anfchliefst (Fig. 40). Aus äfthetifchen Gründen wird an diefer Stelle häufig auch ein vor-fpringendes Gefims notwendig, deffen Traufkante bei lotrechter Mauerflucht diefe

vor dem Regen etwas fchiitzt. Diefer Schutz entfällt bei geböfchten Mauern. Eine Ueber-falzung mit der nächftunteren Schicht erfcheint zweckmäfsig, um Verfchiebungen zu verhindern (Fig. 41). Diefe letztere Mafsregel ift noch wiinfchenswerter, wenn der Boden über der Mauer anfteigt (Fig. 42). Auf diefen Umftand ift auch in der Bildung des oberen Fagers Riickficht zu nehmen.

Fig- 43-

\Spar

m

m

IM

lilll

SÄ

'-'SS;

SÄ

LA

Feftungsmauer in Pompeji ²⁸).

Bei Terraffenmauern ift auf dem oberen Lager gewöhnlich eine wagrechte Aufftands-fläche für eine Brüftungsmauer oder Baluftrade zu befchaffen.

Fig. 46.

Fig. 44-

Fig- 45-

Fig. 47-

§§

Die zweihäuptigen Mauern, wie frei endigende Umfaffungsmauern, Einfriedigungsund Feftungsmauern, Bruftwehren u. dergl. erfordern ebenfalls Rückfichtnahme auf rafche Wafferabführung, und zwar mit oder ohne Verbindung mit einem Gefims oder einfachem Vorfprung vor den Mauerfluchten. In einfachfter Weife erfolgt die Wafferabführung nach den in Fig. 44 u. 45 angedeuteten Weifen.

'//Mb

Verbindung des Wafferfchlages mit einem Vorfprung oder Gefims geben in antiker, mittelalterlicher und neuzeitlicher Weife Fig. 43, 46 u. 47.

Fig. 4§-

■ft

Da das Eindringen des Waffers in die Stofsfugen zuerft die Verwitterung einleitet und befördert, fo ift es für die Abdeckungen zweckmäfsig, die Stofs fugen möglichft davor zu fichern. Eine gute Mafsregel ift, die-felben mit fchmalen Stegen einzufaffen und fo die Flächen, von denen Waffer zugeführt werden kann, einzufchränken (Fig. 48). Die Flächen zwifchen den überhöhten Rändern können dabei eben (Fig. 49) oder noch beffer rinnenförmig (Fig. 50) geftaltet werden.

Die Befeftigung der Deckfchicht auf der nächft darunter befindlichen Schicht und die der Steine der Deckfchicht

untereinander kann nach einer der im vorhergehenden Bande -(Abfchn. 1, Kap. 3) diefes »Handbuches« angegebenen Arten erfolgen.

15-

Fig. 50.

Fig. 49.

Die fchräg anfteigenden Abfchlüffe von Mauern, welche Freitreppen oder Mauerauïufe. Rampen feitlich begrenzen, oder von Flügelmauern oder Strebepfei-    l|P

lern oder Giebelmauern    |H

unterliegen denfelben Witterungseinfliiffen, wie die wagrechten Abfchlüffe von anderen im Freien befindlichen Mauern und erfordern daher ähnliche Behandlung. Die rafche Wafferabführung ergibt fich bei ihnen allerdings von felbft; dagegen entftehen aus der

2S) Nach: Viollet -le-Duc , E. E. Dictionnaire raifonné de l'architecture franca i/e etc. Band 4. Paria

Verbindung der Abdeckung mit den wagrechten Quaderfchichten ähnliche Schwierigkeiten für den Fugenfchnitt, wie bei den geböfchten Mauern. Die Löfung der-felben erfolgt auch im allgemeinen in der gleichen Weife, wie bei diefen. Wegen der flacheren Neigung :der in Rede ftehenden Abfchlüffe mufs jedoch noch mehr von der Durchführung wagrechter Lagerfugen abgefehen werden, da die unteren Kantenwinkel immer zu fpitz ausfallen. Hier ift aber anzuführen, dafs das Mittel-alter dies nicht immer beachtete.

Fig- 5¹-

Fig. 52.

Fig- 53-

Fig. 54-

Fig. 51 bis 54 geben Beifpiele, wie die Abfchlüffe von Wangen- und Flügelmauern hergeftellt werden können. Am Fufse derfelben ift in der Regel ein gröfserer Stein anzuordnen, um dem Schub der darüber befindlichen Steine genügenden Widerftand zu bieten. Insbefondere wird diefer notwendig bei der in Fig. 54 dar-geftellten Abdeckung mit Platten, unter denen die wagrechten Schichten fpitz aus-

laufen; das letztere ift hierbei zuläffig, und diefe Anordnung hat den Vorteil, dafs die Anzahl der Stofsfugen, in welche Waffer eindringen kann, verringert wird.

Fig. 55 u. 56 geben Abdeckungen von Strebepfeilern. Die beffere Anordnung ift jedenfalls die in Füg. 56 wiedergegebene.

Fig- 55-

Fig. 56.

' 'V,

In Fig. 57 u. 58 find Giebelmauer-abfchlüffe dargeftellt ; der Abfchlufs in Fig. 58 ift vorzuziehen, weil bei dem-felben die Werkftücke eine Abwäfferung nach der Seite hin haben, wodurch das Waffer in diagonaler Richtung geführt und von den Stofsfugen etwas abgeleitet wird.

Die Quader und bearbeiteten Werkftücke werden an ihren Platz in der Mauer entweder bei geringerer Höhe mtihfam auf fchiefen Ebenen (Fahrbrücken) hinauf-

/A’

l6.

Verfetzen der Haufteine.

befördert, oder fie werden an denfelben mittels der Hebezeuge (Hebegefchirre) gehoben. Im letzteren Falle fafst man fie mittels des Wolfes (Kropfeifen, Klaue) oder der Zange oder des Kranztaues oder anderer geeigneter Vorrichtungen. Diefe, fowie die Hebezeuge werden in Teil I, Band 5 (Bauführung) diefes »Handbuches«

Fig. 57-

Fig. 58 ²⁹).

.Ü

ggHjjl

■M

ii

^§1

..

•—c

J—

1I!W

Befprechung finden. Nur bei Anwendung des Wolfes können die Steine über ihrem künftigen Platz unter allen Umftänden fchwebend erhalten werden, wodurch die Arbeit des Verfetzens fehr erleichtert wird und diefelbe genauer und fauberer vollendet werden kann, als wenn dies bei Benutzung einer der anderen Fafsvorrich-tungen aus freier Hand gefchehen mufs.

vom Rande wegbleibt, zu legen. Kann das Blei

cm

Bei jeder Art des Verfetzens müffen die Quader oder die Werkftücke, nachdem das Lager genau wagrecht abgerichtet worden ift, zunächft probeweife verfetzt werden, um nachfehen zu können, ob fie paffen, was mit der Waffer- oder Setzwage, dem Lot (Senkel), dem Winkelmafs und Richtfcheit gefchieht. Ungenauigkeiten werden dann möglich!! befeitigt. Das Verrücken der Steine auf ihrem Lager erfolgt mittels eiferner Stangen mit flacher Schneide, den Setzeifen (Brechftangen). Diefe müffen möglich!! vorfichtig, wo möglich nur unter den Stofsfugenfeiten, zur Anwendung gebracht werden. Beim Verhetzen aus freier Hand if! dies nicht immer möglich, woraus fich fehr häufig ftarke Befchädigungen der Achtbar bleibenden Kanten ergeben. Um diefe Verletzungen der Kanten zu vermeiden, legt man gewöhnlich unter die Lagerfläche, auch wenn die Mauer ohne volle Mörtelfugen ausgeführt wird, kleine Keile von weichem Holz, Pappdeckelftücke, Bleiftreifen etc.,' die nach dem Verfetzen wieder befeitigt werden, was leicht durch das Lüften mit dem Setzeifen gefchehen kann. Man verwendet auch wohl nur eine dünne Schicht von Weifskalk, die über das ganze Lager ausgebreitet wird. Am ficherften ift es jedoch, unter die ganze Lagerfläche eine dünne Bleiplatte (von Rollen- oder Dachblei), welche um etwa 3 mit Kalk- oder Cementmörtel in Berührung kommen, fo foll es vor der zerfetzenden Einwirkung derfelben durch Anftrich mit Kautfchukfirnis gefchiitzt werden können.

Die Griechen verwendeten zum Schutz der Kanten an befonders wichtigen Stellen einen Schutzfteg (Scamillusso), oder fie liefsen an denfelben Boffen liehen, die fpäter weggearbeitet wurden³¹), und zwar nicht blofs an den Kanten der Lagerfugen, fondera auch an denen der Stofsfugen. Einen ähnlichen Zweck haben die fchon oben erwähnten Abfafungen der Kanten.

Aufser aus dem angegebenen Grunde kommen die Bleiplatten- auch zur Herbeiführung gleichmäfsiger Druckverteilung in Anwendung. Eben deshalb verwendet man bekanntlich auch den Mörtel. Am beften ift es, diefen fatt auf Lager- und Stofsflächen der benachbarten Steine aufzutragen und den Quader gleichmäfsig einzufetzen. Deshalb hebt oder kantet man nach dem Probefetzen den Quader wieder auf, reinigt und benetzt alle Fugenflächen gut mit Waffer, trägt einen feinfandigen Mörtel auf, fetzt in denfelben dann endgültig den Stein in der ausgeprobten Lage und rammt diefen vorfichtig mit hölzernen Stöfsern, bis er mit den Nachbarfteinen der Schicht in Wage liegt. Diefe Art des Verfetzens macht bei Benutzung von Hebezeug und Wolf keine Schwierigkeiten. Trotzdem drückt fleh, wie die Erfahrung lehrt, der Quader fehr häufig nicht gleichmäfsig in das Mörtelbett ein ; die untere Lagerfläche des verfetzten Steines kommt nicht vollftändig mit dem Mörtel in Berührung, und es verbleiben Höhlungen.

Mit gutem Erfolge wurde zur Vermeidung diefes Uebelflandes beim Bau der Albertbrücke zu Dresden folgendes Verfahren in Anwendung gebracht³²). Siebförmig durchbohrte Eifenbleche wurden auf die Lagerflächen gelegt und über diefe der Mörtel ausgebreitet. Wurde fodann das Blech abgehoben, fo fanden fich auf der Lagerfläche eine grofse Anzahl kegelförmiger Mörtelberge und eine Anzahl unaus-gefüllter Thäler vor; der nun aufgefetzte Stein verfchob die Bergfpitzen nach Mafsgabe der Befchaffenheit feiner unteren Lagerfläche, und wenn man jetzt den verfetzten Stein wieder emporhob, fo zeigte es fich, dafs die untere Lagerfläche fehr gleichmäfsig fich in den Mörtel eingefetzt hatte und Hohlräume kaum zu bemerken waren ; die Stärke der Lagerfugen betrug hierbei rund 5 mm-

Noch unvollkommener wird die Mörtelverteilung beim Umkanten der aus freier Hand zu verfetzenden Quader. Um ein einfeitiges Herausdrücken des Mörtels hierbei zu verhindern, ift man immer gezwungen, Holz- oder Eifenkeile oder Schiefer unterzulegen, die nach dem Verfetzen wieder herausgezogen werden müffen. Am zweck-mäfsigften dürfte hierbei das Unterlegen von Holzkeilen in der Nähe der vier Ecken des Steines fein.

Am unvollkommenften wird die Ausfüllung der Fugen beim nachträglichen Ausgiefsen mit dünnem Mörtel. Die Fugenränder werden dabei vorher mit Mörtel,

Fig. 59 ³³).

Fig. 6o.

SUT

WWW®

Thon oder Werg gedichtet und der dünn-flüffige Mörtel unter Druck, d. h. von einer gewiffen Höhe aus in die Stofsfugenhöhlungen eingegoffen. Da immer mörtelleere Räume bleiben, fo mufs man diefe zu be-feitigen fuchen. Dies kann mit der Mörtelfäge (Fig. 59³³) gefchehen. Bei den Lagerfugen verwendet man diefelbe in der in Fig. 6o dargeftellten Weife.

Man beteiligt in der Höhe der Fuge FF das Brett A, welches an der Unterfeite mit den eifernen Winkeln C verfehen ift, die fich an die Steinfläche anlegen. Das Brett wird durch die in die Fuge ein-gefchobenen Eifenfchienen B gehalten. Der auf das Brett aufgebrachte Mörtel wird vom Maurer mit der

3°) Siehe Teil II, Bd. i (Art. 42, S. 71) diefes »Handbuches«.

31)    Siehe: Choisy, A. L’art de bâtir chez les Romains. Paris 1873. S. 106 u. ff.

32)    Siehe: Protokolle des Sächfifchen Ingenieur- u. Architekten-Vereins. 87. ordentl. Hauptverfammlung 1875. S. 75.

33)    Nach: Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 5, S. 421.

*7-

Ausbefferungen.

Fig. 61.

üK

Kelle und der Mörtelfäge fo lange in die Fuge eingefchoben, bis nichts mehr hineingeht. Hat der Mörtel angefangen abzubinden, fo wird er feft zufammengeftofsen. Gut ilt es, die Fuge bis auf 2 bis 3 cm Tiefe offen zu laffen, namentlich bei weichen Steinen und bei Verwendung von Cement, damit ein Abfprengen der Kanten durch den Druck auf den härter als der Stein gewordenen Mörtel beim Setzen des Mauerwerkes nicht eintreten kann.

Die Stofsfugenhöhlungen werden io der Regel nachträglich ausgegoffen, um fie zufammenfägen und dadurch fein (fcharf) machen zu können. Man verwendet dazu bei weichen Steinen gezahnte, bei härteren Steinen ungezahnte Sägeblätter von Stahl oder Kupfer unter Zuführung von Waffer und feinem Sand.

Befondere Vorfichtsmafsregeln erheifchen folche mit Wänden in Verbindung flehende Werkftticke, die wegen ihrer beträchtlichen Länge bei geringer Querfchnitts-fläche mit dem natürlichen Lager in aufrechte Stellung kommen und infolgedeffen fchon bei geringem durch das Setzen des Mauerwerkes herbeigeführten Drucke Ab-fplitterungen erleiden können. Dies ift beilpielsweife bei dünnen, vor die Mauer geflehten Säulenfchäften oder Dienften der Fall, die mit derfelben nur durch einzelne Binder verbunden find. Man nimmt nach dem Einpaffen die Säulchen zweckmäfsiger-weife ganz weg und verfetzt fie erft endgültig, wenn kein merkliches Setzen mehr zu erwarten fleht.

In folchen Fällen ift eine Verbindung der nachträglich eingefchobenen Werk-ftücke mit den fchon früher verfetzten durch Dübel wünfchenswert, um fie in ihrem Stande zu fichern. Um dies zu ermöglichen, fchlägt man im oberen Lager des unteren Stückes ein Dübelloch von der ganzen Länge des Dübels und fleckt diefen hinein, nachdem man ihn an ein Pferdehaar, einen dünnen Draht oder eine dünne Schnur gebunden hat³⁴). Mittels der beiden Binden diefes Drahtes oder dergleichen (Fig. 61) zieht man nach dem Verfetzen den Dübel in das Loch des oberen Werkftückes in die Höhe und hält ihn fo feft, bis er vergoffen ift, was durch die an einer oder mehreren Seiten angebrachten fog. Nefter aus Thon oder Letten erfolgt. Zur Erleichterung des Aus-giefsens werden auf dem oberen Lager des unteren Werkfliickes Gufsrinnen eingearbeitet, die in der Nähe der Kante beginnen und mit etwas Gefälle nach dem Dübelloch geführt find.

Ueber die Verbindungsftücke und die zum Ausgiefsen zu verwendenden Stoffe vergleiche man das im vorhergehenden Bande (Art. 104 u. ff, S. 82 u. ff. [2. Auf!.: S. 85]) diefes »Handbuches« Gefagte.

Trotz aller Vorficht werden beim Verfetzen oder fchon vorher Kanten und Ecken von den bearbeiteten Quadern und Werkftiicken abgeftofsen; auch bei der Bearbeitung durch den Steinhauer ergeben lieh öfters derartige Befchädigungen. Die Arbeiter fuchen diefelben in der Regel zu verheimlichen und die abgefprungenen Stücke mit in Spiritus aufgelöftem Schellack anzukitten. Diefe Ausbefferungen haben aber keine lange Dauer. Ift es daher der Bauleitung nicht möglich, derartige Werkftücke zurückzuweifen oder wieder zu befeitigen, fo ift eine Ausbefferung durch

3*) Siehe auch: König, G. Einige praktifche Winke beim Verfetzen der Haufteine. Haarmann s Zeitfchr. f. Bauhdw.

einzufetzende fog. Führungen oder Vierungen vorzuziehen. Diefe Führungen find fo anzubringen, dafs lie möglichft wenig fichtbar und nicht blofs durch den Kitt feftgehalten werden. Deshalb mufs der Führungsftein von derfelben Art und Farbe des Werkftückes fein; die Fugen mtiffen an gefchickte Stellen gelegt und das Stück mit Schwalbenfchwanz oder mit Zapfen eingefetzt werden. Das Einkitten erfolgt mit einer Auflöfung von Schellack in Spiritus, wobei es gut ift, den Stein vorher anzuwärmen, oder mit Steinkitt oder mit Portlandcement.

Kleine Ausbefferungen an Flächen und Kanten werden in der Regel mit Portlandcement gemacht, dem man die Farbe des Steines durch Zufetzen von Staub derfelben Steinärt gibt. Auch Steinkitt wird zu demfelben Zwecke verwendet. Leider werden die fehlerhaften Stellen durch derartige Ausbefferungen oft nach Verlauf einiger Zeit erft recht bemerklich, alfo das Gegenteil von dem erreicht, was man beabfichtigte.

Bei der Aufführung der Gebäude ift es nicht zu verhindern, dafs aus höheren Gerüftftockwerken Werkzeuge oder Steinftücke infolge von Zufällen oder Nachläffig- d keit herabftürzen und die fchon verfetzten Haufteine gefährden. Vorfpringende Teile oder wagrechte Flächen (z. B. P'enfterfohlbänke) find daher durch eine Abdeckung mit Brettern oder in Lehm verlegten Backfteinen zu fchützen oder unter Umftänden wohl auch ganz in eine Bretterverkleidung einzufchliefsen. Auch die lotrechten Wandflächen find fchwer entfernbaren Verunreinigungen durch Kalk- oder Cement-mörtel ausgefetzt. Gegen diefe fucht man fleh häufig durch einen Anftrich der Steinflächen mit Lehmwaffer zu fichern. Diefer dünne Lehmüberzug verhindert das fefte Anhaften und die ätzenden Wirkungen des angefpritzten Mörtels; auch kann derfelbe nach der Fertigftellung der Faffaden gewöhnlich leicht durch Abwafchen befeitigt werden. Man hat jedoch beobachtet, dafs manchmal die Farbe der Steine dauernd durch den Lehm verändert wird.

Trotz der eben befprochenen Schutzmafsregeln werden die Steinflächen nach ihrer Fertigftellung einer Reinigung bedürfen und von Flecken verfchiedener Art befreit werden müffen.

Die allgemeine Reinigung erfolgt bei Sandfteinbauten durch Abfchleifen mit feinkörnigen Sandfteinftücken oder durch Abwafchen mit Wafier und fcharfen Bürften. Diefe letztere Mafsregel empfiehlt fich in rufsigen Städten zur jährlichen Wiederholung. Das Abfpülen der Faffaden mit dem Strahle einer Feuerfpritze genügt nicht.

Kalkflecke werden durch mehrmaliges Abfpülen mit verdünnter Salzfäure (lkg Salzfäure auf 9 kg Waffer) und rafches Nachwafchen mit Sodalöfung befeitigt. Das Abwafchen ganzer Sandfteinfaffaden mit verdünnter Salzfäure empfiehlt fich nicht, weil mancher Sandftein durch die Säure angegriffen wird, was fich durch einen braunen Ueberzug oder Befchlag fpäter bemerklich macht¹). Auch durch fofortiges Nachwafchen mit Sodalöfung wird diefe Gefahr nicht ganz ausgefchloffen. Bei Kalk- oder kalkhaltigen Steinen darf felbftverftändlich Säure zur Reinigung nicht benutzt werden.

P'ettflecke laflen fich durch Auflegen von F'liefspapier und gefchabter Kreide oder Speckftein und Darüberfahren mit heifsen Eifenftücken (Plättftahl u. dergl.) entfernen. Gleiche Dienfte leiftet Abfpülen mit Benzin oder Petroleum, welches dann durch gelinde Wärme (nicht über 35 Grad) zum rafcheren Verdunften

³³) Siehe: Baugwksztg. 1884, S. 340.

18.

Schutz Haufteine nach dem Verfetzen.

19.

Reinigung

der

Hauftein-

arbeiten.

gebracht wird. Auch oberflächliche Verfeifung (Kali- oder Natronbehandlung) ift von Nutzen¹ 2).

Die Reinigung von Kalkftein und Marmor bewirkt man durch Abwafchen mit Waffer und Seife. Stärker wirkt eine Mifchung aus Kalkmilch und Seifenfiederlauge.

Zur Reinigung der Parifer Haufteinfaffaden hat de Liebhaber ein Verfahren erfunden, das wefentlich billiger, als das gewöhnliche Abwafchen fein foll. Nach demfelben werden die Steine durch Aufträgen eines Gemifches von Soda und gelöfchtem Kalk in Pulverform mit Chlorcalcium oder Eifenchlorid vorbereitet und dann mit einer Mifchung von Salzfäure und Schwefelfäure behandelt. Der Stein foll dabei nur auf eine geringe Tiefe angegriffen werden³).

Es empfiehlt lieh, hier auch die Mittel anzugeben, die zur Befeitigung von altem Oelfarbenanftrich auf Stein benutzt werden. Dazu genügt meift ein mehrmaliger reichlicher Anftrich mit warmer Lauge. Das Ablöfen erfolgt fchon nach einigen Stunden. In Vertiefungen ift mit dem Stemmeifen oder Spitzmeifsel nachzuhelfen⁴).

Zu demfelben Zwecke wird auch die Anwendung einer Lauge empfohlen, die aus 2 Teilen Holzafche, 6 Teilen Salpeter und 6 Teilen Alaun in der Weife bereitet wird, dafs man diefe Stoffe mit Waffer überfchüttet, bei gelindem Feuer zum Sieden bringt und dann ein Stückchen Seife hinzufetzt. Die Farbenflecke werden mit der geklärten Lauge wiederholt mit einem Schwamm beftrichen und dann mit Waffer abgewafchen ³⁹).

20.

Dichten

der

Hier mufs noch die Bemerkung Platz finden, dafs, wenn die

Um die Mauern, welche den Witterungseinflüffen ausgefetzt find, vor dem Eindringen der Feuchtigkeit durch die Fugen zu fchützen, ift es zweckmäfsig, die letz-Quaderfugen. f-eren mit einem geeigneten Dichtungsmörtel zu verftreichen, wenn nicht mit ganz vollen Fugen gemauert worden war. Insbefondere ift dies bei allen Abdeckungen notwendig. Das Ausfugen erfolgt in der Regel vor dem Abrüften der Mauern. Waren die Quader in Mörtel verletzt, fo kratzt man denfelben aus den Fugen bis auf etwa 3cm Tiefe heraus, befeitigt den Staub durch Auskehren und Ausfpülen und ffreicht dann den Fugenmörtel, der bei geringeren Arbeiten aus hydraulifchem Kalk oder Cement hergeffellt wird, mit einer kleinen Kelle ein. Mit dem Fug- oder Fummeleilen wird derfelbe dann fo lange bearbeitet, bis er poliert erfcheint. Beim Ausfugen von Mauerwerk aus weichen Steinen mit Cement ift Vorficht infofern nötig, als durch das rafche Erhärten des Cementes über die Härte der Steine hinaus bei weiterem Setzen des Mauerwerkes die Kanten abgedrückt werden können (vergl. Art. i6, S. 28).

Quader in Mörtel verlegt werden, es für die Verfertigung desfelben von Vorteil ift, die Fugen nicht zu dünn zu machen.

Bei befferen Arbeiten verwendet man zum Ausfugen einen Steinkitt. Für Mauerwerk, welches dem Witterungswechfel ausgefetzt ift, wird folgende Zufammen-fetzung nach Gewichtsteilen angegeben : 5¹ji Teile Mehlkalk, 2¹fa Teile Ziegelmehl, Teil Glaspulver und 2 Teile Leinölfirnis; für Mauerwerk, welches beftändig unter Waffer ift, dagegen: 5 Teile Kalk, 2^2 Teile Ziegelmehl, Q Teil Hammer-fchlag, ¹I± Teil Glaspulver und 2 Teile Leinölfirnis⁴⁰).

Kalk und Ziegelmehl mliffen fo trocken als möglich fein. Von dem Oele, welches man vorher noch zu kochen pflegt, nimmt man anfänglich nur fo viel, dafs die Maffe beim Schlagen oder Stampfen nicht

³⁶) Nach: Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1880, S. 14.

³") Siehe: La Jemaine des conflr. 1885—86, S. 210 — Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 340 — Wochbl. f. Baukde.

1885, S. 507.

itäubt. Ein Mann kann in einem Tage höchftens 5 fchlagen, und zwar auf folgende Weife. Die vorher in einem Mörfer geftofsene Maffe wird gefiebt, von neuem in einen Mörfer gethan, fodann ³/4 des Oeles hinzugethan und alles zu einem fteifen Teig verarbeitet. Nachdem das letzte Viertel Oel zugefetzt worden ift, wird die Maffe aus dem Mörfer gekratzt, auf eine Steinplatte gelegt und mit einem befonderen, etwa 10 ks fchweren Eifen oder einer gewöhnlichen Brechftange einen Tag lang gefchlagen, unter öfterem Wenden und Zufammenlegen des breit gefchlagenen Kuchens. Bei ftarkem Verbrauch des Kittes kann man bis zu 12,5 kg zufammen herflellen ; doch follte man davon nicht mehr machen, als in 2 bis 3 Tagen verwendet werden kann. Auf 8 bis 12 Tage kann man den Kitt durch Einfchlagen in feuchtes Papier und Aufbewahren an einem kühlen Orte, ohne dafs er eine Rinde bekommt, erhalten.

Vor dem Verkitten mitffen die Fugen vollkommen trocken und ftaubfrei fein und mit Oel einigemal ausgeftrichen werden. Der Kitt wird mit hölzernen oder eifernen Spateln mit Gewalt fo tief als möglich

eingeprefst. Entftehen in den erden Tagen nach diefem Eindreichen kleine Riffe, fo müffen diefe mit Oel bedrichen und mit dem Spatel wieder zugedrückt werden. Gewöhnlich id der Kitt nach 8 Tagen trocken und nach Jahresfrid deinhart. Man kann dem Kitt durch Zufatz von etwas Schwarz oder Bolus eine graue oder rötliche Farbe geben⁴¹)-Als Fugenkitt benutzt man mit Vorteil auch hydrau-lifchen Kalk mit Zufatz von Wafferglas. Der aus beiden Stoffen gemengte Brei darf nur in kleinen Mengen angefertigt und mufs rafch verbraucht werden.

Beiläufig mag hier noch eine Schutzmafsregel erwähnt werden, die im Mittelalter an einigen Bauwerken des Elfafs Anwendung fand, unter anderen an den dem Wetter befonders ausgefetzten Strebepfeilern des Querfchiffes des Münders zu Strafsburg. Wie Fig. 62⁴²) zeigt, find um die Stofsfugen herum kleine Rinnen in die Quaderhäupter eingearbeitet, um das an der Mauer herunterlaufende Waffer an dem Eindringen in diefelben zu verhindern.

Im Bauwefen wird das Dichten der Fugen nicht nur notwendig, um das Regenwaffer von denfelben fern zu halten, fondern es wird auch zu vielen anderen Zwecken erforderlich. So um die Erdfeuchtigkeit abzuhalten, worüber in Kap. 12 die Rede fein wird, ferner bei Flerftellung von wafferdichten Behältern oder bei Ableitung von Waffer oder anderen Flüffigkeiten. Bei diefen Arbeiten wird es fich, abgefehen von anderen Mafsregeln, die hier nicht weiter zu erörtern find, darum handeln, die Fugen entweder in ihrer ganzen Ausdehnung nur mit geeignetem Mörtel (Portlandcement, AfphalD³) auszufüllen, oder- in Verbindung damit, oder auch diefe allein, eine der im vorhergehenden Bande (Abt. I, Abfchn. 1, Kap. 3, unter b) diefes »Handbuches« befprochenen Anordnungen des Fugenfchnittes, wie Ueberfalzungen, Mörtelnuten u. f. w. zu treffen.

Als Beifpiele für Ueberfalzungen diene die in Fig. 63 dar-geftellte englifche Konftruktion eines Regenfallrohres von Stein.

Ift das Dichten der Fugen für die Erhaltung der Mauerwerke, namentlich an den der Witterung ausgefetzten Stellen, von Wichtigkeit, fo ift es nicht minder die Befchaffenheit der Steine felbft. Die Frage, welche der beiden Steinarten, die hauptfächlich zum Bauen Verwendung finden, Sandftein oder Kalkftein, in Bezug

Fig. 62 ⁴²).

..-V

il

Fig. 63.

am

21.

mm

Schutz

der Haufteine gegen Verwittern.

io w. Gr.

4') Nach: Menzel, C. A. Der Steinbau. 8. Aufl. Leipzig 1882. S. 141.

42)    Nach: Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 6, S. 146.

43)    Die Befchreibung der Herftellung eines Silo (unterirdifchen Getreidebehälters) mit Afphaltmörtel findet fich in : Mało, L. Guide pratique pour la fabrication et Vapplication de l’afphalte et des bitumes. Paris 1866. S. 93,

auf Dauerhaftigkeit den Vorzug verdienen, läfst fich in diefer Allgemeinheit nicht entfcheiden, weil beide in den verfchiedenften Graden der Güte Vorkommen, fowohl in den beftändigften, als auch geringften. Die Auswahl wird bei gleichem Preife lieh nach den Eigenschaften der befonderen Steinforte zu richten haben. Günftiger zeigt fich der Sandftein häufig in Bezug auf Farbebeftändigkeit. Während derfelbe öfters im Laufe der Zeit eine fchönere Farbe erhält, wie z. B. der rheinifche Bunt-fandftein, ift bei vielen Kalkfteinen das Umgekehrte der Fall. Die Farbeveränderung geht dabei oft rafch vor fich. Der Parifer Kalkflein erhält bald einen grauen, ftumpfen Farbton; vieler Jurakalk wird fchwärzlich, namentlich an vorfpringenden Teilen, durch Flechtenanfatz. Allerdings gibt es auch glänzende Beifpiele für das Gegenteil, fo am römifchen Kalktuff (Travertin), der einen fchönen, goldbraunen Ton bekommt.

Auf die Dauer der Haufteine fcheint auch die Art der Bearbeitung von Ein-flufs zu fein. Bekannt ift, dafs das Polieren als eines der beften Erhaltungsmittel wirkt. Aber auch fchon eine glatte Bearbeitung mufs förderlich für die Dauer fein, da an glatten Flächen weniger Gelegenheit zum Fefthalten der Feuchtigkeit geboten wird und die Verdunftung der letzteren gleichmäfsig an ihnen erfolgen kann. Auch Staub und Rufs, die in ihren Anfammlungen Behälter für die Feuchtigkeit bilden, können fich an glatten Flächen weniger gut feftfetzen, als an rauhen und mit vielen Gliederungen verfehenen. Für rufsige Städte wird fich aus demfelben Grunde für die längere Erhaltung eines fauberen Anfehens und der urfprünglichen Farbe eine glatte Bearbeitung der Quader empfehlen.

Es fcheint auch, als wenn die feineren Formbildungen infolge der zerftörenden Einwirkung der Steinhauerwerkzeuge gegen Froftfchäden empfindlicher feien, als die kräftigen Gliederungen. Nachgewiefen ift die Schädigung der Froftbeftändigkeit der weicheren Steine durch Bearbeitung mit fchweren Werkzeugen, fo z. B. von Sandfteinen durch das Stocken⁴⁴).

Ein Umftand, der auf die dauernde Erhaltung mancher Sandfteine von Einflufs ift, verdient hier noch Erwähnung. Die verdunftende Bruchfeuchtigkeit fcheidet kittartige Beftandteile aus, die auf der Oberfläche eine fefte Krufte bilden, welche die Witterungsbeftändigkeit wefentlich fördert. Einmal befeitigt, erzeugt fich diefer fchützende Ueberzug niemals wieder. Es ift deshalb zvveckmäfsig, die Werkftücke nicht lange unbearbeitet liegen zu laffen und nur fertig- zu verfetzen oder, wenn dies nicht möglich ift, die Nacharbeiten bald nach dem Verfetzen auszuführen.

Wegen der Urfachen der Verwitterung und der Mittel zur Dauerhaftmachung der Etaufteine mufs auf das in Teil I, Band i, erfte Hälfte (Art. 8, S. 62 u. Art. 43, S. 105) diefes »Handbuches« Gefagte vervviefen werden. Zur Ergänzung fei hier noch hinzugefügt, dafs neuerer Zeit für Sandfteine das faure holzeffigfaure Eifen-oxydul⁴⁵) und für erdige oder poröfe Kalkfteine die Fluorfilikate der Erd- und Schwermetalle4(j) benutzt werden.

Aufmerkfam machen wir hier auch auf die wichtigen Unterfuchungen Tetmajer s über die Beftändigkeitsverhältniffe der fchweizerifchen Baufteine⁴‘), welche fich be-fonders auf Sandfteine und oolithifche erdige Kalkfteine erftreckten. Die Ver-

Siehe : Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 479.

I⁵) Siehe: Deutfche Bauz. 1884, S. 146.

•16) D. R.-P. Nr. 27803 für Faure à? Kc/sler in Clermont-Ferrand. — Siehe auch: Deutfche Bauz. 1884, S. 479 — ferner: La femaine des conflr. 1884—85, S. 184.

1') Mittheilungen der Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien am eidgen. Polytechnikum in Zürich. Zürich 1884. Heft 1, S. 30 u. ff.

witterungserfcheinuiigen 1 affen fich nach Tetmajer auf die Wirkung der Kryftallifation des kapillar feftgehaltenen Waffers, der Porenfeuchtigkeit, zurückführen.

An Stellen eines und desfelben Steines, wo das kapillar feftgehaltene Waffer der Porenräume durch Mangel an Zugluft und unmittelbarer Einwirkung der Sonnenftrahlen nicht genügend ftarlc verdunften kann, bezw. durch Nachfickern fich erneuert, entlieht eine Lockerung des ftolflichen Gefüges, eine Verminderung der Kohäfion durch Ausdehnung, hauptfächlich aber durch Erweichen des Kittftoffes (der Sandfteine) oder der Körpermaffe felbft (der oolithifchen, erdigen Kalkfteine). Trifft den durchfeuchteten Stein eine Froft-wirkung, fo werden an jenen Stellen desfelben, wo die Porenfeuchtigkeit der Oberfläche zunächft fitzt, von aufsen nach innen fortfehreitend kleine Körperteilchen abgelöft, fo oft die Ausdehnungskraft des Eifes gröfser ilt, als die Zugfeftigkeit des erweichten Steines. Bezeichnende Beifpiele für diefen Vorgang find die häufig beobachtete Erfcheinung, dafs Balkonplatten und Hängeplatten ftark ausladender Gefimfe an ihrer Unterfeite zuerft verwittern , ferner die Wahrnehmung, dafs die Deckplatten von Stützmauern gewöhnlich an den unteren Plattenflächen zwifchen Waffernafe und Auflagerfläche, am häufigften aber zu beiden Seiten der Stofsfugen, Schaden leiden, endlich die Zerftörungen, welche an gefchützt liegenden Gliedern von Gefimfen oder an folchen Teilen derfelben auftreten, an denen der Wafferablauf gehemmt ift u. a. m.

Befonders find es alfo die gefchützt liegenden Teile der Hau (leine, welche infolge von Mangel an Luftzug und Sonne nicht austrocknen können, die zuerft der Verwitterung anheim fallen. Beifpiele dafür, dafs Steine, die infolge öfterer Wafferzuführung nicht austrocknen, auch zunächft zerftört werden, bieten Durchbinder von nicht gut entwäfferten Stützmauern, und Sockelgefimsteile, die unter den rinnenförmigen Stofsfugen von Spiegelquadern fich befinden.

Aus den mitgeteilten Beobachtungen geht hervor, dafs man zur dauernden Erhaltung der Quaderarbeiten anhaltende Feuchtigkeitsquellen von denfelben fern halten und die atmofphärifchen Niederfchläge rafch abführen mufs. Auf das letztere ift namentlich bei den gotifchen Profilen Rückficht genommen ; doch auch bei den antikifierenden Profilen läfst fich durch zweckmäfsige Geftaltung derfelben, namentlich der Waffernafen, vieles erzielen. Das erftere ift bei wagrechten oder wenig geneigten Flächen nur durch F'ugendichtung und Abdeckung mit Metall oder anderen geeigneten Stoffen zu erreichen¹⁸). Selbftverffändlich mufs auch die Auswahl der Steinarten eine vorfichtige fein. An gefährdeten Stellen dürfen nur als witterungs-beftändig bekannte Steine Verwendung finden. So können z. B. die meiften Sand-und Kalkfteine nicht für Bauteile als geeignet betrachtet werden, welche in Berührung mit der Bodenoberfläche treten. Sind nicht ganz fichere Steinforten zu benutzen, fo müffen diefe durch geeignete Anflriche oder Tränkungen mit wirkfamen Schutzmitteln dauerhafter gemacht werden⁴⁹).

Dafs man in der Verwendung von wetterfeften Steinforten aber auch vorfichtig fein mufs, lehren die Beobachtungen von Viollet-le-Duc⁵⁰), die übrigens mit denen

lüg. 64.

an

/À'-

em-

Tetmajer s recht gut iibereinftimmen. Derfelbe teilt mit, dafs Mauerabdeckungen oder Dachrinnen von hartem, wetter-feftem Stein über weicherem, porigem Material, das an fich fehr gut witterungsbeftändig ift, wefentlich die Schuld der rafchen Zerftörung des letzteren tragen, und zwar dadurch, dafs die durch die Abdeckung fickernde Feuchtigkeit fich dem darunter befindlichen Steine mitteilt, aus diefem nicht verdunften kann und daher von innen nach aufsen zu fortfehreitende Zerfetzungen herbeiführt. Viollet-le-Duc

4S) Ueber den Schutz der AVände gegen Feuchtigkeit ift in Kap. 12 Ausführlicheres zu finden.    ;

«) Siehe hierüber Teil I, Bd. 1, erfte Hälfte, Art. 43, S. 103 (2. Aufi. : Art. 54, S. 114) diefes »Handbuches«. — Ueber die Eignung von »Teftalin« für diefen Zweck flehe: Baugwksztg. 1896, S. 833 — und: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1897, S. 1x7,

⁵0) Entretiens fur l'architecture. Bd. 2. Paris 1872. S. 25 u. ff.

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

pfiehlt an Stelle folcher fteinerner Abdeckungen die Verwendung von Metall und bei fteinernen Dachrinnen trennende, aber gelüftete Höhlungen unter denfelben. Fig. 64 zeigt eine derartige Anordnung.

Aufser der Feuchtigkeit und der mit diefer zufammenhängenden Ausdehnung des gefrierenden Waffers in den Steinen ifl eine der wirkfamften Verwitterungsurfachen der rafche und häufige Wechfel von Wärme und Kälte. Durch die Wärme werden die Steine ausgedehnt, durch die Kälte wieder zufammengezogen, fo dafs hierdurch allmählig eine Lockerung des Gefüges eintreten mufs. Hierdurch erklärt fich auch die oft beobachtete Thatfache, dafs an den Sonnenfeiten, namentlich von reich verzierten Gebäuden, an welchen doch das Auftrocknen der Feuchtigkeit rafcher vor fich geht, als an den Nordfeiten, die Verwitterung rafcher eintritt, als an letzteren. Schutzmittel hiergegen gibt es nicht; doch liegt in diefer Erfahrung die Anregung, auch an diefen, nach vielfacher Annahme weniger gefährdeten Gebäudefeiten der Auswahl der Steinforten die gröfste Sorgfalt zu fchenken⁵¹).

22.

Wertfehätzung

des

Im vorhergehenden find fchon die Vorzüge und Nachteile des Ouaderbaues mit zur Erörterung gekommen, fo dafs diefelben nur noch kurz zufammengefafst Haufteinbaues. zu werden brauchen.

Als Hauptvorteile desfelben find zu bezeichnen, dafs mit ihm die monumen-talften Wirkungen, die fefteften, ftandficherften und, bei geeigneter Auswahl des Materials und gefchickten Anordnungen, auch fehr dauerhafte Bauwerke zu erzielen find.

Als Nachteile treten auf: bei vollen Quadermauern für Wohngebäude das Durchfchlagen der Feuchtigkeit, bei gemilchten Mauerwerken die grofse Sorgfalt, die auf die Verbindung der verfchiedenen Steingattungen zu verwenden ift. Als Hauptnachteil des Haufteinbaues möchte wohl aber deffen Koftfpieligkeit bezeichnet werden, die ihn im allgemeinen nur für monumentale und aufwändige Bauten in voller Ausdehnung als zuläffig erfcheinen läfst. Dies kann man dagegen nicht von dem mit Hauftein gemifchten Mauerwerk fagen, namentlich nicht von der Bauweife, bei welcher die fog. Strukturteile von Hauftein, die Flächen von Backfteinen oder Bruchfteinen mit oder ohne einen Putzüberzug hergeftellt werden und die zu den Ouaderfachwerken im weiteren Sinne zu rechnen ift. Es fpricht für die gefundere Richtung unferer heutigen Architektur, dafs man immer mehr von jenem Schein-wefen zurückkommt, welches die für die Ausführung in Stein gefchaffenen Formen in allen möglichen Erfatzmitteln nachahmt. Der Mehraufwand für Steinausführung ift oft nicht fehr grofs, ja manchmal kaum vorhanden und lohnt fich ftets durch die gröfsere Dauer und die geringeren Unterhaltungskoften.

2. Kapitel.

Mauern aus Backfteinen und anderen künftlichen Steinen.

(Backfteinrohbau.)

a) Mauern aus Backfteinen.

23-

Allgemeines.

Die Backfteine kennzeichnen fich den Quadern gegenüber, abgefehen vom Stofif, durch ihre geringe Grofse und durch die fabrikmäfsig hergeftellte regelmäfsige Form,

51) Beachtenswerte Mitteilungen über das Verhalten der Baufteine gegen Verwitterung und deren Konfervierung finden fich ferner in: Wochbl. f. Baukde. 1S85, S. 443; 1887, S. 419. — American architect, Bd. 18, S. 19, 113. — Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 362; 1887, S. 371; 1888, S. 491. — Deutfche Bauz. 18S7, S. 503.

deren Mafse in ganz beftimmten, aus der Möglichkeit der Herftellung regelrechter Verbände abgeleiteten Verhältniffen ftehen. Aus diefen Eigenfchaften ergibt fich eine grofse Bequemlichkeit für die Herftellung der Mauerwerke, die nur in geringem Grade durch das Gebundenfein an beftimmte Mauerftärken (fiehe den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, Art. 22, S. 21) befchränkt wird. Es kann deshalb nicht in Erftaunen fetzen, wenn man findet, dafs der Backftein in fo ausgedehntem Mafse felbft in Gegenden zur Anwendung gelangt, wo gute natürliche Steine in Ueberflufs vorhanden find. Diefe Bevorzugung wird allerdings, aufser durch die Bequemlichkeit in der Verwendung, noch durch andere gute Eigenfchaften der Backfteine gerechtfertigt.

Wie fchon im vorhergehenden Kapitel ausgeführt wurde, benutzt man in den weitaus meiften Fällen das Haufteinmaterial nur als äufsere Verkleidung der im Inneren aus anderem Material hergeftellten Mauern. Ganz befonders eignet fich nun der Backftein zu diefen Hintermauerungen; er wird aus diefer Rolle von den Bruchfteinen nur da verdrängt, wo diefe billigere Ausführung ergeben, als jene. Doch auch zur unverhüllten äufseren Erfcheinung gelangt der Backftein als Stoff des Mauerwerkes, insbefondere da, wo .geeigneter natürlicher Stein für diefen Zweck fehlt oder fich teuerer als jener ftellt. Im letzteren Falle ergibt fich häufig eine Verbindung in der Weife, dafs die fog. Strukturteile (Sockel, Gefimfe, Ecken, Umrahmungen) aus Hauftein, die Flächen dagegen aus Backfteinen hergeftellt werden (vergl. den vorhergehenden Artikel). Im erfteren Falle werden auch zu den Strukturteilen faft oder ganz ausfchliefslich Backfteine oder andere Ziegelwaren verwendet, und man fpricht dann gewöhnlich von Ziegelrohbau, Backfteinrohbau oder Rohziegelbau, im Gegenfatze zum Haufteinbau und dem Bau aus gemilchtem Material.

Die Verfuche ⁵²), die Bezeichnung »Backfteinrohbau« durch eine andere zu erfetzen, in welcher das anftöfsige »roh« nicht vorkommt, haben bisher zu einem befriedigenden Ergebniffe noch nicht geführt. Wir haben uns daher entfchloffen, bei der alten eingebürgerten und allgemein verftandenen Benennung zu bleiben. Das Wörtchen »roh« ift in diefelbe nicht hineingekommen, uin damit eine Kritik an den betreffenden Bauten zu üben ; fondera es ift aus der üblichen Bezeichnung Rohbau, dem Gegenfatz von Ausbau, für diejenigen Mauerwerke übernommen worden, die noch keinen Putzüberzug erhalten haben. Diefe Plinzufitgung war der Deutlichkeit wegen notwendig, weil die Backfteinmauern noch häufiger geputzt, als in ihrem Material fichtbar gelaffen werden. Das Gleiche gilt für Bruchfteinmauern, während die Benennung »Haufteinbau« kein Mifsverftändnis aufkommen läfst. Die aus Haufteinen aufgeführten Mauerkörper nennt man oft als »in reiner Arbeit« hergeftellt, deshalb würde die Annahme der zum Teile fchon angewendeten Bezeichnung »Backfteinreinbau« für Mauern, deren Backfteinmaterial fichtbar bleibt, eine gewiffe Berechtigung haben, wohl auch bald allgemein verftändlich werden und nicht zu Mifsverftänd-niffen führen können, wie dies bei der in Vorfchlag gebrachten Benennung »gefugter Backfteinbau« der Fall ift. In letzterer ift wohl ein kennzeichnendes Merkmal des Backfteinrolibaues, das Sichtbarbleiben des Fugennetzes, ausgefprochen ; aber es bleibt dabei die Möglichkeit, nur an das nachträgliche Fugen zu denken, das im Gegenfatz zu dem beim Mauern gleich in den Fugen fertig geftellten Mauerwerk fleht. Wir haben die Einführung des Wortes »Backfteinreinbau« unterlaffen, weil uns das Bedürfnis zur Befeiti-gung von »Rohbau« nicht dringend genug vorzuliegen fchien.

Dafs der Backftein im Backfteinrohbau oder überhaupt da, wo er den Witte-rungseinflüffen ausgefetzt ift, befondere Eigenfchaften haben mufs, die in gefchiitzter Eage weniger in Betracht kommen, ift klar, und in der Schwierigkeit, ihm diefe Eigenfchaften zu verleihen, wozu noch Schwierigkeiten äfthetifcher Natur treten, liegt der Grund, warum der Backfteinrohbau im Haufteinbau einen fchwer oder nicht befiegbaren Mitbewerber für beffere Bauten findet. Die fraglichen Eigenfchaften werden fpäter noch eingehend zu erörtern fein. Ueber die beim Backfteinbau zur

⁶²) Siehe: Deutfche Bauz. 1889, S. 15, 35, 46, 52, 87, 109, 147.

Anwendung kommenden verfchiedenen Ziegel waren und die fonftigen keramifchen Erzeugnifle finden fich Mitteilungen in Teil I, Band i, erfte Hälfte (Art. 16 u. ff., S. 72 u. ff. u. Art. 44 u. ff, S. 106 u. ff. [2. Aufl.: Art. 35 u. ff, S. 92 u. ff. u. Art. 55 u. ff., S. 119 u. ff.]) diefes »Handbuches«. Format und Backfteinverbände wurden im vorhergehenden Bande (Abt. I, Abfchn. 1 : »Konftruktionselemente in Stein«) diefes »Handbuches« befprochen.

Zur Herftellung der äufseren Wandflächen verwendet man im Backfteinrohbau jetzt ziemlich allgemein befonders gut hergeftellte Steine: die Verblendfteine mit glatten und möglichft gleichmäfsig gefärbten Aufsenflächen ; zur Aufführung der Hintermauerung jedoch und zu allen Mauern, die geputzt werden, die ordinären Backfteine, Hintermauerungsfteine oder kurzweg Mauerfteine. Diefe fallen nun im Brande nicht gleichmäfsig aus und werden in der Regel auch nicht nach ihrer Be-fchaffenheit gefondert auf die Bauten geliefert. Es ift daher zweckmäfsig, das Aus-fuchen auf der Bauftelle felbft nach drei Sorten vorzunehmen. Die fcharf gebrannten Steine benutzt man zur Herftellung der Mauerkörper, welche dem Wetter oder der Feuchtigkeit ausgefetzt find oder befonders hohe Belaftungen erhalten, alfo zu Grundmauern, Kellermauern, Sockeln, Pfeilern etc., die mittelgebrannten zu den Um-faffungen, Tragmauern, Bogen, Gewölben und Brandmauern, die fchwach gebrannten zu den Scheidewänden und überall da, wo diefelben bei trockener Lage keine Belaftungen erhalten.

24.

Verbindung durch den Mörtel.

Die Fettigkeit der Backfteinmauer beruht, aufser auf dem richtigen Verbände, auf der Verkittung durch den zwifchen die Fugen gebrachten Mörtel. Die allgemeinen Grundfätze hierfür wurden fchon im vorhergehenden Bande (Abt. I, Abfchn. r, Kap. 3) diefes »Handbuches« erörtert; hier würden dem jedoch einige Einzelheiten hinzuzufügen fein.

Ein Mauerkörper wird um fo fetter fein, je mehr er fich einer monolithen Maffe nähert. Daher wird bei einer Quadermauer die Fettigkeit verhältnismäfsig mit der Gröfse der Quader, mit der Verminderung der Zahl der Fugen zunehmen. Je kleiner die Steine find, um fo gröfser ift die Zahl der Fugen, um fo mehr nimmt der Zufammenhang ab. Diefen Mangel kann man durch die Verbindung mittels der Bindemittel erfetzen, woraus die Bedeutfamkeit des Mörtels für das Backfteinmauer-werk hervorgeht. Der Mörtel foll hierbei die Backfteine durch ein fett gefchloffenes Fugennetz wie mit einem Mafchenwerk umklammern. Er darf dabei aber nicht blofs zu einer in fich zufammenhängenden Maffe erftarren, fondern er mufs auch möglichft feft an den Backfteinen haften. Deshalb ift auch die Wahl des Mörtels durchaus nicht gleichgültig. Diefe kann durch verfchiedene Umftände beeinflufst werden.

Die für Backfteinmauerwerk häufiger zur Anwendung gelangenden Mörtel find fetter und hydraulifcher Kalkmörtel, Cementmörtel (vorzugsweife von Portland-cement), Cementkalkmörtel und Gipsmörtel. Diefe Mörtelarten find in Teil I, Band 1, erfte Hälfte (Abt. I, Abfchn. 1, Kap. 3) diefes »Handbuches« ausführlich behandelt worden. Der Luftkalkmörtel kann nur bei trockener Lage des Mauerwerkes benutzt werden; er braucht aber eine ausreichende Menge von Feuchtigkeit und darf diefe nur langfam von fich geben, um feft zu werden. Deshalb find die Backfteine vor dem Vermauern genügend anzunäffen, und deshalb ift das künftliche Austrocknen des Mauerwerkes fchädlich. Eben darauf beruht es auch, wenn dünne Backfteinmauern, welche man in der Sommerhitze aufführt, nicht feft werden. Die

porenreichen Backfteine faugen das Mörtelwaffer mit dem in ihm enthaltenen Kalkhydrat auf; diefes erhärtet dafelbft, unter Einwirkung der in den Poren enthaltenen kohlenfäurehaltigen Luft und kohlenfäurehaltigen Feuchtigkeit, und bildet fo ein Bindeglied mit dem in den Fugen verbleibenden und ebenfalls feft werdenden Mörtel. Aufserdem entliehen unter der chemifchen Einwirkung des Kalkhydrates auf die an der Oberfläche der Backfteine vorhandene, durch das Brennen aufgefchloffene Kiefelerde und Thonerde Kalkfllikate, welche wefentlich zur Erhöhung der Fettigkeit der Mörtelverbindung und der Dauerhaftigkeit derfelben beitragen⁵³). Diefer Vorgang kann fehl* lange andauern, wirkt aber fortdauernd auf Erhöhung der Fettigkeit. In demfelben liegt die Begründung für die innige Verbindung, welche zwifchen guten Backtteinen und gutem Kalkmörtel erzielt werden kann. Durch denfelben wird auch erklärlich, warum mit fchon einmal gebrauchten, wenn auch gut abgeputzten Backtteinen diefe innige Verbindung nicht mehr zu erreichen itt. Die Poren derfelben find fchon mit kohlenfaurem Kalk ausgefüllt, und die Oberflächen bieten nicht mehr die Bedingungen für die Bildung der Silikate.

Luftmörtel aus Fettkalk kann man, wie fchon erwähnt, nur bei trockener Lage des Mauerwerkes verwenden. Sind dauernde Feuchtigkeitsquellen vorhanden, fo find die hydraulifchen Mörtel, die Cement- und Kalk-Cement-Mörtel oder die Kalkmörtel mit hydraulifchen Zufchlägen (Puzzolanmörtel) zu benutzen. Die Cement- und Puzzolanmörtel haben zur Erhaltung ihrer Fettigkeit dauernd den Zutritt der Feuchtigkeit notwendig.

Gipsmörtel kann man nur im Trockenen zur Verwendung bringen. Er erhärtet fehr rafch (unter Volumvermehrung) und kann deshalb auch wie Cementmörtel zur Verwendung gelangen, wenn ein Setzen der Mauerkörper vermieden werden Toll ; immerhin itt diefe Verwendung aber wegen der Volumvermehrung eine bedenkliche. Infolge diefes rafchen Erhärtens itt der Gipsmörtel auch brauchbar, wenn Mauerwerk bei Froftwetter ausgeführt werden mufs. Dabei darf aber dem Gips nur das zur Erhärtung gerade notwendige Waffer zugefetzt werden. Viel verwendungsfähiger wird fcharf gebrannter Gips als Mauermörtel, wenn man ihm bis zur Hälfte feiner Menge Sand zufetzt.

Frifcher Cementmörtel kann fchon durch geringe Kälte zerftört werden. Auch die Kalkmörtel widerttehen dem rafchen Wechfel von FToft und Tauwetter nicht. Weniger nachteilig wirkt eine anhaltende mäfsige Kälte, befonders bei verfullten Grundmauern. Man will fogar beobachtet haben, dafs Mörtel, der bei andauernder Kälte feine Feuchtigkeit verloren hat, befonders feit geworden ilt. Um bei Froftwetter mit Kalkmörtel ficher mauern zu können, foll man ungelöfchten Kalk nur in geringen Mengen zu Mörtel bereiten, denfelben möglichlt fteif herftellen, die Ziegel und den Sand nur trocken und angewärmt verwenden und das Mauerwerk vor der Einwirkung von Feuchtigkeit oder Schnee fchützen. Die Durchführung diefer Mafsregeln dürfte für gewöhnlich nur im kleinen Mafsftabe möglich fein. Cementmörtel wird durch Zufatz von Kochfalz oder Soda weniger empfindlich gegen Kälte; auch Verwendung von warmem Waffer zum Anmachen ilt vorteilhaft⁵⁴).

25-

Das Mauern,

Das Legen der Backfteine im richtigen Verbände und das Verbinden derfelben

53) Siehe : Ziurek, O. A. Ueber Mörtel in baupolizeilicher, technifcher und chemifcher Beziehung. Zeitfchr. f. Bauw.

1861, S. 4i.

5±) Ueber das Mauern bei Froftwetter vergl. : Deutfche Bauz. 1880, S. 74; 1886, S. 501, 520, 536; 1887, S. 148; 1888, S. X12, 184, 203. — Baugwksztg. 1885, S. 35; 1886, S. 860, 880; 1897, S. 97. — Gefundh.-Ing. 1893, S. 357. —Deutfehes Baugwksbl. 1894, S. 517. — Building news, Bd. 54, S. 67. — Nouv. annales de la conftr. 1887, S. 148.

durch den Mörtel nennt man das Mauern. Da das Gelingen der Mörtelverbindung fchnelles Mauern vorausfetzt, fo ift die Güte des Ziegelmauerwerkes wefentlich von , der Gefchicklichkeit der betreffenden Maurer abhängig. Man findet daher in den Gegenden des vorhergehenden Backfteinbaues, wegen der gröfseren Uebung, befferes und dabei mit geringerem Zeitaufwand hergeftelltes Mauerwerk, als da, wo der Backflein mit den natürlichen Steinen in Wettbewerb fleht. Blockverband und namentlich Kreuzverband erfordern mehr Aufmerkfamkeit, als der Binderverband. Der letztere empfiehlt fich deshalb dann, wenn man nur weniger geübte Maurer an die Arbeit Hellen kann, befonders für 1 Stein ftarke Mauern⁵⁵).

26.

Hohlmauern.

Im vorhergehenden Bande (Art. 56, S. 51 [2. Aufl.: S. 52]) diefes »Handbuches« wurden als beabfichtigte Zwecke bei Ausführung von Hohlmauern die Herftellung ifolierender Luftfchichten und Material Verminderung angegeben. Namentlich das erftere ift häufig der Grund zur Wahl diefer Anordnungen. Die in den Mauern enthaltenen ruhenden Luftfchichten follen die umfchloffenen Räume dem Einflufs von aufserhalb flattfindenden Wärmeänderungen entziehen⁵⁰) oder die Ueberleitung des Schalles von einem Raume in einen benachbarten verhindern⁵⁷). Aufserdem verwendet man Hohlmauern oft als Umfaffimgsmauern von Gebäuden, um das Durchfchlagen von Feuchtigkeit zu verhüten. Das letztere ift fehr fchwierig zu erreichen und erfordert ganz befondere Vorfichtsmafsregeln. Man hat daher vor der Wahl der Konftruktion fich den hauptfächlich vorliegenden Zweck klar zu machen. Gewöhnlich liegt für Um-faffungsmauern das Bedürfnis vor, das Durchfchlagen von Feuchtigkeit zu verhindern. Erreicht man diefe Abficht, fo kann man bis zu einem gewiffen Grade auch mit die Sicherung vor dem Eindringen der Kälte erzielen, wogegen eine warm haltende Mauer nicht immer gleichzeitig auch als eine trocken haltende konfiruiert zu fein braucht, da hierfür befondere Schutzvorkehrungen an der Aufsenfeite angebracht werden können. Wir werden uns daher nur kurz mit den Vorkehrungen bei Hohlmauern zu befchäftigen haben, die ein Trockenhalten bezwecken, und zwar gegen Schlagregen, der bekanntlich befonders die fog. Wetterfeiten der Gebäude trifft.

Die Schutzmafsregeln gegen Feuchtigkeiten aller Art werden in Kap. 12 befprochen werden, wo auch auf die Hohlmauern zurückzukommen fein wird.

Vorbedingung für das Trockenhalten ift die Wahl eines Ziegelmaterials für den äufseren Teil der Mauer, welches felbft genügend undurchdringlich ift. Es darf alfo nur wenig porenhaltig fein und mufs eine angefinterte Oberfläche haben, was beides durch fcharfen Brand erreicht wird. Ebenfo mufs aber auch der Fugenmörtel wafferdicht fein, weshalb fich für diefen Zweck ein guter hydraulifcher Mörtel empfiehlt. Da nun zweckentfprechende Materialien nicht immer in ausreichender Güte zur Verfügung flehen, die Ausführung oft mangelhaft erfolgt und die Erfahrung gezeigt hat, dafs fchwache Mauern von ganz gutem Material doch gegen einen kräftigen Schlagregen nicht genügen, fo mufs weiter gefordert werden, dafs Feuchtigkeit, welche durch den äufseren Teil der Mauer gedrungen ift, nicht auf die innere Wand übergeleitet werde. Deshalb follte die Luftfchicht durch die ganze Länge und Höhe der Wand ununterbrochen durchgeführt werden. Die Rückficht auf Standfeftigkeit der Mauer erfordert nun aber wenigftens eine Verbindung beider

⁵⁵)    Ueber die Art des Mauerns felbft und die dabei zu beachtenden Regeln vergl. die i. Auflage diefes Heftes (Art. 25, S. 38).

⁵⁶)    Die Er fch wer ueg des Wärmedurchganges durch Hohlmauern aus Backfteinen ift übrigens nicht fehr erheblich, wie in Teil III, Band 4 (Art. 62, S. 54 [2. Aufl.: Art. 112, S. 107]) diefes »Handbuches« nachgewiefen wird. — Vergl. auch: Deutfche Bauz. 1897, S. 619.

51) Es ift jedoch fehr fraglich, ob diefe Abficht erreicht wird, da die Luft die Schallwellen fehr leicht fortleitet.

Hälften durch eine Anzahl von Bindern oder Klammern. Diefe dürfen daher felbft nicht zu Feuchtigkeitsleitern werden; fie müffen alfo ebenfalls von dichtem Material fein oder befonders gefchützt werden. Sie follten aber auch eine Form erhalten, die ein Ablagern des beim Mauern herabfallenden Mörtels unfchädlich macht oder verhindert. Diefer herabgefallene Mörtel ift nämlich häufig die nicht immer erkannte Urfache der Ueberleitung der Feuchtigkeit. Befondere Sorgfalt ift auf die Kon-ftruktion der Laibungen der Oefifnungen zu verwenden, da an diefen Stellen zumeift volle Mauerkörper ohne Hohlräume gebildet werden müffen.

Sehr verfchieden find die Anfichten über die dem äufseren Mauerteile zu gebende Dicke. Vielfach wird verlangt, denfelben immer mindeftens 1 Stein ftark zu machen, fo dafs bei der vielfach verwendeten Gefamtmauerftärke von 1 x/2 Stein für den inneren Teil nur ^ Stein übrig bleibt. Dies ift für Wände, welche zugleich als Tragmauern von Balkenlagen zu dienen haben, zu wenig, namentlich wenn, wie dies aus angegebenen Gründen verlangt werden mufs, der Hohlraum in der ganzen Höhe der Frontmauern durchlaufen foli, alfo eine Anzahl von durchbindenden Schichten unter der Balkengleiche vermieden werden müffen. Andererfeits wird angeführt, dafs eine x/2 Stein ftarke Wand gewöhnlich forgfältiger gemauert werde, als eine 1 Stein ftarke, und daher ebenfo viel Wert für die Trockenhaltung befitze, als letztere. Für Hohlmauern, welche Gebälke zu tragen haben, wird es fich daher empfehlen, den inneren Teil 1 Stein ftark zu machen, wenn dadurch auch für den äufseren Teil nur ¹/2 Stein übrig bleibt. Bei dickeren Mauern ift es aber zweifellos richtiger, den äufseren Teil ftärker als ¹II2 Stein zu ljalten; denn es ift zu beachten, dafs diefe geringere Dicke bei einer Höhe von mehreren Stockwerken ebenfalls zu Bedenken in Bezug auf Standficherheit Veranlaffung gibt und aufserdem der architektonifchen Ausbildung der Faffaden Schwierigkeiten bereitet. Eine ¹/2 Stein ftarke Mauer kann auch gegen Durchfchlagen der Näffe ohne befondere Schutzvorkehrungen keine Sicherheit bieten. Erwähnung finde hier noch der Einwand gegen ftärkere Aufsenmauern, dafs diefe mehr Feuchtigkeit in fich auffpeichern, als 1/2 Stein ftarke. Sicher ift aber auch, dafs eine gut ausgeführte ftarke Mauer weniger Feuchtigkeit bis zur ifolierenden Luftfchicht dringen laßen wird, als eine fchwache. Für nicht Balken tragende Mauern empfiehlt es fich daher, den inneren Teil nur ^2 Stein ftark zu machen, wo nicht konftruktive Bedenken dagegen vorliegen. Damit ift der Vorteil verbunden, dafs die ifolierende Luftfchicht rafch durchwärmt wird und dadurch die Warmhaltung fördert.

In der Regel wird der Hohlraum x/r Steinlänge (6 bis 7cm) breit gehalten. Diefer Zwifchenraum ift ungenügend, wenn der äufsere ^Vandteil Feuchtigkeit durchläfst. Die Luft in demfelben wird bald mit Feuchtigkeit gefättigt werden und diefe der inneren Wandhälfte mitteilen. Die eingefchloffene feuchte Luft wird aufserdem dumpfig, was fich ebenfalls in den umfchloffenen Räumen mit der Zeit bemerklich machen mufs. Es ift daher angezeigt, die Hohlräume im allgemeinen breiter als x/4 Steinlänge (etwa x/2 Stein) zu halten und diefelben durch geeignete Oeffnungen zu lüften, was bei weiteren Zwifchenräumen leichter zu bewerkftelligen ift, als bei engen. Durch diefe Lüftung geht allerdings der Vorteil der Warmhaltung verloren, was aber gegen den Vorteil in gefundheitlicher Beziehung und in der gewährten Sicherung der Dauerhaftigkeit der auf dem inneren Wandteil auflagernden Balken weniger befagen will. Auch ift zu beachten, dafs in Hohlräumen von einiger Höhe abkühlende Luftftrömungen entliehen werden, welche die be-

abfichtigte fchlechtere Wärmeleitung ebenfalls beeinträchtigen und die Bildung von fchädlichem Schwitzwaffer begünftigen.

Die Meinungen über den Wert der Hohlmauern gehen zur Zeit aufserordent-lich auseinander⁵⁸). Wir verzichten daher hier auf eine Befprechung der verfchieden-artigen Konflruktionen derfelben ⁵⁹).

27.

Mauern

aus

Hohlfteinen.

28.

Mauern

aus

porigen Steinen.

Ohne Schwierigkeiten laffen fich Mauern mit Hohlräumen mit Hilfe von Hohl-fteinen ⁶⁰) herftellen.

Diefelben werden in der Regel in der Geftalt und in den Mafsen der gewöhnlichen Backfteine, bezw. Verblendfteine gebrannt, weshalb he ohne alle Schwierigkeiten mit diefen in Verband gebracht werden können. Aufser diefen find in den verfchiedenen Ländern, namentlich in England, aber auch in Deutfchland, fehr ver-fchiedenartige Formen der Hohlfteine in Anwendung gebracht worden, deren Befprechung aber hier zu weit führen würde. Erwähnung verdient, dafs vielfach empfohlen wird, die Hohlfteine gröfser als das Normalformat herzuftellen, weil fie dann bei gleicher Tragfähigkeit in der Herftellung billiger würden. Weiter ift darauf aufmerkfam zu machen, dafs Hohlfteine mit lotrechten Durchlochungen viel Mörtel fchlucken und ein ftärkeres Setzen des Mauerwerkes veranlaßen, weil fich der Mörtel in die Höhlungen hineindrückt. Man foll diefe Durchlochungen daher rund und höchftens 1¹j‘j cm im Durchmeffer halten.

Eingehender wird die gewöhnliche Form der Hohlfteine in Art. 38 behandelt werden, weil fie mit der der Verblendfteine übereinftimmt. Bemerkt mag hier nur fein, dafs man drei Sorten, zur Herftellung regelrechter Verbände gebraucht: Läufer, Binder und Eckfteine. Teilftücke laffen fich zwar durch Behauen herftellen; zweck-mäfsiger ift es aber immer, folche aus der Ziegelei mit zu beziehen. Infolge der Höhlungen brennen die Hohlfteine gleichmäfsiger und fchärfer durch als Vollfteine, die in derfelben Hitze gebrannt werden, find daher fefter und auch weniger porig, als diefe, nehmen alfo auch weniger Waffer auf; fie find auch fchlechtere Wärmeleiter, als Vollfteine. Dagegen find fie weniger feft, als ebenfo fcharf gebrannte Vollfteine, haben jedoch durchfchnittlich die Druckfeftigkeit mittelguter Backfteine. Da fie etwas teurer find, als gewöhnliche Hintermauerungslteine, fo verwendet man fie in der Regel nur zur äufseren Verkleidung der Mauern, bei Mauern aus natürlichen Steinen wohl auch zur inneren Verblendung derfelben. Ferner benutzt man fie zur Ausführung von Wänden, die ein geringeres Gewicht haben follen oder zu denjenigen Zwecken, welchen Hohlmauern dienen follen. Der Erfolg ift jedoch, wie bei den letzteren, fehr fraglich, da die kleinen Hohlräume der Feuchtigkeit-, Wärme- und Schallubertragung kein wefentliches Hindernis bieten können und diefe durch die Wandungen der Steine und die Mörtelfugen ftattfinden wird⁶¹).

An Stelle der Hohlfteine werden häufig die porigen Steine mit Vorteil angewendet⁶²). Sie find fehr leicht⁶³), haben aber geringe Druckfeftigkeit⁶⁴) und

®s) Vergl. : Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 98, 178, 261, 316, 359, 554, 630.

⁵⁹)    Ausführlich wurden fie in der 1. Auflage diefes Heftes (S. 42—45) befprochen.

⁶⁰)    Siehe über diefelben Teil I, Band 1, erfte Hälfte (Art. 18, S. 73 [2. Aufl. : Art. 37, S. 95]) diefes »Handbuches«. ®1) Vergl. hierüber: Deutfche Bauz. 1897, S. 437.

⁶²) Siehe über diefelben Teil I, Band 1, erfte Hälfte (Art. 17, S. 73 [2. Auf!.: Art. 36, S. 93]) diefes »Hand

buches« .

⁶³) Die porigen Steine im deutfchen Normalformat aus den Greppiner Werken, Aktiengefellfchaft für Baubedarf und Braunkohlen (vorm. C. Aug. Stange) wiegen 2,27 kS; die porigen Lochfteine von da, mit 2 Längslöchern von 30mtn Durch-

meffer, 1,7 k?.

Nach Böhme (Die Fettigkeit der Baumaterialien. Berlin 1876. S. 32) beträgt die Druckfeftigkeit von porigen Steinen 52,7@ bis 110,4kg für 1 qcm₎ bei 10-facher Sicherheit die zuläffige Beanfpruchung von 3,g bis 7,5für 11cm. Nach dem-

4i

dürfen den Einflüffen der Feuchtigkeit nicht ausgefetzt werden. Eine für manche Zwecke fehl* wertvolle Eigenfchaft ift ihre grofse Porofitätü5). Vermöge derfelben find fie fchlechte Wärmeleiter und begtinftigen wegen ihrer bedeutenden Luft-durchläffigkeit aufserordentlich die für die Gefundheit der Bewohner fo wertvoll erachtete zufällige Lüftung cfer Räume, wenn diefe nicht auf künftlichem Wege be-fchafft worden ift.

Nach Wolpert⁶⁶) ilt eine belangreiche Luftverbefferung und Lufterneuerung vermöge der Diffufion der Gafe und des unmittelbaren Luftdurchganges durch die Wände von folgenden Bedingungen abhängig: nicht zu grofse Dicke der Mauern, poriges Material, Wärme und Trockenheit der Wände; grofse Wärme-ûnterlchiede und nicht zu grofse Feuchtigkeit der zu wechfelnden Luftmaffen ; heftige Luftflrömungen, Winde; freie Lage gegen die Richtung des Windes. Da diefe Bedingungen nicht immer genügend, häufig gar nicht erfüllt find, fo wird man die Luftdurchläfligkeit der Wände als Urfache der hinreichenden Luftverbefferung im allgemeinen nicht betrachten dürfen, wenigftens nicht bei der üblichen Bauweife. (Vergl. hierüber auch Teil III, Band 4 [Abt. IV, Abfchn. 4, B, Kap. 2, d, 1: Zufällige Lüftung] diefes »Handbuches«.)

Zweifellos ift es aber, dafs fich mit Hilfe der porigen Ziegel die erwähnten konftruktiven Bedingungen erreichen laffen, wenigftens für Wohnhäufer von geringer Stockwerkszahl, bei denen die Belaftung der Steine im Erdgefchofs niemals die zuläffigen Grenzen überfteigen wird. Die ausgedehntere Anwendung der porigen Steine würde demnach in gefundheitlicher Hinficht als ein Fortfehritt bezeichnet werden können, wenn man auch nicht an diefelben die übertriebenen Hoffnungen von Meinerj'⁶⁷) knüpfen darf, da ein Einflufs auf die nicht konftruktiven Bedingungen für die Wirkfamkeit der zuläffigen Lüftung durch die Wände ausgefchloffen ift.

Die durch Brennen des mit verbrennlichen Stoffen gemifchten Thones erzeugten porigen Steine erleiden unter Einflufs der Feuchtigkeit der Dauerhaftigkeit fchäd-liche Zerfetzungen; fie dürfen daher auch nicht zur äufseren Verkleidung von Um-faffungsmauern benutzt werden, wenn man fie nicht gegen die Feuchtigkeit fchützt. Dies kann, ohne der Luftdurchläffigkeit grofsen Eintrag zu thun, durch einige der in Kap. 12 zu befprechenden Behänge gefchehen. Kalkmörtelputz ift hierzu nicht geeignet, weil er die Feuchtigkeit durchläfst. Ift die Anwendung eines folchen Behanges aus architektonifchen Rückfichten nicht zuläffig, fo mufs man eben einen dichten Stein zur Herftellung der äufseren Bekleidung verwenden.

Die mit Hilfe von Infuforienerde hergeftellten porigen Steine⁶⁸) find jedenfalls widerftandsfähig gegen Feuchtigkeit; fie können aber wegen der noch feltenen Ausnutzung der Infuforienerde nicht in Betracht kommen. Auch die Herftellung der oben befprochenen porigen Steine ift an die Orte gefeffelt, wo die Befchaffung der dem Thone zuzumifchenden brennbaren Stoffe nicht befondere Koften verurfacht.

b) Mauern aus ungebrannten künftlichen Steinen.

29.

Allgemeines.

Aufser den Backfteinen kommen vielerlei andere kiinftliche, nicht durch Brennen von Ziegelerde erzeugte künftliche Steine zur Anwendung, die hier infofern Beriick-ftchtigung finden föllen, als fie in gleicher oder ähnlicher Grofse, wie die der Backfteine, zur Herftellung von Mauern benutzt werden. Die Anfertigung folcher Steine ift teils eine feit uralten Zeiten bekannte, wie die der Lehmfteine und Lehmpatzen ; teils ift fie aus dem Beftreben hervorgegangen, billigere Steine durch die

felben (Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 556) beträgt die mittlere Feftigkeit von porigen Vollfteinen 1841w, von porigen Lochfteinen 84kg. Ueber die Druckfeftigkeit von Mauerwerkskörpern aus potigen Steinen fxehe den vorhergehenden Band (Art. 91, S. 75 [2. Aufl. : S. 77]) diefes »Handbuches«.

⁶⁵)    Siehe hierüber Teil I, Band 1, erfte Hälfte (Art. 28, S. 90 [2. Aufl.: Art. 21, S. 81]) diefes »Handbuches«.

⁶⁶)    Theorie und Praxis der Ventilation und Heizung. Braunfchweig 1880. S. 334.

61) Siehe: Meiner», H. Das ftädtifche Wohnhaus der Zukunft. Stuttgart 1879. S. 74 u. ff.

68) Vergl. : Heüsinger v. Waldegg, E. Die Ziegelfabrikation. 3. Aufl. Leipzig 1876. S. 238.

Erfparnis des Brennens zu befchaffen, wie bei den Kalkfandziegeln und den Kunft-fandfteinen. Teils follen fie Erfatz bieten für einen nicht vorhandenen, zum Brennen geeigneten Thon; teils will man andere billige, anders nicht ausreichend verwertbare Rohftofife ausnutzen; teils hat man die Abficht, fie mit befonderen Eigen-fchaften, wie Leichtigkeit, geringe Wärme- und Schallfeitungsfähigkeit, auszuftatten, wie fie in fo hohem Grade bei Backfteinen nicht erreichbar lind ; teils ift auch nur Erfindungsluft dabei im Spiele. Zumeift haben daher diefe künftlichen Steine mehr nur örtliche Bedeutung; doch geftatten manche wegen ihres geringen Gewichtes auch weitere Verfendung, wie die rheinifchen Schwemmfteine und die Korkfteine. Bei der grofsen Zahl, die namentlich in den letzten Jahren durch Neuerfindungen vermehrt worden ift, können hier nur die bekannteften oder durch befondere Eigen-fchaften hervorragenden Berückfichtigung finden und dies auch nur infoweit, als eine Ergänzung des in Teil I, Band i, erfte Hälfte ('S. 78 [2. Auf!.: S. iooj) Mitgeteilten wünfchenswert erfcheint.

Die Lehmfteine oder Luftziegel find wohl das ältefte künftliche Baumaterial ode/Luftziegel, überhaupt, haben aber heute in Kulturländern nur noch Bedeutung für landwirt-fchaftliche Bauten. Sie werden genau wie zu brennende Ziegel hergeftellt, aber länger an der Luft getrocknet. Sie fchwinden dabei um J'20. Sandigem Lehm foll man beim Einftampfen 4 bis 6 Prozent gelöfchten Kalk zufetzen, um den Steinen gröfsere Fertigkeit und Wafferbeftändigkeit zu geben. Unvollkommen getrocknete Steine geben naffe und fich fenkende Wände. Nach Engel°⁹) werden fie in zwei Gröfsen hergeftellt: 30 x 14 x 8 bis 10

26 x 12,5 x 8cm, wobei fie 4,o bis 4,5 kS wiegen. Sie leiften der Näffe keinen Widerftand und können daher nur im Inneren der Gebäude Verwendung finden oder da im Aeufseren, wo fie durch hohe Sockelmauern, weit überhängende Dächer und Putzüberzug oder eine andere Verkleidung gefchützt find. Gewöhnlich wird ein Lehmputz auf ihnen angebracht. Der beffer fchützende Kalkputz haftet nur, nachdem ein forgfältiger Anftrich der Wände mit heifsem Teer vorausgegangen ift⁷⁰) oder andere in Kap. 4 zu befprechende Anordnungen getroffen worden find. Die Lehmfteine werden mit Lehmmörtel vermauert, dürfen aber dabei nicht angenäfst werden. Verwendet man fie in Verband mit gebrannten Backfteinen, die dann die äufsere fchützende Bekleidung zu bilden haben, fo miiffen fie felbftredend in F'orm und Gröfse der letzteren angefertigt werden. Da Verblendung und Kern derartiger Mauern fich fehr verfchieden fetzen, find fie fehr wenig empfehlenswert; jedenfalls follte man fie nur einftöckig ausführen. Zweckmäfsig ift es, die Mauern unter den Balkenlagen mit Schichten aus gebrannten Steinen in Kalkmörtel abzu-fchliefsen ⁷¹).

Aebnliche Mängel wie die Lehmfteine haben die fog. Lehmpatzen ; fie erfordern deshalb auch diefelben Schutzmafsregeln gegen P'euchtigkeit. Sie werden aus mit Waffer erweichtem Lehm mit Zufatz von 10 bis 20 Prozent geeigneten Pflanzenteilen hergeftellt, wodurch das fchnelle und gleichmäfsige Trocknen begiinftigt, jedoch die Fertigkeit vermindert wird. An ihnen haftet der Putz beffer, als an Luftfteinen ; durch den Gehalt an Pflanzenteilen wird aber das Auffaugen der

3°-

3i-

Lehmpatzen.

cm

wobei fie 5 bis 7 kS fchwer find, und

⁶⁹)    Siehe: Engel, F. Die Bauausführung. Berlin 1881. S.

⁷⁰)    Siehe: Der Bau landwirtfchaftlicher Gebäude mit ungebrannten und an der Luft getrockneten Lehmziegeln. Bau-gvvksztg. 1885, S. 200.

U) Ueber den Bau mit Lehmfteinen finden fich ausführliche Mitteilungen in HaarmannL Zeitfchr. f. Bauhdw. 1858, S. 33; 1866, S. 193.

70.

Kalkfandziegel.

Feuchtigkeit befördert. Nach Engel¹²) fertigt man fie in grofsem und kleinem Format: 39 x 20 x 16cm mit 18,5 ks Gewicht und 37 x 15 x 16cm mit 9,o bis 9,5 kg Gewicht an.

Ebenfalls hauptfächlich für landwirtfchaftliche Bauten beftimmt, jedoch bei weitem wertvoller, als Lehmfteine und Lehmpatzen, find die Kalkfandziegel (vergl. Teil I, Bd. i, erfte Hälfte [Art. 64, S. 125; 2. Aufl.: Art. 97, S. 141] diefes »Handbuches«). Sie find billig, dauerhaft und leicht anzufertigen. Gewöhnlich werden fie am Ort des Baues hergeftellt und follen 40- bis 50 Prozent Erfparnis gegen gebrannte Backfleine ergeben⁷³). Man kann fie zu allen Arten von Mauern verwenden, nur nicht zu Feuermauern, weil fie der Glühhitze nicht widerftehen. Vorfpringende, ftark durchfeuchtete Mauerteile zerfrieren; dagegen follen die ebenen Mauerflächen durch den Froft nicht befchädigt werden können. Empfohlen wird jedoch, fie der Erdfeuchtigkeit durch Bruchfteinfockel zu entziehen. Sie laffen fleh nicht gut zuhauen, weshalb man die erforderlichen Teilfteine befonders formen mufs. Nach Böhme beträgt die zuläffige Belaftung von Kalkfandziegeln (28cm lang, 13cm breit, 8cm flark aus 8 Teilen Sand und 1 Teil Kalk) Bernhardt s in Eilenburg, durch welchen diefelben namentlich eingeführt und verbreitet worden find, 4,2 kg für 1 qcm bei 1 o-facher Sicherheit ; fie find indeffen fpröde und vertragen daher nicht Schlag und Stofs ⁷⁴). Eine Erfparnis wird beim Bau mit Kalkfandziegeln aufser durch die billige Herftellung noch dadurch möglich, dafs fie keines Putzüberzuges bedürfen. Auch im Inneren kann man genügend glatte Wandflächen durch einfaches Verreiben der Fugen und Kalkanftrich erzielen.

Verwandt mit den Kalkfandziegeln find die aufserordentlich zahlreichen »Kunft-fteine«, die unter den verfchiedenften Namen gehen, in der Hauptfache aber aus Sand oder Steinbrocken oder wohl auch Strafsenftaub unter Zufatz von hydraulifchem Kalk, Gips oder irgend einem Cement und oft noch anderen Zumengungen, wie Wafferglas, Harzen u. f. w. hergeftellt werden. Sie haben bei Böhme's Unter-fuchungen⁷⁵) zum Teile beträchtliche Feftigkeitszahlen ergeben. Mitteilungen über derartige Steine finden fleh u. a. in den unten angegebenen Quellen⁷⁶).

Sehr viel Anerkennung haben fleh die aus gekörnter (granulierter) Hochofen-fchlacke und gelöfchtem Kalk in grofsen Mengen gewonnenen Schlackenfteine erworben. Sie werden im Normalformat hergeftellt, haben einen feinen, lichtgrauen Farbton, find wetterbeftändig und verbinden fleh mit dem Kalkmörtel, wenn diefem Schlackenfand beigemengt wird, zu einer monolithen Maffe, deren Fettigkeit mit der Zeit zunimmt. Das Mauerwerk aus Schlackenfteinen trocknet rafch aus, hält warm und trocken, wobei vorausgefetzt wird, dafs die Steine vor der Anwendung 6 Monate Zeit zum Austrocknen gehabt haben. Die zuläffige Belaftung der Steine

12) A. a. O. — Vergl. auch Teil I, Bd. i, erfte Hälfte (Art. 16 , S. 72 [2. Aufl.: Art. 35, S. 93]) diefes »Hand-

1³)    Siehe: Heusinger v. Waldegg, E. Die Kalk- und Cementfabrikation. 3. Aufl. Leipzig 1875. S. 195.

14)    Siehe: Böhme. Die Feftigkeit der Baumaterialien. Berlin 1876. S. 12.

15)    Siehe a. a. O., S. 28—32; — ferner: Mittheilungen aus den kgl. technifchen Verfuchsanftalten zu Berlin 1891, S. 151—239; 1894, S. 236—293.

16)    Gottgetreu, R. Phyfifche und chemifche Befchaffenheit der Baumaterialien. 3. Aufl. Berlin 1880. Bd. I, S. 399 u. ff. — Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1879, S. 211. — Baugwksztg. 1880, S. 374; 1881, S. 626. — Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 215. — Deutfche Bauz. 1881, S. 199; 1884, S. 6o. — Thonind.-Ztg. 1892, Nr. 48. — Heusinger v. Waldegg, E. Die Kalk- und Cementfabrikation. 3. Aufl. Leipzig 1875. S. 210 u. ff. — Eine fehr grofse Zahl von künftlichen Steinen find befprochen in: Feichtinger, G. Die chemifche Technologie der Mörtelmaterialien. Braunfchweig 1885. S. 416 u. ff. — Ueber Kunftfteine aus Beton fiehe : Zeitfchr. f. Bauk. 1881, S. 544. — Ueber künftliche Sandfteine der Sandfteingiefserei »Ifchyrota« fiehe: Deutfche« Baugwksbl. 1887, S. 476. — Baugwksztg. 1887, S. 1014. — Ueber Kunftftein aus Kalkfteinabfällen fiehe: Baumaterialienkunde, Jahrg. 1, S. 10.

33-

Kunftfteine

34-

Sch 1 ackenfteine.

buckes« .

35-

Bimsfandfteine.

36.

Korkfteine.

beträgt nach Böhne¹¹) bei io-facher Sicherheit 4,5 bis 9,o für 1 qcm. Sonach find die Schlackenfteine ebenfo verwendungsfähig wie die Backfteine, zeichnen fich jedoch vor den gewöhnlichen Backfteinen durch fehr grofse Luftdurchläffigkeit aus. Sie zählen nach Lang¹⁸) zu den porigften Bauftoffen und müflen daher wegen ihrer fonftigen guten Eigenfchaften den porigen Backfteinen weit vorgezogen werden⁷⁹). Auch gröfsere Bauftücke und Gelimfe werden aus granulierter Hochofenfchlacke hergeftellt. Durch Abwafchen mit verdünnter Schwefelfäure läfst fich die Farbe etwas verändern.

Noch poriger, wie die Schlackenfteine, aber -von weit geringerem Gewichte, dabei allerdings auch von geringerer Druckfeftigkeit find die Bimsfandfteine, auch rheinifche Schwemmfteine oder Tufffteine genannt. (Vergl. Teil I, Bd. 1, erfte Hälfte [Art. 81, S. 135; 2. Aufl.: Art. ior, S. 142] diefes »Handbuches«.) Sie find befon-ders für das Aufführen von leichten Wänden im Inneren der Gebäude geeignet; doch werden fie vielfach auch zur Herftellung von Aufsenmauern benutzt, obgleich ihre Wetterbeftändigkeit anzuzweifeln ift. Bewährt haben fie fich in befonders geformten Stücken bei Errichtung von ruffifchen Schornfteinröhren.

Nach einem dem preufsifchen Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten von Neumann, Schnitzler und Zweck erftatteten kommiffarifchen Gutachten vom 5. Mai 1879 war zu diefer Zeit ein endgültiges Urteil über die Brauchbarkeit der Bimsfandfteinerzeugniffe noch nicht abzugeben, da Erfahrungen und Verfuche über die Steine noch nicht genügend Vorlagen; doch wurde erklärt, dafs fie ein höchft beachtens- und fchätzenswertes Baumaterial bilden, wenn auf ihre Herftellung ausreichende Sorgfalt verwendet wird.

Dafs letzteres notwendig ift, beweifen Erfahrungen, die mit wahrfcheinlich mangelhaft angefertigten Steinen nach unten genannter Quelle⁸⁰) gemacht worden find. Nach derfelben zerfetzten fich auf Bimsfandftein wänden, auch auf verputzten Flächen, die Anftrichfarben, namentlich an folchen Stellen, an denen fich die am meiften verwitterten und lockeren Steine befanden. Als Abhilfemittel werden Tränken der Steine und Fugen mit heifsem Teer, nachheriger Bewurf mit fcharfem Kiesfand und Verputz nach vollftändigem Abtrocknen des Teers empfohlen. Die Steine follen dadurch auch in Aufsenwänden dauerhafter werden. Zu beachten ift aber, dafs dadurch ein Vorteil derfelben, die Luftdurchläffigkeit, verloren geht.

Die leichterten bis jetzt bekannten Baufteine find die von Grünzweig & Hartmann in Ludwigshafen am Rhein hergeftellten Korkfteine⁸¹). Diefelben beftehen in der Hauptfache aus durch Kalk verbundenem, zerkleinertem Korkholz und erhalten die Gröfse der deutfchen Normalbackfteine oder die Form von Platten von 4 cm Dicke, 30 cm Länge und 25 cm Breite, werden jedoch auch in anderen Gröfsen und Formen hergeftellt. Ein Stein im Normalziegelformat wiegt etwa 500 g; das Einheitsgewicht ift durchfchnittlich 0,3.

Neben dem geringen Gewichte ift die wertvollfte Eigenfchaft die geringe Wärmeleitungsfähigkeit. Diefe foll geringer, als die aller anderen, zu ähnlichen Zwecken verwendbaren Bauftoffe fein⁸²).

'*) Siehe: Böhme. Die Fertigkeit der Baumaterialien. Berlin 1876. S. 13, 28, 29.

’s) Siehe: Lang, C. Ueber natürliche Ventilation und die Porofität der Baumaterialien. Stuttgart 1877. S. 83.

~⁹) Nach der Baugwksztg. 1885, S. 275 follen mit der fteigenden Nachfrage die Schlackenfteine leider fchlechter hergeftellt worden fein, fo dafs fie z. B. in der Gegend von Osnabrück nicht mehr gekauft wurden und deshalb dort nicht mehr angefertigt werden.

⁸⁰) Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1877, S. 138.

S1) D. R.-P. Nr. 13 107.

s-) Vergl. die Mitteilungen über die bezüglichen Verfuche Grünzweigs in: Gefundh.-Ing.,1886, S. 506, 538 — fowie in: Deutfche Bauz. 1885, S. 330.

Sie reifsen und verziehen fich nicht in der Wärme und follen bis zu 180 Grad C. Hitze vertragen, auch nicht feuergefährlich fein, da fie wohl durch Feuer zerftört werden, dasfelbe aber nicht weiter leiten.

Sie find der Fäulnis nicht unterworfen, find aber gegen Näfle zu fchützen. Durch einen guten Putzüberzug follen fie jedoch gegen die Einwirkungen der Witterung genügend gefchützt fein. Um fie gegen Näfle widerftandsfähiger zu machen, tränkt man fie mit Teer oder überzieht fie mit einer Pechfchicht.

Ihre Druckfeftigkeit beträgt im Mittel 2,8 kg für läcm83).

Die Steine lallen fich mit dem fcharfen Maurerhammer behauen ; man kann fie befchneiden und zerfägen, mit Nägeln und Schrauben befeftigen. Sie werden mit Kalkmörtel, dem Gips zugefetzt ift, oder auch in Gipsmörtel vermauert. Für feuchte Lage, wie beim Eiskellerbau, bei dem die befonders hergerichteten Korkfteine fehr vielfach Verwendung finden, benutzt man als Bindemittel Pech oder Cement.

Nach den gefchilderten Eigenfchaften find die Korkfteine insbefondere zur Her-ftellung leichter Wände und zur Bildung fchlecht wärmeleitender Umfaffungen, welche keinen erheblichen Drücken oder Witterungseinflüffen unterworfen find, brauchbar.

c) Backfteinrohbau.

37-

Allgemeines.

Will man die Aufsenflächen von Gebäuden in Backfteinrohbau herftellen, fo müffen die dazu zu verwendenden Steine vor allem wdtterungsbeftändig fein. Hierzu ift nicht nur eine gewiffe Dichtigkeit der Stirnflächen erforderlich; fondera die Steine dürfen auch keine Gemengteile enthalten, welche unter dem Einfluffe der P'euchtigkeit eine Zerftörung herbeiführen. Dasfelbe gilt auch vom Mörtel, welcher fonft ganz geeigneten Steinen fchädliche Stoffe zuführen kann; hiervon wird weiter in Art. 55 die Rede fein. Bei der Kleinheit der Steine würde durch ungleich-mäfsige Färbung derfelben eine fehr unruhige Wirkung der Wandflächen fich ergeben. Auch wünfch.t man für einen Rohbau einen fchönen, klaren P'arbton der Steine und eine gewiffe Glätte der Stirnflächen, damit derfelbe für die Dauer erhalten bleibe und nicht durch fich feftfetzenden Staub und Flechten gefchädigt werde. Weiter mufs man zur Erzielung eines guten Ausfehens fcharfe, unbefchädigte Kanten, genau gleiche Gröfse und ebene Stirnen der Steine verlangen. Alle diefe Eigenfchaften vereinigt findet man bei den gewöhnlichen Backfteinen nicht, auch wenn man die beften forgfältig ausfucht. Früher hat man fich wohl hiermit begnügt und vor allem auf die Dauerhaftigkeit gefehen. Heute {feilt man aber in der Regel höhere An-fprüche an den Bauftoff und ift hierdurch dazu gekommen, für die Herftellung der Wandflächen befonders gute Steine, die fog. Verblender, anzufertigen. Diefe find nun fehr fchwierig ganz vollkommen herzuftellen ; fie find daher entfprechend teurer als gewöhnliche Steine, und es ift deshalb nicht zu verwundern, dafs man öfters auch mifslungene Verblendungen findet. Wegen der Schwierigkeit, die Verblender ganz gleichmäfsig gut herzuftellen, kommen durch Ausfuchen gefchaffene verfchiedene Sorten derfelben in den Handel, und dadurch ift die Möglichkeit geboten, je nach den zur Verfügung flehenden Mitteln mehr oder weniger gute Verblendungen herzuftellen. Auch bei den beften Blendfteinen find kleine Schwankungen in der Farbe

8*) Nach: Centrglbl. d. Bauverw. 1884, S. 23g. — Nur l,g bis 1,9kg Druckfeftigkeit befitzen die Korkfteine nach der Rigafchen Ind.-Ztg. 1882, wo fie überhaupt nicht günftig beurteilt werden.

38.

Form

und Gröfse der Verblendfteine.

meffen, unter Annahme einer gleichmäfsigen Fugen-

mm

nicht zu vermeiden; deshalb mag hier die Bemerkung Platz finden, dafs Ruhe in die auch durch die vielen Fugen zerriffenen Flächen nur durch Einführung eines regelmäfsigen Verbandmufters und gleichmäfsige Fugendicke gebracht werden kann. Dagegen ift durch abfichtlich verfchiedene Färbung der Steine mehr als mit natür liehen Steinen die Möglichkeit zur polychromen Ausftattung der Architektur vorhanden. Mit den Verblendfteinen werden zwar zumeift nur ebene Wandflächen her-geftellt; doch laffen fich mit denfelben leicht reichere und kräftigere Wirkungen durch vor- und rückfpringende Schichten oder Umrahmungen von vertieft liegenden Wandfeldern oder dergl. Anordnungen erzielen.

Einen vollftändigen Backfteinrohbau erhält man erft, wenn nicht blofs die Wandflächen, fondera auch die Strukturteile, wie Gefirnfe, Umrahmungen von Oeff-nungen u. f. w. aus gebranntem Thon hergeftellt werden. Dies gefchieht mit Hilfe befonders geformter Steine, der Formfteine, die in ihrer Gröfse nicht wefentlich von den Verblendfteinen abweichen, oder mit Hilfe häufig gröfserer, dann meift hohl gebrannter und oft mit vorfpringenden Verzierungen verfehener Stücke, der Terracotten. Diefe Teile der Backfteinrohbauten werden in den betreffenden Kapiteln behandelt werden, während hier hauptfächlich von den eigentlichen Ver-. blendungen und den zum konftruktiven Abfchlufs von Wandteilen und gewillen befonderen Wänden notwendigen Formftiicken die Rede fein foll.

Die Verblendfteine werden mit der Hand als Klopf- oder Prefsfteine (mit Mafchinen nachgeprefst) und als die noch befferen Oel- oder Schneidefteine hergeftellt. Diefe Handfchlagfteine find jetzt meift durch die mit Mafchinen angefertigten verdrängt worden. Auch diefe ftellte man früher als Voll ft eine her, ilf jetzt aber faft durchweg zur Anfertigung der Verblendfteine als Hohlfteine übergegangen, was als ein Fortfehritt bezeichnet werden kann, weil diefe einen befier ausgewählten und befier zubereiteten Rohftoff, aufserdem auch eine Vermehrung des Wafferzufatzes beim Formen erfordern. Durch letzteres erzielt man wieder die dichte und gleichmäfsige Maffe, welche die nafs zubereiteten Handfchlagfteine hatten, welche aber die trockener zubereiteten Mafchinenvollfteine oft nicht befitzen und fich bei diefen auch nicht durch Nachpreffen herbeiführen läfst. Bei den Hohlfteinen ergibt fich fchon durch das engere Mundftiick der Prefien eine dichtere und gleich-mäfsigere Befchaffenheit des Scherbens, fowie infolge der Höhlungen ein befferes und gleichmäfsigeres Durchbrennen derfelben⁸⁴). Selbftredend können ebenfo gute Mafchinenvollfteine hergeftellt werden, und folche find auch für ftärkere Druck-beanfpruchungen unentbehrlich.

¹

) Schmidt reinigte auf diefe Weife die Kanzel des Stephans-Doms in Wien. (Nach der in Fufsnote 36 angegebenen Quelle.)

²

39) Siehe: Baugwksztg. 1883, S. 636.

³

*°) Siehe: Schmidt, F. X. Die Chemie der Baugewerbe. Stuttgart 1878. S. 162 — wo auch noch andere Kitte für

⁴

Steinwerk mitgeteilt find.

Für die Verblender find wie für die Formfteine Vorfchriften aufgeftellt worden, welche in Teil I, Band l, erfte Hälfte (Art. 19, S. 74 [2. Aufl.: Art. 38, S. 95]) diefes »Handbuches« Mitteilung fanden. Nach diefen follten die ganzen Steine (⁴/.i-Steine) 252 x 122 x 69 dicke von 8mm in der Verblendung und einer Lagerfugendicke von 12mm in der Hintermauerung. Die zuläffigen Abweichungen von diefen Mafsen follen bei feinen Verblendern 1 mm nicht überfteigen. Diefe geringe Abweichung fcheint fich für gröfsere Lieferungen als nicht durchführbar erwiefen zu haben.

Die Teilftiicke miiffen für Verblendungen befonders und in den ⁴/4-Steinen entfprechenden Mafsen geformt werden. Die Wandungen der Hohlverblender follen mindeftens 20mm ftark fein.

Fig. 65.

<?

rl

■f'j.

■<..........12 2

252-

J<-------122_

Vio w. Gr.

In Fig. 65 find Läufer und Binder in den üblichen Mafsen dargeftellt. Die Löcher laufen wagrecht und parallel der Mauerflucht. Fig. 66 zeigt die lotrecht durchlochten Normaleckfteine; bei ihnen follte die Weite der Löcher 15min nicht überfteigen (vergl. Art. 27, S. 40). Man hat übrigens auch Langlocheckfleine mit 5 gefchloffenen Seiten hergeftellt. Fig. 67 zeigt einen für Herftellung von Roll-fchichten beftimmten ^2-Stein. Die Vollfteine werden in denfelben Mafsen angefertigt.

Fig. 66.

Fig. 67. ^

/ £7 Ä7

£7 Æ7

/ Æ7 Æ7 Æ7 £7 Æ7 Æ7 Æ7 Æ7 jM

.122.

.18?—...

■»!

/A7 Æ7 Æ7 Æ7 £7 J&

Æ7 Æ7 Æ7 Æ7 Æ7-j|i|Jffl

252 *

ho w. Gr.

Bei den auf den Berliner Markt gelangenden Verblendfteinen laffen fich 3 Sorten unterfcheiden. Die feineren Sorten kommen faft ausfchliefslich in den kleineren Stücken (^4- und ^-Steine), die mittelguten meift in ^-Steinen Und die geringeren nur in ⁴/4-Steinen in den Handel¹).

Sehr feine Verblendfteine werden zuweilen auch als und ³/s-Steine angefertigt. So find bei Strafsenunterführungen und im Inneren von Bahnhöfen und Halteftellen der Berliner Stadtbahn in grofser Menge weifse Verblendfteine in den in Fig. 68 dargeftellten Gröfsen mit einer Fugendicke von 5 mm zur Verwendung gekommen. Sie haben ein fehr fauberes Anfehen , beftehen aus einer

Fig. 68.

Fig. 69.

Fig. 70.

■■iw""*-

4..J,

¹/lO w. Gr.

durchweg porzellanartig verfinterten Maffe, laffen fich daher leicht abwafchen und verfprechen grofse Dauerhaftigkeit. Zum Teile waren fie nur 20, bezw. 70 mm breit. Sie wurden an Stelle der fonft zu ähnlichen Zwecken üblichen glafierten Fliefen verwendet, find diefen aber wegen des Verbandes mit dem Mauerwerk jedenfalls vorzuziehen, Iqm koftete, einfchl. Cementmörtel, 26,72 Mark; bei Verwendung von ausfchliefslich Steinen I. Qualität würde 1 qm 35 Mark gekoftet haben²).

Villeroy ć?⁵ Bock in Mettlach ftellen glafierte Verblender diefer Art, auch Eck- und Gefimsftücke in den Mafsen: 120X70X20 bis 120 X 70 X 60 mm her.

Es ift nicht zu verkennen, dafs die Notwendigkeit, für die Verblendungen die verfchiedenen Teilftücke anfertigen zu müffen, die Herftellung gleicher Mafse und Farben erfchwert, bezw. verteuert. Oft ift dies auch die Urfache von Hörenden Ungenauigkeiten und Ungleichmäfsigkeiten im Mauerwerk; auch wird dadurch eine

der Zahl nach genau überlegte Beftellung der einzelnen Sorten, bezw. eines gröfseren Ueberfchuffes über den Bedarf hinaus bedingt, um für alle Fälle gedeckt zu fein, da ein Verhauen der gröfseren Steinftiicke in kleinere mit Schwierigkeiten und Stofifverfchwendung verbunden ift.

Es ift daher ein glücklicher Gedanke der » Helmftedter Thonwerke (Rühne & Cie. in Helmftedt) Steine anzufertigen, welche dem Maurer ein bequemes Teilen- durch Zerfchlagen und deshalb die Beftellung nur ganz weniger Sorten geftatten follen. Diefe befchränken fich auf ²/4-Steine für die Flächen und • s/4-Steine für die Bildung der Ecken.

Zu diefem Zwecke find die ²/4-Steine mit einem Spaltfchlitz zwifchen den beiden Hohlräumen und mit einer entfprechenden Nut auf einer Breitfeite verfehen (Fig. 69), wodurch die Trennung in zwei brauchbare y4-Steine mittels eines Schlages mit dem Maurerhammer ermöglicht ift.

Diefelbe Ziegelei ftellt auch nach dem gleichen Gedanken ³/4-Steine her, die fich in ein y2-Stein-ftüclc und ein y4-Steinftück teilen laffen (Fig. 7°) und die fie »Univerfalfteine« nennt, weil man mit diefer einen Sorte für Verblendungen auskommen Toll. Diefelben haben aber den Nachteil, dafs fie fenk-recht zu den Lagerflächen durchlocht find, was fonft nur bei den Eckfteinen notwendig und mit vermehrtem Mörtelaufwande verbunden ift. (Vergl. hierüber Art. 27, S. 40.)

Erfahrungen über die Bewährung der Helmftedter Steine find noch nicht genügend bekannt geworden, namentlich was den für Bruch infolge des Zerfchlagens zu machenden Anfatz betrifft. Diefer kann felbft-redend den an fich nicht billigen Preis der Steine ftark beeinfluffen.

Die wagrecht gelochten Verblender verfieht man auf den Lagerflächen mit Riefen, um bei den engen Fugen dem Mörtel mehr Raum zu fchaffen (flehe Fig. 65). Oft werden zu demfelben Zwecke wirkliche Vertiefungen angeordnet (Fig. 71).

Bei der Anfertigung der Steine läuft der aus dem Thonfehneider austretende Thonftrang auf Rollen, durch welche die unteren Kanten denVerblendflächen leicht befchädigt werden. Zur Vermeidung diefes Uebelftandes wird mitunter der als Lauffeite dienenden Lagerfläche eine kleine Erhöhung gegeben (Fig. 72), durch welche die Kanten gefchützt werden follen³).

Fig. 71.

Fig. 72.

Fig. 73-

’llO w. Gr.

Die Langlochverblender erhalten gewöhnlich zwei Verblendflächen, werden aber nur nach einer ausgefucht. Daraus ergeben fich beim Vermauern leicht Verwechselungen. Dem ift in den Ziegeleien ohne Mühe durch Bezeichnen oder Untauglichmachen der nicht ausgefuchten Verblendfläche abzuhelfen, wie dies auch in neuerer Zeit gefchieht³).

Erwähnung mag hier noch der Vorfchlag v. Hägens finden, wonach die Kanten der Verblendfteine eine Abfafung von 1cm erhalten follen, um fie zu fchiitzen und dauerhaft zu machen (Fig. 73).

Der Erfinder verfpricht fich von diefen Steinen gegenüber den gewöhnlichen eine kräftigere und reichere Wirkung. Es fragt lieh, ob diefe nicht wegen des kleinen Ziegelformates kleinlich und unruhig ausfällt.

Eine beachtenswerte Neuerung in der Form bieten hakenförmig gefltaltete Verblender ⁴), bei denen der vordere lotrechte, nur 3cm ftarke Teil die doppelte oder

mehrfache Schichtenhöhe hat und der hintere Teil in die Mauer ein-lü bindet (Fig. 74), wodurch der Stein in feiner Lage gefichert wird, wegen der Herabfetzung der Zahl der fichtbaren Lagerfugen. Sie find verwandt mit den in Art. 8 (S. 14) befprochenen Taylor ïchen Verblendplatten aus natürlichem Stein.

Die konftruktiv vollkommenfte Verblendung wird man erzielen, wenn man die als befte erkannten Backfteinverbände (fiehe den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, Abt. I, Abfchn. 1, Kap. 2) mit Verblendfteinen blenduns und

Hintermauerung.

in den Mauerhäuptern zur Ausführung bringt. Dazu find aber ⁴/4- Läufer und ⁴[±-Binder erforderlich, was nach dem vorhergehenden Artikel nicht nur fehr teuer, fondern auch in Steinen I. Sorte bei den dermaligen Verhältniffen des Handels mit Verblendfteinen nicht einmal ohne befondere Beftellung durchführbar wäre.

Fig. 77.

Fig- 74.

Mi

39-

Verband zwifchen Ver-

Fig- 75-

Fig. 76.

TÎTn

ST

41

-Dü

fo

Jlf

fr

ir

Ir

iS

V-

it

ifs.

!/₂5 w. Gr.

Fig. 75 zeigt eine auf diefe Weife im Kreuzverband ausgeführte ID Stein ftarke Mauer.

Man verzichtet daher in der Regel auf diefe Art der Ausführung und verwendet entweder die ⁴/4-Steine der Läufer abwechfelnd mit Schichten aus ^-Steinen oder, wie es das Gebräuchliclifte ift, abwechfelnde Schichten aus ^-Steinen und -Steinen im Binderverband (Fig. 76). Will man einen regelrechten Verband feft halten, fo ergibt fich bei Verwendung von ^-Steinen als Köpfen die Notwendigkeit, entweder hinter denfelben zu Dreiquartieren verhauene ganze Steine oder geformte ³4-Steine zu benutzen. Das letztere ift jedenfalls das zweckmäfsigere, erfordert aber, wie dies auch für manche andere Fälle wünfchenswert erfcheint, das Vorrätighalten folcher Hintermauerungsfteine in den Ziegeleien. Diefe find der Fuge wegen nur 17cm lang zu machen. Sehr verwerflich würde die Anwendung von ganzen Läufern hinter den ^-Steinen fein, weil diefe den Maurern zur Ausfüllung des verbleibenden x/4-Stein breiten Zwifchenraumes mit Ziegelabfall Veranlaffung geben würde.

Ein regelrechter Verband, und zwar der Binderverband im Aeufseren, wird möglich, wenn man zur Verblendung abwechfelnd die Schichten aus x/d- und ³/4-Ver-blendfteinen (Fig. 77) herftellt. Diefe Art der Verblendung ift aber teuerer, als die vorhergehend befchriebene ; fie nötigt auch zur Abweichung von den üblichen, nach Ąbftufungen von ¹j-2- Steinlängen bemeffenen Mauerftärken, wodurch eine Vermehrung oder eine Verringerung der als notwendig erkannten Mauerdicke um ¹'4 Stein herbeigeführt werden würde. In vielen Fällen wird das letztere allerdings zuläffig erfcheinen können.

Ganz zu verwerfen ift die aus Erfparnisrückfichten mitunter beliebte Ausführung der Verblendung vorwiegend aus ^-Verblendfteinen, fo dafs eine gröfsere

Handbuch der Architektur. III. z, a. (2. Aufl.)

40.

Ausführung

der

Verblendung.

Anzahl von Verblendfchichten ohne allen Verband mit der Hintermauerung bleibt. Dagegen ift die aus übergrofser Aengftlichkeit mitunter zur Anwendung kommende Verblendung aus ¹/r-, ¹/2- und ³/4-Verblendern (Fig. 78) ebenfalls nicht empfehlenswert wegen der unnötigen Verteuerung und Erfchwerung des Mauerns⁸⁹).

Fig. 78.

Fl

Nach Lange⁹⁰) werden in den Vereinigten Staaten von Nordamerika die Backfteinhäufer mit meift vortrefflich geformten und gebrannten Ziegeln und Terracotten verblendet, und zwar nur mit Läufern von Stein Stärke, welche in jeder fünften oder fechften Schicht in die in regelmäfsigem Verbände ausgeführte Hintermauerung eingebunden werden, eine Ausführungsweife, die oben als verwerflich bezeichnet werden mufste. Sie wird dadurch wenig verbeffert, dafs zur Befeftigung der Schale Bandeifenftücke, Blechabfchnitte u. f. w. eingebunden werden.

Mit dem meift roten oder fchwarzen Mörtel, in den die Verblendfteine verlegt werden, wird gleich beim Mauern ausgefugt; dann wird die Fuge glatt gebügelt oder in eine Form gefchnitten. Nach der Vollendung wäfcht man die Mauerfläche mit Scheidewaffer ab und bringt fogleich einen zweimaligen Oel-anftrich darauf, dem, wenn die Ziegel nicht fehr gleichmäfsig find, ein Farbenzufatz gegeben wird.

Die Ausführung- der Verblendungen erfolgt nach zweierlei Verfahrungsarten, entweder gleichzeitig mit der Hintermauerung oder nachträglich nach der Vollendung der letzteren. Die erftere ift unftreitig die konftruktiv beffere und billigere. Mit der zweiten laffen fich zwar bei grofser Vorficht auch gute Erfolge erzielen, wie die von Schinkel erbaute Bauakademie in Berlin beweift; aber fie erfordert bedeutend mehr Zeit- und Geldaufwand, abgefehen von anderen Nachteilen, die bei ungenügender Vorficht eintreten können. Zum nachträglichen Einbinden der Verblendfteine mufs die Kernmauer mit einer äufseren Verzahnung ausgeführt werden. Die Anlage der rohen Mauer mufs daher fchon fehr genau, und zwar mit Rückficht auf die Verblendung,. erfolgen, wenn die Binder der letzteren in die Zahnlücken paffen follen. Dies ift bei der ungenauen Form der Hintermauerungsfteine und dem Mangel eines Anhaltes, wie ihn eine ebene Mauerflucht bietet, fchwierig. Das Ergebnis befteht daher häufig darin, dafs die vorfpringenden Schichten abgehauen werden müffen, wodurch der Verband zwifchen Verblendung und Mauerkern verloren geht. Dazu kommt, dafs auch die Verbindung durch den Mörtel leicht eine mangelhafte wird, da felbft bei unausgefetzter Aufficht eine vollftändige Füllung der Zwifchenfugen fchwer zu erreichen iit. Wird nun fchon durch das zweimalige genaue Ausmeflen und Anlegen fämtlicher Mauerteile die Arbeit bei doch zweifelhafter Güte verteuert, fo ergibt fleh der Hauptmehraufwand noch dadurch, dafs die Verblendung nicht als tragender Mauerteil betrachtet werden kann, fondera, als Zufchufs zu der konftruktiv erforderlichen Mauerdicke hinzugefügt werden mufs.

Die Notwendigkeit der nachträglichen Verblendung ergab fleh in der Anfangszeit des neuerlichen Aufblühens des Ziegelgewerbes aus dem Umftande, dafs die erforderlichen Blendfteinmengen nicht rechtzeitig befchaflt werden konnten. Führt doch auch die aufhältliche Bearbeitung der natürlichen Steine mitunter zu ähnlichem Verfahren im Haufteinbau. Bei dem heutigen Stande der Ziegelerzeugung und nach der Einführung gewiffer allgemeiner Vorfchriften für Gröfse und Form der Steine fällt jedoch diefer Grund zumeift fort.

• Ufl

•Oft

Mn

i;

⁸⁹)    Hier, wie mehrfach im vorhergehenden, wurde das in der Fufsnote 87 genannte Werk benutzt.

⁹⁰)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 358. — Ueber eine andere Art der Ausführung von Backfteinmauern in Amerika liehe: Building Bd. 7, S. 6.

5i

Auch ein anderer Hauptgrund für die Anwendung der nachträglichen Verblendung, die Möglichkeit, recht faubere Backfteinrohbauten mit derfelben zu erzielen , kann nach Einführung eines vervollkommneten Mauerverfahrens nicht mehr als ftichhaltig bezeichnet werden.

Bei der früher allgemein üblichen Art der gleichzeitigen Ausführung von Verblendung und Hintermauerung war allerdings mannigfach Gelegenheit zur Be-fchmutzung und Befchädigung der Verblendfteine geboten. Die Fugen wurden, und dies ift ja in konftruktiver Beziehung fehr zweckmäfsig, voll gemauert, dann die-felben wieder auf eine gewiffe Tiefe ausgekratzt, ausgewafchen und endlich wieder mit farbigem Mörtel ausgefüllt.

Bei dem Vollmauern der Fugen werden durch das Vorquellen und nachherige Abftreichen des Mörtels die Mauerftirnen befchmutzt; durch das Auskratzen der Fugen werden leicht die Steinkanten befchädigt und durch das Einftreichen des farbigen Fugenmörtels neue Befchmutzungen herbeigeführt.

Die Unfauberkeiten der Mauerflächen befeitigt man zwar durch Abwafchen mit verdünnter Salzfäure, was aber für die Bewahrung der Dauerhaftigkeit und des guten Ausfehens der Ziegel häufig recht bedenklich ift; die Befchädigungen der Steinkanten find nicht wieder wegzubringen. Auch fetzt fleh in die gewöhnlich an den Kanten vorhandenen feinen Haarriffe der Mörtel fo feft, dafs das Wafchen dort nichts hilft.

Diefen Unannehmlichkeiten entgeht man zum Teile durch das Mauern mit nicht vollen Fugen, was aber andere Nachteile mit fleh führt, die im nächften Artikel befprochen werden follen. Die Sauberkeit der Ausführung, welche durch die nachträgliche Verblendung begünftigt wird, läfst fleh auch durch die Anwendung des von v. Fifenne⁹¹) befchriebenen Verfahrens, die Verblendung gleichzeitig mit der Hintermauerung auszuführen, erzielen.

Bei einer guten Verblendung follen nicht nur die Fugen gleich dick und wagrecht werden; fondern fle follen auch richtig verteilt fein. Darauf mufs nun allerdings fchon im Entwurf und bei der Bearbeitung der Bauzeichnungen Rücklicht • genommen werden, insbefondere, wenn die Schichten mit Haufleinteilen in Verband zu treten haben. Aber auch da, wo dies nicht der Fall ift, müffen diefelben für gewiffe Höhenabfchnitte, welche durch die gegebene Fage von Oeffnungen oder Ge-ftmfen beftimmt find, ganz ausgehen ; gehauene Schichten dürfen nicht Vorkommen. Ebenfo ift die Verteilung der Fugen in wagrechter Richtung durch die Entfernungen von Oeffnungen, Fifenen oder Vorlagen u. f. w. bedingt⁹²).

Die Ausführung einer nachträglichen Verblendung darf erft unternommen werden, nachdem fleh die Hintermauerung vollftändig gefetzt hat. Zur Verblendung mufs dann ein wenig fchwindender Mörtel Anwendung finden ; denn fchon geringe Setzungen derfelben würden eine Abtrennung herbeiführen⁹³).

Um bei nachträglichen Verblendungen recht fcharfe Fugen zu erzielen, verwendet man in München fchlank fleh verjüngende Steine (gefchnittene Verblendfteine) (Fig. 80), welche fleh nur in den fchmalen rechtwinkeligen Kanten berühren (Fig. 79). Mitteilungen über folche Ausführungen finden fich in den unten angegebenen Quellen⁹⁴).

91)    Ueber dasfeibe liehe die 1. Auflage diefes Heftes (Art. 40, S. 56) — ferner: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1879, S. 69.

92)    Hierauf bezügliche Mafsregeln wurden in der 1. Auflage diefes Heftes (Art. 40, S. 57) befprochen.

93)    Ueber die Herftellung einer nachträglichen Verblendung an der Jerufalemer Kirche in Berlin als Erfafz für den früheren Verputz und die Koften diefer Ausführung fiehe : Deutfche Bauz. 1879, S. 114.

91) Allg. Bauz. 1850, S. r2. — Haarjiann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1862, S. 15.

41.

Ausfugen.

Um die Gefahr des Abfprengens der fcharfen Kanten in den unteren Schichten hoher Mauern zu verringern, fchlagen Fleifchinger und Becker⁹⁵) vor, die Steine in ¹j2 bis 1 Zoll breiten Flächen fich berühren zu laffen (Fig. 81 u. 82). Nimmt man eine folche Abflumpfung auch bei den fich verjüngenden Backfteinen an, fo möchten diefe fefter erfcheinen.

In Oberitalien und in der italienifchen Schweiz verwendet man zu den Verblendungen die gewöhnlichen Steine, fchleift die Stirnflächen derfelben auf einer Sandfteinfläche mit Waffer ab, erweitert die Fugen nach einwärts mit fcharfem Hammer, fchleift auch die Kanten und vermauert die fo vorbereiteten Steine gleichzeitig mit der Hintermauerung. Alte auf diefe Weife hergeftellte Bauwerke follen die Vortrefflichkeit diefes Verfahrens beweifen⁹⁶). Für unfer Klima und für das meifte Backfteinmaterial ift dasfelbe jedenfalls nicht geeignet, da durch das Abfchleifen die dichte Brandhaut der Steine entfernt, die Poren geöffnet und Quarzkörner u. dergl. im Thone enthaltene Unreinigkeiten blofsgelegt werden.

Die eben angeführten Mittel zur Erzielung fehr fcharfer Fugen find nur zu ausnahmsweifer Anwendung zu empfehlen; denn mit der Unterdrückung der ficht-baren Mörtelfugen gibt man einen fehr wichtigen Beftandteil des Backffceinbaues auf.

Ausfehen und Behändigkeit eines Backfteinrohbaues find wefentlich von der Fugenbehandlung abhängig. Regelmäfsigkeit, Sauberkeit und Dauerhaftigkeit der Fugen find Hauptbedingungen. Regelmäfsigkeit und Sauberkeit hängen von der Güte der Steine und von der Sorgfalt des Maurers ab, die Dauerhaftigkeit aufser-dem von der Befchaffenheit des Mörtels und der Art der Ausführung.

Bei der grofsen Zahl von Fugen eines Backfteinmauerwerkes können auch Form und Farbe derfelben von grofsem Einflufs auf die Erfcheinung fein.

Die haltbarfte Art des Fugens ift jedenfalls die, bei welcher die Fugen gleich beim Mauern fertig gemacht werden, da dann der Mörtel durch die ganze Ausdehnung der Fugenflächen in innigem Zufammenhange bleibt. Dabei kann man die F ugen als Voll fugen oder als Hohlfugen behandeln, die letzteren am beften nach dem erwähnten Fifenneichen Verfahren.

Die Vortrefflichkeit des vollen Fugens hat fich an den mittelalterlichen Bauten erwiefen. Dabei werden die Steine ganz voll in Mörtel gefetzt; der überquellende Teil wird mit der Kelle abgefchnitten und mit diefer die Fuge geglättet, und etwaige Lücken werden gleich ausgefüllt. Auch kann man die Fuge dabei leicht mit der Kelle nach dem in Fig. 83 dargeftellten Profil zu-fchneiden. Allerdings ift es bei diefem Verfahren fchwierig, das Mauer-    ___

werk fauber zu erhalten, weshalb man dasfelbe fehr häufig durch das    llllllff

- h 'v- Gr.

Fig. 79.

Fig. 80.

J/25 w. Gr.

Fig. 81.

J<10 w. Gr.

Fig. 82.

V25 w. Gr.

ho W. Gr.

Fig. 83.

®⁵) In:. Der Backftein-Rohbau in feinem ganzen Umfange. Berlin 1862. S. 16.

⁹⁶) Siehe: Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver, 1882, S. 304. — Ueber das ähnliche Verfahren in England fiehe : Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 581, 593, 605, 622.

nachträgliche Ausfügen erfetzt. Unbedingt empfehlenswert ift aber die Anwendung desfelben, wenn zum Mauern hydraulifcher Mörtel verwendet wird, wenn auf Dauerhaftigkeit befonderer Wert zu legen ift und wenn das Mauerwerk mit Erde verfällt wird, wie bei den Grundmauern.

Die Hohlfugen oder zurückgelegten Fugen geben dem Mauerwerk ein genaueres und faubereres Ausfehen, als die Vollfugen; doch dürfen fie nicht zu tief zurückgelegt werden, weil fie zur Anfammlung von Feuchtigkeit Gelegenheit bieten. Das beim Fifenne fchen Verfahren fich ergebende Tiefenmafs von ca. 7 iiberfchritten werden. Da aber auch hierbei Waffer auf den oberen Lagerflächen der Steine ftehen bleibt und gewöhnlicher Kalkmörtel porig bleibt und die Feuchtigkeit auffaugt, fo follte man letzterem, um ihn zu dichten, etwas Portlandcement zufetzen. Bei vollen Fugen ift dies nicht fo nötig, und die verbleibende porige Befchaffenheit bietet dann den Vorteil, dafs das Mauerwerk rafcher austrocknen kann und der Mörtel im Inneren desfelben früher feft wird.

Befonders fchädlich können die tiefen Fugen bei Verblend-fteinen mit Vertiefungen auf den Lagerflächen (Fig. 84) werden. Das angefammelte Waffer zieht fleh allmählich auch in die Steine hinein und kann unter Umftänden Ausfchläge oder Zerftörung durch den Froft bewirken. Namentlich find die Eckfteine, wenn diefe auch keine vertieften Lager haben, gefährdet, weil bei denfelben die Lagerflächen infolge des Schnittes an der Mafchine meift poriger find als die anderen Steinflächen und bei ihnen das Waffer fich in die lotrechten Durchlochungen hineinziehen kann 9 7).

Wie fchon erwähnt, wird fehr häufig das nachträgliche Ausfugen in Anwendung gebracht. Dies kann nach zwei Weifen zur Ausführung gelangen.

Nach der gewöhnlichen Art vollendet man zunächft die Verblendung und beginnt dann von oben herab die Fugen auszukratzen, zu reinigen und mit Mörtel auszuftreichen. Gleichzeitig wird dabei das Mauerwerk mit abgewafchen.

Das Auskratzen der Fugen erfolgt auf 12 bis 18mm Tiefe entweder mit einer Fugenkelle * (Fig. 85 ⁹⁸) oder mit einem befonders zugerichteten Fugholz (Fig. 869 8), das nach vorn zu fich etwas verjüngt. Die eiferne Fugenkelle glättet beim Auskratzen den Mauermörtel zu fehr, fo dafs fich der fpäter eingebrachte Fugenmörtel mit dem erfteren nicht gut verbindet. Das Fugholz ift vorzuziehen, weil diefes die Fugen rauher erhält.

Nach dem zweiten Verfahren wird das Auskratzen, Reinigen und Ausfugen nach Vollendung aller 4 bis 5 Schichten vorgenommen, alfo ehe der Mauermörtel erhärtet ift und fo lange etwaige Schmutzflecken noch feucht find und leicht ab-gewifcht werden können.

Die erftere Art fördert mehr, da die Maurer nicht zugleich zwei verfchiedene Arbeiten vorzunehmen genötigt find, und liefert faubereres Mauerwerk. Die zweite Weife hat den grofsen Vorzug, dafs für das Ausfugen keine neue Riiftung erforder-

Fig. 84.

¹ilO w. Gr.

mm

follte nicht

ff

Fig. 85 ⁹⁸).

fy

Fig. 86 ⁹⁸).

9T) Siehe: Deutfche Bauz. 1881, S. 267 — fowie die 1. Auflage diefes Heftes (Art. 41, S. 60). ") Nach: Fleischinger & Becker, a. a. O., S. 13.

42-

Form der Fugen.

43-

Fugenmörtel.

lich ift und der Fugenmörtel fich mit dem noch frifchen Mauermörtel gut verbindet.

Auf das letztere ift ein befonderer Wert zu legen; deshalb follte auch bei dem erften Verfahren wenigftens das Auskratzen der Fugen gleich nach dem Mauern vorgenommen werden; fpäter wird es gar zu gern von den Maurern unterlaßen oder nicht genügend ausgeführt. Durch das fpätere Auskratzen oder Aufhauen der Fugen werden auch leicht die Steinkanten. befchädigt. Nicht gut ausgeführte nachträgliche Ausfugungen wittern fehr bald aus und bilden mit eine Urfache baldiger Zerftörung des Mauerwerkes. Um der Dauerhaftigkeit verfichert zu fein, follte deshalb das Ausfugen nur zu einer Jahreszeit vorgenommen werden, wo Froft oder Hitze nicht zu erwarten fteht.

Wie fchon erwähnt, werden die Fugen als Voll- oder Hohlfugen hergeftellt; diefe können nun noch weiter gefchnittene oder vorgelegte Fugen fein. In Fig. 87 a bis 87 £ find verfchiedene gebräuchliche Fugenformen dargeftellt, die entweder mit der in Fig. 85 dargeftellten Fugenkelle oder mit befonders geftalteten Fugeifen ausgeführt werden.

Die für gewöhnliche Rohbauten gebräuchlichfte Fugenform ift die nach Fig. 87a; es ift dies eine Vollfuge, die fich eng. an die Steinkanten anfchliefst und durch das Eindrücken mit der Fugenkelle etwas ausgerundet ift. Fig. 87b zeigt diefelbe Form, nur etwas zurückgelegt. Fig. 87 c ftellt die ebene FTohlfuge dar; fie wird mit dem Fugeifen Fig. 88") ausgeführt und verleiht den Bauwerken ein fehr fauberes, genaues Ausfehen. Die Formen in Fig. 87d

Fig. 87.

bis 87^' find fog. vorgelegte Fugen mit Rundftäbchen, zu deren

Herftellung man fich eines Fugeifens nach Art des in Fig. 89") wiedergegebenen bedient. Das vor die Mauerflucht vorgelegte Rundftäbchen befitzt wenig Dauer. Fig. 87 h bis 87 k zeigen gefchnittene Fugen, welche man mit der Schärfe der Kelle herftellt; unter

Fig. 88").

diefen verdient jene nach Fig. 87k den Vorzug, nicht allein des Ausfehens wegen, fondera auch deshalb, weil bei ihr das Regenwaffer mit den Lagerflächen der Steine gar nicht in Berührung kommt und rafch abgeführt wird.

Guter Luftkalkmörtel, welcher unter giin-ftigen Umftänden fich verfertigen konnte, hat fich zwar auch als Fugenmörtel dauerhaft bewährt; immerhin bleibt er aber porig, was allerdings mitunter als vorteilhaft erachtet werden kann (vergl. Art. 41, S. 52), im allgemeinen aber wegen des Wafferauffaugungsvermögens für bedenklich angefehen wird. Frifcher Kalkmörtel wird vom Regen durch Ausfpiilen feines Kalkgehaltes beraubt und verliert infolgedeffen alle Fertigkeit. Man zieht deshalb einen hydraulifchen oder durch Cementzufatz hydraulifch gemachten Mörtel (Cementkalkmörtel) oder Cement zum Ausfugen meift vor. Der Sand des Mörtels mufs gleichmäfsig feinkörnig und rein fein.

Fig. 89").

Damit der nachttäglich eingebrachte Fugenmörtel mit dem in der Mauer enthaltenen gut binde, müffen die Fugen vorher von allem Staube durch Ausbiirften und Ausfchwemmen gereinigt werden. Der hydraulifche Mörtel ift auch noch nach dem Einftreichen einige Zeit feucht zu halten, befonders der Cement. Diefer

•J9) Nach: Fleischinger & Becker, a. a. O.

wird mit der Fugenkelle oder dem Fugeifen fo lange bearbeitet, bis er Glanz bekommt.

Nicht unwichtig ift für die Erfcheinung eines Backfteinrohbaues die Farbe des Fugenmörtels. Früher (und noch jetzt in manchen Gegenden, fo in Holland) liefs man dem Kalkmörtel feine weifse Farbe, was namentlich bei dunkelroten Steinen Fugenmörtels, das diiftere Ausfehen der betreffenden Gebäude mildert. In Deutfchland hat man fich jetzt fehr an gefärbten Mörtel gewöhnt. Es ift aber nicht leicht, diefe Färbung richtig zu treffen, und da die Ziegel felbft fo verfchiedenfarbig Vorkommen, fo müffen dementfprechend auch die Fugenmörtel gefärbt werden.

Als allgemein gütige Regel ift nur die aufzuftellen : Der Farbton der Fuge mufs zu dem des Steines ftimmen. Etw⁷a liefsen fich als Erfahrungsergebniffe noch anführen, dafs ein Fugenmörtel, welcher mit dem Backftein gleiche Farbe hat, nicht günftig wirkt, und dafs dunkle Steine hell, helle Steine dunkel gefugt werden follten.

Zur Feftftellung des Farbtones und deffen Stärke dient am zweckmäfsigften eine Probeausführung, aber nicht in zu geringer Ausdehnung, da namentlich die Tonftärke in kleinen Flächen nicht gut beurteilt werden kann.

Ueber Erfahrungen mit verfchiedenen Farbtönen findet man einige Mitteilungen in unten angegebener Quelle¹⁰⁰).

Die Farbftoffe müffen fo gewählt werden, dafs fie nicht fchädigend auf die Bindekraft des Mörtels einwirken können.

Gleichzeitig mit dem nachträglichen Ausfugen wird das Mauerwerk von allen Verunreinigungen gefäubert. Ist die Verfügung mit dem Mauerwerk zu derfelben Zeit hergeftellt worden, fo erfolgt die Reinigung erft nach gänzlicher Vollendung der Schaufeiten. In der Regel benutzt man dazu verdünnte Salzfäure, weil feft gewordene Kalkflecken mit Waffer allein nicht zu befeitigen find. In Art. 40 (S. 50) wurde fchon darauf hingewiefen, dafs dies bedenklich werden kann, weil die Salzfäure manche Steine angreift. Man follte daher mindeftens für vollftändiges Ab-wafchen der Säure forgen, das Abfäuren auf die dringendften P'alle einfchränken und mit dem Abwafchen mit fcharfen Bürften und Reisbefen auszukommen fuchen.

Sehr verwerflich ift das mitunter beliebte Abfchleifen der Faffaden mit Ziegel-ftiieken, weil dadurch die für die Dauerhaftigkeit der Steine fo wichtige Oberhaut derfelben zerftört wird (vergl. Art. 40, S. 52).

Unter Terracotten verlieht man im Bauwefen aus gebranntem Thon hergeftellte, oft plaftifch verzierte Architekturteile, Zierftücke oder figürlichen Schmuck. Ueber diefelben vergl. Teil I, Band 1, erfte Hälfte (Art. 47, S. 109 [2. Auf!.: Art. 57,

S. 120]) diefes »Handbuches«

Diefelben werden, ihrer hauptfächlichften Verwendung entfprechend, im nächft-folgenden Hefte (unter D, bei Befprechung der Gefimfe aus künftlichem Steinmaterial) eingehendere Behandlung erfahren; doch ift fchon hier ihrer Verwendung zum Schmücken von Wandflächen Erwähnung zu thun. Diefes kann entweder im Bekleiden geeigneter Wandfelder oder im Einfetzen einzelner Reliefplatten oder Medaillons an paffenden Stellen beftehen, oder im Einfügen von verzierten Friefen. Ent-fprechen diefelben in ihrer Höhe derjenigen von 1 oder 2 Backfteinfchichten, fo kann man fie, wenn man eine fpätere Befchädigung nicht zu fürchten hat, gleich

10 1

)•

¹⁰°) Fleischinger & Becker, a. a. O., S. 14.

¹⁰¹) Ueber die neuere Terracottabauweife in England finden fich Mitteilungen von Muthefius in: Centralbl. d. Bau-verw. 1898, S. 277.

44.

Farbe

des

45-

Reinigung

des

Backftein-

Mauenverkes.

46.

Schmuck

durch

Terracotten.

bei der Aufführung der Mauern mit verfetzen. Sind fie jedoch, wie wohl die Regel, höher, fo thut man ftets beffer, fie erft nach vollendetem Setzen des Mauerwerkes einzufügen.

An dem nicht fowohl als architektonifches Kunftwerk, fondern auch durch feine mufterhafte Ausführung der Verblendung mit verfchiedenartigen Materialien hoch bedeutenden neuen Kunftgewerbemufeum zu Berlin find Terracottafriefe beiderlei Art zur Verwendung gekommen. Auf je 8 Backfteinfchichten folgen 2 Schichten hohe Reliefftreifen, und unter den Fenfterfohlbankfimfen ziehen fich breite ornamentale Friefe herum ⁵). Die letzteren find in einer dem daneben befindlichen Sandftein täufchend ähnlichen Farbe und Flachenbehandlung ausgeführt.

Wenn bei derartigen Reliefverzierungen die Lage der Fugen nicht durch eine etwaige architektonifche Teilung gegeben ift, fo find diefelben möglichft in die Schatten des Ornamentes, den Umriffen desfelben folgend, zu legen, Nicht blofs für das Formen, fondern auch aus Fürforge für die Dauerhaftigkeit ift es notwendig, bei den Reliefs Unterfchneidungen zu vermeiden.

In neuerer Zeit find mehrfach gelungene Verfuche zur Wiederaufnahme des fchon im Mittelalter geübten Verfahrens gemacht worden, Ornamente, die nur einmal Verwendung finden follen, unmittelbar in den zu brennenden Thon einzufchneiden oder aus demfelben nach Art der Steinhauerarbeiten herauszumeifseln ⁶).

47-

Der Backfteinbau zeichnet fich vor dem Bau mit natürlichen Steinen dadurch

Schmuck    .

durch Farbe, aus, dafs bei ihm leichter und mit verhältnismäfsig wenig Koften die Farbe in entfchiedener Weife zur Dekoration hinzugezogen werden kann. Haufteine und Bruchfteine werden zwar auch in verfchiedenen Farben nebeneinander verwendet,

um die Architektur zu beleben ; die Farben find aber milder und gebrochener, daher auch die Gegenfätze weniger entfchieden, als dies bei Backfteinen möglich ift, die viel leuchtendere und kräftigere Farbtöne aufweifen. Aehnliches läfst fich bei polierbaren natürlichen Steinen nur durch die Politur erzielen. Aber auch die Politur

leidet unter dem Einflufs der Witterung ; der Glanz und damit die Farbe fchwinden; noch viel mehr werden die meiften weniger dichten Steine durch Anfetzen von Staub, Rufs und Flechten unanfehnlich in der Farbe, während die fcharf gebrannten, gefinterten Backfteine in diefer Beziehung unverwüftlich find. In diefen verfchiedenen Eigenfchaften von Hauftein und Backftein liegt es auch begründet, warum gewöhnlich mit Haufteinen von verfchiedener Farbe ohne befondere Vorficht fich doch ruhige und harmonifche Wirkungen erzielen laffen, und warum dies bei verfchieden-farbigen Backfteinen fchwierig ift. Die Gefahr unruhiger Wirkung ift auch bei Backfteinen von einer Farbe vorhanden durch die kleinen Verfchiedenheiten, die fich beim Brennen und auch fchon beim P'ormen mit Mafchinen ergeben, und die wegen der kleinen Abmeffungen der Steine in ihrer Häufung fich leicht unangenehm bemerkbar machen.

Diefem letzteren Uebelftande kann man durch fehr forgfältiges Ausfuchen und durch Wahl des Binderverbandes (Läufer und Binderftirnen unterfcheiden fich oft im F'arbtone) begegnen; man kann ihm aber auch in fehr wirkfamer Weife entgegenarbeiten — allerdings ift grofse Vorficht dabei erforderlich, um die Unruhe nicht zu verftärken — durch farbige Mufterung der Wandflächen, mag diefe nun mit wagrechter Streifung oder mit irgend einem reicheren Mufter zur Ausführung gelangen.

in Thon modellierten und unmittelbar danach gebrannten Ornamenten. Deutfche Bauz.

von

Solche Muller laffen lieh in groiser Mannigfaltigkeit mit den verfchiedenen Verbänden und in zwei oder mehr Farben herftellen, wofür die fchon früher angeführten Werke von Fleifchinger Becker, Adler, Grüner, Degen, Bethke, Chabat, L.acroux u. a. zahlreiche Beifpiele bieten.

Die Farbe der Backlleine nach dem Brennen ift bekanntlich verfchieden, je nach dem Vorhandenfein gewiffer Beimifchungen des Thones, und bei demfelben Thone nach dem Grade des Brandes. Beftimmte Farben laffen fich entweder durch Mifchen oder Wählen verfchiedener Thone erzielen oder durch das fog. »Engobieren« (liehe Teil I, Band 2, erfte Hälfte [Art. 16, S. 73; 2. Auf!.: Art. 35, S. 93] diefes »Handbuches«),

Geben nun fchon die gewöhnlichen Backfteine die Mittel zu einer vielfarbigen Architektur an die Hand, fo läfst fich dies in noch viel höherem Grade durch Hinzuziehen anderer keramifcher Erzeugniffe, wie glafierter Steine, vielfarbiger Terracotten, von Fayence, Majolika und Porzellan in ihren verfchiedenen Abarten erreichen (über diefelben vergl. an der eben genannten Stelle [Art. 48, S. 110; 2. Auf!.: Art. 60 u. ff., S. 121 u. ff] diefes »Handbuches«). Durch diefelben ift es möglich geworden, eine fehr reiche und dabei dauerhafte Polychromie in das Bauwefen wieder einzuführen. Voran flehen in diefer Anwendung zwar noch Frankreich und Plngland; aber auch in Oefterreich und Deutfchland machen der Sinn dafür und die Erzeugung folcher Waren grofse Fortfehritte.

Als höchftes Mittel zu gleichem Zwecke würde man hier auch das in neuerer Zeit wieder mit Recht in der Monumentalarchitektur zur Anwendung gebrachte Mofaik einreihen können.

Durch den Glasglanz wird ähnlich wie durch die Politur die Leuchtkraft der Farben ganz wefentlich erhöht; deshalb kann man auch durch die Anwendung der glafierten Ziegel grofse Farbenwirkungen erzielen. Befondere Vorficht ift dabei allerdings geboten, weil mit dem Glasglanz fehr Hörende Reflexe verbunden find. Deshalb foll man in der Verzierung mit Glafurfteinen fparfam fein und fie nur am rechten Orte anwenden, d. h. nur an architektonifch neutralen Flächen und wo möglich im Schatten. Am ungünftigften wirken, wegen ihrer kalten Glanzlichter, diejenigen bunten Glafuren, welche die Farbe des Steines ganz decken, beffer folche, welche diefe durchfcheinen laffen, wie z. B. eine durchfichtige braune Glafur bei roten Steinen.

Die Dauerhaftigkeit der Glafurfteine wird durch die zahlreichen mit ihrer Hilfe aufgeführten mittelalterlichen Bauten Norddeutfchlands bewiefen. Falfch und fehr fchädlich würde es aber fein, anzunehmen, dafs jeder Ziegel durch eine Glafur dauerhafter gemacht werden könnte. Neuere Erfahrungen ⁷) haben bewiefen, dafs Glafurfteine nur dann dauerhaft find, wenn die Steinmaffe felbft die allerbefte und witterungsbeftändiglle ift, dafs aber die Glafur bei folchen Steinen, die diefer Bedingung nicht entfprechen, geradezu fchädigend wirkt, indem das rafche Verdunften des auf irgend einem Wege in den Stein gedrungenen Waffers durch die Glafur verhindert wird. Ein Zerfrieren wird bei folchen Steinen weit leichter eintreten, als bei folchen, deren porige ObeÆâche nicht glafiert ift.

Das Glafieren der Steine für den Faffadenbau ift daher nur als ein Schmuckmittel und allenfalls als ein Schutzmittel gegen Schmutz aufzufaffen. Bei Abdeckungen und Abwäfferungen, die an und für fich das belle Material erfordern, ift fie der rafchen Abführung des Waffers förderlich und deshalb nützlich.

48.

Glafurfteine.

49-

Wandfliefen.

Solche Fliefen find entweder glafiert

Zur Bekleidung der Wände im Aeufseren und Inneren der Gebäud.e werden häufig kleine Platten verwendet, die man oft P'liefen nennt. An den Faffaden benutzt man fie vorzugsweife zur farbigen Ausftattung derfelben in Friefen oder umrahmten Wandfeldern, weniger zur Bekleidung ausgedehnter Wandflächen. Doch kommt auch das letztere am Aeufseren vor, mehr jedoch im Inneren der Gebäude, nicht blofs zur Zierde, fondern oft auch aus Nützlichkeitsgründen, zur Erhaltung der Sauberkeit und zum Schutze der Wände gegen Feuchtigkeit und Dünfte, die in den betreffenden Räumen erzeugt werden. So finden fie ihre paffende Verwertung in Hausfluren, Speifefälen, Küchen, Badezimmern, Aborten, Stallungen u. f. w.

und dies ift die Regel — oder matt gefärbt; fie find entweder einfarbig oder mit einem vielfarbigen Mutter verfehen. Bei diefen letzteren können die Ornamente vertiefte Umrifslinien erhalten oder fich in fchwachem Relief voneinander abheben. Auch werden Fliefen mit eingeprefsten Ornamenten hergeftellt, welche das Mofaik aus kleinen Steinftücken nachahmen. Mit den einfarbigen Fliefen bildet man Flächen von einem Ton oder mit fchach-brettartigen Muttern. Die vielfarbigen Fliefen geben entweder ein gleichförmig fich wiederholendes Mutter, deffen Einzelmotiv der Gröfse einer Platte entfpricht, oder durch Zufammenfetzen zu einander paffender Fliefen gröfsere Mutter, zu deren Bildung mehr oder weniger Platten gehören. Zum Abfchlufs oder zur Einrahmung der Felder erhält man befondere Friesttücke.

Das Material der Fliefen ift entweder ein mehr oder weniger hart gebrannter Thon, oder es ift eine fettere Steinzeugmaffe, die mitunter durch ftarken Druck noch mehr verdichtet wird, oder gar wirkliches Porzellan. Diefe fetteren Erzeugniffe find ihrer grofsen Dauerhaftigkeit wegen meift vorzuziehen.

Die Befeftigung der Fliefen erfolgt auf einem vorher aufgetragenen und erhärteten Wandputz aus Kalk- oder Cementmörtel mit einem eben folchen Mörtel, in den die Platten gedrückt werden. Am meiften kommt Cementmörtel in Anwendung (i Teil Portlandcement und 2 Teile Sand). Damit die Platten beffer haften, find fie auf der Rückfeite oft mit Rippen oder, bei gröfseren Abmeffungen, mit Höhlungen verfehen. Auch ift es zweckmäfsig, die Oberfläche des Wandputzes rauh zu halten. Die Fugenränder der Fliefen werden, wenn nötig, gefchliffen und im Inneren der Gebäude die Fugen gewöhnlich mit Gips oder weifsem Cement verftrichen. Dafs diefe Arbeiten mit aller Vorficht und regelrecht ausgeführt werden müffen, bedarf keiner befonderen Erörterung.

Bei inneren Verkleidungen werden vorkommende Eckkanten entweder mit den Fliefen felbft hergeftellt, indem diefe auf Gehrung zufammengefchliffen werden, oder man deckt diefelben durch Holzleiften oder Meffingröhren, welche ihre Befeftigung an Dübeln mit Schrauben finden. Die Meffingröhren werden vor dem Anfetzen der Platten, die Holzleiften nachher angebracht.

Bei äufseren Verkleidungen werden die ^liefen in Vertiefungen eingefetzt, welche vorher am Mauerwerk ausgefpart wurden. In der Bemeffung der Tiefe diefer Ausfparungen ift auf die Dicke der Platten und des Mörtelauftrages Rückficht zu nehmen.

Die glafierten Wandfliefen find ungefähr 1 die Mettlacher Mofaikplatten) 1,5 bis 2,5

, die enkauftifchen Fliefen (z. B.

cm

ftark ⁸).

Eine allen Anfpriichen genügende Herftellung von geböfchten Wandflächen ift aus Backfteinen noch fchwieriger herzuftellen, als aus Haufteinen, weil die Bearbeitung der Stirnflächen aus fchon befprochenen Gründen unzuläfflg ift. Man ift Handflächen, wegen der parallelepipedifchen Geftalt der gewöhnlichen Backfteine gezwungen, entweder in geneigten oder in nach oben zu zurückgefetzten Schichten zu mauern.

5°-

Behandlung

geböfchter

Beide Verfahren Haben den fchon in Art. 13 (S. 22) angeführten Nachteil, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu befördern, und zwar wegen der grofsen Zahl von Fugen in verftärktem Mafse. Bei ausgedehnteren Bauten diefer Art wird es fleh daher lohnen, befondere Formfteine anfertigen zu laffen, deren Stirnflächen unter dem vorgefchriebenen Böfchungswinkel gegen die wagrecht auszuführenden Schichten geneigt find.

5*-

Wagrechter

Eine der wichtigften Bedingungen für die dauernde Erhaltung von frei in die Luft ragenden Mauerwerken ift die Herftellung eines geeigneten oberen Abfchluffes Mauerabfchiufs. derfelben. Wenn nun auch für diefen Zweck die Backfteine nicht als ein geeignetes Material betrachtet werden können, fo find fie doch oft genug dazu zu verwenden, und deshalb ift dabei befondere Vorficht notwendig. Dichte, glatte und ftark geneigte Abdeckungsflächen mit möglichft wenigen, aber voll gemörtelten Eugen find Grundbedingung, um das Waffer am Eindringen zu hindern und deffen Ablauf zu befchleunigen.

Zunächft ift alfo das befte Ziegelmaterial erforderlich, deffen Glätte zwar durch eine Glafur erhöht, deffen Dauerhaftigkeit aber durch eine folche nicht befördert werden kann (fiehe hierüber Art. 48, S. 57). Wegen der grofsen Fugenzahl find Rollfchichten ohne eine weitere Schutzdecke unzweckmäfsig. Beffer find, wegen der geringeren Zahl der Fugen, Abdeckungen mit Backfteinplatten in geneigter Lage.

Mitunter werden diefe Platten, in Nachahmung von Haufteinformen, als gröfsere Bauftticke, maffiv oder mit Höhlungen, hergeftellt und namentlich bei flach geneigten Abwäfferungsflächen in Anwendung gebracht.

Fig. 90-

Fig. 9i-

Fig. 92-

Fig- 93-

<...57

* *9-\

^v'

• 69" *

...122...... >

]ilO w. Gr.

i li- ⁶5- -*

V---/ 2    —•*

Für die Herftellung der vorteilhafteren, ftark geneigten Abdeckungen erfchemen die unter die deutfchen Normalformfteine aufgenommenen Schrägfteine (Fig. 90), befonders jene mit Waffernafe (Nafenfteine, Fig. 91) geeignet. Diefelben werden als Läufer, Rinder, ] 2-Steine und ³/4-Steinbinder, auch als Eckfteine, mit verfchiedenen Neigungswinkeln geliefert.

Die fchräge Fläche der Nafenfteine erhält gewöhnlich eine Neigung von 45 Grad gegen die Wagrechte oder mehr. Dies geflattet aber keinen regelrechten Verband mit den anfehliefsenden Schichten bei richtiger Lage der Nafenfteine, welche verlangt, dafs die Oberkante der fchrägen Fläche den darüber folgenden Stein an der tiefften Linie des Rundftabes berührt. Der regelrechte Verband erfordert eine Verfchiebung der übereinander folgenden Steine um 65mm, was bei der an-

geführten Bedingung für die richtige Lage der Nafenfteine eine etwas geringere Neigung der Vorderfläche als 45 Grad vorausfetzt. In diefem Sinne geftaltete Nafenfteine find in Fig. 92 u. 93 für Breiten von 122 und 130 mm dargeftellt worden. Die letztere Breite ift dann wiinfchenswert, wenn, wie dies fpäter noch erörtert werden wird, ein guter Anfchlufs von geneigten Abdeckungen an lotrechte Flächen erreicht werden foll.

Fig. 94 u. 95 10(i) geben Beifpiele von Mauerabdeckungen mit Schrägfteinen und mit Nafenfteinen. Für die Firfte find befon-dere Formfteine notwendig, die zur engeren Verbindung und Deckung der unter ihnen befindlichen Zwifchenfugen nach Fig. 9Ó¹⁰⁶) gebildet werden können.

Unter dem Einflufs der Wärmeunter-fchiede lockern fich die Stofsfugen und werden dadurch zur Aufnahme von Waffer immer empfänglicher, welches dann durch Gefrieren weitere Zerftörungen herbeiführt. Ift deshalb die Verringerung der Stofsfugenzahl fehr wünfchenswert, fo ift dies gleichfalls die Vorfichtsmafsregel, an denjenigen Stellen, wo ein vermehrter Wafferzuflufs fiattfindet, keine Stofsfugen anzuordnen.

Bei den gröfseren Ab-' deckungsplatten mit ihren flach geneigten Abwäfferun-gen ift dies leicht zu erreichen. So ift z. B. die fehlerhafte Anordnung in Fig. 97 ohne Schwierigkeit durch die richtige in Fig. 98 zu erfetzen. Ebenfo ift es bei denfelben nicht befonders fchwierig, an den Anfchlufsftellen von lotrechten Mauerflächen Stofsfugen zu vermeiden, indem man die Abdeckungsplatten ein Stück in das anfchliefsende Mauerwerk eingreifen läfst (Fig. 99 ¹⁰⁷).

Schwieriger ift dies bei ftark geneigten Abwäffe-rungen, weil bei diefen an den Anfchlufsftellen eine gröfsere Anzahl von Schichten zu verhauen fein würde, wenn man nicht befondere Formfteine zur Anwendung

Fig- 95-

Fig. 94.

mm

Fig. 97.

V25 w. Gr.

IJ25 w. Gr.

Fig. 96.

L/---

Jll0 w. Gr.

Fig. 98.

Fig. 99.

bringt. Fig. 100 u. 101 bieten Vorfchläge zu folchen für Nafenfteine aufeinander folgender Schichten und Fig. 102 eine Anwendung derfelben.

Um die Stofsfugen von Abdeckungsplatten zu dichten, läfst man fie wohl auch mit Falzen (wie bei den Falzdachziegeln) übereinander greifen, oder, um das Waffer

^25 W. Gr.

106)    Nach: Schmidt, O. Die Ausbildung der Giebel für den Backfteinrohbau. Berlin 1882.

1⁰⁷)    Siehe über diefen Gegenftand : Eckhart, A. Die Technik des Verblendfteins. Halle a. S. 1884. Bd. 2, S. 24 u. ff.

Fig. 100.

von denfelben abzuleiten, verlieht man lie auf ihrer oberen Fläche mit einer Aushöhlung (Fig. 103¹⁰⁸).

Abdeckungen der Ziegelmauerwerke mit anderen Materialien werden in Kap. 12 (Schutz der Wände gegen F euchtigkeit) befprochen werden.

Anfteigende Mauerabfchlüffe, wie fie bei Giebeln, Strebepfeilern, Rampen u. f. w.

Anfteigender

Vorkommen, unterliegen denfelben Einflüßen und find daher ähnlich zu behandeln, Mauerabfchiufs. wie die im vorhergehenden Artikel befprochenen wagrechten. Eine Abwäfferung der oberen Fläche nach den Mauerfluchten hin ift bei ihnen aber weniger notwendig, obgleich bei Verwendung von gröfseren Platten ausführbar und zweckmäfsig wegen der Ableitung des Waflers von den Stofsfugen. Unausführbar und entbehrlich ift fie bei Benutzung der fehr geeigneten, in Fig. 90 und 91 fchon abgebildeten Schräg-

Fig. 101.

r eg-

I!

tlO W. Gr.

Fig. 102.

Ï1

5²-

Fig. 103.

VI

Fig. 104.

UL

HCS

!f.

irr

V!

□IE

□□□[

□Œ

□CZHX

¹/-25 w. Gr.

inr t

Z]UL

ir

Jj

und Nafenfteine. Eine Anwendung der letzteren zeigt Fig. 104. In derfelben Abbildung ift auch die Möglichkeit angedeutet, mit einer und derfelben Sorte Nafenfteine durch Vorfchieben derfelben über die normale Lage, heilere Neigungen des Abfchlufles zu erzielen.

Durchbrochene Mauern kommen häufig da zur Anwendung, wo es fleh um Herflellung von Luftzug handelt, fo bei Gebäuden zu Trockenzwecken, Getreide-und Futterfpeichern u. f. w. Auch bei Einfriedigungsmauern, gemauerten Geländern von Terraffen, Balkons (flehe das nächftfolgende Heft diefes »Handbuches«) u. f. w. ift neben Erzielung reicheren Ausfehens das Erhalten des Luftzuges erwünfeht, damit die Bodenflächen hinter denfelben nach Regengüßen rafch wieder abtrocknen können. Mit den Backfteinen und den übrigen Ziegelwaren, wie Dachziegeln, Form-fteinen, Terracotten, laffen fleh beide Zwecke leicht und höchft mannigfaltig erreichen. Auch mit den gewöhnlichen Backfteinverbänden find durch Weglaffen einzelner Steine vielerlei hübfehe Mufter zu erzielen, ebenfo durch teilweife Verwendung von

53-

Durchbrochene

Mauern.

Hohlfteinen in fonft vollen Mauerkörpern. Weit reichere und zierlichere Bildungen gewähren aber die erwähnten anderen Ziegelwaren, die deshalb auch zu diefen Zwecken häufig Verwendung finden. Zahlreiche Beifpiele für Anordnung durchbrochener Mauern bieten die im vorhergehenden Bande (Fufsnote 26, S. 30 [2. Aufl.: Fufsnote 25, S. 30]) diefes »Handbuches« angeführten Werke.

Das Backfleinfachwerk ergibt fich bei gemifchten Mauerwerken durch Her-ftellung der Ecken, Lifenen, Fenftergewände, wagrechten Streifen und Gefimfe aus Backfteinen, der verbleibenden Wandflächen aus Bruchfleinmauerwerk. In der Regel werden dabei an den lotrechten unter den aufgeführten Bauteilen die im vorhergehenden Bande (Art. 85, S. 69 [2. Aufl.: S. 70]) diefes »Handbuches« befprochenen Verzahnungen zur Anwendung gebracht. Veranlaffung zu diefer Bauweife gibt einer-feits das Bedürfnis zu regelmäfsigem Baumaterial an den erwähnten Stellen, anderer-feits dasjenige nach malerifcher Wirkung. Das letztere führt oft zu Uebertreibungen.

Die Urfachen der Verwitterung der Backfteine find zum Teile die gleichen, wie bei den Haufteinen, alfo hauptfächlich eindringende Feuchtigkeit, die nicht rafch Verwitterung, genug verdunften kann und bei eintretendem Froft ungenügend feftes oder vielleicht auch erweichtes Material zerfprengt. Dies kann durch die Art der Anfertigung begünfligt werden, welche das ftofifliche Gefüge der Steine fchädlich zu beeinflußen vermag¹⁰⁹). Von grofser Wichtigkeit für die Froftbeftändigkeit ift hierbei der richtige Magerungsgrad der Ziegelerde¹¹⁰). Bei den Backfteinen treten als Zer-ftörungsurfachen aber noch das Vorhandenfein von löslichen Salzen, von gebranntem kohlenfaurem Kalk oder Schwefelmetallen in der Steinmaffe hinzu. Die erfteren führen durch Auswittern unter Einwirkung der Feuchtigkeit zunächft die fog. Ausblühungen (Efflorescenzen), welche nicht immer fchädlich zu fein brauchen, herbei, dann aber auch Abblätterungen und häufig fogar den Mauerfrafs. Eingefprengter Aetzkalk kann die Steine durch die Volumvergröfserung beim allmählichen Ab-löfchen zerfprengen, ebenfo die Schwefelmetalle bei der Oxydation¹¹¹). Aber auch • bei diefen letzteren Vorgängen ift es die Feuchtigkeit, mag diefe nun den Steinen von aufsen oder aus dem Mörtel zugeführt werden, welche den Zerftörungsvorgang einleitet. Abgefehen alfo von der Wahl eines Materials, welches von den genannten Stoffen môglichft wenig enthält (auch der Mörtel ift in diefer Beziehung zu beachten, da aus ihm lösliche Salze in die Steine übergeführt werden können) und welches als wetterbeftändig bekannt ift, müffen die Schutzmafsregeln zur Erhaltung der Back-fteinbauwerke ganz befonders auf Abhaltung und Abführung der Feuchtigkeit gerichtet fein ; fie find alfo wefentlich konftruktiver Natur. Hiervon ift fchon mehrfach im vorhergehenden die Rede gewefen ; befondere Ausführungsmafsregeln werden noch in Kap. 12 (Schutz der Wände gegen Feuchtigkeit) befprochen werden

Die fchon im Eingang diefes Kapitels erwähnte, ausgedehnte Anwendung, welche der Backftein im Hochbauwefen erlangt hat, ift in feiner geringen, handlichen

54-

Backftein-

fachwerk.

55-

Schutz

gegen

56-

Bedeutung des Backfteinbaues.

1°⁹) Siehe: Deutfche Bauz. 1884, S. 53.

UO) Siehe: Olschewsky, W. Die Urfachen der Verwitterung bei Verblendfteinen und Terracotten. Halle a. S. 1885. Ul) Zur Beurteilung der Verwitterungserfcheinungen an Backfteinbauten und der Wetterbeftändigkeit der Backfteine wird das Studium folgender Quellen empfohlen: Deutfche Bauz. 1873, S. 272; 1881, S. 122, 258, 265. — Olschewsky, W. Schäden an Backfteinrohbauten. Notizbl. d. Ziegler- und Kalkbrenner-Vereins. Berlin 1881. S. 79. — Kuhnow, A. Verwitterungen an Berliner Rohbauten. Berlin 1884. — Eckhart, A. Die Technik des Verblendfteins. Bd. II. Halle a. S. S. 19, .41. — Tetmajer, L. Mitteilungen der Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien am eidgen. Polytechnikum in Zürich. Heft 1. Zürich 1884. — Baugwksztg. 1883, S. 189, 384. — Olschewsky, W. Die Urfachen der Verwitterung bei Verblendfteinen und Terracotten. Halle a. S. 1885.

111) Ueber Schutz- und Vorfichtsmafsregeln gegen rafche Verwitterung von Backfteinverblendungen liehe die 1. Auflage diefes Heftes (Art. 55, S. 70),

Gröfse begründet, welche ein rafches, wenig umftändliches Bauen geftattet, womit nicht unwefentliche KoftenerfparniiTe gegenüber den Haufteinen durch die bequeme Beförderung und die zuläffigen leichten Rüftungen verbunden find. Dazu treten die fchon mehrfach berührten Vorteile der Backfteine und mancher ähnlicher künftlicher Steine in gefundheitlicher Beziehung und gegenüber dem Bau mit unregelmäfsigen oder wenig bearbeiteten Bruchfteinen, die durch die Regelmäfsigkeit der Form bedingte gröfsere Fertigkeit des Mauerwerkes bei gleicher Dicke. Die aus der geringen Gröfse der Backfteine hervorgehenden baulichen Schwierigkeiten für Abdeckungen find ebenfo, wie die im Rohftoff und in der Anfertigungsweife liegenden Gefahren für die Dauer der Backfteinbauten fchon zur Erörterung gelangt.

Ift nun auch die geringe Gröfse, in welcher der Backftein zur Anwendung kommt und kommen mufs, im allgemeinen von grofsem Vorteile, fo wird diefelbe doch zur Quelle grofser Schwierigkeiten für die äfthetifche Behandlung und Wirkung der Backfteinrohbauten, fo clafs diefe den Haufteinbauten gegenüber für monumentale Zwecke immer im Nachteile bleiben miiffen. Trotzdem ift zuzugeben, dafs fich bei einer dem Bauftoff entfprechenden Formenbehandlung und Hinzuziehung von Terracotten, deren Gröfse fich innerhalb vernünftiger Grenzen bewegt, fowie unter Anwendung der reichen, der Keramik möglichen Farbenreihe fehr erfreuliche Wirkungen auch mit dem Backfteinrohbau erzielen und denfelben für mancherlei Zwecke geeignet erfcheinen laffen.

Unerreicht ift der Backftein als Bauftoff bisher in Bezug auf Feuerbeftändig-keit, ein Vorzug von ungemeiner Wichtigkeit, der allein fchon feine ausgedehnte Anwendung rechtfertigen würde. Bauten aus guten Backfteinen widerftehen nicht nur länger einem Feuer; fie erleiden gewöhnlich auch geringeren Schaden durch ein folches, als Bauwerke aus anderen Werkftofifen.

3. Kapitel.

Mauern aus Bruchfteinen.

(Bruchlteinrohbau.)

Das Mauerwerk aus Bruchfteinen und Feldfteinen (über den bezüglichen Unter-fchied vergl. den vorhergehenden Band [2. Auf!., Art. 74, S. 65] diefes »Handbuches«) wird überall da zur Anwendung gelangen, das Vorhandenfein genannter Steinforten natürlich vorausgefetzt, wo man zur Herftellung fteinerner Bauwerke beffere Stoffe nur mit Schwierigkeiten oder mit befonderen Korten befchaffen kann. Man findet es aber auch dort, wo dies nicht der Fall ift, oft in grofser Ausdehnung in einzelnen feiner Gattungen benutzt, wenn es fich um möglichft billige Herftellung handelt. Diefes billige Mauerwerk ift felbftredend entfprechend fchlechter, als das teuerere Quader- oder Backfteinmauerwerk. Es läfst fich aber, allerdings unter Aufwendung von mehr Koften, auf zwei Weifen verbeffern, entweder durch Anwendung von Cement- oder Cementkalkmörtel oder durch Bearbeitung in regelmäfsigen Formen bei dazu geeigneten Steinforten. Auf dem erften Wege erhält man das Bruchftein-cementmörtelmauerwerk, welches, da in demfelben die Verbindung durch den Mörtel die Hauptrolle fpielt, dem Betonmauerwerk nahe fteht; die zweite Weife liefert den Uebergang zum Quaderbau, oder wenn man den möglichen, ganz regelrechten Ver-

57-

Allgemeines.

band berückfichtigt, zum Backfteinbau. Wir haben im vorhergehenden Bande diefes »Handbuches« diefe Bauweife als Schichtfteinmauerwerk kennen gelernt.

58.

Material.

Die Feldfteine (Gerolle, Gefchiebe, Lefefteine, Findlinge) liefern im allgemeinen den fchlechteften Werkftoff für Mauerwerk wegen der rundlichen Form, die fie durch die natürliche Bewegung im Waffer oder durch Abwitterung ihrer Kanten und Ecken erhalten haben. Feftes Mauerwerk läfst fielt daher mit folchen nur durch einen vorzüglichen Mörtel erzielen. Gröfsere Steine diefer Art kann man zwar durch Spalten, Sprengen oder Zerfchlagen in kleinere Stücke zerlegen und durch Bearbeitung in regelmäfsige Form bringen. Das letztere ift aber mühfam, da die Findlinge ihre Bergfeuchtigkeit ganz verloren haben und häufig die härteften und fefteften Refte eines verwitterten Felfens find.

Wo man die Wahl hat, zieht man daher die von anftehenden Felfen gebrochenen Bruchfteine vor. Hier kommen alle witterungsbefländigen Felsarten in Betracht, wenn fie auch nur unregelmäfsig brechen, da das Bruchfteinmauerwerk meift aus Sparfamkeit gewählt wird und man daher zunächft auf das der Bauftelle mit den geringften Koften zuzuführende Geftein angewiefen ift. Immerhin wird man bei der Wahl desfelben feine Eigenfchaften und den zu erreichenden Zweck im Auge behalten müffen, fo z. B. für Herftellung von Wohnräumen die dichten, bei Wärmeerniedrigungen ftark zu Wafferniederfchlägen Veranlaflung gebenden Gefteine vermeiden. Insbefondere mufs man mit den Kalkfteinen vorfichtig fein, da diefe nicht nur oft die letztere Eigenfchaft befitzen, fondera auch leicht durch Mauerfrafs unter diefen begünftigenden Verhältniffen zerfetzt werden.

Die Bruchfteine enthalten, frifch gebrochen, eine ziemliche Menge von Feuchtigkeit, die teils, im Mauerwerk lange verbleibend, in mancher Weife fchädlich wirken, teils die Froftbeftändigkeit ungünftig beeinflußen kann. Es empfiehlt fich daher immer, die Steine vor der Vermauerung ablagern zu laflen, damit fie austrocknen und die nicht froftbeftändigen durch Zerfrieren fich felbft ausfcheiden können. Befondere Vorficht ift bei Steinen geboten, die aus gegen Norden liegenden Brüchen gewonnen werden.

Die Bruchfteine werden entweder als Haupt- oder als Nebenerzeugnis in den Steinbrüchen gewonnen. Im letzteren Falle find fie die kleineren, zur Herrichtung von Quadern oder Haufteinen nicht geeigneten Stücke, die fich beim Sprengen oder als Abfall ergeben, fowie die Ausbeute der etwa vorhandenen fchwächeren Bänke. Bei lagerhaften Gefteinen findet man hierbei häufig eine Zurichtung auf gewiffe gebräuchliche Abmeflungen.

59-

Arten

Je nach der mehr oder weniger regelmäfsigen Form der Bruchfteine haben wir des Bruchftein- im vorhergehenden Bande (Art. 75, S. 64 [2. Aufl. S. 65]) diefes »Handbuches« mauerwerkes. unterfchieden : Mauerwerk aus Schichtfteinen, Mauerwerk aus lagerhaften Bruchfteinen mit abgefetzten Schichten und ordinäres Bruchfteinmauerwerk, wozu noch einige andere Arten von untergeordneterer Bedeutung treten.

Weitere Unterfchiede ergeben fich, je nachdem Mörtel zur Verbindung hinzugezogen wird oder nicht: Mörtelmauerwerk und Trockenmauerwerk (fiehe an gleicher Stelle, Art. 93, S. 78).

Von Einflufs auf die Ausführung wird, wie beim Backfteinmauerwerk, der Um-ftand fein, ob man es mit einem Rohbau oder einem Putzbau zu thun hat.

Dem im gleichen Bande (Art. 76 bis 80, S. 64 u. 65 [2. Aufl.: S. 65 bis 67]) diefes »Handbuches« früher über die Verbandweife der verfchiedenen Arten Getagten ift hier nur wenig hinzuzufügen.

Das regelmäfsigfte Bruchfteinmauerwerk ift das aus Schichtfteinen. Werden die Schichten nicht blofs äufserlich, fondern auch der Mauerftärke nach aus gleich hohen und regelmäfsig bearbeiteten Steinen in richtigem Verbände hergeftellt, fo ift es durchaus gleichförmig befchafifen und entfpricht allen Anforderungen, die man an ein gutes Mauerwerk Hellen kann. Zwar wird in demfelben der einzelne Stein nicht in dem Grade, wie in der Quadermauer durch fein Eigengewicht in feiner Lage feftgehalten; dafür kann aber der Mörtel um fo wirkfamer feine Bindekraft zur Geltung bringen, wenn auch nicht fo ftark, wie beim Ziegelmauerwerk. Die mittlere Gröfse der Steine geftattet unter allen Umftänden, fofern nicht die Architektur anderes verlangt, von der Anwendung gröfserer Steine an den Ecken abzufehen, was nur als Vorteil für die Konftruktion zu betrachten ift.

Schichtftein

mauerwerk.

Bleibt die Aufsenfläche ungeputzt, wie dies bei wetterbeftändigen, gut aus-fehenden Steinen empfohlen werden mufs, fo wird man die Häupter derfelben in der Regel forgfältiger, als die Fugenflächen behandeln; während diefe gewöhnlich nur rauh gefpitzt werden, verfieht man jene häufig mit einem Randfchlag und krönelt oder ftockt die Spiegelflächen¹¹³). Mitunter werden die Häupter auch fcharriert oder gefchlififen, oder man läfst die Boffen in der Hauptfache ftehen und fchlägt nur die Kanten unter 45 Grad flüchtig ab. Im letzteren Falle gibt man den Kanten der Ecken und Mauerftreifen gern einen glatten Randfchlag, um die architektonifche Gliederung der Wand klar hervorzuheben. Oft findet man auch den Boffen jedes einzelnen Steines von einem fauberen Randfchlag umzogen. Die Bearbeitung diefer Schichtfteine erfolgt häufig nicht durch Steinhauer, fondern durch befonders im Spitzen geübte Maurer, die Spitzmaurer.

Ein durchaus gleichförmiges Schichtfteinmauerwerk läfst fleh in manchen Gegenden leichter befchafifen, wenn man von der gleichen Höhe aller Schichten abfieht.

Ein Beifpiel hierfür bietet der in Fig. 105 dargeftellte Malierwerksteil der Blindenanftalt zu Stuttgart. Die Frontmauern find im Sockel- und Erdgefchofs nur aus Schichtfteinen, dort »Mauerfteine« genannt, von nicht ganz gleicher Schichthöhe, welche mit Boffen zwifchen Randfchlag verfehen find, hergeftellt, Im Obergefchofs und in den Dachgiebeln find die äufseren Häupter der Steine zwifchen aufgezogenen Schlägen fauber gefpitzt. Das Mauerwerk ift dafelbft durch eingelegte Backfteinftreifen in gleiche Höhenabteilungen zerlegt. Bei der Sockelgefchofsmauer befteht ¹j\ bis ¹jz, bei der 0,57 m ftarken Erdgefchofs-mauer ¹ 3, bei der 0»i3 m ftarken Obergefchofsmauer V2 des Rauminhaltes aus Durchbindern. Die 0,29m ftarken Dachgiebel find ganz aus Durchbindern hergeftellt. Die Lagerfugen waren zu 9 mm, die Stofsfugen zu 6mm dick vorgefchrieben. Bei den ftärkeren Mauern follten die Stofsfugenflächen auf 12cm Breite aneinander anfchliefsen, bei den fchwächeren durchaus.

Wieder an anderen Orten macht die Befchafifung eines Mauerwerkes aus gleich hohen Schichten, das auch im Inneren gleichförmig und ohne Füllmauerwerk gebildet ift, durchaus keine Schwierigkeiten, wenn nur bei der Dickenbeftimmung auf die üblichen Steinabmeffungen Rückficht genommen wird.

Dies gilt z. B. für die Waren aus den fächfifchen Elbfandfteinbrtichen. Die Schichtfteine, welche von denfelben als parallelepipedifch behauene Stücke von quadratifchem Querfchnitt geliefert werden, führen dort den Namen »Grundfläche«. Für die Staatsbauten hat auf Anregung des fächfifchen Ingenieur-und Architektenvereines und der Dresdener Maurer- und Zimmerinnung das fächfifche Finanzminifterium unter dem 1. Juli 1872 die Mafse diefer Grundftücke auf 30, 23, 20 und 17 cm Breite und Stärke feft-gefetzt. Der Verkauf erfolgt nach laufenden Metern, da die Steine keine Normallänge erhalten. Die Länge wechfelt zwifchen 50 bis 100 cm ; mit der gröfseren Stärke werden fie auch durchfchnittlich länger geliefert. Die ftärkeren Sorten werden gewöhnlich dann genommen, wenn Mauerwerk aus gefpitzten Steinen her-

U3) Jn Frankreich heifsen die bearbeiteten Schichtfteine: moellons piqués oder moellons Jmilles. In Weftdeutfchland hat fich daraus die Handwerksbezeichnung: »Mollenbek, Mollebok, Mollepik« gebildet. Mitunter fpricht man auch von »Quäderchen, Paramentfteinen, Vorfetzfteinen«. (Vergl. auch Fufsnote 6 in Teil I, Band 1, erfte Hälfte [S. 67; 2. Auf!.: S. 84] diefes »Handbuches«).

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

Fig. 105.

5EE

--*

Ë11

■

Wm

j|

«gt

□ic

llCZA^

Tl

•.

ZZ1I

111

__

\h;

yi!

iOi

Tl

][

Von der Blindenanftalt zu Stuttgart. — ¹/so w. Gr.

geftellt werden foli. Zur Hintermauerung der letzteren und für zu putzendes Mauerwerk bedient man fich häufig der fchwächeren Steine, welche nur wenig zugerichtet werden,

verfchaffen. Höhlungen in den Fugen werden forgfältig mit Steinfplittern (in Dresden verwendet dazu den fchiefrigen Pläner) ausgefüllt (ausgezwickt). Auf einen Läufer läfst man in der Regel einen Binder (wo möglich Durchbinder) folgen, fo dafs alfo hier der polnifche Verband zur Anwendung gelangt.

Für die Fertigkeit des Mauerwerkes ift es vorteilhaft, wenn viele Durchbinder verwendet werden; aber es ift hier, wie bei den Ouadermauern (fiehe Art. 3, S. 7)

um

ihnen ein befferes Lager zu

man

Fig. 106.

mi

■/ ■

anzuführen, dafs diefelben die Gefahr des Durchfchlagens der Feuchtigkeit vermehren.

Ein billigeres Schichtfteinmauerwerk erhält man, wenn man nur die Mauerhäupter aus gefpitzten oder wenigftens annähernd regelmäfsig behauenen Steinen herftellt, das Innere dagegen aus Füllfteinen, d. h. mehr oder weniger unregel-mäfsigen Stücken. Diefe Gattung kommt fehr häufig zur Anwendung und gehört eigentlich unter die gemifchten Mauerwerke, insbefondere die verblendeten, ift daher auch nach den Regeln diefer und mit der nötigen Vorficht zur Ausführung zu bringen (flehe den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, Art. 82, S. 66 [2. Auf!.: S. 68]). Aufser der im gleichen Bande (Art. 76, S. 64 [2. Aufl.: S. 66]) empfohlenen Anwendung vieler Binder find zunächft noch die Fiillfteine möglichft grofs zu nehmen, gut zu lagern, in regelrechten Verband zu legen und ausreichend mit Mörtel zu verfehen , dann aber entweder nach den Lagerfugen aller Schichten auszugleichen oder wenigftens nach einer kleinen Anzahl von Schichten. Oft kommt es vor, dafs die Zwifchenräume zwifchen den die Mauerhäupter bildenden Läufern nur gering find. Auch dann ift es aber verwerflich, nur Steinbrocken und fehr viel gewöhnlichen Mörtel in die Fülle zu thun; eine forgfältige Auspackung mit paffenden Steinen ift notwendig, um ungleichmäfsiges Setzen zu verhüten.

Die geringfte Art von Schichtfteinmauerwerk ift diejenige, bei welcher zwar lagerhafte Steine zur Verwendung gelangen, diefe aber in den Häuptern nur durch

geringe Zurichtung • mit dem Hammer eine annähernd rechteckige Geftalt erhalten, im Grundrifs aber mehr l!j oder weniger unregelmäfsig find (Fig. ic6¹¹⁴). Die regel-mäfsigften Steine (Vorfetzfteine) werden für die Ecken I und Mauerhäupter ausgefucht. Viele Binder find er-wünfcht, ebenfo das Durchlaufen einer Binderftofsfuge durch die Mauerdicke. Das befte Lager der Steine ift nach unten zu nehmen.

Das Mauerwerk mit abgefetzten Schichten (vergl. den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, Art. 77, S. 66 [2. Auf!.: S. 66]) kommt befonders da zur An-

61.

Mauerwerk mit abgefetzten Schichten.

Wendung, wo die Steinbrüche zwar lagerhafte, aber fehr ungleich dicke Steine liefern. Sie werden in der früher angegebenen Weife möglichft verbandgerecht und mit vielen Bindern vermauert (Fig. 107 ¹¹⁵). Eine Zurichtung erfolgt in der Regel

nur mit dem Hammer. Gewöhnlich wer-

Fig. 107.

den auch die gröfsten und regelmäfsigften Steine an den Ecken verwendet, und folche mit ebenen, lotrechten Stirnflächen zum Mauerhaupt genommen. Man fucht fich --überhaupt dem Schichtfteinmauerwerk möglichft zu nähern; doch ift es nicht zu vermeiden, dafs Stofsfugen aufeinander treffen. Diefe Art des Mauerns ift fchon in fehr alten Zeiten geübt worden, wie die lydifchen Gräber zu

j-—- -,

b-

AV

Sardes beweifen ¹¹⁶).

Dasfelbe gilt auch vom ordinären Bruchfteinmauerwerk (vergl. den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, Art. 78, S. 65 | 2. Aufl.: S. 66]) oder Rauh-

Hi) Nach : Möllinger, K. Die Elemente des Steinbaues. Halle 1869. Taf. 2, Fig. 3.

¹¹⁵)    Nach: Möllinger, a. a. O., Taf. 2, Fig. 4.

¹¹⁶)    Siehe: Choisy, A. L’art de bâtir chez les Byzantins. Paris 1882. S. 8.

62.

Ordinäres

Bruchftein

mauerwerk.

mauerwerk. Zu den Mauerhäuptern fucht man Steine mit zwei, wo möglich unter rechtem Winkel zufammentrefienden ebenen Flächen aus; nötigenfalls mufs man folche durch Zurichtung mit dem Hammer zu gewinnen trachten. Die Häupter follen in ihren Umrifslinien möglichft zufammenpaffen und kleine Steine zwifchen denfelben (Zwicker) vermieden werden. Bei ganz unregelmäfsigen Steinen ift man genötigt, zur Herftellung von Ecken und Oeffnungen beffere Steinforten : lagerhafte Steine, Quader oder Backfteine zu benutzen, alfo das

Fig. 108.

am

Steinfachwerk (fiehe a. a. O., Art. 8 5,

S. 69 [2. Aufl.: S. 70]) zur Anwendung zu bringen. Ein Beifpiel hierfür bietet Fig. 108, wo die Ecken und die Plinthe aus Quadern, die Fenflereinfaffungén, fo-wie der Sockelgurt aus Backfteinen hergeftellt find. Hier find die Quaderketten der Ecken ganz regel-mäfsig gebildet ; im Mittelalter liefs man dagegen die Stofsfugen der Quader in ganz unregelmäfsiger Form an das Bruchfteinmauerwerk anfchliefsen und erzielte dadurch eine malerifche Erfcheinung des Mauerwerkes, die zur gröfseren Wirkung fparfam auszuführender Bauwerke wefentlich beiträgt.

Zur gröfseren Fettigkeit des Mauerwerkes aus unregelmäfsigen Bruchfteinen trägt die mehrfach in der Höhe fich wiederholende Anordnung von durchlaufenden Schichten regelmäfsig geformten Materials wefentlich bei (vergl. a. a. O., Art. 78,

S.65 [2.Aufl.: S. 66]).

Ein Beifpiel einer folchen Anordnung mit eingebundenen Backftein-

M AHkäggii

4SÄ-

Æâà

1/50 w. Gr.

Fig. 109 ⁹).

'••All

SîllSlk.

,3mm

fchichten bietet Fig. 109 11T).

Aj

Zum ordinären

WJ>-

Bruchfteinmauerwerk gehört auch derFifch-grätenverband, bei welchem nach Art

des römifchen opus fpicotum, dem ährenförmigen, aus Backfteinen hergeftellten Verbände, dünne Bruchfteine in geneigter Stellung des hochkantig genommenen Hauptes aneinander gereiht werden ¹⁰).    *

Zu den Bruchfteinmauerwerken müffen auch die mit kleinen, regelmäfsig bearbeiteten Steinen in verfchiedener Weife oder mit dreieckigen Ziegeln verkleideten, aus kleinen Steinen mit fehr reichlicher Mörtelverwendung hergeftellten Mauern der Römer nach Choify¹¹⁹) gerechnet werden. Die kleinen Steine wurden alle wagrecht mit der flachen Seite in den mit der Schaufel aufgetragenen Mörtel gelegt. Dies war offenbar weniger umftändlich, als die Mifchung eines Betons, der übrigens den Römern fehr wohl bekannt war. Die Wahl kleiner Steine für die zur Bildung von ebenen Wandflächen und als Lehre dienenden Verkleidungen erfolgte jedenfalls mit Rückficht auf das ftarke Setzen des Mauerkernes. Diefer wurde durch die in Abftänden durchgeführten Binderfchichten aus quadratifchen Backfteinplatten in einzelne Abfchnitte zerlegt; die Verkleidungen wurden gleichzeitig mit dem Inneren von geübteren, das letztere von geringeren Arbeitskräften ausgeführt. Eine ausführliche Befprechung der römifchen Mauertechnik findet fleh in Teil II, Band 2 diefes »Handbuches«.

Das gewöhnliche Bruchfteinmauerwerk aus gröfseren Steinen ohne befondere Verkleidungen führte bei den Römern den Namen opus incertum, dasjenige mit Binderfchichten aus Ziegelplatten opus mixtum.

Vom ordinären Bruchfteinmauerwerk unterfcheidet fleh das fog. Cyklopen-mauerwerk durch die bedeutendere Gröfse der Steine. Die mit diefem Namen be-zeichneten Mauerwerke der Pelasger und Phöniker find immer ohne Mörtel ausgeführt und laffen fleh nach der geringeren und gröfseren Sorgfalt der Herftellung und nach der Form der Steine in drei Gattungen teilen, worüber ausführliche Mitteilungen in Teil II, Band 1 (Art. 5 u. ff., S. 21 u. ff.) diefes »Handbuches« gebracht worden find. Wenn von neuzeitlichem Cyklopenmauerwerk die Rede ift, fo verlieht man darunter wohl meift: ein Mauerwerk aus grofsen, unregelmäfsigen Stücken, die nur wenig zugerichtet, aber môglichft gut zufammengepafst und mit oder meift; ohne Mörtel vermauert find. Die Steinhäupter erhalten zweckmäfsigerweife dabei wenig oder gar keine Bearbeitung; höchftens füllten fie mit einem Randfchlag verfehen werden, um das derbe, dem natürlichen Gefüge der Felfen ähnelnde Gepräge diefes Mauerwerkes nicht zu beeinträchtigen, welche Eigenfchaft dasfelbe als befonders für gebirgige Gegenden geeignet erfcheinen läfst. Selbftver-ftändlich darf dasfelbe nur aus Steinarten hergeftellt werden, die in unregelmäfsiger, rundlicher Form brechen, aber nie künftlich aus lagerhaften Steinen.

63-

Cyklopen

mauerwerk.

Fig. 110.

HA

,/M/a

; A    AilI -e

WA \

Fig. 110 gibt ein Bei-fpiel von Cyklopenmauerwerk von der Widerlagsmauer einer Eifenbahnbrücke im Kinzigthale im Schwarzwald.

Die Bezeichnungen Polygon- und Cyklopenmauerwerk werden häufig als gleichbedeutend gebraucht. Wir wollen aber unter Polygonmauerwerk nur folches ver-

- '

'•ür‘

#/ '-‘L-

Vf#. am

Tor

/T

Von der Schwarzwaldbahn bei Flornberg.

64.

Polygon

mauerwerk.

ftehen, welches aus Steinen mit geradlinig begrenzten, fcharf aneinander paffenden Stirnen befteht. Es erfordert alfo, wenn die Steine nicht eine ähnliche, oft fich wiederholende Begrenzungsform, wie beifpielsweife der Säulenbafalt, von Natur aus haben, eine koftfpielige, mit Stoffverluft verbundene Bearbeitung der Steine und findet daher nur eingefchränkte Anwendung, am häufigften noch bei Sockel- und Terraffenmauern. Vom äfthetifchen Standpunkte betrachtet, kann man es nur für grofse, wenig unterbrochene Flächen zur malerifchen Belebung derfelben geeignet finden ; für kleine würde es zu unruhig wirken. Am wenigften pafst es für ftark von Oeffnungen durchbrochene Mauern, da Fenfter- und andere Pfeiler von folchem Mauerwerk wegen der geneigten Fugenflächen nicht blofs nicht ftandfeft fcheinen, fondern auch fein müffen ¹²⁰).

65-

Ausführung

des

Die Bruchfteine werden, wie die Quader, entweder durch Mörtel miteinander verbunden oder trocken, unter Zuziehung von Moos, Erde, Sand u. dergl., auf-Mauenverkes. einander gefetzt. Man unterfcheidet danach Mörtelmauerwerk und Trockenmauerwerk. Das erftere ift das bei weitem gebräuchlichere; das letztere kommt nur in befonderen Fällen, fo beifpielsweife bei Futtermauern oder bei ganz untergeordneten Bauwerken (Schutzhütten im Gebirge, rohen Einfriedigungen) jetzt noch zur Anwendung, während es früher häufiger vorkam.

Dem im vorhergehenden Bande diefes »Handbuches« über die Verbandregeln und die Verbindung der Steine durch Bindemittel Gefagten ift hier wenig mehr hinzuzufügen. Die Einhaltung der wagrechten und lotrechten Richtung wird mit denfelben Hilfsmitteln bewirkt, wie bei Quader- und Backfteinmauerwerk. Das richtige Verlegen der Steine in Mörtel und die Einhaltung eines regelrechten Verbandes bedürfen aber faft noch gröfserer Aufficht als bei letzterem, namentlich bei den ordinären und Füllmauerwerken, da hier die regelmäfsige Form der Steine nicht der Konftruktion zu Hilfe kommt ; es bedarf daher zur Herftellung von Bruchftein-mauern ganz gewiffenhafter und befonders geübter Arbeiter. Beider wird auf das faubere Ausfehen der Mauerhäupter von den Maurern nur zu häufig zu viel Wert gelegt, auch wenn diefelben geputzt werden, während das Innere wenig forgfältig behandelt ift, die Steine nicht feft und ungenügend in Mörtel gelagert find, die Ausfüllung dagegen faft nur aus Mörtel mit wenigen kleinen Steinen hergeftellt wird. Eine derartige Mauer kann daher im Aeufseren recht gut ausfehen, aber doch wenig Fertigkeit befitzen.

Wichtig für die Dauerhaftigkeit von Mauern aus gefchichteten Gefteinen ift die F'efthaltung der Regel, die Steine auf ihr natürliches Lager (Bruchlager) zu legen. Je fchichtiger das Geftein ift, um fo weicher ift es auch in der Regel, und um fo wichtiger ift auch die Befolgung diefer Vorficht. Die aufrecht geftellten Steine haben in diefer Lage eine geringere Druckfeftigkeit und verwittern leichter. Auch bei geputzten Mauern kommt das erftere in Betracht; dazu tritt noch, dafs an der als Haupt genommenen glatteren Fagerfläche der Putz fchlechter haftet.

Es ift hier darauf aufmerkfam zu machen, dafs Choifyxlx) ein altes orientalifches Herkommen beobachtet hat, wonach man die Binder abfichtlich mit aufrecht geftelltem Lager verlegte, um die hierbei gröfsere Biegungsfeftigkeit ausnutzen und diefelben fchmaler machen zu können.

Eine häufig vorkommende Untugend der Maurer ift die, fofort beim Mauern die Stofsfugen, über die Breite derfelben hinaus, und auch die oberen Fager-

UO) Siehe hierüber: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1879, S. 157.

Ul) In: L’art de tâtir chez les Byzantins. Paris 1883. S. 12.

flächen mit Mörtel zu verftreichen, fo dafs nicht mehr beobachtet werden kann, wie gemauert worden ift; gewöhnlich find dabei die Stofsfugen nicht genügend mit Mörtel ausgefüllt, fondera nur aufsen zugeftrichen. Für Mauerwerk, das geputzt werden foll, ift es fogar wegen des feften Anhaftens des Putzes erforderlich, dafs die Stofsfugen aufsen offen gehalten werden. Jedoch foll das im allgemeinen für Rohbauten zu empfehlende Vollmauern der Fugen oder das gleich beim Mauern erfolgende Ausftreichen der Fugen fo gefchehen, dafs diefelben als faubere Linien erfcheinen.

Bei dichten Steinen ift ein fteiferer, bei porigen ein flüfflgerer, bei ftark be-laftetem Mauerwerk ein magerer, im anderen Falle ein fetterer Mörtel zu verwenden. Schwache, einer dauernden Feuchtigkeitsquelle nicht ausgefetzte Mauern können mit Luftmörtel ausgeführt werden. Starke Mauern trocknen, wegen des grofsen Mörtelgehaltes und der gewöhnlich noch vorhandenen Bergfeuchtigkeit der Steine, nur fehr langfam aus, weshalb man fie zweckmäfsigerweife mit hydrauli-fchem Mörtel mauert.

Der Mörtelbedarf ift je nach der Art der Steine fehr verfchieden. Dünnplattige und unregelmäfsige Steine erfordern viel mehr Mörtel, als regelmäfsige und mehr würfelförmig geftaltete.

Wefentliche Vorteile find für das Bruchfteinmauerwerk durch Anwendung von magerem Cementmörtel zu erreichen. Es wird nicht wefentlich teuerer, als gewöhnliches Kalkmörtelmauerwerk ; Koftenerfparniffe laßen fich aber durch Verringerung der Mafien wegen der gröfseren Feftigkeit des Mauerwerkes erzielen. Mit Cementmörtel läfst fich, allerdings unter der Vorausfetzung fehr gewiffenhafter, auf Einhaltung guten Verbandes und Füllung aller PVigen mit Mörtel bedachter Maurer und richtiger Mörtelbereitung, ein Mauerwerk herftellen, das gleichförmiger, als vieles Quadermauerwerk ift, weil bei letzterem wegen der Ungefügigkeit der Stücke auf Verkittung durch den Fugenmörtel nicht gerechnet werden kann, das gegenüber dem Backfteinmauerwerk den Vorteil befitzt, mit der gröfsten Leichtigkeit ftetige Querfchnittsveränderungen eintreten zu laßen, und das billiger, als die genannten Mauerwerksarten ift. Zu beachten ift auch der Vorteil, der durch die Schnelligkeit der Ausführung, welche keine grofsen Vorbereitungen erfordert, erwach fen kann.

Mitteilungen von Liebold über Erfahrungen mit aus Cementbruchfteinmauer-werk ausgeführten Kanälen und Brückengewölben finden fich in unten genannten Quellen ¹²²).

Bei den Trockenmauerwerken beruht die Feftigkeit nur auf der richtigen und ficheren Lagerung der Steine, wenn auch nicht geleugnet werden kann, dafs durch das in der zum Ausftopfen der Fugen benutzten Erde lieh ausbreitende und verfilzende Wurzelwerk von Pflanzen allmählich eine wirkliche Verbindung der Steine herbeigeführt wird. Da diefe Wurzelbildung zugleich aber die Verwitterung der Steine befördert und bei frei flehenden Mauern weniger eintritt, als bei Futtermauern, denen von der Bergfeite immer Feuchtigkeit zugefügt wird, fo kann im allgemeinen von Trockenmauern aus kleinen und mittelgrofsen Steinen keine grofse Dauer erwartet werden. Während die aus mächtigen Blöcken aufgebauten cyklopi-fchen Mauern Griechenlands und Italiens zum Teile aufserordentlich dauerhaft fich

122) Baugwksztg. 1880, S. 295. — Zeitfchr. f. Bauhdw. 1882, S. 9. — Wochbl. f. Aich. u. Ing. 1883, S. 401. — Zeitfchr. f. Baukde. 1881, S. 519.

gezeigt haben, find die aus kleineren Stücken hergeftellten germanifchen Befeftigungs-mauern von Bergkuppen in Deutfchland zu wüften Trümmerhaufen, die unter dem Namen »Ringwälle« bekannt find, geworden¹²³).

66.

Bruchftein-

rohbau.

67.

Oberer

Abfchlufs der Mauern.

Hat man zur Herftellung von Mauern oder Mauerflächen, welche der Witterung ausgefetzt bleiben, ein wetterfeftes, gut ausfehendes Material zur Verfügung, fo ift die Behandlung desfelben als Rohbau empfehlenswert; dies ift um fo mehr der Fall, je dichter und glatter in den Bruchflächen das betreffende Geftein ift, um fo weniger gut alfo ein Mörtelputz auf demfelben haften würde. Für die Herftellung folcher Bruchfteinrohbauten kann im allgemeinen auf dasjenige verwiefen werden, was in Art. 19 u. 20 (S. 29 bis 31) u. Art. 41 bis 45 (S. 52 bis 55) über das Ausfugen, den Fugenmörtel und die Reinigung der Mauerflächen bei Befprechung der Quader- und Backfteinrohbauten gefagt wurde ; es bleibt dem hier wenig nur hinzuzufügen.

Noch mehr, als bei Backfteinrohbauten wird es bei Mauern aus unregel-mäfsigen Steinen notwendig fein, darauf zu fehen, dafs durch die Art der Behandlung der Fugen nicht die unruhige Wirkung des P'ugennetzes verftärkt werde. Deshalb wird man dem Fugenmörtel in der Regel einen Farbenzufatz geben müffen, um ihn in Einklang, wenn auch nicht immer gerade in Uebereinftimmung, mit der Steinfarbe zu bringen; deshalb find auch die mitunter zur Ausführung kommenden vorgelegten Fugen nicht gerade empfehlenswert. Noch weniger ift dies aber die fchon in Art. 65 (S. 70) aus anderen Gründen gerügte Unart vieler Maurer, beim Mauern die Fugen über die Breite derfelben hinaus mit Mörtel zu verftreichen und dabei die Steinflächen zu befchmutzen. Die nachträgliche Reinigung ift immer eine mühfame, nicht immer ganz durchführbare und auch mit Nachteilen verknüpfte Arbeit. Untergeordnete Mauern pflegt man allerdings auf diefe Weife in den Fugen zu dichten, aber diefes fog. »Beftechen« follte immer erft einige Monate nach Fertig-ftellung der Mauer erfolgen, um derfelben Zeit zum Austrocknen zu gewähren.

Durch ein ähnliches Verfahren fuchten die Römer- und nach ihnen das frühe Mittelalter Mauern aus unregelmäfsigen Bruchfteinen das Anfehen von regelmäfsig gefchichteten zu verleihen, indem fie in den frifchen Beftich der Fugen nach dem Lineal Fugenlinien mit der Kelle einfchnitten.

Für die dauernde Erhaltung von der Witterung ausgefetzten Bruchfteinmauern ift es ebenfo wichtig, wie bei folchen Quader- und Backfteinmauern den oberen Abfchlufs fo zu bilden, dafs alles Regen- und Tauwaffer rafch abgeführt und am Eindringen in das Mauerwerk verhindert wird. Auch hier kommen diefelben Mittel, wie beim Ouaderbau zur Anwendung und kann daher auf das in Art. 14 u. 15 (S. 23 bis 25) Gefagte verwiefen werden.

Am unvollkommenften und von fehr geringer Dauer ift die bei ordinären Bruchfteinmauern oft angewendete Bildung eines Kammes mit ein- oder zweifeitigem Gefälle von Mörtel und eben folchen unregelmäfsigen Steinen, wie fie zur Mauer verwendet wurden. Für alle Bruchfteinmauern empfiehlt fleh die Anwendung von Abdeckungsplatten oder, bei geneigtem Abfchlufs, auch von geeignet geformten Stücken aus natürlichem Stein oder gebranntem Thon mit genügendem feitlichem Gefälle, wenn nicht eine der noch in Kap. 12 (Schutz der Wände gegen Feuchtigkeit) zu befprechenden anderen Abdeckungsarten gleichfalls in Betracht kommen kann.

123) Ueber Ringwalle und die »gallifchen« Mauern C'àfar's vergl. die i. Auflage diefes Heftes (Art. 65, S. 82), — fowie: Anzeiger f. Kunde d. deutfehen Vorzeit 1883, S. 237. — Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 23g. — Cohausen, A. v. Die Be-feftigungen der Vorzeit. Wiesbaden 1898. S. 36, 46 u. 50.

Der Koftenerfparnis wegen werden zumeift die Grund- und Kellermauern, weil diefelben nicht fichtbar oder wenigftens in verdeckter Lage bleiben, aus Bruch-fteinmauerwerk hergeftellt, auch wenn anderes Material leicht zu befchaffen ift.

Grundmauern.

Obgleich nun jede Bruchfteinmauer, wenn fie fett fein foll, in forgfältigem Verband ausgeführt werden mufs, fo ift doch diefe Sorgfalt und auch noch manche andere Rückfichtnahme bei den Fundamentmauern ganz befonders notwendig, weil fie die am ftärkften belafteten Mauern der Bauwerke und fchädlichen Einflüffen des fich an fie anlagernden Erdbodens ausgefetzt find; deshalb erfcheint es auch angezeigt, auf diefe einzelne Mauergattung in Ergänzung des im vorhergehenden Bande (Art. 388 bis 390, S. 273 bis 275 [2. Aufb: Art. 397 bis 400, S. 306 bis 308]) in diefer Richtung Gefagten hier gefondert einzugehen, und zwar in Vergleichung mit anderen Steinmaterialien.

Der Harken Beladung wegen und um die Laft des Bauwerkes auf eine ent-fprechend grofse Fläche des Baugrundes zu übertragen, macht man die Grundmauern ftärker, als die Gefchofsmauern. Man erreicht dadurch auch, wenn die Grundmauern zugleich Kellermauern find, eine von äufseren Einflüffen möglichft unabhängige und gleichmäfsige Wärme der Kellerräume, fowie genügende Widerlager für die etwa anzuwendenden Ueberwölbungen. Diefe Mauerverftärkung wird nun entweder in der Weife befchafft, dafs die Grundmauer bis zur Bodenoberfläche die gleiche, für die Druckübertragung auf den Baugrund genügende Stärke erhält, oder indem man die Aufmauerung in von unten nach oben an Stärke abnehmenden Abfätzen ausführt. Das letztere ift häufig das Zweckmäfsigere ; man befchränkt fleh aber in der Regel darauf, nur einen unterften breiten Abfatz, das fog. Bankett, auszuführen, namentlich dann, wenn man es mit Kellermauern zu thun hat, die auf der Innenfeite eine ungebrochene Ebene bilden müffen. Von befonderer Wichtigkeit und in der Form fchwierig zu bemeffen ift die Abfatzbildung oder Abtreppung von Gründungen für ftark belaftete Pfeiler. Uebrigens follten Abtreppungen oder Bankette nur da angewendet werden, wo fle der Befchaffenheit des Baugrundes wegen wirklich erforderlich find; denn fie verhindern immer an den Aufsenfeiten der Gebäude das rafche Veriickern des in den Boden eindringenden Waffers. Das letztere wird fich gerade nach den Mauern hinziehen, weil an diefen der Boden frifch aufgefüllt, alfo lockerer als im benachbarten gewachfenen Erdreich ift. Jedenfalls wird fich bei Mauerabfätzen die obere Abfchrägung zur Beförderung des Wafferabfluffes

¹

)    Nach: Deutfehes Baugwksbl. 1884, S. 264.

²

)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 169.

³

)    Siehe: Eckhart, A. Die Technik des Verblendfteins. Halle 1884. Teil II, S. 5.

⁴

)    Sog. Quaderverblender der Gewerkfchaft Grube »Therefia« in Hermülheim bei Köln a. Rh. D. R.-P. Nr. 77373. (Vergl. : Deutfche Bauz. 1895, S. 169.)

⁵

   Ueber deren Inhalt flehe man: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 382.

⁶

¹⁰³)    Siehe: Herftellung 1887, S. 222 — ferner ebendaf., S. 44, 68, 91.

⁷

) Beifpiele werden mitgeteilt von Olfchewsky in: Schäden an Backfteinrohbauten. Notizbl. d. Ziegler- und Kalk-brenner-Ver. 1881, S. 87—89. — Siehe auch: Deutfche Bauz. 1881, S. 266. — Baugwksztg. 1886, S. 659.

⁸

Ueber die Erzeugniffe von Villeroy o~ Hoch in Mettlach und Herzig a. d. Saar vergl. die i. Auflage diefes Heftes (Art. 49, S. 66) und über Thonerzeugniffe überhaupt Teil I, Bd. i, erfte Hälfte (Abt. I, Abfchn. x, Kap. 2) diefes »Handbuches*.

⁹

) Nach: Chabat, P. La irigue et la terre cuite. Paris 1881. Taf. 70.

¹⁰

U*) Ueber das Fifchgrätenmauerwerk, fowie über die römifche Bauvveife der Verkleidung von Bruchfteinmauerwerk mit kleinen regelmäfsigen Steinen oder Backfteinen vergl. die 1. Auflage diefes Heftes (Art. 62, S. 78 u. 79).

empfehlen.

Bei vollem Quaderwerk mit regelmäfsigem Verband macht die Herftellung der Grundmauern keine Schwierigkeit; bei Ziegelmauerwerk ift fchon darauf Rückficht zu nehmen, dafs die geringe Dicke der Steine eine gleichförmige Abtreppung mit jeder Schicht als unzuläffig und die geringe Lagerfläche der Steine diefelben für eine gleichmäfsige Druckübertragung auf den Baugrund als ungeeignet erfcheinen läfst. Man wird daher bei Verwendung von Backfteinen die Abfätze aus einer Anzahl von Schichten zufammenfetzen müffen und, um den für den Verband nach

vor-

teiligen Verbrauch an Quartierftücken einzufchränken, die Abfätze bei beiderfeitiger Abtreppung ^4 Stein, bei einfeitiger Abtreppung ^2 Stein breit machen, fo dafs die Veränderung der Mauerftärke in jedem Abfatz *(2 Stein beträgt. Für das Bankett ift aber der Anwendung von Backfteinen die eines grofsftückigeren Materials zuziehen. Das letztere gilt auch für Grundmauern aus Bruchfteinen. Man ftellt entweder das Bankett aus Quadern, vielleicht in Käftelverband, oder aus grofsen

lagerhaften Platten oder in Ermangelung diefer geeigneteren Materialien aus den gröfsten und lagerhafteften der vorhandenen Bruchfteine her. Wo möglich fucht Binderfchichten zu bilden. Die Verwendung vieler Binder ift nun auch notwendig bei der Aufmauerung der Abtreppungen; ein Füllmauerwerk ohne guten Verband ift unzuläffig, da für den Beftand der Mauer nichts fchädlicher fein würde, als ein oberer Abfatz in der Hauptfache nur auf die Fülle des darunter befindlichen zu ftehen käme. Bei Anwendung von gewöhnlichem Kalkmörtel müfsten Spaltungen, die Trennung des Kernes von der Schale, die Folge fein. Nach der Gröfse der Vorfetzfteine find denn auch hier die Breiten der Abfätze zu bemeffen. Bei ordinärem Bruchfteinmauerwerk macht es keine Schwierigkeiten, die Mauerhäupter mit Böfchungen zu verfehen, und deshalb ift auch die Anordnung von folchen an Stelle von Abtreppungen vorzuziehen. Bei der auch hierbei immer anzuftrebenden wagrechten Schichtung ift nur eine geringe Zurichtung der Steinhäupter nach dem Böfchungswinkel mit dem Hammer erforderlich, während Schichtfteine mit rechteckigem Querfchnitt mehr Arbeit verurfachen würden.

man

wenn

Für die Aufführung der Grundmauern werden Fundamentgräben hergeftellt, die unten auf der Sohle um den Bankettvorfprung oder, wenn diefer fehlt, je nach der Tiefe 30 bis 45cm breiter als die Mauerftärke gemacht werden. In manchen Gegenden ift es auch üblich, bei nicht zu grofser Höhe der Grundmauern die Gräben der Erfparnis halber nur gerade fo breit wie die Mauern zu machen. Die Wandungen der Gräben find je nach der Bodenart mit mehr oder weniger Böfchung zu verfehen. Diefe Fundamentgräben werden nun mit wachfender Höhe der Mauern gewöhnlich gleich zugefchüttet, das Mauerwerk alfo verfüllt, um den Maurern die Rüftung zu erfparen und um fonftigen mit den offenen Gräben verknüpften Unannehmlichkeiten zu entgehen. Dies hat nun aber den grofsen Nachteil zur Folge, dafs das Grundmauerwerk nicht austrocknen und der Mörtel wegen mangelnden Luftzutrittes nur langfam abbinden kann. Demnach bleibt einesteils eine Feuchtigkeitsquelle im Mauerwerk zurück; anderenteils erhält das Mauerwerk erft nach längerer Zeit diejenige Fertigkeit, auf welche bei der Bemeffung der Mauerdicke in Bezug auf die zu tragenden Laften gerechnet wurde. Bei der rafchen Bauweife unferer Zeit ift es nicht mehr, wie früher, üblich, das Grundmauerwerk dem Luftzutritt ausgefetzt ftehen zu laßen, bis diefer Zeitpunkt erreicht ift und man mit Sicherheit weiter bauen kann; deshalb ift es notwendig, um den aus unferer Bauweife entfpringenden Gefahren zu entgehen, auch dann, wenn die Grundmauern in trockenem, dem Zutritt von Feuchtigkeit nicht ausgefetztem Boden ausgeführt werden, zum minderten diefelben mit hydraulifchem Mörtel, beffer noch mit Kalk-cementmörtel oder magerem Cementmörtel aufzumauern und fo ein rafches Abbinden zu erzielen.

69.

Bedeutung

des

Die Vorteile des Bruchfteinbaues find wirtfchaftlicher Natur, die Nachteile teils konftruktiver, teils gefundheitlicher Art, je nach der Befchaffenheit des Ge-Bmchfteinbaues.pejnes jn konftruktiver Beziehung werden die Nachteile fich verringern, ja ganz verfchwinden können bei Verwendung von regelmäfsig bearbeiteten Bruchfteinen (Schichtfteinen) und Heranziehung von Cement als Bindemittel, wobei immerhin noch Koftenerfparniffe gegenüber Quader- und ßackfteinbau erzielt werden können; befonders gilt dies vom Bruchfteincementmauerwerk. Das letztere kann indes keinen höheren äfthetifchen Anforderungen genügen, während dies beim Schichtfteinmauer-werk möglich ift. Diefes nähert fich in diefer Beziehung dem Ouaderbau.

Anders liegen die Verhältniffe beim Rohbau aus unregelmäfsigen Bruchfteinen. Mit diefem wird nur eine befriedigende Wirkung erzielt werden können, wenn es lieh um malerifche Belebung gröfserer Flächen handelt, die in Einklang mit der umgebenden Landfchaft flehen follen. Dies wird am eheften mit den einfachften, in der Natur des Materials begründeten Mitteln zu erreichen fein.

Dem Backfteinbau gegenüber hat das Bruchfteinmauerwerk den Vorteil, dafs über die natürlichen Steine meift ausreichende Erfahrungen in Bezug auf ihre Eigen-fchaften, namentlich Wetterbefländigkeit, vorliegen, während bei den Backfteinen diefelben ganz von der Herftellungsweife abhängig find. Man wird alfo im allgemeinen mit Bruchfteinen mit gröfserem Sicherheitsgefühl in Hinficht auf Verwitterung bauen, als mit Backfteinen.

Nachteile in gefundheitlicher Beziehung ergeben fich bei der Verwendung der konftruktiv fo vorteilhaften Durchbinder durch das Durchfchlagen der Feuchtigkeit, ferner durch die in der Regel in den Bruchfteinen noch in Menge enthaltene Bruchfeuchtigkeit, wenn denfelben vor der Vermauerung nicht Zeit zum Austrocknen gelaffen wurde, endlich bei den dichten Steinen in dem Mangel an Durchläffigkeit, welcher die Lufterneuerung durch die Wände verhindert und Feuchtigkeitsnieder-fchläge veranlafst. Zum Teile laffen fich diefe Nachteile durch Verblendung mit Backfteinmauerwerk verringern.

4. Kapitel.

Geputzte Mauern aus Bruch- und Backfteinen.

(Putzbau.).

a) Putz.

7°.

Allgemeines.

Putz, Verputz, Abputz, Bewurf, Bemörtelung, Tünche (letzterer Ausdruck wird mitunter nur für einen einfachen Anftrich gebraucht) ift die Bekleidung einer Wandoder Deckenfläche mit einem Mörtel. Diefe wird von befonderen Handwerkern, den Tünchern oder Weifsbindern, in manchen Gegenden von den Maurern, mitunter von befonders auf diefe Arbeiten geübten fog. Putzmaurern, ausgeführt.

Zweck des Putzes ift Herftellung einer Schutzdecke gegen Witterungseinflüffe, bei nicht witterungsbeftändigem Mauermaterial, oder gegen das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wände oder Verhüllung von fchlecht ausfehendem Mauerwerk. In inneren Räumen verwendet man den Putz hauptfächlich , um glatte Wand- und Deckenflächen zu erzielen und zur weiteren Ausfchmückung vorzubereiten (hierüber flehe Teil III, Band 3, Heft 3 diefes »Handbuches«). Hier haben wir es zunächft nur mit dem Putz auf ffceinernen Aufsenwänden zu thun, miiflen jedoch bemerken, dafs die Herftellung von Putz auf den Innenwänden im allgemeinen die gleiche ift und nur noch häufig Verfeinerungen erfährt. Die Ausführung des Putzes auf in den Wänden enthaltenen Holzteilen wird in Kap. 6 befprochen werden.

Auch bei den Aufsenwänden kann die geputzte Fläche noch weitere Behandlungen zum Zweck des Schutzes oder des Schmuckes erfahren. Zu diefen gehören Anftriche, malerifche, mufivifche und plaftifche Ausfchmückungen, welche in tech-nifcher Beziehung kurz mit durchzufprechen find.

7i-

Mörtel

für

den Putz.

72.

Portland-

cementputz.

Der Putz kann unterfchieden werden nach dem Mörtel, aus dem er hergeftellt wird, nach der Art des Mauerwerkes, auf welches er aufgetragen wird und nach der Art der Herftellung.

Die Bildung der Putzfchicht erfolgt hauptfächlich mit Luft-, hydraulifchem, Cement- oder Kalkcementmörtel. Als weitere Stoffe kommen noch Lehm, Gips und Tripolith in Betracht. Erftere beide können wegen ihrer geringen Dauerhaftigkeit nur in ganz gefchiitzter Lage zur Anwendung gelangen ; doch wird mitunter Gips, wenn auch nicht mit Vorteil, als Zufatz zum Kalkmörtel zur Herftellung des Stuckputzes auch an Aufsenwänden benutzt. Heber den Tripolith, deffen Haupt-beftandteil auch Gips ift, find die Meinungen in Bezug auf feine Wetterbeftändig-keit noch fehr geteilt¹²⁴).

Mit den Kalk- und Cementmörteln laffen fich bei richtiger Bereitung und zweck-entfprechendem Auftrag gute und dauernde Erfolge erzielen. Diefe Vorbedingungen find aber auch zu erfüllen, wenn der Putz eine wirkliche und zugleich dichte Schutzdecke bilden Toll.

Theoretifch betrachtet müfste den dichteften und deshalb zugleich wetter-beftändigften Ueberzug reiner Portlandcement (ohne Sandzufatz) liefern; auch würde man im ftande fein, demfelben auf Verlangen eine glänzende Politur zu geben. Aber reiner Cementputz ift nicht allein fehr fchwierig gut herzuftellen ; er ift auch im Freien fehr der Bildung von Haarriffen, infolge des ungleichmäfsigen plötzlichen Dehnens und Schwindens und des rafchen Trocknens der Oberfläche, ausgefetzt. Diefe Gefahr ift auch noch bei fetten Cementfandmörteln vorhanden, weshalb es unrichtig erfcheint, mageren Mörtelüberzügen durch Aufbringen einer oberen Schicht aus fetterem Mörtel gröfsere Dichtigkeit verfchaflen zu wollen. Mehr dürfte fleh das umgekehrte Verfahren empfehlen, den fetteren, dichteren Mörtelbewurf durch einen mageren zu fchützen ¹²⁵).

Durch Sandzufatz wird die Arbeit des Putzens mit Cement erleichtert und fleherer gemacht, wobei aber die Dichtigkeit mit der Menge desfelben abnimmt. Für Putzarbeiten, die wetterbeftändig fein follen, verwendet man in der Regel einen Mörtel aus 1 Raumteil Cement und 3 bis 4 Teilen Sand; dagegen für folche, die wafferdicht fein follen, wie bei Cifternen und anderen Behältern, auf 1 Teil Cement 1 bis 2 Teile Sand, wobei man die Oberfläche gewöhnlich noch mit etwas feinem Cement abfchleift und glättet.

Nach Dyckerhoff¹²⁶) erzielt man aber beffere Ergebniffe, wenn man auf 1 Teil Cement 2 Teile Sand und ¹jz Teil Kalkteig nimmt, weil dann das Ein-fchleifen mit reinem Cement unterbleiben kann, das, wie oben bemerkt, die Urfache zur Bildung von Schwindungsriffen liefert. Glatte Putzflächen, die nicht wafferdicht zu fein brauchen, erhält man bei Anwendung von feinem Sand mit einem Mörtel von 1 Teil Cement auf 2 bis 3 Teile Sand. Bei mehr Sandzufatz, alfo bei Putzarbeiten, von denen man nur geringere Fettigkeit beanfprucht, mufs man jedoch nach Dyckerhoff Fettkalk zufetzen, wenn man fchöne Oberflächen erhalten will. Man hat es dann mit Kalkcementmörtel zu thun, von dem fpäter die Rede fein wird.

Die Erfahrung hat oft gezeigt, dafs von beftem Portlandcement hergeftellter Putz nicht dauerhaft ift. Derfelbe löft fleh entweder in dünnen Schalen oder

•2t) Utber Tripolith fiche : Feichtinger, G. Chemifche Technologie der Mörtelmaterialien. Braunfchweig 1885. S. 414. 05) Siehe : Deutfche Bauz. 1883, S. 529.

06) Siehe ebendaf., 1882, S. 434.

ganzen Platten von der Wand ab, oder es bilden fich Blafen und Buckel, die fpäter auch abfallen. Die Urfache davon liegt entweder im Aufträgen oder im zu rafchen Austrocknen. Gewöhnlich trägt die Schuld die zu geringe Annäffung von trockenen Mauern, infolge deren dem Cement zu rafch feine zum Erhärten erforderliche Feuchtigkeit entzogen wird-, deshalb empfiehlt fich überhaupt der Cement mehr für den Abputz von feuchtem Mauerwerk, während umgekehrt Luftkalkmörtel nur bei ganz trockenen Wänden angewendet werden darf. Dagegen bewährt fich der Cement ebenfo wenig, wie andere Mörtel für die Herftellung von geputzten Ge-bäudefockeln, in welche wegen mangelnder Ifolierung Bodenfeuchtigkeit auffteigen kann, die ein Zerfrieren im Winter veranlafst¹²⁷). In folchen Fällen gewährt eine Putzdicke von 2cm gegenüber der fonft gebräuchlichen von 13 bis 15mm etwas Sicherung.

Das Riffigwerden und Abblättern des Putzes wird auch oft veranlafst durch das Aufträgen desfelben in dünnen Schichten, euren oberfte aus fetterem Mörtel hergeftellt werden. Dies ift nach Dyckerhoff zu verhüten, wenn man dünne Schichten aus fettem Cementmörtel vermeidet und die Putzmaffe möglichft einheitlich bildet.

Für das Gelingen von Cementputzarbeiten ift Schutz gegen Sonnenhitze und Froft, fowie einige Zeit fortgefetzte Anfeuchtung von Wichtigkeit. Das Behängen mit feuchten Tüchern oder Matten leidet gegen den Sonnenbrand gute Dienfte. Der zum Putzen verwendete Cement mufs ein langfam bindender fein. Um fich deffen zu verfichern, ift es gut, denfelben vorher einige Zeit auslüften zu laffen, d. h. ihn auf trockener Unterlage, gefchützt vor Feuchtigkeit, in dünner Schicht zu lagern, damit der vorhandene freie Aetzkalk ablöfche¹²⁸).

Dafs die allgemeinen Regeln für die Mörtelbereitung und für die Befchaffenheit der Hilfsmaterialien Sand und Waffer ftreng beachtet werden müffen, bedarf eigentlich keiner befonderen Erwähnung.

73-

Roman-

cementputz

Romancement¹²⁹) wird auch oft mit Vorteil bei Beobachtung der nötigen Vorficht, zu der ebenfalls tüchtiges Annäffen der Mauern gehört, zur Herftellung von Putz verwendet. Man foll mit demfelben eine angenehme Sandfteinfärbe der Wand-fiächen ohne Farbenzufatz erzielen. Gewöhnlich nimmt man auf 1 Teil Cement

G Teile Sand.

74-

Putz von

Der Mörtel von Luft- oder Fettkalk mufs bekanntlich ftets mit Sandzufatz bereitet werden, deffen Menge der Güte des Kalkes entfprechend zu nehmen ift Luftkalkmörtel, und für Putzarbeiten 3 bis    5 Raumteile Sand auf    1 Teil    Kalk    betragen kann; denn

für diefe darf er nicht zu fett genommen werden,    da er    fonft    leicht Riffe bekommt

(entfprechend denjenigen des Kalkbreies in den Sümpfen) und auch nicht die ge-nügende Dichte erhält. Je dünner die Kalkhydrathaut innerhalb der zuläffigen Grenzen ausfällt, welche das einzelne Sandkorn umhüllt, defto dichter und inniger kann die Ablagerung der    Sandkörner flattfinden, und    um fo rafcher kann jene

Haut durch Aufnahme von    Kohlenfäure in kohlenfauren    Kalk    fich umwandeln ¹³°).

Mit der Dichtigkeit wächft aber die Dauerhaftigkeit des Putzes. Diefes Ziel wird

127)    Ueber die Urfachen der Mifserfolge bei Verwendung von Portlandcement zum Putz flehe : Heusinger v. Waldegg, E. Die Kalk- und Cementfabrikation. Leipzig 1875. S. 172 u. ff.

erfte Hälfte (Art. 68 , S. 127 [2. Aufl.

128)    Ueber die Veränderungen beim Lagern des Gementes liehe Ausführliches : Feichtinger, G. Chemifche Technologie der Mörtelmaterialien. Braunfchweig 1885. S. 166 u. ff. — Ueber Cementputz fiehe Teil I, Band 1, erfte Hälfte, 2. Aufl. (Art. 143, S. 163) diefes »Handbuches«.

■29) Ueber denfelben und feine Verwendung zu Putz fiehe Teil I, Band 1 Art. 122 u. 123, S. 150 —152]) diefes »Handbuches«.

HO) Siehe: Deutfche Bauz. 1874, S. 179.

aber auch nicht erreicht, wenn man den Putzmörtel zu mager macht, da in diefem Palle nicht genügend Kittftoff vorhanden ift, der Putz alfo nicht feft werden kann, und derfelbe überdies viel zu porig wird.

Ueber die Befchaftenheit der Grundftoffe und die Herftellung des Putzmörtels, fowie die Bereitung desfelben fiehe Teil I, Band i, erfte Hälfte (Art. 57 bis 61, S. 119 bis 124 [2. Auf!.: Art. 78 bis 94, S. 129 bis 140]) diefes »Handbuches«. Doch mag hier befonders darauf aufmerkfam gemacht werden, dafs der Fettkalk vor der Verwendung zur Herftellung von Putz immer eingefumpft werden mufs und mindeftens 14 Tage, beffer aber 1 bis 2 Monate alt fein folk Dies ift deshalb notwendig, weil nicht vollftändig gelöfchte Kalkftückchen im Wandputz nachträglich fich löfchen und Blafen im Putz bilden, welche auf brechen und trichterförmige Löcher verurfachen.

Günftige Ergebniffe find nur beim Putz von ganz ausgetrocknetem Mauerwerk zu erwarten; doch darf auch die Feuchtigkeit des Luftmörtels nicht zu rafch verdunften, wenn der Putz Fertigkeit erhalten und ein feftes Anhaften desfelben am Mauerwerk erreicht werden fort. Die Ausführung im Sonnenbrand ift alfo fchäd-lich. Zu ftarkes Austrocknen verurfacht die Bildung von Haarriffen, welche Waffer aufnehmen und dadurch dem Frort Gelegenheit zur Zerftörung geben. Die Haarriffe entftehen infolge des zu rafchen Schwindens des Mörtels, wobei auch der zwar in fich feft werdende Putz fich vom Mauerwerk teilweife ablöft. Die Bildung von Haarriffen fort durch Zufatz von Sägefpänen zum Mörtel verhindert werden können ¹³¹).

Da der Luftmörtel, je nach der Zubereitung, eine mehr oder weniger, aber immer porige Maffe bildet, fo ift feine Verwendung an folchen Stellen auszufchliefsen, wo dauernde Gelegenheit zur Auffaugung von Feuchtigkeit geboten ift, alfo z. B. an den Sockeln von Gebäuden.

75-

Putz von hydraulifchem Kalkmörtel.

Zum Putz äufserer Wandflächen wird im allgemeinen und mit Recht der hy-draulifche Kalkmörtel dem Fettkalkmörtel vorgezogen, da er auch unter dem Ein-flufs der Näffe erhärtet und feft bleibt, auch bei weniger forgfältiger Herftellung und Auftragung wetterbeftändiger ift, als unter gleichen Umftänden der letztere. Es ift aber eine falfche Mafsregel, hydraulifchen Kalk oder Cement nur zum Abputz der fog. Wetterfeite der Gebäude (gewöhnlich die Weftfeite) zu benutzen, da ftarke Schlagregen oft auch die anderen Seiten treffen und z. B. nach von Regen begleitetem Oftwinde häufig Kälte eintritt, infolgedeffen der von Regenwaffer durchdrungene, nicht oder nur wenig hydraulifche Mörtel abfriert.

Je hydraulifcher der zum Putz verwendete Kalk ift, um fo weniger Sand braucht demfelben zugefetzt zu werden, um eine Umhüllung der Sandkörner mit Kalkhydrat zu erzielen, ohne dabei Ablagerungen von freiem Kalk im Putz befürchten zu müffen. Mit zunehmender Menge des letzteren nimmt die Dauerhaftigkeit ab ¹³²). Es ift daher, da die hydraulifchen Kalke fehr verfchieden find, vor der Verwendung immer erft durch Verfuche feftzuftellen, welche Sandzufatzmengen diefelben vertragen.

Auch dem Putz von hydraulifchem Kalkmörtel ift zu rafches Austrocknen fchädlich und bei demfelben ftarkes Annäffen des Mauerwerkes notwendig.

Damit nicht ungelöfchte Kalkftücke in den Putz gelangen, empfiehlt es fich, das Kalkpulver und die Kalkmilch durch ein Haarfieb laufen zu laffen.

¹³¹) Siehe: Wiener Bauinduftrie-Ztg., Jahrg. 7, S. 311. U2) Siehe: Deutfche Bauz. 1874, S. 179.

Die mageren und hydraulifchen Kalke werden in der Regel trocken gelöfcht und frifch verwendet. Das letztere foll von befonderem Vorteil für die Dauerhaftigkeit des Putzes fein. Mehrfach wird fogar die Wiedereinführung einer älteren Methode empfohlen, nämlich dem frifchen Mörtel einen Teil ungelöfchten Kalkpulvers hinzuzufetzen ¹³³).

Farbenanftriche find auf Putz aus hydraulifchem Kalkmörtel erft nach dem Ausblühen desfelben, alfo nach Verlauf von 2 bis 3 Monaten, auszuführen.

Dem Fettkalk und den fchwach hydraulifchen Kalken können durch Zufatz von geeigneten Stoffen ftark hydraulifche Eigenschaften verliehen werden. Für den Putz kommt als Solcher Zufchlag hauptsächlich der Portlandcement in Betracht, welcher zu diefem Zwecke wegen feiner Vorteile immer mehr in Aufnahme gelangt und namentlich mageren Cementmörteln gegenüber grofse Vorzüge befitzt, von denen die gröfsere Adhäfion an den Steinflächen befonders wichtig ift¹³⁴). Für den Putz von Hochbauten dürfte er aber auch den fetten Cementmörteln vorzuziehen fein, da er bei genügender Fertigkeit und Dichtigkeit gröfsere Sicherheit bietet.

Zur Herstellung von Kalkcementmörtel benutzte Tetmajer¹³⁵) bei feinen Unter-fuchungen an Stelle des von Dyckerhoff empfohlenen Kalkteiges trocken gelöschten Aetzkalk (Staubhydrat), da derfelbe fich viel beffer und inniger mit dem Cement-pulver mengen läfst und auch höhere Bindekraft befitzen foll als erfterer. Die Tetmajer Sehen Verfuche beftätigten die Anfleht, dafs magere Portlandcementmörtel durch Kalkzufchläge verbeflert werden.

Durch Zufatz von etwas Gips (es genügen Schon 2 Procent) oder Schwefelfäure beim Löfchen des Fettkalkes erhält derfelbe hydraulifche Eigenfchaften und liefert den Scott'Sehen Selenitmörtel, welcher härter und fefter als gewöhnlicher Luftkalkmörtel irt und mehr Sandzufatz als diefer vertragen Soll¹³⁶).

Terranova ift eine farbige Putzmafle, welche in Pulverform in den drei Farben Gelb, Hellrot und Dunkelrot in den Handel gebracht wird und einen Anftrich entbehrlich macht. Die P'arbtöne find kräftig und warm ; auch hat der fertige Putz ein ziegelartiges Korn, weshalb man ihn zu Nachahmungen von Backfteinrohbau verwenden kann. Die Rohstoffe derfelben gehören zum Teile der Gruppe der hydraulifchen Bindemittel an ; die Farben find Metalloxyde. Ueber feine Wetter-beftändigkeit liegen verfçhiedene Urteile vor ¹³⁷).

Der Putz foll nicht zu dick und nicht zu dünn aufgetragen werden, da derfelbe erfahrungsgemäfs im erften Falle leicht riffig wird und abfällt, im zweiten auch nicht dauerhaft ift, da er zu rafch trocknet und auch nicht genügend Schutz gewährt. Als obere Grenze der Dicke fleht man 20 bis 25mm, als untere 10mm an. Ein gebräuchliches Mittelmafs ift 13 bis 15mm. Wichtig ift, dafs der Putzauftrag eine gleichmäfsige Dicke erhält; deshalb müffen die Wandflächen möglichft lotrecht und eben ausgeführt werden ; denn Abweichungen vom Lot und von der Ebene können nur durch verschiedene Stärke des Putzes ausgeglichen werden. Dies ver-anlafst einesteils an einzelnen Stellen übermäfsige Dicke des Putzes; andererfeits findet an den verfchieden dicken Stellen ungleichmäfsiges Trocknen und Schwinden

Putz von Kalkcementmörtel.

77-

Selenitmörtel.

78.

Terranova.

79-

Dicke des Putzes.

133) Siehe über diefen Gegenftand: Deutfche Bauz. 1883, S. 120, 135, 208 — fowie: Deutfehes Baugwksbl. 1885, S. 476 — fowie Teil I, Band 1, erfte Hälfte, 2. Aufl. (Art. 115 u. 116, S. 148) diefes »Handbuches«.

hU) Mitteilungen über gelungene Verfuche mit Ueberzügen von folchem Mörtel an Uferbekleidungsmauern, zum Teile auf Bafalt, finden fich in: Deutfche Bauz. 1883, S. 529. (Vergl. auch Teil I, Band 1, erfte Hälfte [Art. 75, S. 132; 2. Auf!.: Art. 142, S. 162] diefes »Handbuches«.)

133) Siehe: Die Baumaterialien der Schweiz. Zürich 1884.    4. Aufl. S. 159, 177.

136) Näheres in: Gottgetreu, R. Phyfifche und chemifche Befchaffenheit der Baumaterialien. 3. Aufl. Berlin 1881. Bd. 2, S. 304 — fowie in: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1878, S. 19.

131) Siehe: Baugwksztg. 1895, S. 597. — Thonind.-Ztg. 1896, S. 60. — Deutfche Bauz. 1898, S. 180, 204.

80.

Putz auf Mauerwerk im Allgemeinen.

81.

Putz auf Bruchftein-

mauern.

So

des Putzes ftatt. Deshalb ift es auch nicht zweckmäfsig, die Fugen des Mauerwerkes zu tief hohl zu laffen, weil über diefen der Putz langfamer trocknen wird, als über den Steinen. Rafch abgetrocknete Putzflächen werden die Fugen noch lange als dunkle Linien erkennen laffen.

Bei ftarken Abweichungen von der lotrechten Ebene hilft man fleh zur Verringerung der Putzdicke durch Eindrücken von Dachziegeln.

Die Römer ftellten ihren durch grofse Dauer ausgezeichneten Wandputz bekanntlich fehr Itark her, 7 bis 8 cm bei befferen Ausführungen; doch kommen noch gröfsere Putzftärken vor. Derfelbe beftand nach Vitruvlz%) aufser dem Berapp aus 3 Schichten feinfandigen Kalkmörtels und 3 Schichten nach aufsen feiner gemachten Marmorltucks, welche letztere tüchtig mit Stöcken gefchlagen wurden.

Die Herftellung fo dicken Putzes war wohl nur mit einem Mörtel von vorzüglicher Adhäfionskraft möglich und wenn man mit dem Auftrag einer neuen Schicht fo lange wartete, bis die vorhergehende feft geworden war. Das Riffigwerden der Stucküberzüge wurde durch die tüchtige Bearbeitung derfelben mit Stöcken verhindert. Aber auch die unteren Mörtelaufträge, denen bei grofser Dicke Ziegelfllicke beigemengt waren, fcheinen ftark zufammengeprefft worden zu fein, wie aus den Beobachtungen Rondelefs ¹³⁹) hervorgeht. Dies hatte vielleicht den Zweck, zu verhindern, dafs der Bewurf an der Oberfläche früher trocknete, als im Innern.

Will man einen dauerhaften Putz erzielen, fo gilt für alle Arten von Mauerwerk die Regel, dafs die zu putzenden Flächen frei von Staub fein muffen, da diefer trennend zwifchen Mauer und Putz wirken und das fefte Anhaften des letzteren verhindern würde. Zur Befeitigung desfelben genügt das Abkehren mit Befen oder Abreiben mit fcharfen Bürflen nicht; fondera es mufs Befprengen mit Waffer flattfinden, was allerdings auch wieder nicht zu weit getrieben werden darf,, um den Mauern nicht zu viel Feuchtigkeit zuzuführen. Diefes Annäffen ift, wie fchon mehrfach angeführt wurde, bei den ausgetrockneten Mauern auch notwendig, um zu verhindern, dafs dem Mörtel zu rafch fein zur Erhärtung notwendiges Waffer entzogen werde.

Bei den aus Steinen aufgebauten Mauern ift ferner die Befeitigung aller lockeren Mörtelteile aus den Fugen notwendig, ebenfo wie das Aufhauen der letzteren, wenn nicht mit offenen Fugen gemauert wurde. Im letzteren Falle dürfen aber aus fchon im vorhergehenden Artikel angegebenem Grunde die Fugen nicht zu tief von Mörtel frei bleiben.

Je rauher, poriger und kleinftückiger die natürlichen Steine find, um fo beffer wird der Putz auf denfelben haften.

Auf dichten und glatten Steinen, wie Granit, Bafalt, Quarz u. f. w., hält er fchlecht und um fo fchlechter, je gröfser die Stücke dabei find, je weniger Fugen das Mauerwerk alfo enthält. Man mufs fich alsdann möglichft auf einen Fugen -beftich zu befchränken fuchen; am beften fcheint fich noch in diefen Fallen zum Putz Kalkcementmörtel zu bewähren; auch darf er nur in dünner Schicht aufgetragen werden. Einen befferen Fiait für den Putz fucht man mitunter durch Einmauern

von einzelnen Ziegeln zu erzielen, deren Köpfe bündig mit der Putzoberfläche liegen. Nach Schäfer¹⁴⁰) wurden im Mittelalter Bruchlteinmauern immer geputzt. Den Anfchlufs an vor

handene Eckquader, welche ftets mit der Bruchfteinfläche in einer Flucht liegen, ftellte man fo her, dafs der Putz entweder noch 15

weit über die Anfchlufsfuge hinweg auf den Quader gelegt und dort fcharf abgefchnitten wurde, oder dafs man ihn auf der Quaderfläche flach auslaufen liefs, oder dafs man auch noch den Quader mit einer fehr dünnen Mörtelfchicht etwa von der Stärke eines Mefferrückens bedeckte, welche fo glatt gerieben wurde, dafs fie wie poliert ausfah.

mm

Anmerkung.

13S) Lib. VII, Kap. 3.

U9) In: Theoretifch-praktifche Anleitung zur Kunft zu bauen. Leipzig, Darmftadt und Wien 1834. Band 2, S. 339,

,4t)) In : Deutfche Bauz. 1880, S. 560.

Si

Der geeignetfte Untergrund für Putz ift Backfteinmauerwerk, nicht allein wegen der vielen Fugen, in denen derfelbp Halt findet, fondern auch wegen der innigen Verbindung, welche ein normaler Mörtel durch Silikatbildung mit gut gebrannten Backfteinen eingeht. Dies befördert aber die Erzielung eines dauerhaften Putzes fowohl bei Fettkalk-, hydraulifchem, als Cementmörtel, und deshalb ift es eine irrige Anficht, zu glauben, für die Herftellung von zu putzenden Mauern wären noch die fchlechteften Steine gut genug. Nicht gar gebrannte Steine haben diefe Eigen-fchaft nicht, weil fie nicht genügende Hitze erhielten, um Kiefelfäure und Thonerde zum Auffchliefsen zu bringen. Sie verhalten fich nicht beffer, als viele natürliche Steine, und werden vom Putz nur umhüllt.

Machen fich auf Bruchftein- oder Backfteinmauern Ausbefferungen oder Erneuerungen des Putzes notwendig, fo müffen die geputzt gewefenen Flächen zur Aufnahme des neuen Ueberzuges genügend vorbereitet werden, um dem letzteren Dauer zu fichern. Alle Poren der Steine find mit Bindemittel gefüllt, fo dafs alfo blofse Reinigung und Aufhauen der Fugen nicht genügen, fondern eine Ueber-arbeitung mit dem fcharfen Hammer oder der Zweifpitze, oder bei Backfteinen ein Abreiben notwendig ift, um frifche Steinflächen blofs zu legen.

Der Kalkmörtel haftet auf Mauern aus Lehmfteinen (Luftziegeln) fchlecht, und doch ift für diefe das Bedürfnis nach einem witterungsbeftändigen Putz befonders vorhanden, weil der Lehm der Näffe nicht lange Widerftand leiftet und unter deren Einflufs zerfällt. Für innere, in trockener Lage befindliche derartige Mauern genügt ein Lehmputz ; für äufsere könnte fich ein Cementputz anwenden laffen, da Portland-cementmörtel auf Lehm haftet, wenn nicht infolge des ftarken Setzens der Lehmwände der rafch erhärtete und fpröde Cementputz Sprünge erhalten und fich ab-löfen, und wenn nicht durch das Gefrieren und Wiederauftauen des unter dem Cement immer etwas feuchten Lehmes der Ueberzug abgefprengt werden würde. Die Verwendung von Cementlehmputz hat beffere Ergebnifife geliefert¹⁴¹).

Um auch dem Kalkputz mehr Halt auf Lehmfteinmauern zu verfchaffen, hat man nach allerhand Mitteln gefucht, von denen einige hier angeführt werden follen.

Das koftfpieligfte und bei Anwendung von weiteren Vorfichtsmafsregeln wohl auch am meiften Ausficht auf Erfolg verfprecnende Mittel ift das, alle 3 bis 4 Lehmfteinfchichten eine Schicht gebrannte Steine anzuwenden. Aufserdem ift mit offenen Fugen zu mauern und den Steinen der Faffadenflächen gehacktes Stroh oder Flachsabgänge oder dergl. beizumengen (man hat es dann mit Lehmpatzen zu thun), oder das Haupt beim Streichen der Steine mit fcharfem Sande zu beftreuen. Ift der Lehm fehr mager, fo verfchafft man den Steinen etwas mehr Wafferbeftändigkeit durch Zufatz von gelöfchtem Kalk. Vor dem Aufträgen des Kalkputzes müffen die Lehmfteine vollftändig trocken fein; fie find aber bei Beginn des Putzens ftark zu näffen, weil der trockene Lehm mit Begierde Waffer anfaugt.

Von anderen^Mitteln, um dem Putz auf Lehmfteinen mehr Halt zu geben, follen fich die folgenden gut bewährt haben: Einfchlagen von kleinen Dachziegelftiicken in die Fugen, oder Eindrücken, bezw. Ein-fchlagen von Stücken Kalktuff oder poröfer Ziegel in die Häupter der angefeuchteten Steine¹⁴²), oder mehrmaliges heifses Teeren vor dem Kalkputzauftrag¹⁴³), oder Zufatz von Sägefpänen zum Mörtel¹⁴⁴).

Die ficherften Ergebniffe, allerdings keinen eigentlichen Putz, erzielt man , wenn man die Wandflächen mit Waffer und dem Reibebrett abreibt und dann mit Kalkweifse abfilzt.

Diefe verfchiedenen Behandlungsweifen der Lehrnfteinwände bieten nur dann eine Gewähr für einige Dauer, wenn neben forgfältiger Ausführung dafür geforgt wird, dafs der Regen von den Wänden, die möglichft nur einftöckig aufzuführen

Putz auf Backftein

mauern.

83-

Erneuerung des Putzes.

84.

Putz auf Lehmftein

mauern.

¹⁴¹)    Siehe: Liebold, B. Der Zement. Halle a. S. 1875. S. 11.

¹⁴²)    Hierüber fiehe : Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1858, S. 37. ]4i>) Ausführliches hierüber ebendaf., 1866, S. 193.

¹⁴⁴) Nach: Baugwksztg. 1890, S. 535.

Handbuch der Architektur. III, 2, a. (2. Aufl.)

8s-

Putz auf Pehmpifé-mauern.

86.

Zeitpunkt des Putzens.

find, durch weit vorfpringende Dächer abgehalten und das Auffteigen der Erdfeuchtigkeit durch Ifolierungen verhindert wird.

Auf Lehmpifémauern ift es noch fchwieriger, einen haltbaren Kalkmörtelputz herzuftellen, als auf Lehmfteinmauern, da die Fugen fehlen. Man hat es auch bei diefen Wänden verfucht, diefelben mit Ziegelfteinftücken zu fpicken, um dem Kalkputz Halt zu fchaffen; infolge des Schwindens des Lehmes beim Trocknen werden aber die Steinftiicke locker. Beffer foll die Arbeit gelingen, wenn man die Wand vor dem Spicken mit porigen Steinen mit einem Strohlehmüberzug verheilt. Das gewöhnlichfte Verfahren befteht darin, dafs die Wandflächen durch Bearbeiten mit einem flumpfen Befen rauh gemacht oder fchräg von oben nach unten mit einem eifernen, rechenartigen Werkzeug Löcher in diefelben gefchlagen werden. Dann wird ein dünner Rappbewurf von einem Mörtel aufgetragen, welcher aus 1 Teil Kalk, 3 Teilen Lehm und 2 Teilen Sand gemifcht ift, und fchliefslich über diefem mit gewöhnlichem Kalkmörtel geputzt, am beften als Spritzbewurf. Auch der im vorhergehenden Artikel erwähnte Zufatz von Sägefpänen zum Kalkmörtel foll fleh bewährt haben.

Hauptfäche für Herftellung eines dauerhaften Putzes ift die vorher auch innen vollendete Austrocknung der Mauer. Die nach dem Putzauftrag nach aufsen ftch ziehende Näffe tritt zwifchen Mauer und Putz und löft denfelben in grofsen Tafeln ab.

Von nicht geringer Wichtigkeit für die Erzielung eines dauerhaften Putzes auf den verfchiedenen Mauerwerksarten ift die richtige Wahl der Zeit für die Ausführung. Wie fchon mehrfach betont, ift es notwendig, die Trockenheit der Mauern abzuwarten, und zwar deshalb, weil durch den Putzüberzug das Austrocknen er-fchwert und verlangfamt wird. Es ift deswegen ein gerechtfertigtes Verfahren, das • äufsere Putzen der Gebäude erft einige Zeit nach Vollendung derfelben vorzunehmen, fo dafs, wenn auch die Innenwände verputzt find, doch die Feuchtigkeit nach aufsen entweichen kann. Sind die Mauerfteine fehr wenig witterungsbeftändig, fo wird es fleh allerdings empfehlen, den äufseren Putz zuerft auszuführen und mit dem inneren zu warten.

Das Verfchieben des Putzens bis einige Zeit nach Vollendung des Baues hat noch den weiteren Vorteil, dafs das Setzen desfelben in der Hauptfache bis dahin vorüber fein wird und deshalb diefes nicht mehr die Veranlaffung von Riffebildung im Putz fein kann.

Mit dem Zuwarten ift aber auch ein Nachteil verbunden. Je länger man wartet, um fo mehr werden fleh die für das fefte Haften des Putzes wichtigen Poren der Steine mit Staub füllen, worauf man bei der Reinigung vor dem Beginn des Putzens gebührende Rückficht zu nehmen hat.

Die günftigften Jahreszeiten für die Ausführung des Putzes find Frühjahr und Herbft. Der Winter ift unzuläffig wegen des Froftes; die heifsen Sommermonate find wegen des zu rafchen Austrocknens nicht zu empfehlen. Das zeitige Frühjahr hat den Nachteil, dafs die Mauern der während des Herbftes im Rohbau vollendeten Bauten noch zu viel Feuchtigkeit enthalten, die im Winter nicht genügend ver-dunften konnte; auch können zu diefer Zeit leicht Schäden durch Nachtfröfte entliehen; das letztere gilt auch für den Spätherbft.

Befonders vorfichtig mufs man bei Cementputz in der Wahl der Jahreszeit fein, da diefer gegen Hitze und Froft fehr empfindlich ift. Ift derfelbe zu einer Zeit auszuführen, wo Froft leicht eintreten kann, fo mufs man ihn möglich!! fteif

8.3

verwenden, damit er nicht viel mehr als das zum Abbinden erforderliche Wafier enthält.

Man kann den Putz nach der Anzahl der bis zur Vollendung aufeinander folgenden Mörtelaufträge in ein-, zwei-, drei- und vierfchichtigen Putz unter-fcheiden ¹⁴⁵). Wir wollen hier aber die gebräuchlichen Arten unter den üblichen Namen vorführen. Es find dies Berapp-, geftippter Putz, Riefelbewurf, ordinärer Putz, Spritzbewurf, feiner (glatter) Putz, Stuckputz.

Der Berapp, Rappputz oder rauhe Bewurf unterfcheidet lieh vom Beftich, d. h. vom Auswerfen oder Ausfchweifsen der Fugen in allen ihren Vertiefungen mit einem groben, dünnen Mörtel (liehe Art. 66, S. 72), dadurch, dafs nicht nur die Fugen und deren nähere Umgebung mit Mörtel beworfen werden, fondern dies in dünner Schicht über die ganze Ausdehnung der Mauer erfolgt. Der an einzelnen Stellen zu ftark aufgetragene, grobfandige Mörtel wird mit der Kelle abgeftrichen. Der Putz behält feine rauhe Oberfläche oder wird mit der Kelle geglättet.

Die Herftellung eines guten Berappes erfordert eine ziemlich kunftfertige Handhabung der Kelle. Diefe mufs noch gröfser fein, wenn dem Mörtel grobe Kiefel beigemengt werden, da der Anwurf dann fo erfolgen mufs, dafs fpäter nichts wieder weggenommen zu werden braucht. Man nennt diefe Art der Ausführung wohl auch Spritzbewurf, der lieh aber von dem nachher zu befprechenden wefentlich unterfcheidet.

In manchen Gegenden wird der Berapp in der Weife ausgeführt, dafs die Kellenwürfe an der Wand aneinander gereihte Häufchen bilden; dies ift der Kraus-, Tüpfel- oder Häufchenputz, der mitunter bis zur Bildung von regelmäfsigen Müllern (Rofetten u. dergl.) getrieben wird.

Der gefloppte, geftäppte oder Befenputz ift ein Berapp, deffen Oberfläche ein gleichmäfsig gekörntes Ausfehen dadurch erhält, dafs man ihn vor dem Erftarren mit einem ftumpfen Reiflgbefen ftippt oder ftupft.

Den Riefelbewurf erhält man, wenn über einem Berapp ein Anwurf mit einem Mörtel ausgeführt wird, der mit geflehten Kiefeln von der Gröfse einer kleinen Hafelnufs gemengt ift.

Der ordinäre Putz befteht aus zwei Schichten. Nachdem die Fugen des Mauerwerkes beftochen (ausgefchweifst) worden find, wird ein erfter rauher und dünner Anwurf ausgeführt, den man etwas erftarren läfst, bis er kleine Riffe bekommt. Darüber kommt dann ein zweiter, etwas magerer Bewurf, der durch Abreiben weniger oder mehr geglättet wird¹⁴⁶).

Beim Spritzbewurf, auch Befenbewurf genannt, wird wie bei Herftellung des ordinären Putzes verfahren, nachdem aber der zweite Bewurf oberflächlich abgerieben ift, ein dritter von einem dünnen, aus Kalk, nicht zu feinem Quarzfand von gleichmäfsigem Korn und der Farbe, nach welcher die P'affade abgetönt werden foll, zufammengefetzten Mörtel angefpritzt. Dies gefchieht, indem man einen mit der rechten Hand geführten ftumpfen Befen gegen ein in der linken gehaltenes Holz fo anfehlägt, dafs der Inhalt des Befens an die Wand geworfen wird.

Der feine Putz wird wie der ordinäre hergeftellt, der zweite Auftrag aber nur mit der Kardätfche — einem grofsen, länglichen Reibebrett — abgerieben und dann ein dritter von etwas fetterem, mit ganz feinem Sande hergeftelftem Mörtel aufgezogen. Diefer wird dann forgfältig mit dem nur leicht angedrückten Reibebrettchen abgerieben.

87.

Arten

des Putzens.

88.

Berapp.

8g.

Geftippter Putz.

go.

Riefelbewurf.

gr.

Ordinärer Putz.

g2.

Spritzbewurf.

93-

Feiner Putz.

S. 482: Art. »Putz«.

115) Siehe: Mothes , O. Illuftrirtes Baulexikon. 3. Aufl. Leipzig und Berlin 1876. Band 3 1‘6) Näheres über die Ausführung des ordinären Putzes wurde raitgeteilt in der 1. Auflage diefes Heftes (Art. go, S. 93).

94-

Stuckputz.

Jeder Auftrag darf erft erfolgen, nachdem der vorhergehende etwas angezogen hat, d. h. einen Teil feines Waflergehaltes verloren hat und fteif geworden ift, fo dafs er durch das Gewicht des neu angetragenen Mörtels nicht von der Wand ab-gelöft werden kann. Das Abreiben mufs unter Benetzung mit Waffer ftattfinden. Will man ganz feinen Putz erzielen, fo verwendet man mit Filz befchlagene Reibebrettchen, was aber eigentlich nur bei innerem Wandputz vorkommt.

Buss¹⁴⁷) ftellt als oberfte Regel zu Erlangung eines dauerhaften Mauerputzes, mag derfelbe nun aus Portlandcement, hydraulifchem oder fettem Kalk hergeftellt werden, die auf, zu der ganzen Dicke des Putzes nur eine, und zwar die für den jedesmal vorliegenden befonderen Fall geeignetfte Mörtelmifchung zur Anwendung zu bringen, nicht aber, wie es häufig gefchieht, mehrere Lagen von ungleicher Mifchung übereinander aufzutragen. Jede der Mifchungen hätte ihren eigenartigen Adhäfions-, Kohäfions-, Bindungsund Schwindungsvorgang, fo dafs bei gleichzeitiger Anwendung derfelben die Erzielung eines wirklich einheitlichen äufseren Mauerputzes mindeftens fehr erfchwert würde.

Weiter verlangt Biies, dafs die ganze Dicke der Putzfchicht, die man an den fchwächften Stellen nicht unter 15 mm nehmen follte, in fehr kurzen Zwifchenräumen , womöglich »in einer Hitze«, wie der Maurer fich ausdrückt, aufgetragen wird, um ein Wiederaufweichen abgebundener Teile infolge von Anwendung vielen Waffers zu vermeiden.

Diefen Anforderungen kann bei äufserem Mauerputz entfprochen werden, wo es fich in der Regel nicht um Herftellung fehr glatter Wandflächen handelt, und wenn die »fehr kurzen« Zwifchenräume fo lang bemeffen find, dafs der erfte Putzauftrag, wie oben befprochen wurde, fo weit abgeflorben ift, dafs er den zweiten ertragen kann.

Mit diefen Forderungen etwas in Widerfpruch fleht der Ambrofeiltfche preisgekrönte Wandputz ¹⁴⁸) für Ziegelmauern. Derfelbe verlangt aufser den fonft allgemein als richtig anerkannten Bedingungen eines Mauerwerkes aus guten Backfteinen, vollftändig reiner Mörtelbeftandteile und der genügenden Annäffung des Mauerwerkes die Anwendung von drei verfchiedenen Sorten von Mörteln, zu deren Bereitung drei verfchiedene Sandforten und verfchieden grofse Zufätze von Portlandcement benutzt werden.

Unter dem Namen Stuck (Stucco) begreift man fehr verfchiedenartige Mörtel: man nennt fo reinen Gipsmörtel, aber ebenfo auch Gemifch von Sand, Kalk und Gips (Kalkftuck) oder Kalk, Sand und Marmorftaub (Marmorftuck). Auch Mörtel mit anderen Zufätzen, wie Steinkohlenftaub, Ziegelmehl, Eifenfeilfpänen u. dergl. werden Stuck genannt. Mit dem Stuck bezweckt man die Erzielung fehr glatter und dichter, häufig fogar polierbarer Flächen, oder man verwendet ihn zum Formen von Ornamenten oder Herftellen von Gefimfen an den Wänden felbft.

Für die Anwendung am Aeufseren der Gebäude eignen fich, wegen ihrer geringen Wetterbeftändigkeit, diejenigen Stuckarten fehr wenig, welche Gips enthalten. Hie und da braucht man fie aber doch hierzu und fucht fie dann durch Oelfarbenanftrich zu fchütze'n. Ein Kalkftuckputz zu diefem Zwecke befieht nach Fink¹⁴⁹) aus fertigem Kalkmörtel und Gips zu gleichen Teilen, oder aus 3 Teilen Kalk, 3 bis 4 Teilen Gips und 3 bis 4 Teilen Sand. Die forgfältig gemifchte und mit Waffer angemachte Maffe erhärtet nur langfam, läfst fich alfo bequem verarbeiten, erlangt aber keine grofse Härte.

Nach Rondeletlh°) verwendet man zu Stückarbeiten im Freien für den Untergrund ein Puzzolanmörtel oder an Stelle deflen, der fchnelleren Erhärtung wegen, Zufätze von Ziegelmehl und Kreide oder gepulvertem Kalk, oder man nimmt ein Gemenge von 6 Teilen Kalk, 3 Teilen Sand, 2 Teilen Hammerfchlag, 1 Teil Ziegelmehl und 1 Teil Weinftein. Der Ueberzug wird aus 2 Teilen Kalk und 1 Teil gepulvertem Marmor hergeftellt.

*4T) Siehe : Deutfche Bauz. 1874, S. 179.

US) Nähere Angaben in: Deutfche Bauz. 1875, S. 13.

U9) In : Der Tüncher, Stubenmaler, Stukkator und Gypfer. Leipzig 1866. S. 162. DO) In der in Fufsnote 139 angegebenen Quelle, S. 364.

In Venedig bedient man fich für Faffaden und für das Innere von Gebäuden eines marmorähnlichen, fehr dauerhaften Putzes, der den Namen Marmorino führt (intonacco a marmorino). Bei diefem wird der erfte Bewurf mit einem Mörtel aus Kalk und Ziegelmehl ausgeführt; darüber kommt ein zweiter zur Ausgleichung der Unebenheiten des erften, aus Kalk und feinem Sande beftehend, und fchliefslich ein dritter von Marmormört’el, der aus beftem weifsem Kalk und Marmorpulver bereitet wird. Diefe letzte Schicht wird nur 2,5

zu trocknen beginnt, aber noch dehnbar ift, mit einer ftählernen, an den Ecken abgerundeten Polierkelle geglättet, während man die Fläche mit dünnem Seifen-waffer annetzt¹⁵¹).

Aehnlich ift der in Mailand, Parma und anderen Orten angewendete Stucco a lucido (auch Marmorino oder Scaliolo genannt), deffen äufserfte Schicht aus 3 Teilen Marmormehl und 1 Teil durchgefiebtem Kalk hergeftellt wird¹⁵²).

Der von der Hannoverfchen Portlandcementfabrik-Aktiengefellfchaft (vorm. Kuhlemann & Meyerßein) in Hannover hergeftellte Mühlenbruch'fche Marmorkitt¹⁵³) ift, wie es fcheint, auch nur eine Mifchung von Marmormehl mit reinem gebranntem Kalk, dem man zur Herftellung von Putz nach Bedarf Sand oder Marmorkleinfchlag zumifcht, oder welchen man zur Verbefferung gewöhnlichem Putzmörtel zufetzt. Der Marmorkittmörtel foll von Waffer nicht zerfetzt werden, foll eine glänzende Oberfläche auch ohne Polieren erhalten und einen guten Untergrund für Malereien und Sgraffito abgeben.

Sehr häufig findet man die Faffaden von Putzbauten mit der Nachahmung eines Quaderfugenwerkes ausgeflattet; man fpricht dann von »Quaderputz«. So lange diefe Verzierungsweife fich innerhalb der Grenzen hält, welche Werkftoff und Stilgefetze ziehen, ift fie als eine berechtigte zu betrachten und wohl geeignet, grofse Wandflächen zu beleben und Mängel in der Färbung derfelben zu verdecken. Sie wird aber unzuläffig und verwerflich, wenn fie Nachahmung der Wirkungen von derbem Quaderwerk bezweckt, alfo das Gebiet der Flächenverzierung verläfst und befondere bauliche Vorkehrungen, wie Vormauern der Quaderfpiegel in Backfteinen, veranlafst. Die Herftellung der Fugen mufs fich auf ein Einreifsen derfelben be-fchränken, ohne eine übermäfsige Dicke des Putzes nötig zu machen.

Die wagrechten Fugen werden zuerft auf der Putzfläche eingeteilt und vorgezeichnet, dann erft die lotrechten. Man reifst fie mit einem Grabftichel oder Fug-eifen in den noch nicht ganz erhärteten Putz ein, indem man diefe Werkzeuge an einem Richtfcheite hinführt. Erhalten die Fugen ein Profil, fo fetzt man das ent-fprechend geformte Eifen in eine Art Hobel ein und führt dasfelbe an einer mit Putzhaken befeftigten, geradlinig gehobelten Latte hin¹⁵⁴).

Bei der Wahl einer der verfchiedenen Putzarten wird einesteils der Koften-punkt, anderenteils die gewünfchte Zierwirkung entfcheidend fein. Weniger oft kommt leider die Frage nach der Dauerhaftigkeit in Betracht. Mit Recht nimmt man wohl im allgemeinen an, dafs der Putz mit rauher Oberfläche dauerhafter, als der glatte fei. Der Grund hierfür liegt darin, dafs bei letzterem durch das Abreiben das Abbinden des Mörtels gehört wird. Dagegen kommt allerdings in Betracht, dafs an der glatten Putzfläche fich weniger Staub anfetzt und das Waffer fchneller abfliefst, als an der rauhen. Gewifs ift die dauerhaftefte und dabei eine fehr billige Putzart mit Kalkmörtel der im Mittelalter durchweg angewendete, mit der Kelle geglättete Berapp, der zumeift allerdings unferen verfeinerten neuzeitlichen Anfprüchen

mm

dick aufgetragen und, wenn fie

95-

Quaderputz.

96.

Wert der verfchiedenen Putzarten.

151)    Nähere Mitteilungen in der in Fufsnote 149 angeführten Quelle, S. 164.

152)    Siehe: Notizbl. des Arch.-Ver. zu Berlin. Neue Folge, Band I. Berlin 1847. S. 15.

153)    D. R.-P. Nr. 48614.

15t) Ausführlicheres über Quaderputz in der in Fufsnote Z49 angeführten Quelle, S. 137 u. ff.

97-

Allgemeines.

98.

Kalkfarben-

anftrich.

im Ausfehen nicht genügt. Gerühmt wird die Haltbarkeit des Spritzbewurfes, mit welchem man, beiläufig bemerkt, einfache verzierende Flächenteilungen durch Wechfel von glatten und rauhen Feldern oder Streifen auf leichte Weife erzielen kann. Die Erfahrung hat übrigens gezeigt, dafs auch bei entfprechender Sorgfalt ein dauerhafter glatter Putz hergeftellt zu werden vermag.

b) Anftriche.

Die Putzflächen werden in fehr vielen Fällen mit einem Ueberzug oder Anftrich verfehen, entweder um fie in ihrem Anfehen zu verbeffern, um fie abzufärben oder um fie felbft vor der Einwirkung der Witterung zu fchützen und fefter zu machen, oder um beides gleichzeitig zu erreichen. An den Faffaden kommen namentlich die Kalkfarben- und die Oelfarbenanftriche zur Anwendung. Die erfteren find wefent-lich nur Abfärbungsmittel, deren eigene Dauer man wohl etwas erhöhen kann, die aber nicht als fchützende Ueberziige gelten können und die man oft erneuern mufs, um den Gebäuden, namentlich in den Städten, ein reinliches Ausfehen zu bewahren ; fie find aber billig. Die Oelfarbenanftriche fchützen den Putz vortrefflich; mit ihnen laffen fich beliebige Färbungen herftellen, die allerdings im erften Jahre durch ihren Glanz ftören, und fie laffen fich durch Abwafchen reinigen; aber fie find teuer. Ihre Dauer ift ebenfalls eine befchränkte; denn fie bedürfen auch, befonders in dem Wetter ausgefetzter Lage, alle 5 bis 6 Jahre einer Erneuerung, da das Oel derfelben, welches wefentlich die fchützende Wirkung hervorbringt, in diefer Zeit fich verzehrt. In gefundheitlicher Beziehung haben fie den Nachteil, dafs fie die Poren des Mauerwerkes vollftändig verfchliefsen und daher die zufällige Lüftung durch die Wände ganz aufheben. Namentlich wegen der hohen Koften der Oelfarbenanftriche hat man vielfache Erfatzmittel für diefelben erfunden, die-felben aber doch noch nicht ganz zu erfetzen vermocht. Das Ideal eines folchen würde ein Anftrich fein, der bei grofser Dauerhaftigkeit eine gleich fchützende Wirkung wie' jener mit Oelfarbe befitzt, und mit dem fich ohne Schwierigkeit gute Färbungen erzielen laffen, der dabei indes genügend durchläffig für Luft, aber nicht für Waffer bleibt.

Eine verfchönernde Abfärbung der Putzflächen wird meiftens erforderlich, weil diefe, befonders bei Herftellung aus hydraulifchem Kalk oder Gement, eine unangenehme graue Farbe haben, die durch den fich feftfetzenden Staub immer fchlechter und unfreundlicher wird; auch ift fie feiten gleichförmig genug wegen der gewöhnlich nicht gleichmäfsig zu erzielenden Mörtelmifchung. Aus letzterem Grunde ift auch eine Färbung des Putzmörtels in feiner Maffe fchwierig, abgefehen davon, dafs viele Farben fchädigend auf die Fettigkeit des Mörtels wirken. Am beften gelingen derartige Färbungen noch mit von Natur lebhaft gefärbten Sanden.

Als Farbe des Anftriches empfiehlt fich meiftens ein heller, warmer Steinton.

Die Putzflächen bereitet man zur Aufnahme eines Kalkfarbenüberzuges durch dreimaligen Anftrich mit dünner Kalkmilch (1 Teil Weifskalk auf 4 bis 5 Teile Waffer) vor. Der Auftrag, das fog. Schlämmen, gefchieht mit langftieligen Pinfein und mufs dünn erfolgen, weil ein dicker Ueberzug abblättert. Die einfachfte Färbung würde nun die mit reiner Kalkweifse fein, wenn das blendende Weifs derfelben im Sonnenfeheine nicht den Augen nachteilig wäre. Deshalb werden der Kalkmilch für mindeftens zwei weitere Anftriche Farben, meift Erdfarben, zugefetzt, im Verhältnis von 1 : 1 oder, wenn Kalk das einzige Bindemittel ift, noch beffer von 2 : 1.

Ift der Putz fehr fcharf und rauh, fo mufs der Auftrag dreimal erfolgen. Dabei mufs die Farbe recht flüffig gehalten, voll aufgetragen und mit dem Pinfel fo durchgezogen werden, dafs fie auf der P'läche nicht mehr fliefst.

Zur Herftellung von fteinfarbigen Tönen kann man hellen Ocker, gefchlämmte Umbra, Frankfurterfchwarz und Englifchrot in verfchiedenen Mifchungsverhältniffen, fowohl unter fich als ziir Kalkweifse, verwenden. Englifchrot und Umbra find aber mit Vorficht zu benutzen, da fie, der Mifchung in zu grofser Menge zugefetzt, ein unangenehmes, brandiges Ausfehen geben¹). Zu einem Eimer Farbe foll man für den erften Anftrich 375 s in heifsem Waffer aufgelöfte Schmierfeife, zu den folgenden nur 125 g davon zufetzen. Die Farben werden in weichem Waffer eingeweicht und dann der Kalkmilch zugemifcht.

Will man einen fleckenlofen Anftrich erzielen, fo mufs der Putz vollftändig trocken fein; auch mufs man einen zwar warmen Tag wählen, aber eine Zeit, in welcher die Sonne nicht auf die Fläche brennt; dabei mufs die Anftricharbeit rafch ausgeführt werden.

Um die Kalkfarbenanftriche dauerhafter zu machen, fetzt man ihnen mitunter Alaun oder Kochfalz oder Seifenfiederlauge zu, oder man nimmt an Stelle des Waffers Milch (Milchfarbenanftriche).

Zur Herftellung eines Milchfarbenanftriches, der auch auf Cementputz gut haftet, wird der frifch gebrannte Kalk in fo viel reiner Milch gelöfcht, als man fonft Waffer nimmt. Nach 24 Stunden Stehen wird der dicke Brei mit Milch verdünnt und die ebenfalls mit Milch für fich angeriebene Farbe zugefetzt. Zwei bis drei Anftriche find notwendig; Verdünnungen follen nur mit Milch erfolgen.

Sehr dünn mit Waffer angemachter Portlandcement foll einen dauerhaften, fand-fteinfarbigen Anftrich geben.

Lehmputz ift vor einem Kalkfarbenanftrich mit Milch oder mit Waffer unter Zufatz von Alaun oder Schmierfeife zu fchlämmen ²).

Ein haltbarer Anftrich auf Lehmputz foll auch auf folgende Weife erzielt werden : Zuerft Anftrich mit einer Mifchung von Cement und Lehm, dann nach dem Trocknen Anftrich mit reinem Cement und zuletzt mit einer Milchkalkfarbe.

Vor dem Auftrag eines Oelfarbenanftriches müffen die Wände »grundiert« werden. Diefe Grundierung befteht in einem Tränken des Putzes mit Leinölfirnifs. Derfelbe mufs dabei fo dünnfliiffig fein, dafs er alle Poren durchziehen kann, weil hierauf das fefte Ftaften der Oelfarbe beruht; doch ift für Faffadenanftriche eine Verdünnung mit Terpentinöl nicht zu empfehlen. Da das ungekochte Leinöl fltiffiger ift, als der Firnifs, fo wird auch diefes oft verwendet; doch mufs es vorher geklärt worden fein. Wird der Firnifs ganz vom Putz aufgefogen, fo mufs die Grundierung wiederholt werden. Verkehrt ift es aber, der Koftenerfparnis wegen die Grundierung mit Oelfirnifs durch eine folche mit Leimwaffer oder einer dünnen Leimfarbe zu erfetzen; das Oel der nachfolgenden Anftriche wird dadurch am Eindringen in den Putz verhindert und der Anftrich nicht dauerhaft.

Auf den Grundanftrich folgen drei dünne Oelfarbenanftriche, denen Bleiweifs zugefetzt ift, von denen aber jeder erft ganz trocken fein mufs, ehe ein folgender aufgetragen werden darf. Zufatz von etwas gefchlämmter Kreide foll den Anftrich dauerhafter machen, ift aber für die letzten Anftriche nicht zu empfehlen. Um den unangenehmen Glanz des Anftriches zu befeitigen, nimmt man oft zum letzten

99.

Oelfarben-

anftrich.

Auftrag etwas Wachsfarbe, was aber die Dauerhaftigkeit beeinträchtigt. Beller ift das Beftreuen mit feinem Sand.

Oelfarbenanftriche dürfen nur auf ganz trockenen Wänden ausgeführt werden; denn feuchter Putz nimmt das Oel nicht an. Die Mauer mufs aber auch innen trocken fein, weil durch die Oelfarbe ein weiteres Verdunften der Feuchtigkeit verhindert wird und dies fchädliche Folgen hat, fovvohl für Mauer als Anftrich. Man foll daher den letzteren erft einige Jahre nach Vollendung der erfteren herftellen.

Für die Ausführung empfehlen fich zwar befonders die Sommermonate wegen ihrer Trockenheit; indeffen ift ftaubiges Wetter zu vermeiden.

Schwierigkeiten bereitet das Anbringen von Oelfarbenanftrichen auf Cement-putz. Derfelbe bedarf dazu einer Vorbereitung, die am beften in mehrjährigem Stehenlaffen befteht; auch bewährt fich Cement mit Kalkhydratzufatz beffer, als reiner Cementputz. Vor allen Dingen darf letzterer keine neuen Ausblühungen mehr erzeugen, da diefe ein Haften der Oelfarbe verhindern und diefelbe zerfetzen würden ; auch mufs die Oberfläche etwas porig geworden fein, was beides durch die längere Einwirkung der Witterung zumeift erreicht wird. Die vorhandenen Aus-fchläge müffen dann vor dem Anftrich befeitigt werden. Dies gefchieht durch Ab-wafchen mit verdünnter Schwefel-, Salz- oder Efflgfäure (höchftens 5-prozentige Löfungen), wodurch der Putz auch eine feinkörnige Rauheit erhält, was das An-haften des Anftriches befördert. Schwefelfäure ift den anderen beiden Säuren vorzuziehen, da die letzteren mit dem ausgeblühten kojftenfauren Kalke wafler-anziehende Salze bilden. Beffer, als mit Säuren, foll fich eine Behandlung des Putzes mit einer Löfung von kohlenfaurem Ammoniak (1: 100) bewähren¹⁵⁷); auch foll dann der Anftrich fchon kürzere Zeit nach der Vollendung des Putzes aufgetragen werden können.

Vor dem Anftreichen, das einige Tage nach dem Abwafchen mit den Löfungen von Säuren oder kohlenfaurem Ammoniak erfolgen kann, müffen die Wandflächen mit Wafifer forgfältig abgefpiilt werden. Nachdem diefelben abgetrocknet find, können die möglichft dünnen Oelfarbenanftriche aufgetragen werden.

IOO.

Stereochromifche

Anftriche.

Für Kalkmörtelputz kommen an Stelle der Oelfarben- auch die Wafferglas-oder ftereochromifchen Anftriche zur Anwendung. Die Urteile über diefelben find zwar verfchieden; doch fcheinen fie bei vorfichtiger Behandlung gute Erfolge zu liefern und find wefentlich billiger als die erfteren, wenn auch nicht fo haltbar.

Die Behandlung befteht in einem Tränken der Putzflächen mit verdünntem Wafferglas (1 Gewichtsteil 33-gradiges Wafferglas auf 3 Gewichtsteile Regen- oder deftilliertes Waffer) und nachfolgenden zwei Anftrichen aus Wafferglas mit Farbe-zufatz. Reiner Wafferglasanftrich wird durch anhaltenden Regen aufgeweicht; durch Zufatz von gewiffen Farben wird er aber im Waffer unlöslich. Nur PTd- und Mineralfarben find hierzu geeignet, doch auch von diefen nur folche, welche durch das alkalifche Wafferglas nicht zerfetzt werden. Als paffend werden bezeichnet: Zink-weifs, Chromgrün, Kobaltgrün, Chromrot, Zinkgelb, Eifenoxyd, Schwefelkadmium, Ultramarin, Ocker, Terra di Siena, Umbra, Kienrufs, Beinfchwarz, Graphit. Die Farben werden fehl* fein mit Wafferglaslöfung oder mit abgerahmter Milch, die mit gleich viel Waffer verdünnt ift, abgerieben. Die mit Wafferglas bereiteten Farben kommen unter dem Namen »Silikatfarben« in den Handel; fie find vor Berührung mit Luft zu fchiitzen, da fich fonft Kiefelfäure gallertartig ausfcheidet. Zur Her-

Ausführlicheres hierüber in : Deutfche Bauz. 1870, S. 349.

ftellung der Farben fovvohl, als der Anftriche foll reines Kaliwafferglas oder doch folches, welches nur ganz wenig Natron enthält, verwendet werden, weil das letztere Veranlaffung zu Auswitterungen von kohlenfaurem Natron gibt. Diefe follen allerdings unfchädlich fein und leicht durch Abwifchen mit einem naffen Schwamme befeitigt werden können.

Die Putzflächen, welche Waflerglasanftriche erhalten follen, miiffen ausgetrocknet fein, da etwa vorhandener Aetzkalk das Waflerglas rafch zerfetzt; der Putzgrund mufs andererfeits aber auch rein fein, alfo noch nicht andere Anftriche gehabt haben. Auf der Vernachläffigung cliefer Vorfichtsmafsregeln mögen viele Mifserfolge der ftereochromifchen Anftriche beruhen.

Die letzteren bekommen Glanz, wenn man fie ein- oder zweimal mit reinem Waflerglas überzieht. Mit Vorteil kann man folche Ueberzüge auch über Kalk-weifse und Kalkfarbenanftrichen anbringen, die dadurch viel haltbarer und fefter werden; doch mufs vorher eine Probe angeftellt werden, da manche P'arben fleh unter der Einwirkung des Wafferglafes ablöfen.

Stereochromifche Anftriche können auch auf ungeputzten Quader- und Back-fteinmauern ausgeführt werden; jedoch ift auch hierbei vorheu zu unterfuchen, wie das Steinmaterial fleh zum Waflerglas verhält.

IOI.

S011 (tige Anftriche.

Um dem Mauerputz Schutz gegen die Einwirkungen der Luft und des Regen-waffers zu bieten, alfo um das Gleiche, wie mit Oelfarbenanftrichen ohne deren Mangel und billiger, als mit diefen, zu erreichen, find, wie fchon in Art. 97 (S. 86) erwähnt wurde, eine grofse Zahl von anderen Anftrichmitteln teils fchon feit langer Zeit im Gebrauche, teils in neuerer Zeit erfunden worden. Ueber die meiften liegen leider keine ausreichenden oder zuverläfflgen Mitteilungen vor¹⁵⁸).

c) Malerifcher Schmuck.

102.

Allgemeines,

Die eben befprochenen Anftriche werden, aufser in der Abficht zu fchiitzen, zwar auch in der zu verfchönern angebracht ; aber diefe einfachfte Art des Schmuckes geht nicht über das gewöhnliche Bedürfnis hinaus und ift in Riickflcht auf die Sauberkeit der Erfcheinung felbft bei den geringften, in Putz ausgeführten Gebäuden als notwendig geboten. Anders liegt es bei den nun zu befprechenden Behandlungsweifen, die nur zur Anwendung gelangen, wenn es fleh um künftlerifche Aus-fchmückung von Gebäudefaffaden durch Malerei handelt. Von diefen follen hier aber nur diejenigen kurz vorgeführt werden, die eines Putzes als Untergrund bedürfen, der alfo auch felbft dann bei malerifcher Ausftattung von Faffaden angebracht werden mufs, wenn diefe fonft in Rohbau ausgeführt lind.

Die Mittel, deren die malerifche Ausfchmückung zu ihrer Ausführung bedarf, find zwar zum grofsen Teile diefelben, wie fie bei den Anftricharten angewendet werden; in der Regel bedient man fleh aber ausgedehnterer Vorkehrungen, um den durch Künftlerhand ausgeführten ornamentalen oder figürlichen Malereien die gröfst-möglichfte Dauer zu verfchaflen. Leider ift es für unfer nordifches Klima bis jetzt nicht gelungen, diefe in Verhältnis zu bringen zu der der monumentalen Bauwerke felbft, in deren architektonifchen Ausftattung diefelben ein nicht unwefentliches Glied zu bilden beftimmt find. Auch die viel verfprechende Keim fche Mineralmalerei mufs in diefer Beziehung noch die Probe beftehen. Unerreichbar in ihrer Dauer

I⁵⁸) Eine Anzahl folcher Anftrichmittel, auch für Cementputz, wurde mit Quellenangaben in der i. Auflage diefes Heftes (Art. ioo, S. ioo) befprochen.

und deshalb die monumentalfte Malerei bleibt die nicht durch Farbenauftrag, fondern durch Zufammenfetzung in der Maffe gefärbter Stücke erzielte: das Mofaik.

Ueber die malerifche Ausfchmückung in Oelfarben, über die in bautechnifcher Beziehung hier nichts Neues weiter beizubringen ift, kann ganz hinweggegangen werden; ebenfo können wir uns mit der Freskomalerei, die für die Anwendung im Freien fich als zu wenig dauerhaft erwiefen hat, fehr kurz faffen.

103.

Sgraffito.

Eine vorzüglich für den künftlerifchen Schmuck von Putzflächen geeignete Malweife ift die des Sgraffito ³ 4). Bei demfelben wird ein dunkler Putzgrund mit einer hellen Tünche überzogen und aus diefer letzteren, folange der Putz noch feucht ift, die Zeichnung herausgekratzt, fo dafs diefelbe fleh in dunklen Umriffen abhebt und durch Schraffierungen Körperfchatten erhalten kann. Es ift aber nicht aus-gefchloffen, namentlich bei Ornamenten, durch Idächenabhebung die Zeichnung dunkel auf hell oder umgekehrt erfcheinen zu laffen. Es darf, wie bei der Freskomalerei, an einem Tag nur fo viel Putz fertig geftellt werden, als man mit Malerei zu bedecken vermag. Dies bedingt rafches, nicht ängftliches Arbeiten und einfache, nicht kleinliche Behandlung des Kartons, was aber gerade monumentaler und zur architektonifchen Gliederung der Faffaden paffender Wirkung förderlich ift.

Die Dauer der Sgraffito-Malereien ift abhängig zunächft von der des Kalk-weifseüberzuges, alfo von dem Haften diefes auf dem Untergründe, und dann vom feften Zufammenhang der einzelnen Schichten diefes letzteren. Demnach mufs der gefamte Putz    eine    innig    zufammenhängende fefte Maffe bilden, die nur    langfam

trocknen darf,    um    Zeit    zur Ausführung gröfserer Bildflächen zu gewähren. Dies

bedingt aber übrigens wie bei allen malerifchen Ausfchmückungen, abgefehen von den Mafsnahmen zur Erzielung eines dunklen Untergrundes, eine befonders vor-fichtige Behandlung des Putzes. Hierin, wohl aber auch oft in dem Beftreben, die einfache Kunftweife der fchwarzen Zeichnung auf weifsem Grunde durch bunte Farbenwirkungen zu erfetzen, mag der Grund für die häufig zu treffende geringe Dauer moderner Sgraffiti liegen. Das Verfahren der italienifchen Erfinder (wie man annimmt,    des    XV. Jahrhundertes) ift uns nicht genügend bekannt;    es wäre

vielleicht auch    für    unfer    Klima nicht paffend. Wir thun daher gut, uns    an die

jenigen neueren Ausführungsweifen zu halten, die wirklich dauerhafte Ergebniffe geliefert haben. Unter diefen fleht immer noch obenan diejenige G. Sempers, welcher auch das Verdienfl hat, das Sgraffito zuerft wieder in Deutfchland eingeführt zu haben.

Sein auf dem Wege des Verfuches gefundenes Verfahren, einen für Sgraffito geeigneten, glashart, nicht riffig werdenden und nicht abblätternden Putz zu erzeugen, ift kurz das folgende ¹⁶°).

Das Mauerwerk wird zuerft auf gewöhnliche Weife mit einem Mörtel berappt, dem, um ihm eine fchärfere Rauhigkeit zu geben, 10 Prozent des groben Kiesfandes an grob geftofsener Steinkohlenfchlacke zugefetzt ift. Auf diefen trocken gewordenen Untergrund wird ein zweiter Auftrag gebracht, der dick genug ift, die Unebenheiten des erften zu decken und auszugleichen, und welcher glatt geebnet und feft gedrückt wird. Derfelbe befteht aus 5 Teilen gepulvertem Wetterkalk (fchwach hydraulifcher Kalk, der langfam unter Sanddecke gelöfcht wurde), 6 Teilen fchwarzem fcharfem Flufsfande, 2 Teilen grob ge-ftofsenen Steinkohlenfchlacken (unter welchen fich Körner von der Gröfse kleiner Schrote befinden können). Auf diefen noch feuchten Auftrag kommt ein dritter, deffen Zufammenfetzung die folgende ift: 4 Teile gepulverten Kalk (wie vorher), 3 Teile fchwarzer Sand, 4 Teile Schlacken (fo fein wie Sand geftofsen),

1 Teil Holzkohlenftaub und Frankfurterfchwarz nach Belieben zur Verftärkung der Schwärze des Mörtels. Diefes, fowie die Holzkohle find in der Menge vorfichtig zu bemeffen. Ift diefe Schicht feft angedrückt

9l

und geebnet, fo folgt, ehe fie trocken ift, eine vierte dünne Oberfchicht aus B¹/^ Teilen Kalk (wie oben), 2 Teilen Sand, 4 Teilen Schlacken, 1 Teil Holzkohlenftaub und ¹U Teil Frankfurter Schwarz — alles durch ein Haarfieb gefiebt. Zuletzt nimmt man zum Abglätten die gleiche Mifchung, jedoch nur mit 1 Teil Sand. Auf den feuchten, forgfältig geglätteten Putz kommt dann ein dreimaliger Anftrich mit Kalkmilch, der nur den fchwarzen Grund zu decken beftimmt ift und etwa 3mm dick ift.

Semper hält das Zufetzen von Erdfarbe zur Kalkmilch, um das grelle Weifs zu dämpfen, weil leicht Flecken entstehen, für gefährlich. Bei der Sternwarte in Zürich hat er diefe Dämpfung durch eine nach dem Erhärten des Putzes aufgetragene Löfung von Asphalt in Lauge gut erreicht.

Mothes hat diefes Verfahren, welches wegen des viermaligen Putzauftrages etwas koftfpielig ift und fonft auch noch einige Schwächen befitzen Voll, zu verbeffern gefucht. Indem hierüber auf die unten angeführten Quellen⁵) verwiefen wird, fei hier nur fo viel mitgeteilt, dafs nach Mothes der Berapp im Sommer oder Herbft ausgeführt und über den Winter flehen bleiben foll, dafs dann nur noch zwei weitere Putzaufträge aufser den drei Kalkweifseanftrichen notwendig find und dafs dann fpäter noch Schutzanftriche von heifsem Leinölfirnifs oder einer Löfung von Asphalt in einem flüchtigen Oel folgen follen. Die Mörtelbewürfe find etwas anders gemifcht, als die Semper'fchen; befonders ift auf die verfchiedene Fettigkeit des Kalkes Rückficht genommen ; auch können dem oberften Putzgrund verfchiedenartige Farben zugefetzt werden. Der Kalkmilchanftrich foll nicht unter 1³V und nicht über 2¹/* mm ftark fein.

Schliefslich fei hier noch das Verfahren mitgeteilt, nach welchem die Sgrafßto - Malerei der Augufius-Strafsenfront des kgl. Stallhofes in Dresden, eine der ausgedehnteften Ausführungen diefer Art in neuerer Zeit (Anfang der fiebenziger Jahre), hergeftellt worden ift ⁶). Die Mauer wird tüchtig genäfst und mit einem Mörtel aus Spitzgrundkalk (hydraulifcher Kalk), fcharfkantigem Elbkies und geftofsenen, reinen Steinkohlenfchlacken ( ¹/2 Kies, ¹ 2 Schlacken) berappt und einige Wochen ftehen gelaffen. Vor dem Auftrag des zweiten Putzes werden mit einem ftumpfen Rutenbefen alle Staitb- und lofen Mörtelteile befeitigt und der Untergrund ftark angenäfst. Der zweite Putz befteht aus 2 Raumteilen fein geftofsenen, gebebten Schlacken, 1¹ 2 Raumteilen feinem Kies oder grobem Sand, 1 Raumteil fteifem Kalk und ¹ 4 Raumteil Frankfurter Schwarz (I. Qualität), 1cm ftark aufgetragen, abgezogen und etwa 1¹/2 bis 2 Stunden ftehen gelaffen. Der dritte Putz hat diefelbe Mifchung, wie der zweite; nur müffen der feine gewafchene Sand und die gepulverten Schlacken durch ein Haarfieb gefiebt werden. Derfelbe wird mit der Tünchfcheibe und vorzüglich mit der Kelle, mit Anwendung aller Kraft, folange bearbeitet, bis eine ganz glatte Oberfläche erfcheint. Dann wird fofort die mit einer Erdfarbe (Ocker) gemifchte Kalkweifse mittels eines breit gebundenen Borftenpinfels aufgetragen. Beim erften Strich nimmt man nur Kalkweifse, beim zweiten Kalkweifse mit etwas Farbe, beim dritten foviel Farbe, als der gewünfchte Ton verlangt. Um einen gleich-mäfsigen Grund zu erhalten, mufs möglich!! viel von jeder Mifchung vorrätig gehalten werden. Nach Verlauf einer Stunde wird die Zeichnung aufgepauft, am bellen erft die Umriffe, dann die Körperfchatten (Schlagfchatten nur, wenn es die Klarheit der Zeichnung erfordert).

Die auf den forgfältigft hergeftellten Putzgrund aufgepaufte Zeichnung wird mit eifernen Griffeln eingegraben. Die Form der letzteren ilt nach dem Belieben des Malers verfchieden, entweder meifsel-, löffel- oder mefferartig. Auch wendet man befondere Werkzeuge zum Ziehen von parallelen Linien oder konzentrifchen Kreifen an. Fortlaufende Ornamente, wie Mäander, Flechtbänder u. f. w\, können mit Hilfe von Blechfchablonen ausgefchnitten werden. Zweckmäfsig ift es jedenfalls, die unteren Kanten der eingefchnittenen oder eingekratzten Linien nach aufsen fchräg abfallen zu laffen, damit das Regenwaffer nicht auf den Vorfprüngen ftehen bleiben kann.

Nach Mothes foll man die Umriffe und Schraffierungen der Zeichnung mehr ausfchneiden, als kratzen,

Breite in der Weife herftellen, dafs man von beiden

fo z. B. ftarke Umrifsftriche von etwa 4 bis 6 Seiten Schnitte mit etwas nach dem Inneren des Striches gekehrter Mefferfpitze führt, damit der benachbarte, ftehen bleibende Kalkmilchüberzug nicht untergraben wird. Der zwifchen beiden Schnitten liegende Teil foll dann vorfichtig mit einem meifselartigen Werkzeug von ftumpfer Schneide herausgehoben werden,

mm

um den fchwarzen Untergrund möglich!! wenig zu verletzen.

Eine der älteften Malweifen mit bunten Farben ift die der Freskomalerei, welche

104.

Freskomalerei.

fich dadurch kennzeichnet, dafs, wie beim Sgraffito, nur fo lange gemalt werden kann, als der Putz noch feucht, frifch (fresco) ift, und dafs diejenigen Putzflächen, die an einem Arbeitstage nicht bemalt werden konnten, befeitigt werden müffen. Es kommt alfo auch bei diefer Art der Malerei darauf an, einen dauerhaften, dabei langfam trocknenden Putz als Malgrund herzuftellen.

Die Herftellung desfelben unterfcheidet fleh übrigens nicht von der des gewöhnlichen. Nachdem die Fugen ausgefchweifst find, wird ein Berapp aus grobem, womöglich mit Riefeln vermengtem Kalkmörtel aufgetragen, auf welchen, nachdem derfelbe vollftändig trocken, aufgekratzt und angefeuchtet worden ift, ein zweiter Ueberzug kommt. Auf diefen folgt nach ftarker Anfeuchtung der eigentliche Malgrund aus einem fehr forgfältig mit gefchlämmtem und fein geflehtem Sande und fehr lange (i Jahr) eingefumpftem Kalke bereiteten Mörtel. Nach dem vollftändigen Ebnen, bezw. Glätten des Malgrundes wird die Zeichnung aufgepauft und das Aufträgen der Farben (Wafferfarben, die durch Aetzkalk nicht verändert werden) mög-lichft rafch vorgenommen. Die Farben dringen in den Putz ein und werden beim Trocknen desfelben mit einer dünnen Haut von kohlenfaurem Kalk überzogen, welche wefentlich die Dauer desfelben bedingt. Gottgelrett¹⁰³) hält das Glätten des Putzes der Dauerhaftigkeit der Malerei nicht förderlich; dem widerfpricht die Uebung der Römer, welche für ihre Freskomalereien einen möglichft glatten, förmlich polierten Putz aus Marmorftuck anwendeten¹⁰⁴).

Die Freskomalerei erlaubt, wie das Sgraffito, keine ängftliche, fondern verlangt einfache, grofse Behandlung und fetzt eine genaue Kenntnis des Verhaltens der Farben voraus, die beim Aufträgen einen anderen Ton zeigen, als fpäter. Prüfen kann man die gemifchten Farben auf einem Stück Umbra, welche das Wafifer der-felben rafch anzieht und fie fogleich im Zuftande der Trockenheit zeigt.

Verbefferungen von verfehlten Stellen find nicht gut möglich; diefelben müffen befeitigt und neu auf frifchem Putze wiederholt werden.

Die Freskomalereien haben nicht die hörenden Glanzlichter, wie die in Oel-farben ausgeführten; leider haben die neueren Ausführungen in unferem Klima, namentlich an den Wetterfeiten, nur verhältnismäfsig geringe Dauer bewiefen. Sie können nur in den Sommermonaten ausgeführt werden.

Gut bewährt haben fich nach Art des P'resko hergeftellte Faffadenanftriche. Nach Goitgetreu Toll es zweckmäfsig fein, folche Anftriche nicht gleichmäfsig, fondern mit einer Quader- oder fonftigen Feldereinteilung auszuführen¹⁰⁵).

Ueber die verfchiedenen Verfahrungsarten zur Abnahme und Wiederanbringung von Freskomalereien find in den unten angeführten Quellen Angaben enthalten¹⁶⁶).

105.

Stereochromie.

Um die Schwierigkeiten der Freskomalerei zu vermeiden und um witterungs-beftändigere Malereien zu erzielen, wurde die Stereochromie, die Malerei mit Hilfe des Wafferglafes, erfunden. Während man bei den ftereochromifchen Anftrichen

163) In: Lehrbuch der Hochbauconftructionen. Teil I. Berlin 1880. S. 288.

16t) Nach Donner (Die erhaltenen antiken Wandmalereien in technifcher Beziehung. Leipzig 1869) find die meiften Wandgemälde von Pompeji und Herculanum al fresco hergeftellt. Auch Schmidt (in feinem Gutachten über die Reftauration des Rathaufes in Breslau: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 245) hält die Dauer alter Wandmalereien aufser in dem Ueberzug von Kalklinter in der ftreng durchgeführten Glättung der oberen, nur 3 bis 5mm dicken, mit Marmorftaub hergeftellten Putzfchicht begründet. Diefe dürfte aber nicht mit einem hölzernen Reibebrett erfolgt fein, fondern mit flach gerundeten Marmor- oder Glasplättchen. Die Glätte foll das Anhaften des Staubes und der Niederfchläge auf ein Minimum befchränken und dadurch die Dauer befördern. — Kronner hält eine genügende Entwickelung von Kalkfmterüberzug nur durch beträchtliche Putzdicke gefichert. Derfelbe verwirft auch die Verwendung von Kalkdeckfarben. (Genaue Schilderung feines Verfahrens in: Techn. Mittheilungen f. Malerei, Jahrg. 5, S. 124.)

165)    Ueber Freskofarbenanftriche flehe: Hüttmann, L. Der Gipfer etc. Weimar 1883. S. 260.

166)    Techn. Mittheilungen f. Malerei, Jahrg. 3, S. 13, 15; Jahrg. 5, S. 5, 13. — Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 206.

(fiehe Art. ioo, S. 88) fich mit einer Vorbereitung des Putzes durch Tränken mit Wafferglas begnügt, bedarf es für wertvollere Malereien eines befonders zubereiteten Malgrundes, deffen Herftellung im Anfang Schwierigkeiten verurfachte und Mängel aufwies ¹⁰⁷).

Ein für die Stereochromie geeigneter Malgrund foll eine durch und durch gleiche, fteinartige Fettigkeit befitzen, foll mit der Mauer unzertrennbar verbunden und weifs fein, fowie gut und überall gleichmäfsig die B'arben einfaugen. Diefen Forderungen foll der in Bayern 1866 patentierte, von Schweizer erfundene Malgrund entfp rechen.

Der Schweizer'fche Malgrund befteht aus kohlenfaurem Kalk, Cement und Quarzfand, vermifcht mit einer Kaliwafferglaslöfung, von welcher fo viel zugefetzt wird, dafs die Maffe mit dem Pinfel aufgetragen werden kann. Je poriger der Untergrund ift, um fo mehr mufs Wafferglas zugefetzt werden. Als kohlen-faurer Kalk kann Kreide oder Marmorpulver verwendet werden. Der Sand mufs rein gewafchen und gleichkörnig fein. Das Korn kann für Bilder, die aus der Nähe betrachtet werden, feiner genommen werden, als für entferntere. Die Menge des kohlenfauren Kalkes und Quarzfandes zufammen foll das 3- bis 4fache vom Rauminhalt des Cementes betragen, weil fonft leicht Sprünge im Malgrunde entliehen. Infolge des im Cement enthaltenen freien Aetzkalkes erftarrt die Maffe fehr rafch und darf deshalb nur in kleinen

Mengen angemacht und mufs rafch aufgetragen werden. Als Untergrund kann man gewöhnlichen Kalkoder Cementputz verwenden.

Diefer Malgrund kann auch auf gebrannten Thonplatten ausgeführt werden, da diefe porig find, auch verträgt er die Hitze ¹⁶⁸).

Auf den fertigen Malgrund wird unter öfterem Anfeuchten desfelben mit in Waffer angeriebenen Farben gemalt, welche mit Rückficht auf ihr Verhalten zum Wafferglas vorfichtig gewählt werden müffen. Schliefslich wird das Gemälde durch Befpritzen mit Wafferglas (fog. Fixierungswafferglas) gefertigt, und zwar mittels Spritzen, die dasfelbe rtaubartig verteilen.

Die ftereochromifchen Malereien find glanzlos, wie die al fresco ausgeführten; fie find aber bei weitem bequemer herzuftellen, wie diefe und mit geringeren Schwierigkeiten in der Farbengebung, als bei der letzteren. Immerhin macht fich unangenehm bemerklich, dafs viele Farben infolge des freien Alkalis im Wafferglas nachträglich nach dem Fixieren einen dunkleren oder helleren Ton annehmen¹⁰⁹).

106.

Kafeinmalerei.

Die Befchränkungen, welche die Fresko- und ftereochromifche Malerei in Bezug auf die Wahl der Farben auferlegt, fallen bei der Kafeinmalerei weg, welche Farben verwendet, deren Bindemittel Kafeïn (Käfeftoff) ift. Obgleich eine folche Benutzung des Käfeftoffes fchon lange bekannt ift, hat diefe Art des Malens doch erft feit der Einführung der von Jacobfen auf befondere Weife angefertigten Kafeïnfarben mehr Verbreitung gefunden. Diefe können lafierend und deckend Verwendung finden, bedürfen keines befonders vorbereiteten Untergrundes, fondera follen am günftigften fich auf gewöhnlichem Kalkmörtelputz verwerten laffen. Die Wirkung derfelben ift kräftig und fatt und verändert fich mit der Zeit nicht. Auch der Witterung foll diefe Malerei nach gemachten Erfahrungen Widerftand leiften ; doch find diefe wohl noch nicht in ausreichendem Grade vorhanden, um ein ficheres Urteil hierüber zu haben¹⁷⁰). Vielfach wird die Witterungsbeftändigkeit verneint¹⁷¹).

167)    Mitteilungen über die von v. Fuchs und v. Pettenkofer angegebenen Malgründe finden fich in der 1. Auflage diefes Heftes (Art. 104, S. 104).

¹⁶⁸)    Die Mitteilungen über den Malgrund nach: Deutfche Bauz. 1871, S. 316.

lß9) Die Reinigung ftereochromifcher Bilder von Staub hat neuerer Zeit mit Erfolg durch Behandlung mit Prefsluft oder durch Abfpritzen mit Regenwafler bewirkt werden können (fiehe: Techn. Mittheilungen f. Malerei, Jahrg. 3, S. 8).

1™) Ausführlicheres über Kafeinmalerei in: Praktifche und chemifch-technifche Mittheilungen für Malerei 1885; Beilage zu Nr. 9 — fowie ebendaf. r886, S. 2 — ferner in: Deutfche Bauz. 1885, S. 339; 1886, S. 528.

171) Vergl. : Baugwksztg. 1886, S. 974. — Otzen hat (nach: Deutfche Bauz. 1897, S. 590) die Erfahrung gemacht,

Eine ganz wesentliche VerbeiTerung der Stereochromie ift die auf deren Grundlage beruhende, von Keim erfundene fog. Mineralmalerei. Wie bei erfterer zerfällt das neue Verfahren in die drei Teile: Herstellung eines Untergrundes und eines Malgrundes, Malen und Fixieren der Farben. Die Verbefferungen erftrecken fich auf alle drei Abfchnitte der Ausführung und laffen gröfsere Wetterbeftändigkeit, einen fehr gut und gleichmäfsig Saugenden, weifsen Malgrund, durch das Fixieren nicht veränderliche Farben, welche infolge ihrer Zufammenfetzung felbft zur Verfertigung der Malerei beitragen, und Vermeidung des Auswitterns freier Alkalien erreichen.

107.

Keim' fche Mineralmalerei.

Diefe Vorzüge wurden durch das Gutachten einer von der kgl. Akademie der bildenden Künfte in München berufenen Kommiffion vom 2. Mai 1882, fowie durch ein weiteres Gutachten einer Anzahl von bedeutenden Künftlern vom 10. Januar 1884 als vorhanden beftätigt. Aus dem erfteren Gutachten¹⁷²), welches in einen chemifch-technifchen, bautechnifchen und einen kunfttechnifchen Teil zerfällt, machen wir hier die nachftehenden Mitteilungen.

Der Untergrund wird, wie bei der Stereochromie, mit Kalkmörtel ausgeführt und nach dem Trocknen mit Wafferglas getränkt. Dabei lind folgende Punkte zu beachten. Der Mauergrund mufs vollftändig trocken fein. Altes Mauerwerk ift bis auf den Stein blofszulegen und in den Fugen auszukratzen. Die Putzmaterialien müffen volltländig rein fein, um alle den Putz lockernden Auswitterungen zu verhüten ; daher ift reiner gewafchener Quarzfand und nach dem Ablöfchen gebebter und ausgelaugter Kalk zu verwenden. Zur Anwendung hat reines Flufs- oder Regenwaffer, fowie fcharfkörniger, nicht blätteriger Sand zu gelangen ; auch ift der Bewurf gut nafs und nicht zu dick aufzutragen. Nach völligem Austrocknen und Erhärten wird er mit einem rauhen Sandftein abgerieben, um den oberflächlich gebildeten kryftallinifchen kohlenfauren Kalk zu entfernen und die Auffaugungsfähigkeit desfelben für Flüffigkeiten wieder herzultellen. Hiernach wird er mit Kaliwafferglaslöfung von beftimmtem Eindickungsgrade durchtränkt, jedoch möglichft gleichmäfsig und nur in dem Mafse, dafs hierdurch feine Porigkeit nicht vollftändig aufgehoben wird; denn nur fo ift er fähig, mit dem Malgrunde fich innig zu verbinden. Das Wafferglas mufs rein fein und darf namentlich keine Schwefelverbindungen enthalten.

Der Malgrund wird aus 4 Teilen Quarzfand, 3' 2 Teilen Marmorfand, ³ 2 Teil Infuforienerde und 1 Teil Aetzkalk (mit deftilliertem Waffer angerührt) gebildet. Der Zufatz von Marmorfand foll nicht nur ■ die Fettigkeit erhöhen, fondern auch dem Malgrund eine möglichft gleichförmige, rauhe und porige Be-fchaffenheit geben. Die Infuforienerde (fein zerteilte und lösliche Kiefelfäure) bewirkt mit dem Aetzkalk und dem Wafferglas die für die Erhöhung der Härte und Widerftandsfähigkeit fo wichtige Bildung von Silikaten. Der vollftändig ausgetrocknete Malgrund wird vor der Tränkung mit Wafferglas mit Kiefel-fluorwafferftofffäure behandelt, welche die Haut von kohlenfaurem Kalk zerftört, mit dem letzteren Erzeug-niffe bildet, welche mit dem Wafferglas eine fehr widerftandsfähige chemifche Verbindung einzugehen im ftande find, und die Poren des Malgrundes öffnet.

Ein Hauptunterfchied zwifchen der Keim'fchen Malerei und der ftereochromifchen befteht in der Anwendung und Zubereitung der Farben, denen je nach der Farbe verfchiedene, durch Verfuche feft-geftellte Zufätze gegeben werden, um dadurch in den Farben felbft, unter der Einwirkung des Fixierungsmittels, die Bildung von Silikaten zu ermöglichen und fo die Dauerhaftigkeit wefentlich zu befördern. Alle Farben und Zufätze find auf das feinfte verrieben und werden fertig zubereitet in dickem, breiigem Zu-ftande in Zinntuben oder Blechdofen in den Handel gebracht. Sie brauchen vom Maler nur nach Bedürfnis mit Waffer verdünnt und gut nafs in nafs auf den ftark angefeuchteten Malgrund aufgetragen zu werden. Fehler laffen fich mit Leichtigkeit wieder verbeffern. Um den Farben die unangenehme Eigenfchaft zu • benehmen, unter der Einwirkung des Fixierungswafferglafes ihren Ton zu verändern, werden fie von Keim mit Kali oder Ammoniak digeriert.

Die fertigen Gemälde werden, nachdem fie bis auf den Stein ausgetrocknet find, was bei ungünftigem Wetter durch eigens hergeftellte Kokeöfen möglichft gleichmäfsig zu bewirken ift, fixiert, indem man mit Aetzkali und Aetzammoniak verletztes Kaliwafferglas in heifsem Zuftande mittels einer Staubfpritze aufträgt. Nach dem Fixieren wird das Bild mit kohlenfaurem Ammoniak behandelt, um das als weifslicher ftaubartiger Ueberzug auftretende kohlenfaure Alkali zu zerftören und dann durch Abwafchen befeitigen zu können.

dafs die Kafe'inmalerei auch im Innern von folchen Räumen, z. B. Kirchen, in welchen durch längeren Aufenthalt zahlreicher Menfchen Niederfchläge der Atmungsfeuchtigkeit an den Wänden fich bilden, keine Dauer hat.

¹⁷‘) Abgedruckt in: Deutfehes Kunftbl., Jahrg. 1 (1882), S. 145.

Die Wetterbeftändigkeit von nach dem Keim'ichen Verfahren hergeflellten Gemälden ift durch ver-fchiedene ftrenge Proben unterfucht und dargethan worden¹⁷³).

Unter Mofaik in engerem Sinne verftehen wir die Herftellung von farbigen Bildern oder Ornamenten durch Zufammenfetzen von verfchieden getärbten, gewöhnlich der Würfelform fich mehr oder weniger nähernden, kleinen Stücken von Stein, gebranntem Thon oder Glas, welche unter fich und mit der Wand durch einen Mörtel oder Kitt verbunden werden. Im weiteren Sinne rechnet man zu in Stein ausgeführtem Mofaik auch die Bekleidung (Inkruftation) mit buntfarbigen Steinplatten (von Marmor, Serpentin u. f. w.) oder Thonfliefen; darüber ift das Nötige fchon in Kap. i u. 2 mitgeteilt worden. Auch haben hier nur diejenigen Mofaikarten zur Befprechung zu gelangen, die an äufseren Wandflächen angewendet werden.

Die einfachfte Art des Mofaik ift jene, bei welcher in einen ftarken Kalk

Man nennt diefe Art der Wandausfchmiickung häufig Mofaik- oder

108.

Mofaik.

mörtelputz kleine Steine, wie Stücke von zerfchlagenem Granit, Porphyr, Feuer-ftein u. f. w. mit der Hand fo eingedrückt werden, dafs fie eng aneinander fchliefsen und in eine Ebene zu liegen kommen. Dabei können auch Mufter erzeugt werden.

mufivifchen Putz.

Von diefer Art unterfcheidet fich das Würfelmofaik nur dadurch, dafs die Steine die Geftalt von 8 bis 12mm breiten Würfeln erhalten, die fich nach der Unterfeite etwas verjüngen. Je nach der Linienführung oder Modellierung des dar-zuftellenden Gegenftandes zerfchlägt man jedoch die Steine auch in andere geeignetere Formen. Man verwendet dazu befonders Marmor, Jaspis, Bafalt, Serpentin, Porphyr, Granit, Syenit u. f. w. und drückt fie in einen frifchen Putz nach Mafsgabe der vorher aufgepauften Zeichnung. Es fleht aber nichts im Wege, die Anfertigung des Bildes in der bequemeren neuen Weife des nachher zu befprechenden Glasmofaiks vorzunehmen. Sollten die Gemälde dem Auge des Befchauers nahe flehen, fo kann man fie fchleifen.

An Stelle der natürlichen Steine kommen auch Stücke von gebranntem Thon von verfchiedenen Farben zur Anwendung. Ein aufserordentlich feftes und dauerhaftes Material diefer Art liefert die Fabrik von Villeroy & Bock in Mettlach unter dem Namen Chromolith.

Für Faffadenfchmuck fcheint jetzt das namentlich von den Byzantinern angewandte und deswegen als byzantinifches, oder wegen der in Venedig bis heutigen Tages erhaltenen Anfertigungsweife venetianifches Mofaik bezeichnete Glasmofaik wieder in Aufnahme kommen zu füllen, wofür bekannte Beifpiele die Siegesfäule und das Kunftgewerbemufeum in Berlin bieten. Seine Vorzüge beftehen in der gröfseren Auswahl und Leuchtkraft der Farben und dem lebhaften Glanz und Schimmer derfelben. Die Arbeit beginnt mit der Herftellung der Glaspaften. Dies find in den verfchiedenften Farben und Farbtönen gegoffene Glastafeln von 10 bis 12mm Dicke, welche in 10 bis 15mm breite Streifen gefchnitten und dann mit einem fcharfen Stahlhammer in würfelförmige oder nach Bedürfnis auch längere Stücke zerfchlagen werden. Für die Bildung der Umrifslinien verwendet man aufser-dem noch flache Stäbe, meift von dunklem, glänzendem Glafe, die mit kleinen Zangen in kurze Stücke zerbrochen werden. Die ftark glänzenden Bruchflächen kommen im Bilde zur Anficht. Die Paften find nach der Farbe verfchieden teuer; einige,

¹⁷³) Ueber die Wetterbeftändigkeit vergl. : Baugwksztg. 1886, S. 973. — Otzen beurteilt die Dauerhaftigkeit der Keim'îchen Malerei (in der in Fufsnote 171 mitgeteilten Quelle) günftig. — Ueber die verfchiedenen Wandmalereiarten vergl.: Koenig, A. W. Die Praxis in den verfchiedenen Techniken moderner Wandmalerei. Berlin 1897.

wie Purpur und felbAredend auch Goldfarbe, find wegen der Verwendung des Goldes koAfpielig. Diefe werden daher ebenfo wie Silber auch nicht, wie die übrigen Farben, in der Maffe gefärbt, fondera nur als Ueberfang. Dauerhaft werden die-felben durch einen dünnen Ueberzug farblofen Glafes gemacht. Die Herftellung gewiffer Farben ift Geheimnis einzelner venetianifcher Familien.

Die mühfame Arbeit des Einfetzens der Glasftücke in den Wandputz ift jetzt durch ein bequemeres Verfahren verdrängt worden. Das Gemälde wird in der Werk-Aätte als Spiegelbild auf einen ftarken Karton übertragen und auf diefen werden dann die Glaswürfel mit Kleifter befeftigt, fo dafs die künftige Anfichtsfläche nach unten zu liegen kommt. Vor dem Ankleben werden die Paften aneinander gepafst und dann auf einem feinen Schleifftein etwas pyramidal gefchliffen, fo dafs fie fleh in den Kanten genau berühren. Werden die Bilder hoch angebracht, fo legt man die Paften mit der Bruchfläche nach unten, wodurch fie einen fchimmernden Glanz bekommen. Kommen fie jedoch nahe an das Auge des Befchauers zu liehen, fo wird die Gufsfläche nach unten genommen. Ueber das Ganze wird ein feiner, fchnell bindender Gement oder ein Oelkitt (aus gepulvertem Kalk und Firnifs) gegoflen, welcher alle Zwifchenräume ausfüllt. Anwendung von Cement ift wegen der Aus-fchwitzungen immer bedenklich. Für die Verfendung wird die fertige Tafel in einzelne mit Nummern zu verfehende Teile zerfchnitten. Diefe werden dann an den Putz der Wand, fo lange derfelbe noch frifch ift, angedrückt und angekittet. Das aufgeweichte Papier wird abgefchabt, und das Bild ift fertig, wenn es nicht etwa noch gefchliffen oder poliert werden foll. Das Feftfitzen der Paften kann man durch leichtes Anfchlagen mit einem hölzernen Hammer junterfuchen.

Bei der Ausfchmückung der Kuppel des Aachener Münfters ift in einer etwas anderen, empfehlenswerteren Weife verfahren worden¹⁷⁴). Die auf den Karton geklebten Mofaikfteine wurden nicht in der Werkftätte mit einem Mörtel vergoffen, fondera in den frifchen Wandputz fo eingedrückt, dafs alle Fugen zwifchen den-felben fleh füllten. Dadurch wird jedenfalls mit mehr Sicherheit eine dauernde Verbindung erzielt. Der Putz beftand aus Marmor, Kalk und Sand, und um denfelben recht feft mit der Wand zu verbinden, waren in das Mauerwerk in Abhanden von etwa 5cm dreieckige, wagrechte Rillen eingearbeitet worden. Die Helligkeit der Achtbar bleibenden weifsen Mörtelfugen wurde in der Weife gedämpft, dafs man die einzelnen Teile des Bildes in ihrer Hauptfarbe übermalte. Die Farbe wurde dann durch Wafchen mit Säure befeitigt, wobei diefelbe aber am Mörtel haften bleibt. Bei alten Mofaiken erreichte man dasfelbe Ziel durch eine förmliche Untermalung¹⁷⁵), was bei der früheren Art des Eindrückens der einzelnen MofaikAeine nicht nur dem MofaikkiinAler die Arbeit erleichterte, fondera auch die vorherige Beurteilung der Wirkung des Bildes an Ort und Stelle ermöglichte¹⁷⁰).

Dt) Siehe: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1881, S. 266.

175) Diefe Untermalung wurde auch in der Kuppel des Aachener Münfters beobachtet (fiehe : Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 231); fie wurde von Bucker (Gefchichte der technifchen Künfte. Stuttgart 1875. Bd. 1, S. 100) in Sicilien und Torcello gefunden.

U6) Das Mofaik der Aachener Münfterkuppel wurde, wie das der Siegesfäule in Berlin, von Salviati &r Co. in Venedig ausgeführt. An denen des Kunftgewerbemufeums dafelbft war bei der Ausführung aufser Salviati auch die Compagnia Venetia-Murano beteiligt. — Die Gaz. des arch. (1885, S. 231) gibt den Bericht des Sekretärs der Société centrale über eine Preiserteilung wieder, in welchem die franzöfifchen Mofaikarbeiten (namentlich die im Parifer Pantheon) aus dem Atelier von Guilbert Martin in Saint-Denis bei Paris über die neueren aller übrigen Länder geftellt wurden. — Ueber die Pflege der Mofaikkunft in Frankreich und die 1876 in Sèvres gegründete Staatswerkftätte, fowie die bisherigen und neueften Ausführungen derfelben finden fich nach einem behördlichen Belichte Mitteilungen in: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 185. — Aehnliche Mitteilungen über die venetianifchen und römifchen Mofaiken ebendaf. 1889, S. 147, 151. — Ausführliche Abhandlungen über das vene-

¹

   Siehe die Mitteilungen Hempeïs in : Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1853, S. 315.

²

   Ueber Kalkfarbenanftriche finden fich weitere Angaben u. a. in: Fink, F. Der Tüncher, Stubenmaler, Stuccator und Gypfer. Leipzig 1866. S. 241.

³

   Siehe hierüber auch Teil IV, Halbband 1 (Art. 137, S. 135 [2. Aufl. : Art. 143, S. 155]).

⁴

   Nach: Semper, G. Kleine Schriften. Berlin und Stuttgart 1884, S. 508 u. ff.

⁵

   Mitteilungen hierüber in: Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1875, S. 3 — und: Mothes, O. Illuftrirtes Baulexikon. 3. Aufl. Leipzig und Berlin 1877.

⁶

   Nach gütiger Mitteilung des bauleitenden Architekten, Herrn Geh. Hofrat Profeffor K. Weifsbach in Dresden.

Eine Veränderung in der Herftellung des Glasmofaik hat Sander erfunden¹⁷⁷). Die Mofaikfteine werden nicht durch Zerfchlagen von Glasplatten gewonnen, fondern als prismatifche oder cylindrifche Stäbchen mit abgerundeten Köpfen gegolten. Man fetzt diefelben mit dem Kopfe nach unten in einem Kalten mit Glasboden nach den vorgefchriebenen Muftern mit Hilfe eines Spiegels zufammen und übergiefst die künftige Riickfeite mit Afphaltkitt. Die fo gebildeten Mofaikplatten behalten entweder ihre natürliche Oberfläche oder fle werden glatt gefchliffen und poliert.

d) Plaftifcher Schmuck.

Mörtel von geeigneter Zufammenfetzung und Dichtigkeit ift eine weiche Maffe, welche fleh beliebig formen läfst und nach dem Erhärten diefe Form behält. Die plaftifche Ausfchmückung, foweit fie fleh innerhalb der durch die Eigenfchaften des Stoffes und die Stilgefetze gefleckten Grenzen hält, ifl demnach, als in dem Wefen desfelben begründet, zuläffig und ein geeignetes Mittel zur Formengebung im Putzbau. Dafs folchen Verzierungen auch eine ziemliche Dauerhaftigkeit gegen Witte-rungseinflüffe gegeben werden kann, beweifen die in den Ruinen römifcher Bauwerke erhaltenen Refte, fowie die reichen Faffadenausftattungen diefer Art aus der Renaiffance-, Barock- und Rokokozeit. Immerhin wird fleh, wenn dies auch in den zuletzt erwähnten Stilperioden nicht der Fall war, die Formenwelt der äufseren Putzarchitektur auf P'elderteilungen, Umrahmungen und Flachreliefs befchränken müffen. An gefchützten Stellen, wie unter vorfpringenden Dächern oder unter den Hängeplatten fteinerner Hauptgefimfe, find wohl auch in Mörtelmaffe hergeftellte befcheidene Simsgliederungen zuläffig, dagegen ausgedehnte Nachahmungen von Steinarchitekturen, und wären fle in witterungsbeftändigftem Cement ausgeführt, aus ftiliftifchen Gründen verwerflich.

Die Herftellung der geputzten Gefimfe und profilierten Einrahmungen wird im nächften Hefte diefes »Handbuches« (unter D) befprochen werden, während es fleh hier um die Ausführung der Flächenausfchmückungen handelt. Diefe kann in der Verzierung von fortlaufenden Friefen oder einzelner Felder oder Medaillons beftehen; fle kann entweder unmittelbar an der Wand felbft oder in Form von fpäter zu be-feftigenden Platten in der Werkftätte ausgeführt werden. Die erftere Behandlungsweife ifl die künftlerifchere und in den Blütezeiten der Stuccaturtechnik befonders zur Anwendung gekommen ; die zweite ifl die bequemere, fabrikmäfsig auszuübende ; es ifl die des Gips- und Cementguffes, die aber auch noch in anderen künftlichen Steinarten angewendet wird.

Ueber die Bereitung eines für die Anwendung im Freien tauglichen Stuckmörtels ifl fchon in Art. 94 (S. 84) das Nötige mitgeteilt worden.

Handelt es fleh um die Herftellung weit vorfpringender Reliefs, fo mufs man nach Rondelet¹'¹⁸) zunächft eine Anlage mit dem erwähnten Puzzolanmörtel machen, bezw. nachMafsgabe des Vorfprunges eingefchlagene Nägel oder Eifenftücke benutzen. Das Eifen ift gegen das Rollen durch Eintauchen in heifses Oel oder Verzinken oder Verbleien zu fchützen. Nach dem Austrocknen wird dann die Anlage wieder tianifche Mofaik von Schwarz, hauptfächlich die chemifche Zufammenfetzung der Gläfer betreffend in: Verhandl. d. Ver. z. Beförderung des Gewerbefleifses 1885, S. 270; 1887, S. 90. — Auch Deutfchland befitzt jetzt Werkftätten für die Herftellung von Glasmofaik. So hat fich u. a. die Deutfche Glasmofaik-Gefellfchaft (Puhl & Wagner] in Beiiin-Rixdorf einen guten Ruf erworben.

¹⁷⁷) Siehe: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1884, S. 20, 124.

US) Rondelet, J. Theoretifch-praktifche Anleitung zur Kunft zu bauen. Leipzig und Darmftadt 1834. Band 2,

S. 360 u. ff.

109.

Allgemeines.

110.

Stuck.

fo weit benetzt, bis fie kein Waffer mehr einfaugt und ein Ueberzug von Marmor-rtuck aufgetragen, in dem das Ornament fertig modelliert wird, und zwar mit Hilfe von Spatel oder Bofliereifen, bezw. mit dem mit rauher Leinwand umwickelten oder mit dem blofsen Finger.

Zur Bereitung des Marmorftucks nimmt man betten, gut durchgebrannten Kalk (er toll beim An-fchlagen klingen), löfcht ihn auf die vorfichtigfte Weife und läfst ihn durch ein Sieb laufen oder rührt ihn beffer, nach Rondelet, auf einer Marmorplatte durch, um ihn zu reinigen, worauf er dann mindeftens 4 bis 5 Monate eingefumpft werden mufs. Zu dem fo vorbereiteten Kalk wird in der gleichen Menge am beiten Pulver von carrarifchem Marmor gemengt. In Ermangelung desfelben können auch andere weifse, feinkörnige Steinarten Verwendung finden; der Stuck wird aber nicht fo fchön; auch mufs dann der Kalk-zufatz anders geregelt werden. Die Beftandteile mtiffen durch Verrühren auf das inniglte miteinander vermengt werden.

Bei fchwach vorfpringenden Reliefs überzieht man den rauhen, angenäfsten Wandbewurf mit einer etwa 5 mm dicken Stuckfchicht, gleicht diefe mit dem Rücken der Kelle ab, um lie zufammenzudrücken und ihr dadurch mehr Fertigkeit zu geben, und glättet fie dann mit etwas rauher, durchnäfster Leinwand. Auf diefem Grunde wird dann die Zeichnung der Umriffe des Ornamentes mit Kohle aufgepauft und dann letzteres in Marmorrtuck aufmodelliert. Dabei mufs die Arbeit von Zeit zu Zeit angenäfst werden. Bei etwas ftärkeren Vorfprüngen fchafft man mehr Haltbarkeit durch Einfchlagen einiger kleiner, breitköpfiger Nägel.

in.

Gipsgufs.

Wegen ihrer Billigkeit finden fehr häufig die aus Gips gegoffenen Ornamente zum Faffadenfchmuck Verwendung ¹⁷⁹), welche man gewöhnlich auch als aus Stuck hergeftellt bezeichnet.

Sie werden mit einem aus Gips und Kalk bereiteten Mörtel an den Wänden befeftigt. Diefe Befeftigung hat, wegen der Gefahren, die durch das Ablöfen und Herabrttirzen für Vorübergehende lieh ergeben, mit der gröfsten Vorficht zu erfolgen. Deshalb find auch bei fchwereren Stücken noch Bankeifen oder Haken zu verwenden, welche gegen das Roften gefchützt werden mtiffen.

Da die nur aus Gips hergeftellten Ornamente fehr wenig feft und witterungs-beftändig find, fo verwendet man verfchiedene Mittel, um fie zu härten und dauerhafter zu machen.

Das Härten erfolgt häufig durch Behandlung des Gipfes oder des fertigen Stückes mit Alaunlöfung. Hierüber, fowie über andere Verfahrungsweifen wird auf untenftehende Quellen verwiefen ¹⁸°).

Zum Schutz gegen Witterungseinfliiffe benutzt man gewöhnlich Oelfarbenanftrich, der aber oft erneuert werden mufs und deshalb die Formen Rumpf macht. Das blofse Tränken mit heifsem Leinöl, was fonft ganz zweckmäfsig wäre, gibt dem Gips eine fchmutzig gelbe Farbe. Koftfpielig ift die Behandlung mit gefchmolzenem, weifsem Wachs, etwas billiger als diefe die mit Stearinfäure. Empfohlen wird ein Anftrich der ganz trockenen Stücke mit folgendem Gemifch: 3 Teile gekochtes Leinöl, Q vom Gewicht des Leinöls Silberglätte (Bleioxyd) und 1 Teil Wachs ¹⁸ *).

Zur Herftellung eines dauerhaften Anrtriches mit Kalkfarbe wird empfohlen, die Gipsteile, wie die ganze Faffade zunächft mit Seifenlöfung anzuftreichen und dann

1T9) Ueber die Herftellung der Gipsarbeiten flehe: Fink, F. Der Tüncher, Stubenmaler, Stukkator und Gypfer. Leipzig 1866. S. 188 u. ff. — ferner : Heusinher v. Waldegg, E. Der Gypsbrenner, Gypsgiefser und Gypsbaumeifter, fowie Tünch- und Stuckarbeiter. Leipzig 1867. — Vergl. auch Teil I, Band 1, elfte Hälfte, 2. Aufl. (Art. 155, S. 170) diefes »Handbuches«.

180) Fink, a. a. O., S. 229. — Gottgetreu, R. Phyfifche und chemifche Befchaffenheit der Baumaterialien. 3. Aufl. Berlin 1881. Bd. 2, S. 381. — La Jemaine des conßr. 1886—87, S. 171.

1S1) Ausführlicheres in den eben angegebenen Quellen, fowie in: Baugwksztg. 1884, S. 402.

zweimal mit der mit Firnis gemifchten Kalkfarbe (auf 1 Eimer Farbe etwa ³/s kg Firnis ¹⁸²).

112.

Cement.

II3-

Polychromer

Cement.

114.

Künftliche

Steinmaflen.

In neuerer Zeit finden fehr ausgedehnte Anwendung dia aus Portiandcement hergeftellten Ornamente. Im Inneren beftehen diefelben aus einem Beton, nach aufsen aus feinfandigem Cementüberzug. Schwierigkeiten entliehen dem Anfertigen durch die Bildung von Schwindungsriffen an der Oberfläche, ein Um Hand, auf den fchon bei Befprechung des Cementputzes hingewiefen wurde (flehe Art. 72, S. 76); dagegen ift man in der täufchenden Nachahmung der verfchiedenen Sandfteinarten bei guter Wetterbeftändigkeit fchon fehr weit gekommen. Die Verzierungen und Gliederungen aus Cement werden entweder als fertige Gufsftücke angefetzt und be-feftigt oder, was jetzt fehr für architektonifche Gliederungen in Aufnahme gekommen ift, an den Wänden felbft hergellellt.

Lebhafte Farben find durch Zumifchung von Farbkörpern zur Cementmafie nicht zu erzielen ; auch die Herftellung dauerhafter Färbungen durch Anllriche bietet Schwierigkeiten (vergl. Art. 97, S. 86 u. Art. 99, S. 87). Um nun Portlandcement für eine haltbare ftereochromatifche Bemalung tauglich zu machen, haben v. Koch und Adamy¹⁸³) das folgende Verfahren erfunden.

Bei Gufsftücken wird die Form mit einer Mifchung von 80 bis 50 Prozent reinem Gement und ent-

fprechend 70 bis 50 Prozent fein gemahlenem Bimsileinfand ausgeftrichen ; alsdann wird in gewöhnlicher Weife eine Mifchung von

Cement und ²k grobem Sand nachgeftillt und feftgeftampft. Nach dem Herausnehmen aus der Form find die Stücke einige Tage feucht zu halten.

Beim Verputzen von Fugen wird diefelbe Mifchung aus Cement und Bimsftein angewendet und vor zu rafchem Trocknen entfprechend gefchützt. Vor dem Bemalen wird die Oberfläche des Cementes mit einer verdünnten Säure, Salzfäure , Phosphorfäure oder Fluorwafferftofffäure, abgewafchen und nach dem Trocknen mit Wafferglaslöfung getränkt. — Das Bemalen gefchieht mit dem Pinfel und am bellen mit den Keim!fchen Mineralfarben (fiehe Art. 107, S. 94). Fixiert wird die Farbe durch mehrmaliges Anfpritzen mit einer zweiprozentigen Wafferglaslöfung.

Das Verfahren, welches bei vorfichtiger Ausführung gute Ergebniffe, fowohl in Bezug auf P'ärbung als Dauerhaftigkeit, geliefert hat, kann aufser auf plaftifche Ornamente auch auf Cementputzflächen angewendet werden.

Zur Herftellung von Ornamenten für Faffaden werden auch verfchiedene künft-liche Steinmafien, welche fich leicht formen laßen, wie die von Ranfome, Cajalith, Metalllava u. a. m. verwendet¹⁸⁴).

e) Schlufs.

US-

Wertfehätzung

des

Die aufserorclentliche Verbreitung des Putzbaues im landläufigen Sinne des Wortes, alfo die Nachahmung von in Stein gedachter Architektur in Mörtel, ift wohl im allgemeinen in der Sucht begründet, mit geringen Geldmitteln reiche Faffaden Putzbaues, herzuftellen, ohne dabei auf längere Dauer und architektonifche oder konftruktive Wahrheit Wert zu legen. Die Verwerflichkeit diefer Richtung der Zeit wird wohl zumeift zugegeben; auch findet fich häufig genug das Einfchlagen befferer Bahnen, ohne allerdings im grofsen und ganzen Wandel fchaflen zu können. An ein Aufgeben des Putzbaues ift auch gar nicht zu denken, da das Wohnen in aus fog. reinem oder echtem Material hergeftellten Bauwerken nur der wohlhabenden Bevölkerungsklaffe möglich ift und auch dem nicht mit Mitteln Gefegneten ein Schmuck feines Wohnhaufes gegönnt werden mufs. Das Verwerfliche der Richtung liegt auch

1⁸²)    Siehe: Deutfehes Baugwksbl. 1885, S. 96.

183)    D. R.-P. Nr. 29670.

¹⁸⁴)    Ueber diefelben findet man Näheres in den in Fufsnote 76 (S. 43) mitgeteilten Quellen.

nicht in der Anwendung des Putzes gerechtfertigt ift, wurde in Art. 95 (S. 85) hingewiefen — fondern in dem Ueber-mafs der angewendeten Formen und in der Sucht, die Täufchung hervorzubringen, als fei ein befferer Bauftofif zur Anwendung gekommen. Nur eine einfeitige An-fchauungsweife wird die Benutzung des Putzes für Faffaden verdammen können, wenn derfelbe in tüchtiger, Dauer verfprechender Weife und gutem, wetterbeftändigem Material ausgeführt ift und eine den Eigenfchaften desfelben entfprechende formale Behandlung Platz gegriffen hat, fowie wenn von demfelben an folchen Stellen Ab-ftand genommen wird, wo keine nennenswerte Dauer vorauszufehen ift. Unter diefen Vorausfetzungen wird man den Putzbau fogar auf keine niedrigere Stufe, als die Verblendung der Mauern mit Fliefen oder dünnen Steinplatten u. f. w. ftellen können, die nur durch die Kittkraft des Mörtels mit dem Kernmauerwerk verbunden find. Leider treffen nun aber die gemachten Vorausfetzungen vielfach nicht zu und können trotz guten Willens oft wegen der im Handwerk eingeriffenen Nachläffigkeit nicht erzielt werden, fo dafs es häufig allerdings fparfamer erfcheint, ein gröfseres Anlagekapital aufzuwenden und eine Ausführung in Rohbau zu wählen, um der unaufhörlich fich wiederholenden Ausbefferungen des Putzes überhoben zu fein. Aber auch hierbei tritt oft der Entfcheidung zu Gunften eines Rohbaues der Umftand in den Weg, dafs im allgemeinen ein Putzbau weit rafcher fertig geftellt werden kann, was heutzutage eine fehr grofse Rolle fpielt¹⁸⁵).

auf die Fälle, in denen defien Anwendung

5. Kapitel.

Mauern aus Gufs- und Stampfmaffen.

116.

Allgemeines.

Wie im vorhergehenden Bande diefes »Handbuches« (Art. 8, S. 9) ausgeführt wurde, werden zur Herftellung von Steinkonftruktionen auch Stoffe des Steinreiches verwendet, welche aus einem allmählich weichen Zuftande in einen.harten und feften übergehen. Diefes Ziel kann auf verfchiedenen Wegen mit den in Betracht kommenden Stoffen erreicht werden, und zwar: durch Zufammenftampfen und Austrocknen an der Luft bei Erde und Lehm — Erdftampfbau und Lehmftampfbau (Erdpifé und Lehmpifé); durch Ausnutzen der chemifchen Eigenfchaften der Mörtel mit oder ohne Zuhilfenahme der künftlichen Dichtung — Kalkfandftampfbau (Kalkfandpifé), Beton — und endlich durch Erftarrenlaffen gefchmolzener Mafien, wie beim Afphalt — Afphaltbeton.

Die hier aufgezählten Verfahrungsweifen mögen wohl gefchichtlich in diefer Reihenfolge zur Anwendung gekommen fein. Wir werden fie daher auch in der-felben durchfprechen, obwohl in Beziehung auf Wichtigkeit eigentlich mit dem Beton begonnen werden müfste.

Die genannten Stoffe werden bei der Herftellung von Mauern in Formen gefüllt, die entweder nach Erreichung eines gewiffen Feftigkeitsgrades wieder entfernt werden oder welche dauernd mit denfelben verbunden bleiben. Die erfteren werden aus Holz oder Eifen, bezw. durch Verbindung diefer beiden Bauftoffe gebildet; die letzteren befchafft man bei Grundmauern durch die Wandungen der im Erd-

>35) Gefchichtliche Mitteilungen über die Anwendung von Putz, Stuck und Wandmalereien wurden in der r. Auflage diefes Heftes (Art. 115, S. 112) gebracht.

IOI

boden gezogenen Gräben, bei frei ftehendem Mauervverk durch natürliche oder kiinftliche Steine.

Das in Frage kommende künftliche Dichten der Maffen wird durch Stampfen erreicht, weshalb diefe Mauerwerke nach dem Franzöfifchen oft Pifébauten ¹⁸⁶) genannt werden, während wir fie hier im allgemeinen als Stampfmauerwerke bezeichnen. Die Anwendung des Stampfens fetzt eine genügende Widerftandsfähigkeit der Formen gegen die durch dasfelbe erzeugten Seitendrücke voraus, was bei den durch blofses Einfüllen oder Eingiefsen hergeftellten Gufsmauerwerken nicht in demfelben Grade notwendig ift. Von einem eigentlichen Giefsen kann hierbei aber nur bei Gips und Afphalt die Rede fein, während die übrigen für folche Mauern verwendeten Mörtelmaterialien in einem ziemlich trockenen Zuftande eingefüllt werden müffen.

Stampfmauerwerke find bei weitem häufiger, als Gufsmauerwerke. Im allgemeinen find aber jetzt beide Verfahren von einer mehr untergeordneten Bedeutung für den Hochbau, während fie bei den Völkern des Altertums zum Teile eine hervorragende Rolle fpielten. Am wichtigften ift heutigen Tages der Beton, obgleich er für die Herftellung von aufgehendem Mauerwerk in Deutfchland trotz vielfeitiger Beftrebungen auch noch nicht recht feften Fufs hat faffen können, was ihm in England und Frankreich mehr gelungen zu fein fcheint.

Aus den für Gufs- und Stampfmaffen verwendeten Stoffen werden auch künftliche Steine in regelmäfsigen Formen hergeftellt, welche fchon früher (fiehe Art. 30 bis 35, S. 42 bis 44) eine zumeift kurze Befprechung fanden.

a) Erd- und Lehmftampfbau ¹⁸⁷).

117.

Bauftoff

Zur Herftellung der Mauern aus Erd- oder Lehmftampfmaffe ift jede nicht zu magere oder zu fette, von Pflanzenteilen freie Erde oder entfprechender Lehm verwendbar ; doch zieht man den letzteren vor, insbefondere, wenn er mit etwas Kies gemengt ift. Zu magere Maffe bindet nicht genügend, eine zu fette bekommt Riffe und erfchwert die Arbeit. Als Proben für die genügende Bindekraft der Erde erachtet man, dafs fie die ihr durch Zufammendrücken in der Hand gegebene Form behält, dafs fie in nahezu lotrechten Wänden fleh abgraben läfst und nur durch Zerhacken mit dem Spaten oder der Hacke zerteilt werden kann. Eine noch zuverläffigere Probe ift jedenfalls die von Chabat¹⁸⁸) mitgeteilte, nach welcher man die zu unterfuchende Erde in eine parallelepipedifche Form von etwa 50cm Breite und etwas gröfserer Höhe in der bei Herftellung der Wände üblichen Weife ftampft, dann diefe zudeckt und an einen gefchützten Ort ftellt. Nach einer Woche ift die Erde fo weit gefchwunden, dafs die Form fich abheben läfst, und nach einigen Monaten kann man dann unterfuchen, ob der Zufammenhang des Erdkörpers fich vermehrt oder verringert hat, wonach die Brauch- und Nichtbrauchbarkeit zu beurteilen ift.

Das Beimengen von Steinen, auch von Kalkfteinen, ift durchaus nicht fchädlich, wenn fie nicht die Nufsgröfse überfchreiten ; auch die im Lehm fonft vorkommenden Gemengteile fchaden nichts, wenn fie nicht leicht verwitterbar find; die Erde darf jedoch keinen Humus enthalten, weshalb Acker- oder Gartenerde nicht brauchbar ift.

186) Das franzöfifche Zeitwort pifer. ift vom lateinifchen pi/are oder pifere abgeleitet, welches zerftampfen oder zerftofsen bedeutet.

181) Ausführlicher wurde diefe Bauweife, auch in ihrer gefchichtlichen Entwickelung, in der i. Auflage diefes Heftes (Art. 117—123, S. 114—123) befprochen.

188) Siehe: Dictionnaire des termes employés dans la conflruction etc. 2. Aufl. Paris 1881 82. (Artikel: Di/é.)

Vor der Verwendung bedarf die gegrabene Maffe einer Vorbereitung, die in einem tüchtigen Durcharbeiten mit dem Spaten, wobei grofse Steine und Wurzeln ausgelefen werden, fowie mitunter im Durchwerfen durch ein grobes, oft aus Flechtwerk hergeftelltes Sieb befteht, welches die Steine, die gröfser als eine welfche Nufs find, zurückhält.

118.

Herftellung

der

Wände.

verringert wird. Den richtigen Grad der Zufammenpreflung erkennt

cm

Behufs Ausführung von Wänden wird die richtig vorbereitete Erde in die fpäter zu befchreibenden Formkaften, in Schichten von etwa 10cm Dicke, eingefüllt und fo ftark mit dem fchon erwähnten Stöfser geftampft, dafs diefe Dicke auf ungefähr 5

man daran, dafs auf der Oberfläche durch das Stofsen keine Eindrücke mehr hervorgebracht werden können. Nach vollfländigem Füllen des Formkaftens wird der-felbe im Anfchlufs an das vollendete Stück, diefes am Ende, welches unter 60 Grad oder auch 45 Grad abgeböfcht wird, umfaffend, neu aufgeftellt. Ift das Mauerwerk des ganzen Baues in diefelbe Gleiche gebracht, fo beginnt man mit einem neuen Höhenabfchnitt. Die Höhe des letzteren ift von der des Formkaftens und der Herftellungsweife desfelben abhängig, aber immer mindeftens um 8 bis 10cm geringer, um welches Mafs man den unteren Mauerteil umfaffen läfst. Die Höhe der Seitenwände der Formen wird von den verfchiedenen Schriftftellern von 0,si bis 1,6m angegeben. Durch eine gröfsere Höhe kann man die Arbeit fchneller fördern, da die Geriifte weniger oft aufgeftellt zu werden brauchen ; es ift dabei aber fehr gute Stampfarbeit unbedingt nötig. Die Verwendung niedriger Formen ift ficherer, weil vor der Belaftung durch neue Schichten die unteren Zeit zum Feftwerden durch Austrocknen gehabt haben. Vor dem Beginn eines neuen Höhenabfchnittes ift der darunter befindliche der Verbindung wegen vorfichtig anzufeuchten.

Bei eintretendem Regenwetter hat man die Mauern während der Nacht durch ein leichtes, nach beiden Seiten etwas überragendes Bretterdach zu fchützen.

Hat man die beabfichtigte Stockwerkshöhe erreicht, fo wird die Balkengleiche hergeftellt und ein Falz für die nur für das Dachgebälk unbedingt erforderliche Mauerlatte eingehauen. Der Platz für die Balkenköpfe von Zwifchengebälken kann auch unmittelbar durch Einhauen in die Mauern befchafft und über denfelben das Stampfen fortgefetzt werden.

Infolge von nicht genau lotrecht geftellten oder aus dem Fot gewichenen Formgerüften, fowie von nicht genügend feftgeftampften unteren Schichten ergeben fleh in den Wandflächen mitunter Ausbauchungen. Diefe können durch Abhauen mit einem Beile befeitigt werden.

119.

Herftellung

der

Die gewöhnliche Art, Fenfter- und Thiiröffnungen in den Wänden anzubringen, befteht in der Aufftellung von hölzernen Zargen, gegen welche und über welche Oeffnungen. die Erde geftampft wird. Doch kommen auch aus Backfteinen oder Haufteinen aufgemauerte, bezw. überwölbte Einfaffungen in Anwendung, welche aber die Ausführung wefentlich verteuern und ebenfo, wie die hölzernen Zargen, noch andere Unannehmlichkeiten an fleh haben. Das empfehlenswertefte, auch das Aufführen der Wände fehr erleichternde und vereinfachende Verfahren ift daher wohl das von Schüler¹⁸⁹) angewendete, nach welchem man die Mauern ganz ohne Rückficht auf die Oeftnungen in einem Stücke aufftampft, auf denfelben die Umgrenzungen der Oefthungen aufzeichnet und dann diefe aushaut. Die Kanten follen bei einiger Vorficht flehen bleiben; auch ift die geflampfte Maffe feft genug, um fleh über den

(Dehnungen felbft zu tragen. Etwaige Unregelmäfsigkeiten können durch Verhreichen der Lücken an den fpäter im ganzen einzufetzenden Thür- und Fenfterfuttern, die aber auch nicht unbedingt nötig find, befeitigt werden. Diefe am beften aus Eichenholz herzuftellenden Futter werden mit langen, fpitzen Nägeln an die Stampfwand genagelt.

Das immerhin fchwierige Aushauen der Oeffnungen dürfte mit Vorteil durch das von Berndt¹⁹°) empfohlene Auslagen erfetzt werden.

Die Formengerüfte zur Herftellung der Erdftampfbauten find nach zwei Hauptanordnungen zur Ausführung gelangt. Nach der erften, die zuerft in Frankreich angewendet wurde und etwas umftändlich -ift, werden in Abhanden von 0,9 bis 1,5m Joche aufgeflellt, welche aus einem quer zur Wand gelegten Riegel mit zwei Schlitzen beftehen, in welchem zwei mit Zapfen verfehene lotrechte Ständer durch vor-gefchlagene Keile befeftigt werden.

Gegen diefe Ständer lehnen fich die aus 5 bis öcm harken Bohlen hergehellten Formbretter oder Formtafeln von 30 bis 90cm Höhe, zwifchen welche die Erde gehampft wird und die daher in der der beabfichtigten Mauerdicke entfprechenden

Entfernung aufgehellt werden müffen. Die Ständer find oben durch den unteren gleich gebildete Querriegel verbunden oder durch zufammenzudrehende Seile, durch welche ein Knebelhock geheckt wird, der fich gegen einen der Ständer legt, während der Abhand der Formbretter durch zwifchengefpannte Querhölzer gewahrt wird (Fig. i ii 19J). Die Formen werden 3 bis 6m lang gemacht und gewöhnlich mit 4 Jochen oder Gattern aufgehellt. Diefe werden mitunter bis zu 1,g m lichter Höhe ausgeführt, und nahe bis zu diefer Höhe werden die Formbretter übereinander gehellt, fo dafs durch eine blofs zweimalige Aufhellung der GerLihe eine Wandhöhe bis zu 2,9 m zu erreichen ih.

Für die unteren Querriegel müffen im Sockel Löcher ausgefpart und in fchon fertigen Wand-hücken eingehauen werden. Diefe Löcher werden nach Fertighellung des Gebäudes ausgemauert.

An Stelle der hölzernen Querriegel benutzt man mitunter eiferne Spindeln.

Für die Ecken kommen entweder diagonal gehellte Böcke in Anwendung, oder die gewöhnlichen Formen werden durch ein Kopfbrett gefchloffen und ab-wechfelnd die eine oder die andere Wand bis zur äufseren Flucht durchgeführt.

Die zweite Art der Formengerühe ih einfacher, leichter zu handhaben und deshalb den eben befchriebenen vorzuziehen, von denen he fich durch den Mangel der einzeln aufzuhellenden Querjoche unterfcheiden.

Die einfachhe Art diefer Gerühe beheht aus Formbrettern von etwa 30 bis 30em Höhe, die auf der Aufsenfeite durch aufgenagelte Leihen gegen das Werfen gefchützt find und nur durch einen durch die Leihen geheckten Querriegel oder

120.

Formengerüfte.

Fig. 111 m).

hü

!!

I;

II

II

Wüte

1|₂₅ w. Gr.

WA

¹⁹⁰) In: Der Afche- und Erd-Stampfbau. 2. Aufl. Leipzig 1875. S. 35.

19!) Nach Rondelet's Angaben, nach denen Fig. in angefertigt ift, waren die Formtafeln nur aus 1 Zoll (= 27mm) ftarken Brettern hergeftellt, aber an den Stellen, wo fie fich an die Ständer der Joche lehnen, durch lotrechte Brettftreifen verftärkt.

eiferne Spindeln verbunden find. Diefe Querftiicke haben an der einen Seite einen Kopf, an der anderen einen .Schlitz für einen durchzufteckenden Keil (Fig. 112).

Mit einer folchen Form kann man nur einen Mauer-abfatz von etwa 18 bis 24cm erzielen und mufs diefelbe daher fehr oft aufftellen, was zeitraubend ift. Deshalb ift die Anwendung von Formtafeln von etwa 60 bis 80cm Höhe, die oben und unten jR durchgefteckte Querverbin-düngen haben, bequemer (Fig. 113 u. 114 ¹⁹²).

Noch mehr fördern jedenfalls die von Schüler ¹⁹³) benutzten Gerüfte (Fig. 115), mit welchen man durch zweimaliges Aufftellen, wie bei den befchriebenen franzöfi-fchen Gerüften, die übliche Wandhöhe erzielen kann. Je ein folches Geriift befteht

Fig. 1x2.

ffßx

Ri

Ri

Rlt

Fig. 113¹⁹²).

Fig. 114¹⁹²).

WM

TU

Hl

III

fr

-- ii

l/₂₅ w. Gr.

¹/25 w. Gr.

aus zwei in der Längenrichtung "der Mauer aufgeftellten Rahmwerken, welche Unter- und Oberfchwelle von der üblichen Bohlenlänge und aus einer Anzahl lotrechter Pfoften zufammengefetzt find. Die letzteren find 60 bis 80cm voneinander entfernt, etwa 1,6 m hoch und mit den Schwellen durch Zapfen verbunden. Gegen diefe Rahmen lehnen fich die P'ormbohlen, welche nach und nach übereinander geftellt werden. Die untere Querverbindung erfolgt durch eiferne Spindeln, die durch die Unterfchwellen gefleckt find, an Schlitze zum Eintreiben von Keilen haben. Eine Mehrzahl von folchen Schlitzen

aus

einem Ende einen Kopf, am anderen

ift erwünfcht, um diefelben Spindeln für verfchiedene Mauerftäiken benutzen zu Zur oberen Querverbindung benutzte Schüler Klemmzwingen (Fig. 116),

können.

die zu diefem Zwecke jedenfalls fehr geeignet find, da fie fich fehr leicht feftmachen

und loslöfen laffen.

192)    Kach: Engel, F. Der Kalkfand-Pifébau. Berlin 1864. S. 52.

193)    A. a. O., S. 10,

i(Af

Fig- 115-

Diefe Formgerüfte ftellt man an den Ecken nach beiden Richtungen hin auf, fo dafs letztere aus dem Ganzen aufgeftampft werden und daher nur zwifchen denfelben auf Verband der einzelnen Abfchnitte zu achten ift.

•i

Bei allen Arten der Formen müffen die Mauerfeiten der Formbretter glatt gehobelt fein, damit beim Wegnehmen nicht Teile der Wandflächen an denfelben hängen bleiben.

Der Hauptfehler der Erdftampf-wände ift der, dafs fie die Feuchtigkeit nicht vertragen und fleh auch nicht dauerhaft ausbeffern laßen. Gebäude diefer Art dürfen daher zu-

121.

Schutz-

mafsregeln.

nächft nur in Orten errichtet werden, die Ueberfchwemmungen nicht ausgefetzt find; dann mufs man fie aber noch forgfältig gegen die Einwirkungen von Grundfeuchtigkeit, Tagwaffern und Schlagregen fichern. Grund- und Sockelmauern, letztere auf mindeftens 0,5 m Höhe mit etwas Vorfprung nach aufsen, müffen daher aus beftändigerem Bauftoff aufgeführt und womöglich mit einer Ifolierfchicht oben abgedeckt werden; ebenfo find grofse Dach-vorfprünge und Walmdächer empfehlenswert. Als Schutz ift ein dauerhafter Putzüberzug unerläfslich. Die Schwierigkeiten der Herftellung und die verfchiedenen Arten eines folchen find fchon in Art. 85 (S. 82) behandelt worden; hier wären nur noch folche beim Stampfen anzuwendende Mafsregeln zu befprechen, welche

Fig. 116.

das Anbringen eines haltbaren Kalkputzes zu befördern geeignet find.

Zu diefen gehört das Einftampfen von fchmalen Mörtelftreifen an den äufseren Rändern jeder Schicht, mit welchen fich der Kalkputz feft verbindet.

Zu weit gehend, weil die Koften ohne wefentlichen Nutzen vermehrend, ift die von Narjoux¹**) angewendete Bauweife, zwifchen jede Stampffchicht eine Mörtellage einzufchalten. Dagegen fcheint diefes Verfahren vorzügliche Ergebnifie in Algerien geliefert zu haben, weil dort beiderfeitige Verkleidungen der Mauer von Mörtel gleichzeitig mit der Erde in die Formen geftampft und diefe durch die zwifchen den Schichten befindlichen Mörtellagen zufammengehalten werden (Fig. 117). Nach dem Wegnehmen der Formen wird der Mörtel nur mit der in etwas dicke Kalkmilch getauchten Mauerkelle gerieben und geglättet. Diefes beachtenswerte Verfahren übernahmen die Franzofen von den Eingeborenen für ihre Kafernenbauten ¹⁹⁵).

Fig. ii 7.

wÈm\

filii

mmmm:

¹/so W. Gr.

Siehe : Narjoux, F. Architecture communale. Paris 1870. ¹⁹⁶) Siehe: Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. 21, S. 90.

Mit grofsem Vorteile will Hinträger auf den v.Horskyichen Gütern bei Kolin19ti) nach dem Einftampfen je einer Schicht von 13 bis 16cm Höhe an den Rändern Steinfplitter von etwa 8 bis 13cm Länge und 13 mm Dicke oder entfprechend grofse Dach-ziegelftücke aufgelegt und mit eingeftampft haben (Fig. ii8). Naph dem Wegnehmen der Formkaften wurde die Erde zwifchen den Steinlagen auf 13 bis 19nim Tiefe ausge-fchnitten, um dadurch Raum für den durch die erwähnten Steinlagen feft zu haltenden Kalkputz zu gewinnen. Wegen des lang-famen Austrocknens und Setzens der Mauern ift diefer Putz erft ein Jahr fpäter aufzuführen.

Fig. 118.

[!;■

s:

...

In manchen Fällen mag der Behang der Wände mit Dachpappe, welche auf hölzernen Dübeln zu beteiligen ift, ein zweck-mäfsiger Erfatz für Putzüberzug fein. Die.Diibel find mit durchgeftekten Holzftiften in der Mauer zu verankern.

122.

Wertfehätzung.

Die von Schüler dem Erdftampfbau zugefchriebenen Vorteile: Feuerfeftigkeit, Dauerhaftigkeit, Holzerfparnis, Einfachheit und dadurch rafche Förderung des Baues, fowie Wohlfeilheit, wird man demfelben in der Hauptfache gern zugeftehen können, wenn die Ausführung innerhalb der dem Bauftoff von der Natur gefleckten Grenzen erfolgt und alle erforderlichen Vorsichtsmafsregeln getroffen werden. Man wird mit Nutzen in diefer Bauweife einfache ländliche Wirtfchafts- und Wohngebäude (aber nicht Stallungen), fowie Gebäude für mancherlei gewerbliche Zwecke errichten können, wenn man fich mit fchmucklofen, kahlen Wänden begnügt. Einfachheit des Planes ift erfte Grundbedingung für das Entwerfen folcher Gebäude; Grundriffe mit geradlinigen, nicht durch Vor- und Riickfprünge unterbrochenen Mauerzügen find allein zuläffig ; die mitunter zur Ausführung gelangten Gefimfe und Ornamente aus Erdftampfmaffe find als dem Bauftoff nicht entfprechende Künfteleien zu bezeichnen.

Die von Schüler den Erdftampfbauten ebenfalls zugefchriebenen Vorteile der Wärme und Zuträglichkeit (gefundes Wohnen) find dagegen nicht unbedingt zuzugeben. Die Wände beftehen aus einem fchlecht wärmeleitenden Stoffe und werden daher wohl im Winter, wenn einmal erwärmt, gut warmhaltende Räume liefern; wegen der grofsen Dicke aber, die fie erhalten müffen, werden diefelben Räume im Sommer nur einen kellerartigen Aufenthalt bieten können.

Ein grofser Vorzug zur Ausführung der erwähnten Gebäudearten in Erd-ftampfwerk ift der Umftand, dafs fie unter Leitung nur eines fachverftändigen Mannes von gewöhnlichen Taglöhnern hergeflellt werden können. Unter der Vor-ausfetzung einer trockenen Lage und des Vorhandenfeins paffender Erde kann man fie überall da errichten, wo der Raum zur Aufftellung der Formgeriifte vorhanden ift, alfo nicht unmittelbar anftofsend an fchon vorhandene Bauwerke. Die Fertigkeit von guter Stampfmaffe wird fchon dadurch bewiefen, dafs man Oeffnungen aus den Mauern heraushauen kann; auch die Dauerhaftigkeit bezeugen viele Beifpiele.

¹⁹⁶) Siehe : Allg. Bauz. 1871, S. 380 u. ff.

Rondelet¹⁹⁷) erzählt von einem von ihm im Jahre 1764 neu eingerichteten und mit Pifé vergröfserten Schlöffe, welches fchon mehr als 150 Jahre beftand und fich als aufserordentlich feil erwies; denn die Mauern kamen an Härte und Dauer einem weichen Steine von mittlerer Güte gleich.

Auf die Nützlichkeit diefer Bauweife für den Feftungsbau fei hier beiläufig aufmerk fam gemacht ¹⁹⁸).

Für ein feuchtes Klima fcheint der Erdftampfbau nicht zu paffen.

b) Kalkfandftampfbau ¹⁹⁹).

123.

Bauftoff,

Das zur Herftellung der Mauern aus Kalkfandftampfmafle verwendete Material ift nichts weiter, als ein magerer, aus Kalk und Sand bereiteter Mörtel, welcher in ähnlicher Weife, wie die Erdftampfmaffe in Formen geftampft wird.

Gewöhnlich wird fetter Kalk verwendet, in feuchter Lage jedoch auch hydrau-lifcher. Das Mengenverhältnis von Kalk zu Sand hat fich nach der Ausgiebigkeit des erfteren zu richten und kann zwifchen 1 : 8 bis 12 fchwanken. Die Materialien müffen in ihren Eigenfchaften denfelben Anforderungen genügen, welche man bei Bereitung eines guten Mörtels ftellt - der Kalk mufs möglichft gut gelöfcht, der Sand rein von erdigen und anderen fremden Beftandteilen fein; der letztere darf jedoch Steine bis zu Nufsgröfse enthalten und foll ein gemifchtes Korn haben.

Das Mengen der Stoffe erfolgt in einer Kalkbank mit geeigneten Werkzeugen, unter denen fich befonders eine von Engel empfohlene Mengeharke bewährt haben foll. Der Erfatz der Handarbeit durch Mafchinen hat im allgemeinen keine guten Ergebniffe geliefert, fowohl was Gleichmäfsigkeit der Mifchung, als Koften anbetrifft. Nach Engel follen 4 ftarke und fleifsige Arbeiter im ftande fein, in 2 Kalkbänken von etwa 3,8 m Länge und Breite fo viel Sandkalk zu bereiten, als 16 bis 18 Arbeiter in einem Tage verftampfen können.

Das Mengen kann auf zweierlei Weife erfolgen. Entweder indem man der Kalkmilch den Sand nach und nach zufetzt, oder indem man den Kalkbrei ohne Wafferzufatz in der Kalkbank tüchtig durchknetet, mit etwa 3 Teilen Sand zu gewöhnlichem Mörtel verarbeitet und dann erft die noch fehlende Sandmenge zugibt. Bei hydraulifchem Kalk wird das durch trockenes Löfchen gewonnene Mehl in das Waffer gefchüttet, welches in nötiger Menge vorher in die Löfchbank gethan worden war, und durch tüchtiges Umrühren in eine dünne Sahne verwandelt, der dann der Sand zugefetzt wird.

Das Vermengen mufs an einem gefchützten Orte vorgenommen werden; auch darf man auf einmal nicht mehr Kalkfandmaffe bereiten, als an demfelben Tage verdampft werden kann. Etwaige Reffe find durch Ueberdecken mit feuchten Tüchern gegen Austrocknen zu fchützen.

Ein Urteil über die richtige Menge des zuzufetzenden Waffers kann nur durch Erfahrung gewonnen werden, da auf diefelbe der Feuchtigkeitsgrad der Luft und des Sandes von Einflufs find. Zu trockener Sand mufs vor dem Vermengen mit dem Kalk etwas angefeuchtet werden ; doch ift dann die Kalkmilch weniger zu verdünnen. Das fertige Gemifch mufs das Anfehen von frifch gegrabener, magerer Gartenerde haben. Je derber die Maffe bei gleichmäfsiger Durchmengung ift, um fo '

,¹⁹⁷) In: Kunft zu bauen. Bd. I. Aus dem Franzöfifchen von C. H. Diftelbarth. Leipzig u. Darmftadt 1833, S. 148, 155. 198) Näheres hierüber in: La Jemaine des conßrJahrg. 10, S. 280.

1") Die Hauptquelle über den Kalkfandftampfbau bilden die Schriften von F. Engel; fie mufsten daher auch hier benutzt werden. Es find dies : Thaer-Bibliothek. Bd. 34 : Der Kalkfand-Pifébau und die Kalkziegelfabrikation. 3. Aufl. Berlin 1864 — und: Die Bauausführung. Berlin i88r. S. 245 u. ff. — Siehe auch: Teil I, Band 1, erfte Hälfte, 2. Aufl. (Art. 168, S. 182) diefes »Handbuches«.

beffere Mauern liefert fie; ift fie zu feucht, fo läfst fie fich nicht fertrtampfen. letzteren Falle foli man fich durch Eindampfen von trockenen Ziegelrtiicken etwas helfen können.

Im

Für Herrteilung von Grundmauern empfiehlt Engel den Zufatz von Portland-cement. Er gibt folgende Mifchungsverhältniffe an: 1 Teil Luftkalk, 1 Teil Portland-cement und 6 bis 8 Teile Sand, oder 2 Teile Mergelkalk, 1 Teil Portlandcement und 8 bis 9 Teile Sand.

124.

Herftellung

der

Mauern.

Nach den Verfuchen von Manger können felbft fehr magere Mörtel grofse Fertigkeit bei dichter Lagerung der Sandkörner erhalten. Es wird daher auch bei der Herftellung der Mauern aus Kalkfandmaffe dem Gelingen förderlich fein, die Dichtung durch das Stampfen möglich!! vollkommen auszuführen.

Die - zweckentfprechend vorbereitete Maffe wird in den Formen gleichmäfsig 6 bis 9cm hoch ausgebreitet und fo lange gedampft, bis der Stöfser beim Auffallen auffpringt und einen dem Metall ähnlichen Klang erzeugt. Trotzdem braucht aber beim Kalkfandftampfbau das Stampfen nicht fo kräftig zu erfolgen, wie beim Erd-ftampfbau. Man verwendet daher zu den Formkaften bei erfterem Bretter, während bei letzterem zu diefem Zwecke Bohlen notwendig find.

Die Stöfser haben beffer eine viereckige oder dreieckige Grundfläche, als eine runde, weil man mit erfteren fchärfer an den Formtafeln entlang ftampfen kann.

Die Stampffläche wird weniger ftark abgenutzt und bleibt weniger am Mörtel haften, wenn man fie mit Blech befchlägt. Zum erften Eindampfen bedient man fich mit Vorteil eines fich etwas nach unten ver-

Fig. 119 ²⁰⁰).

jüngenden Stöfsers, für das Fertigdampfen dagegen eines fich verbreiternden (Fig. 119 2 0 °).

Sind die Formkaden gefüllt, fo können de fofort abge-fchlagen und weiter aufgedellt werden ; dabei mufs aber das abzuböfchende Ende des fertig gewordenen Abfchnittes wieder mit umfafst werden. Zweckmäfsig id es, das Gebäude in feiner ganzen Ausdehnung in diefelbe Höhe zu bringen, ehe ein neuer Höhenabfchnitt begonnen wird. Bei kleinen Bauwerken wird dies verhältnismäfsig rafch gefchehen, und man mufs dann die Vorficht gebrauchen, einen Tag zu warten, bevor man weiter in die Höhe geht, damit das fchon Fertige genügende Tragfähigkeit erlangen kann.

Ueberall da, wo bereits aufgedampfte Stampfmaffen mit neuen fich verbinden follen, find die bereits abgebundenen Flächen, die an der weifsen Farbe kenntlich find, wund zu machen, d. h. von der fed gewordenen Krude zu befreien und etwas anzufeuchten.

Eintretende Regengüße machen eine Abdeckung der PMrmen fowohl, als auch der frifchen Mauern mit Brettern notwendig, die dann aber etwas hohl zu legen find, damit die Luft unter ihnen wegdreichen kann. Feiner, nicht dauernder Regen fchadet dagegen nichts, wie auch die Seitenflächen der Mauern von einer Durch-näffung nicht leiden.

Bei Herrteilung von Ecken und Maueranfchlüffen mufs auf Verband gehalten werden. Am beden kann dies bei den Ecken gefchehen, wenn man keine befon-deren Eckformen verwendet, fondera die gewöhnlichen F'ormen am Ende mit einer

200) Nach: Engel, F. Die Bauausführung. Berlin 1881. S. 254.

Bretttafel fchliefst und fie abwechfelnd fo in der einen und anderen Richtung benutzt (Fig. 120 ¹).

Es ift nicht notwendig, die Ecken aus Backfteinen herzuftellen, wie mitunter gefchieht. Es genügt, diefelben etwas abzuftumpfen. Sollen dafelbft aber Backfteine

Fig. 121 ²).

Fig. i2o¹).

rti

f|!!:

fl

verwendet werden, fo kann man fie, ähnlich wie beim Erdftamplbau, mit einftampfen, oder befondere Pfeiler aufführen, die aber durch eine Verzahnung mit der Stampf-maffe zu verbinden find.

202

)•

In den aufeinander folgenden Höhenabfchnitten läfst man den aus dem Verrücken der Formkaften fich ergebenden Verband wechfeln (Fig. 121

Die Riegellöcher läfst man bis zur Vollendung des Baues offen, was das Austrocknen der Wände im Inneren befördert. Sie können auch zum Anbringen der Netzriegel für die Rüftungen benutzt werden. Zuletzt fchliefst man fie mit einem Ziegelftück in Kalkmörtel und verputzt fie.

Ruffifche Rauchrohre werden durch Umftampfen von cylindrifchen, herausziehbaren Holzftücken gleichzeitig mit den Wänden hergeftellt.

Ein Putz der Wände ift bei fauberer Arbeit nicht notwendig. Es genügt auch am Aeufseren ein nach dem Austrocknen aufgebrachter Anftrich.

125.

Herftellung

der

Oeffnungen.

Das Einftampfen von Blockzargen zur Umrahmung der Fenfter- und Thüröffnungen hat fich nicht bewährt. Diefelben werden durch die Kalkfandmaffe feucht, quellen auf, ziehen fich aber beim Trocknen wieder zufammen und trennen fich in-folgedeffen von der Wand; auch können die Seitenteile dem ftarken Setzen diefer letzteren nicht folgen. Dies ift auch der Fall bei der überdies im Verhältnis zu der billigen Bauweife der Wände teueren Herftellung aus gebrannten Backfteinen. Engel empfiehlt daher die Aufftellung von hölzernen Lehren, welche nach dem Umftampfen entfernt werden. Hierbei find die Lehrgerüfte für die geftampften Bogen ftärker, als für die gewölbten zu machen. Noch einfacher ift es, das Lichte der Oeff-nungen aus gebrannten Backfteinen aufzubauen, gegen welche angeftampft wird, und welche fpäter wieder befeitigt werden. P"ür die Bogen über den Oeffnungen erlangt man eine Lehre, indem man die Abtreppungen der Backfteine mit Sand ausfüllt und darüber dann Schalbretter legt. Man kann die Oeffnungen auch nachträglich durch Herausfägen erzeugen.

Eiferne Thor- und Thürhaken werden zweckmäfsigerweife gleich eingeftampft. Nach der Erhärtung der Stampfmaffe müfsten fie wie in Stein befeftigt werden.

126.

Formengerüfte.

Harken, gefpundeten, auf der Mauerfeite gehobelten Brettern, welche auf der äufseren Seite durch auf den Grat eingefchobene, ebenfo Harke, in 60 bis 80cm Entfernung angebrachte, 10 bis 18cm breite LeiHen zufammen-gehalten und gegen Verwerfen gefchützt werden. Diefe Tafeln von höchHens 5m Fänge werden in dem der Mauerdicke entfprechenden AbHande aufgeHellt und an den Stellen, wo fich die LeiHen befinden, unten und oben durch hölzerne Riegel oder eiferne Spindeln verbunden. Die oberen VerbindungsHücke follen mindefiens 16cm über der Tafeloberkante liegen, um dem Ausbreiten und Stampfen der Kalkfandmaffe nicht hinderlich zu fein ; entfprechend müffen demnach die LeiHen höher als die Tafeln gemacht werden (liehe Fig. 113). Die unteren VerbindungsHücke müffen, wie bei den Formkaflen für den ErdHampfbau, etwas über der Unterkante der Formtafeln liegen, damit diefe eine auf dem Sockel aufgemauerte BackHeinfchicht, welche die Lehre für die Wand abgibt, bezw. ein Stück der fchon darunter befindlichen, fertigen Stampfmauer umfaffen können.

Bei den Erdftampfbauten können mangelhaft ausgefallene Wandflächen durch Bearbeitung mit einem Beil geebnet werden ; bei den Kalkftampfbauten ift dies nicht möglich; es kommt daher bei diefen viel mehr, als bei jenen auf genau ausgeführte und aufgeftellte Formengerüfte an, wenn diefelben in der Art der Zufammen-fetzung auch nicht anders zu fein brauchen. Immerhin erfcheint es zweckmäfsig, die von Engel erprobte Ausführungsweife hier kurz vorzuführen.

Danach beftehen die Formengerüfte aus zwei 62 bis 70cm hohen Tafeln aus 26 bis 32

rnm

Fig. 122 ²⁰³).

Die hölzernen Verbindungsriegel erhalten an beiden Enden einen Schlitz für durchzu-

Heckende Keile. Doch kommen als Unterriegel auch folche in Anwendung, welche am einen Ende einen Kopf, am anderen einen Schlitz haben ; auch läfst man fie vom Kopf ab fich etwas verjüngen, um fie beffer wieder herausziehen zu können. Die oberen Riegel müffen auf eine Länge, welche der Wanddicke entfpricht, eine VerHärkung bekommen, durch welche die Formtafeln in der richtigen Entfernung gehalten werden.

Dauerhafter, als die leicht auffpaltenden und fich abnutzenden Holzriegel, find eiferne Spindeln, welche am einen Ende einen Kopf, am anderen eine Flügelmutter haben. Die Anwendung derfelben war fchon in Fig. 114 (S. 104) dargeHellt worden. Auch unterliegt es wohl keinem Zweifel, dafs auch die in gjp Art. 120 (S. 103) befchriebenen und in Fig. 115 u. 116 abgebildeten Spindeln mit Vorfieck-keilen und Klemmzwingen angewendet werden können. In beiden Fällen müffen zur Regelung der Wanddicke am oberen Rande der Formtafeln Spreizen von der richtigen Länge eingefpannt werden.

TA

////,

mm

TT

ca. t'25 Gr.

Die beiden Eckkaften find nach Engel die in Fig. 122 ²⁰³) vorgeführten. Sie werden mit den Wandformkaften durch Schraubenbolzen verbunden, welche durch Löcher in die an allen Formkaften am Ende oben und unten überall in gleicher Höhe angebrachten Winkeleifen gefleckt und mit Flügelmuttern angezogen werden. Auf diefelbe Weife werden auch die Wandformkaften unter ftch verbunden. Die Winkeleifen müffen genau um die Brettdicke der Formtafeln von den Enden ab-ftehen, damit am inneren Winkel nicht nur ein genauer Anfchlufs zwifchen den Formkaften erzielt werden kann, fondern auch die eine Formtafel, welche keine folchen Winkel haben darf, an denen der anderen einen Stützpunkt findet.

Die Formkaften mit eifernen Schraubenfpindeln kann man für verfchiedene Wandftärken benutzen, indem man zwifchen Flügelmuttern und Verftärkungsleiften hölzerne Hülfen von geeigneter Länge auffchiebt, bezw. diefe wegläfst. Bei den Eckformen dagegen laffen fich Veränderungen nicht vornehmen, fo dafs für verfchiedene Wandftärken auch verfchiedene Eckformen erforderlich werden. Deshalb ift es bequemer und wohlfeiler, von der in Art. 124 (S. 108) befprochenen und in Fig. 120 dargeftellten Eckanordnung Gebrauch zu machen, die ohne befondere Eckformen ausgeführt wird und auch den Vorzug befferen Verbandes befitzt.

Fig. 123²⁰⁴).

ca. t/25 w. Gr.

Die Scheidewände, welche fich an Aufsen-wände anfchliefsen, müffen mit diefen gleichzeitig aufgeführt und mit diefen in Verband gebracht werden. Zu diefem Zwecke wird zwifchen den Formkaften der Aufsenwand eine der Dicke der Scheidewand entfprechende Lücke gelaffen und diefe durch ein entfprechend vorbereitetes Brett gefchloffen (Fig. 123 ²⁰⁴). Man wird aber auch hierbei ähnlich, wie bei der Ausführung von Ecken ohne Formkaften, verfahren können, in einer Schicht um die andere die Formkaften der Scheidewand bis an die äufsere Flucht der Umfaffungswand reichen laffen, dort durch ein Stirnbrett abfchliefsen und fo einen

regelrechten Verband erzielen.

12 7.

Grundmauern.

Die Kalkfandmafife läfst fich auch zur Herftellung der Grundmauern von Gebäuden verwenden ; nur ift hierzu aus naheliegenden Gründen ein hydraulifcher Kalk, bezw. fetter Kalk mit cementierenden Zufchlägen zu benutzen.

Hat das Erdreich fo viel Zufammenhang, dafs die Grabenwände beim Ausheben der Grundgräben lotrecht flehen bleiben, ohne abgefteift werden zu müffen, fo ift die Herftellung der Grundmauern fehr einfach, indem die Grabenwände dann felbft die Formen-abgeben, in welche die Maffe fchichtenweife eingefüllt und geftampft wird. Ift dies nicht möglich, fo müffen die Grundgräben fo breit gemacht werden, dafs Formkaften aufgeftellt werden können. Dies ift immer nötig, wenn die Grundmauer in verfchieden breiten Abfätzen aufgeführt werden foll. Nur beim unterften

Abfatz find dann die Formkaften entbehrlich.

128.

Wertfehätzung.

wenn

Wie der Erdftampfbau wird auch der Kalkfandftarripfbau nur dann anderen bekannten Bauweifen für die Herftellung von Gebäuden vorgezogen werden

203) Nach: Der Kalkfand-Pifébau. S..56. Nach ebendaf., S. 59.

mit demfelben Koftenerfparniffe verknüpft find. Hängt dies einesteils von den Kotten der verfchiedenen Bauftoffe ab, fo wird anderenteils beim Kalkfandftampfbau eine wefentliche Koftenerfparnis nur dann zu erzielen fein, wenn die Bauwerke fo einfach geplant werden, dafs für die Herftellung der Formgerüfte möglichft wenig Umftändlichkeiten fich ergeben, wie dies auch für den Erdftampfbau (fiehe Ąrt. 122, S. 106) hervorgehoben werden mufste. Vor dem letzteren hat er jedenfalls voraus, dafs er weniger empfindlich gegen die Einwirkungen der Witterung ift und daher nicht fo ausgedehnter Schutzmafsregeln wie jener bedarf, dafs auch namentlich die Bauftelle nicht fo vorfichtig in Bezug auf Trockenheit gewählt zu werden braucht und dafs die Schwierigkeiten für das Aufbringen eines fchützenden und dauerhaften Putzüberzuges wegfallen, ja ein folcher häufig entbehrlich ift. Beide Bauweifen haben den Vorteil,’ dafs unter der Leitung nur eines fachverftändigen Mannes (Maurer-palier) gewöhnliche Arbeiter, wenn fie nur gleichmäfsig ftampfen, zur Herftellung der Mauern genügen, auch in diefer Beziehung alfo befonders für ländliche Bauten geeignet find.

Beim Kalkfandftampfbau fällt die Gefahr weg, von Mäufen durchwühlt zu werden, welcher die Erdftampfbauten oft unterliegen follen. Jedenfalls liefert der erftere dauerhaftere und feftere Gebäude, als der letztere, ift dafür aber auch ent-fprechend teuerer.

Da die Kalkfandmaffe magerer Luftmörtel ift und diefer eine grofse Luftdurch-läffigkeit befitzt ²⁰⁵), alfo die zufällige Lüftung der Räume begünftigt, da auch die Mauern nicht viel ftärker als von Backfteinen gemacht zu werden brauchen, fo ift zu fchliefsen, dafs die Kalkfandftampfbauten gefunde Wohnungen liefern. Da der Luftmörtel bei Durchfeuchtung aber zum gröfsten Teile feine Luftdurchläffigkeit verliert und fie nur langfam wieder erhält, fo erfcheint es auch für die Aufsenmauern von Kalkfandftampfbauten fehr wünfchenswert, fie gegen Wafferaufnahme durch geeignete Mafsregeln zu fchützen.

129.

Gefchichtliches.

Die Einführung der Kalkfandmaffe zur Herftellung ganzer Gebäude fcheint man dem Gutsbefitzer J. G. Prochnow zu Bahn in Hinterpommern zufchreiben zu muffen, der 1842 fein Verfahren bekannt machte. Den Anlafs dazu mag die Veröffentlichung des Schweden Rydin (1834) gegeben haben, welcher die durch Feuer verwüftete Stadt Boräs nach feiner eigenen Bauweife wieder aufbaute. Bei derfelben handelte es fich aber um das Aus- und Umgiefsen eines aus Ständern und Rahmen gebildeten Holzgerüftes mit einem mageren Mörtel und Zupacken von Steinftücken. Uebrigens ift auch diefes Verfahren ²⁰⁶) nicht neu; denn es gibt alte englifche Fach werkbauten, bei denen die Wandfächer mit Konkret, das ja im Grunde von Kalkfandmaffe fich nicht unterfcheidet, ausgefüllt find ²⁰⁷).

Aus dem Kalkfandftampfbau hat fich der Bau mit Kalkfandziegeln entwickelt (fiehe Art. 32, S. 43).

c) Betonbau.

130.

Allgemeines.

Unter Beton, Grobmörtel oder Konkret ift im allgemeinen jede Mifchung von Mörtel mit anderen mineralifchen Stoffen zu verftehen, die zur Herftellung ganzer Baukörper und nicht nur zur Verbindung von Steinen benutzt wird. Danach ift die in diefem Kapitel (unter b) behandelte Kalkfandftampfmaffe auch ein Beton. Sie wurde aber getrennt betrachtet, wie dies auch noch mit einigen anderen Bauftoffen gefchehen wird, weil das, was man im Bauwefen fchlechtweg mit Beton bezeichnet, ftets mit hydraulifchen, beim Erhärten nicht oder doch nur wenig fchwindenden Mörteln hergeftellt wird. (Vergl. hierüber, fowie über die verfchiedenen Betonarten und

²⁰⁵)    Siehe: Lang, C. lieber natürliche Ventilation etc. Stuttgart 1877. S. 82.

206)    Befchreibung desfelben in : Engel, F. Der Kalkfand-Pifébau. 3. Aufl. Berlin 1864. S. 6. ²⁰<) So in Moreton Hall, Chefhire (vergl. Building news, Bd. 44, S. 628).

deren Bereitung Teil I, Band i, erfte Hälfte diefes »Handbuches«, Abt. I, Abfchn. i, Kap. 4.)

Am meiften kommt hierbei als Bindemittel der Portlandcement in Betracht.

Die mitunter angewendeten Bezeichnungen »Kiesbeton, Sandbeton, Schlackenbeton« find von der Art der Füllftoffe abgeleitet, ebenfo wie die Benennung »Cementbeton« von der Gattung des Bindemittels; dagegen nehmen »Stampfbeton« und »Gufsbeton« auf die Herftellungsweife Bezug.

Die Bezeichnung »Gufsbeton« follte nur da zur Anwendung gebracht werden, wo ein wirkliches Giefsen in Formen ftattfindet, was aber nur mit wenigftens breiartigem Mörtel möglich ilt. Für Herftellung von Mauern als monolithen Körpern würde dies aber unzweckmäfsig fein, wie man auch zur Bereitung von Betonfteinen den Stampfbeton vorzieht. Die häufig nicht am richtigen Platze verwendeten Benennungen »Gufsbeton«, »Gufsmauerwerk«, »Cementgufsmauerwerk« u. f. w. geben daher leicht zu Mifsverftändniffen Veranlaffung.

131-

Beton

bereitung.

Das fchnelle Bauen, worin einer der Hauptvorteile des Betonbaues beftehen Toll, ift nur mit einem rafch erhärtenden Bindemittel möglich, weshalb für Herftellung von Betonwänden vorzugsweife Cement benutzt wird. Befonders eignet fich langfam bindender Portlandcement; weniger empfehlenswert ift Romancement ²⁰⁸); dagegen find Zufchläge von Kalkhydrat geeignet, die Fettigkeit von magerem Beton zu erhöhen ²⁰⁹).

Als Füllftoffe dienen Sand, Kies, gefchlagene Steine, Steinkohlenfchlacken, Hochofenfchlacken, Abfälle von Bruchfteinen, Ziegelbruch. Diefelben müfifen rein gewafchen zur Verwendung kommen, da hiervon die Gröfse der Haftfeftigkeit des Cementes abhängt. Auch eckige Geftalt ift der Vermehrung der Fettigkeit günftig.

Den fefteften Beton erzielt man mit grob- und fcharfkörnigem, von blättrig-fchiefrigen Teilchen freiem Grubenfand und gefchlagenem Kies in allen Gröfsen von 2 bis 3cm Durchmeffer ²¹°) in einer Zufammenfetzung, bei welcher die Hohlräume des Sandes durch Bindeftofif, die des Kiefes durch Mörtel gefüllt find. So fatter und fefter Beton ift nun zur Bildung von Wänden im allgemeinen nicht notwendig, ja fogar gewöhnlich nicht zweckmäfsig. Wenn es auch unvorteilhaft fein würde, den Sand aus der Betonmifchung wegzulaffen, fo kann man doch recht wohl den gefchlagenen Kies durch andere P'üllftoffe erfetzen, wobei es indes zweckmäfsig bleibt, richtige Mifchungsverhältniffe ²¹¹) in Anwendung zu bringen. Je dichter der Beton ift, um fo mehr Wärmeleitungsfähigkeit wird er befitzen und um fo weniger wird er die zufällige Lüftung der Räume fördern ; um fo weniger wird er alfo zur Bildung der Wände bewohnter, nicht künftlich gelüfteter Gebäude geeignet fein.

Die Dichtigkeit des Betons hängt nicht blofs von der Art der Mifchung, fondera auch von der Befchafifenheit der Füllftoffe ab. Steinkohlenfchlacken und Back-fteine werden, da fie felbft porig find, einen luftdurchläffigeren und weniger wärmeleitenden Beton liefern können, als Kies oder manche andere natürliche Steine; fie erfcheinen alfo für den eben erwähnten Zweck recht wohl brauchbar; die Backfteine follen hierfür aber fcharf gebrannt fein, da fchwach gebrannte Stücke untauglich find, was bei der Schwierigkeit, folche in gröfserer Zahl auszufcheiden, die Anwendung von klein gefchlagenen Backfteinen mifslich erfcheinen läfst. Die geringere Fertigkeit folchen Betons macht gröfsere Mauerdicken, die geringere Wafferdichtig-keit geeignete Schutzmafsregeln nötig. Für die Herftellung von Grund- und Keller-

²⁰⁸)    Siehe : Allg. Bauz. 1870, S. 265.

²⁰⁹)    Siehe: Die Baumaterialien der Schweiz. 4. Aufl. Zürich 1884. S. 157, 177, 180.

²¹°) Siehe ebendaf., S. 174. — Vergl. jedoch die Unterfuchungen über die Zugfeftigkeit von Beton in Ymuiden, nach welchen mit gefchlagenem Granit, fowie mit Klinkerftücken Beton von gröfserer Zugfeftigkeit, als mit Kies erzielt wurde, in : Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1890, S. 131.

²¹¹) Siehe Teil I, Band 1, erfte Hälfte (Art. 102, S. 154 [2. Aufl.: Art. 165 u. 166, S. 180 u. 181]) diefes »Handbuches«. Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

mauern ift jedoch ein Beton mit porigen Füllftoffen wegen des grofsen Waffer-faffungsvermögens der letzteren und ihrer Wafferdurchläffigkeit nicht zu empfehlen.

Das Mifchen des Betons kann auf zweierlei Art erfolgen. Entweder werden fämtliche Betonftoffe gleichzeitig unter allmählichem Wafferzufatz durchgearbeitet, oder es wird erft ein Mörtel aus dem Bindeftoff und dem Sand unter allmählicher Wafferzugabe bereitet, welcher das Anfehen recht feuchter Gartenerde hat, und diefem werden dann die genügend angefeuchteten anderen Fiillftoffe zugefetzt, worauf man die ganze Maffe fo lange durcharbeitet, bis he ganz gleichmäfsig ausfieht. Ver-fuche haben ergeben, dafs die letztere Bereitungsart fefteren Beton liefert²¹²).

Nach den Unterfuchungen Tetmajer's üben innerhalb gewiffer Grenzen die bei der Bereitung zuzufetzenden Waffermengen keine fo bedeutenden Einflüffe auf die Fertigkeit des Portlandcementbetons aus, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ift. Wird der Mörtel ziemlich trocken, feuchter Gartenerde entfprechend, angemacht, fo ift eine im grofsen nicht durchführbare, fehr ftarke Stampfarbeit notwendig, bis eine Wafferabfonderung eintritt und die Maffe gleichmäfsig elaftifch wird. Es erfcheint daher zweckmäfsig, dem Mörtel eher etwas mehr, als zu wenig Wärter zuzufetzen, etwa fo viel, dafs er das Ausfehen ftark feuchter Gartenerde hat. Niemals aber darf die Maffe eine breiartige Befchaffenheit bekommen, da fie fich dann nicht ftampfen läfst und zu lange Zeit zum Erhärten und Trocknen braucht²¹³).

Es darf nie mehr Beton auf einmal zubereitet werden, als fich vor Beginn der Erhärtung in die Formen bringen läfst. Durch reichlicheren Wafferzufatz und ununterbrochenes Mifchen läfst fich bei rafch bindenden Cementen der Erhärtungsbeginn hinausfchieben. In der Erhärtung begriffener hydraulifcher Mörtel kann durch Wafferzufatz und erneutes Durcharbeiten nicht aufgefrifcht werden²¹⁴). x3²-    Betonwände werden entweder in monolithen Marten hergeftellt oder aus Steinen

der wände. von Beton, die wie regelmäfsig geformte natürliche Steine vermauert werden. Die zur Herftellung der erfteren erforderlichen Formen bleiben entweder mit denfelben verbunden und bilden eine dauernde Verkleidung der Betonmaffe, oder fie werden nach der Fertigftellung entfernt. Der Beton wird hierbei auf zweierlei Art benutzt. Er wird entweder fertig gemifcht in die Formen gebracht — dies ift der eigentliche Beton ; oder in denfelben w'ird lagenweife ein Cementmörtel ausgebreitet und in diefen werden dann Steine, Schlacken oder andere geeignete Stoße eingedrückt (die Packung oder Füllung) — dies ift verwandt mit der römifchen Ausführungsweife von Mauerkernen, welche eine Verkleidung aus regelmäfsigen Steinen haben (vergl. Art. 7, S. 11 u. Art. 62, S. 69). Auf die erftere Art kann jedenfalls eine viel gleichmäfsigere und feftere Maffe erzielt werden, da die Mifchung des Betons fowohl, als auch die Aufführung der Mauern leichter zu beauffichtigen ift und der Beton in Lagen von etwa 10cm bis liöchftens 30cm215) in die Formen geftampft wird, während bei der zweiten Art die Formkaften in ihrer ganzen Höhe von 45 bis 65cm mit Mörtel und Packung gefüllt werden und dann erft leichtes Rammen ftattfindet. Man kann in diefer Weife allerdings rafcher und billiger bauen; aber die Güte der Arbeit, welche forgfältiges Eindrücken der Packung vorausfetzt, ift hierbei ganz befonders von der Zuverläffigkeit und Erfahrung der Arbeiter abhängig.

²¹²)    Siehe: Die Baumaterialien der Schweiz. 4. Aufl. Zürich 1884. S. 174.

²13)    Siehe ebenda!"., S. 176.

2U) Ueber die Bereitung und die Mifchungsverhältniffe des Betons vergl. auch : Dyckerhoff, E. Ueber Betonbauten. Deutfche Bauz. 1888, S. 242.

²¹⁶) Dy eherhoff verw endet 18 bis 20cm hohe Lagen.

Eine gleichförmige Maffe ift aber fchon deshalb nicht erzielbar, weil der Arbeiter die Packung mehr im Inneren der Mauern zufammendrängen mufs, um ebene Aufsen-flächen zu erhalten. Der geringeren Koften wegen wird jedoch diefe Art der Ausführung bevorzugt.

Anzuführen wäre hier noch, dafs bei der erften Art, dem eigentlichen Beton, ein zu ftarkes Stampfen infofern mit Nachteilen verknüpft fein kann, als die unteren, im Erhärten begriffenen Schichten durch die mit demfelben verbundenen Erfchütte-rungen in diefem Vorgänge gehört werden; befonders wird dies zu beriickfichtigen fein, wenn der Beton in dünnen Schichten eingebracht wird.

133.

Mifchungs

verhältniffe.

Nach unten genannter Quelle³) ift bei der erften Herftellungsweife das gewöhnliche Mifchungsverhältnis der verfchiedenen Beftandteile etwa 1 Teil Cement, 1¹/a Teile Sand und 7^2 Teile Steine, alfo 1 Teil Cement zu 9 Teilen Beimengungen, dagegen bei der zweiten, der Mörtelerfparnis wegen, in einzelnen Fällen das Verhältnis des Cementes zu den übrigen Beftandteilen wie 1:16 bis 1:17 angenommen worden. Liebold⁴) benutzte zu feinen früheren, als bewährt anerkannten Ausführungen ein Mifchungsverhältnis von 1 Raumteil Cement zu 3 Raumteilen Sand und 6 Raumteilen Bruchfteinftücken von Hiihnereigröfse, welche als Packung dienten und nur eine Mörtelerfparnis bezweckten, während das Verhältnis zwifchen Cement und Sand fo bemeffen war, dafs fich ein guter, fchnell erhärtender Mörtel ergab. Bei feinen neueren Bauten benutzt Liebold jedoch viel magerere Mifchungen, wohl mit Rückficht auf den zur Verwendung kommenden, feinft gemahlenen Cement. So wurden die Mauern eines Böttchereigebäudes und eines Lagerhaufes der Vorwohler Portlandcementfabrik von Prüffing, Plank& Co.⁵) aus einer Mifchung von 1 Cement, 2 Sand und 8 Schlacken hergeftellt, welchem Mörtel auf lcbm Mauerwerk noch 0,oocbm Kalkbruchfteine als Packung einverleibt wurden, was einem Steinzufatz von 7^2 Teilen entfpricht, fo dafs auf 1 Teil Cement hier 17¹/₂ Teile andere Stoffe kommen⁶).

Bei einem rufftfchen Betonbau ⁷ 8) wurde für das Grundmauerwerk eine Mifchung von 1 Teil Cement auf 7 Teile kiefigen Sand, 10 Teile groben Kies und 12 Teile feinen Kies verwendet, alfo ein Verhältnis von 1 Teil Cement auf 30 Teile Zufchlag. Beim Stockmauerwerk kam dann das Verhältnis 1 : 15 zur Anwendung.

Dyckerhoff ^2J) benutzt folgende Mifchungsverhältniffe : i) für die Fundamente, Widerlager und Sohlen von Waffer- etc. Behältern 1 Teil Portlandcement, 6 bis 8 Teile Kiesfand und 6 bis 8 Teile Kiesfteine, oder 8 bis 10 Teile harter Stein-fchlag; 2) für Wände, Pfeiler, Gewölbe und fonftige Tragkörper 1 Teil Portlandcement, 5 bis 6 Teile Kiesfand und 5 bis 6 Teile Kiesfteine, oder 7 bis 8 Teile harter Steinfchlag. Unter Kiesfand ift dabei ein Material verftanden, welches etwa zur Hälfte aus Sand bis 5 mm Korngröfse, zur Hälfte aus Kiesfteinen zufammengefetzt ift. Die Kiesfteine follen zwifchen Hafelnufs- und Hühnereigröfse haben, der Steinfchlag in feinen gröfsten Abmeffungen nicht gröfser als 4 bis 6cm fein.

Je weniger Cement im Verhältnis zu den übrigen Beftandteilen im Beton enthalten ift, um fo weniger feft und um fo poriger wird derfelbe werden, was bei der Bemeffung der Wandftärken in Betracht kommt.

Dafs die Anforderungen an das Mifchungsverhältnis in diefer Beziehung hohe fein können, beweift der Befchlufs des Oberbauamtes von London, wo die Ausführung von Betonwänden in Gebäuden bisher nicht geduldet wurde (in England, wo der Beton auch zu Hochbauten an anderen Orten fo viel Anwendung fand !), beim Minifterium des Inneren eine Ergänzung der Bauordnung bezüglich der Betonwände zu beantragen⁹). Nach diefer foli d§r Beton aus Portlandcement, reinem Sande und reinem Kies oder zerkleinerten Steinen, die durch einen 5 Sand und 3 Teilen Steinmaterial beftehen.

weiten Ring fallen, im Verhältnis von 1 Teil Cement, 2 Teilen

cm

134-

Betonwände

ohne

Für die in Beton aufzuführenden Grundmauern eines Gebäudes werden die Gräben in einer der Mauerdicke entfprechenden Breite ausgehoben und Verfchalungen Verkleidung. nur dann angewendet, wenn dies die Bodenbefchaffenheit erforderlich macht. Die Grabenwände dienen als Formen für die in üblicher Weife herzuftellenden Betonmauern. Nach der Fertigftellung diefer werden erft die Kellerräume ausgegraben.

Zum Zweck der ohne eine bleibende Verkleidung aufzuführenden Stockwerkswände ftellt man nun für alle gleichzeitig die nachher näher zu befchreibenden Formen-gerüfte auf, welche im allgemeinen aus Leitftändern und an ihnen befeftigten Formtafeln von 45 bis 05cm Höhe beftehen. In die fo gebildeten Formen wird der Beton auf eine der befchriebenen Weifen eingebracht und fo eine rings zufammenhängende Schicht von der angegebenen Höhe erzielt, foweit fie nicht durch die im Plane vor-gefehenen Oeffnungen unterbrochen wird. Die Formtafeln werden nun gehoben und von neuem an den Leitftändern befeftigt und fo weiter fortgefahren, bis entweder die Höhe des Stockwerkes oder der Leitftänder erreicht ift, worauf, wenn erforderlich, die Höheraufftellung der letzteren flattfindet. Man richtet fich gern fo ein, dafs in ein oder zwei Arbeitstagen eine folche Schicht von Formtafelhöhe fertiggeftellt wird. Nach dem Umfange derfelben laffen fich dann die erforderlichen Arbeitskräfte und die für einen Tag nötigen Materialmengen berechnen ¹⁰).

Während diefer Zeit ift der Beton genügend erhärtet, um die Laft einer folgenden Schicht aufzunehmen. Vor dem Beginne diefer ift aber die Oberfläche aufzukratzen oder aufzuhacken und mit Waffer abzufpülen, damit eine Verbindung eintreten kann und keine offenen Fugen bleiben. Um dies wirklich zu erreichen, erfcheint es zweckmäfsig, eine Lage Cementmörtel aufzutragen.

Ebene und lotrechte Mauern find nur zu erzielen, wenn auf die Aufftellung der PMrmen die gröfste Sorgfalt verwendet wird ; namentlich gilt dies für die erftmalige Aufftellung, da Fehler hierbei in der ganzen Gebäudehöhe fich fortfetzen und mit zunehmender Höhe immer mehr zur Geltung gelangen.

Für Oeffnungen in den Mauern werden entweder befondere, fpäter wieder zu befeitigende Brettformen aufgeftellt, welche mit den Formkaften verbunden werden und gegen welche der Beton angeflampft wird; oder die Umfaffungen derfelben werden aus Ziegeln fö oder 1 Stein ftark aufgemauert, bezw. gewölbt, oder fie werden aus Betonquadern hergeftellt. Zu diefen, fotvie zu den Stürzen im erften Falle wird eine fettere Kiesbetonmifchung (1 : 3) verwendet. Die Thür- und Fenfter-nifchen werden häufig mit Ueberlagshölzern (Deckhölzern) überdeckt, um Vorhänge, Rollvorhänge und dergl. bequem befeftigen zu können. Da der Beton rafch fo feft wird, dafs er nur mit dem Meifsel bearbeitet werden kann, fo ftampft man bei der Aufführung der Mauern wohl auch Holzdübel zur Befeftigung von Thür- und Fenfter-futtern, fowie von Vertäfelungen ein. Aus dem gleichen Grunde müffen für die Balkenköpfe der Gebälke Löcher in den Wänden ausgefpart werden, ebenfo Nuten

für weit ausladende Gefimfe, welche einer Vormauerung aus Backfteinen bedürfen. Die Nuten erhält man durch Einlegen von wieder zu befeitigenden Holzftücken. Schwach ausladende Gefimfe zieht man aus Cementmörtel.

Fig. 124 ²²⁴).

's

i-.-

33 -s>'

ä'"

Ein im Bau begriffenes Betonhaus zeigt Fig. 124²²⁴).

Schornfteinrohre kann man leicht durch Einfetzen von Blechcylindern aus-iparen. Diefe find gewöhnlich gefpalten und können durch Bewegung eines Doppelhebels verengert werden, um fie leicht aus der Mauermaffe herausziehen und höher aufftellen zu können. Zu demfelben Zwecke können diefe Cylinder auch nach Drake s Erfindung aus zwei keilförmigen Stücken zufammengefetzt werden.

folchen in grofser Ausdehnung ift in untenftehender

Auffteigende Hohlräume können auch mit Hilfe von Holzformen ausgefpart werden. Eine Anwendung von Quelle angegeben ²²⁵).

Ein äufserer Putz der Umfaffungsmauern mit Portlandcementmörtel erfcheint mit Rückficht auf das Durchfchlagen der Feuchtigkeit bei der gewöhnlich geringen Mauerdicke und der Porigkeit des mageren Betons zweckmäfsig ; dagegen werden die inneren Wandflächen, wenn fie tapeziert werden follen, häufig nicht geputzt.

135-

Formengerüfte.

Zur Aufführung der Betonwände kann man fich derfelben Formengerüfte bedienen, wie fie beim Bird- und Kalkfandftampfbau Anwendung finden und in Art. 120 (S. 103) u. 126 (S. 110) befchrieben worden find.

So ift man auch früher verfahren, und ähnliche Einrichtungen benutzt man wohl auch noch in manchen Gegenden, fo z. B. in Nordamerika²²⁰). Das geringe Schwinden und das rafche Erhärten des Cementbetons geftatten jedoch ein fchnelleres Bauen, als dies mit Erde und Kalkfandmaffe möglich ift, fo dafs die Anwendung von Formengerüften, die diefen Eigenfchaften Rechnung tragen, erwiinfcht fein mufs.

22i) Die Unterlage zu Fig. 124 ift der Güte des Herrn Architekten B. Liebold zu verdanken.

²²⁵)    Centralbl. d. Bauvervv. 1888, S. 181.

²²⁶)    Siehe: Scient. American, Bd. 54, S. 329. — Ueber einen ruffifchen Betonbau flehe: Centralbl. d. Bauverw.

Solche find auch in grofser Zahl in England erfunden und patentiert worden ²²⁷), entfprechend der ziemlich ausgedehnten Anwendung, die dort der Betonbau gefunden hat. Von denfelben follen fich jedoch nur wenige bewährt haben. In Deutfchland fcheinen namentlich die Einrichtungen von Drake und von Tall benutzt zu werden.

Man kann die Formengeriifte in eiferne und hölzerne unterfcheiden. Die erfteren haben fich jedoch als widerftandsfähiger erwiefen und erfordern weniger Aus-befferungen ²²⁸).

Beide Arten beftehen, wie oben fchon angedeutet wurde, aus lotrecht aufzu-ftellenden Leitftändern, an denen die als Tafeln gebildeten Wandungen der Form-kaften befedigt und höher gerückt werden. Die Leitftänder können in der Längenrichtung der Mauern und feitwärts verdreht werden, um ihren Stand zu fichern, wenn dies für notwendig gehalten wird. Sie werden ebenfo, wie die Formtafeln, durch geeignete Querftücke verbunden, die zugleich zur Feftftellung der Mauerdicke dienen. Diefe Querftücke find in der Regel entweder durchlochte Flachfchienen oder Bolzen, die durch Rohre gedeckt find. Letztere haben als Länge die Mauerdicke. Alle Verbindungen müffen leicht lösbar fein.

Da alle Mauern gleichzeitig eingerüdet werden, fo ergibt fich daraus ein höherer Kodenaufwand für die Formengeriide, als bei denen für Erd- und Kalkfand-dampfbauten, der überdies fchon in der gröfseren Kondruktionshöhe begründet id und fich noch vermehrt, wenn Eifen für diefelben gewählt wird.

Die Leitdänder werden 3 bis 4m hoch gemacht, zweckmäfsigerweife aber etwa 10cm höher als das höchde Stockwerk des betreffenden Haufes (Rummelsburg). An denfelben werden mitunter eiferne Konfolen zur Unterdützung von Gerüdböden für die Arbeiter befedigt.

Die eifernen Leitdänder kommen in verfchiedenen Querfchnittsformen in Anwendung: n TI ö, welche die Verfchiedenheit der Querverbindungen und der Verbindungen mit den Formtafeln u. a. mitbedingen. Die letzteren werden entweder durch Schraubenbolzen oder Durchdeckbolzen oder Haken oder Klammern etc. hergedellt. Die Tafeln des Formengerüdes von Henley ²²⁹) find zu diefem Zwecke feitlich oben und unten mit Zapfen verfehen, um welche de zur Bildung des Formkadens einer neuen Schicht gedreht werden können, während fie bei den anderen Einrichtungen emporgehoben werden müffen. Zum Zwecke der Höheraufdellung der Leitdänder läfst man in der Regel die oberden Querverbindungsdücke in der Mauer decken und befedigt an ihnen die Ständer mit ihren unteren Enden.

Verfchiedenheiten der F'ormgerüde find auch bezüglich der Bildung der Ecken vorhanden. Mitunter werden an den äufseren Ecken Leitdänder aufgedellt und mit denen am inneren Winkel diagonal verbunden. Gewöhnlich délit man aber folche nur mehr oder weniger nahe dem inneren Winkel auf, denen an den Aufsenfeiten andere gegeniiberdehen, und benutzt befondere Eckformen. Befondere Vorkehrungen find auch erforderlich, wenn an den Mauern Vorfpriinge angeordnet find.

Einige der bekannteren Einrichtungen follen in nachfolgendem befprochen

werden.

22T) Einige englifche Patente feien hier verzeichnet: Ch. Drake, 1868, Nr. 1364; J. Tall, 1868, Nr. 2612; Osborn, 1869, Nr. 1003; Ch. Drake, 1870, Nr. 9; IV. Murphy, 1873, Nr. 1941; J. M. Tall, 1873, Nr. 2733; Ch. IV. Corpe, 1874, Nr. 141; T. Brougthon, 1874, Nr. 819; T. Potter, 1874, Nr. 3945; M. Macleod, 1874, Nr. 3994.

228)    Nach einer Mitteilung des Herrn B. Liebold an den Verfafler.

229)    Siehe: Reid, H. A practical treatife on natural and artificial concrète. London 1879. S. 320.

Das eiferne Formengertifte von Charles Drake¹¹) hat Leitfländer von n-förmigem Querfchnitt und von ungefähr 3m Länge. Die Forrntafeln find aus Blech mit einem Rahmen von Winkeleifen hergeftellt; fie find 0,66 m hoch und 2,4 bis 3,o m lang (Fig. 125 u. 126). Sie find zwei- bis dreimal auf ihre Länge mit den gegenüber flehenden durch Flachfchienen verbunden, ebenfo wie die Leitfländer, auf deren Höhe 5 bis 6 folcher kommen. Um für verfchiedene Mauerdicken benutzt werden zu können, haben die Flachfchienen eine Anzahl von Löchern, durch welche zum Zweck der Befeftigung Bolzen gefleckt werden. Die Art der Verbindung zeigt Fig. 127 bis 129. Die Verbindung der Formtafeln mit den Leitftändern erfolgt durch Schraubenbolzen (Fig. 127 u. 128) oder durch Klammern und Bolzen (Fig. 130).

Fig. 125.

Fig. 126.

¹

)    Nach: Engel, F. Der Kalk-Sand-Pifébau u. f. w. Berlin 1864. S. 57.

²

202)    Nach ebenda!"., S. 79.

³

Zeitfchr. f. Baukde. 1881, S. 522.

⁴

211) Liebold, B. Der Zement in feiner Verwendung im Hochbau etc. Halle a. S. 1875. S. 77.

⁵

   Siehe: Baugwksztg. 1880, S. 94 u. ff.

⁶

   Auf 1 c,|m Mauerwerk find 1,4cbnl Gemengteile aufser dem Cement gerechnet.

⁷

   Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 181.

⁸

   Nach der in Fufsnote 214 (S. 114) angegebenen Quelle.

⁹

)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 96.

¹⁰

)    Siehe: Baugwksztg. 1880, S. 96; 1872, S. 263.

¹¹

   Letters Patent to Charles Drake, 1868, Nr. 1364.

mr

!|40 w. Gr.

Fig. 127.

Fig. 128.

Fig. 129.

Fig. 130.

o Rio OOP

lo

pr

E'°

Oi

VjO w. Gr.

Für verfchiedene Mauerftärken find verfchieden grofse Eckformen oder fchmale Tafeln von ent-fprechender Breite zum Einfchalten (Fig. 125) erforderlich. Drake verwendet zum Anpaffen an verfchieden-artige Mauerlängen auch Tafeln mit einer beweglichen Platte, deren wagrechte Winkeleifen fleh über denen des feften Teiles verfchieben laffen.

Die Formtafeln find an der Wandfeite glafiert oder emailliert; doch hält Drake einen guten Oelfarben-anftrich für ausreichend.

Zur Ausführung der von der Berliner Cementbauaktiengefellfchaft in Rummelsburg bei Berlin her-geftellten Häufer wurde das in Fig. 131 mitgeteilte Formengertifte benutzt¹). Die Leitfländer von n-Querfchnitt (5 cm breit, mit 3,5 cm breiten Flanfchen und im Eifen 7 mm dick) werden auf Querfchienen (6 cm breit und 1cm ftark) einander gegenüber aufgeftellt (Fig. 132), wobei die erfteren mit Zapfen in Schlitze der letzteren eingreifen. Diefe Schlitze find , um die Formkaften für verfchiedene Wandftärken einrichten zu können, in Abftänden von 2 cm angebracht. Zur Querverbindung der Leitfländer dienen, ähnlich wie bei dem Drake'fchen Gerüfte, Flachfchienen, die hier aber hochkantig gelegt find und, wie die Grundfchienen, in Abftänden von 2cm durchlocht find. Diefen Löchern entfprechen andere in den Flanfchen der Leitfländer, fo dafs die Befeftigung durch einen durchgefteckten Bolzen erfolgen kann. Durch gleiche Querfchienen, aber flach liegend, werden die Formtafeln unten und oben miteinander verbunden. Die Formtafeln find 0,65 m hoch, aus 2mm ftarken Blechplatten zufammengenietet und an den wagrechten Rändern durch Winkeleifen von 2,5 cm Breite verfteift. Die Bleche greifen bis auf die Mitte der Breite der Leitfländer über, fo dafs fie allein die Wandung der Formkaften bilden. Die Leitfländer werden im

t>

Jt-

Fig. I3I-

Fig. 132.

=i⁼⁾ C

V10 w- Gr.

fp

¹/₄₀ w. Gr.

allgemeinen in Entfernungen von 1,75 m aufgeftellt; doch kommen auch folche zu beiden Seiten des inneren Winkels und neben den Scheidewandanfchlüffen zu flehen (flehe den Grundrifs in Fig. 131). Sie werden durch Schienen miteinander in Richtung der Mauerflucht verkreuzt und nach den Seiten hin verftrebt. Auch kön-

nen Träger für 80 cm breite Ge-

rüftböden, wie beim Lrabe’fchen Gerüft, angebracht werden. Diefe leichte Anordnung foll genügen, weil die Böden nicht zur Lagerung von Materialien dienen, fondern diefelben nur die Arbeiter zu tragen haben.

Die ganze Einrichtung erfcheint zweckmäfsig und befitzt vor der Drake'fchen einige Vorzüge; doch ifl nicht klar, wie die Formtafeln in gehobener Lage an den Leitfländern befeftigt, bezw. wo diefelben getragen werden.

Wahrfcheinlich werden zu diefem Zwecke an den lotrechten Rändern der Formtafeln Winkeleifen unentbehrlich fein, welche mit den Flanfchen der Leitfländer verfchraubt oder in einer anderen Weife verbunden werden. Alsdann dürften aber die gewifs die Arbeit Hörenden Längsverkreuzungen entbehrt werden können.

Liebold²³²) gibt die in Fig. 133 u. 134 dargeftellte Verbindungsweife zu dem eben erwähnten Zwecke an. Zur Erzielung gröfserer Steifigkeit wird mit den an den Winkeln der Mauerecke zufammentretenden beiden Leitfländern ein Holz von 5 cm Stärke verbolzt. Zu demfelben Zwecke find die bis zu 3 m langen Formtafeln in Abftänden von etwa 1 m mit J_- oder L-Eifen vernietet.

Liebold²³³) teilt auch die in Fig. 135 u. 136 dargeftellte Konftruktion eines hölzernen Formengerüftes mit. Bei demfelben beftehen die Leitfländer aus 10cm breiten Flacheifen, auf welche 5 cm ftarke Holzftücke aufgefchraubt find. Diefelben find durch die Querverbindungen in vier Abteilungen von je 50 den Formtafeln entfprechend, zerlegt. Die Formtafeln werden Stücken von lm Länge und folchen von 25 cm, 10 cm und 5cm Länge zufammengefetzt, fo dafs

fprechend, bequem kürzer oder länger machen kann.

Zwecke find fie auf Rundeifenftäben aufgereiht, welche in den am oberen und unteren Rande der Bretter angenagelten Bohlen liegen und fich in die lm langen Tafeln nach Bedarf hineinfchieben

Fig- 133-

^40 w. Gr.

Fig. 134-

man

cm

Höhe,

aus

diefelben, dem Bedürfnis ent-

Zu diefem

tfio w. Gr.

m

y fit

232)    in ; Liebold, B. Der Zement etc. Halle a. S. 1875. S. 63.

233)    A. a. O., S. 65.

laffen. An dem einen Ende wird der Stab durch einen Stift feft gemacht, am anderen mit einer Schraubenmutter angezogen. An den Enden der Formtafeln find lotrechte Winkeleifen angebracht, welche Lafchen tragen, durch die fie an den Leit-ftändern befelligt werden.

Bei Rittel's patentiertem Formengerülte 2S4) find die 45 cm hohen Formkaften aus Tafeln von lm Länge zufammengefetzt, welche aus leichtem Holzrahmen werk beftehen, deffen Wand durch Eifenblech gefchloffen ift. Diefe Formtafeln werden mit über Rollen geführten Leinen an den an den Enden aufgeftellten Leitftändern aufgezogen, find an diefen aber nicht befeftigt. Die letzteren lind 0,5 bis 7,5m hoch und haben drei durch Scharnier mit ihnen verbundene Beine, durch welche fie feft geftellt werden. Diefe Formen-gerüfte fcheinen fich nur für einfache, einftöckige Gebäude zu eignen.

Die befprochenen Formengerüfte find mit Rückficht auf eine öftere Anwendung derfelben geftaltet ; fie fetzen auch eine verhältnismäfsig einfache Bildung der Gebäude voraus. Bei Bauwerken von verwickelterer Grundform und in aufser-gewöhnlichen Fällen wird man daher fich Formen herftellen müffen, die den befonderen Verhältniffen angepafst find, und wird mit Rückficht auf die nur einmalige Verwendung für diefelben das Holz wählen. Befchreibung und Abbildung einer derartigen Ausführung finden fich in der unten angegebenen Quelle ²³⁵).

Die dauernde und zugleich den Erfatz für ein Formengerüfte bildende Verkleidung einer Betonmauer kann aus den verfchiedenen natürlichen und künftlichen Steinmaterialien hergeftellt werden. Ueber die Verkleidung mit Quadern ift fchon Verkleidung, in Art. 7 (S. 11), über die mit regelmäfsigen kleinen Steinen in Art. 62 (S. 69) gefprochen worden, und zwar befonders über die von den Römern angewendeten Ausführungsweifen. Zwar ift bei diefen der Mauerkern als Bruchfteinmauerwerk aus kleinen Stücken zu bezeichnen; doch ift dasfelbe fo verwandt mit unferem Beton mit Packung, dafs für diefen diefelben Regeln, wie für jenes gelten müffen. Ein Rammen des Betons ift daher nur bei Verkleidungen aus fchweren Quadern ausführbar, in allen anderen Fällen aber zu unterlaffen; im übrigen müffen die Grund-fätze zur Anwendung gelangen, die für Mauern aus gemifchtem Mauerwerk (fiehe den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, 2. Auf!., Art. 81 bis 85, S. 67 bis 72) aufgeftellt wurden. Als Verkleidungsmaterial kommen für den Hochbau namentlich Backfteine und andere geeignete künftliche Steine in Betracht²³⁶); doch verdienen einige für diefen Zweck gemachte Erfindungen der Erwähnung.

Von der Broomhall Tile ĆC Brick Co. werden winkelförmige, langkantige Steine hergeftellt, deren Anwendung Fig. 137 zeigt. Der eine Schenkel bildet die Wandverkleidung, fo dafs diefe das Anfehen einer im Läuferverband aufgeführten Backfteinmauer liefert; der andere Schenkel wird durch den Beton feftgehalten. Gefimfe und andere Zierteile werden aus Formftücken eingefügt ²³⁷).

0©D

ca. J/40 w. Gr.

Fig. 136.

14 m

<v::

Pi

136.

Betonwände

mit

234)    Näheres in: Deutfche Bauz. 1879, S. 345 — und: Zeitfchr. f. Bauhdw. 1880, S. 76.

²³⁵)    Grosch, G. Ueber die Verwendung von in Holzmodellen geformtem Cementbeton zu Turbinenwafferbauten u. f. w. CiviKng. 1885, S. 65.

236)    Ueber Verblendungen der Betonmauern, allerdings nur von Futtermauern, Schleufenmauern u. dergl. , fiehe: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 433, 453.

237)    Siehe: Builder, Bd. 26, S. 658 — und: Deutfche Bauz. 1871, S. 322.

137-

Wände

aus

Betonfteinen.

F. ô° J. P. Wefi verwenden zur Verkleidung der Mauern Betonplatten von rechteckiger oder polygoner Form mit einer Vertiefung auf der Innenfeite (Fig. 138). Diefelben haben in den Lagerflächen Höhlungen und ringsum Nuten, die mit einem fchnell bindenden Cement ausgegoffen werden ²³⁸). Die rechteckigen Platten find ungefähr 45 lang, 30 crn hoch und 37 mra dick. Kleinere Gefimfe werden mit den Platten hergeflellt ; gröfsere werden aus befon-deren Stücken gebildet. Die Platten können an ihrer Aufsenfläche beliebig verziert werden.

Die Betonfteine und Betonquader gehören zu den Kunft-fteinen, welche fchon kurz in Art. 33 (S. 43) und in Teil I,

Band 1, erfle Hälfte diefes »Hand-buches« behandelt wurden. Sie werden entweder hergeftellt, indem man die fertig bereitete Betonmaffe in Formen ftampft, oder nach Art des Betons mit Packung, oder als kunilgerechte Mauerwerksblöcke mit viel Mörtelzufatz. Auf die erfte Weife wird man die innerlich gleichförmigften und fefteften Betonfteine erzielen können. Diefelben haben fich auch zumeift bewährt; doch erfcheint es auch bei ihnen zweckmäfsig, zu ihrer Herftellung den mit langfam bindendem Portlandcement

cm

x.

fl

fl

'»‘V

'TSV

S:. -

Kn

y!

Fig. 13S.

SUSI

|y

J“-

WÊm

i'

■mä

..v

F-‘r'ä

Wr.

iSr

fr]

bereiteten Beton ziemlich trocken in die Formen zu ftampfen und fettere Mifchungen für die Aufsenflächen zu vermeiden. Ueberziige von fettem Cementmörtel oder reinem Cement geben zu Schwindungsriffen Veranlaflung. Glatte Flächen kann man auch durch Verwendung von feinem Sand erzielen. Aus flüffigem Cementmörtel oder

Beton gegoffene Steine werden fo porig, dafs fie keine Witterungsbeftändigkeit in ausgefetzten Lagen erwarten laffen. Vor der Verwendung follten die Betonfteine vollftändig abgebunden haben

Das Vermauern der in Quader- oder Backfteinform hergeftellten Betonfteine bedarf keiner befonderen Erörterung. Dagegen mögen einige befondere Formen von Betonfteinen hier Erwähnung finden.

Dies find die von J. J. Lish erfundenen Z-förmigen Betonfteine²⁴°), welche fich gut zur Herftellung hohler Mauern eignen (Fig. 139). Der Verband in folchen Mauern ift ein guter; auch laffen fich die Steine für die Verfendung leicht ineinander packen, wenngleich fich dabei viel Bruch ergeben dürfte. Durch Einfchaltung

239

)•

Fig. 139.

v:,:'57r

>•

Lyy.-y-o

liîiï

jr

! •/ - f:;v-; .7*•v.sjvifc&T!?

«es

fflgjjfgiir

f"-

ri

$ y

ca. ^30 w. Gr.

von gewöhnlichen Betonplatten, welche die doppelte Länge der Flügel der Z-förmigen Steine haben, können Mauern mit gröfseren Hohlräumen erzielt werden. Volle Mauern find felbftverftändlich leicht durch Ausfüllung der Hohlräume mit Beton herzuftellen.

Diefen Platten verwandt find die von W. Weyhe in Bremen erfundenen² 3 4), welche an ihrer Rückfeite hakenförmige Rippen haben, die zur Bildung von dünnen Wänden ineinander greifen oder bei ftärkeren Mauern durch Drahtklammern miteinander verbunden werden. Die Platten werden auch mit Drahtgewebe- oder Juteeinlage hergeftellt, wobei diefe Einlagen auch als Erfatz für die Rippen verwendet werden können. Einfacher und brauchbarer find hohle Betonquader, welche in Verband vermauert werden.

Als Beifpiel mögen die von B. Liebold & Co. zum Bau einer Villa angewendeten hohlen Betonquader mitgeteilt werden (Fig. 140), welche in zwei Gröfsen, 50 X 50 cm und 50 X 25 cm, 31 cm hoch hergeftellt wurden, mit einer Wanddicke von 5 cm und einer Mifchung von 1 Teil Cement auf 7 Teile

Kiesfand. Zu den Fender-, Thür- und Hausecken, fowie zu den Gefimfen wurden Voll-fteine verwendet, als Mörtel Cementmörtel 24 2).

Die formale Aus-Behandiung. bildung der Betonwände bietet keine befonderen Schwierigkeiten, wenn diefelben mit einer Ver-

I Schi clit

DD

DO

fl ‘lll

138.

Formale

«T

Psp3

OBro

II Schicht

itl-F

I iufer

k-5^-15

■8

50

Binder >•5 <

51 cm.

kleidung oder aus Be-tonfteinen hergeftellt werden; fie wird fich

ÖBffi

25.

-i

an die der Wände aus natürlichen oder künftlichen Steinen anfchliefsen ; dagegen ift fie eine befchränktere, wenn die Wände ganz aus Beton aufgeftampft werden. Sie wird in diefem Falle erleichtert, wenn die Wände einen Putzüberzug erhalten und lieh dann innerhalb der Grenzen bewegen rnüffen, welche für den Putzbau gelten (vergl. Art. 109, S. 97).

Für

etwas reicher auszuftattende Ge-

Fig. 141 ²⁴³).

bäude wird man hierbei in der Regel Gefimfe und Umrahmungen der Oeffnungen aus Kunft-ftein bilden oder aus Backfteinen Vormauern und in Cementmörtel ziehen (vergl. Art 134, S. 116).

Dafs bei geeigneter Behandlung des äufseren Putzes und an-gemeffenen einfachen Gliederungen auch anfprechende Wirkungen von Betongebäuden lieh erzielen laffen, zeigt das nach den Plänen Dollinger s errichtete, in Fig. 141 ²⁴³) dargeftellte Wärterhaus der oberfchwäbifchen Eifenbahn.

=======

===

Mi

>V.

Hg

Hi

==

gjggp

iS

..

Die plaftifche Flächenbehandlung ift fchwierig, wenn die Wände keinen Putz erhalten follen, und wohl nur bei hölzernen Formkalten ausführbar.

Bei folchen laffen fich für Bildung von Füllungen oder Nuten an den Formtafeln entfprechend geftaltete Brettftücke, bezw. Leihen von rechteckigem oder dreieckigem Querfchnitt beteiligen.

Aber auch dies fetzt eine fettere und feinfandigere Befchaffenheit des Betons

V. I

L-. ■'

MC

mm

....

D;

wm

²*²) Nach: Zeitfchr. f. Bauhdw. 1893, S. 2.

²⁴³) Fakf -Repr. nach: Deutfche Bauz. 1870, S. 45.

voraus, als in der Regel angewendet wird. Nur bei ftärkeren Mauern wird man zu diefem Zwecke eine beffere Mifchung als äufsere Verblendung in die Formen mit einftampfen können.

Auf letztere Weife wurde der Leuchtturm auf La Corbière bei Jerfey aufgeführt. Während die Mauer in der Hauptmaffe aus Beton von 1 Teil Cement auf 6 Teile Kies befland, wurden für die 5 bis 8 cm flarke Verblendung auf 1 Teil Cement 8 Teile Kies genommen und auf die Formen Keilleiften zur Bildung eines Fugennetzes genagelt. Diefes Verfahren liefert jedenfalls ein dauerhafteres Ergebnis, als das nachträgliche Aufträgen eines Cementputzes. Um das Anhaften des Betons an die Form zu verhindern, ward diefelbe bei jeder neuen Verwendung mit Bürfte und Waffer gereinigt und dann mit einer aus Seife und Waffer dickflüffig gekochten Mifchung angeftrichen. Als Holzart für die Form hat fich die fette Harztanne bewährt ²⁴⁴).

Für die Ausführung der Betonbauten eignen fich die Jahreszeiten mit mittlerer Wärme, alfo Frühjahr und Herbft. Grofse Hitze und Kälte wirken im Beginn der Erhärtungszeit des Betons fchädigend, während fie dem erhärteten Beton nicht nachteilig find. Frifcher Beton wird durch grofse Wärme zu rafch feines zur Erhärtung notwendigen Waffers beraubt, durch Froft aber in derfelben verlangfamt oder ganz geftört. Die Gefahr für den Beton durch aufsergewöhnliche Temperaturen hört etwa 7 Tage nach feiner Anfertigung aui. Es empfiehlt fich daher, bei Betonausführungen im Sommer und Winter entfprechende Schutzvorrichtungen zu treffen: ftarke Befeuchtung bei Hitze, Abdecken mit Sand und Bereitung mit warmem Waffer bei Kälte ²⁴⁵).

Von den Vertretern des Betonbaues werden demfelben neben anderen nament-lieh die folgenden Vorteile zugefchrieben ²⁴⁶) : Schnelligkeit der Ausführung; leichte und erfolgreiche Verwendung von gewöhnlichen Arbeitern zur Bereitung und Verwendung der Betonmaffe; verhältnismäfsig geringer Verbrauch von Baumaterial und Verwertung aller fonft nicht allein unbrauchbaren, fondern auch oft läftigen ftein-und fchlackenartigen Abfälle jeder Art; überaus leichte und billige Anlage von Rauch- und Lüftungsrohren ; grofse Sicherheit der Mauern gegen Schlagregen und Feuchtigkeit überhaupt und die hierdurch bedingte gröfsere Wärme der Wohnungen während der feuchtkalten Jahreszeiten ; grofse Sicherheit gegen Gewürm und anderes Ungeziefer, welches fich in anderen Mauern hinter dem Putz dauernd ein-niftet oder die Mauern, namentlich folche von Bruchftein, mit den vielen und oft offenen Fugen durchbricht; auch bei feuchter Witterung vorhandene ausreichende Lüftung und fchnelle Bewohnbarkeit der aus Beton hergeftellten Gebäude. Aufser-dem wird vielfach die gröfsere Billigkeit des Betonbaues gegenüber dem Ziegelbau

gerühmt.

139-

Zeit der Ausführung.

140.

W ertfchätzung.

Einzelne der angeführten Vorteile werden auch von den Gegnern des Betonbaues zugeftanden werden können; andere werden jedoch nur bedingungsweife zugegeben, bezw. beanftandet und auch Nachteile desfelben, die feiner ausgedehnteren Anwendung entgegenftehen, werden angeführt. Solche follen fein : Unbequemlichkeit der Ausführung in Formen, die bei engen und befchränkten Bauftellen, wie fie in Städten die Regel bilden, fich geltend macht ; Starrheit der Betonkonffruktionen, welche einer durch veränderte Bedürfniffe fo häufig notwendig werdenden Verände-

2W) Nach: Deutfche Bauz. 1881, S. 440.

2iä) Nach den Erfahrungen amerikanifcher Ingenieure hat fich bei Bauausführungen in Froftwetter im allgemeinen der Portlandcement belfer bewährt, als der natürliche amerikanifche Cement (Rofendale-Cement) ; auch haben diefelben gefunden, dafs der Zufatz von Salz bei der Mörtelbereitung alle Cemente widerftandsfähiger gegen Kälte macht. (Vergl. : Notiv. annales de la conftr. 1887, S. 159.) — Diefe Wirkung des Kochfalzzufatzes ift auch durch deutfche Verfucbe Deftätigt. (Vergl.: Deutfche Bauz. 1887, S. 148.)

21®) Siehe : Liebold, B. Gutachten über Betonbauten im Hochbau. Zeitfchr. f. Bauhdvv. 1880, S. 106.

rung der Anlage fich widerfetzt und diefelben gegen Ziegelbau entfchieden zurück-ftehen läfst; mangelhafte äufsere Erfcheinung ²⁴⁷).

Bei der Verfchiedenheit der Beurteilung, die der Betonbau demnach erfährt, erfcheinen einige Erörterungen geboten.

248

)•

Die Möglichkeit fehr fchneller Ausführung ift durch glaubwürdige Angaben nachgewiefen. Diefelbe fcheint jedoch nur gefichert, wenn die Leitung des Baues einem Sonderfachmann übergeben ift und die Ausführung durch geübte Arbeiter erfolgt; denn es liegen auch Mitteilungen über eine gegenteilige Erfahrung vor Die Verwendung von geübten und in ihrer Zuverläffigkeit erprobten Arbeitern, alfo nicht blofs von gewöhnlichen Arbeitern, ift aber auch noch deshalb notwendig, weil davon die Güte der Arbeit und die Vermeidung von nachteiligen Erfcheinungen abhängen. Insbefondere ift hiervon auch die geringste für einen gegebenen Fall in Bezug auf Fettigkeit zuläftige Wandftärke und damit auch der StofFverbrauch abhängig. Da nun aus anderen, nachher und in Kap. 11 zu befprechenden Gründen die geringften Stärken von Betonumfaffungswänden , wenigftens in Wohngebäuden, nicht unter denen von Ziegelmauern in gleicher Lage gehalten werden follten, fo ergibt fich eine Erfparnis an Bauftoff häufig nur aus dem, was fich etwa durch geringere Vermehrung an Wanddicke in unteren Stockwerken gegenüber den ¹/2 Stein ftarken Abfätzen bei Ziegelmauern erzielen läfst. Eine Koftenerfparnis gegenüber dem Ziegelbau kann daher in der Hauptfache nur dann erreicht werden, wenn die Betonfüllftoffe wefentlich billiger als die Mauerziegel zu haben find; denn dem gewöhnlich für letztere verwendeten Luftkalkmörtel fteht der teuerere Cementmörtel beim Betonbau, dem bei diefem etwa geringeren Arbeitslohn die Bereithaltung der koftfpieligen Formengeriifte gegenüber.

Die Feuchtigkeit und Kälte von Wohnräumen in Betongebäuden, welche in einzelnen Fällen beobachtet wurden ²⁴⁹), fcheint von der zu geringen Dicke der betreffenden Umfaffungswärtde herzurühren. Die Urfache der unangenehmen Er-fcheinung kann dabei zweierlei Art fein. Entweder der Beton befitzt eine zu gute Wärmeleitungsfähigkeit, fo dafs fich bei Abkühlung der Aufsenluft die Feuchtigkeit der Innenluft an den Wänden niederfchlägt, da diefe rafch dem Wärmewechfel folgen ; oder der Beton ift zu wenig dicht und wird vom Schlagregen ganz durchfeuchtet. In beiden Fällen verhält fich eine dickere Wand günftiger, als eine dünnere. Die Erfahrung hat auch gezeigt, dafs die erwähnten Uebelftände bei Betonwänden nicht auftreten, welche die Stärke erhalten, die man Ziegelmauern geben würde. Da bei einer gröfseren Mauerdicke die Fettigkeit des Betons eine verhältnismäfsig geringere fein kann, fo erfcheint auch deshalb die Anwendung eines porigen Betons für Wände gut zuläffig, wobei es nur wünfchenswert bleibt, dafs die Aufsenflächen vor der Durchfeuchtung durch Schlagregen durch einen Putz oder einen Behang gefchützt werden, was übrigens für Wände aus porigen Backfteinen ebenfo gilt ²⁵⁰). Wenn man bei dünnen Wänden aus dichtem Beton geeignete Verkleidungen anwendet, um die Wärmeleitungsfähigkeit zu verringern, was allerdings mit einer Erhöhung des Koftenaufwandes verbunden ift, und dabei für genügende Lüftung der Räume forgt, bezw. Anordnungen für kiinftliche Lüftung trifft, fo werden fich mit

T) Siehe: Deutfche Bauz. 1877, S. 160.

248)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 139.

249)    Siehe: Zeitfchr. f. Baukde. 1881, S. 546. — Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 157.

250)    lieber eine eigentümliche Art von Betonhohlmauern, welche in Rufsland mit Rückficht auf möglichftes Warmhalten von Räumen errichtet werden, flehe: Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 1S1.

Sicherheit auch mit folchen Wänden behagliche Wohnungen herftellen laffen. Zu beachten ift, dafs Beton bei längerer Durchfeuchtung dauernd luftundurchläffig wird²⁵¹). Andererfeits trocknen Betonmauern rafch aus, liefern alfo rafch bewohnbare Räume, da zur Bereitung des Betons nur wenig mehr Waffer, als unbedingt erforderlich, zu verwenden ift. Ein Vorzug des dichten Betons in gefundheitlicher Beziehung möchte hier noch anzuführen fein. Derfelbe befteht darin, dafs der Beton für die Auffpeicherung von Krankheitsftoffen wenig Gelegenheit bietet, ein Vorzug, den man in manchen Fällen bei anderen Mauerwerksgattungen durch möglichft dichte Ueberzüge oder Verkleidungen zu erreichen fucht.

Die Forderung der Trockenheit, welche man aus Rückficht auf die Gefundheit der Bewohner an alle Mauern von Wohngebäuden, also auch an Betonmauern ftellen mufs, fleht einigermafsen mit dem Umftande in Widerfpruch, dafs die hydraulifchen Bindemittel, auch der Portlandcement, dauernder Feuchtigkeit für ficheren Beftand bedürfen. Hieraus ergibt fich ein Bedenken gegen die Anwendung des Häufer-baues aus Beton, zum mindeften für Ränder mit trockenem Klima, während er für feuchte Himmelsftriche lieh deshalb beffer eignet.

Einer Befchränkung unterliegt der Betonbau, wie der Erd- und Kalkfand-ftampfbau, in der Rückfichtnahme auf möglichft einfache Planbildung. Vor- und Rückfprünge in den Mauerzügen veranlaffen immer umftändliche und koftfpielige Anordnungen an den Formengerüften. Dagegen nehmen die letzteren nicht mehr Raum, als andere Baugerüfte in Anfpruch.

Veränderungen laffen fich an Betonwänden nur mit mehr Arbeit ausführen, als bei anderen Mauerwerksarten; auch ift das gewonnene Material nur in geringem Mafse weiter verwendbar. Sichere Angaben über die Unterhaltungskoften von Betonbauten liegen noch nicht vor; doch können diefelben für Mauern aus gutem Beton und von forgfältiger Ausführung nur unerheblich fein; auch läfst bei Verwendung von gutem Cement eine lange Dauer fich erwarten.

Cementbeton hat fich als fehr feuerbeftändig erwiefen und überragt in diefer Beziehung die meiften natürlichen Steine ²³²). Dies mag den Wert des Beton auch für den Mauerbau erhöhen.

Wenn nun auch Beton den eben erwähnten Vorzug befitzt, fo ift doch auch ficher, dafs wegen der allgemeinen Eigenfchaften der Cementbeton in feiner Erhärtung durch höhere Wärmegrade geftört wird und derfelben Trockenheit der Duft nicht förderlich ift, dafs daher auch das erwähnte gute Verhalten von Beton gegen Erhitzung nur nach vollftändiger Erhärtung zu erwarten ift. Bei Erhitzung über 200 Grad nimmt übrigens auch die Fettigkeit eines gut erhärteten Cementmörtels ab ²⁵³). Dennoch hat man bisher keine Bedenken getragen, Rauchrohre von Wohngebäuden, ja fogar grofse Fabrikfchornfteine, aus Beton aufzuführen ²⁵⁴).

Den Betonmauern wird nachgerühmt, dafs fie monolithe Maffen in ihrer ganzen Ausdehnung bilden. Es ift die Frage, ob dies wirklich der Fall ift. Vor dem Aufträgen einer neuen Schicht, bezw. dem Anfchlufs an ein in derfelben Höhe befindliches Stück einer folchen hat die darunter oder daneben liegende Schichtenftrecke

²⁵¹)    Siehe: Lang, C. Ueber natürliche Ventilation. Stuttgart 1877. S. 95.

252)    Dies beftätigen die Baujchinger'fchen Verfuche. (Siehe : Mittheilungen aus dem Mechanifch-Technifchen Laboratorium der kgl. techn. Hochfchule in München. Heft 12.    1885. S. 29.)

253)    Siehe: Feichtinger, G. Die chemifche Technologie der Mörtelmaterialien. Braunfchweig 1885. S. 308.

254)    Durch Brandproben wurde nachgewiefen, dafs durch Hitzegrade, wie fie bei jedem gröfseren Brande vorzukommen pflegen, alle Mörtelmaterialien, namentlich Kalk, Gips und Tripolith, und auch Cement, ganz mürbe gebrannt werden, fo dafs ihre Feftigkeit zum gröfsten Teile verloren geht. (Vergl. : Deutfehes Baugwksbl. 1889, S. 195-) fchon abgebunden. Eine Verbindung wird allerdings ermöglicht, indem man die älteren Schichtenftrecken auf kratzt und von lockeren Teilen fäubert und dadurch die Adhäfionsflächen vermehrt, noch beffer durch gleichzeitiges Aufträgen von Gementmörtel. Aber ein einheitlicher Körper wird dadurch nicht erzielt, und deshalb kann fich Betonmauerwerk in diefer Beziehung nur infoweit beffer verhalten, als gutes anderes Mauerwerk, als die Schichtenabteilungen des erfleren gröfser find als die Steine des letzteren. Erfahrungen hierüber find von deutfchen Ausführungen nicht bekannt gemacht worden, vergl. jedoch die unten angegebene Quelle ²⁵⁵).

Der Vorwurf mangelhafter äufserer Erfcheinung der Betonbauten trifft wohl für die meiften Ausführungen zu, dafs dies aber nicht unbedingt nötig ift, geht aus dem in Art. 138 (S. 124) Gefagten hervor. Allerdings bleibt der Beton ein Stein-erfatzftoff; doch wird man auch einem folchen bei nach anderen Richtungen hin vorhandenen guten Eigenfchaften feine Berechtigung in äfthetifcher Hinficht zu-geftehen müffen, wenn fich feine Formenausbildung innerhalb verftändiger und den Eigenfchaften des Stoffes entfprechender Grenzen bewegt.

Seit auf Veranlaffung des »Verbandes deutfcher Architekten- und Ingenieur-Vereine« eine Zufammenftellung der im Gebiete desfelben über Betonbauten gemachten Erfahrungen veröffentlicht wurde ²⁵⁶), ift wefentlich Neues über diefen Gegen-ftand nicht bekannt geworden, fo dafs das Gefamtergebnis in der Hauptfache noch Gültigkeit haben dürfte und deshalb hier abgedruckt werden mag:

»Die Herftellung von Hochbauten aus Beton hat fich in einer Anzahl von Fällen als eine brauchbare Bauweife bewährt, durch welche unter günftigen Preisverhältniffen der dazu zu verwendenden Materialien, befonders, wenn Kies und Sand in guter Befchaffenheit in der Nähe der Bauftätte gewonnen werden kann, nicht unerhebliche Erfparungen gegenüber der gewöhnlichen Bauweife herbeigeführt werden können. Immerhin find aber die bisher gewonnenen Erfahrungen noch nicht fo allgemein günftige, dafs eine uneingefchränkte Empfehlung der Bauweife angezeigt wäre.

Es flellt fich nach den bisherigen Ergebniffen der Betonbau für Aufsenmauern von Hochbauten doch nur als ein Surrogatbau dar, welcher nur in Einzelfällen Anwendung gefunden hat und der vorausfichtlich auch für die Folge nur dann umfangreichere Verwendung finden wird, wenn nach den beftehenden Preisverhältniffen von Cement und Mauerfteinen Betonbauten fich erheblich billiger, als gewöhnliche Bauausführungen ftellen« ²⁵⁷).

d) Wände aus fonftigen Stampf- und Gufsmafien.

141.

Béton

aggloméré.

I ¹⁰

CO ;

In Frankreich und auch in Amerika find die Bétons agglomérés von Coignet zu einer gewiflen Berühmtheit gelangt und zu zahlreichen Ausführungen grofser Ingenieurbauwerke und auch von Hochbauten (fo zum Bau der Kirche zu Véfinet und einer Anzahl vielftöckiger Wohnhäufer in Paris) verwendet worden. Das Coignet-fche Verfahren hat jedoch in Frankreich auch heftige Angriffe erfahren, die zunächft durch den erwähnten, nicht ganz geglückten Kirchenbau hervorgerufen wurden, und fcheint jetzt nur noch zur Herftellung kiinftlicher Steine und von Ornamenten benützt zu werden ²⁵⁸).

25ä) Revue gén. de l’arch. 1868, S. 171.

²⁵⁶)    Siehe: Zeitfchr. f. Baukde. i88x, S. 522.

²⁵⁷)    Mitteilungen über die gefchichtliche Entwickelung des Betonbaues brachte die 1. Auflage diefes Heftes (Art. 142, S. 144). — Eine ausführliche Befprechung findet der Beton und feine Verwendung, wenn auch weniger diejenige zum Häuferbau, in: Der Portlandcement und feine Anwendungen im Bauwefen. Berlin 1892.

253) Mitteilungen über den Coignet'fchen Beton finden fich in: Nouv. annales de la confir. 1857, S. 48. — Polyt.

Bd. 7, S. 10.

Der verdichtete Beton von Coignet ift eigentlich nichts anderes als eine äufserft forgfältig gemifchte und ftark gedampfte Kalkfandmaffe, der nur die unbedingt nötige Waffermenge zugefetzt wurde. Da ein kleiner Wafferiiberfchufs fich nicht vermeiden läfst, fo werden geringe Mengen Waffer anfaugende Stoffe zugegeben, wie Afche, Steinkohlengries, Ziegelmehl, Puzzolane oder ftatt letzterer, wenn befondere Härte oder Wider ftandsfähigkeit erreicht werden foll, etwas Portlandcement. Als Kalk wird Fettkalk oder beffer hydraulifcher Kalk in Pulverform verwendet ²⁵⁹).

Coignet begann feine Thätigkeit im Stampfbau mit der nachher zu befprechenden Afcheftampfmaffe. Da er Steinkohlenafche und Schlacken nicht mehr billig erhalten konnte, ging er dazu über, diefelben durch überall zu erhaltende Stoffe zu erfetzen. Sein fog. wohlfeiler Beton befteht aus 7 Teilen Sand, Kies und Gerolle, 3 Teilen fettem, ungebranntem Thon und 1 Teil ungelöfchtem Kalk. Wenn nötig, verwendet Coignet auch gewöhnliche reine Erde. In beiden Fällen hat man es alfo mit einer Erd- oder Lehmftampfmaffe zu thun, welcher etwas Kalk zugefetzt ift. Das Verlaffen des Schlackenzufatzes war keine Verbefferung ; denn vom wohlfeilen Beton ift nicht viel mehr als vom Erd- oder Lehmftampfbau zu erwarten ²⁰⁰).

Eine zum Stampfbau geeignete Maffe liefert eine Mifchung von Steinkohlenafche oder Steinkohlenfchlacke mit Kalk. Es handelt fich hierbei zumeift um eine Verwertung von oft läftig werdenden Abfallftofifen, um Erfatz des Sandes im Kalkmörtel durch einen billiger zu habenden oder wohl auch zu befeitigenden Stoff, den man nicht weiter verwendet, wenn feine Befchafifung Schwierigkeiten oder erhebliche Koften verurfacht. Doch befitzt derfelbe Eigenfchaften, die ihn an fich oft zur Bereitung von hydraulifchem Mörtel geeignet erfcheinen laffen. Schon Vicat2iil) unter-fuchte ihn daraufhin und fand, dafs die bei einem langfamen Feuer zu Afche gebrannte Steinkohle beffer ift als die harten und zerreiblichen, fchweren oder leichten Schlacken. Er fand auch, dafs die Afche und die Schlacken, je nach der mehr oder weniger kräftigen Wirkung der Puzzolane, beffer mit Fettkalk, bezw. fchwach hydraulifchem Kalk oder mit ftark hydraulifchem Kalk zu mifchen find.

Der Afcheftampfbau oder Cendrinbau ift feit etwa Mitte diefes Jahrhunderts in ziemlicher Ausdehnung in der Gegend von Lyon verwendet worden. Ein Bericht Louvier s an die Société centrale des architectes macht darüber nähere Mitteilungen²⁶²). Nach demfelben ift das übliche Mifchungsverhältnis : 4 Teile Schlacke auf 1 Teil Kalk. Man hat gefunden, dafs mit Fettkalk bei etwas höherem Kalk-zufatz mehr Fettigkeit erzielt wird als mit hydraulifchem Kalk in dem angegebenen Verhältnis. Die Herftellung der Mauern aus Afcheftampfmaffe erfolgt in derfelben Weife wie beim Erdftampfbau, wobei die Höhe der zu ftampfenden Schichten zu 12 cm angenommen wird. Da die gewöhnliche Stärke von Aufsenmauern 50cin, die von Scheidemauern 15 bis 20cm ift, fo kann die Fertigkeit der Maffe keine fehr bedeutende fein; fie ift offenbar wefentlich geringer als die des beim Betonbau be-fprochenen Schlackenbetons mit Portlandcement. Die Mauern follen fich fehr gut im Feuer gehalten haben.

Journ., Bd. 140, S. 101. —- Moniteur des arch. 1867, S. 210. — Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1864, S. 279. — Allg. Bauz. 1865, S. 1. — Revue gén. de Varch. 1868, S. 116, 167. — La Jemaine des conflrJahrg. 1, S. 87; Jahrg. 10, S. 270, 484. —• Eifenb. 1876, S. 244. — Reid, H. A practical treati/e etc. London 1879. S. 163.

259)    Weitere Mitteilungen in der 1. Auflage diefes Heftes (Art. 143, S. 146).

260)    Desgl. Art. 144, S. 146.

261)    Siehe: Neue Verfuche über den Kalk und Mörtel. Aus dem Franzöfifchen überfetzt. Berlin u. Pofen 1825.

262)    siehe: La Jemaine des co?ißr., Jahrg. 9, S. 560. — Wochbl. f. Baukde. 1885, S. 275. — Le génie civile 1885,

142.

Coignet' s wohlfeiler Beton.

143-

Afche

ftampfbau.

Nach unten flehender Quelle ²⁶³) ift in Ménilmontant ein vierftöckiges Haus aus Mâchefer agglomère ²⁶⁴) errichtet worden, deffen Aufsenmauern im unterften Ge-fchofs 35cm, in den oberen Stockwerken 25cm flark find. Die Schlacken, l,o bis liebem grofs, wurden in 4 bis 5cm dicken Schichten in die Formkaften gefchüttet; darauf folgte der ziemlich flüffige, rafch bindende Kalk, und dann wurde geftampft und in derfelben Reihenfolge fortgefahren. Die Erfparnis foll 35 bis 40 Prozent gegen Ziegelmauerwerk betragen haben. Pur die Scheidewände fcheinen aus derfelben Maffe geformte Platten in Anwendung gekommen zu fein.

Auch in Deutfchland ift der Afcheftampfbau in Anwendung gekommen und nach den Mitteilungen Berndt's ²⁶⁵) mit grofsem Erfolg. Derfelbe mifcht Stein-kohlenafche, Kalk und Strafsenfchmand (Kot). Frifche Steinkohlenafche wird nur empfohlen bei Zumengung von trockenem Strafsenfchmand (2 Teile Afche auf 1 Teil von letzterem). Vorgezogen wird alte ausgewitterte f\fche, bei welcher auf 3 Teile 1 Teil Strafsenfchmand genommen wird. Der zur Verwendung kommende hydrau-lifche Kalk mufs fehr gut zu Staub gelöfcht fein. Es werden von demfelben 1 Teil auf 3 Teile Mifchung von Afche mit Strafsenfchmand gerechnet. Das Mengen mufs fehr innig erfolgen, und die Maffe darf nur fo feucht werden, dafs fie fich in der Hand zu feilen Klumpen ballen läfst. Die Ausführung der Mauern erfolgt genau, wie beim Erdftampfbau. Wegen der Einzelheiten ift auf das in Fufsnote 265 erwähnte Schriftchen zu verweifen.

Nach einer anderen Mitteilung ²⁶⁶) ift die Verwendung von Afche und Kohlen-fchlacke zum Häuferbau auch in Weftfalen und im Braunfchweigifchen weit verbreitet, führt aber Mifsftände mit fich und gilt nur als ein Notbehelf bei Mangel an Sand und Kies. Die Bedenken gegen die Verwendung von Kohlenfchlacke zum Häuferbau erfcheinen gerechtfertigt, wenn man das grofse Wafferfafiungsvermögen der Schlacken und deren Neigung zur Wafferaufnahme in das Auge fafst.

144.

Gipsbeton

Die vielen üblen Erfahrungen, die man mit aus Gips angefertigten Bauteilen bezüglich ihrer Witterungsbeftändigkeit gemacht hat, haben es mit fich gebracht, dafs man den Gipsmörtel im allgemeinen nur zu Konftruktionen im Inneren von Gebäuden verwendet und auch da nur mit Vorficht, weil die verhältnismäfsig ftarke Ausdehnung, die derfelbe beim Erftarren erleidet, zu erheblichen Nachteilen führen kann. Die ausgedehntere Verwendung des Gipfes zu Baukonftruktionen ift, trotz feiner grofsen Bindekraft und rafchen Erhärtung und der auf letzterer beruhenden Verwendungsfähigkeit bei geringeren Kältegraden, wohl auch durch fein begrenztes Vorkommen und das rafche Verderben bei ungenügender Verpackung, befchränkt worden. Doch auch da, wo der Gips in grofsen Mengen vorkommt, wo alfo die Schwierigkeiten und Koften des Verfchickens geringer find, hat man meift, wie in Paris, Wände nur im Inneren von Gebäuden daraus hergeftellt.

In Paris werden die Scheidewände der Gebäude fehr viel aus gegoltenen Gipsplatten (Carreaux de plâtre) im Verband erbaut, deren gewöhnliche Mafse 48 cm Länge, 33 cm Höhe und 5,4 cm bis 16,o cm Dicke find. Diefelben werden mitunter auch hohl gegoffen, um lie leichter und fchalldämpfender zu machen. Sie werden mit Gipsmörtel vermauert, für deffen Aufnahme die Fugenflächen mit Nuten verfehen find ²⁶⁷). Dem Gipsmörtel fetzt man bis zu G der Menge Mufcque zu, d. i. Staub von Gipsabfällen, um die Ausdehnung zu verringern²⁶⁸).

263)    Nouv. annales de la conftr. 1880, S. 36.

264)    Mâchefer fcheint gleich bedeutend mit escarbilles de houille verwendet zu werden.

²⁶⁵)    In: Der Afche- und Erd-Stampfbau. 2. Aufl. Leipzig 1875.

²⁶⁶)    In: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1885, S. 105.

²⁶⁷)    Siehe: Chabat, P. Dictionnaire des termes employés dans la conßruction. Ed. I. Paris 1881. S. 387. 26S) Siehe: Bose, E. Dictionnaire raifonné d'architecUire. Bd. 3. Paris 187g. S. 279.

Nach dem Verfahren Goupil's2ü9) füllen auch Umfaffungsmauern aus hohlen oder vollen Gipsblöcken hergeftellt werden können, indem man fie mit einem Ueber-zuge von Cement und anderen wafferundurchläffigen Stoffen verheilt. Der Cement-putz foll hch infolge eines vom Erfinder angewendeten behänderen Mittels feft mit dem Gips verbinden.

Die geringe Behändigkeit des Gipfes gegen Witterung und Feuchtigkeit rührt wohl hauptfächlich davon her, dafs man ihn ohne geeigneten Zufatz und zu flüffig zum Giefsen verwendet und in folcher Weife fehr porige und wenig fefte Maffen erzielt. Denn in einigen Gegenden, insbefondere im Harz, wo der Gips fchon im frühen Mittelalter fehr ausgedehnt und in Mifchung mit Grand benutzt wurde, hat man fehr gute Erfahrungen mit ihm als Bauftoff gemacht. So findet man ihn in Ruinen, z. B. an der Burg von Ofterode, welche fchon 1350 in Trümmern lag, jetzt noch fefter als die Steine, die er verbindet. Dies hat in neuerer Zeit zur Anwendung des Gipsbetons oder Annaliths zum Bau von Häufern, Einfriedigungsmauern und Fabrikfchornfteinen veranlafst. Derfelbe befteht aus fcharf gebranntem (lang-fam bindendem) Ofteroder Gips, reinem, fcharfem, grobkörnigem Sand oder Grand und gröfseren (erdfreien) Steinen (Flufskiefeln, Abfällen von Bruchfteinen, Back-fteinen u. f. w.) und wird in Formen gefüllt, die entweder als fefte Form für das ganze Bauwerk, oder als bewegliche Form, ganz ähnlich denjenigen für die Stampfbauten, oder als eine Verbindung diefer beiden Weifen hergeftellt werden. Das Bauen geht in der Weife vor fich, dafs man in die Formen zunächft die Steine füllt und dann die Zwifchenräume mit einer Mifchung aus 2 Teilen Gips, 1 Teil Sand und l¹^ Teil Flufs- oder Regenwaffer ausgiefst. Bei den beweglichen Formen (etwa lm hoch und 2 bis 3m lang) werden, nachdem diefelben gefüllt find, in die flüffige Maffe gröfsere Steinftiicke eingedrückt, welche zur Hälfte vorftehen und fo eine gute Verbindung mit dem darüber folgenden Höhenabfchnitte liefern. Die Schorn-fteine erhalten ein Backfteinfutter. Die Wände können auch hohl hergeftellt werden. Wagrechte Vorfprünge find möglichft zu vermeiden, fo dafs die architektonifche Ausbildung noch fchwieriger als bei den Cementbetonbauten ift.

mauern

keinen Anftand, diefe auch aus Annalith herzuftellen. Eine ausführliche Darftellung diefer Bauweife findet fich in unten angegebener Quelle 2 70). Nach derfelben find zum Bau von Wänden im Harz auch volle und hohle Quader aus Annalith gefertigt worden.

Zur Abdeckung von Sockeln und Einfriedigungsmauern werden gewöhnlich Sand- oder Backfteine verwendet; auch hält man es für zweckmäfsig, die Gipsbeton-durch Ifolierfchichten von den Grundmauern zu trennen; doch nimmt man

Von Einflufs auf die Fettigkeit und Wetterbeftändigkeit des Gipsmörtels fcheint auch der Hitzegrad beim Brennen des Gipfes zu fein. Der gewöhnlich zur Verwendung kommende Gips (Stuckgips) wird bei 120 bis 130 Grad gebrannt und verliert nur etwa ³/v feines Waffers; er erhärtet beim Anmachen mit Waffer fehr rafch, erlangt aber nur wenig Fettigkeit und Wetterbeftändigkeit. Anders ift es mit dem bei 400 bis 500 Grad, bezw. Rotglut gebrannten und vollftändig entwäfferten Gips; derfelbe nimmt Waffer nur fehr langfam (erft im Verlaufe von Wochen) und in geringerer Menge wieder auf; er wird aber fehr feft, dicht und wetterbeftändig²⁷¹).

269) Siehe: La maifon économique et hygiénique. Varchitecture 1888, S. 60.

2T0) Heusinger v. Waldegg, E. Der Gypsbrenner, Gypsgiefser und Gypsbaumeifter, fowie Tünch- und Stuckarbeiter. Leipzig 1867. S. 283 u. ff.

271) Siehe: Deutfche Bauz. 1889, S. 415, 461 — ferner: Feichtinger, G. Die chemifche Technologie der Mörtelmaterialien. Braunfchweig 1885. S. 371.

145-

Afphaltbeton.

146.

Vor

bemerkungen.

147.

Gattungen.

Beim Erhärten findet eine Ausdehnung nicht ftatt. Zu Konftruktionen, die der Witterung oder Abnutzung ausgefetzt find, follte daher nur diefer fog. Eftrich-, Boden- oder Mauergips, am Südharz auch »Gipskalk« genannte Gips verwendet werden.

Der Afphaltbeton wird bis jetzt nur zur Herftellung von Mafchinengriindungen benutzt. Die Ausführungsweife derfelben ift im vorhergehenden Bande (Art. 411,

S. 293 [2. Aufl. : Art. 421, S. 327]) diefes »Handbuches« befprochen worden.

6. Kapitel.

Wände aus Holz und Stein.

(Holzfachwerkbau.)

Im Hinblick auf den Bauftofif find von Wänden, die mit Hilfe von Holz errichtet werden, zwei Hauptgattungen zu unterfcheiden : folche, die nur aus Holz be-ftehen, und folche, die aus Holz und anderen feilen oder feft werdenden Stoffen zufammengefetzt werden. Die erfteren nennen wir Holzwänd'e, die letzteren, der üblichften Bezeichnungsweife folgend, Holzfachwerkwände. Bei den letzteren, wie bei der Mehrzahl der erfteren, werden Gerippe aus befchlagenem oder ge-fchnittenem Bauholz gebildet und die Zwifchenräume derfelben, die Fächer oder Gefache, in irgend einer geeigneten Weife ausgefüllt oder überdeckt, um eine ge-fchloffene Wand herzuftellen. Beide Gattungen von Wänden haben alfo in vielen Fällen einen wichtigen Bauteil, das Holzgerippe oder Holzgerüft, gemeinfam und könnten demnach, was auch meift der Fall ift, zufammenfaffend befprochen werden. Wir haben jedoch die in diefem Teile des »Handbuches der Architektur« durchgeführte Trennung der in Beziehung auf den Zweck in Gruppen vereinigten Konftruktionen nach den wichtigften Bauftoffen vorgezogen. Der gefchichtlichen Entwickelung entfprechend würden allerdings die ganz aus Holz gebildeten Wände den Fachwerkwänden im engeren Sinne voranzuftellen gewefen fein. Bei den letzteren tritt jedoch das erwähnte Holzgerippe am deutlichften und ausgebildetften auf, weshalb die vorangehende Befprechung derfelben zweckdienlich erfchien.

a) Holzgerippe.

Für die Anordnung der Fachwerkwände, welche oft auch mit den Namen »Fachwände, Riegelwände, Bundwände« bezeichnet werden, ergeben fich Verfchieden-heiten, je nachdem diefelben nur ein Gefchofs hoch find oder in mehreren Stockwerken aufeinander folgen, je nachdem fie einen Unterbau haben oder über dem Hohlen auszuführen find, und je nachdem ihr Holzwerk verhüllt wird oder fichtbar bleibt. Abgefehen von Rückfichten, die auf die Einwirkung von Witterung und Feuchtigkeit zu nehmen find, werden nach letzterer Richtung hin auch Unterfchiede zwifchen Umfaffungswänden und Scheidewänden zu machen fein. Während bei diefen das Holzgerippe faft immer verhüllt wird und daher auf die nötigen Teile einzufchränken ift, bleibt es bei jenen häufig äufserlich fichtbar und wird deshalb nur des Ausfehens wegen oft noch mit Beftandteilen ausgeftattet, die für die Ausführung nicht unbedingt nötig find.

Bei allen Gattungen von Fachwerkwänden kehren gewiffe Konftruktionsteile immer wieder und auch fehr häufig in derfelben allgemeinen Anordnung des Gerippes, fo dafs es fich empfiehlt, zunächft diefe zu befprechen.

Die Holzgerippe der Fach werkwände beftehen aus lotrechten und wagrechten I48-

Allgemeine

Hölzern, zu denen häufig noch fchräg gerichtete hinzutreten, um die Wände in ihrer Anordnung. Längenrichtung in fich unverfchieblich zu machen. Ein Umfallen der Wand wird gewöhnlich durch die quer zu ihr gehellten anderen Wände des Gebäudes verhindert.

Zwifchen diefen Bindern fteht einem Herausbiegen der Konftruktionsteile aus der Verbandebene die durch ihre Stärke bedingte Steifigkeit, fowie die Verankerung mit gegenüberliegenden Wänden durch die über ihnen lagernden Deckengebälke

Fig 142.

entgegen. Die Befefti-gung der Konftruktionsteile untereinander wird durch geeignete Holzverbindungen bewirkt.

A\ 4

f>4

³/l00 w. Gr.

Das Wandgerippe (Fig. 142) beginnt in der Regel mit der wagrechten Schwelle a\ auf diefer flehen die lotrechten Ständer (Säulen, Stiele, Pfoften ²⁷²) b, welche je nach ihrer befonderen Stellung verfchiedene Namen erhalten. Die an der Ecke der Wand flehenden heifsen Eckftänder (3^); diejenigen, welche zugleich einer an-ftofsenden Wand angehören, Bundftänder (b₂)\ die zur Seite einer Oeffnung Fenfter-ftänder (b₃), bezw. Thiirftänder (bj; die übrigen zwifchen den genannten verteilten Zwifchenftänder (brJ. Nach oben wird die Wand durch den wagrechten Rahmen (Rahmftück, Rähm, Pfette, Plattftück) c abgefchloffen.

Die von der Schwelle, dem Rahmen und den Ständern begrenzten rechteckigen Felder, die Fächer oder Gefache, werden durch die wagrechten Riegel d nach Bedarf in kleinere Abteilungen zerlegt, welche entweder eine Ausfüllung erhalten oder in geeigneter Form, Stellung und Gröfse als Oeffnungen verbleiben.

Im letzteren Falle heifsen die Riegel, wenn fie eine folche oben begrenzen, Thürriegel {d^), bezw. Fenfterriegel (</₂), und wenn fie ein Fenfter nach unten ab-fchliefsen, Bruftriegel (d₃). Die übrigen Riegel, die nur zur Teilung benutzt werden, nennt man Zwifchenriegel (dA). Diefelben können unter Umftänden wegfallen. Je nach der Zahl der übereinander folgenden Riegel fpricht man von einmal, zweimal, dreimal verriegelten Fachwänden. Die fchräg Behenden Hölzer e, mit welchen man unverfchiebliche Dreiecksfiguren im Gerippe herzuftellen fucht, heifsen Streben (Bügen,

Biegen, Strebebänder, Schubbänder, Sturmbänder, Windftreben). Diefelben werden mitunter durch in die Winkel von Ständer und Schwelle, bezw. Rahmen eingefetzte dreieckige Holzftücke vertreten. Befondere Bedeutung erhalten die Streben bei einer

272) Wir geben hier der Benennung »Ständer«, als den Begriff bezeichnend, und auch deshalb noch vor der fehr üblichen »Pfoften« den Vorzug, weil letztere auch für »Bohle« Verwendung findet.

Art der über dem Hohlen ausgeführten Wände, den abgefprengten Wänden. Abgefehen von diefen und anderen fich frei tragenden Wandkonftruktionen, die meift dem Inneren der Gebäude angehören, ift in Bezug auf die allgemeine Anordnung der notwendigen Konfiruktionsteile kein Unterfchied zwifchen Scheidewänden und eingefchoffigen Umfaffungswänden zu machen.

i) Unterbaute eingefchoffige Fachwerkwand.

1+9.

Schwelle.

Die unterbaute, d. h. auf ihre ganze Länge unterftiitzte, eingefchoffige Fachwerkwand kann einem Erdgefchofs oder einem Obergefchofs angehören. Ein kon-ftruktiver Unterfchied wird fich für Aufsenwände in der Hauptfache nur für die Schwelle ergeben, und zwar für diefe, da diefelbe in verfchiedene Beziehungen zu den Balkenlagen treten kann. Aehnlich verhält es fich mit den Scheidewänden aller Gefchoffe. Auch bei ihnen wird die Schwelle anders zu behandeln fein, je nachdem fie in der Richtung der Balkenlage oder quer zu diefer läuft. Liegt die Schwelle auf einer Sockelmauer, fo fpricht man wohl von einer Grundfchwelle, liegt fie über einer Balkenlage, von einer Saumfchwelle.

Die Schwelle trägt die Wand ; fie wird daher bei durchgängiger Untermauerung nur auf Druck fenkrecht zu den Fafern, bei Auflagerung auf Balken dagegen auf die Länge der Zwifchenräume derfelben, wenn diefe nicht ausgemauert find, auch auf Biegung in Anfpruch genommen. Da Durchbiegungen nicht erwünfcht fein können, fo macht, man im letzteren Falle die Schwelle entfprechend ftärker als im erfteren, wo man fich mitunter mit Halbhölzern begnügt, die mit der Kernfeite auf die Untermauerung gelegt werden.

Auf Durchbiegung wird die Schwelle auch bei ungleichmäfsigem Setzen der Grundmauern in Anfpruch genommen. Diefes wird um fo weniger fchädlich für die Wand fein, je beffer die Schwelle einer Durchbiegung Widerftand leihet, weshalb eine beträchtliche Stärke derfelben, wie wir fie auch bei älteren Fachwerkgebäuden faft immer angewendet finden, im allgemeinen gerechtfertigt ift.

Die Breite der Schwelle richtet fich gewöhnlich nach der Dicke der Ständer; doch würde eine gröfsere Breite die Standfähigkeit der Wand erhöhen. Eine Verbreiterung der Schwelle, bei Aufsenwänden nach innen, bei Scheidewänden nach beiden Seiten, ift mitunter notwendig, und zwar dann, wenn diefelbe parallel mit den Balken läuft und in gleicher Höhe mit diefen liegt.

Der Vorfprung von etwa 3 bis 4cm dient zur Auflagerung der Fufsbodendielen (Fig. 143). Ein Vorfprung der Schwelle nach aufsen ift fchädlich, weil durch den-felben der Waflerabflufs gehemmt und dadurch eine rafchere Zerftörung der Schwelle herbeigeführt wird.

Die Schwelle ift in diefer Beziehung unter allen Holzteilen der Wand am meiften gefährdet und deshalb bei ihr auch die gröfste Vorficht geboten. Man macht fie daher auch gern vom dauerhafteften Holz, am beften von Eichenholz, das fchon wegen feiner Fertigkeit den Vorzug verdient. Von den Nadelhölzern würde hauptfachlich Lärche empfehlenswert fein.

Befondere Vorficht erheifcht die Anordnung der Schwelle im Erdgefchofs. Um fie gegen das Spritzwafier zu fchützen, mufs fie auf eine genügend hohe Sockelmauer gelagert werden. Man gibt derfelben gern 50 bis 60cm Höhe.

Die Baupolizeiordnungen enthalten mitunter Beftimmungen über diefe Höhe. So beftimmt die allgemeine'Bauordnung für das Grofsherzogtum Helfen vom 30. April 1881 in Art. 43 : »An Wohngebäuden

Fig. 143-

1

iü

mit Fach werkwänden müffen, foweit die Ortsftatuten nicht abweichende Beftimmungen enthalten, Sockel von Haufteinen oder Mauerwerk in einer Höhe von mindeflens 50cm über dem höchften Punkte des an das Gebäude anfchliefsenden Terrains angebracht werden.«

Nach Wanderley ift für Böhmen baupolizeiliche Vorfchrift, die Untermauerung mindeflens 0,95m hoch zu machen; in Mähren genügt 0,5m-

Ueber die Anordnungen der Sockelmauer felbft in Bezug auf den Schutz der Schwelle gegen Feuchtigkeit, insbefondere gegen auffteigende Grundfeuchtigkeit, werden in Kap. 12 Mitteilungen gemacht werden.

Mitunter werden die Schwellen, um fie gegen Verwerfen, bezw. Verfchiebung zu fichern, mit der Sockeldeckplatte durch eiferne Dübel verbunden (Fig. 143); bisweilen werden he fogar mit dem Sockelmauerwerk verankert (Fig. 144). Diefe Verbindungen find jedoch gewöhnlich wegen der Belaftung der Schwelle durch die Ausmauerung nicht erforderlich.

Liegt die Schwelle quer über einer Balkenlage, wie dies der Fall ift, wenn der Fachwerkbau erft in einem oberen Stockwerke beginnt, oder bei Scheidewänden, welche die Balkenlagen kreuzen, fo wird diefelbe, um fie gegen Verfchieben zu fichern, mit den Balken verkämmt, wobei im erfteren

Falle die verfchiedenen End- und Eckkämme, im zweiten die Verkämmungen für fich überkreuzende Hölzer in Anwendung kommen. Wir haben es dann mit der aufgekämmten Schwelle oder Sau m-fchwelle zu thun, wie bei der mehrftöckigen Fachwerkwand.

Fig. 144.

fl|||

JJ!

¹,l25 w. Gr.

Fig. 145.

a.

b.

In Fig. 145 find einige der gebräuchlicheren Endkämme dargeftellt. Die Verkämmungen a (gerader

die Schwelle nicht fo viel wie c (fchwalben-

Endkamm) und b (fchräger Endkamm) verfchwächen zwar fchwanzförmiger Endkamm); der letztere fichert aber mehr gegen Verfchieben, da die bei a und b ge-

Fig. 146.

a.

b.

a.

Fig. 147.

b.

abfpringen. An demfelben Fehler leiden die in Fig. 146 dargeftellten Eckkämme,

bildeten Haken leicht

unter diefen am meiften der fchräge Eckkamm b, dem deshalb der fchwalbenfchwanzförmige Eckkamm a

vorgezogen wird. Fig. 147 zeigt den geraden Mittelkamm a und den Kreuzkamm b, von denen namentlich der erftere für Scheidewände in Anwendung kommt. (Vergl. über diefe Verbindungen auch den vorhergehenden Band [2. Aufl. : Art. 145, S. 107] diefes »Handbuches«.)

Die Kämme können nur ungenügend durch flache Ueberfchneidungen und Be-feftigung durch eiferne Nägel erfetzt werden; doch fcheint es, als habe man bei alten Holzbauten an Stelle derfelben mit gutem Erfolge vielfach von der Dollenverbindung Gebrauch gemacht, die viel einfacher ift, weil die Hölzer nur glatt aufeinander gelegt werden, bei welcher daher auch keine Verfchwächung durch Ein-fchnitte fleh ergibt.

Liegen die Schwellen zweier zufammenftofsender Wände eines Stockwerkes in verfchiedener Höhe, fo werden fie durch Verkämmung verbunden ; liegen fie in gleicher Höhe, fo kommen die Ueberblattungen in Anwendung.

Im erfteren Falle benutzt man eine der in Fig. 145 u. 146 dargeftellten Verkämmungen, im zweiten Falle lehr häufig das in Fig. 148 dargeftellte hakenförmige Eckblatt oder wohl auch das Eckblatt mit fchrägem Schnitt (fiehe Fig. 299, S. 103 [2. Auf!.: Fig. 303, S. 107] im vorhergehenden Bande diefes »Handbuches«). Es kommt wohl auch vor, dafs man die Enden der Schwellen über die Ecke hinausgehen läfst (Fig. 149). Die Fefligkeit der Eckverbindung wird zwar dadurch erhöht und auch die Standfähigkeit des Bauwerkes vergröfsert^ dadurch werden aber auch die Umftändlich-keiten vermehrt, indem man die Sockelmauer mit Pfeilervorlagen verfehen und die vorfpringenden Schwellenftücke durch Schutzbretter abdecken mufs.

Für die Verbindung der Schwelle einer Aufsenwand mit der in derfelben Höhe liegenden einer Scheidewand benutzt man eine der im vorhergehenden Bande (Fig. 296,

S. 103 [2. Auf!.: Fig. 300, S. 106]) diefes »Handbuches« dargeftellten Verblattungen, oder noch beffer die an gleicher Stelle in Fig. 297 (2. Auf!.: Fig. 301) gegebene verfteckte Verblattung, welche den Vorteil hat, dafs das für Feuchtigkeitsaufnahme befonders empfängliche Hirnholz der Einwirkung der Witterung entzogen wird. Aus demfelben

Grunde kann man auch das, allerdings nur mühfam herzu-    :    ^    ^

Bellende, verfteckte Eckblatt anwenden ²⁷³).

Bei Fach werkbauten der Schweiz findet man, wie bei den anderen Gattungen des Plolzbaues dafelbft, die Verbindungen der Schwellen untereinander oft mit langen durch-gelteckten Zapfen und vorgefchlagenen Holznägeln bewirkt (Fig. 150 ²⁷⁴). An den Ecken fpringt hierbei die eine Schwelle vor, um den Zapfen des Eckpfoftens nicht verkürzen zu müffen. Diefer Vorfprung wird mitunter auch profiliert, wie Fig. 151 ²⁷⁴) zeigt, -wobei der ftarke Eckpfoften je zur Hälfte auf beiden Schwellen fitzt und mit ihnen verzapft ift.

Für den Längenverband ift es entfehie-den zweckmäfsig, dafs die Schwelle auf die ganze Länge der Wand aus einem Stücke be-fteht. Bei langen Wänden ift dies nicht durchführbar , und deshalb

Fig. 149.

|g

sa

HS

"Wa

Fig. 148.

Fig. 150.

^1. '    . ■

:    || H l «5^4

- Um

____

'KT

Fig. 151 ²⁷⁴).

TŁ

²⁷³) Abbildung in: Rom-

bkrg, J. A. Die Zimmerwerksbau-kunft. Glogau. 3. Aufl. Taf. 4, Fig. 52.

An der betreffenden Stelle foll die Schwelleunter-

mufs ein Stofs ftattfinden. ftützt fein. Gewöhnlich verlegt man den Stofs unter einen Ständer; kommen jedoch bei diefen gewöhnliche Zapfen zur Anwendung, fo wird durch einen folchen die Stofsverbindung fehr gefchwächt, weshalb es fich mehr empfiehlt, diefelbe unter einem Gefach anzuordnen, womöglich aber nicht in der Nähe einer Oeffnung⁴ oder unter einer folchen.

Ueber diefe Stofsverbindungen ift im vorhergehenden Bande (Art. 127 u. 128, S. 97 [2. Auf!.: S. 101]) diefes »Handbuches« das Erforderliche zu finden. Häufig verwendet man das fchräge Hakenblatt. Nürnberg²⁷⁵) empfiehlt die in Fig. 152 u. 153 dargeftellten Verbindungen für ftarke, und das gerade Blatt mit

Fig. 152.

Fig- 153-

aufrecht geftellten Blättern ²⁷⁶) für fchwache Hölzer, damit etwa eingedrungene Feuchtigkeit fich leicht wieder entfernen kann, was bei liegenden Blättern nicht möglich ift. Die letztere Anordnung leihet aber bei ungleichmafsigem Setzen des Grundmauerwerkes ficher mehr Widerftand. Um die Stofsverbindung

äufseren Einflüffen zu entziehen, kommt wohl auch das verdeckte Hakenblatt zur Anwendung (Fig. 154).

Bei Sockelmauern, die aus grofsen Haufteinen her-geftellt oder mit folchen abgedeckt find, könnte man die Schwellen ganz entbehren, wenn die Ständer, der Verhütung feitlichen Verfchiebens halber, mit Zapfen in die Steine eingreifen. Diefe letzteren find aber noch fchwerer gegen die Einwirkung der Feuchtigkeit zu fchiitzen, als die Schwellen; aufserdem find letztere für das Abbinden und Aufftellen der Wände zu bequem, um fie leicht entbehren zu können. Sie werden daher nur ausnahmsweife weggelaffen.

Bei älteren Fachwerkgebäuden Heffens (aus dem XV. u. XVI. Jahrhundert) findet man oft die Haupt-ftänder auf das Sockelmauerwerk aufgefetzt und in diefe dann Schwellenttücke, welche Zwifchenftänder tragen, eingezapft ²⁷⁷).

Unterbrechungen der Schwelle können durch Thüröffnungen veranlafst werden, die Schwelle höher als der Fufsboden der betreffenden Räume liegt. Es ift dann zweckmäfsig, die aufgehobene Fängenverbindung durch untergelegte eiferne

Schienen wieder herzuftellen oder wenig-ftens die Thtirftänder bis auf den Sockel herab zu führen und die Schwellenftücke

Fig. 154.

ATT

wenn

Fig. U5-

Al

311

ife

mit denfelben durch verbohrte Zapfen

Ji.'

mit Verfatzung zu verbinden (Fig. 15 5). Bei Thoröfifnungen, die unter die Wand-fchwelle herabgehen, kann die eben erwähnte Verbindung mitunter durch Fufs-bügen verftärkt werden (Fig. 156 2 78). wenn die Wandfchwelle zur Bil-

1/50 w. Gr.

Vorteilhafter für den Fängenverband ift es, düng der Thüröffnung nicht ganz, fondern nur etwa bis zur Hälfte ausgefchnitien

275)    a. a. O., S. 46, fowie Taf. 4. Dg. 31 u. 33.

276)    Ebendaf., Taf. 3, Fig. 9.

277)    siehe: Bickell, L. Heffifche Holzbauten. Marburg 1887. S. 5.

278)    Nach: Breymann, G. A. Allgemeine Bau-Konftruktions-Lehre etc.

Teil 2.    5. Auf!. Leipzig 18S5. S. 45.

zu werden braucht (Fig.

Fig. 156 ²⁷⁸).

II

iS ’S

mèm.

’/öO w. Gr.

Fig. 157-

Fig. 158.

I' 1

y50 w- Gr.

157). Bei Scheidewänden, die quer zur Balkenlage laufen, liegt die Wandfchwelle immer über dem Fufsboden und mufs für die Thüröffnun-gen ausgefchnitten werden. Man kann es aber auch hierbei erreichen, die Schwelle in einem Teile der Höhe durchlaufen zu laffen, wenn man fowohl Balken als Schwelle um eine Kammhöhe ausfchneidet und fie fo ineinandergreifen läfst (Fig. 158).

Läfst fich eine Schwelle nicht anbringen, fo find an deren Stelle Wechfel zwifchen den Balken anzuordnen.

Am bequemften ift es, die Schwellen der Aufsenwände von Erdgefchoffen auf eine Mauergleiche mit den Balken oder Lagerhölzern zu verlegen, oder wenigftens ihre Oberkante in eine Ebene mit der der Balkenlage zu bringen. Dies gilt auch für Wände, die in der Richtung der Balkenlage laufen; denn wenn auch dann der Fufsboden nicht hohl gelegt werden follte, fo wird die Schwelle zwar verfallt, kommt aber dadurch in keine mifslichere Lage als die Lagerhölzer, die allerdings leichter erneuert werden können als jene.

ISO.

Ständer.

Die Ständer haben die Laft der auf der Wand lagernden Bauteile (Balkenlage, obere Gefchoffe, Dach) auf die Schwelle zu übertragen. Man kann dabei nicht auf eine Unterftützung durch die Ausmauerung der Gefache rechnen, weil fich die-felbe infolge des Schwindens des Fugenmörtels und des Riegel-, bezw. Schwellenholzes vom Rahmholz trennt. Die Ständer werden daher entfprechend diefer Laft auf Druck, bezw. auf Zerknicken in ihrer Längenrichtung in Anfpruch genommen. Man wird demnach die Querfchnittsmafse derfelben mit Rückficht fowohl auf die lotrecht wirkende Beladung, als auch auf die Höhe der Wand und etwaige Seitendrücke bemeffen miiffen. Letztere kommen bei Wohngebäuden gewöhnlich nicht vor, wohl aber bei Scheunen und Speichern. Bei folchen Nützlichkeitsbauten ift es in der Regel gleichgültig, ob die innere Wandfläche eine ununterbrochene Ebene ift, oder ob die Konftruktionsteile dafelbft Vorfprünge bilden, fo dafs man hierbei für die Dickenbemeffung freie Hand hat, was bei Wohnhäufern, bei denen man gewöhnlich glatte innere Wandflächen verlangt, nicht der Fall ift. Man ift bei diefen daher in Beziehung auf das Dickenmafs der Ständer von der Stärke der Fachausmauerung, bezw. davon abhängig, ob die Hölzer nach aufsen vorfpringen dürfen. Letzteres kann für die wagrecht liegenden nicht als vorteilhaft bezeichnet werden, weil dadurch Sammelplätze für Feuchtigkeit gebildet werden. Dies ift allerdings bei den lotrecht flehenden Ständern nicht der Fall; man macht jedoch in der Regel, oft mit der unberechtigten Ausnahme der Schwelle, alle Hölzer der Wand bündig, fo dafs alfo die Dickenbemeffung der Ständer und damit der übrigen Holzteile gewiffen

Befchränkungen unterliegt, die fpäter noch ausführlich zu befprechen fein werden. Bei den Scheidewänden ift die Ständerdicke ganz von der Ausmauerungsftärke abhängig. Es kommt daher vor, fowohl bei Aufsen- als Scheidewänden, dafs ftark belaftete Ständer, um ihnen die genügende Querfchnittsfläche geben zu können, in der Richtung der Wand breiter gemacht werden, als nach der Richtung der Wanddicke, obgleich ein etwaiges Ausbiegen gerade in diefer letzteren durch gröfsere Stärke verhütet werden müfste, während fie nach den Seiten ein Hindernis in der Ausmauerung, bezw. Verriegelung findet. Dies gilt jedoch nicht für Ständer, an welche nur an einer Seite in der ganzen Höhe Mauerwerk anftöfst, wie bei den Fenfter- und Thürftändern, fowie für die Eckftänder, bei welchen eine Beanfpruchung auf Ausbiegen in zwei aufeinander fenkrechten Richtungen möglich ift. Da diefe aber mitunter mehr als die übrigen Ständer beladet werden, fo macht man fie gern därker als jene. Dies kann ohne dörende Vorfpriinge gefchehen, wenn man die innere Ecke ausfalzt (Fig. 159). Aehnlich verfährt man wohl auch bei den Bund-

Fig- 159-

Fig. 160.

Fig. 161'.

Il .

x/-25 w- Gr.

§1

Hü ń

Fig. 162.

Fig. 163.

Fig. 164.

lij

wm.

w. Gr.

die Riegelzapfenlöcher Solche Ausfalzungen

dändern (Fig. 160 u. 161), die nach 3 bezw. 4 Seiten durch verfchwächt werden und daher der Verdärkung bedürfen, find aber eine befchwerliche Arbeit, weshalb man fich gewöhnlich mit einer Ver

därkung nach einer Richtung (Fig. 162 u. 163) oder mit einer Abfafung (Fig. 164)

begnügt.

Werden die Wände durch Seitenfchübe beanfprucht, oder find die Gefchofs-

höhen bedeutend, oder dehen die Wände auf lange Strecken frei, fo wendet man an Stelle fehr darker Hölzer wohl auch doppelte, an den Ecken verdreifachte oder

Fig. 165.

Fig. 166.

1/50 w. Gr.

vervierfachte Ständer an, ähnlich wie bei den noch zu befprechenden, mehrgefchoffi-gen Fachwerkwänden. Diefe Verdoppelung braucht z. B. durch Unterzüge von Balkenlagen, beladeten einzelnen Ständern.

man

auch bei befonders dark,

Mehrere dicht nebeneinander ftehende Ständer werden auch bei einfpringenden Gebäudewinkeln notwendig, entweder des äufseren Anfehens wegen, oder um eine wagrechte Bretterverfchalung beteiligen zu können (Fig. 165).

Bleibt das Holzwerk einer Fachwerkwand äufserlich fichtbar, fo ift für eine ftrengere architektonifche Durchbildung im Allgemeinen eine regelmäfsige Verteilung der Ständer wünfchenswert. Um diefe nicht zu ftören, fieht man, ohne wefentliche Schädigung des konftruktiven Zufammenhanges, wohl von der Anordnung von Bund-ftändern ab und erfetzt fie durch die fog. Kleb- oder Klappftänder (Fig. 166), durch welche die Scheidewände ihren äufseren Abfchlufs erhalten. Wünfchenswert ift dabei die Verbindung der Schwellen und Rahmen beider zufammenftofsender Wände durch eiferne Hilfsftücke, wenn diefe Hölzer in der Scheidewand nicht durch Balken der Balkenlagen erfetzt find.

Fig. 167.

V— Ar4-4. r~~-~Sir-- Ar -=^__rr_r :

—- — - ————. -

n.—---—■—

fi

.■

iS

Wimm

jh

USiäiö

75311

;\

SlTuüH

jT

-i

il

r.L

f jij

’!

ip M il

II

S II

ij

mmm

ÉjgJ

«Épis

M:

-r-

tóg

The old Guildhall, Lavenham, Suffolk ²⁷⁹).

Ift die eben erwähnte Rückficht nicht zu nehmen, fo werden bei der Kon-ftruktion einer Fachwerkwand zunächft den Eck-, Bund-, Thür- und Fenfterftändern ihre aus dem Grundrifs des Gebäudes fich ergebenden Stellen angewiefen und dann zwifchen diefen nach Bedarf in möglichft gleichen Abftänden die Zwifchenftänder ausgeteilt. Diefer Abftand wird im Mittel zu 1 m angenommen, ift jedoch abhängig zu machen von der Gröfse der auszumauernden Wandgefache, die zwifchen 1,5 bis 2,5 qm für x/2 Stein ftarke Ausmauerung, viel geringer aber bei Stein Stärke und Stakwerk anzunehmen ift, fo dafs oft kleinere Abftände fich ergeben, namentlich wenn keine Verriegelung in Anwendung gebracht wird.

Eine viel über lm hinausgehende Entfernung der Ständer empfiehlt fich bei nur ^2 Stein ftarker Ausmauerung wegen der Wirkung der Sturmwinde auf Umwerfen der Fachausfüllung nicht. Bei der Ausmauerung der Fache mit Backfteinen

ift eine Rückfichtnahme auf die Mafse derfelben zwar recht wünfchenswert, aber oft nicht zu erzielen.

Die gewöhnlich fehr wenig oder gar nicht verriegelten englifchen nnd franzöfifchen Holzfachwerkgebäude zeigen häufig eine fehr enge Ständerftellung (Fig. 167 ²⁷⁹). Dies gilt auch für die älteren nord-deutfchen Bauten, bei denen übrigens gewöhnlich alle Ständerzwifchenräume zu Fenfleröffnungen ausgenutzt find.

Diejenigen Felder zwifchen den Ständern, die von Streben durchkreuzt werden, miiffen mit Rückficht auf diefe breiter gemacht werden.

Fig. 168 ²⁸°).

mMMM)

Fig. 169.

Die Ständer werden mit Schwelle und Rahmen durch einfache gerade Zapfen verbunden. Da ein Löfen der Verbindung mit der Schwelle durch Herausheben der Ständer nicht zu befürchten ift, fo braucht der Zapfen dafelbft nicht verbohrt zu werden und braucht, da nur ein feitliches Verrücken zu verhindern ift, deshalb auch nur auf ein Drittel der Höhe der

Die Zapfenlöcher der

erfteren einzugreifen.

Schwelle halten eingedrungene Feuchtigkeit zurück und werden fo Urfache der rafchen Fäulnis derfelben und der

Zapfen. Zweckmäfsiger wird deshalb an Stelle des gewöhnlichen Zapfens der in Fig. 168 2S0) abgebildete mit Entwäfferungskanal am tiefften Punkte des Zapfenloches oder der Kreuzzapfen (Fig. 169) in Anwendung gebracht.

Für die Ecken benutzt man den geächfelten Zapfen (vergl. den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«

S. 102, Fig. 286 [2. Aufl. : S. 105, Fig. 290]).

151-

Rahmen.

Fig. 170.

Von den Ständern wird der Rahmen getragen. Liegen die Deckenbalken lotrecht über den Ständern, fo braucht der Rahmen nur geringe Höhe zu erhalten, weil er nur wenig belaftet wird; im anderen Falle mufs er aber die genügende Tragfähigkeit befitzen, weil, wie fchon oben bemerkt wurde, auf die Unterftützung durch die Fachausmauerung nicht ficher zu rechnen ift.

Da es bei den älteren norddeutfchen Fach werkbauten ftreng durchgeführter Grundfatz war, Ständer und Balken lotrecht übereinander folgen zu laffen, fo konnte der Rahmen ganz weggelaffen oder fehr fchwach gehalten werden.

Die Breite des Rahmens richtet fich in der Regel nach der der Ständer.

y\A

v\

Liegen die Rahmen zweier eine Ecke bildender Wände in gleicher Höhe, fo wird, wenn das Rahmholz ftark ift, von den gleichen Verbindungen Gebrauch gemacht, wie bei den Schwellen. Ift dagegen das Rahmholz fchwach, fo mufs man den Zufammen-ftofs auf Gehrung anwenden und diefen durch ein Eifenband ver-ftärken. Der Ständer erhält dann einen Winkelzapfen (Fig. 170). Die Rahmhölzer von Scheidewänden werden an das Rahmholz der Aufsenwand

angeblattet.

Liegen die Rahmen zufammenftofsender Wände über einander, fo werden die bei der Schwelle befprochenen Verkämmungen benutzt. Auch die Deckenbalken

werden auf die Rahmen aufgekämmt.

279)    Fakf.-Repr. nach: Btiilder, Bd. 54, S. 304.

280)    Nach: Schmidt, O. Die Arbeiten des Zimmermanns. Jena 1887. S. 23.

Wie die Schwellen, fo füllen auch die Rahmen auf die Länge der Wand möglichft aus einem Stücke beftehen. Sind fie aus mehreren Stücken zufammen-zufetzen, fo foll der Stofs über einem Ständer erfolgen. Man wählt dann oft den durch Eifenklammern oder Schienen zu verhärkenden geraden Stofs (Fig. 171), über dem womöglich auch ein Balken auf-lagern foll. Mufs der Stofs über einem Gefach hattfinden, fo benutzt man das fchräge Hakenblatt, das aber durch einen Balken nicht belahet werden darf. Auch beim Stofs über Ständern verwendet man oft das fchräge Hakenblatt, fowie das fchräge Blatt.

Fig. 171.

-7

s.

1|₂5 w. Gr.

Stöfse von Schwellen und Rahmen follen nicht lotrecht übereinander liegen.

152.

Strebe.

Bei frei flehenden Gebäuden können Verfchiebungen in der Längsrichtung der Wände und dadurch Verwandelung der rechtwinkeligen Form der Gefache in eine fchiefwinkelige, namentlich durch Sturmwinde, herbeigeführt werden. Diefen fucht man durch Anordnung von Streben zu begegnen, die wegen der angegebenen Ur-fache oft auch Sturmbänder genannt werden.

Da der Wind von beiden Seiten her in der Längsrichtung der Wand wirken kann, fo hat man immer zwei entgegengefetzt geneigte Lagen von Streben anzuordnen, damit ftets eine Lage derfelben vorhanden ift, welche auf Druck beanfprucht wird; denn die fpäter noch zu befprechenden Verbindungen find für Zugbeanfpruchungen meift nicht feft genug.

Ihre Wirkfamkeit entwickeln die Streben ganz befonders bis zur erfolgten Ausmauerung der Gefache, wie fie auch das Aufheben der Holzkonftruktion erleichtern. Eine gute Fachausmauerung kann fie zum Teile erfetzen. Es würde jedoch nicht zweckmäfsig fein, fie vor Ausführung derfelben wieder zu entfernen, da diefe durch das Eintrocknen des Holzes locker wird und dadurch die Möglichkeit kleiner Verfchiebungen verbleibt, anderenteils aber Form Veränderungen auch durch ungleich-mäfsige Senkungen der Grundmauern eintreten können, welchen das Mauerwerk allein geringen Widerftand leihet. Sie füllten deshalb auch bei den Scheidewänden immer in Anwendung gebracht werden, die dadurch erh die Wirkung von Bindern für die Aufsenwände erhalten.

Wenn nun auch durch die Fachausmauerung die Streben nicht entbehrlich werden, fo erhalten doch die letzteren durch die erhere eine Verhärkung ihrer Widerhandsfähigkeit gegen Zerknicken, wenighens in der Richtung der Wand, was bei der Bemeffung der Holzhärken beriickfichtigt werden kann. Allerdings wird durch die fchräg anheigenden Streben das Ausmauern erfchwert, weshalb man die Zahl derfelben möglichh einfchränkt und womöglich mit einer an jedem Ende der Wand auszukommen fucht. Bei langen Wänden bedarf man jedoch einer gröfseren Zahl ; namentlich find folche in der Nähe der Stofsverbindungen von Schwellen und Rahmen anzuordnen, und zwar gegen den Stofs geneigt, fo dafs die verbundenen Hölzer gegeneinander gefchoben werden. Auch die an den Enden der Wand aufgehellten Streben follen lieh in der Verlängerung ihrer Richtung fchneiden.

Am ficherhen würde man die erwähnten Form Veränderungen der Gefache durch Einführung wirklicher Dreiecksverbände, alfo Verbindung der Strebe mit Schwelle und Ständer, vermeiden (Fig. 172). Dem hellen fich aber Schwierigkeiten bei der nach aufsen geneigten Lage der Strebe, welche man als die gegen den Angriff der Sturmwinde geeignetfte hält, entgegen. Wird die Strebe wirklich in Anfpruch genommen, fo wird bei diefer Lage derfelben der Eckftänder, der von der Aufsenfeite her keine Unterflützung findet, in feiner Stellung gefährdet, insbefondere auch der durch das Aechfeln gefchwächte Zapfen, durch den er mit den die Ecke bildenden Rahmhölzern verbunden ift, der Gefahr des Abbrechens ausgefetzt. Man fieht daher in der Regel von

der Anwendung des eigentlichen Dreiecksverbandes ab und verbindet die Strebe mit Schwelle und Rahmen (Fig. 173), wobei der Eckftänder nicht auf Durchbiegung beanfprucht und die Zapfenverbindung nicht gefährdet

wird.

Fig. 172.

Fig' 173-

Fig. 174.

boo w. Gr.

Fig. 175-

Fig. 176.

Fig. 177.

:l 100 W. Gr.

Den Dreiecksverband würde man bei der in Fig. 174 dargeftellten Neigung der Strebe in der Richtung der Wand mit Vorteil in Anwendung bringen können, ebenfo bei Verwendung von Streben innerhalb der Ausdehnung der Wand (Fig. 175), wobei zwei entgegengefetzt gerichtete Streben in einen und denfelben Ständer ein-greifen. Gewöhnlich gibt man aber doch der Anordnung nach Fig. 173 den Vorzug, auch inmitten der Wand (Fig. 176), im letzteren Falle wegen des oben erwähnten Vorteiles für etwaige Stofsverbindungefi von Schwelle und Rahmen. Diefe Strebenftellung hat den weiteren Vorteil, der allerdings nur bei fichtbar bleibendem Holzwerk in Betracht kommt, dafs die Wandfelder in gleich grofse und gleich geformte Teile zerlegt werden. Beträchtlicher ift jedoch der Gewinn an den Endfeldern, indem die Streben den Eckftändern einen Teil ihrer lotrechten Belaftung abnehmen, in erheblichem Mafse allerdings auch nur, wenn diefelben fteil geftellt find. Diefe fteile Stellung der Streben, 60 Grad gegen die Wagrechte und noch fteiler, bevorzugt man überhaupt, obgleich die flachere Lage für den eigentlichen Zweck derfelben die wirkfamere fein würde, weil die letztere fehr breite Wandfelder verurfacht und man die für diefe erforderlichen Zwifchenftander mit ihren die Streben verfchwächenden Ueberfchneidungen (Fig. 177) mit Recht beanftandet. Deshalb wird auch feiten von der mittleren Lage unter 45 Grad, dem fog. Ruheband, Gebrauch gemacht. Die Streben werden an beiden Seiten bündig mit den Ständern gehalten, erhalten daher die Stärke diefer; dagegen macht man fie oft nicht ganz fo breit wie diefe. Bei fichtbar bleibenden Holzteilen ift dies von Vorteil für das Ausfehen, da die fchräg auffteigenden Hölzer einen breiteren Eindruck machen als die lotrechten und wagrechten.

Fig. 179.

Fig. 178.

rvG

Lyv-\|

Uv

Fig. 180.

Die Verbindung der Streben mit Schwellen, Rahmen, bezw. Ständern wird entweder durch den fchrägen Zapfen (Fig. 178) oder beffer durch den fchrägen Zapfen mit Verfatzung (Fig. 179) bewirkt. F'ür die Schwelle empfiehlt fich dabei das Anbringen eines Bohrloches von etwa 1 cm Weite, damit das an der Strebe herablaufende, in das Zapfenloch eindringende Waffer fich verziehen kann.

Diefes Bohrloch wird zweckmäfsigerweife fchräg nach aufsen geführt. Die Zapfenlöcher der Streben mtiffen mindeftens 8 bis 10 cm von denen der Ständer entfernt bleiben, damit ein Abfpalten des Zwi-fchenholzes verhütet wird. Auch hiergegen ift eine Verfatzung förderlich. Mit Rahmen, bezw. Ständern werden die Zapfen gewöhnlich verbohrt.

V25 w- Gr.

Eine Zugkräften beffer Widerftand leihende Verbindung würde die Anblattung ergeben (Fig. 180 u. 181 ), wie fie bei Verbindung der wagrechten Hölzer mit den Ständern öfters Anwendung fand und wie fie in der Schweiz, Tirol und im bayerifchen Oberland ganz befonders beliebt war und noch ift und da auch recht zierliche Ausbildung gefunden hat. Die Streben werden dadurch zu Strebebändern.

Fig. 181.

Fig. 182 zeigt den Giebel eines Hautes in Sindelfingen ²⁸¹), an welchem diefe Verbindung für alle Ständer durchgeführt ift.

Die Anwendung von entgegengefetzt gerichteten Strebebändern für jeden Eckftänder befeitigt die oben befprochenen Bedenken gegen die Verbindung von Streben mit folchen ; denn wenn das eine Band einen Druck auf den Ständer ausübt, wird das andere gezogen, fo dafs diefe entgegengefetzten Einwirkungen ein feit-liches Ausbiegen verhindern. Welchen Wert man übrigens hierbei auf eine fichere Verbindung der Eckftänder mit den Schwellen legte, zeigt die Verdoppelung der Strebebänder an der Ecke, welche bei den Zwifchenftändern nicht ftatthat.

Bei den älteren deutfchen Holzfachwerkbauten hat man fich übrigens nicht gefcheut, von den Schwellen ausgehende Streben nur durch Zapfen mit den Eckftändern zu verbinden, was man bei den

2S1) Fakf-Repr. nach: Die Kunft- und Alterthums-Denkmale im Königreich Württemberg. Stuttgart 1889. Lief. 3.

tvg

■y’A

ms

v1

Mi

• \g:

TM

4/

sotbI

Fig. 182.

- ‘Z.' ~ L - - ~ " -at - «*y. J¹

g'

a.

iÄ«

fehr kräftigen Abmeffungen, welche diefe erhielten (Fig. 183 ²⁸²), auch recht wohl thun konnte. Bei den füd- und weftdeutfehen Bauten traten fehr häufig kurze, verzierte Winkelbänder zwifchen Rahmen und Ständer hinzu.

^rr*

.. I

» Jf \ fB

i: li V

:■

äBEEÄEÄcLsas

!»

■ ■

[r-

Üfc«

7SL

y »» m

r.-- :    : -

-- —

i::

ÏÆ

[£:]$!

'il

. r--""-! i

fl

ii

Ïïï.\—- rffTf,: ~    z

'.A-¹;- >r 7j-î •—■■

fSssSfe. ta! s,

Haus in Sindelfingen 2SI).

Fig. 183 ²⁸²).

fà

jfiMfl

£ MM. /4x B

1er

Der norddeutfehe Holzbau der älteren, tlrengen Periode verwendete an Stelle der fparfamer als in Siid-deutfchland benutzten eigentlichen Streben gleichmäfsig auf alle Fächer verteilte Fufsbügen (Fig. 184 ²⁸³) oder an deren Stelle dreieckige Holzftücke; über letzteren und über dem Ständer breitete fich gewöhnlich ohne Rückficht auf die Fuge ein Schnitzornament aus (Fig. 185 ²⁸⁴). Von der Mitte des XVI. Jahrhunderts an werden die Bügen in Nordweftdeutfchland häufig durch gefchnitzte, rechteckige Holzplatten (Fig. 185) erfetzt, welche den Raum unter den Fenftern einnehmen, und da letztere gewöhnlich zwifchen allen Ständern vorhanden find und bis zum Gebälk hinaufreichen, wird dadurch der Fachwerkbau zu einem reinen Holzbau übergeführt.

Die bisher befprochenen Strebenanordnungen hatten in der Riickficht auf die Fertigkeit und Dauerhaftigkeit der Wandkonftruktion ihre Begründung. Sehr oft finden fich aber Streben, Ständer oder Bügen in vermehrter Zahl mit der Abficht auf reichere und zierlichere Erfcheinung der Wände in Anwendung gebracht.

' ’i

WM

\¥

- /

ÎS&

F' ;

pi

F- £

Zu folchen Anordnungen gehören auch die fog. Andreaskreuze, d. h. zu einer ‘lotrechten Axe fymmetrifch fich überkreuzende Streben (Fig. 186). Sie können durch Ueber-blattung mit Verfatzung miteinander verbunden werden (Fig. 187), ähnlich wie dies

282)    Nach: Lachner, C. Gefchichte der Holzbaukunft in Deutfchland. Leipzig 1887. Bd. II. S. 69.

283)    Fakf.-Repr. nach: Cuno & Schäfer, C. Holzarchitektur vom 14. bis 18.Jahrhundert. Berlin 1883 ff.

284)    Desgl. nach: Allg. Bauz. 1886, Taf. 50.

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

IO

II.

|l i

Fig. 184.

lii

IIPpI

If

üiDmm

F"

ifr

IJ

il

1 J, -1- J|-JP--______- liijJiikkil 1IM1Ł M liiliill Ifl 1111J lajJiL

'i

HH

X-

WĄ

K?

_ ti

fejf

a '

ÛÜM

kd

:'xf

J;

Isp j§

■s

Wi

mn

: - xi «ïM

sm

fà

":;X

iôsg

ËÉÉliâÈi

' •;

FF

pX

V*

Fi

ai

li

il*

i#

II

■>*

ssse

wem*.

X:

lr

j»

II

’i

i'"

Sx

è\

ml

JE

II

(fi

y - ' 'Fix-/ 7>,iy ■xi! I i

lllil

Tj

Haus »Herrlichkeit« in Hamburg ²⁸³).

l!li

IL

ij

|h

7f

Fig. 185.

T~~

' VS-L

L-I-.vr:ÿ- -i

==

MH

; -j

wft

l'Ilill i tfc:\

Wk PS

i 1

il *11

|»^|

«SSSSSSSSgSSSSSï

| SsÉjS

:V'

S p

iis

•55

1111

ST

-f

śiś.-'    ~ ::

lBp%P§

...•s'

r

rn

TI

___:

:ï

11

S t Tn |

* i; I

II

|l|

ii iijii,'.¹

riïisiw r

!..

¹ łC.

SjB=a;..j.Ba.-cgS

sgi

ii I

jV;

■ mmm

il SI

m !

,ù

/■

wi

PH!

^■1

iihpsppII

.- [If - ■

MSB

flk

pli

Ri nifJBPn

si |i1f il i

if ’J ||;j «ü|

a/.

i.

'/Æ

il

i m®®«

ÉI4

|p

n™

-,

|lj

—Ski (iHHLgJ

>    -«S

■

il ilfl

il

il

Sxiy I, ii I* :

Mil

ü

ii ii

as

V "'fff1 t.Mk ~ws£ïx%mm\

SÜ

Einzelheiten aus Ofterwieck am Harz ²⁸⁴).

153-

Riegel.

Fig. 186.

auch bei Streben und fie überfchneidenden Ständern ge-fchieht (Fig. 188). Da hierdurch aber häufig die Streben im Verhältnis zu ihrer Beanfpruchung zu ftark gefchwächt werden, fo verfährt man gewöhnlich derart, dafs man die Hauptftrebe durchlaufen läfst und die zur Zierde dienende in zwei Stücke teilt, die mit kurzen Zapfen oder ftarken Nägeln an erfterer befeftigt werden. Nur auf Zug bean-fpruchte Bänder behalten auch bei Anwendung von Ueber-blattungen in der Regel genügende Widerftandskraft.

Können für die Anwendung von Andreaskreuzen noch Konftruktionsgriinde vorgebracht werden und ift auch die Anordnung von Streben an Stellen, an denen fie zwecklich nicht notwendig wären, an denen fie aber der gleichmäfsigen Verteilung des Holz Werkes wegen an Aufsen-wänden wünfchenswert find, nicht von der Hand zu weifen, fo werden doch fehr oft fchräg verlaufende Hölzer nur aus der Luft am Zieren den unentbehrlichen hinzugefügt.

Diefe Verzierungsweife beginnt in Süd- und Weftdeutfchland, für welche Gegenden fie befonders bezeichnend ift, fchon in fpät-gotifcher Zeit; fie erreicht ihren Höhepunkt in der Renaiffance-periode, und zwar zu Anfang des XVII. Jahrhunderts. Ihre Grundformen find gekrümmte, gefchweifte, oft mit nafenförmigen Anfätzen verfehene Holzftücke, welche häufig in den zierlichften Muttern entweder ganze Wandflächen überdecken oder auf einzelne auszuzeichnende Felder befchränkt werden (Fig. 183).

Hierher gehören auch die netzförmigen Mufter, wie fie an Schweizer Dachgiebeln Vorkommen, und die fifchgrätenartigen Anordnungen , wie fie an älteren und neueren englifchen und auch nordamerikanifchen Häufern auftreten.

Fig. 187.

TT

77

i/ioo w. Gr.

Fig. 188.

Vi/V

V25 w- Gr.

Fig. 189 ²⁸³).

Die blofs auf Verzierung gerichtete Abficht zeigt fich mitunter darin, dafs gefchweifte Hölzer bisweilen nur aus eingelaffenen Brettftücken hergeftellt w'erden (Fig. 189 ²⁸⁵).

Nach Gladbach hat man in der Schweiz diefe Täufchung hier und da bei Neubauten weiter ausgedehnt, indem man ganz roh gearbeitetes mageres Holzwerk nach der Ausmauerung über Holz und Stein weg unter Nachahmung reicherer Fachwerke aufsen mit abgehobelten und mit Oel angeftrichenen fetten Brettern benagelte und die Zwifchenfache verputzte.

Zu den wefentlichen Beftandteilen einer Fachwerkwand gehören die Thür-, Fenfter- und Bruftriegel, da fie die Oeffnungen wagrecht begrenzen. Sie werden zweckmäfsigerweife mit den Ständern durch verbohrte Zapfen mit Ver-fatzung (Fig. 190) verbunden. Namentlich ift diefe Verfatzung für die Thür- und Fenfterriegel wünfchenswert, da diefelben oft durch Mauer-

²⁸5) Fakf.-Repr. nach: Gladbach, E. Der Schweizer Holzftyl etc. Darmftadt 1863—68. S. 3, Fig. 6.

GA

ssE __

CT

:;0

capa

'w

Ü!

l- «N--;

Fa

■■

(ü

Fig. 190.

werk belaftet werden und diefe Laft anderenfalls nur von den Zapfen übertragen werden würde. Diefe Beladung macht auch eine genügende Holzlfärke notwendig. Um diefe 7 Riegel tragfähiger zu erhalten, gibt man ihnen wohl in der Mitte eine gröfsere Dicke (Fig. 191); gewöhnlich bekommen lie aber die Querfchnittsmafse der Ständer, und man entladet de nötigenfalls durch einen fcheit-rechten Bogen. Weit gefpannte Oeffnungen machen befondere Vorkehrungen notwendig, die bei der Bildung der Oeffnungen zu befprechen fein werden.

Die Brudriegel find der Einwirkung der Feuchtigkeit in hohem Mafse ausgefetzt. Daher id ihre Herdellung aus Eichenholz oder die Anwendung befonderer Schutzmittel empfehlenswert.

Die Zwifchenriegel find unentbehrlich, wenn die Wandgefache mit Lehmdakwerk ausgefüllt werden follen, da man die Stakhölzer in lotrechter Stellung in dazu hergedellte Nuten der Riegel einfchiebt; ebenfo braucht man de zur Befedigung einer Verfchalung von lotrecht dehenden Brettern. In beiden Fällen wird man die Riegel nicht über 1,2 m voneinander entfernt anbringen dürfen. Für die ausgemauerten Fachwerkwände find dagegen die Zwifchenriegel weniger wefentliche Bedandteile, da de bei diefen nur die Gröfse der Wandfelder regeln follen, was auch durch die Stellung der Ständer möglich id, wovon fchon in Art. 150 (S. 140) die Rede war ²⁸⁶). Für diefe Wände find de fogar mit gewiffen Nachteilen verknüpft. Ihre Verbindung mit den Ständern erfolgt durch Zapfen und gewöhnlich ohne Verfatzung. Durch die Zapfenlöcher werden die Ständer in ihrer befonders wichtigen Dicke gefchwächt, namentlich id dies bei den Bunddändern der Fall, bei denen Riegel auf 3 oder gar 4 Seiten eingreifen. Weiter wird das Schwinden des Riegelholzes in Gemeinfchaft mit dem des Fugenmörtels die Urfache des Locker- und Undichtwerdens der Fachausmauerung, indem dch eine Trennungsfuge an der Unterfeite der Riegel bildet. Es fcheint demnach geboten, die Zahl der übereinander folgenden Verriegelungen auf das Notwendigfte einzufchränken ; ferner fie, wenn möglich, nicht in einer Höhenlage in der ganzen Wand durchzuführen, was übrigens fchon in der Regel durch die Oeffnungen bewirkt wird ; dann nur kurze Zapfen ohne Verbohrung zu verwenden, weil diefe überfliiffig erfcheint und längere Zapfen erforderlich machen würde ; endlich die Riegelhöhe möglichft herabzufetzen, weil dadurch die Gröfse des Schwindens vermindert wird. Gewöhnlich werden die Riegel mit den Ständern auf beiden Seiten bündig gehalten. Sind aber die letzteren ftärker als die Ausmauerung, fo mufs es zweckmäfsig erfcheinen, fie diefer entfprechend breit zu machen. Der Abftand der übereinander liegenden Riegel ift, wenn möglich, als ein Vielfaches der Schichtenhöhe der Ausmauerung zu beftimmen ; kleine Unterfchiede davon können durch die Fugendicke ausgeglichen werden.

Bezüglich der Verbohrung mag hier bemerkt werden, dafs nach Breymann ²⁸⁷) die Holznägel eine Urfache der Zerftörung des Holzwerkes bilden follen, indem die nach aufsen gekehrte Hirnfeite derfelben

.J/

Fig. 191.

SV"¹

VI

EX

I/50 w. Gr.

286) Wir haben deshalb auch die fonft oft vorkommende Bezeichnung »Riegelwände« vermieden, wozu jedoch zu bemerken ift, dafs oft auch die lediglich zum Schmuck angebrachten fchrägen und krummen Hölzer »Riegelwerk« genannt werden. 28î) In: Baukonftruktionslehre. Bd. II. 5. Aufl. Leipzig 1885. S. 43.

HO

154-

Lange

frei flehende Wände.

Feuchtigkeit in das Innere einführe und fo die Fäulnis einleite, dann aber auch durch das beim Feuchtwerden eintretende Quellen ein Auffpalten der vernagelten Hölzer und damit weitere Eingangsftellen für Feuchtigkeit verurfache.

Bei alten Holzbauten findet man gewöhnlich die Nagelköpfe vorflehend gelafien und in der Schweiz diefelben noch jetzt zierlich gefchnitzt und aus hartem Holz hergeflellt, was jedenfalls die erwähnten Bedenken vermindert. Da das Verbohren mit Nägeln nur das Herausziehen des Zapfens aus dem Zapfenloch verhindern foll, fo kann man es auch durch einen fchwalbenfchwanzförmigen Zapfen mit Keil (Fig. 192) erfetzen.

Das Zapfenloch wird an der Oeffnung fo breit gemacht, wie der Zapfen am breiten Ende, und dann nach dem Einfchieben desfelben in das verbleibende Loch ein paffender Keil gefchlagen.

Mit den Streben werden die Zwifchenriegel entweder überblattet, was unbedenklich ift, wenn die erfteren zur Zierde angebracht find, oder fie werden mit kurzen Zapfen in diefelben eingefetzt, oder fie werden nur angefchmiegt und durch Nägel befeftigt. Die letzteren Verbindungsweifen find zu wählen, wenn die Streben kon-ftruktive Bedeutung haben.

Stehen Wände auf grofse Strecken frei, ohne dafs fie durch Scheidewände abgebunden werden, fo mufs man ihren Stand durch befondere Mafsregeln fichern. Zu diefen gehört namentlich die Verdoppelung der Ständer in der Richtung quer zur Wand (wie fie fpäter bei den mehrgefchoffigen Wänden näher zu befprechen ift), in Abhanden, welche den Dachbinderentfernungen entfprechen (3 bis 5m); ferner die Anordnung von Winkelbändern oder Streben, welche in befondere, bis zur nächften Parallel wand reichende Spann riegel oder wohl auch in den über dem Ständer auflagernden Balken greifen können. Dürfen folche Kon-ftruktionsteile nicht angebracht werden, fo lind an die Deckenbalkenlage fchräg laufende Hölzer (Rauten) anzublatten, welche diefe in fich unverfchieblich und dadurch fähig machen, Drehungen der Wand ein Hindernis zu bieten.

Fig- *93 u- I94 zeigen die Verfteifung der Giebelwand einer Scheune. Die Längswände der-felben find durch die bis zum Boden herabgeführten Streben der Dachbinder verflärkt 28S).

Fig. 193 ²⁸⁸)-

r 11

Fig. 192.

f⁷

IHk

"VF“7

cn

- T-

V25 w- Br.

Fig. 194 28S).

iE

1/200 w. Gr.

l/lOO w. Gr.

155-

Arten.

2) Unterbaute mehrgefchoffige Fach werkwand.

Die mehrgefchoffigen Fachwerkwände können entweder durch Uebereinander-ftellen gewöhnlicher eingefchofliger Fachwerkwände — mit kurzen Ständern — oder in der Weife gebildet werden, dafs man einzelne Hauptftänder durch die ganze Höhe hindurchgehen läfst — mit durchgehenden Ständern.

¹

   Nach: Baugwksztg'. 1872, S. 262.

²

   Eine lehrreiche Erörterung über die Ausführung von Turmhelmen in Cementbeton findet fich in ; Deutfche Bauz. 1884, S. 351, 362, 384, 399, 419, 508, 627; 1886, S. 84, 524, 547. — lieber Ausführungen in Betonfteinen vergl. auch: Zeitfchr. f. Baukde. 1881, S. 522.

³

²⁴⁰)    Siehe: Building news, Bd. 37, S. 411.

⁴

2il) D. R.-P. Nr. 73 938 u. 77963. — Siehe auch: Baugwksztg. 1893, S. 389.

I5I

156. Wände mit kurzen Ständern ohne Vorkragung.

Bei den erfteren können alle Wandgefchoffe eine lotrechte Ebene bilden, oder die oberen können vor den unteren vorgekragt werden.

Bei den mehrgefchoffigen Fachwerkwänden mit kurzen Ständern in einer lotrechten Ebene ergeben fich Verfchiedenheiten für die Anordnung, je nachdem die Wände in der Richtung der Balkenlagen laufen oder quer zu ihnen ftehen.

Dies gilt fowohl für Scheidewände als für Aufsenwände. Im erfteren Falle find für die oberen Wandgefchoffe befondere Schwellen in konftruktiver Beziehung nicht notwendig. Der in die Wand zu legende Balken der Balkenlage, der fog. Bundbalken, vertritt zugleich den Rahmen des unteren und die Schwelle des oberen Wandgefchoffes. Ständer und Streben find in denfelben einzuzapfen.

Dieter Bundbalken mufs breiter fein, als die Wand dick ift, damit die Fufsbodenbretter ein Auflager finden können. Reicht das Balkenholz felbft dann nicht aus, fo miiffen künftlich Verbreiterungen befchafft werden, worüber in Teil III, Bd. 3, Heft 3 diefes »Handbuches« das Nötige mitgeteilt werden wird.

Im zweiten Falle müffen die oberen Wandgefchoffe ihre eigenen Saumfchwellen erhalten, über deren Verkämmung mit den Balken fchon in Art. 149 (S. 135) ge-fprochen wurde. Bei den Scheidewänden kann nötigenfalls die Schwelle, wenn fie fehr unbequem fein füllte, durch Wechfel zwifchen den Balken erfetzt werden.

Bei zwei unter einem Winkel zufammenftofsenden Wänden läuft eine clerfelben parallel, die andere quer zur Balkenlage. Die erfte führt, wenn fie eine Umfaffungs-wand ift, gewöhnlich den Namen Giebelwand. Im allgemeinen hält man es für richtig, bei diefer in der oben bezeichneten Weife zu verfahren, d. h. den Bundbalken, der hier den Namen Giebelbalken annimmt, zugleich als Rahmen und

Fig. 196.

Fig. 195 ²⁸⁹).

AS"

"Z

//

'/)K)

Schwelle zu benutzen. Fig. 195 ²⁸⁹) zeigt die Darftellung einer Gebäudeecke und Fig. 196 die Verbindung von Eckftänder, Rahmen und Giebelbalken im einzelnen.

Wenn man die mit einem Profil verfehenen Balkenköpfe zur Belebung der Wandflächen vorfpringen läfst, wie auch in Fig. 195 gefchehen und was eine gleich-mäfsige Verteilung der Balken vorausfetzt, fo erfcheint es bei freiftehenden Gebäuden

In der Regel werden Gratftichbalken über den Eckfländern angeordnet, ins-

Fig. 199.

befondere wenn die Balkenköpfe vorfpringen (Fig. 197 u. 198). Ift das letztere nicht der Fall, fo kann man den Gratftich-

balken durch kurze Holzftücke erfetzen, die zwifchen Rahmholz und Schwelle eingelegt werden (Fig. 199).

1 10 1

V':......

Bei der Verwendung von Stichge-bälken empfiehlt es fich ftets, die Rahmen und Saumfchwellen hoch zu machen, da fie an der Ecke überblattet werden müffen und durch die Zapfen der Ständer ge-fchwächt werden.

"i

und Eckhäufern wünfchenswert, diefelbe Anordnung auch an den Giebelwänden zu haben. Dies macht die Anwendung von Stichbalken an letzteren notwendig, und infolgedeffen auch von Rahmhölzern und Saumfeh wellen dafelbft (Fig. 197).

Abgefehen von der geringeren Sparfamkeit diefer Anordnung gegenüber der mit Giebelbalken, wirft man derfelben vor, das Setzen der Gebäude infolge Austrocknens und Zufammenpreffens des Holzes zu befördern durch Vermehren derjenigen Stellen in den Wänden, an welchen dreimal Langholz aufeinander lagert (Rahmen, Balken und Schwelle bei jeder Gefchofsteilung). Dies kann aber nicht als ein Fehler der Stichgebälkkon-flruktion erachtet werden, fondern eher als ein Vorteil; denn das Setzen wird dadurch in den Umfaffungswänden zu einem gleichmäfsigen werden, was bei der anderen Anordnung nicht der Fall ift, da fich bei diefer Giebelwände und Balken tragende Wände verfchieden fetzen müffen. Bei Anwendung der Stichgebälke würde man ein vollftändig gleichmäfsiges Setzen des ganzen Gebäudes über den Grundmauern erzielen, wenn man fich ent-fchliefsen könnte, auch bei denjenigen unterbauten Scheidewänden, welche in der Richtung der Balken laufen, aufser den Bundbalken noch Rahmen und Schwellen in Anwendung zu bringen. Jedenfalls würden dadurch die fo häufig vorkommenden und fo unangenehmen hängenden Fufsböden der Fachwerkgebäude vermieden werden, fofern diefelben nicht durch Verfaulen einzelner Schwellen verurfacht find.

V/1

fV

\7

nt

¹löO w- Gr.

Fig. 198.

^50 w- Gr.

Die Zwifchenräume der Balken werden nach aufsen entweder durch eine Verfchalung gefchloffen oder vermauert.

Springen die Balkenköpfe nicht über die Flucht vor, fo läfst man die Verfchalung über diefelben hinweggehen und fchützt fo das zum Auffaugen von Feuchtigkeit geneigte Hirnholz (Fig. 200). Springen dagegen die Balkenköpfe vor, fo ift es zur

Erhaltung des Balkenholzes vorteilhaft, aufser den Schalbrettftücken über die ganze Länge der Wand ein Deckbrett hinlaufen zu laffen (Fig. 201 ²⁹⁰).

Eben ein folches oder wenigftens ein Brettftück über jedem Balkenkopf empfiehlt fich, wenn die Balkenzwifchenräume ausgemauert werden (Fig. 202). Diefe

Fig. 200.

Fig. 202.

Fig. 201 ²⁹⁰).

Warn

¹/,25 w. Gr.

Ausmauerung kann, wenn fie nicht geputzt wird, aufser mit Flachfchichten, mit Rückficht auf fchmuckvollere Erfcheinung, als Rollfchicht, Zahnfries oder in anderen Muftern oder auch mit farbigen oder ornamentierten Steinen erfolgen.

I57-

Vorgekragte

Wände.

Waren die vorfpringenden Balkenköpfe bei den eben befprochenen Wänden nur eine fchmückende Zuthat von zweifelhaftem Werte, fo werden fie zu einem wichtigen Konftruktionsteil, wenn man den Vorfprung durch die obere Wand be-laftet. Ift diefe Vorkragung bedeutend, fo wird eine Unterftützung derfelben durch befondere Hilfsftücke notwendig; man bedarf der Knaggen oder Kopfbänder (Kopfbügen) je nach der Cfröfse der Ausladung. Unter den Vorteilen, welche diefe Bauweife bietet, fteht wohl die Erhöhung des Reizes der malerifchen Erfcheinung der Fachwerkbauten obenan. Doch ift aufser dem Raumgewinn in den oberen Ge-fchoffen und dem teilweifen Schutz der Wände gegen Regen von befonderer Bedeutung der Zuwachs an Tragfähigkeit, den die Deckenbalken durch ihre Belattung aufserhalb ihrer Auflagerftellen erhalten. Dem Durchbiegen der Balken wird fo entgegengewirkt und dadurch auch eine Urfache des Verfchiebens der Wände aus ihrem lotrechten Stande befeitigt. Erhöht wird diefe Standficherheit durch die Anwendung der erwähnten Knaggen oder Kopfbänder, als einer zwifchen allen Ständern und Balken dann vorhandenen Verdrehung in der Richtung der Tiefe des Gebäudes.

Die ftarke Vorkragung der Gefchoffe 29 x) ift die ganz befonders kennzeichnende Eigentümlichkeit der älteren Holzbaukunft Norddeutfchlands, an welcher bis weit in das XVII. Jahrhundert hinein zähe feftgehalten wird, wenngleich in diefer letzten Zeit die Gefchofsvorfprünge wefentlich geringere find. Im XVIII. Jahrhundert ver-

290)    Angefertigt unter Benutzung von Abbildungen in: Schmidt, O. Die Arbeiten des Zimmermanns. Jena.

291)    Beftimmte Angaben über die Gröfse der Vorkragung laßen fich nach den vorliegenden Quellen nicht machen. Liebold (Die mittelalterliche Holzarchitektur im ehemaligen Niederfachfen. Halle a. S. 1874. S. 6) gibt 30 bis 75 cm an. Dies läfst fich jedoch nicht nachfehen, da feinen Tafeln keine Mafsftäbe beigefügt find; auch fcheinen diefe Mafse zweifelhaft, da Egle (in: Die Holzhäufer in den Harzgegenden. Allg. Bauz. 1845, S. 380), auf den jener fich wohl wefentlich ftützt, für die Halberftädter Häufer 1 bis Fufs angibt, was unter der Annahme von preufsifchem Fufsmafs nur etwa 31 bis 55cm ausmacht. In dem Tafelwerk von Cuno & Schäfer (Holzarchitektur vom 14. bis 18. Jahrhundert. Berlin 1883 ff.) fehlen fehr vielfach die Querfchnitte; wo fie mitgeteilt find, geht die Stockwerksausladung nicht über 60cm hinaus (fpätgotifches Haus in Hersfeld). Lachner (Gefchichte der Holzbaukunft in Deutfchland. Leipzig 1887) macht keine Mafsangaben. Lehfei.d (Die Holzbaukunft. Berlin 1880) ftützt fich auf Liebold. Es fcheint, dafs die Ausladungen im allgemeinen fich zwifchen 25 und 50CB1 halten, im XVII. Jahrhundert aber meift unter 30cm bleiben.

fchwindet diefelbe ganz ; damit hört das Schmuckbedürfnis auf, und die Verhüllung der kahlen Holzgerüfte durch Putz tritt die Herrfchaft an.

Das Vorkragen findet fich in Norddeutfchland fchon bei den älteften bekannten Holzfach werkbauten, von denen die erhaltenen jedoch nicht über die Mitte des XV. Jahrhunderts zurückzufetzen find. Die Erbauung des älteften bekannten, vor einigen Jahren abgebrochenen Gebäudes foll 1320 ftattgefunden haben. Es ftand in Marburg und zeigte auch fchon fehr ftarke Auskragung, wenngleich in einer konftruktiven Anordnung ²⁹²), wie fie fonft nicht weiter fich findet, die aber fchon in mehrfacher Hinficht Verwandtfchaft mit der füddeutfchen Bauweife zeigt. In Frankreich laffen fich die Spuren des Fachwerkbaues mit Vorkragung in noch frühere Zeit verfolgen , wenn auch dort erhaltene Bauwerke fich kaum ficher aus dem XIII. Jahrhundert nachweifen laffen ²⁹³). Dort tritt aber der Fachwerkbau dem Steinbau untergeordnet auf; die Vorkragungen werden nicht durchweg in Anwendung gebracht und auch frühzeitig fehr verringert. Mit dem XVI. Jahrhundert nimmt der Fachwerkbau als felbftändige Bauweife in Frankreich eigentlich ein Ende. Im füdlichen und füdweftlichen Deutfchland tritt derfelbe ebenfalls hinter den Steinbau zurück ;

flärkere Ausladungen kommen auch hier vor; fie find aber nicht, wie noch zu befprechen, von der gefaulten konftruktiven Anordnung abhängig , wie bei den norddeutfchen Bauten, und fcheinen in Kenntnis der prächtigen Wirkungen diefer nachgeahmt worden zu fein ²⁹⁴). Zumeift find aber die Ausladungen der Gefchoffe fehr gering, und der fo malerifche Reiz der füddeutfchen Bauten wird durch andere Mittel herbeigeführt.

Fragt man nach den Urfachen, welche in Norddeutfchland zur Vorkragung der Gefchoffe geführt haben mögen, fo findet man bald, dafs die oben angegebenen Vorteile dafür nicht die ausreichende Begründung liefern, um fo mehr, da fie auch mit mancherlei Nachteilen, wie gröfsere Feuersgefahr, Licht- und Luftmangel bei den engen Strafsen der mittelalterlichen Städte, verbunden find. Denn auch der ftatifche Gewann für die Tragfähigkeit der Balkenlagen kann bei den verhältnis-mäfsig geringen freien Spanmveiten und dafür beträchtlichen Balkenftärken kaum in Betracht kommen. Auch kann man ihn nur dann als einen wirklichen Vorteil er

kennen, wrenn die entgegengefetzten Enden der Balken in gleicher Weife aufserhalb ihrer Auflager belaftet werden, w^as gewöhnlich nicht zutrifft, da die Gebäude zumeift nur nach der Strafse zu die Vorkragungen befitzen, nach den Höfen hin aber nicht. Damit ift aber eine erhebliche Mehrbelaftung der Grundmauern an der Strafsenfeite verbunden, fo dafs alfo auch nicht, wie Lehfeld will ²⁹⁵), ein beabfich-tigtes gleichmäfsiges Setzen wegen mangelhafter Gründungsw⁷eife als Urfache der Gefchofsauskragung herbeigezogen werden kann. Von den angeführten Gründen mag wohl noch am meiften der Raumgewinn Geltung behalten. Daneben mag wohl aber auch die allgemeine Vorliebe des Mittelalters für Auskragungen, die fich u. a. auch bei oberen, zum Teile in Holz ausgeführten Gefchoflen der Wehrbauten zeigt, eine Rolle gefpielt haben.

Neuerdings hat nun Lachner 29ü) aus der Konftruktion der älteren norddeutfchen Fachwerkgebäude felbft eine Begründung abgeleitet, die alle Beachtung verdient. Danach ift die Vorkragung der Gefchoffe eine Folge der Notwendigkeit, die Balkenenden über die Ständer vorftehen zu laffen. Die älteften Faclrwerkbauten w'aren wrahrfcheinlich meift nur zweigefchoffig ; die Balken der unteren Zwifchendecke w'aren in die Ständer eingezapft, die der oberen waren denfelben aufgelegt. Ein Rahmholz wrurde entweder gar nicht verwendet, oder es war fo fchwach, dafs die

292)    Abbildungen desfelben in dem fchon mehrfach angezogenen Werke von Cuno & Schäfer.

293)    Viollet-le-Duc (Dictionnaire raifonné etc. in den Artikeln »maijon* und »pan de lois«) befpricht Bauwerke aus dem XII. und XIII. Jahrhundert. — Vergl. jedoch hierüber Schäfer in: Deutfche Bauz. 1879, S. 338 — und Lehfeld, a. a. O., .S. 141.

294)    Siehe: Lachner, a. a. O., Bd. II, S. 4.

295)    A. a. O., S. 136,

wo

übrigens die anderen für Einführung der Auskragungen angezogenen Gründe richtig be-

leuchtet werden.

i55

Zapfen der Ständer durch dasfelbe hindurch bis in die Balken reichten. Wollte man diefe Zapfen nun nicht ächfeln, was immer nur eine gefchwächte Verbindung gegeben haben würde, fo mufste man die Balken iiberftehen laffen und diefe vor den Einflüßen der Witterung fchützen, was am einfachften durch Deckbretter zu erreichen war, was aber zweckmäfsiger, unter Erlangung der fchon erwähnten Vorteile, und fchöner durch Vorrücken der Wände der Obergefchoffe gefchah, wenn folche fich als notwendig erwiefen. Fehlten diefe, fo wurden die Balkenvorfprünge durch das überftehende Dach gefchützt. »Die Auskragung der Balken verdankt konftruktiven, die der Gefchoffe Zweckmäfsigkeitsgriinden und Schönheitsrückfichten, ihr Entftehen.«

Bei Eckgebäuden wäre diefe Anordnung auf der einen Strafsenfeite nicht nötig gewefen, man führte fie aber dennoch auch dort unter Anwendung von Stichgebälken aus, weil es unfchön gewefen fein würde, hätte man die eine Seite reich gegliedert, die andere glatt gelaffen.

Die Nichtbenutzung der Rahmhölzer bei den älteren norddeutfchen Fachwerkgebäuden führte nun nicht allein das Ueberftehen der Balken und Gefchoffe mit fich, fondera noch eine andere bezeichnende Eigentümlichkeit diefer Architektur, nämlich die durch diefe Konftruktion bedingte Stellung der Ständer auf den Balken in allen Gefchoffen, fo dafs diefe durchweg in gleicher Entfernung und in zur Strafsenflucht lotrechten Ebenen flehen (Fig. 184, S. 146). Hierin ift die flrenge Gefetzmäfsigkeit begründet, durch die fleh der norddeutfehe Fachwerkbau wefentlich vom füddeutfehen unterfcheidet. Weniger durch das Konftruktionsgefetz bedingt, aber höchft zweckmäfsig fügen fich demfelben die fchon erwähnten Knaggen oder Kopfbänder ein. Diefe fowohl, als auch die felir ftarken Schwellen, und dann die Fufsbügen, fpäter auch die Ständer und die an Stelle der Fufsbügen unter die Fenfter eingeftellten Holzplatten gaben die Plätze ab, auf denen gefchnitzte Ornamente angebracht wurden, deren Ausführung das zumeift verwendete Eichenholz begünftigte. Zu bemerken ift jedoch in letzterer Hinfleht, dafs man z. B. in Halberftadt von Nadelholz aus dem Harz Gebrauch machte und diefes fleh ebenfalls in feiner Dauer bewährt hat.

Da in der Regel zwifchen allen Ständern Fenfter angebracht wurden, fo fielen bei den älteren Bauten die Windftreben, fowie die Zwifchenriegel weg, und die Ausmauerung befchränkte fleh auf die Brüftungen; denn die Fenfter gingen bis unter die Decke hinauf. Die Fenfterriegel wurden deshalb häufig durch das fchwache Rahmholz erfetzt. Bruftriegel kommen wohl meift vor; über diefelben und die Ständer läuft gewöhnlich aber eine profilierte oder ornamentierte Brüftungsleifte hin. Mitunter find fie aber auch durch eine folche, mit den Ständern fchwach ver-blattete, vertreten.

Die Eckbildung gab zu Schwierigkeiten in Bezug auf die gleichmäfsige Entfernung der Ständer und die' Anordnung der Kopfbänder Anlafs. Die regelrechte Geftaltung zeigt Fig. 203 29 7). Die Entfernung aller Ständer konnte nur gleich werden, wenn die Ausladung des Gefchoffes gleich dem Ständerabftand war. War der Vorfprung geringer, fo mufste das Fach an der Ecke fchmaler als die übrigen werden. Vom unterften Eckftänder hatten drei Kopfbänder auszugehen, von denen eines diagonal zu ftellen war. An den Eckftändern der ausgekragten Gefchoffe ift nur diefes eine noch notwendig, und die Breite der Eckfächer wird mit jedem mehr aufgefetzten Stockwerk gröfser.

Fakf.-Repr. nach: Lachner, C. Gefchichte der Holzbaukunft in Deutfchland. Bd. I. Leipzig 1887. S. 65.

Die Kopfbänder werden mit Ständern und Balken durch tief eingreifende, verbohrte Zapfen verbunden (Fig. 204). Oft fetzen fie fich dabei auf eine dem Ständer oben gegebene Verftärkung.

Die Ausfüllung der Zwifchenräume der Balken und damit der Abfchlufs der Fufsbodenkonftruktion der ausgekragten Gefchoffe erfolgte auf verfchiedene Weife.

Fig. 203.'

sa

MÉÉ

iÜÉÉl

^s^a^ürrifiT.ir-

@îS

III!

pfflp

in

il

■M

Wm

j-T-=- =

mm

ik

Si

•a

fl

Ié

■I

I

mi

i'

US

m

J§

IMS

SE®

r —

\WBË

3

£rj

mm

mMÊtéÊémm

TTO3

mm

II

Sa

r,

vî

m\

■pas

llfegi

>WÈ

jMtag

1!

mm

:§p

Vom Knochenhauer-Amtshaus in Hildesheim ²⁹⁷).

Die einfachfte aber ungenügendfte Art war die, den Zwifchenraum zwifchen den Balken über dem Rahmholz, bezw. dem Fenfterriegel auszumauern oder durch ein lotrechtes Brett oder ein Holz zu fchliefsen und darüber hinaus bis zur Saumfchwelle den Fufsboden nur durch die Dielung zu bilden (Fig. 205 ²⁹⁸).

29S) Fakf.-Repr. nach: Cuxo & Schäfer, C. Holzarchitektur vom 14. bis 18. Jahrhundert. Berlin.

Beffer, wenn auch fehr roh, ift die Anordnung, mit der Auswellerung der Balken fo weit vorzugehen (Fig. 206 ²"), wobei man diefelbe zweckmäfsigerweife nach unten durch ein wagrechtes Brett fchützen konnte. Diefes Schutzbrett wurde

Fig. 205 ²⁹⁸).

Fig. 204.

vA

v.-

\v

|\

Im

ii

pâ

'S

Fig. 206 ²").

Fig. 208.

^m^Zrnm

-~~d-

l*s/i

111

Ahi}

?'

mmm

Ai

□l

fe^H^SUl

^MÊËÉÈLmÈÊ ,«

li I

BBk

ii!

—Il If

Fig. 207 ³⁰°).

mmm

iii

mm

m

VA!

Tg

Al

il

IKf

Sr*

sf 1

..V

'T/

^    ;^'^K

'mm!

Vom TWwtta^zj-Hofpital in Hildesheim ³⁰⁰). ¹/50 w- Gr.

nun aber oft auch fchräg geheilt und dadurch zum Füllbrett, bis zu welchem die Auswellerung heranging und welches, den Uebergang vom unteren zum oberen Ge-fchofs in paffender Weife vermittelnd, einen geeigneten Platz für Verzierung durch Malerei oder fchwaches Relief bot (Fig. 207 u. 208 ³⁰⁰).

299)    Nach: Liebold, B. Die mittelalterliche Holzarchitektur im ehemaligen Niederfachfen. Halle a. S. 1875. faf. VI.

300)    Fakf.-Repr. nach: Cuno & Schäfer, a. a. O.

In Halberfladt von 1530 an, in Hildesheim erft feit 1578 vereinzelt³⁰¹) treten an die Stelle der Füllbretter die Füllhölzer, welche den Balken eingezapft wurden und einen dichteren Abfchlufs lieferten. Sie wurden meift in ähnlicher Weife, wie die Schwelle abgefaft oder gekehlt, bezw. gefchnitzt (Fig. 209 3 00) und in der Renaiffancezeit häufig wie Gefimfe gegliedert. Später werden fie wohl durch aufsen abgerundete Bohlen erfetzt (Fig. 211).

Der füd- und füdweftdeutfche Fachwerkbau unterfcheidet fich in kennzeichnender Weife vom norddeutfchen durch die ungebundenere Anordnung der Konftruktions-teile und die mehr malerifche Gruppierung und Formung der Mafien.

Fi g. 209.

-'Lt+r—’L

A.

~r

œpS

V;

,ïé

/Ç\1

Ühi»

ü!

gi

1

II

i*188

~ë:r

ifi

mm

illii

II

7Â

11

-fisWj

,1

Iiüi

ïî

i Si

lil

•y-

Von der Stadtwage in Halle ³⁰⁰). i|₂₅ w. Gr.

Die freiere Konftruktionsweife wurde ermöglicht durch die Ausnutzung des allen Ständern aufgelegten kräftigen Rahmholzes, welches die von erfteren unabhängige Lage der Balken und dann weiter die beliebige Stellung der Ständer auf der über ihnen folgenden Saumfchwelle geftattete. Man iffc hier nicht gezwungen, die übereinander folgenden Ständer in lotrechte Axen einzuordnen, und ftellt fie mit Rückficht auf die nach dem Bedürfnis der inneren Raumbildung gewählte Fenfter-einteilung. Dadurch wird das Anbringen von Kopfbändern erfchwert, welche übrigens auch konftruktiv meift nicht nötig find, da die Ausladung der Gefchofle im allgemeinen nur gering ift. Ein Beifpiel gibt Fig. 210 ³⁰²).

Die nicht übereinftimmende Verteilung von Balkenköpfen und Ständern machte

³⁽⁾¹) Lachner, a. a. O., Bd. I, S. 24.

302) Fakf.-Repr. nach: Cuno & Schäfer, a. a. O.

»L

ffl

fil

5;

|.-i

Ig

Pfi

t fA ■ r.

Lfiisi

ijj_

'■

S|

ip- ii _____

IpXXX

r.i|lkLMK

§ )Ÿ\    ^ -

su!

liii

yz'Jj'M

jl

II

ii

j:

§®

Ëgjgsljj

-J

xixXX

i;:

suai.....h

L_ j

;ii

î\’.

■■

:• t-

•i

ili

-,

■X;

ww/.

ri

-f -

mm

ji

iîü

■i

I®

ü

:::

•... '____jt.

w?

i- j

ht

7......:

WM

SM;

fis

■«

X- p

i x

m

iS U-: : •?

il

H

iBÔX ;

%■

*Ç

s.

Fię. 2io.

P|

■i X

pllig

[xiiiXfl

r o,

tlpP

'.i

Sfii-w

à -V

Spp:i '": v : 'i ; :

mmMi

r-M~:

::

ül

I)

Si*

Ea

>X

E3z

IB

■

i’*

___

:'Xf

I a “r

I pmmm

ri

vi '

? ' -X

••[•i

Ë3x|

i!

ta

yKiI

I;

I—I. ,- ł T j

xx

-■

i 'j

Wi£ż qj

__ I •>.

■’5xiX

.t-

•1

~-xg

a-—¹

;X

öS

il

j.ji.

üm

-r

51

ir

Teufelsmühle bei Ilbeshaufen. (Nach Schaefer: Haus zu Kraftisried bei Kempten ³⁰²).

s?

iJ

nm

Ta

“T

iWL

■l,j

;• ,•

|1Jj

fi

i6o

Fig. 211.

Fig. 212 ¹).

es häufig wünfchenswert, die erfteren ganz zu verftecken. Dies erfolgte durch die namentlich in den Rheingegenden üblichen profilierten g|gg| Bohlen, welche zugleich den Schlufs der Balkenfächer bewirkten i|j|| (Fig. 212 ¹). Da auch die Saumfchwellen meift ähnlich profiliert wer- mm den, fo find die Gefchoffe durch breite, gefimsartige Streifen vonein- ^gi ander getrennt. Ein Beifpiel gibt Fig. 213 ²). Schnitzereien kommen \JL an den Schwellen feiten zur Anwendung. Die Verbindung der Ver-fchalung der Balkenfächer mit vorfpringenden Balkenköpfen und profilierter Schwelle zeigt das 1512 errichtete Rathaus zu Alsfeld in Ober-

158.

Wände mit durchgehenden Ständern.

heften (Fig. 214³ 4).

Eine neuere Anwendung des Fachwerkbaues mit vorgekragten Gefchoffen, allerdings in der durch die geographifche Lage herbeigeführten, für Heften bezeichnenden Mifchung nord- und füddeutfcher Bauweife, zeigt der durch Schäfer ausgeführte Neubau des Schloffes Hinnenburg in Weftfalen (Fig. 215

Ausmauerung der Balkenfächer mit Formfteinen ift in Fig. 216 ⁵) dargeftellt.

mm

ä'

I/I

)•

Die mehrgefchoffigen Wände mit kurzen Ständern haben den

Nachteil, dafs infolge des mehrfachen Uebereinanderlagerns von Langholz Ständerbau Balken und Saum-fchwelle, beim fiiddeutfchen Rahmholz, Balken und Saumfchwelle — durch das Zufammentrocknen fich ein Setzen des Gebäudes ergibt, das fchädlich fein mufs, wenn die Wände desfelben in diefer Beziehung verfchiedenartig hergeftellt find, wie fchon in Art. 156 (S. 152) erwähnt wurde.

Durch die Konftruktion mit durch mehrere Gefchoffe hindurch reichenden Ständern will man die-fem Uebelftande abhelfen. That-lachlich kann dies nur erzielt wer-

beim norddeutfchen

=1

\\

Ei U H

iiy b

mm

« Ijp^»

in

I lia

I il

II

lil

I ff"

ln

dpi

..

11!

I II

MfW

w®

l!

lü

*!

Ms

■/ .

v-

fl

WËm

i8«i

fl

Sv,

SSS

GA!

il

f;

Ml

äs..

ts.

x>

k'-:

:,V

V> '

V’

jy

.\

l'Ä

s.

4s

«fi - jßrjß

§M

w&

vsta»

L-!

'■> /

|iP|

_äi-£j- ■ J^f

“ser ii

_____

iSlz__

a säfeyia

iźL^:

ągjT77~~ —rf

->■;

¥\

f^i'

I",

Irkir

*#is*

V"

Kr'.

u7?

-vi

i;

^0.

gp?8l

441

v- A7 ;

r¥.

“tb

h;<£

5gj

Kia*-.- H>*.m

i’⁷““"- \

4*t

|fr3tfcfc

*-I-

%wm -

■ ^nmr

;>]!

*T< ■

zr lal

4jj®H

ho

■•o.

«gay

■Z$f~

•4f

::-r;

Haus zu Kay fersberg 30 4).

'\

$£

a|

■i. ■

ar hfl

r- ?

PS

;.

\m

dgabj

ag

.....

IÓ2

den, wenn man fämtliche Stander fo behandelt. Nimmt man nur in gröfseren Abfländen folche an, fo werden zwifchen denfelben noch kurze Ständer mit den zugehörigen wagrechten Konftruktionsteilen notwendig, die nun ein Setzen auf kürzeren Strecken, das fich als ~

Durchfacken äufsern wird, herbeiführen werden. Alle Ständer durchgehen zu laffen, bringt Schwierigkeiten für die Anordnung der Zwifchengebälke mit fich, wenn die Ständer aus einem einzigen Holze hergeflellt werden.

Wände mit nur durch mehrere Gefchoffe hindurchgehenden Ständern fcheinen den älteren norddeutfchen Fachwerkgebäuden eigentümlich gewefen zu fein.

Lachner ³⁰⁸) ' weift dies an mehreren Beifpielen nach und zeigt auch, wie hei mehr als zwei-gefchoffigen Gebäuden oft die unteren beiden Stockwerke fo behandelt find. In die fehr breiten Ständer find die Deckenbalken eingezapft und bei den älteften Beifpielen gehen die Zapfen durch die Ständer hindurch. Durch die vorragenden Enden der Deckenbalken ift dann ein Keil oder Bolzen gefchlagen (Fig. 217 u. 218 ³⁰⁹). In der Mitte des XV. Jahrhunderts wurde diefe Verbindungsweife aufgegeben und durch die mit Zapfen erfetzt, welche bis auf etwa ⁴/s der Ständerdicke eingreifen und verbohrt find (Fig. 219).

Auch dies war nur zuläffig, wenn die Ständer fehr breit waren und wenn die Deckenbalken in der Mitte mit einer Ueberblattung geftofsen und dort durch Unterzüge geftiitzt wurden.

Man ftellte zuerft die Ständer mit dem Dache auf und fügte dann die Zwifchenbalken ein.

Gladbach³¹°) teilt den Querfchnitt und Einzelheiten eines jetzt abgebrochenen alten Haufes aus Schwerin mit, bei welchem die Konftruktion mit durchgefteckten Zapfen durch 4 Stockwerke ausgeführt war. Der Querfchnitt erfcheint allerdings nicht ganz zuverläffig in der Darltellung, weil eine mittlere Unterftützung der Balken nicht angegeben ift und die Aufhellung des Gebäudes fo kaum möglich erfcheint.

fPfg|

g|

(VW

f!

SSör

...

'Aspff

iigf

Vom Rathaus zu Alsfeld ³⁰⁵).

Fig. 215.

A.

.___

.'J

fj

Auch bei Anordnung einzelner durchgehender Ständer aus einem Stücke Holz in Abftänden von etwa 3 bis 4 m ergeben fich Schwierigkeiten für die Ausführung. Diefe Ständer müffen fehr ftark fein, wenn fie nicht

ik WJ

All

WJ

■I

übermäfsig durch die mit Verfatzung

und Zapfen mit ihnen zu verbinden-    E" V L_

VÎ i

mÊSÈÊBÊm

0., Bd. I, S. 10 —

30S) Lachner, C., a. a. und in: Die Holzarchitektur Hildesheims. Hildesheim

1882. S. 26.

309)    Fakf.-Repr. nach: Cuno & Schäfer, C. Holzarchitektur vom 14. bis 18. Jahrhundert. Berlin.

310)    In: Der Schweizer Holzftil. II. Serie. Zürich 1883. S. 34 u. Taf. 21.

A---

r/y

'WJ

Wr

Vom Schlöffe zu Hinnenburg³⁰⁶).

den Schwell- und Rahmhölzer gefchwächt werden füllen; die Höhe der Gebäude ift von der erreichbaren Länge des Ständerholzes abhängig, und die Aufhellung ift eine fchwierige.

Fig. 216 30 7).

Diefe Kontraktion wurde wohl zuert von Etzel angegeben³¹¹). Die in die Hauptftänder eingefetzten Rahmhölzer find durch eiferne Schienen miteinander verbunden. Saumfchwellen find in der Abficht, das Setzen zu vermindern , weggelaffen, dadurch aber die Schwierigkeiten der Aufteilung noch vermehrt worden ; auch find die Breiten der kurzen Ständer und Riegel zu gering bemeffen.

Vorzuziehen ist die Anordnung von doppelten Haupt-ftändern, weil    man zu diefen fchwächeres Holz verwenden

und fie durch    Stofsen beliebig verlängern, auch gute Quer-

>/₂5 w. Gr.

und Längsverbindungen erzielen kann. Hierbei find zwei Anordnungen möglich. Die Verdoppelung findet entweder in der Richtung    der    Wände oder quer    zu diefen flatt. In beiden Lallen empfiehlt fich

das Zufammenfetzen    der Eckftänder    aus 4 Hölzern. Diefe fowohl, wie die doppelten

Ständer verbindet man in Abhanden durch Schraubenbolzen ; insbefondere find

Fig. 217.

//- '

il

Fig. 218.

Ijjj

iii

il:

A y

Vf

Y,

il!

VbO W. Gr.

Vji

Fig. 219.

ni

JJ

50

lj

F- •: "'M

]loO w- Gr.

Haus in Münden ³⁰⁹).

*/100 w- Gr.

folche bei den Stofshellen anzubringen. Eine noch innigere Verbindung kann durch Verfchränkung oder Verdübelung herbeiführen. Die durchgehenden Ständer

man

fetzt man unmittelbar auf die Sockelmauer auf, was eine gute Gründung derfelben bedingt. Nur wenn diefe nicht zu erzielen fein follte, wird man fie über der Schwelle beginnen laffen.

Ti

'S*.

Bei der erften Anordnungsweife (Fig. 220) mufs man Rahmhölzer und Saumschwellen durch Verfatzung und Zapfen mit den Hauptfländern verbinden und diefe ^

Verbindung durch Eifenfchienen verftärken. Die auf die Haupt-ftänder treffenden Balken werden durch diefe hindurchgefteckt und mit ihnen verbolzt, woraus fich eine gute Querverbindung des Gebäudes ergibt.

Fig. 221.

V)

MM

v/y\v

A:

ilL

-,

n=n=o=a

Beffer ift jedenfalls die zweite Anordnungsweife; die Verdoppelung der Ständer in der Richtung quer zur Wand (Fig. 221) gibt ihnen die gerade für diefe Richtung nötige gröfsere Steifigkeit. Der Längsverband der Wand wird ein guter, indem man die Rahmhölzer und Schwellen durch die Haupt-ftänder hindurchgehen läfst und mit ihnen verbolzt.

Einen ebenfo guten Querverband des Gebäudes erhält man dadurch, dafs man die Doppel-ftänder durch halbe Balken zangenartig faffen läfst.

fl 00 w. Gr.

Fig. 222.

fl 00 w. Gr.

Der Giebelbalken wird durch die Eckftänder hindurchgeführt. Begnügte man fich für diefen mit Verfatzung und Verzapfung, fo würde man mit einem doppelten Ständer an der Ecke auskommen (Fig. 222), was aber zur Anwendung von durchgehenden einfachen oder von kurzen Ständern für die Giebelwand führen würde.

Die Anwendung eines aus drei Stücken zufammengefetzten Eckftänders einem zu vorübergehendem Zwecke errichteten Fachwerkturm zeigt Fig. 223³¹²). Das Eckftück ift der Flöhe nach aus mehreren Teilen zufammengefetzt, die an den Stofsftellen durch Eifenfchienen verbunden und mit den Seitenftiicken verbolzt find. Die letzteren haben nur Stockwerkshöhe und tragen die Rahmen.

,7

( :=

(j :

yA

Die Verdoppelung einzelner Ständer ift, wie fchon in Art. 150 (S. 139) angedeutet wurde, das Mittel, um ftandfähige Wände von Gebäuden mit aufsergewöhnlichen Gefchofshöhen, wie von Kirchen, Hallen, Türmen zu errichten. Man verfährt dabei ganz ähnlich, wie eben befprochen ; nur dafs die Rahmhölzer, Balken und Schwellen wegfallen und in Abftänden, welche gewöhnlichen Gefchofshöhen entfprechen, an Stelle der-felben ftarke Querriegel zwifchen den Hauptftändern oder beffer durchlaufende Langhölzer angewendet werden.

3) An den Enden unterftützte Fach werkwand.

159-

Allgemeines.

ii

²⁰/20

In den oberen Gefchoffen der Gebäude kommt es oft vor, dafs zur weiter gehenden Teilung in Räume Wände »über dem Hohlen«, d. h. ohne Unterftützung durch eine unter ihnen flehende andere Wand, ausgeführt werden müffen, deren Laft daher auf an ihren Enden befindliche Stützen zu übertragen ift. Früher verwendete man zu diefem Zwecke nur die fog. abgefprengten Wände oder Hängewände, die immer Unannehmlichkeiten und Unbequemlichkeiten an fich haben und deshalb heutzutage vielfach durch gewöhnliche Wände erfetzt werden, welche ihre Unterftützung auf unter ihnen liegenden Walzeifenträgern finden. Immerhin kommen fie noch oft bei Maffivbauten und wohl ftets bei Fachwerk -

bauten in Anwendung und müffen daher hier befprochen werden. Selbftredend wird man bei ihnen die Fache mit möglichft leichtem Material auszufüllen trachten.

Am meiften Schwierigkeiten machen die nur an den Enden unterftützten Fachwerkwände, wenn fie quer zur Balkenlage flehen, weil die über den Balken liegende Schwelle für die Anordnung der Thtiren fehr ftörend ift, und die Unterbrechung der Schwelle zu umftändlichen Konftruktionen führt. Man wird bei irgend erheblicher Länge der Wand meift zu ihrer Unterftützung durch einen Unterzug greifen, wenn fie nicht fo hoch ift, dafs die Tragkonftruktion über der Thür angebracht und der untere Teil fo an diefer angehängt werden kann, dafs die Schwelle an der Stelle der Thür ausgefchnitten werden darf. Dasfelbe wird möglich fein, wenn über der Wand das Dach folgt und deffen Konftruktion zum Anhängen der Wand eingerichtet wird ³¹³).

Bei den über dem Hohlen auszuführenden Wänden, welche in der Richtung der Balkenlage laufen, wird man ftets diefe fo anzuordnen fuchen, dafs Schwelle und Rahmholz durch Balken erfetzt werden. Ist dies jedoch nicht möglich, fo ergeben fich die gleichen Schwierigkeiten, wie bei den die Balken kreuzenden Wänden. Man hat hierbei die Schwelle auf Wechfel zu lagern und an eben folchen den Rahmen zu befeftigen. Aber auch im erften Falle ift die Stellung der Thüren von wrefent-lichem Einflufs auf die konftruktive Anordnung.

³¹²) Nach: Baugwksztg. 1895, S. 1023.

®13) Ein Beifpiel einer durch einen Dachbinder getragenen Wand findet fich in : Allg. Bauz. 1855, S. 12.

Die in fich felbft tragfähigen Hängewände werden entweder fo konftruiert, dafs ihre Laft auf die Auflager der Schwelle oder eines über den Thiiröffnungen befindlichen, wagrecht durchgehenden Holzes übertragen wird — Hängewerkwände, oder der Hauptteil der Taft wird von den Auflagerenden des Rahmholzes übernommen — aufgehängte Wände, oder fie werden nach Art der Gitterträger hergeftellt — Gitterträgerwände.

160.

Hängewerk

wände.

Fig. 224.

Die üblichfte Konftruktionsweife der nur an den Enden unterftützten Fachwerkwände ift die der Hängewerkwände. Soll die Wand nicht von einer Thür durchbrochen werden, fo kann man den einfachen Hängebock (fiehe den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, 2. Aufl., Art. 172, S. 127) in Anwendung bringen (Fig. 224), wenn bei gewöhnlicher Zimmerhöhe die Wandlänge nicht 3 bis 4m iiberfchreitet.

/A

'hoo w. Gr.

Bei gröfserer Zimmertiefe würden die Streben zu flach zu liegen kommen. Diefe werden durch kurze Zapfen und Verfatzung mit dem Schwellbalken und der Hängefäule verbunden (Fig. 225). An die letztere wird der Schwellbalken mit einem um ihn gebogenen Eifenband (Fig. 226) oder mit Hängeeifen (Fig. 227) angehängt. Die erftere Befeftigungsweife ift nicht ganz fo ficher wie die zweite, weil nicht genügend zähes Eifen durch das Umbiegen leiden kann ; auch läfst fich ein Anziehen nach erfolgter Befeftigung nur durch Einfchlagen von Keilen zwifchen Band und Schwellenunterfläche bewerk-

Fig. 225.

Fig. 226.

Fig. 227.

V~i^v

'w

hV

'/W|

Li

:d >

c:::

■TJ

■p

J/25 w- Gr.

Heiligen. Dagegen werden, wenn man auch nur die lotrechten Teile des Bandes um feine Stärke in das Holz einläfst, weniger den Putz ftörende Vorfpriinge verbleiben als bei den Hängeeifen. Ein Nachziehen kann bei letzteren durch Drehen der Schraubenmuttern leicht bewirkt werden. Bei beiden Verbindungsweifen läfst man die Hängefäule mit ihrem Zapfen nicht feft auf der Schwelle auffitzen, damit eine kleine Senkung des Hängebockes ftattfinden kann, ohne dafs der Schwellbalken mit hinabgedrückt wird.

Bei gröfserer Zimmertiefe und Anordnung einer Thür in der Mitte der Wand verwendet man den doppelten Hängebock (fiehe im vorhergehenden Bande, Art. 173,

S. 125 [2. Aufl.: S. 129]). Die Hängefäulen dienen als Thürftänder, und der Spannriegel • erfetzt den Thiirriegel (Fig. 228). Die Verbindungen find ähnlich wie vorher. In beiden Fällen wird der Raum zur Seite der Hängefäulen nach Bedürfnis mit Zwifchenftändern und Riegeln ausgeftattet, wobei, um die Streben nicht zu fchwächen,

man kurze an ihnen zu beteiligende Riegel ganz wegläfst und am Ende der Wand Ständer nur dann anzuordnen braucht, wenn Riegel angewendet werden. Die Beteiligung der die Streben kreuzenden Riegel und Zwifchenftänder an erfteren foll nur durch Nägel erfolgen. Die Ausmauerung der Wand verurfacht durch ihre Laft

Fig. 228.

Fig. 229.

x.

Fig. 230.

Fig. 231.

fl

Fig. 232.

Fig. 233.

ZI

X-

w. Gr.

¹/l00

eine Senkung des Hängebockes. Um eine Hebung durch Nachziehen der Hängeeifen ermöglichen, erfcheint es daher zweckmäfsig, tief unten an der Wand Riegel anzubringen (Fig. 228) und den Raum unter denfelben erft nach dem Anziehen der Schraubenmuttern auszumauern.

Sind die Thüren aufserhalb der Wandmitte anzubringen, fo wird man fich .einer der in Fig. 229 u. 230 dargeftellten Anordnungen bedienen können, wenn die

zu

161.

Aufgehängte

Wände.

Wand nicht hoch genug ift, um den Hängebock über der Thür aufzuftellen, wie Fig. 232 u. 233 3U) zeigen. Die flache Lage der Streben in Fig. 233 erfordert eine Befeftigung des Fufses derfelben durch Schraubenbolzen.

Fig. 234.

Fig- 235-

"1

W/.

]/t₀0 W. Gr.

Wie fchon erwähnt, greift man in denjenigen Fällen, in denen die Wand die Balkenlage kreuzt, gern zur Anwendung eines Unterzuges, wie in Fig. 231 angedeutet ift. Ift ein folcher unzuläffig, fo ift man dann gezwungen, die durch die Thür veranlafste Unterbrechung der Schwelle durch eine untergelegte und angebolzte Eifenfchiene aufzuheben. Treffen dabei die Hängefäulen auf Balken, fo ergibt fich die Anordnung nach Fig. 234; ift dies nicht der Fall, fo legt man unter fie einen Wechfel (Fig. 235), welcher verkehrt in die benachbarten Balken eingelaffen ift.

Ift die abzufprengende Wand zweigefchoffig, fo ift es zweckmäfsig, fie nicht aus zwei felbftändig kon-ftruierten Wänden zufammenzufetzen, fondern fie mit durch beide Gefchoffe hindurchreichenden Streben auszu-ftatten, welche durch die zu verdoppelnden Balken der Zwifchen-decke gefafst werden, und welche durch ihre fteile Stellung der Kon-ftruktion gröfsere Tragfähigkeit geben.

Fig. 236 zeigt eine von Geier³¹⁵) im Gafthaus zum Europäifchen Hof zu Mannheim ausgeführte Konftruktion diefer Art, welche fich bewährt haben foll und von demfelben Architekten auch im Gafthaufe gleichen Namens in Mainz ähnlich wiederholt wurde.

Die Riffe, welche in den Fachwerkwänden infolge des Zufammen-trocknens der Hölzer entftehen, treten bei den gewöhnlichen Hängewerkwänden wegen der hinzukommenden Senkungen und der auf fie übertragenen Schwankungen der Balkenlagen in verftärktem Mafse auf und namentlich in der Richtung der Streben.

Fig. 236.

'S

rr jjg]

».

.ü

'M

3H) Mit Benutzung von: Schmidt, O., a. a. O.

315) Siehe darüber deflen Werk : Statiftifche Ueberficht bemerkenswerther Holzverbindungen Deutfchlands. Mainz 1841.

Daher mufs die von Wie g mann³¹⁶) erfundene Konftruktion der gehängten Fach-werkfcheidewände als eine Verbefferung bezeichnet werden, weil in derfelben die

Streben durch Hängeftangen erfetzt find, welche die Laft der Wand von der Mitte der Schwelle weg nach den Auflagern des Rahmholzes übertragen (Fig. 237).

Die Ständer an den Enden der Wand wird man hierbei zweckmäfsigerweife, auch |§ wenn keine Verriegelung angewendet ift, nicht H weglaffen ; man wird fogar gut thun, fie mehr-H mais an der Wand zu befeftigen, da fie ftark auf Druck, bezw. Zerknicken in Anfpruch genommen werden.

Die Befeftigungsweife der Hängeftangen, deren Stärke fich auf Grund der zu ermittelnden Beanfpruchung leicht berechnen läfst und welche auf jeder Seite der Wand des Putzes wegen in das Holz einzulaffen find, ift in Fig. 238 dargeftellt. Sie

laffen fich leicht anfpannen und haben auch den Vorteil, dafs fie fich bequem an Wänden anbringen laffen, welche aus ganz unterftützten in fich frei tragende umgewandelt werden follen.

Diefe Konftruktion wird fich auch immer dann empfehlen, wenn wegen benachbarter Feuerungsanlagen ein Teil der Wand ohne Holzwerk ausgeführt werden mufs (Fig. 239).

Steht die aufzuhängende Wand quer zur Balkenlage, fo ift, wie bei der Hängewerkwand, am beften ein Unterzug anzuwenden, der von den Hängeftangen gefafst

wird. Ift diefer unzuläffig, fo mufs die durch die Thüröffnung unterbrochene Wandfchwelle durch eine Eifenfchiene fehr forgfältig wieder verbunden werden.

Bei grofsen Abmeffungen der zu über-fpannenden Räume wird man von nach Art der Gitterträger³¹⁷) konftruierten Wänden Gebrauch machen können. Da diefe Anordnungen aber nur feiten zur Anwendung kommen dürften, fo foll hier nur auf die Befprechung derfelben in der 1. Auflage diefes Heftes (Art. 164, S. 188 bis 190) verwiefen werden.

Fig. 237.

’/lOO w. Gr.

Fig. 238.

^25 w. Gr.

Fig. 239.

\___-_£

boo w- Gr.

ff

162.

Gitterträger

wände.

b) Schlufs der Wandflächen.

Wie fchon in Art. 146 (S. 132) befprochen, haben wir es bei den Holzfachwerkwänden zum Zwecke der Herftellung von gefchloffenen Wandflächen mit einer Ausfüllung der Gefache durch fefte oder feft werdende Stoffe zu thun. Zu diefen Aus-

163.

Allgemeines.

³¹⁶) Siehe: Allg. Bauz. 1841, S. 175.

SU) Ueber die Gitterträger und ihre Berechnung liehe Teil I, Band 1, zweite Hälfte (Art. 386 bis 392 [2. Aufl. : Art. 165 bis 201; 3. Aufl.: Art. 166 bis 202]) und Teil III, Band 1 (Art. 161 bis 163 [2. Aufl.: Art. 319 bis 322]) diefes »Handbuches«.

füllungen treten aber noch Verkleidungen hinzu — im Inneren der Gebäude falb immer, am Aeufseren häufig —, um den Schlufs der Wandflächen zu vervolllbändigen. Diefe Verkleidungen werden entweder nur dem Holzgerüfte aufgeheftet und dienen, an der Aufsenfeite angebracht, in der Hauptfache zum Schutze der Wände gegen Feuchtigkeit und andere Witterungseinflüffe, weshalb fie in Kap. 12 zu befprechen fein werden, oder fie haben zwar ähnliche Dienfte zu leiften, find aber in eine engere Verbindung mit der Ausfüllung der Gefache gebracht und treten als fteinerne Verblendungen oder als Putz der Wände auf.

Wir unterfcheiden demnach in Bezug auf den Schlufs der Wandflächen zwifchen Ausfüllung der Fache, Verblendung mit Stein und Putz.

1) Ausfüllung der Gefache.

164.

Ausmauerung

mit

Backfteinen.

Die üblichfte Ausfüllung der Wandgefache ift die mit Backlbeinen, und zwar gewöhnlich x/2 Stein, feiten 1 Stein ftark. Die Ausführung in ³/4 Stein Dicke ift beim deutfchen Normalziegelformat nur mit Dreiquartieren im Binderverband möglich und auch nur dann, wenn folche von den Ziegeleien vorrätig gehalten werden. Für die x/2 Stein ftarke Ausmauerung wird der Läuferverband, für die 1 Stein ftarke der Block- oder Kreuz- oder Binderverband gewählt, wenn die Wandgefache geputzt werden. Bleiben diefelben aufsen jedoch als Rohbau Achtbar, fo kann man aufser den genannten Verbänden auch einen figurierten anwenden, ebenfo die Ausmauerung aus verfchiedenfarbigen oder glafierten Steinen herlbellen ³¹⁸). Für die ^2 Stein ftarken Ausmauerungen werden fleh befonders diejenigen figurierten Verbände empfehlen, deren Fugenlinien von der gewöhnlichen Lage abweichen, weil man fo im ftande ift, paffende Anfchlüffe an die die Wandfelder fchräg durchkreuzenden Streben und Bänder zu erzielen. Bei den gewöhnlichen Verbänden wird man am beften fahren, wenn man mit dem regelmäfsigen Verbände an den Ständern anfängt und die notwendig fich ergebenden Unregelmäfsigkeiten an die fchräg auffteigenden Hölzer verlegt. Auf die Höhe der Wand, bezw. der Fache mufs man immer mit einer Anzahl ganzer Schichten auszukommen fuchen; verhauene find zu vermeiden. Mittel zur Regelung hat man in der Beftimmung der Höhenlage der Riegel und in der Bemeffung der Fugendicke.

Ein Uebelftand der Fachausmauerungen ift das infolge des Schwindens des Mörtels und Zufammentrocknens des Holzes eintretende Loslöfen derfelben von letzterem. Die an den Seiten der Ständer und Streben, fowie an den Unterkanten der wagrechten Hölzer fich bildenden offenen Fugen geben an den Umfaflungs-wänden der Witterung unerwünfehten vermehrten Zutritt in das Innere der Gebäude ; fie befördern, durch die dafelbft eindringende Feuchtigkeit, die Vergänglichkeit des Holzes und verunzieren das Ausfehen, was namentlich auch an den Innenfeiten der Umfaffungen und an den Scheidewänden empfindlich fich geltend macht, da der Putz an der Riffebildung teilnimmt. Dies letztere öffnet auch manchem Ungeziefer geeignete Schlupfwinkel, wodurch die Fachwerkwände einen üblen Ruf fich erworben haben.

Beifpiele von Gefachausmauerungen von älteren norddeutfehen Fachwerkbauten finden fich u. a. in: Cuno & Schäfer, a. a. O. — Liebold, B., a. a. O. — Fleischinger, A. F. & Becker, W. A. Syftematifche Darftellung der Bauconftructionen. Die Mauerwerks- oder Steinconftructionen. Berlin 1862. — Essenwein, A. Norddeutfchlands Backftein-bau im Mittelalter. Karlsruhe. Taf. XXIX. — Bötticher, C. Die Holzarchitektur des Mittelalters. Betlin. Taf. XXI. — Ueber die Verbände überhaupt, fowie die figurierten Verbände insbefondere vergl. den vorhergehenden Band (Art. 24 bis 33) diefes »Handbuches«, fowie die dafelbft angegebenen anderen Quellen.

Die Riffebildung infolge Mörtelfchwindens könnte man vermeiden, wenn man zum Mauern Portlandcementmörtel benutzte; man würde dadurch auch die Menge von Feuchtigkeit, die dem Holz zugeführt wird, gegenüber dem Luftkalkmörtel herabfetzen.

Die Verwendung des Portlandcementes, fowie anderer Gemente für die Fachausmauerung ift aber bedenklich, weil diefe wegen ihrer geringen Dicke fo rafch austrocknet, dafs dem Mörtel zu bald die für die Verfertigung unbedingt nötige Feuchtigkeit entzogen wird, abgefehen davon, dafs dauernde Fertigkeit auch nur ficher bei fortgefetzter Einwirkung von Feuchtigkeit zu erwarten ift, welche wenig-ftens bei Scheidewänden ganz wegfällt. Dagegen ift die Anwendung von Kalk-cementmörtel oder fog. verlängertem Cementmörtel empfehlenswert, weil mit ihm die Uebelftände des Luftkalkmörtels vermindert, die Gefahren des reinen Portlandcement-mörtels aber vermieden werden, auch eine gröfsere Fertigkeit der Ausmauerung als mit Luftmörtel und in kürzerer Zeit erzielt wird. Ueber das Vermauern der Back-fteine ift übrigens in Kap. 2 nachzufehen.

Das Undichtwerden der Fachwerkwände infolge des Zufammentrocknens des Holzes läfst rtch herabmindern, wenn man nur möglichft lufttrockenes Holz an wendet; ganz läfst es rtch nicht vermeiden; dagegen kann man ausreichende Mafsregeln gegen das Lockerwerden der ^2 Stein ftarken Ausmauerungen, deren Standfeftigkeit durch dasfelbe gefährdet wird, treffen.

Die üblichfte, wenn auch nicht befte diefer Mafsregeln ift das Ausfpänen der Seitenflächen der Ständer (Fig. 240), wodurch Vertiefungen gebildet werden, in welche

Fig. 240.

ip

]|₂5 W. Gr.

man entweder den zugehauenen Stein ein-greifen läfst, oder nur die entfprechend verdickte Mörtelfuge. Das erftere ift zwar beffer als das letztere, kommt aber in der Regel nicht in Anwendung, weil die Steine verkürzt werden und dadurch die Regelmäfsigkeit des Verbandes geftört wird, was übrigens nur voll zutrifft, wenn die Entfernung der Ständer nach den Ziegelmafsen rtch richtet. Eine Verfpannung des Mauerwerkes fucht man durch Eintreiben dünner Holzkeile an den Ständern zu bewirken.    *

Diefe Bauweife hat man zu verbeffern gefucht, indem man die Ständer ausnutete und in die Nuten befonders geformte Steine eingreifen liefs (Fig. 241 ³¹⁹), welche als fchmale Streifen das Mauerwerk feitlich begrenzen. Da hierdurch aber die Ständer noch mehr gefchwächt werden als durch das Ausfpänen und wegen der anzuwendenden Formfteine nur ausnahmsweife davon Gebrauch gemacht werden

Fig. 241.

Fig. 242.

Fig. 243.

1/25 w. Gr.

kann, fo erfcheint das andere Verfahren viel anwendbarer, wonach auf die Seitenflächen der Ständer dreieckige Leiften aufgenagelt werden (Fig. 242); diefen entfprechend haut man die Steine zu, fo dafs die Lage derfelben gekichert ift.

Noch einfacher und doch erfolgreich foll dies erreicht werden, indem man

319) Nach: Breymann, G. A. Allgemeine Bauconftructionslehre. Teil I. 5. Aiifl. Stuttgart 1881. S, 22 u. Taf. 8.

grofse Nägel, etwa alle 4 Schichten, in Fugenhöhe feitlich in die Ständer einfehlägt, fo dafs fie mit dem Kopfende etwa 8cm vorftehen, und diefelben vermauert ³²⁰).

Zweckmäfsig, aber fehl* umftändlich und oft unbequem ift das Aufnageln von die Fugen deckenden Leiften (Fig. 243).

Ueber die Behandlung der als Rohbau fichtbar bleibenden Fachausmauerungen, insbefondere das Ausfugen derfelben, ift das in Kap. 2 Mitgeteilte zu vergleichen. Es wäre hier nur hinzuzufügen, dafs es jetzt fehr üblich ift, die Ausmauerung hinter die Flucht des Holzwerkes zurückzufetzen, um die Kanten desfelben abfafen zu können, wovon fpäter noch die Rede fein wird.

Bei den älteren Holzbauten vermied man dies faft ausnahmslos und mit gutem Grunde. Namentlich die Vorfprünge der wagrechten Hölzer hindern den rafchen Ablauf des Regenwaffers und führen dasfelbe dem Inneren des Holzes und den Zapfenverbindungen zu ; bei den fchrägen Hölzern ift das letztere in erhöhtem Mafse der Fall. Es kann deshalb nur empfohlen werden, zu der alten Bauweife der mit dem Holzwerk bündigen Ausmauerung wieder zurückzukehren und einen Schmuck der Fachwerkbauten in anderer Weife herbeizuführen.

Scheidewände, die recht dünn fein füllen, führt man wohl auch x/4 Stein ftark aus, wobei die gewöhnlichen Backfteine hochkantig vermauert werden. Diefe Ausmauerung ift aber fehr wenig ftandfeft, namentlich dann, wenn man Handfteine verwendet, weil bei diefen immer die Schmalfeiten etwas fchräg zu den Breitfeiten ge-ftellt find. Bei den Mafchinenfteinen ift dies nicht der Fall. Zur Erhöhung der Standficherheit ift jedoch auch hierbei eine Ueberdeckung der Gefachränder mit Leiften befonders wünfehenswert. Ift das Holzwerk ftärker als die x/4 Stein Itarke Ausmauerung, fo müffen diefe Leiften in der in Fig. 244 angedeuteten Weife be-

Fig. 244.

Fig. 245.

’kö w- Gr.

feftigt werden. Sollen dabei beide Seiten der Wand glatt geputzt werden, fo mufs man die eine derfelben verfchalen und berühren oder fie belatten.

Die Gröfse der Gefache für x/4 Stein ftarke Ausmauerung hat man auf l,o<lm einzufchränken, während man bei x/2 Stein Stärke bis zu 2,5 q™ geht.

Fig. 246³²¹).

Handelt es fich darum, wie bei Wänden über dem Hohlen, das Gewicht derfelben möglichft herabzumindern, fo kann man, wenn dies die Holzftärke geftattet, von einer hohlen Ausmauerung von hochkantig geftellten Backfteinen (Fig. 245) in der Weife des fog. Käftelverbandes (vergl.

Teil III, Band 1 diefes »Handbuches«,

■h'ÎÎF

WJwm

Art. 56, S. 52) Gebrauch machen. Eine folche ift ziemlich ftandfähig und kann, wenn ein Schutz gegen Witterungseinfliiffe durch äufseren Behang oder Verfchalung hinzugefügt wird (Fig. 2463 2x), auch bei

³²°) Siehe : Deutfche Bauz. 1884, S. 287.

³²¹) Nach: Klette, B. Der angewandte Zementbau u. f. w. Halle a. S. 1889. S. 38.

Umfaffungswänden Benutzung finden. Bei grofsen Holzftärken, wie fie bei ftark beanfpruchten abgefprengten Wänden Vorkommen, können für jede Seite der Ausmauerung befondere fchmale Riegel verwendet werden.

165.

Bimsfandfteine

und

Korkfteine.

Eine gröfsere Herabminderung des Gewichtes der Ausmauerung läfst fleh erzielen, wenn man an Stelle von Backfteinen die in Kap. 2 (Art. 35 u. 36, S. 44 u. 45) befprochenen Bimsfandfteine (rheinifche Schwemmfteine oder Tufffleine) und Korkfteine benutzt. Wegen der geringen Wärmeleitungsfähigkeit verdienen diefe Stoffe auch Beachtung für die Herftellung von Umfaffungswänden, wobei jedoch ein befonderer Schutz gegen Einwirkung der Feuchtigkeit notwendig ift. Da die Bimsfandfteine 100mm dick find, fo laffen fleh mit ihnen bequem bei hochkantiger Lage derfelben dünne Scheidewände errichten.

Noch dünnere Wände laffen fleh aber mit Hilfe der Korkfteine herftellen. Diefe find 40, bezw. 65mm dick, fo dafs fie mit dem Putz eine Wanddicke von nur 50, bezw. 75mm liefern, deren geringe Wärmeleitungsfähigkeit befonders gerühmt wird.

Nach den Angaben der Fabrikanten ³²²) ift die verhältnismäfsige Wärmeleitungsfähigkeit von Wänden aus verfchiedenen Stoffen die folgende:

Dicke

Stoff

Wärmeleitung

Gewicht

ohne Putz und Holzwerk

łR 05 O Cn

co co o o

Korkftein............

Korkftein.............

Doppelte Brettwand von 1-zölligen Brettern

mit Luftzwifchenraum........

Schilfbretter............

Tuffflein (rheinifche Scliwemmfteine oder Bims-

fandfleine)...........

Schilfbretter............

Backflein.............

' 1,27

O    <N    O    O    l>.

U    Lf    °°    GL    T

t-H    t-H    T-H    CH    GH

CO CM

t-H r—(

GH O CH

o»

H-*    l—l

GO CO t—

-h o o

Millimeter

Kilogr. für 1 qm

Zum Fefthalten der Korkfteine an den Ständern dienen angeheftete, dreikantige Leihen, für deren Eingreifen die erfteren entfprechende Einfchnitte mit der Säge

erhalten (Fig. 247). Die Steine werden beim Ver-mit den Fugenflächen in Gipsmörtel getaucht,

Fig. 247.

mauern

mit möglichst offenen Fugen verfetzt und nach Bedarf mit kleinen Holzkeilen verfpannt. Vorteilhaft für die Rafchheit und Güte der Arbeit ift es, die eine

t'lO w. Gr.

Seite der Wand vorübergehend mit Brettern zu ver-Vorfprung vor dem Holzwerk

fchalen und zwar fo, dafs die Korkfteine etwa 5

Diefer Zwifchenraum wird mit einer Mifchung von Gips und möglichft

mm

erhalten.

viel zerkleinerten Korkabfällen gefüllt. Nachdem etwaige Unebenheiten der Wand mit flach angelegtem Fuchsfchwanz befeitigt find, wird diefelbe mit einem Mörtel,

Kalkmörtel und Gips befteht, glatt verputzt. Der gut

der zu gleichen Teilen aus in die offenen Fugen eingeworfene Mörtel gibt der Wand erft ihre Fettigkeit.

Die 40mm dicken Korkfteinwände ftellt man auch nur mit einem Gerüft von dicken Latten her, welche in Entfernung von etwa 0,75m aufgeftellt werden

25 mm

Fig. 248.

166.

Ausmauerung

mit

Bruchfteinen.

(Fig. 248 u. 249). Nachdem man mit den Platten eine Höhe von etwa 0,7om erreicht hat, werden wagrechte Lattenftücke mit 2 Drahtstiften an den Ständern befeftigt. Die Behandlung ift fonft, wie oben angegeben. Für die Thürftänder und -Riegel mufs Stärkeres Holz genommen werden.

Nägel bekommen Halt in den Korkfteinen, wenn man Sie etwa 20mm unter dem Kopf mit einer kleinen Blechfcheibe verfieht (Fig. 250).

Eine Ausmauerung der Gefache mit Bruch-Steinen kommt wohl nur da in Anwendung, wo Mauerziegel Schwer zu befchafifen find und wo das Bauholz So billig ift, dafs es nicht darauf ankommt, ob die Holz-

Jl25 w- Gr.

Fig. 249.

Fig. 250.

2>

] jo w. Gr.

als für BackSteinausmauerung nötig, genommen werden müffen;

Stärken gröfser

denn diejenige in Bruchsteinen erfordert eine Holzftärke von 18 bis 21cm.

167.

Ausfüllung mit Beton- oder Kalkfand-maffe.

Nach Gladbach*²*) kann man 15cm dicke Fachausmauerungen aus kleinen un-regelmäfsigen Feldsteinen auf beiden Seiten mit ebenen Flächen herftellen, wenn man die eine vorübergehend mit rauhen Brettern verkleidet und gegen diefe anmauert.

Die Ausfüllung der Gefache mit Beton oder einem mageren Mörtel mufs mit Hilfe von beiderseitig leicht anzunagelnden Brettern erfolgen, welche die Form bilden. Um das Einftampfen bewerkttelligen zu können, mufs man hierbei aber entweder die Riegel und Strebebänder nur halb So Stark wie die Ständer machen und abwechselnd auf der einen und anderen Seite der letzteren bündig legen, oder man mufs, wenn man dünnere Wände bilden will, das obere Formbrett auf der einen Seite weglaffen und diefen Teil des Faches von der Seite einfüllen und aufsen nachträglich während der Erhärtung der ^

MaSSe glätten ⁶ 7). In unteren Gefachen würde man wohl auch fo verfahren können, dafs man die Riegel mit Schleifzapfen (Fig. 251) einfetzt, Sie vor dem Einftampfen der MaSSe entfernt und dann wieder einfügt. Eine verbleibende P"uge müfste nachträglich gedichtet werden.

Fig. 251.

168.

Ausfüllung mit Gips.

Die Fachwerkhölzer müffen, ähnlich wie die Ständer bei der BackSteinausmauerung, mit Nuten oder aufgenagelten Leiften versehen werden, um Sie in ihrem Stande zu Sichern.

Diefe Bauweife ift eine ziemlich alte, da man fie in England an mittelalterlichen Fach werkbauten angewendet findet; auch die Kydiriichen gegoffenen Kalkmörtelhäufer find zum Teile hierher zu rechnen. (Vergl. hierüber Art. 129, S. 112.)

In Paris füllt man die Zwifchenräume der mit Holzfachwerk ausgeführten Wände in der Regel mit Gips aus, und man zieht diefe Ausfüllungsweife der Ausmauerung

toO w. Gr.

lAl

i75

mit Ziegeln vor, weil der Gips lieh infolge feiner Ausdehnung beim Anmachen mit VVaffer dicht an alles Holzwerk anfchliefst.

Um jedoch diefe Ausdehnung etwas herabzufetzen, weil fie fonft die Thür- und Fenfterftänder zu ftark beanfpruchen würde, fetzt man dem Gips bis zu ¹;8 mufique (vergl. Art. 144, S. 130) zu ³²⁵). Die Entfernung der Ständer beträgt hierbei in der Regel 33cm, ein Mafs, welches mit Rückficht auf die Länge der für den Putz angewendeten Latten gewählt ift, bei ftärker belafteten Wänden aber noch vermindert wird ³²⁶); Riegel kommen nur bei hohen Wänden in Benutzung 32 7).

Zur Ausfüllung des Holzwerkes leichter Zwifchenwände benutzt man in neuerer Zeit auch die fog. Gipsdielen und Hartgipsdielen ³²⁸), welche den Schilfbrettern von Giraudi & Co. in Zürich ³²⁹) ganz gleich zu fein fcheinen.

169.

Ausfüllung

mit

Gipsdielen.

Sie beftehen aus Gips, Kalk und Rohrftengeln, find 2,5 m bis 3,o m lang, 20 bis 25 cm breit und für die Ausfüllung von Wandgefachen 7 cm dick. Diefelben follen an die 6 cm ftarken und in der Dielenlänge entfprechenden Entfernungen aufzuftellenden Ständer feitlich angenagelt werden (Fig. 252). Sie können auch in kürzere Längen zerfägt werden, werden wagrecht verlegt, in Gipsmörtel gefetzt und dünn mit Gips verputzt, lqm Gipsdiele von der angegebenen Dicke wiegt 50kg.

Die Schilfbretter follen nach Schindler-Efeher™) das Einfchlagen von Nägeln nicht vertragen ; auch wird infofern vor ihnen gewarnt, als die Höhlungen der Schilfftengel kleinem Ungeziefer und gefundheits-widrigen Stoffen gute Unterkunft gewähren follen³³¹)- Das Gleiche wird alfo wohl auch für die Gipsdielen gelten, fo dafs die Anwendbarkeit diefer Bauffoffe für den vorliegenden Zweck eine befchränkte fein dürfte. Es mufs jedoch erwähnt werden, dafs Schindler-Efeher die Schilfbretter, wie fpäter noch zu befprechen ift, für die Verkleidung von hohlen Fachwerkwänden fehr empfiehlt.

Mit den Gipsdielen treten die noch neueren Spreutafeln³³²) von Kats in Cannftatt in Wettbewerb.

Die Spreutafeln find etwas leichter, als die Gipsdielen und Schilfbretter, da 1 qm derfelben bei    10 cm Dicke nur 55    wiegt. Sie    werden in Dicken

von 3 bis 20cm und    in Gröfsen bis    zu 4    hergeftellt    und beftehen aus

Spreu, gehacktem Stroh, tierifchen Haaren, Gips, Kalk und Leimwaffer, welche Stoffe in hölzernen Gufsformen innig gemengt werden. Die Maffe trocknet fehr rafch, kann daher bald verwendet und auch auf dem Bauplatz angefertigt werden.

Die Tafeln haben der Länge nach durchgehende rechteckige Höhlungen. Sie find in einem Mörtel mit 15 bis 20 Raumteilen Gipszufatz zu vermauern ^    - -15J und erhalten einen Ueberzug von Gipsmörtel von nur 3 bis 5 mm Dicke. Da

wegen der Berohrung das Holzwerk, das in feiner Menge gegen gewöhnliche Fach werkwände fehr verringert werden kann, einen dickeren Putz bekommt, fo ift dasfelbe etwas    fchwächer, als    die Spreutafeln zu    machen. Bei Um-

faffungswänden haben    die Spreutafeln    einen    Wetterfchutz,    etwa durch Schin

deln, wie Fig. 253 zeigt, zu erhalten. Eine Scheidewand ift in Fig. 254 ³³³)

Fig. 252.

2.0 m-

I25 w- Gr.

Fig. 253.

*125 w- Gr.

rcm

170.

Ausfüllung

mit

Spreu tafeln.

dargeftellt.

Die ältefte Ausfüllungsweife der Holzfachwerkwände ift

325)    Siehe: Bose, E. Dictionnaire raifonnè d'architecture. Bd. x. Paris 1877. S. 473.

326)    Siehe: Liger, F. Pans de bois et pans de /er. Paris 1867. S. 115.

327)    Näheres über die Art der Ausführung nach den in den Fufsnoten 325 u. 326 angegebenen Quellen in der 1. Auflage diefes Heftes (Art. 170, S. 195).

32S) Ueber diefelben fiehe : Baugwksztg. 1887, S. 688. — Ferner über »Gypsdielen, Schilfbretter, Spreutafeln, Holzseilbretter«: Deutfehes Baugwksbl. 1889, S. 85. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1889, S. 6, 62, 66. Gewbbl. f. Heffen 1889, S. 44. Baugwksztg. 1893, S. 230 u. 1181 — ferner: Lange, W. Der Barackenbau. Leipzig 1895. S. 52.

329)    Siehe: Schindler-Escher , C. Klein aber Mein. II. Heft. Zürich 1887. S. 9 — fowie : Deutfches Baugwksbl. 1883, S. 494 (nach: Schweiz. Bauz.).

330)    A. a. O., S. ir.

331)    Siehe: Deutfches Baugwksbl. 1884, S. 124.

332)    Ueber diefelben liehe: Baugwksztg. 1893, S. 331 —* ferner: Lange, a. a. O., S. 66.

171.

Ausfüllung mit Lehm.

Fig. 254 ³³³).

wohl die mit Hilfe von Lehm, und zwar in den Formen von Lehmfleinen, Lehmpatzen oder Ausftakung. Wegen der mancherlei Mifsflände, welche diefe Bauweife faft in noch höherem Mafse, als die der ganz aus Lehm aufgeführten Mauern aufweift,³³⁴), ift fie zumeift für Umfaffungswände und für Wände von Räumen, in denen Feuchtigkeit entwickelt wird, aufser Gebrauch gekommen. Nur in fehr ärmlichen oder in der Kultur zurückgebliebenen Gegenden ift fie noch üblich, füllte aber auch da nur mit einem fchützenden Behang der Aufsenwände benutzt werden.

Lehmfteine und Lehmpatzen haben ein gröfseres Format als Backfteine (vergl. Art. 30 u. 31, S. 42 u. 43); daher mufs auch das Holzwerk der Fachwerkwände bei Verwendung erfterer ftärker gemacht werden als gewöhnlich bei letzteren. Dies ift auch bei der Ausftakung der Fall, welche in Mittel- und Süddeutfchland auf dem Lande noch fehr im Gebrauch ift.

Für die Ausftakung werden Schwellen, Rahmen und Riegel mit 3 bis 4cm tiefen, gewöhnlich dreieckigen Nuten verfehen und in diefe die zugefpitzten Stak-hölzer (auch Stück- oder Stickhölzer genannt), welche aus Klafterholz, Klötzen, Schwarten oder Brettern in der der Fachhöhe entfprechenden Länge gefpalten werden, eingetrieben.

Die weitere Ausfüllung erfolgt in verfchiedener Weife. Die Stakhölzer werden nämlich entweder vor oder nach dem Einftellen mit Strohlehm umwickelt ³³⁰) oder gewöhnlicher in kleinen Abftänden eingeftellt und dann mit Strohlehm ausgeworfen, oder diefelben werden weiter gefetzt und mit Weidenruten (Fitzgerten, Fachgerten) oder etwa 2,5 Vogelsberg »Gefchlier« genannt) wird ebenfo, wie die mit Wickelhölzern ausgeführte Ausftakung mit Strohlehm verftrichen und dann getüncht.

Für die Ausftakung ift eine mehrfache Verriegelung der Wände unentbehrlich, was nicht ohne Einflufs auf die Entwickelung des mittel- und füddeutfchen Fachwerkbaues gewefen ift.

~T

00 w- Gr.

mr

cm

ftarken Stäben durchflochten. Diefes Flechtwerk (im

172.

Allgemeines.

2) Verblendung.

Die Verblendung der Holzfachwerkwände kommt in der Regel nur bei Um-faffungen vor, ausnahmsweife wohl auch im Inneren der Gebäude, um das Holzwerk vor fchädlichen Einwirkungen zu fichern. Bei den Umfaffungswänden kann fie aufsen oder innen angebracht werden. Im erften Falle foll fie entweder die Wand nur verdicken, um fie widerftandsfähiger gegen Witterungseinflüffe zu machen, oder fie foll derfelben einen gewiffen Grad von Feuerficherheit verleihen, oder man beab-fichtigt, dem Holzfachwerk das Anfehen eines mafflven Gebäudes zu geben. Im zweiten Falle hat man gewöhnlich nur die Erzielung einer warmhaltenden Wand und etwas gröfserer Feuerflcherheit im Auge. Die noch zu befprechenden Mängel der Verblendung laffen diefelbe im allgemeinen als eine unzweckmäfsige Anord-

333) Nach: Gewbbl. f. Helfen 1889, S. 264. — Vergl. auch: Deutfehes Baugwksbl. 1889, S. 297.

33t) Vergl. Kap. 2 (Art. 30 u. 31, S. 42).

335) Ausführliche Darftellung, allerdings mit Beziehung auf Ausftaken der Balkengefache, in: Heusinger v. Waldegg, E. Der Gypsbrenner u. f. w. Leipzig 1867. S. 127 — ebenfo in: Fink, F. Der Tüncher u. f. w. Leipzig 1866. S. 108.

nung erfcheinen, fo dafs fie füglich hier übergangen werden könnte, wenn nicht mehrfach die Baupolizeiordnungen diefelbe mit Rückficht auf Feuerficherheit in einzelnen Fällen verlangten.

Die Berliner Baupolizeiordnung vom 15. Januar 1887 fchreibt in diefer Beziehung in § 6 vor: »Die Umfaffungswände von Fachwerkgebäuden find, foweit fie von öffentlichen Strafsen, Nachbargrenzen oder Gebäuden auf demfelben Grundfläche nicht mindeftens 6m entfernt bleiben, 12 cm flark maffiv zu verblenden.«

Ein Erlafs des württembergifchen Minifleriums des Innern vom 28. April 1882 betagt : »Eine auf Fachwerk angebrachte folide Verblendung ift, wenn he auch nicht vollen Schutz gegen Feuermitteilung gewährt, doch im ftande , die Uebertragung eines in der Nachbarfchaft ausgebrochenen Brandes auf das verblendete Gebäude zu erfchweren und zu verzögern; die Herftellung einer folchen Verblendung aus feuerpolizeilichen Rückfichten ift daher mit Bezug auf § 368, Nr. 8, R.-Str.-G.-B. wohl geboten ³³⁶).«

Durch die ¹j2 Stein ftarke Verblendung wird die ^2 Stein dicke Fachwerkwand auf 1 Stein Stärke gebracht. Wird erftere aufsen angeordnet, fo ift fie mit der Fachausmauerung in regelrechtem Verbände gleichzeitig auszuführen (Fig. 255 u. 256 ³³⁷).

Aus den in Art. 164 (S. 171) angegebenen Gründen ift hier für die Herftellung des Mauerwerkes gleichfalls Kalkcementmörtel empfehlenswert; auch erhält durch denfelben das in feinem Verband durch die Hölzer, mit denen es fich nicht verbindet, gehörte Mauerwerk rafcher einen feften Zufammenhang. Befeitigt wird jedoch dadurch nicht der Hauptmangel der Bauweife: das ungleichmäfsige Setzen derfelben, was namentlich durch die wagrechten Verbandhölzer herbeigeführt wird. Diefe trocknen zufammen, löfen fich vom Mauerwerk los, fo dafs nun der in das Fachwerk greifende Teil desfelben von der Vormauerung getragen werden mufs. An einigen Stellen bleibt wohl auch die Ausmauerung durch das Holzwerk unter-ftützt; fie kann infolgedeffen dem Setzen der Verblendung nicht folgen, und es bilden fich wagrechte Riffe in diefer, die nicht nur die Standfeftigkeit, fondern auch die Feuerficherheit beeinträchtigen.

Ein fernerer Mangel der Verblendung ift der, dafs beim Putzen der Innenfeite das Holzwerk in eine ringsum eingefchloffene Lage kommt, welche bei Verwendung ganz trockenen Holzes und beftändiger Trockenhaltung desfelben feiner Erhaltung allerdings förderlich fein würde. Diefe Vorbedingungen find aber fchwierig zu erfüllen, bezw. überhaupt nicht die Trockenhaltung, da das Mauerwerk feucht vermauert werden mufs und ohne eine fchützende Verkleidung immer wieder von Schlagregen durchfeuchtet wird. Die in das Holz eingedrungene Feuchtigkeit kann nur fchwer und langfam wieder verdunften, fo dafs der Entftehung von Fäulnis und Hausfchwamm Vorfchub geleiftet ift. Aufserdem ift diefe Bauweife durchaus nicht billig, da eine 1 Stein ftarke, ganz aus Backfteinen hergeftellte Mauer weniger koften mufs, weil bei ihr das Holzwerk wegfällt und der Arbeitslohn geringer ift. Eine folche Wand wird fogar nicht wohlfeiler, fondern eher teuerer, als eine 1¹II2 Stein ftarke maffive

Fig. 255 ³³⁷).

Fig. 256 33 7).

*73-

Backfteiu-

verblendung.

II

'fco w.

Gr.

336) Nach: Deutfche Bauz. 1885, S. 168.

SSI) Entworfen'mit Benutzung von Abbildungen in: Breymann, G. A. Allgemeine Bau-Conftructions-Lehre u. f. w. Teil I. 5. Aufl. Stuttgart 1881.

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

12

174.

Plattenverblendung .

¹75-

Allgemeines.

ausfallen ³³⁸). Man Tollte fich mit der Anwendung derfelben daher auf folche Fälle befchränken, wo fie von der Baupolizei vorgefchrieben ift oder wo der gegebene Raum die Ausführung einer ftärkeren Mauer nicht geftattet, aber die Standfeftigkeit einer folchen erforderlich ift.

Eine vermeintliche Erfparnis verfucht man mitunter dadurch herbeizuführen, dafs man die eigentliche Ausmauerung wegläfst, nur das Holzwerk mit Steinen ein-fchliefst, welche in die Vormauerung einbinden, und die letztere durch Stichanker am Holze noch befeftigt (Fig. 257). Bei unerheblicher Erfparnis find hier die Mängel der vorher befprochenen Konftruktion nicht befeitigt, fondern nur durch neue vermehrt worden, unter denen der wefentlichfte der fein dürfte, dafs bei einem ausgebrochenen Brande folche Wände fehr rafch einftürzen mülTen.

Innere Verblendungen der Umfaffungswände von Gebäuden führt man mitunter ohne Verband mit der Fachausmauerung, nur durch Mörtel mit derfelben verbunden, von Hohlfteinen aus, um die Wärmeleitungsfähigkeit der Wände herabzufetzen. Man begnügt fich dabei wohl auch mit einer ^4 Stein ftarken, aus hochkantig geftellten Steinen gebildeten Verblendung. Befler ift es aber jedenfalls, eine Verftärkung der Fachwerkwände nach innen zu in Verband mit der Fachausmauerung herzuftellen. Hierdurch wird mitunter die Anwendung von Holzfachwerken an folchen Orten ermöglicht, wo derfelben baupolizeiliche Bedenken entgegenftehen.

Holzfachwerkwände kann man auch mit Platten aus natürlichem oder künft-lichem Stein (Cement, Terracotta) verblenden, wobei diefelben an der Ausmauerung durch Stichanker befeftigt werden müffen ³³⁹).

Fig. 257.

¹/ö0 w. Gr.

3) Putz.

Der Putzmörtel haftet auf dem Holze fchlecht, fo dafs man befonderer Vorkehrungen bedarf, um ihn an demfelben zu befeftigen ; aber auch dann ift die Dauer keine lange, wenn die betreffende Wand der Witterung ausgefetzt ift. Man vermeidet deshalb gern den äufseren Putz von Umfaffungswänden und kehrt dadurch der gefunderen Bauweife früherer Zeiten zurück, die erft im vorigen Jahrhundert verlaffen wurde, um den Fachwerkgebäuden das Anfehen von fteinernen Bauwerken zu geben. Im Inneren der Gebäude kann jedoch der Putz des Holzwerkes gewöhnlich nicht entbehrt und auch dort, wo keine Feuchtigkeit auf ihn einwirkt, bei Anwendung genügender Sorgfalt dauerhaft hergeftellt werden, wenn auch Riffe in demfelben aus den früher angegebenen Gründen immer zu erwarten find. Diefe find eben ein den Fachwerkwänden anhaftender Mangel.

Wo der Werkftoff der Fachausfüllung an den Aufsenfeiten der Gebäude einen Putzüberzug nötig macht, alfo bei gewöhnlichen oder fchwach gebrannten Back-fteinen und manchen anderen künftlichen Steinen, Bruchfteinen, Ausftakung, be-fchränkt man denfelben zweckmäfsigerweife auf die Gefache und läfst das Holzwerk fichtbar. '

ZU

¹

) Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1888, Taf. 46.

²

³⁰*)Fakf.-Repr. nach: Deutfche Renaiflance. Abt. 24. Colmar. Taf. 26.

³

305)    Nach: Lachner, C., a. a. O., Bd. II, S. 20.

⁴

306)    Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1868—69, Bl. 4.

⁵

307)    Unter Benutzung einer Abbildung von O. Schmidt, a. a. O.

⁶

   J)er Schweizer Holzftil etc. Darmftadt 1868. S. 2. — Vergl. auch: Die Holzbaukunft der Schweiz. 2. Aufi. Zürich und Leipzig 1885. S. 68.

⁷

   Ueber diefe Verfahren ift Näheres mitgeteilt in: Engel, F. Der Kalk-Sand-Pifébau. Berlin. 3. Aufl. S. 60.

•    338) Vergl. hierüber ebendaf. S. 22.

339) XJeber Plattenverblendung liehe die

Auflage diefes Heftes (Art. 176, S. 199).

Zum Putz verwendet man in der Regel Luftkalkmörtel ; doch kann an trockenen Orten innerhalb der Gebäude auch Lehmmörtel benutzt werden.

Die Arten der Befehigung des Putzes am Holzwerk der Fachwände find die-feiben, welche beim Putzen der Balkendecken ausgedehntere Anwendung finden, weshalb hier kurze Andeutungen genügen und auf die Befprechung jener verwiefen werden kann.

Die unzureichendfte, aber doch noch vorkommende Vorbereitungsweife des Holzes ift das Aufhauen, Aufpicken, Rauhpicken oder Schuppen desfelben, wobei mit der Queraxt oder einem fcharfen Mauerhammer in Abftänden von 2 bis 3cm abwechfelnd in der Richtung durch Einhauen von oben nach unten Späne zur Hälfte vom Holze abgetrennt werden, hinter welchen der Mörtel feinen Halt finden foll. Diefer wird aber nicht dauernd erreicht, da der erftarrte Mörtel den durch das Quellen und Schwinden des Holzes verurfachten Bewegungen desfelben nicht zu folgen vermag.

Das üblichfte und in Deutfchland verbreitetfte Verfahren ift das Berühren, wobei 9 bis 12mm ftarke Schilfftengel mittels Draht und fog. Rohrnägel am Holze in knapp ihrer Dicke entfprechenden Abftänden befeftigt werden. Diefe Befefti-gungsweife gehaftet einigermafsen eine vom Putz unabhängige Bewegung des Holzes. Förderlich ift hierbei, dafs das Rohr unter der Einwirkung der Feuchtigkeit feinen Rauminhalt nicht verändert. Trotzdem ift das Entftehen von Riffen nicht verhindert. Um dies beffer zu erreichen, wird empfohlen, zwifchen Holz und Rohr eine Lage kräftiges Packpapier zu bringen, welche beiderfeits je 5cm breit noch das Mauerwerk überdeckt. Zu demfelben Zwecke läfst man übrigens auch häufig die Rohrftengel um ebenfoviel über das Mauerwerk greifen. Die Möglichkeit hierzu ift bei allen Lagen der Hölzer vorhanden, da die Rohrftengel immer quer zur Faferrichtung befeftigt werden follen, um den Putz unabhängiger von der Bewegung des Holzes zu machen.

Für den erften Anwurf fetzt man demfelben häufig, des fchnelleren Anziehens wegen, etwas Gips zu. Diefer befördert aber das Rohen des Eifens, fo dafs namentlich hierbei ein Ueberzug (gewöhnlich von Fett) für Draht und Rohrnägel erforderlich ih.

In Gegenden, wo das Schilfrohr fchwer zu haben ih, bedient man fich an Stelle desfelben auch ftarkhalmigen Roggen- oder Weizenhrohes oder der Splitten oder der Spriegel.

Beim Beftrohen wird das Holz erh aufgepickt, dann eine Schicht Mörtel aufgetragen, in diefe das Stroh gedrückt und diefes dann noch durch angenagelte Drahtzüge befehigt.

Das Befpriegeln oder Berufen beheht im Aufnageln von aufgeriffenen Weiden-, Erlen- oder Hafelruten in Abhanden von 9 bis 12cm. Die runde Seite derfelben kommt dabei auf das Holz zu liegen.

von

176.

Putz des Holzwerkes.

Beim Befplitten werden dünne, 2,o bis 2,3 m lange und 2,5 cm breite Streifen Eiche oder Hafelnufs mit fog. Splittnägeln auf das Holz aufgenagelt, nachdem zuvor eine Schicht Lehm mit Stroh aufgebracht worden war.

An Stelle der zugefchnittenen Rohrhengel kann man auch ein Rohrgewebe oder Latten (WMrflatten, Plieherlatten) oder ein Lattengeflecht verwenden, welche Mittel aber mehr bei ganz aus Holz behehenden W⁷änden benutzt werden und daher bei diefen zur Befprechung gelangen follen. Die Ausmauerung mufs hierbei vor dem Holzwerk um die Lattendicke, bei Innehaltung der gewöhnlichen Putzhärke, vor-

177.

Putz

der Gefache.

i8o

ftehen. Die letzterwähnten Mittel, ebenfo wie mancherlei in neuerer Zeit erfundene Drahtgewebe ³⁴⁰) und eiferne Putzlatten kann man auch für die ganzen Wandflächen anwenden und damit bei Verftärkung der Ständer Hohlräume in Wänden erzielen.

Ueber den fo vorbereiteten Holzflächen wird der Putz nun gleichzeitig mit dem auf den Gefachen in der in Kap. 4 befchriebenen und für innere Wandflächen fpäter noch zu befprechenden Weife ausgeführt.

Einen verhältnismäfsig dauerhaften äufseren Wandputz auf berührten Holzflächen foll man mit Mörtel aus beftem Portlandcement und 5 bis 8 Teilen rein gewafchenem Quarzfand in mindeftens 2,5 cm Dicke herftellen können. Diefer foll wegen feiner Porigkeit den Luftzutritt zum Holze geftatten, dagegen die Feuchtigkeit fo lange in fleh fefthalten, bis fle beim Wiedereintritt höherer Wärme verdunftet³⁴¹).

Aber auch bei diefer Herftellungsweife werden an mehrflöckigen Gebäuden die Stellen der Balkenlagen, wo dreimal Langholz (Rahmen, Balken, Saumfchwelle) übereinander zu liegen kommt, wo alfo ein nicht unbeträchtliches Setzen eintreten mufs, diejenigen fein, wo der Putz immer berflet, weil er der Bewegung nicht folgen kann. Dies fpricht fehr dafür, den äufseren Putz der Holzteile der Fachwerkwände zu unterlaßen.

Da hierfür noch genugfam andere Gründe vorhanden find, fo verzichten wir darauf, ein zur Be-feitigung des eben angeführten Uebelftandes angegebenes Mittel ³⁴³), Entladung der Saumfchwellen vom Ständerdruck, näher zu befprechen. Es möchte feil diefes nur bei Erneuerung des Putzes fchon beftehender Gebäude zur Anwendung empfehlen.

Innenwände werden unter der in Art. 175 (S. 178) angegebenen Einfchränkung namentlich dann, wenn deren Gefache mit Hilfe von Lehm ausgefüllt wurden, auch mit Putz von Strohlehm überzogen ³⁴³). Es mag hier — nähere Ausführung folgt in Teil III, Band 3, Heft 3 diefes »Handbuches« — die Andeutung genügen, dafs der 1,5 bis 2,5cm Harke Lehmputz, nachdem er »bunt gemacht«, d. h. mit einem geeigneten Werkzeug kreuzweife mit Furchen verfehen worden und ehe er ganz abgetrocknet ift, mit einer etwa 6mrn dicken Tünche von Haarkalk oder auch von Lehm überzogen wird.

In Thüringen ³⁴⁴) wird der Strohlehmputz als fog. Mantel, 3 bis 5 cm dick, auch an Aufsenwänden angebracht und mit einer 0,5 bis l,o cm ftarken Tünche aus Lehm, Lederkalk und Flachsfcheven überzogen. Diefe Herftellungsweife foll das Holz gefund erhalten und fich als dauerhaft bewähren, was wohl damit zufammenhängt, dafs der zum Ausmauern der Gefache meift verwendete Kalktuff durch fein löcheriges Gefüge dem Putz einen guten Halt bietet.

In neuerer Zeit wird bei den Fach werkbauten mit geputzten Gefachen in der Regel der Putz hinter die Plucht des Holzwerkes zurückgefetzt, um an diefem Raum für eine als Zierde angebrachte Abfafung zu gewinnen. Aus den in Art. 164 (S. 172) für die Ausmauerung angegebenen Gründen empfiehlt es fich jedoch mehr, hierbei ebenfalls dem alten Gebrauche zu folgen und den Putz in eine Flucht mit dem Holz zu bringen. Selbftredend mufs dann die Ausmauerung des Faches um die Putzdicke zurückgefetzt und dementfprechend die Holzflärke bemeffen werden.

Des Vorteiles diefer Anordnung geht man allerdings wieder verluflig, wenn man, wie dies vorgefchlagen wird ³⁴⁵), den Putz durch eine Fuge vom Holz fcharf abtrennt, um die feinen Trennungsriffe weniger fichtbar zu machen. Es ift jedoch

3*0) Ueber verzinkte Drahtgeflechte (Plieftergeflecht) flehe: Baugwksztg. 1894, S. 896. — Zeitfchr. f. Bauhdw. 1897, S. 12. 30) Siehe: Deutfche Bauz. 1875, S. 311.

3*2) Siehe: Gewbbl. f. Helfen 1881, S. 241.

3*3) Ausführliche Darftellung in : Heusinger v. Waldegg, E. Der Gypsbrenner u. f. w. Leipzig 1867. S. 132.

3**) Siehe: Deutfehes Baugwksbl. 1885, S. 279.

3*5) Siehe: Fleischinger & Becker, a. a. O., S. 3.

diefe Fuge als Abfafung der Putzränder behandelt

nicht zu verkennen, dafs, wird, der Putz felbft den Einwirkungen der Holzbewegung entzogen und gegen die

wenn

Einfliiffe der Witterung unempfindlicher, alfo dauerhafter gemacht wird.

Ein Beifpiel diefer Art von einem alten Haufe in Braunfchweig ift in Fig, 25s³⁴⁶) dargeftellt worden.

Die erwähnten Putzfafen wirken zugleich als einfache Verzierung der Wandflächen.

Fig. 258 ³⁴⁶).

Erwähnung verdient hier auch eine andere, bäuerliche Verzierungsweife, welche fich namentlich in Oberheffen bis zum heutigen Tage in Uebung erhalten hat, allerdings jetzt im Ausfterben begriffen ift und im Anbringen von flach in den Putz eingedrückten Ornamenten befteht.

Nach Schäfer ³⁴⁷) befteht das Verfahren in folgendem.

Der ziemlich fette Kalkputz wird in einer Schicht aufgetragen, dann mit einem feinen Reiferbefen alsbald geftippt, nun das anzubringende Ornament mit einer metallenen Spitze in den Umriffen aufgezeichnet und mit dem Modellierholz oder Modelliereifen flach eingedrückt. Zweck-mäfsigerweife wird auch gewöhnlich das Gefach mit einem glatt geftrichenen Streifen umrahmt. Die Verzierung mufs vorgenommen werden, fo lange der Putz noch halb feucht ift. Ehe er ganz trocknet, wird das Ornament und der Randftreifen mit Weifskalk bemalt.

Der Putz wurde bei älteren füddeutfchen, bezw. fchweizerifchen Fachwerkbauten mitunter auch benutzt, um den zur Verzierung angebrachten, oft aus krumm gewachfenem Holze hergeftellten Bügenkreuzen reichere Umrifslinien zu geben, ohne das Holz der ganzen Stärke nach fo ausfchneiden zu miiffen, was auch für die Ausmauerung fehr unbequem wäre. Glad-hach3iss) teilt das in Fig. 259 wiedergegebene Beifpiel aus Stein am Rhein mit. Das feinere Ornament wurde nur einige Millimeter tief aus dem Holze herausgefchnitten, der Grund rauh gemacht und diefer dann mit dem Kalkbewurf und dem weifsen Anftrich des Gefaches bedeckt.

Fig. 259 ³⁴³).

Ulli

II

VAtf

«■i

c) Sonftige Einzelheiten.

Die Bemeffung der Holzftärken von Fach werk wänden hängt von mannigfachen Umftänden ab. Aufser von dem Einflufs, welcher in aufsergevvöhnlichen Fällen fich durch Belüftungen, Seitenfehübe oder, fo bei nur an den Enden unterftützten Wänden, durch die Spannweiten und die Beziehungen zu den Balkenlagen geltend machen kann, find für gewöhnlich die Querfchnittsmafse von der Art der Fachausfüllung und von der Anordnung des Putzes abhängig. Solche gewöhnliche P'älle würden in Bezug auf die Raumabmeffungen nach oben abzugrenzen fein mit etwa 3,o bis 3,5 m Stockwerkshöhe, 5m Tiefe und 6 bis 7 m Länge der Räume in Wohngebäuden. Aber auch hierbei würde die Anzahl der übereinander folgenden Stockwerke in Betracht gezogen werden müffen und bei mehr als zwei Gefchoffen eine Verftärkung der Querfchnittsmafse im unteren nötig werden, weil eine Verftärkung der Tragfähigkeit durch Vergröfserung der Ständerzahl gewöhnlich, wenigftens bei fichtbar bleibendem Holzwerk an Umfaffungswänden, ausgefchloffen ift.

Von der Stärke der Ständer in Richtung der Wanddicke ift die aller anderen Verbandshölzer abhängig, weshalb die erftere zunächft zu beftimmen ift. Der ein-

S46) Nach: Liebold, B., a. a. 0.,.S. 26.

3i7) Siehe: Deutfche Bauz. 1879, S. 337.

34S) In: Der Schweizer Holzftil. IT. Serie. Zürich 1883. S. 4.

178.

Stärke

der

Holzteile.

fachfte Fall für Feftftellung derfelben bei gewöhnlichen Ausführungen im oben erwähnten Sinne ift der der beiderfeits unverputzten Wand. Dann wird der Ständer fo dick, wie die Ausfüllung (Fig. 260), wenn nicht noch 1,5 bis 2,ocm für eine äufsere Abfafung der Kanten hinzugegeben werden foll (Fig. 261). Die geringfte

Fig. 260.

Fig. 261.

Fig. 262.

¹|₂5 w- Gr.

ergeben.

Das Mafs von 12cm gilt auch für die beiderfeits verputzte x/2 Stein ftarke

cm

Dicke der Ausfüllung ift von der Art derfelben abhängig, wie früher befprochen. Für ¹/2 Stein ftarke Backfteinausmauerung würde fich demnach eine Ständerdicke von 12,o cra, bezw. von 13,5 bis 14,0

cm

Wand, wenn der Putz auf dem Mauerwerk ebenfo dick gemacht wird, wie auf dem Holze, was am bequemften und deshalb auch am gebräuchlichften ift. Da der Rohrputz aber mehr Dicke beanfprucht, als für den Mauerputz nötig ift, für den man durchfchnittlich etwa 1,5 cm rechnen mufs, fo fetzt man mitunter das Holzwerk 5mm hinter die Fachausmauerung zurück, woraus fich die Dicke der Ständer für eine zweifeitig geputzte Wand (Fig. 262) zu ll,ocm, für eine einfeitig geputzte Wand zu 11,5 cm und für eine folche mit äufserer Abfafung (Fig. 263) zu 13,0 bis 14,5 berechnet.

Werden nur die Gefache verputzt, fo mufs die Ständerdicke um die Putz-ftärke, alfo durchfchnittlich 1,5

cm

für eine Seite vermehrt werden. Bei einer ¹k Stein

Fig. 263.

Fig. 264.

Fig. 265.

........"r

Fig. 266.

Fig. 267.

Fig. 268.

MW

% w. Gr.

ftarken Wand mit beiderfeitigem Putz (P'ig. 264) bündig dem Holzwerk erhalten die Ständer dann 15,0 (Fig. 265).

cm

Dicke und bei äufserer Abfafung der Kanten 16,5 bis 17,o

cm

Für die Ständer von Umfaffungswänden, die innen ganz, aufsen in den Gefachen geputzt find (Fig. 266 u. 267), wird die Dicke unter den gemachten Annahmen 13,5, bezw. 15,o bis 15,5

Für die 1 Stein ftarke Wand und die anderen Ausfüllungsweifen mufs die Berechnung nach einem anderen, der Fachdicke entfprechenden Grundmafse erfolgen.

Die für die x/2 Stein Harke Ausmauerung berechneten Ständerdicken erfcheinen nun, wenn man von einem äufseren Vorfprunge abfehen will, häufig zu fchwach; namentlich in unteren Gefchoffen, da man bei der mittleren Entfernung von lm von Mitte zu Mitte der Ständer und der angegebenen Stockwerkshöhe 15 bis 18

cm

betragen.

cm

im Quadrat als einen angemeffenen Querfchnitt anfieht. Um diefen zu erhalten, miifste man die Ständer in der Richtung der Wand entfprechend verbreitern, was nach den Ausführungen in Art. 150 (S. 138) nicht zweckmäfsig ift.

Ein fehr gutes Auskunftsmittel für diefen Fall wäre, wie fchon in Art. 176 (S. 180) angedeutet wurde, die Anordnung eines inneren Ständervorfprunges und die Ausführung des Putzes auf Latten, Lattengeflechten oder Drahtgeweben, die an den Ständern befeftigt werden (Fig. 268).

Da wo innere Vorfpriinge geftattet find, läfst fleh die nötige Ständerdicke leicht ohne das eben angegebene Mittel befchaffen.

Für gröfsere Stockwerkshöhen und feitliche Beanfpruchung nimmt man Ständerdicken bis zu 26cm an oder verdoppelt einzelne Hauptftänder.

Die Eck- und Bundftänder werden nach einer der in Art. 150 (S. 139) angegebenen Weifen um 2,5 bis 4,o cm verflärkt. Die Thür- und Fenfterftänder erhalten gewöhnlich quadratifchen Querfchnitt. Dies gilt im allgemeinen auch für die Zwifchenftänder bei geringer Dicke, da man es meift liebt, bei Achtbar bleibendem Holzwerk alle Ständer gleich breit zu machen und Ausnahmen nur etwa für die Eckftänder zuläfst. Wird diefe Rückficht nicht genommen, fo kann man die Breite der Zwifchenftänder, namentlich bei enger Stellung und gröfserer Dicke, fowie bei Verriegelung derfelben, bis auf 12cm einfehränken.

Die übrigen Verbandhölzer macht man in der Regel auf beiden Seiten bündig mit den Ständern; fie erhalten alfo diefelbe Dicke, wie diefe. Eine Ausnahme bildet die Schwelle, welche oft, wie in Art. 149 (S. 134) ausgeführt wurde, nach ein oder zwei Seiten eine Verbreiterung von 3 bis 4cm zur Auflagerung der Dielung erhält, während ein bei Umfaffungswänden nach aufsen beliebter Vorfprung als fchädlich bezeichnet werden mufste. Die Höhe der Grundfchwellen wird zwar mitunter zu 13cm angenommen, was aber nur bei leichten Gebäuden zu vorübergehenden Zwecken zuläffig ift, da die Sicherung gegen Durchfacken der Wände, infolge ungleichmäfsigen Setzens der Grundmauern (vergl. Art. 149, S. 134), und ebenfo die Herftellung haltbarer Eckverbindungen eine Höhe von 18 bis 24cm erfordert.

Das gleiche Höhenmafs ift aus letzterem Grunde, fowie wegen der Schwächung durch die Verkämmungen mit den Balken und der nur auf den letzteren flattfindenden Unterflützung auch für die Saumfchwellen nötig.

Liegen Ständer und Deckenbalken immer lotrecht übereinander, fo genügt für das Rahm holz eine Höhe von 12 bis 16cm; wird dasfelbe jedoch durch Balken belaftet, fo mufs man es, wie die Schwellen, mit 18 bis 24cm bemeffen, je nach der Deckenlaft, bezw. der Ständerentfernung.

Die Streben macht man gewöhnlich fo breit wie die Zwifchenftänder. Da diefe fchräg auffteigenden Plölzer bei gleicher Breite breiter ausfehen, als die lot-' rechten, fo follte man fie eigentlich etwas fchmaler als letztere machen, wenn das Holz Achtbar bleibt.

Die Riegel erhalten ebenfalls gewöhnlich die Breite der Zwifchenftänder als Höhe; doch kann man diefe nach den Ausführungen in Art. 153 (S. 149) bis auf 9cm ermäfsigen. Die Thür- und Fenfterriegel dagegen macht man fo hoch, wie die Breite der entfprechenden Ständer, wenn nicht fehr breite Oeffnungen befondere Verftärkungen bedingen. Die Bruftriegel brauchten nicht höher gemacht zu wrerden, als die Zwdfchenriegel.

Die älteren deutfchen ³⁴⁹) und franzöfifchen Fachwerkbauten zeigen einen fehr viel beträchtlicheren Holzaufwand, als die neueren.

Ungewöhnliche Beanfpruchungen und Stockwerkshöhen machen ftatifche Ermittelungen der Holzftärken notwendig. Dasfelbe gilt von Wänden, die nur an den Enden unterftützt find und auf erhebliche Weiten fich frei zu tragen haben oder durch Balkenlagen belaftet find.

179.

Anfchlufs

von

Der Feuerficherheit wegen mufs alles Holzwerk von den Schornfteinwandungen einen genügenden Abftand haben, der in der Regel durch die Bauordnungen feft, Schomfteinen. aber auch verfchiedeii grofs beftimmt ift.

Häufig wird in der Bemeffung diefes Abftandes ein Unterfchied gemacht, je nachdem das Holzwerk frei liegt oder mit Blech oder Mauerwerk bekleidet ift. Im erfteren Falle fchwanken die Mafse zwifchen 8 und 15 cm, im letzteren zwifchen 5 und 8 cm- Doch fällt diefe Unterfcheidung mitunter auch weg. So mufs im Grofsherzogtum Heffen wenigftens 12 cm Raum zwifchen der Aufsenfeite des Schornfteines und dem nächft gelegenen Holze in allen Fällen verbleiben.

Baumeifier befürwortet in feiner »Normalen Bauordnung«³⁵⁰) den Abftand von 10 cm, bezw. 5 cm für offenes, bezw. verkleidetes Flolzwerk.

Die Einhaltung des vorgefchriebenen Abftandes veranlafst entweder zu einer Unterbrechung des Verbandes der Fachwerkwand, wenn der Schornftein in diefelbe eingefchaltet werden foll, oder, wenn man diefe Verbandsftörung nicht haben will, dazu, den Schornftein in genügender Entfernung von der Wand aufzumauern.

Im erften Falle kommt man zu ähnlichen Anordnungen, wie fie in Fig. 269 und 270 dargeftellt find, wobei die Wandftänder den geringften zuläffigen Abftand (hier zu x/2 Stein bemeffen) von der Schornfteinwand haben. Die Rückficht auf eine

bjo

Fig. 269.

Fig. 271.

w/mmm

Fig. 272.

Fig. 274.

Fig. 273.

III

Hü

¹/50 w. Gr.

paffende Aufhellung der Zimmeröfen, deren Entfernung vom Holzwerk, je nach ihrer Art verfchieden, ebenfalls durch die Bauordnungen feftgeftellt ift, kann jedoch einen gröfseren Abftand derfelben häufig veranlaffen. Auf die fich ergebende Ständerentfernung find Schwelle und Rahmen auszufchneiden, fowie alle Riegel wegzulaffen. Eine Verbindung kann man durch Eifenanker wieder herftellen.

Im zweiten Falle kann man, je nach dem vorgefchriebenen Abftande des Holzwerkes, verfchieden verfahren. Ift ein geringer Abftand für verkleidetes Holzwerk

349)    Eine Zufammenftellung von Querfchnittsabmeflungen niederfächfifcher Bauwerke gibt: Liebold, B. Mittelalterliche Holzarchitektur etc. Halle 1874. S. 10.

350)    Wiesbaden 1880.

zuläffig, fo kann man die wagrechten Verbandftücke auf die Hälfte ihrer Stärke neben dem Schornftein ausfchneiden und diefen dann mit feiner Wand dicht an die Fachwerkwand heranrücken, wobei der Raum zwifchen Holz und Schornftein gut auszumauern ift (Fig. 271)-, der Längenverband der Fachwerkwand bleibt dann genügend bewahrt. Ift dagegen diefer geringe Abftand nicht erlaubt, fo mufs man die Schornfteinwand nach der Seite der Fachwerkwand hin entweder 1 Stein ftark machen, wie Fig. 272 zeigt, in welcher die Ständer in die nächfte zuläffige Stellung gerückt find; oder man mufs zwifchen Wand und Schornftein einen Hohlraum anordnen, der am zweckmäfsigften ¹j-2 Stein Weite erhält (Fig. 273). Diefer Hohlraum kann bei feiner verdeckten Lage zu Feuersgefahr führen, wenn aus Unkenntnis desfelben in ihn ftatt in den Schornftein Ofenrauchrohre eingeführt werden. Diefer Gefahr würde man durch vollftändige Freiftellung der Schornfteine entgehen, dadurch aber fehr unangenehme Schmutzwinkel erzeugen. Es empfiehlt fich daher, die Hohlräume beizubehalten, fie aber mit einem geeigneten Material, etwa Afche, auszufüllen und Ofenrohrftücke gleich beim Bau mit einzumauern

351

Fig. 274 zeigt die Ausnutzung des Hohlraumes zu einem kleinen Wandfehrank; in der einen Wand ift dabei der Längen verband ungeftört, in der anderen unterbrochen zu denken. Diefe Verwendung ift nicht ohne Bedenken, da fie ganz forg-fältige Mauerung der Schornfteinwände vorausfetzt. Enthalten diefelben nicht voll mit Mörtel gefüllte Fugen, fo liegt die Gefahr nahe, dafs das Gerümpel, welches in folchen Schränkchen unbeauffichtigt aufbewahrt zu werden pflegt, in Brand gerät.

Bisher war nur von Schornfteinen für gewöhnliche Heizftellen die Rede. Für ftärkere Feuerungen find in der Regel gröfsere Wanddicken der Schornfteine vor-gefchrieben, und es können gröfsere Abftände vom Holzwerk beftimmt werden. Dem entfprechend müffen auch die mitgeteilten Anordnungen geändert werden.

Die Verbindung von Schornfteinen mit Fachwerkwänden führt immer zu faft unvermeidlichen Riffebildungen neben den erfteren, da diefe fich fetzen, was bei den letzteren durch die Ständer verhindert wird. Etwas kann dies durch Verwendung von wenig fchwindendem Mörtel, etwa Kalkcementmörtel, für die Aufmauerung der Schornfteine gemildert werden. Reiner Cementfandmörtel empfiehlt fich nicht hierzu, ift auch nicht überall für diefen Zweck erlaubt.

Da aber die Anwendung folchen Mörtels auch die Ausführung von langen (bis zu ßm Länge), x/ä Stein ftarken Scheidewänden ohne alles Holzwerk, aufser zu den Thüren, geftattet, fo würde man den Unannehmlichkeiten der Verbindung der Fachwerkwände mit den Schornfteinen am beften entgehen, wenn man mehr, als bisher, möglichft von der Ausführung von Fachwerkwänden in Gebäuden mit maffiven Um-faffungen abfehen würde.

180.

Formale

Für die formale Ausbildung des Holzfachwerkbaues bieten uns, wie fchon mehrfach geftreift wurde, die älteren Bauwerke Deutfchlands, Frankreichs, Englands, Behandlung. Hollands und der Schweiz vortreffliche Vorbilder, insbefondere in der Auskragung der Gefchoffe und deren Behandlung, im Schnitzwerk an Ständern, Schwellen, Bügen,

Kopf bändern, Balkenköpfen u. f. w. Gefchickte Nachahmungen derfelben find jetzt nicht mehr fo feiten wie früher, ebenfo freie Verwertung der von ihnen gebotenen Kunftformen. Zumeift befchränkt man fich aber auf eine etwas fchematifche Behandlungsweife des Holzes durch Abfafungen der Kanten, auf das Vorfpringen profilierter Balkenköpfe ohne gleichzeitigen oder mit fehr befchränktem Vorfprung der

Gefchoffe, auf Anwendung von Andreaskreuzen u. dergl., fowie auf Ausftattung der Oefifnungen mit Schutzdächern und der Giebel mit durchbrochenen Brettfüllungen u. a. m. Ein Fortfehritt ift allerdings in dem immer mehr fich geltend machenden Beftreben zu verzeichnen, das Holzwerk wieder, wie in jenen helleren Zeiten, fichtbar zu laffen, obgleich hierin vielleicht mitunter etwas zu weit gegangen wird, indem die Witterungsverhältniffe in vielen Fällen Schutz Verkleidungen, über die in Kap. 12 noch die Rede fein wird, als angezeigt erfcheinen laffen, für welche übrigens auch an zahlreichen alten deutfehen Bauten, insbefondere der Rhein- und Mofelgegenden, fowie vom Harze, Beifpiele zweckmäfsiger und zugleich malerifcher Verwendung des Schiefers und auch der Holzfchindeln vorliegen.

Wenn auch hier auf die formale Ausbildung der Fachwerkbauten felbft nicht eingegangen werden kann, manches darauf Bezügliche fchon im vorhergehenden berührt wurde, fo mufs doch einiges erörtert werden, was zugleich zur konftruktiven Geftaltung gehört, indem es die Dauer der Holzteile zu fördern beftimmt ift.

Etwas hierzu Gehöriges ift die Behandlung der beliebten Abfafungen an Schwellen und Riegeln. Die gewöhnliche Weife ift die in Fig. 275 dargeftellte. Hierbei bleibt aber das an der Fachausfüllung herunterlaufende Waffer in den von Ständern und Riegeln gebildeten oberen Winkeln, fowie auf den an letzteren hinter den Fafen etwa verbliebenen wagrechten Ebenen ftehen. Beffer ift daher die bis

Fig. 275.

Fig. 276.

Fig. 277.

9 FF>

IDE

w. Gr.

in den Winkel und über den ganzen Vorfprung ausgedehnte Abfafung (Fig. 276.), noch beffer aber die in Fig. 277 ³⁵²) gezeigte Art derfelben. Beide Anordnungen können dem Ausfehen der Wand nur wenig fchaden.

Erwähnung mag hier finden, dafs es zu dauernder Erhaltung der am Holze angebrachten Verzierungen unbedingt notwendig ift, diefelben aus dem vollen Holze zu fchnitzen, und es nicht zuläffig ift, folche in einzelnen Teilen an die Verbandhölzer anzunageln oder gar anzuleimen. Schnitzereien laflen fich beffer an Fangholz, als an Hirnholz ausführen ; deshalb find auch die frei vorftehenden Balkenköpfe nicht befonders für reiches Schnitzwerk geeignet, fondern mehr für quer durchlaufende Kehlungen, bei denen auf Bildung von Tropfkanten Rückficht genommen ift. Da das Hirnholz mehr zur Aufnahme von Waller neigt, als Fangholz, fo ift eine Verkleidung des erfteren nicht zu verwerfen. Deshalb ift denn das in der füdweftdeutfehen Holzarchitektur bei den geringen Gefchofsvorfpriingen angewendete Verbergen der Balken-

köpfe hinter profilierten, über die ganze Wandlänge fortlaufenden Deckbrettern (vergl. Art. 157, S. 160) nicht blofs eine die Freiheit der Anordnung, fondern auch eine die Dauer begünftigende Mafsregel.

Fig. 278.

P25 W. Gr.

Nicht vorfichtig getrocknetes Holz reifst in der Faferrichtung auf und erhält fo oft fehr tief gehende Spalte, durch die das Waffer in das Innere eindringt. Daher ift die mitunter angewendete Verkleidung der Verbandhölzer mit Brettern, welche an den Kanten unterfchnitten find und mit welchen der Putz bündig liegt, nicht ganz zu verwerfen (Fig. 278). Dagegen ift die Nachahmung . einer weit ausgedehnten Anordnung ähnlicher Art, wie fie nach Gladbach ³⁵³) in der Schweiz vorkommt, nicht zu empfehlen. Sie befteht in der Nachbildung eines reichen Fachwerkes mit gehobelten und mit Oelfarbe angeftrichenen Brettern, welche nach dem Ausmauern auf das roh gezimmerte magere Holzgerüft aufgenagelt und deren Zwifchenräume geputzt werden.

Eine jetzt fall allgemein in Anwendung kommende Mafsregel, die mit dem Sichtbarlaffen des Holz Werkes zufammenhängt und neben der Verbefferung des Aus-fehens hauptfächlich die Erhöhung der Dauer des Holzes bezweckt, ift der Anftrich desfelben mit Oelfarbe, häufig unter Nachahmung des Fladers, und zwar zumeift in einem Tone, der dem alternden Holze durch die Natur felbft allmählich verliehen wird. Der Zweck, die Dauer des Holzes zu erhöhen, wird bei nicht ganz trockenem Holze nicht erreicht, fondern eher das Gegenteil, da durch den Oelfarbenanftrich das Holz am Austrocknen verhindert wird; auch eine fchönere Farbe kann dem neuen Holze durch andere Mittel verliehen werden, ohne ihm einen deckenden Ueberzug geben zu müfifen, wie im nächften Kapitel noch zu befprechen ift. Doch ift letzterer, fowie farbiges Bemalen einzelner Teile, um eine reichere Wirkung zu erzielen, durchaus zuläffig, wenn der Anftrich nicht, wie der mit Oelfarbe, den Zutritt der Luft zum Holze ganz abfchliefst.

Zu erwähnen ift hier, dafs das in Süddeutfchland, zum Teile im Harz, in der Schweiz und in anderen Gebirgsgegenden, zumeift für den Fachwerkbau benutzte Rottannenholz (Fichte), foweit es der Wirkung der Sonne ausgefetzt ift, nach und nach eine durchfichtige, glänzend rote Farbe annimmt, während es an den Schattenfeiten afchgrau wird. Die malerifche Wirkung, welche die rote Naturfarbe des Tannenholzes (das Eichenholz wird im Wetter grau, das Lärchenholz braunrot) in Verbindung mit den weifs getünchten Gefachen und einer vielfarbigen Behandlung einzelner Holzteile, fowie mit dem Grün des umgebenden Pflanzenwuchfes ausübt, mag wohl die Veranlaffung gegeben haben, dafs man bei den fchwei-zerifchen Fachwerkbauten diefes Ziel oft rafcher durch einen roten Anftrich, aber nicht mit Oelfarbe, zu erreichen fuchte.

Die Holzfachwerkwände find als nicht maffive Wände in ihrer Anwendung mit ¹⁸¹ • Rücklicht auf Feuerficherheit mancherlei baupolizeilichen Befchränkungen unterworfen. Beftimmungen Diefe find in den verfchiedenen Gegenden mehr oder weniger ftrenge; auch wird in den allgemeinen Bauordnungen gewöhnlich ein Unterfchied zwifchen Stadt und Land oder zwifchen Orten mit gefchloffener und nicht gefchloffener Bauweife gemacht.

Die Beftimmungen erftrecken fich auf die Zuläffigkeit des Fachwerkbaues für ganze Gebäude oder'von Scheidewänden aus Fachwerk, auf die Höhe der Gebäude und den Abftand derfelben von Nachbargebäuden, auf die Entfernung des Holzwerkes von Feuerftätten, Rauchrohren und Schornfteinen und die bezw. zu treffenden Sicherungsvorkehrungen. Bezüglich der Anlage der Schornfteine vergl. Art. 179.

Wegen der grofsen Mannigfaltigkeit der einfchlagenden Beftimmungen mufs hier von Mitteilung

³⁵³) Der Schweizer Holzftil etc. Darmftadt 1868 (S. 3) — und : Die Holzarchitektur der Schweiz. 2. Aufl. Zürich und Leipzig 1885 (S. 71).

i8S

derfelben abgefehen werden. Doch ift anzuführen, dafs Baumeißet* in feiner »Normalen Bauordnung« ¹) auf Grund der Vergleichung der deutfchen Bauordnungen mittlere Forderungen hinfichtlich der Feuer-ficherheit feftgeftellt hat, welche aber ebenfalls ohne Weitläufigkeiten nicht mitgeteilt werden können.

182.

Wertfehätzung.

Die Anwendbarkeit des Holzfachwerkbaues ift vom bautechnifchen, wirt-fchaftlichen und äfthetifchen Standpunkte aus zu beurteilen.

In bautechnifcher Hinficht wird derfelbe überall da zuläffig erfcheinen, foweit nicht die im vorhergehenden Artikel erwähnten Rückfichten auf Feuerficherheit den Maffivbau vorfchreiben oder rätlich machen, wenn die Benutzungsweife der umbauten Räume, fowie die Möglichkeit, gefundes und trockenes Holz zu verwenden, Sicherheit für längere Dauer gewährleiften. Dabei find für die Herftellung der Umfaflungswände noch die Wahl der geeignetften Konftruktionen und unter Umftänden (ungünftigen klimatifchen Verhältniffen, bezw. an befonders dem Schlagregen oder Winde ausgefetzten Seiten) noch das Hinzuziehen einer Wetterbekleidung vorauszufetzen. Auch wird fich mit Riickficht auf fichere und längere Erhaltung zumeift empfehlen, die Erdgefchoffe der Gebäude in Maffivbau und nur die oberen Gefchoffe in Fach werkbau herzuftellen.

überhaupt Räume, in denen viel Feuchtigkeit und

Wegen ihrer Benntzungs weife füllten von der Errichtung in Holzfach werk unter den ländlichen Gebäuden, für die derfelbe noch am meiften in Betracht kommt, ganz ausgefchloffen fein: Rindvieh- und Schweineftälle, Küchen, Wafchküchen, Molkereiräu Dunft entwickelt werden ²).

Die Dauer des den Einwirkungen der Feuchtigkeit ausgefetzten Holzwerkes ift heutigen Tages durchfchnittlich geringer anzufetzen als früher, da Eichenholz zu feiten geworden und daher, als zu teuer, kaum mehr in Frage kommt und auch kerniges Nadelholz feltener zu haben ift. Dem kann die Anwendung kiinftlicher Konfervierungsmittel, wie fie z. B. für Eifenbahnfchwellen und für Fufsböden mit Erfolg eingeführt wurden , nicht abhelfen, da fie fabrikmäfsige Behandlung des zugerichteten Holzes verlangen und deshalb für gewöhnlich und insbefondere für das ländliche Bauwefen nicht verwertbar find ³). Andere in neuerer Zeit eingeführte und allgemein anwendbare Mittel zu gleichem Zwecke, welche im nächften Kapitel zu befprechen find , beftehen in Anftrichen mit geeigneten Stoffen und find noch nicht verbreitet genug, dürften auch zeitweilige Erneuerung erfordern , fo dafs durch fie die erwähnte Thatfache nicht verändert wird. Der gröfseren Dauerhaftigkeit älterer Holzbauten war auch das langfame Bauen förderlich, welches eine forgfältigere Auswahl und Behandlung des Holzes, namentlich genügendes Austrocknen vor der Verwendung, gefiattete.

Zur Verdrängung des Fachwerkbaues tragen die Hebung der Ziegelfabrikation und die die Verbreitung ihrer Erzeugniffe begiinftigenden vermehrten und verbefferten Verkehrsmittel nicht wenig bei.

Der Holzfachwerkbau kann dagegen in manchen Fällen vom bautechnifchen Standpunkte aus nicht blofs als zuläffig, fondera fogar als empfehlenswert bezeichnet werden : fo wenn es fich um befonders fchnelle Herftellung von Bauten handelt, oder um Bauwerke für vorübergehende Zwecke oder um folche, die auf nicht tragfähigem oder Erfchütterungen ausgefetztem Baugrunde auszuführen find. Auf erfterem und letzterem Gebiete ift jedoch mit dem Holze das Eifen in erfolgreichen Wettbewerb getreten.

Der für die Anwendung des Holzfachwerkbaues oft angeführte Grund des Raumgewinnes wegen der geringeren Wandftärken ift nicht als ftichhaltig anzuerkennen. Da, wo diefes Beftreben nach Raumgewinn gerechtfertigt wäre, bei teuerem Grund und Boden, wie in den gröfseren Städten, ift die Anwendung diefér Bauweife für Umfaffungswände nicht erlaubt oder grofsen Befchränkungen unterworfen, für die

Scheidewände aber in diefer Beziehung mit gar keinem oder geringem Vorteil verknüpft, dem gegenüber die ihr anhaftenden, mehrfach befprochenen Nachteile (Bildung von Riffen in den Wänden, ungleichmäfsiges Setzen der maffiven und der Fach werkwände) in das Gewicht fallen, zumal fie ohne oder nur mit unerheblichem Mehraufwande durch den Bau mit Backfteinen in Cementkalkmörtel oder andere neuere Bauweifen unter Erhöhung der Feuerficherheit erfetzt werden kann. Die grofse Ausdehnung, in der der Holzfachwerkbau in einigen Gegenden noch im Inneren der Gebäude angewendet wird, kann daher in bautechnifcher Hinficht nicht gutgeheifsen werden.

Vom wirtfchaftlichen Standpunkte aus ift der Holzfachwerkbau überall da als zuläffig zu bezeichnen, wo er fich wefentlich billiger als der Maffivbau flellt, wobei aber die geringere Dauer, die gröfseren Unterhaltungskoften und die höhere Feuer-verficherungsprämien bei erfterem in Rechnung zu ziehen find.

Für das Herzogtum Braunfchweig hat Lilly ³⁵⁷) vergleichende Koftenberechnungen verfchiedener Bauarten gemacht. Die aus diefen gewonnenen Verhältniszahlen beziehen lieh aber nur auf die Umfaffungs-wände der Gebäude (für landwirtfchaftliche Zwecke) ohne Hinzuziehen der Grundmauern und ohne Riick-ficht auf alle übrigen Teile des Gebäudes. Danach ift Eichenfachwerk um 22 Prozent teuerer als Tannenfachwerk; Bruchfteinmauerwerk um H Prozent teuerer als Tannenfachwerk; Backfteinmauerwerk um 52 Prozent teuerer als Tannenfach werk; Eichenfachwerk um 9 Prozent teuerer als Bruchfteinmauerwerk; Backfteinmauerwerk um 25 Prozent teuerer als Eichenfachwerk, und Backfteinmauerwerk um 37 Prozent teuerer als Bruchfteinmauerwerk.

Beim unmittelbaren Vergleich der Herftellungskoften der Umfaffungswände eines gröfseren Gebäudes ergibt fich die Erfparnis bei Ausführung in Tannenfachwerk gegenüber der in Bruchftein als verhaltnis-mäfsig unerheblich. Dagegen kommen die Dauer und die jährlichen Unterhaltungskoften fehr in Betracht. Lilly nimmt die Dauer von Tannenfachwerk bei Kuh- oder Schweineftällen zu 75 Jahren, bei Schaf- oder Pferdeftällen zu höchftens 100 Jahren an, für maftive Gebäude dagegen eine geringfte Dauer von 150 Jahren, meiftens aber viel gröfser, bis zu 200 Jahren und darüber. Dabei ftellen fich die Unterhaltungskoften der Umfaffungswände im Durchfchnitt eines längeren Zeitabfchnittes für den Fachwerkbau zu 0,35 bis 0,50 Prozent und für den Maffivbau bis zu 0,oö Prozent von dem Neubaukapital für das ganze Gebäude heraus.

v. Tiedemann ³⁵⁸) hat eine vergleichende Berechnung für eine auf verfchiedene Weife ausgeführte Scheune angeftellt und hat gefunden, dafs die jährlichen Gefamtkoften, die fich aus Verzinfung des Baukapitals, laufender Unterhaltung und Verficherungsprämie für Gebäude und Scheuneninhalt zufammenfetzen, für Ziegelfteinmaffivbau, Bruchfteinmaffivbau, Kalkfandpifébau und ausgemauertes Fachwerk, fich bezw. wie 170,08, 168,4, 139,12 und 176,05 zu einander verhalten, wonach alfo der Bau mit ausgemauertem Fachwerk den gröfsten jährlichen Aufwand verurfacht.

ZV/}³⁵⁹) nimmt eine höhere Dauerzeit des Fachwerkbaues als Lilly an, und zwar für die ver-fchiedenften Gebäudegattungen und Bauweifen bei guter Ausführung und Inftandhaltung 100 bis 200 Jahre, bei mittelmäfsiger 75 bis 175 Jahre. Aber auch er fetzt die Dauer entfprechender Maffivbauten auf etwa das Doppelte diefer Zeit.

Die Gegenden, in denen infolge des Reichtums an gutem Bauholz und des Mangels an geeignetem Material zur Ziegelfabrikation oder an Bruchfteinen der Fachwerkbau nicht nur wirtfchaftlich vorteilhaft, fondern fogar notwendig erfcheint, gehören jetzt zu den Ausnahmen und befchränken fich in Deutfchland auf die waldreichen Gebirge, in denen aber oft der reine Holzbau vorzuziehen ift.

Ergeben die Betrachtungen vom bautechnifchen und wirtfchaftlichen Standpunkte aus, dafs der Holzfachwerkbau fich weniger für ftädtifche Verhältniffe, als für die von Land und Gebirge eignet, fo kommt man in äfthetifcher Hinficht zu ähnlichen Folgerungen. Der Reiz der Holzfachwerkbauten beruht in ihrer malerifchen

357) Vergl. die in Fufsnote 355 angegebene Quelle, S. 16. — Ein Auszug aus derfelben in : Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 254, 303, 328.

35S) Vergl. die in Fufsnote 355 angeführte Quelle, S. 185.

359) In: Leitfaden für die Ermittelung des Bauwerthes von Gebäuden. Hannover 1888.

Wirkung, während ihnen die der Monumentalität abgeht. Da nun die Anordnungen, welche die erftere hervorbringen, aus feuerpolizeilichen Gründen in gefchloffener Bauweife meift nicht mehr geftattet werden, fondern nur in vereinzelter, fo wird fchon dadurch der künftlerifch durchgebildete Fach werkbau auf die ländliche Umgebung verwiefen, zu der er auch auf das allerbefte ftimmt.

Dafs eine kiinftlerifche und malerifche Wirkung mit verhältnismäfsig wenig Mitteln und namentlich durch gefchickte Gruppierung der Maffen erzielt werden kann, zeigen uns noch zahlreiche erhaltene Beifpiele früherer Zeiten.    >

y. Kapitel.

Wände aus Holz.

(Holzbau.)

183.

Vor

bemerkungen.

Die Holzwände werden entweder aus gleichartigen Holzftücken, die gewöhnlich auf beiden Seiten bündig liegen, oder aus verfchieden geftalteten zufammengefetzt. Zu den erfteren gehören die B1 o c k w ä n d e, zu den letzteren die Bohlenwände und die hohlen Fach werkwände. Nach beiden Weifen können die Bretter-und Lattenwände gebildet werden.

Bohlenwände fowohl wie hohle Fachwerkwände werden mit einem Balkengerippe hergeftellt, deffen Zwifchenräume bei den erfteren mit Holz ausgefüllt werden, während fie bei den letzteren hohl bleiben oder nur eine leichte Ausfüllung mit lofen Stoffen erhalten, um die Wärme-, bezw. Schallleitungsfähigkeit zu verringern. Der Schliffs der Wandflächen befteht bei den hohlen Fachwerkwänden in einer Verkleidung aus Holz, aus Putz auf geeigneter Unterlage oder aus anderen Stoffen.

a) Blockwände.

184.

Konftruktion.

Die Blockwände³⁰⁰) werden durch Uebereinanderfchichten der wagrecht gelegten Block-, Schurz- und Schrothölzer, dies find mehr oder weniger bearbeitete Baumftämme, hergeftellt. Sie ruhen entweder auf einem fteinernen Unterbau oder auf einzelnen Stützen oder unmittelbar auf dem Boden.

Die im Blockbau errichteten Schweizer Wohnhäufer haben gewöhnlich ein Beinernes Untergefchofs, das zu Stallungen und Kellern benutzt wird ; viele Schweizer Speicher, ebenfo oft die fkandinavifchen Block-häufer, find vom Boden durch Freillützen getrennt. Diefe Trennung wird häufig noch durch zwifchen diefe Stützen und die Wände eingefchaltete, weit ausladende Steinplatten verftärkt, um dem Ungeziefer den Zugang zum Gebäude zu verfperren. In den ruffifchen Dörfern³⁶¹), und fo fcheint es auch oft im öftlichen Deutfchland der Fall zu fein, werden die Blockhäufer unmittelbar auf den Erdboden gefetzt, was das rafche Zerftören derfelben fehr befördert.

Die Blockhölzer behalten entweder die volle Rundung des Baumftammes (Fig. 279) oder fie werden dabei auf der Unterfeite ausgehöhlt, um lieh beffer auf das darunter befindliche Holz auflagern zu können (Fig 280, von einer neuen Kapelle in Galizien ³⁰²); oder fie behalten die Rundung blofs an 2 Seiten und werden für die Lagerung auf Ober- und Unterfeite geebnet (Fig. 281); oder die Baumftämme werden

360)    Die Blockwände werden auch Schurzholzvvände, Schrot wände, Dobelwände, Katzwerk, Gehrfatz oder Gerfafs genannt.

361)    Siehe: Deutfche Bauz. 1887, S. 248.

362)    Nach: Allg. Bauz. 188S, S. 23 u. Taf. 18, 19.

i9i

längs der Mitte getrennt, wobei die einfeitige Rundung nach aufsen genommen wird (Fig. 282); oder man läfst nur Baumkanten flehen (Fig. 283); oder man bearbeitet fie rechteckig (Fig. 284); oder endlich man fall die Kanten ab (Fig. 285).

Fig. 2S0³⁶²).

Fig. 279.

Fig. 281.

Fig. 282.

éÉÉ

imm

mm

Hl

wß

ijl

§1

»!

>>■

jp

■Mm

Fig. 284.

Fig. 285.

Fig. 286.

Fig. 283.

ÉË

gjgp¹

mm

(li

lg

x]

mm

k<".

Wm

Die letztere Anordnung koflet das meifle Holz, da man die entfliehenden Nuten notwendig wagrecht verlaufen laffen mufs, während man bei den anderen Querfchnitts-formen die Lagerfugen entfprechend der Verjüngung der Bäume nach dem Wipfel

Fig. 287.

fteigen und fallen läfst, und zur Ausgleichung die Blockhölzer nur mit dem Stamm- und Wipfelende zu verfchwenken braucht.

Noch koftfpieliger werden felbflredend Blockwände, deren Balken regelmäfsige, polygonale Querfchnitte erhalten, wie in Fig. 286.

Fig. 288.

fchwer zu erkennen, da eine leichte Aus-

Nach Gladbach ³⁶³) beträgt in der Schweiz die Dicke der Blockwände nur 12,o bis 13,5 cm- In diefer Stärke find die Blockbalken aus dem Kernholze vierkantig nach dem Wuchs der Stämme befchlagen, fo dafs fie, je nach der unteren Stammdicke, verfchiedene Höhen von 15 bis 60cm erhalten und hochkantig aufeinander zu liegen kommen. Die fchräg verlaufenden Fugen find meift nur

höhlung der oberen Lagerfläche, welche mit Waldmoos gefüllt wird, den Fugenfchlufs begünftigt und das Auge durch die Kernriffe in der Mitte der Balken getäufcht wird.

Die Länge der Blockwände ift durch die für Herflel-lung der Blockbalken brauchbare Länge der Baumftämme

u>.—nzt_

Müffen Balken geftofsen werden, fo kommt in der fir Schweiz nach Gladbach3Ü4) der in Fig. 287 dargeftellte j verzapfte fchräge Hakenkamm mit Holzkeil in Anwendung.

363) In : Die Holzarchitektur der Schweiz. 2. Aufl. Zürich u. Leipzig 1885. S. 21. 361) Ebenda!., S. 22.

wm

wèmM

Wm^Ê

pj-v

Xg|

-a

I    '•>.

II

fca

Üi?

\v

M

.- ■'^KrMiïfèiÊï

Itiii

:    „i;-

₅<V;

vlllfflï

H *-■■■•- a va^vw j3$3æ*RlS&i&

^tS8i&

k: s :.p\

?r-

|ËpBffig

4s?

V\

il

f‘ fil

Haus von Kafpar Schild in Meiringen30 G).

; 7    \

_ 'y.jmAj

---------

!%%;««" jspŒc®

«dît- : III

iJiöt«

ira

ISl

pi

SSlllS

»1

mm

f/M

‘A

3®YJ7" il feil

mk

-Si i

MWg

% s <■•

EBV3

imâ

.>:,;X 7- a

II

üi

1mtJiHl

\ .7- i : -14 . V '• .Jp7|éfe- p£

I àsdiÈmË

mÊË

J -i

jpsjyptâ

i 03

i- 7

P=s- ■ '-;

§_'Jf. . PIPeT-P

Jm

mL

üi

Mj

Staslil

SIT ' !"

ri

I a

II

»!

!:

51

Fig. 289.

fSs/i

ff/J

îîfK ' :-Mff I

ï//# - i ifi# 1

if ŁJ$£^,S*l~£śĘ£Yrś' JB

iOËgM-' -

/ ? n-ssssssi ^rmasL---

l ISÊm

ffiWSfTl

■1111

Xm:

u, -

fU

5«

1/

7

*7

47

r..

M

il

$r-i ‘»7 .<&r7s® ■

"7

47

II

4-ï PII

fftfeltll

ü 'M liljr'*⁷

tS-SKS:

il

te ê

m

mm

-, \

IM

7'    ■

‘F\

:>.-.v-‘...

r ' -* \cViV

~ P tëPS

5,7

V ,v\

Sonft begnügt man fich oft, die ftumpf aneinander geftofsenen Balken an ihren Enden mit den darüber und darunter befindlichen durchgehenden Balken zu verdübeln. Diefe Stöfse find an den Einbindungsftellen von Querwänden oder hinter den noch fpäter zu befprechenden Klappftändern anzuordnen. Bei der in Fig. 287 dargeftellten Stofsverbindung erfcheint dies nicht als notwendig.

Ihre Standfähigkeit erhalten die Blockwände durch die gegenfeitige Verbindung an den Ecken und Kreuzungsftellen. Diefe kann auf mehrfache Weife bewirkt werden. An den Ecken verwendet man die Verkämmung, die Verzinkung, die Hakenüberkämmung und die einfache Ueberblattung, fowie die letztere verbunden mit dem Kamm.

Bei der Verkämmung (Fig. 288) gehen beide Wände um etwa die Balkenbreite (in der Schweiz gewöhnlich 15cm) über die Ecke hinaus; es werden die fog. Vor-ftöfse gebildet, welche den Blockwänden ein befonders charakteriftifches Ausfehen geben. Die Lagerfugen der einen Wand fallen ganz oder nahezu auf die Mitte der Balkenhöhe der anderen. Deshalb wird immer bei der einen Wand eine Ausgleichung durch Verftärkung des oberften und untersten Blockholzes oder durch die Einfchaltung von Halbhölzern an diefen Stellen notwendig, wenn nicht unten diefelbe durch verfchiedene Höhe des Grundmauerwerkes bewirkt wird. Auf dem genauen Schlufs der Eckverbindung beruht zum grofsen Teile die Unverfchieblichkeit der Wände eines Blockhaufes. Man findet deshalb in der Schweiz oft an Stelle der einfachen Ueberkämmung die zurückgefetzte in verfchiedener Weife angewendet (Fig. 290 bis 292 ³⁶⁵).

Fig. 292 ³⁶⁵).

Fig. 291 ³⁶⁵).

Fig. 290 ³⁶⁵).

:--3

Befonders zweckmäfsig erfcheint die Verbindung in Fig. 291. Die auf Gehrung gefchnittenen Fafen werden fcharf fchliefsend aufeinander gepafst; die breiten Stofsflächen erhalten dagegen einen Spielraum von 6mm, um das Abfcheren der Balken-vorflöfse zu verhüten.

Für die Vorftöfse der Schweizer Holzhaufer ift die Bildung der lotrechten Kanten bezeichnend. Mit Bedacht auf die an ihnen zuerft auftretende Verwitterung fucht man diefe zu verdecken, bezw. an beftimmte Formen durch die in Fig. 290 bis 292 angegebenen Einkerbungen zu binden.

Die unterften Blockbalken läfst man in der Schweiz entweder weiter vorftehen, wie die über ihnen folgenden, oder man verbindet fie oft, abweichend von den letzteren, ähnlich wie die Grundfchwellen der Fach werkbauten, mit langen durchgehenden Zapfen und vorgefchlagenen Keilen (vergl. Fig. 150, S. 136).

Die oberen Balken der Schweizer Blockwände kragen allmählich immer weiter aus, fo dafs die Vorftöfse — es gilt dies auch zumeift für die der Scheidewände — an den Giebelfeiten in konfolenartige Träger der Dachpfetten, bezw. der über den

13

365) Nach: Gladbach, a. a. O., S. 22 — und: Der Schweizer Holzftil. II. Serie. Zürich 1883. S. 28. Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

Fenftern in den Häufern der Urkantone angebrachten Klebdächer, an den Trauffeiten dagegen in folche für die unter dem weit vorfpringenden Dache angeordneten Laubengänge übergehen (Fig. 289 3 66).

Fig. 293.

18%%

Fig. 294 ³⁶⁷).

Fig. 295.

f ::

rj

«IS

' ls~r

El

% /-

——M

1111 m

f-

Pr_-£L-. trEEEF.....

}==r—

ÉP

lil

t-—••

öjcf

Bei der Verzinkung find die Blockhölzer nach zwei Seiten an ihren Enden fchwalbenfchwanzförmig gebildet, fo dafs dadurch eine Löfung durch Herausziehen verhindert ift (Fig. 293). Auch hier liegen, wie bei der Verkämmung, die Lagerfugen der einen Wand in der Mitte der Balkenhöhe der anderen ; dagegen fallen die Vorftöfse weg.

In der Schweiz wird die Verzinkung befonders in den Kantonen Appenzell, St. Gallen und Unterwalden verwendet, da man dort der heftigen Stürme wegen die Blockwände überfchindelt, wobei die Balkenvorltöfse unbequem fein würden. Die Verzinkung wird namentlich aber in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberbayern für die Blockbauten benutzt. Im Salzburgifchen und in Tirol find diefe Verzinkungen mitunter fehr künftlich ausgeführt (Fig. 294 ³⁶⁷).

Nach Lachner³⁶⁸) follen in Deutfchland als Eckverbin-dungen die Hakenüberkämmungen (Fig. 295) befonders häufig ^

Vorkommen und den Verzinkungen der leichteren Ausführung wegen vorgezogen werden.

Die einfachfte Eckverbindung ift die Ueberblattung ; fie ift aber auch die un-vollkommenfte, da fie der Befeftigung durch Dollen nicht entbehren kann, um Sicherheit gegen Verfchiebungen zu bieten (Fig. 296). Hierbei fallen die Lagerfugen immer in diefelbe Höhe bei beiden Wänden.

Bei Blockwänden aus Rundhölzern wird der Vorftofs beibehalten und die Verbindung an der Ecke durch Aus-fchneiden der Rundung aus einem Stamm und Holznägel bewirkt (Fig. 297 ³⁶⁹). Die Lagerfugen beider Seiten der Ecke fallen dabei in verfchiedene Ebenen. Je nach der Tiefe des Ausfchnittes kann man die Blockhölzer fich berühren oder einen Zwifchenraum zwifchen ihnen laffen.

Fig. 296.

fl

S--

§p

Fig. 297 ³⁶⁹).

³³⁶)    Fakf.-Repr. nach: Gladbach, E. G. Der Schweizer Holzftil. Darmftadt 1868.

³³⁷)    Siehe: Publicationen des Vereines Wiener Bauhütte. Originalreifeaufnahmen. Band XVII. Wien 1887. Taf. 19 — ferner: Deininger, J. W. Das Bauernhaus in Tirol und Vorarlberg. Wien. Abt. I, Heft 8.

36s) In : Gefchichte der Holzbaukunft in Deutfchland. Leipzig 1887. S. 100.

369) Nach: Graffenried & Stürler. Architecture fuiffc. Bern 1844.

Fig. 298 ³⁷°).

Beffer ift die mit einem Kamm verbundene Ueberfchnei-dung mit Vorftofs, wobei die Lagerfugen beider Wände nahezu in eine Ebene kommen und Verfchiebungen durch den Kamm verhindert werden (Fig. 298 ³⁷⁰).

Die Verbindungen von Scheidewänden mit Umfaffungs-wänden und von fich kreuzenden Wänden ergeben fich im allgemeinen einfach aus den Eckverbindungen, insbefondere aus denen mit Vorftofs, wobei man nur einen oder beide fich zu Wänden verlängert zu denken braucht. Es bedarf daher hier nur der Erwähnung, dafs bei den verzinkten Blockwänden, an Stelle des für die Ecke verwendeten, nach zwei Seiten fchwalbenfchwanzartig geftalteten Zinkens, diefer an den Blockhölzern der Scheidewände nur nach einer Richtung fo gebildet wird (Fig. 299).

Bei den Schweizer Blockwandhäufern werden die Scheidewände nicht immer durch vollftändige Vorftöfse nach aufsen gekennzeichnet; fondera man läfst dann nur einzelne der Blockhölzer aufsen vorltehen und nutet die übrigen in der Umfaffungswand ein (fiehe Fig. 289, S. 192).

Bei denjenigen Blockwandgebäuden, bei welchen die Lagerfugen aneinander ftofsender Wände in gleicher Flöhe liegen, ift ein Verfchieben ganzer Schichten möglich, bei denen, wo fie verfchieden hoch angeordnet find, dagegen nur eine feitliche Ausbiegung. Beides fucht man durch eine Verdübelung (Verdollung) zu verhindern (Fig. 3003 71). Die Dübel oder Dollen (ungefähr 3cm ftarke Pflöcke von hartem FIolz) werden in Abftänden von etwa 1,5m angebracht, aber nicht immer lotrecht übereinander, fondern in regelmäfsigem Wechfel verfetzt.

"v    t■r.j)

ft

Fig. 299.

Se

FH.

Fig. 300³⁷¹).

II

.A

I TI

Nach Gladbach werden in der Schweiz diefe Nägel fo gefchnitzt, dafs fie beim Einfetzen in die rund gebohrten Löcher mehr gegen die Hirnfafern, als gegen die Spiegel-fafern der Balken drücken. Dadurch foll jedenfalls ein Auffpalten der verhältnismäfsig fchmalen Blockhölzer vermieden werden.

Für lange Wände reicht die oben erwähnte Verbindung durch Dübel nicht aus, um ihnen genügende Standfähigkeit zu geben.

Schweiz rechnet man als gröfste zu-läffige Entfernung, bei deren Ueber-fchreiten die Wände feitlich gebunden werden miiffen, 6m. Wo dies nicht durch Scheidewände gefchehen kann, werden befondere Anordnungen getroffen. So kommen zu diefem Zwecke kurze Querwände zur Anwendung,

In der

370)    Nach: Hornig, G. S. Grundfätze .und Erfahrungen in Betreff der verfchiedenen Zimmerarbeiten, z. R. Heyn. Leipzig 1862. S. 201.

³⁷¹)    Nach: Graffenried & Stürler, a. a. O.

Aun. von

welche nach aufsen den üblichen Vorftofs bilden, nach innen aber ebenfalls frei endigen (Fig. 301 ⁴) oder mit einem Ständer abfchliefsen (Fig. 3023 7 2). Bei ganz hohlen Gebäuden, wie Heufpeichern, werden zur Wandverfteifung in 2,5 bis 3,om Entfernung verjüngt befchlagene Zangen zu beiden Seiten der Wand

hr'\

i^r

l-

fl

IgliS

aufrecht flehend angebracht, die durch ausgefchlitzte kurze, quer durch die Wand gefleckte Bohlen als Keile getrieben find (Fig. 303 ⁴). An Stelle diefer Zangen verwendet man auch flach zu den Blockbalken gelegte Bohlen, die durch ftarke Holznägel feft miteinander verbunden Diefe

Fig. 303 ⁴).

Fig. 304 ⁴).

ff

U'j

"l?

find (Fig. 304 3 7 2). haben auf der einen Seite

Bpi

fl

einen dicken achteckigen Kopf, auf der anderen einen durchgefchlagenen Keil.

Anderwärts verwendet

Ko

man zur Verfteifung weit freiftehender Blockwände beiderfeitig angebrachte und miteinander verbolzte Klappftänder, die entweder in die Deckenbalken eingezapft find oder nach Fig. 305 zu noch weiter gehender Sicherung ein bockartiges Gerüft bilden helfen.

Zu demfelben Zwecke bringt man mitunter nur auf der inneren Seite der Block wand verbolzte Ständer an, die mit. den entfprechenden der gegenüber flehenden Wand durch Spannriegel und Winkelbänder verbunden find. Im füdöftlichen Teile des Königreiches Sachfen, fowie im nord-öftlichen Böhmen werden gewöhnlich aufsen vor den als Blockhölzern errichteten Umfaffungswänden Ständer aufgeftellt, die mit Rahmen und geraden oder krummen Winkelbändern verbunden find und fo eine Verftärkung liefern, zugleich aber zur Unterflützung oberer vorfpringender Stockwerkswände benutzt werden ⁵).

Eine dichte Uebereinanderlagerung der Blockhölzer ift nicht immer notwendig, fondern mitunter ein reichlicher Luftdurchzug erwünfcht, wie bei Heufpeichern. Zwifchenräume zwifchen den Balken find dann leicht durch geringeres Ineinandergreifen zu erzielen (Fig. 303 u. 306).

Zur Bildung der Thür- und Fenfteröflhungen mufs man genutete Ständer in

Anwendung bringen, in welche die Blockhölzer eingreifen, um fie in ihrer Lage zu fichera. Die Ständer felbft werden mit Zapfen mit den darüber und darunter liegenden Blockbalken verbunden (Fig. 307 3 74). Dabei ift aber auf das Eintrocknen der letzteren Rückficht zu nehmen, das IA/2 bis 3 Prozent der Höhe, je nach der Fällzeit des Holzes, beträgt. Nach dem hiernach für die Höhe der Oeffnung berechneten Mafs mufs die Länge des oberen Zapfens beftimmt und diefer zunächft fchwebend angeordnet werden. Nach Verlauf eines Jahres fitzt er gewöhnlich feft. Die Thiirftänder werden in der Schweiz zumeirt ftärker, als die Blockwand gemacht und greifen mit einem Blatt über den als Sturz dienenden Blockbalken (Fig. 307 3 74).

Da das Holz ein fchlechter Wärmeleiter ift, fo find die ganz aus demfelben hergeftellten Blockwände geeignet, Räume von gleichmäfsiger Temperatur, namentlich im Winter warm fich erhaltende, zu liefern. Dies wird aber in ausreichendem Mafse nur durch forgfältiges Fugendichten erreicht. Bei fchwachen Blockwänden werden die Hölzer deshalb wohl durch Nutung oder Ueberfalzung miteinander verbunden.

Auf die Art, wie diefes Dichten jedoch zumeift in der Schweiz bewerkftelligt wird, wurde fchon früher (S. 191) aufmerkfam gemacht. Die fcharf fchliefsenden Fugen verhindern nicht nur den Luftdurchgang, fondera auch den Zutritt der Feuchtigkeit. Das hierbei zur Ausfüllung der etwas ausgehöhlten oberen Lager benutzte Moos kommt auch anderwärts viel zur Dichtung in Anwendung, doch meift in anderer Weife. Man lagert es entweder auf die nicht hierzu ausgehöhlten Blockbalken, oder man verftopft damit die durch die Baumkanten gebildeten offenen Fugen mit Hilfe von geeigneten meifselartigen Werkzeugen und dem Hammer.

Man verwendet oft Flechtenmoos. Nach Wolfram. ³⁷⁵) foll fich das bleichgrüne, am unteren Ende gelbliche Waffermoos (Sphagnum palußre L.) am beften eignen, welches häufig in den Forften auf Torfgrund fich findet; es heifst auch gemeines Torfmoos. Es ift weich, wie Filz drückbar, fchwillt von der geringften Feuchtigkeit, auch wenn es noch fo lange trocken war, wieder auf, wurzelt aber nie in das Holz und foll fo keinen Anlafs zur Fäulnis geben. Das letztere wird dem grasgrünen, gemeinen Waldmoos (Polytrichum commune L.) nachgefagt.

An Stelle des Moofes werden auch Bart, Werg, Filz u. dergl. verwendet, entweder gleich beim Auffchichten der Balken oder nach Fertigftellung des Haufes. Diefe Stoffe werden häufig in Verbindung mit Lehm gebraucht und dann die Fugen mit Kalkanftrich überzogen, oft in verfchiedenen Farben, fo im örtlichen Deutfchland³⁷⁶).

HÜ

If" ap

•{

■{

1/50 W. Gr.

Fig. 307 ³⁷⁴)-

II¹

i'

i8S.

D ichten der

Fugen.

³‘*) Siehe: Gladbach, a. a. O., S. 27.

³⁷⁵) Handbuch für Baumeifter. Teil 3. Rudolftadt 1824. S. 173. ³⁷⁸) Nach: Lachner, a. a. O., S. 100.

Ein befonderes Dichten befteht darin, dafs die Kanten der Balken an der Innen

Fig. 308³”).

feite abgefaft, in die offenen Fugen dann mit einem ftumpfen Stemmeifen aufgedrehte Seile oder Werg eingetrieben und darüber Reife mit kleinen eifernen Klammern in Abhanden von 5 bis 8cm fo be-

fertigt werden, dafs von denfelben nichts vorfteht, alfo auch nichts abgeftofsen werden kann. Dann erfolgt ein Anftrich mit Teer, Unfchlitt oder Pech (Fig. 308 3 7 7).

(A

Zu weiterem Schutze gegen Kälte werden in Rufsland die Wände auf der Innenfeite oft mit Filz bekleidet und darüber tapeziert. Die Fugen der flölzer hinter den Filzplatten follen aber dem Ungeziefer jeder Art geeignete Brutftätten bieten.

Unmittelbar auf der Blockwand angebrachter Mörtelputz befitzt keine Dauer. Ein folcher ift nur auf einer aus lotrecht flehenden Brettern gebildeten Verkleidung ausführbar. Auch hierbei dürfte es fich aber empfehlen, das Setzen der Blockwand im Hauptteile abzuwarten.

Empfehlenswerter find faubere Brettverfchalungen oder Vertäfelungen, wie fie in der Schweiz oft Vorkommen.

Fig. 309.

Auf der Aufsenfeite erhalten die Blockwände in vielen Gegenden einen fehr zweckmäfsigen Schutz durch Befchindelung oder jaloufieartig fich überdeckende Bretter.

Recht zweckmäfsig fcheint die in Fig. 309 mitgeteilte Anordnung zu fein ³⁷⁸).

Zwifchen die eichenen Verkleidungsbretter und die Blockhölzer ift zur befferen Dichtung eine Pappefchicht eingefchaltet. Die Jaloufiebretter find nur oben angenagelt, um das Setzen der Schutzbohlen nicht zu hindern.

In Graubünden verbergen fich fehr häufig die Blockwände der bewohnten Teile der Häufer famt ihren Vorftöfsen hinter den von aufsen nach vollftändig erfolgtem Setzen vorgebauten ftarken Bruchfteinmauern.

186.

Formale

Behandlung.

§§§i

Die beften Vorbilder für eine aus dem Wefen der Bauweife heraus entwickelte formale Ausbildung der Blockwände liefern die Schweizer Blockhäufer. Zumeift beruht diefelbe auf der fchon in Art. 184 (S. 193) erwähnten Behandlung der Vorftöfse und deren Verwertung für Unterftützung der weit vorragenden Dächer und Lauben. Auskragungen der Gefchoffe, welche namentlich für den älteren norddeutfchen Holzfachwerkbau fo kennzeichnend find, kommen nicht immer und dann auch nur an den Giebelfeiten und in geringer Ausladung vor. Die Vermittelung der letzteren wird entweder durch in die Blockbalken mit Schwalben-fchwanz eingenutete Konfolen oder durch einen Rundbogenfries bewirkt.

Ueber die Wand hinausragende Deckenbalken werden dazu nicht verwertet; nur ausnahmsweife gefchah dies bei älteren Gebäuden, wohl unter Hinzuziehen von Konfolen und mit gröfserem Vorfprung, für das unterfte Blockwandgefchofs über der ftrafsenfeitigen Giebelmauer des Kellergefchoffes. Deckenbalken kommen überhaupt zumeift nicht in Anwendung; fondera die gefpundeten Dielen werden ringsum in die Blockwände eingenutet und, je nach der Ausdehnung des Raumes, durch ein

³⁷⁷) Nach : Möllinger, C. Bauconftructions-Vorlagen der Baugewerkfchule zu Höxter. Höxter a. W. 1878. Heft i,

Tax. ix.

oder zwei Unterzüge unterftiitzt. Wandvorkragungen finden fich mitunter auch erft unter den Fenftern bewirkt. Unter den letzteren ziehen fich oft auch aus dem vollen Balken gehobelte Gefimfe hin.

Die Fenfter find bei den Schweizer Bauten nicht regelmäfsig verteilt, fondern zu Gruppen vereinigt, um die Blockwände nicht in zu viele einzelne Abteilungen zu zerlegen und fo zu fchwächen. Gefchnitzte Umrahmungen derfelben, fowie die reich verzierten Schiebeläden bilden oft, fo befonders in den Urkantonen, den einzigen Schmuck der Wände, deren gröfster Teil unter den fchon erwähnten Klebdächern fich verfteckt. Im Berner Oberland und im angrenzenden Waadtland fehlen diefe, da die fehr weit vorfpringenden Hauptdächer den Wänden genügenden Schutz bieten. Auch fehlen dort die Schiebeläden. Infolge diefer Umftände hatte man Veran-laffung, die Blockwände felbft reicher zu verzieren. Es gefchah dies durch reiche, aber nur etwa 2mm vorfpringende, gefchnitzte Ornamentftreifen, welche als breite Gurten die von den Fenftern eingenommenen Gefchofsabteilungen voneinander trennen und auch zwifchen diefen fortgefetzt oder durch gröfsere einzelne Ornamente erfetzt werden. Als Schmuck dienen auch die eingehauenen, friesartig wirkenden In-fchriften (fiehe Fig. 289, S. 192).

Die Ornamente heben fich in bunten Farben von dem fchönen roten Grundton des Rottannenholzes ab.

Die Fugen der Blockbalken laufen in geneigten Linien, der Verjüngung der Stämme entfprechend, wie fchon früher befprochen wurde ; die Ornamentftreifen müffen dagegen wagrecht fich hinziehen. Um ein genaues Aufeinanderpaffen der Ornamente zu erzielen, die ja durch die Fugen durchfchnitten werden, können die-felben daher erft nach vollendetem Aufbau eingefchnitzt werden.

Diefer Aufbau gefchieht in vorläufiger Weife auf dem Werkplatz; die Ornamente werden genau vorgezeichnet und nach dem Auseinandernehmen ausgeführt.

Diefe die Blockwände in fo zierlicher Weife belebenden Ornamente erfüllen noch einen Nebenzweck; fie verdecken fowohl die fchräg verlaufenden Fugen, als auch die unvermeidlichen Kernriffe der Hölzer.

Ueber die Formen der Ornamente, über die kantonalen Verfchiedenheiten des Schweizer Blockbaues und alles übrige denfelben Betreffende bieten die mehrfach erwähnten und hier fo reichlich benutzten Werke Gladbachs ausführliche Auskunft.

Reichen Schmuck zeigen auch viele ruffifche Blockbauten, ebenfo folche in Skandinavien, während die deutfchen im allgemeinen fehr einfach find und, wie die zahlreichen fchlefifchen Kirchen diefer Bauweife, ihre Wirkung hauptfächlich der Gruppierung verdanken ⁶). Reicher und malerifcher find die ungarifchen in Blockbau errichteten Kirchen ⁷). Bemerkenswert find 'auch die Blockbauten der flavi-fchen Länder Oefterreichs⁸). Eine reizvolle Eigentümlichkeit zeigen die mit Blockwänden aufgeführten Bauernhäufer der Oberlaufitz und der fächfifch-böhmifchen Schweiz ⁹). Den Blockwänden find nämlich Ständer vorgeftellt, durch gerade oder bogenförmige Bügen verbunden mit Rahmen, welche das obere ausgekragte Stockwerk tragen.

187.

Bedeutung

des

Blockwand

baues.

Bei dem älteften bekannten fchwe-difchen Blockhaus, Ornoes in Dalekarlien, auch Haus des Gnftav Wafa genannt ³⁸³), find die mit Abfafungen verfehenen Blockbalken an den Vorftöfsen in einen fchlan-ken, fechseckigen Querfchnitt übergeführt

(Fig. 310).

Bei den deutfchen Blockbauten

FE

'2

^......{/-Ai ijÊpÊSÊ

JtmÊ

ül

kommen, wie befprochen, Vorftöfse häufig nicht in Anwendung, fondera glatte Ecken.

Diefe werden nun dann mitunter lifenen-artig mit aufrecht gefteliten, wohl auch mit vertieften Füllungen verfehenen Bohlen verkleidet. Diefe dienen nicht allein zur Zierde, fondera auch zum Schutze des offenen Hirnholzes. Zu gleichem Zwecke finden fich hie und da die Stirnfeiten der Vorftöfse mit Brettern verkleidet.

Während in der Frühzeit der Gefchichte, als noch unermefsliche Wälder viele Länder überdeckten, die Herftellung der Gebäude mit Blockwänden in fehr ausgedehnter Weife zur Verwendung gekommen fein mag, befchränkt fich der Blockbau jetzt auf jene Gegenden, wo noch ähnliche Verhältniffe herrfchen und wo nicht genügende Gelegenheit geboten ift, das' Bauholz nutzbringend zu verwerten. Wir finden ihn daher noch in Anwendung in waldreichen Hochgebirgen, in wenig kultivierten und in folchen Ländern, die erft der Kultur erfchloffen werden follen. Daneben empfiehlt er fich überall dort, wo in einfacher Weife mit geringen Hilfsmitteln und Fertigkeiten der Rauhigkeit des Klimas Trotz zu bieten ift. Dazu befähigen ihn die fchlechte Wärmeleitungsfähigkeit des Holzes, die Einfachheit der Verbindungen, mit denen er hergeftellt, die Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit der er aufgeführt werden kann und die fofortige Brauchbarkeit desfelben. Dem widerfpricht nur fcheinbar die Künftlichkeit der Verbindungen, wie wir fie an den Schweizer Blockbauten kennen lernen. Die letzteren zeigen eben eine höchfte Entwickelungs-ftufe, die fich nicht nur durch vollendete künftlerifche Durchbildung, fondera auch durch hohe technifche Vollkommenheit kennzeichnet.

Der Blockbau hat daher nur noch eine örtliche Bedeutung, was durch die Nachahmungen der nationalen Typen desfelben nicht aufgehoben wird, die ihm öfters in Villenanlagen, zoologifchen Gärten, Ausftellungen u. f. w. zu teil werden und die daher feine Kenntnis bedingen.

Aufmerkfam ift hier noch zu machen auf die Schätzung, die der Blockhausbau im Kriegswefen und im Gefängnisbau fich erworben hat. Blockwände können von Gefangenen nur durchbrochen werden, wenn fie im Befitz von fchneidenden Werkzeugen find. Mit Rückficht auf Feuersgefahr ift diefe Verwendungsweife aufgegeben worden. Ob dies ganz gerechtfertigt ift, laffen die in England angeftellten Verfuche anzweifeln, da diefelben gezeigt haben, dafs Konftruktionen aus dicht gelagerten ftarken Holzftiicken zu den langfam verbrennenden gehören ³⁸⁴).

*125 w• Gr.

³⁸³) Angaben über dasfelbe in: Romberg, J. A. Die Zimmerwerks-Baukunft. Glogau. S. 31. — Beffere Abbildungen als hier in : Moniteur des arch. 1867.

3S1) Siehe: Building news, Bd. 32, S. 411. — Vergl. auch Teil III, Bd. 6 (Abt. V, Abfchn. 1, Kap. 1, unter a) diefes

b) Bohlenwände.

Wie fchon in Art. 183 (S. 190) berührt wurde, haben wir unter einer Bohlenwand ein mit Holz ausgefülltes Balkengerippe zu verliehen ; lie unterfcheidet fich von der Fachwerkwand alfo grundfätzlich nur durch den Stoff der Ausfüllung der Gefache. Ift deshalb fchon die Benennung Bohlenwand keine den Kern der Sache kennzeichnende, fo erfcheint fie noch weniger als folche, wenn man bedenkt, dafs zur Gefachausfüllung mit Holz nicht nur Bohlen, d. h. 5 bis 10cm dicke, durch Schneiden hergefhellte lange, plattenförmige Holzftticke, fondern oft auch die noch ftärkeren Blockhölzer oder noch öfter Bretter geeignet find und verwendet werden. Diefe Bezeichnung ift daher nur beibehalten worden, weil fie viel verbreitet ift und ein kurzer, allgemein verftändlicher Erfatz nicht gefunden wurde.

Am geeignetften wäre vielleicht die Bezeichnung » Ständerblockwand «, wenn man den Begriff »Blockwand«³⁸⁵) nicht nur befchränkt auf die Uebereinanderlagerung von Balken, wie bei der vorher be-fprochenen Blockwand, anwendet, fondern ihn auf alle Zulagen paralleler und gleichartiger Hölzer ausdehnt, welche unmittelbar und ftumpf aneinander oder aufeinander gelegt oder nebeneinander geftellt werden, fo dafs alfo unter denfelben nicht nur die Blockwände, Blockdecken und Pfahlwände, fondern auch alle aus unmittelbarer Aneinanderreihitng von Bohlen, Brettern und Latten gebildeten Raumfchliiffe fallen würden ³⁸⁶).

Als kennzeichnend für die Anordnung der Bohlenwände haben wir die Ausfüllung der Gefache eines aus rechtwinkelig fich kreuzenden Hölzern gebildeten Gerippes mit dicht aneinander gefügten anderen Holzftücken (Bohlen, Blockhölzern oder Brettern) zu betrachten. Diefe Holzftücke, welche wir »Füllhölzer« nennen wollen, können dabei eine lotrechte oder eine wagrechte oder eine fchräge Lage erhalten ; ihre Länge ift durch die Entfernung der fie kreuzenden Geripphölzer beftimmt. Eine einfache dauerhafte Verbindung ift hierbei in der Regel nur durch Anwendung von Nuten in den letzteren möglich, in welche die Füllhölzer eingefchoben werden, was die gleichzeitige Aufhellung von Gerippe und Füllung bedingt. Dies würde

Fi g. 3¹¹-

Fig. 312.

IP

Handbuch des bürgerlichen und ländlichen Hochbauwefens u. f. w.

188.

Allgemeines.

189.

Anordnung,

3S5) Vergl. über denfelben: Scheffers, A.

Leipzig 1865. S. 537.

386) Wollte man bei der Befprechung der mit Hilfe von Holz ausgeführten Wände von der hier in Kap. 6 u. 7 durchgeführten, auf das benutzte Baumaterial begründeten Einteilung nach Wänden, die aus Holz und Stein und ganz aus Holz hergeftellt werden, abfehen, fo würde man mit Rücklicht auf die Konftruktion einzuteilen haben in: Blockwände und Fachwerkwände. Die letzteren zerfielen dann in: Wände mit ausgemauerten Gefachen, Wände mit Holzfüllung der Gefache und hohle Fachwerkwände, bei welchen letzteren aber die in Art. 183 (S. 190) erwähnten Abweichungen Vorkommen können. Unter diefelben würden die fog. Bretter- und Lattenwände mit aufzunehmen fein, weil auch diefe in den allermeilten Fällen zu ihrer Stützung Balkengerippe, wenn auch einfachfter Art, notwendig haben.

vermieden werden können, wenn man die Füllhölzer in Falze einlegte, welche an den Kanten der Geripphölzer angebracht find. Dies fetzt aber die Anwendung weiterer Befeftigungsmittel voraus, ohne dabei die Sicherheit jener Verbindung zu erreichen.

Je nach der Stärke der Füllhölzer erhält die Nut der Gerippehölzer als Breite die Dicke der edleren (Fig. 311) oder nur einen Teil der-felben (Fig. 312). Im letzteren Falle müffen die Füllhölzer an ihrem Ende mit einer Feder oder mit Zapfen verfehen werden.

Die Verbindung der Füllhölzer bei lotrechter Stellung derfelben mit dem Gerippe vermittelst des Falzes zeigt Fig. 313. Zur BefeHi-gung find hier anzunagelnde Leihen angenommen.

Das Einfügen der Füllhölzer nach Fertig-ftellung des Gerippes unter Verwendung der Nutverbindung wird möglich, wenn die erfteren lotrecht liehen und die Schwelle mit einem Falz verfehen wird (Fig. 314). Hierbei müffen zuerft die den Ständern benachbarten Bohlen oder Bretter in die Nuten derfelben eingefchoben werden. Der Falz, den die Schwelle erhält, hat vor einer Nut dafelbft den Vorteil, dafs das herablaufende Regenwaffer auf der Oberfläche des Holzes ablaufen kann und nicht in das Innere desfelben eindringt.

Fig- 3*3-

rm

WUk

Fig. 3*4-

Die Füllhölzer haben in der Regel einen rechteckigen Querfchnitt, fo u. a. bei den Bohlenwandgebäuden der Schweiz, bei denen fie auch immer wagrecht verlegt find und eine Dicke von 4 bis 12cm erhalten. Diefe Querfchnittsform ift auch im Schwarzwald die übliche; nur werden die 6,0 bis 7,5 cm Harken Füllhölzer dort auch mitunter in lotrechter Stellung verwendet. In Norwegen, wo ebenfalls der Bohlenwandbau (Reiswerk) fehr verbreitet war, findet fich fowohl die wagrechte, als die lotrechte Lage der Füllhölzer; die Querfchnittsformen derfelben find jedoch abweichende (vergl. P'ig. 315 bis 318 ³⁸⁷). Es wurde nur Kernholz von 60 bis 70cm Harken Bäumen verwendet, wo-

if

bei jedoch die Füllhölzer nur 15 bis 16cm Stärke an der dickHen Stelle erhielten ³⁸⁸).

0 w. Gr.

Bei Verwendung von wagrechten Blockhölzern zur Ausfüllung der Wandgefache können die Fugen in derfelben Weife gedichtet werden, wie bei den Blockwänden; bei fchwächeren Füllhölzern jedoch benutzt man in der Regel dazu die Spundung (Fig. 312) oder Ueberfalzung (Fig. 313). Die Spundung läfst eine Dicke der Füllung von 6cm wünfchenswert erfcheinen. Bei fchwächeren Dielen benutzt man die Ueberfalzung oder die gemefferten Fugen (fiehe den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, Art. 130, S. 98 [2. Aufl. : S. 101]). Bei

33î) Nach einer Zeichnung von H. Schirmer.

S8S) Siehe: Adamy, R. Architektonik etc., Bd. 2, II. Hannover 1887. S. 456.

ftumpfen und überfalzten Fugen und lotrechtem Verlauf derfelben verwendet man wohl auch Deckleiften (Fig. 313 u. 314). An Stelle der letzteren begnügt man fich bei überfalzten Fugen oft mit einem auf einer Seite angehobelten Rundftab (Fig. 320),

■il

Fig. 315-

li

Fig. 316.

Fig. 318.

Fig. 319.

liii 11 ! ' i !l F

l|h : . /; :

Jko w- Gr.

<3

il

l/₄₀ w. Gr.

Fig- 3I7-

j!

Fig. 320.

]/iO w. Gr.

der dazu beftimmt ift, das durch das Schwinden des Holzes eintretende Klaffen derfelben weniger auffällig zu machen. Auf diefes Schwinden ift bei wagrecht liegenden Füllhölzern befonders Rücklicht zu nehmen, wenn das oberfte derfelben

Fig. 321 ¹⁰).

Fig. 322 ³⁹⁰).

il

55?

üll W/i

,;:i

i\ï

:1k¹'

/.

(bin!

if iikii!

l|

ll gff

AI

kl

!|

Ili

J|₅0 w. Gr.

nicht in eine Nut des Rahmholzes eingreift. Der dort fich bildende Spalt mufs durch eine an jenem befeftigte Reifte gedeckt werden (Fig. 319).

Die Füllhölzer werden entweder bündig mit einer Seite der Gerippehölzer gefetzt (Fig. 321 ¹⁰) oder nach der Mitte derfelben gerückt (Fig. 311 u. 312, S. 201).

Zur Füllung der Gefache verwendete Blockhölzer werden mitunter lotrecht geftellt und nur durch Dübel miteinander verbunden (Fig. 322 ³⁹⁰).

Unter Umftänden kommt auch eine Verdoppelung der Füllhölzer in Anwendung.

Diefe Anordnung (Fig. 323) und Ausfüllung des Hohlraumes mit feinem Sand wird für Scheidewände von Gefängniszellen empfohlen³⁹¹).

Eine Verdoppelung der zur Ausfüllung der Gefache benutzten Dielen, und zwar in fchräger fich kreuzender Lage derfelben, kam bei Koloniften-häufern in Algier in Anwendung (Fig. 324). Diefe Häufer wurden in Norwegen angefertigt und in Algier wieder zufammengefetzt. Zwifchen die Dielen wurde zur befferen Dichtung eine Lage von mit Thran getränktem ftarkem Papier eingefchaltet ³⁹²).

Eine ganz ähnliche Anordnung wird auch heute noch bei den in Schweden und Norwegen fabrik-mäfsig hergeftellten und verfendbaren Holzhäufern angewendet. Die auf der Parifer Ausftellung von 1889 von der Gefellfchaft »Ligna« in Stockholm und von Thams Cie. in Trondhjem ausgeftellten Holzhäufer zeigten die-felbe ³⁹³). Die Wände find in Tafeln aus drei Lagen von gefpundeten und in der Faferrichtung fich kreuzenden Brettern, von zufammen 4cm Dicke, herge(feilt, welche in die Nuten von Ständern eingefchoben werden (Fig. 325).

Bei den Aufsenwänden ift zwifchen die beiden äufseren Brettlagen afphaltiertes Papier eingefchaltet. Bei den Scheidewänden kommt an Stelle des letzteren ein anderes, mit Rückficht auf Schallficherheit hergeftelltes Papier zur Verwendung.

Die äufseren Flächen des Holzwerkes find gehobelt ; auch läfst man dem Holze an der Aufsenfeite der Um-faffungswände feine natürliche Farbe. Vor der Verfendung wird dasfelbe ein erftes Mal, nach der Aufftellung ein zweites Mal mit gekochtem Leinöl getränkt und dann mit farblofem Lack überzogen. Die Einförmigkeit der Farbe bricht man dadurch, dafs man den Ständern und Thür- und Fenfterumrahmungen einen Acajouton gibt. Diefen nur aus Tannenholz hergeftellten Häufern wird eine Dauer von 80 bis 100 Jahren im Klima der Kolonien zugefchrieben.

Fig. 324.

•■w;

--------v;

-&

Fig. 325.

Das Holzgerippe der Bohlenwände befteht, wie jenes der Fachwerkwände, aus Schwelle, Ständern und Rahmholz. Die Ständer entfprechen dabei entweder in ihrer Länge den Stockwerkshöhen, oder fie reichen durch mehrere Gefchoffe hindurch. Im letzteren Falle wird in der Schweiz und auch

IIF

Vio W. Gr.

in Süddeutfchland ihre Standfähigkeit durch Strebebänder erhöht (fiehe Fig. 321). Dabei liegen die Füllhölzer mit dem Gerippe auf der Innenfeite bündig oder fie find von der einen Flucht ungefähr 9 weggerückt, um für die Strebebänder Platz zu fchaffen. Riegel find hierbei nicht erforderlich ; doch werden die Ständer aufser durch die Füllhölzer noch durch die bis an fie herangeführten Bruft- und Sturzriegel der Fenfter verfpannt.

Bei den norwegifchen Kirchen find über die ganze Höhe der Wand hinweg-

cm

Fig. 326 ³⁹⁴).

³⁹¹)    Siehe: Harres, B. Die Schule des Zimmermanns. 4. Aufl. Leipzig 1869. S. 38. — Vergl. das über die Verwendung von Blockwänden zu gleichem Zwecke in Art. 187 (S. 200) Gefagte.

³⁹²)    Siehe : Allg. Bauz. 1841, S. 246.

393)    Siehe: La femaine des confir. 1889—90, S. 63.

394)    Nach: Gladbach, E. Der Schweizer Holzftil. Darmftadt 1868.

reichende Streben, welche fich dicht an die Innenfeite der Bohlen legen und mit diefen vernagelt find, in Anwendung gekommen (Fig. 318).

Eine Verftrebung der Ständer wird in der Schweiz nicht für erforderlich

ge-

wenn diefelben ftockwerksweife von Schwelle zu Schwelle reichen, da fie bei der im Verhältnis

halten

zur

Länge fehr grofsen Dicke genügende eigene Standfähig-

keit befitzen.

Diefe Standfähigkeit wird oft durch die eigentümliche, jedoch mit grofser Holzverfchwendung bundene Querfchnittsform der Ständer erhöht (Fig. 326 ³⁹⁴).

ver-

Fig. 327.

'"'A-.

II

WJ

_Z_/

si

m SÔyKtUÎTtmTtioîiS^m Sur'cĄ^ii'"uiiiin3^m ist^liUf V - -—

"    “    r~r

iï

"h WWWi/WV jffAA/VV/-

araBPÂaiii

k/VN/V/VWV/'

c-A -h"

.-cX

•\ A \

0*rçelct| finr Àfirfe isc lllSfisljrit ®î] Uslmt

_5pipli5

C9

ia

HPf^p

KGB»!«    K45S

[hclj sinô strar (Sftii V-* _*' ■- " m> '

FtuMSrar

sæ

P¹—--■ I—-----

Ë£~:

S2. ag5^â>^

:7! Ï

*-

S;

âÆ

4M

Sä

"J

73Ą

■faHI

;.=æ

sass

Äg&riÄÖg

¹

   Wiesbaden 1880.

²

   Vergl. hierüber: Lilly, F. Das landwirthfehaftliche Bauwefen. Braunfchweig 1880 — fowie: Tiedemann, L. v. Das landwirthfehaftliche Bauwefen. Halle 1882.

³

³⁵⁶)    Siehe: Gutachten der Akademie des Bauwefens über die zweckmäfsigfte Art der Ausführung von Schulbauten. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 67.

⁴

)    Nach: Gladeach, E. G. Die Holzarchitektur der Schweiz. 2. Aufl. Zürich u. Leipzig 1885. S. 25.

⁵

373)    Vergl. über diefe Bauweife: Grüner, O. Volksthümliche Bauweife. Civiling. 1893, S. 503 — und: Derfelbe. Beiträge zur Erforfchung volksthümlicher Bauweife im Königreich Sachfen und in Nord-Böhmen. Leipzig 1893.

⁶

Ueber die deutfchen Blockbauten fiehe : Lachner, C. Gefchichte der deutfchen Holzbaukunft. Leipzig 1887.

⁷

3S0) Vergl. : Lehfeld, P. Die Holzbaukunft. Berlin 1880. Zeitfchr. d. öfterr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1893, S. 241.

⁸

331) Ueber die böhmifchen Bauten finden fich Angaben in : Grueber , B. Die Kunlt des Mittelalters in Böhmen. Teil IV. Wien 1879.

⁹

Vergl.: Grüner, O. Volksthümliche Bauweife. Civiling. 1893, S. 503; 1894, S. 491. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Leipzig 1893 u. 1894.

¹⁰

)    Unter Benutzung- einer GladbacJiichen Abbildung gezeichnet.

390)    Nach: Riewel, H. v. & K. Schmidt. Bautechnifche Vorlageblätter etc. 2. Aufl. Wien 1881.

Wohnhaus in Charmey ¹).

In der Schweiz find hierbei zwei von der Fenfterftellung abhängige Bauweifen zu unterfcheiden: eine ältere, bei welcher die Fender in Gruppen angeordnet find, und eine jüngere, bei welcher eine gleichmäfsige Verteilung derfelben beliebt wurde. Bei erfterer gehen Bruft- und Sturzriegel als Blockbalken über die ganze Front durch (Fig. 327 ¹) und die Fenfterftänder find zwifchen jene eingefchaltet. Bei der zweiten Bauart haben, wie beim Fachwerkbau, die Fenfterftänder die Stockwerkshöhe. Zwifchen ihnen bilden fich aus den wagrechten Bohlen Pfeiler und die Fenfterriegel find in fie eingezapft (Fig. 32s²).

nr

SJgg '

vL<

Fig. 328.

)>>

#gl

SgS

Üt

gyÉT

SM?

spi

m

fegg

.ÉjgS

F 'i

i=2£

> s.l'SÎ

Ui

ii

fil

|g|g|;

r⁷

6É

w

gj^lEJ    ______

■    -    >    '    . ,_ Ją ¹

iEpigs^psi

■:\| I m

1111111-

■M

|Sd

iliii

»111

êLS

u\

li

■fc-lf K

»1

iâ*t

mm

pu

6g|]

m

■' ■ 11

MJjg

y?

S1PI'

. d:. __ -~ -./A

w&

2-. Eo

feSvIF j

SB

/Bëli!'

Aà

tó-tel te

; |[

Ö......

üü

H ,pC-    v-~- :_j •'

mÊÊmi

vf    N-'S/.h-sj, ■*/*%/>

frrj

«namai

V- , A

El

•hi

i

£1

X.‘

SB

_ v rî Jte-4⁹

§i§5

^ '■■' 8SH? '    ' “ —•"' ‘d ” " v- « '■

Wohnhaus in Erlenbach ³⁹⁶). -— ¹/ioo w- Gr.

Fig. 329 39 7).

Bei den Bohlenwandbauten werden Ständer an allen Kreuzungsftellen der Wände errichtet. Die Anordnung von Zwifchenftändern, bezw. der Abftand folcher ift von der Stärke der Fiillhölzer abhängig, welche fteif genug fein miiffen, um fich nicht durchbiegen zu können. Bei Dicken von 3 bis 6cm hält man Ständer in Abhanden von 1,5 bis 2,5m für notwendig.

fl

Die Ständer find in die Schwellen eingezapft und diefe in der Schweiz und im Schwarzwald gewöhnlich durch Schlitzzapfen mit vorgefchlagenen Nägeln verbunden (wie beim Fachwerkbau, vergl. Fig. 150, S. 136).

ga

Bemerkenswert ift der mitunter vorkommende Schutz des Hirnholzes der Schwellen durch den nach unten verlängerten Ständer (Fig. 329 ³).

Auf das Schwinden der liegenden Hölzer nimmt man in der Schweiz diefelbe Riickficht, wie beim Blockbau, durch Anordnen von fchwebenden Zapfen bei Thür-und Fenfterftändern.

Das konftruktive Einfügen der Fenfter in die Bohlenwand eines Schwarzwälder

\ i°i

!ffi

;ï

3.

Fig- 33°-

□□□□

//

affl

TT

Vom Königenhäusle in Neukirch (von X734³⁹⁸). — x/50 w- Gr.

Fig. 331 ³⁹⁹)-

y.- G

MO

Kaufes ift aus Fig. 330 ³⁹⁸) er-fichtlich.

Bruftriegeln der Fenfter läuft auch an den meiften Scheidewänden ein folcher hin. Unter

Entfprechend den

demfelben gehen die Bohlen wagrecht, darüber lotrecht (Fig.

332 398).

Bei lotrechter Stellung fchwacher Füllhölzer find auf

die Stockwerkshöhe ein oder mehrere Riegel erforderlich, um jene gegen Durchbiegen zu fchützen.

Bei leichten Scheidewän-

den wird jedoch diefe Sicher-heitsmafsregel nicht immer getroffen, wie Fig. 331 zeigt, welche die zur Einteilung eines Schlaffaales³⁹⁹) in einzelne nach oben offene Zellen benutzten Scheidungen darflellt.

Wie für die Blockwand, fo liefert die Schweiz auch für die Bohlenwand, dort »Ständerwand« genannt, die beften Vorbilder für die formale Behand-Zum Teile

I90.

Formale

Behandlung.

lung derfelben. fchliefst fich die Ausflattung an die reiche Verzierungsw'eife an, welche die Blockwand des

i'

yj

fl

11

!

;i.

ii

Si

i,

Il1 n

III

II i i

il'¹ V iiki

|l|/

ui

I.

Berner Oberlandes auszeichnet (vergl. Fig- 3²7); zum Teile befchränkt fie fich auf einen einfachen Würfelfries oder eine Profilierung an den P'enfterbruftriegeln, fo dafs der übrige Schmuck des Kaufes nur durch die fauberen Holzverbindungen mit ihren vorftehenden gefchnitzten Nägeln, die Fenfter mit ihren mitunter vorhandenen verzierten Umrahmungen und Läden, die an der Giebelfeite oder auch noch an den Trauffeiten hingeführten Galerien und durch die fchwe-benden Konftruktionsteile der weit vor-

V50 w. Gr.

398)    Fakf.-Repr. nach: Eisenlohr, F. Holzbauten des Schwarzwaldes. Karlsruhe 1853.

399)    In der École nationale profejyionnelle de Soiron nach: Encyclopédie d'arch. 1887—88, S. 33.

g;

W%:

., ,y , pSLgsB-v?SS^Sg:

asp“

//

?y

Fig- 332.

JmSâÊÊM:lü

rlHiiMi

tsU -1 -'-.->) . i-i Ą>5 _ ~

jAT-    ¹ *

111

■Jg§LH

mSu

L|

s?

mm

IBI 1

Hr

wm

y'I;

HL

■srafptâk

li»

Querfchnitt des »Königenhäusle« in Neukirch³⁹⁸). — ^100 w. Gr.

yymy^

»3

fpringenden Dächer gegeben wird (Fig- 333 ⁴⁰⁰) und Fig. 334⁴⁰¹).

Die Schwarzwälder Häufer zei-

Fig. 333-

gen eine der letzterwähnten fehr verwandte Behandlungsweife (Fig. 335 ⁴⁰²)-

Eine aufwändigere Behandlung von Innenwänden eines Schweizer

WXSb**ÊÊi

SeS

Hautes und den Anfchlufs der ähnlich wie bei den Blockhäufern nur aus Dielen kongruierten Decke an diefelben zeigt Fig. 336 ⁴⁰³).'

Schweizer Bohlenwandhäufer finden fich mitunter, foweit fie vom Regen getroffen werden können, in zierlichfter Weife überfchindelt, wobei eine Mufterung durch verfchiedene Färbung der Schindeln bewirkt wird.

Bei modernen Bohlenwand-

JJiÜjL

LU

-- '

Speicher von Waltenfchweil, Aargau⁴⁰⁰).

*00) Fakf.-Repr. nach: Gladbach, E. Der Schweizer Holzftil. II. Serie. Zürich 1883. Taf. 22. *01) Fakf.-Repr. nach ebendaf, I. Serie. Darmftadt 1868. Taf. A, II.

*02) Fakf.-Repr. nach: Eisenlohr, a. a. O.

103) Nach: Gladbàch, E. Der Schweizer Holzftil. Darmftadt 186S. S. 13.

bauten befchränkt man fich in der formalen Ausbildung in der Regel auf Ab-fafungen an den Gerippehölzern, auf die im vorhergehenden Artikel befprochenen profilierten Deckleiften und auf vorfpringende Balken-, bezvv. Sparrenköpfe.

Hiibfche Wirkungen kann man durch wechfelnde Richtung der Füllhölzer erzielen.

Ein Beifpiel zeigt der in Fig. 337 ⁴⁰⁴) dargeftellte fiamefifche Elefantenftall von der Parifer internationalen Ausheilung von 1867. 1° ähnlicher Weife werden in Oberöfterreich und Steiermark Heufchuppen und andere landwirtfchaftliche Nutzbauten hergeflellt ⁴⁰⁵)-

Fig. 334-

l|=^£~3S;

Ü§

HP

::9}iA (} jfj, Ir

3®4 $4à- '

Äm

rjfa *

4M

. <qj$Ë$è

* |;i.

if^ ■    £*,

»Sv MU

!IIP*<

mmm*

Fą

»*34

KR p/A

mx~

mm

'i

f-\

tm

I,

'*

Lv“

-4'

(Tn

4

ï4=Ê?-==2S%3^i ^

m»L

LMM*-

Ikr

»», . äji' v5

■KfcMig

Sri

sa

w,e»

•■ 4:.;-:

XT1

f ma

»34114

"i '

gjj§

Ï:H

rj

W*m

feSÄl

sasninM

üg

Mt

m

BK.’

crC:;

äsSH ^BB

fl

>Ä

Rofswiesli bei Fifchenthal⁴⁰¹).

Die Bedeutung des Bohlenwandbaues ift, wie die des Blockwandbaues, wefentlich eine hiftorifche. Semper⁴⁰⁶) hält die Bohlenwand für die ältefte Konftruktion von Holzwänden, auch älter als die Blockwand, obgleich die Anordnung der erfteren eine etwas künftlichere als die der letzteren ift und die Kenntnis verfchiedenartigerer Werkzeuge vorausfetzt als jene.

■Ot) Fakf.-Repr. nach: Revue gén. de l'arch. 1868, PI. 12.

*⁰⁵) Siehe: Redtenbacher, R. Die Architektonik. Berlin 1883. S. 45. ⁴⁰⁶) In: Der Stil etc. München 1860—63. Bd. U, S. 299,

14

191.

Bedeutung

des

Bohlenwand

baues.

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

Fig- 335-

’-j-V

:A

y^'" :"

«üîIwIlîT

Ig

a K'

l,

Fpa

MJUfLMJ

v;

Çl

. Il

WÊÊÊËK .

--

:>>

i=s:

■■

æas

Königenhäusle in Neukirch (von I73.4'¹⁰'*).

Das hohe Alter des Bohlenwandbaues wird durch die noch erhaltenen, dem X. bis XIV. Jahrhundert angehörigen norwegifchen Reiswerks- oder Stabkirchen beftätigt. Auch in England Scheint diefe Bauweife die urfprüngliche gewefen zu fein.

Ein frühes Beifpiel ift in der Kirche von Greenftead in Effex erhalten, welche aus dem Jahre 1013 flammen foll⁴⁰⁷).

Lachner erklärt die Konstruktion der lykifchen Blockhausgräber als Nachbildungen von Wohnhäufern, die mit doppelten Bohlenwänden, deren Zwifchenräume mit Erde aus-gefüllt waren,, errichtet wurden40S).,

Die- Vorteile beider Bauweifen find; in der Hauptfache diefelben ; vor der ausgemauerten Fachwerkwand haben fie jedenfalls den Vorzug der Einheitlichkeit des Bauftofifes und der monumentaleren Wirkung, die fich mit ihnen erzielen läfst. Vor der Blockwand hat die Bohlenwand den Vorteil, dafs das Setzen ein geringeres ift und zum gröfsten Teile auf die wagrecht gelagerten Fiillhölzer fich befchränkt. Deshalb find an der Bohlenwand innere Verkleidungen dauerhafter anzubringen.

Die Verwendung der Bohlenwand ift heutzutage keine viel ausgedehntere als die der Blockwand. Hauptfächlich benutzt man fie in denjenigen Gegenden,

Fig. 336 ⁴⁰³).

'(ft.

lj§

Silfc

ul

|lllllllllll!|IIMII!lllllllll!lllllllll!l!|lll|llll||lll|lll

-⁴⁰⁷) Siehe : Building news, Bd. 48, S. 606.

10S) Siehe : Zeitfchr. f. bild. Kunft, Jahrg. 23, S. 31.

.Æ

wo fie nicht als überlieferte und, wegen des vorhandenen Holzreichturnes, als naturge-mäfse Bauweife lieh erhalten hat, zur Herftellung kleiner Nebengebäude und von Scheide-und Abteilungswänden in Stallungen.

c) Hohle Fachwerkwände.

Die hohle Fachwerkwand unterfcheidet fich grundfätzlich von der gewöhnlichen, in Kap. 6 befprochenen nur dadurch, dafs die konftruierte Ausfüllung der Gefache wegfällt und daher zum Abfchlufs ftets eine Verkleidung des Gerippes, wenigftens auf einer Seite, notwendig ift. Die Wände mit einer Ausfüllung der Gefache mit lofen Stoffen, um die umfchloffenen Räume gegen die Einwirkungen von Wärmeänderungen unempfindlicher zu machen, erfordern ftets eine beiderfeitige Verkleidung. Wände mit einfeitiger Verkleidung werden nur bei ganz untergeordneten Baulichkeiten benutzt, fo bei Schuppen, für Speicher, bei denen ein Luftdurchgang erwünfeht ift, für Scheidungen in Kellern und Dachbodenräumen.

Bei den Scheidewänden, namentlich bei folchen, die zwifchen Mauern ausgeführt werden, läfst man oft Vereinfachungen der Gerippekonffruktion eintreten, indem man keine Streben oder Bügen anordnet und Riegel nur infoweit, als die Befeftigung der Verkleidung fie erfordert, während man fich bei uns im Allgemeinen nach dem Vorbild der ausgemauerten Fachwerkwand richtet. In Nordamerika ift eine einfehlägige, auf alle Wände eines Gebäudes fich erftreckende, fehr leichte Bauart üblich, die eine befondere Anordnung des Gerippes und fonft auch viel Bemerkenswertes aufweift. In diefer Beziehung mag auf die i. Auflage diefes Heftes (Art. 195, S. 234) und auf die unten genannten Quellen ⁴⁰⁹) verwiefen werden.

In neuefter Zeit hat man in Zürich Verfuche gemacht, eine der ameri-kanifchen fehr verwandte Bauweife für den Bau billiger kleiner Wohnhäufer für eine Familie in Anwendung zu bringen, und will damit gute Erfolge erzielt haben⁴¹⁰).

192.

Allgemeines.

T-rr

mm

»1

ÜRK

U UJU

Bi

Va

Siamefifcher Elefantenftall ⁴⁰⁴). ’lioo W. Gr.

409) Building, Bd. i, 2, 3, 8, — Builder, Bd. 48, S. 863. — Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1869, S. 76. — AUg. Bauz. 1873, S. 77. — Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1880, S. 327. — Deutfehes Baugwksbl. 1884, S. 678. — Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 316, 388; 1887, S. 116; 1888, S. 347. — Baugwksztg. 1886, S. 7x9.

440) Siehe: Schindler-Eçcher, C. Klein aber Mein. 2. Heft. Zürich 1887.

Eine fehr gebräuchliche Verkleidung der Aufsenfeite hohler Fachwerkwände ift die mit fichtbar bleibenden Brettern von 2,o bis 2,5cm Dicke. Sie werden ent-Brettem. weder in wagrechter oder lotrechter Lage an das leicht kongruierte Holzgerippe genagelt, wobei darauf Rückficht zu nehmen ift, dafs die Nägel abwechfelnd verfchiedene Holzfafern treffen, damit ein Auffpalten nicht eintreten kann. In der Regel werden die Bretter, des fauberen Ausfehens und des rafcheren Wafferabfluffes wegen, an der Aufsenfläche gehobelt verwendet. Für den Wafferabflufs ift die lotrechte Stellung der Bretter die günftigere; fie erfordert aber eine Verriegelung des Gerüftes in Abftänden von l,oo bis 1,25m, welche Mafse auch für die Ständerabftände nicht überfchritten werden dürfen, um der Verkleidung genügende Steifigkeit zu wahren. Bei der Wahl diefer Abftandsmafse ift übrigens auch die Beanfpruchung der Wände und die Vermeidung von unnützem Verfchnitt zu berückfichtigen.

Die Bretter können ftumpf aneinander geftofsen (Fig. 338 u. 339), überfalzt (Fig. 340 u. 341) oder gefpundet (Fig. 342) werden. Der Rumpfe Stofs iR die un-genügendRe Verbindungsweife, da durch das Schwinden klaffende Fugen fich bilden.

*93-

Wand

verkleidung mit

Fig. 338.

I/20 w. Gr.

Fig. 339-

Fig. 340.

Fig. 341.

Fig. 342.

Bi

11

fl

fl

feil

Pi

■

¹/20 w. Gr.

Er iR alfo nur anwendbar, wenn der Wandabfchlufs kein dichter zu fein braucht. Die Spalten werden bei gemefferten Fugen (Fig. 340) weniger fichtbar. Beffer find die anderen Verbindungen, die fich aber mehr für lotrechte, als wagrechte Stellung der Bretter empfehlen ; denn bei letzterer hat das langfamer abfliefsende Regenwaffer Gelegenheit, in die VerbindungsRellen einzudringen. Jedenfalls follte dann der innere Falz, bezw. die Nut an der Unterkante der Bretter angebracht werden (Fig. 341 u. 342).

Bei der lotrechten Stellung der Bretter verwendet man zur Deckung der Fugen auch LeiRen, welche des belferen Ausfehens wegen gefaR oder gekehlt fein können (Fig. 343), oder man nagelt die Bretter in AbRänden an, die geringer als die Brettbreite find, und deckt die Zwifchenräume mit anderen Brettern (geRülpte Schalung Fig. 344), oder man läfst die Bretter jaloufieartig übereinander greifen (Fig. 345), wobei die Fugen von der Wetterfeite abgekehrt fein müffen.

Die FugendeckleiRen füllten nur an ein Brett genagelt werden, damit eine Bewegung der Schalung Rattfinden kann. Bei der geRülpten Schalung kann dies nicht

SS

Fig. 344-

Fig. 345-

³/₂o w. Gr.

erreicht werden ; bei derfelben mufs die Ueberdeckung fo grofs fein, dafs durch das Nageln kein Abfpalten ein-treten kann. Die Deckbretter kann man an den Kanten fafen oder profilieren.

Die jaloufieartige Ueberdeckung ift die geeignetfte Anordnung für die wagrechte Lage der Bretter (Fig. 346). Sie entfpricht der der ameri-kanifchen clap-boards.

Ift eine ftarke Lüftung der umfchloffenen Räume er-

wiinfcht, fo kann man die jaloufieartige Anordnung auch mit offenen Fugen ausführen, indem man die Bretter durch 2cm ftarke Klötzchen voneinander trennt und fich um 8 bis 10

überdecken läfst (Fig. 347 4lr).

Ueber den Mauervorfprung des Sockels mufs man ein wagrecht liegendes Brett hinweggreifen laffen (Fig. 346), um die Schwelle des Holzgerüftes gegen den Einflufs der Feuchtigkeit zu fchützen; zu dem gleichen Zwecke ift aufserdem unter derfelben eine Ifolierfchicht notwendig.

Die befprochenen Bretterverkleidungen werden für fich allein an Umfaffungswänden und dann meift blofs an der Aufsenfeite derfelben, gewöhnlich nur bei Gebäuden für vorübergehende Zwecke, für Schuppen u. f. w., angewendet. Will man fich mehr gegen die Unbilden der Witterung fchützen, fo mufs man zu einer der noch vorzuführenden und dazu geeigneten Anordnungen greifen.

Erwähnung mag hier noch finden, dafs man in Rufsland zum Schutz gegen das Eindringen der Kälte und Feuchtigkeit zwifchen eine doppelte Bretter- oder Bohlenverkleidung eine Lage Filz, in Nordamerika Asbest-Filzpapier oder ein von den Manahanwerken in New-York aus Manilahanf und trocknenden Oelen hergeftelltes Papier (vergl. auch S. 204) einfchaltet.

Im Inneren der Gebäude macht man zur beiderfeitigen oder auch nur ein-feitigen Bekleidung von Scheidewänden in untergeordneten Räumen oft von Brettern Gebrauch. Ueberzieht man fie nicht mit Putz, wovon fpäter die Rede fein wird, fo fucht man fich in Wohnräumen gegen das Feftfetzen von Ungeziefer in denfelben mitunter durch Befpannen mit geringer Leinwand und Bekleben mit Tapeten zu fchützen.

Fig. 346.

—— Y - - ■■

llüi

cm

Fig. 347 ⁴¹¹)-

% w- Gr-

Um Scheidewände fich felbft tragend zu machen, fchlägt man die Bretter in diagonaler Richtung an (Fig. 348 u. 349⁴¹²).

Die Verkleidung der hohlen Fachwerkgerüfte mit Brettern gehört zu den älteren Bauweifen. Sie

Hl) Nach: Wanderley, G. Die ländlichen Wirthfchaftsgebäude. Halle, Leipzig und Karlsruhe 1875—87. 02) Nach: Schmidt, O. Die Arbeiten des Zimmermanns u. f. w. Jena.    ₍

194.

Bekleidung mit Latten.

ift ficher älter, als die Ausmauerung der Fachwerke mit Steinen, welcher auch die Ausfüllung der Gefache mit Flechtwerk und Lehmbewurf vorangegangen ift. Aus dem Mittelalter flammende hohle Fachwerke mit Bretterverkleidung dürften wenig oder gar nicht mehr erhalten fein. Vielleicht gehört hierher ein Kirchturm

Fig. 34S.

^BO vtr. Gr.

Fig. 349 ⁴¹²)-

li

il

V20 w- Gr.

aus Schleswig (Sterup im Kreis Flensburg⁴¹³), wo fich mehrere derartig konflruierte finden. Zahlreiche folche find in Schieden erhalten⁴¹⁴), wenn auch wohl nur den beiden letzten Jahrhunderten entflammend. Ein ganzer Kirchenbau, wahrfcheinlich aus der Mitte des XVI. Jahrhunderts, findet fich noch zu Braunau in Böhmen⁴¹⁵).

Auch der niederländifche Fach werkbau gehört nach Galland⁴¹⁶) hierher; denn er unterfcheidet fich vom nieder-fächfifchen durch das Fehlen der Ausmauerung der Gefache und Verhüllung des Holzgerüftes mit Bretterlagen.

Ganz luft- und lichtdurchläffige Raumbegrenzungen ftellt man durch Befchlagen von leicht konftruierten Holzgerippen mit nach Bedarf gehobelten oder rauhen Latten in Abftänden von 3 bis 6cm her. Die Latten ftehen dabei in der Regel lotrecht und müffen dann in Entfernungen von l,oo bis 1,2 5 m einen Riegel zum Einfchlagen der Nägel finden. Die Ständer können 1,75 bis 2,oo m voneinander ftehen. Solche Wände werden oft zu Scheidungen in Kellerund Dachbodenräumen benutzt; doch verwendet man fie auch oft in befferer Ausführung und dann häufig mit diagonaler, fich kreuzender Lage

Fig. ₃₅o⁴¹⁷).

pip

agap'

Kt

I süSSfl

|gg

'M.

'(40 W. Gr.

4J3) Siehe : Haupt, R. Die Bau- und Kunftdenkmäler der Provinz Schleswig-Holftein. Bd. I. Kiel.

⁴¹⁴)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 27.

⁴¹⁵)    Lachner nimmt (in: Zeitfchr. f. bild. Kunft, Jahrg. 20, S. 154) als Entftehungsjahr diefer Kirche 1171 an; dies wird jedoch von Lut/ch (in: Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 28, 29) ftark angezweifelt und von demfelben die obige Zeitftellung für richtiger gehalten.

⁴¹⁶)    Siehe: Zeitfchr. f. bild. Kunft, Jahrg. 23, S. 162. — Abbildungen von folchen Häufern finden fich auch in Colinet, E. Recueil des reßes de notre art national. Jahrg. II. Brüffel.

⁴¹⁷)    Nach: Degen, L. Motive zu ornamentalen Zimmerwerken. München.

der Latten zum Bau von Gartenlauben, Pavillons, Wäfchetrockenräumen u. f. w.

(Fig. 350 ⁴¹⁷).

An Stelle der gewöhnlichen Latten kommen mitunter auch fchwächere von geriffenem, d. h. nach der Fafer gefpaltenem Eichenholze zur Herftellung von Gartengebäuden in Verwendung und dann zur Erzielung eines zierlichen Anfehens in fich kreuzender Lage und zu verfchiedenartigen Muttern geordnet. Diefe Latten (Spalierlatten) werden an den Kreuzungsftellen durch Draht miteinander verbunden⁴¹⁸).

Die Verfchalung, bezw. Belattung der hohlen Fachwerkwände wird häufig zur Befeftigung eines äufseren Behanges von Dachziegeln, Schiefern, Schindeln, Metalltafeln und anderen Dachdeckungsmaterialien benutzt. In der Regel treten diefe dabei aber nicht als felbftändige Wandfchlüffe auf, fondern nur als Wetterfchutz für

die unter ihnen befindliche Verfchalung. Da folche Behänge aufserdem in gleicher Weife auch bei anderen Wand- und Mauerkonftruk-tionen zur Anwendung kommen, fo füllen fie in Kap. 12 befprochen werden.

Eine Ausnahme machen u. a. die Behänge mit Dachziegeln, die mitunter als felbftändige Wandfchlüffe bei landwirtfchaftlichen Gebäuden Verwendung finden.

Fig. 351 u. 353 geben einen Behang von Falzziegeln, ^ wie er für die Wandbildung eines Futterbodens über einem Schaftlall ausgeführt wurde, wieder⁴¹⁹).

v. Tiedemann empfiehlt⁴²⁰) als Verkleidung von hohlen Fach werk wänden die in Fig. 352 dargeftellte mit Bieber -fchwänzen. Die Lattung wird 25cm weit angebracht, und die Steine werden mit breitköpfigen Nägeln, durch die Fuge feftgenagelt, fo dafs jeder Nagelkopf zwei Steine fafst.

Damit diefe nicht von innen herausgetlofsen werden können, itl zwifchen je zwei Latten noch eine dünne Stange behelligt und der Raum zwifchen Steinen und Holzgerüfl mit Lehm ausgeklebt. Dadurch foll auch der Schutz des Holzes gegen Witterung und Feuersgefahr erhöht werden und aus diefem Grunde und wegen der gröfseren Billigkeit diefe Wandbildung den Vorzug vor den ausgemauerten und den verfchalten Fachwänden verdienen.

In England fcheint eine von Lascelles⁴²¹) erfundene Bekleidung mit Cementbetonplatten vielen Anklang gefunden zu haben. Sie ermög- Cementpiatten. licht eine aufserordentlich rafche Herftellung fo-fort benutzbarer Gebäude, und zwar fowohl folcher zu vorübergehenden als auch zu Wohnzwecken {cottages).

Die Ständer des einfachen Holzgerütles werden in Entfernungen von 3 Fufs engl. (= 0,914 m) auf-getlellt und an diefelben die Cementbetonplatten von 3 Fufs (= 0,914 m) Länge, 2 Fufs (= 0,6i m) Breite und 1 bis IV2 Zoll (= 25 bis 38 mm) Dicke angefchraubt (Fig. 354). Die wagrechten Kanten der Platten

195.

Bekleidung durch Behänge.

Fig- 35¹-

Fig- 352.

iPili

ÉP

gjpr

Ipi

A

....

-ä_

cv¹:

fo*

1111

Wmrnm

t'sö w. Gr.

r Fig. 353-

( «I«

niwBWTr

³/100 w. Gr.

'feo

Gi

196.

Bekleidung

mit

41S) Solche Belattungen werden nicht nur als Füllungen zur Bekleidung von Fachwerkgerippen hergeftellt, fondern auch fabrikmäfsig zur Bildung ganzer Spalierbauwerke verwertet, fo von Carl Schlie/smann in Kaftel-Mainz (fiehe hierüber Deutfche Bauz. 1884, S. 168).

U9) Nach: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1883, Taf. 8.

⁴²⁰)    In: Das landwirthfchaftliche Bauwefen. Halle 1882. S. 163.

421)    Siehe: Leiters Patent to William Henry Lascelles, 1875, Nr. 2151.

197.

2IÓ

werden überfalzt und alle Fugen mit Cementmörtel gedichtet. Die Platten haben der gröfseren Fertigkeit halber Einlagen von Bandeifen oder Stabeifen, die von Ecke zu Ecke fich kreuzend gelegt werden, oder von Drahtnetzwerk. Die Oberfläche kann beim Giefsen verfchiedenartig gefärbt und verziert werden. Ein häufig vorkommender Schmuck ift die Nachahmung von Ziegelbehängen, wie fie gewöhnlich die englifchen Landhäufer aus ausgemauertem Holzfach werk erhalten.

Ti

SË

jvT

In Deutfchland werden zur Bekleidung von Holzgerüften die fog. Cementdielen, eingeführt von O. Böklen in Lauffen a. N., benutzt, die in Kap. io näher befprochen werden follen.

Zur Bekleidung von hohlen Holzfachwerkwänden fcheinen fich auch die neuer-

y₅₀ w. Gr.

Bekleidung

Magnefit- dings erfundenen Magnefitbauplatten der Deutfchen Magnefitwerke in Berlin fehr gut

mit

bauplatten und Xyiolith-platten.

zu eignen. Sie werden in Gröfsen von l,o x 1,0m und l,o x 1,5 m, fowie in Dicken von 12mm und 20mm hergeftellt, die geringere Dicke für die inneren, die gröfsere für die äufseren Bekleidungen. Am Holzwerke werden die Platten, wie die eben befprochenen Cementplatten, mit Schrauben befeftigt (Fig. 355). Nähere Mitteilungen über diefelben werden in Kap. 10 gemacht werden.

Ebenda wird auch das Xylolith oder Steinholz näher befprochen werden, welches in ganz ähnlicher Weife, wie die Magnefitbau- ■ platten, zur Bekleidung von Holzgerüften benutzt wird.

Fig- 355-

¹/l0 w. Gr.

198.

Bekleidung

Die Schilfbretter oder Gipsdielen werden nicht nur zur Ausfüllung der Gefache (vergl. Art. 169, S. 175), fondern auch zur Verkleidung der Holzgerippe ver-Schiifbrettern wendet⁴²²). Sie werden dazu 2,5 bis 3,ocm Bark genommen und die Ständer in Entfernungen von etwa 80cm aufgeBellt. Die Dielen werden an diefe liegend mit 7cm langen verzinkten Eifennägeln mit breitem Kopf angefchlagen, in den Fugen mit Gipsbrei gedichtet und mit Gips geglättet. Es darf nur ganz trockene Ware verwendet werden ; von diefer (von Giraudi & Co. in Zürich) darf das Gewicht bei 3cm Dicke 24kg auf 1 qm nicht überBeigen.

M. & O. Mack in Ludwigsburg (Württemberg) liefern jetzt auch Gipsdielen mit Asphajtpappenunter-lage, welch letztere nach dem Gerippe der Wand zugekehrt wird und die Ifolierfähigkeit gegen die Einflüffe von Hitze und Kälte, fowie Feuchtigkeit bedeutend erhöhen foll.

Da die Schilfbretter die Näffe nicht vertragen, fo bedürfen lie an der Aufsenfeite der Gebäude eines befonderen Schutzes, der den-felben in einer der erwähnten Weifen gegeben werden kann. Zur Bekleidung von Zwifchen-wänden fcheinen Be fich nicht immer zu empfehlen, da man keine Nägel in fie einfchlagen darf und auch die Thiiren in ihnen nicht feB genug fitzen.

mit

oder Gipsdielen.

HT

ba

ac

⁴²²) Siehe hierüber auch: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1889, S. 6, 61. 123) Nach: Schindler-Escher, C. Klein aber Mein. Heft 2. Zürich 1887.

Fig. 356 ⁴²³)-

^20 w. Gr.

Cf«

Die Anwendung von Schilfbrettern zur beiderfeitigen Bekleidung der Aufsenwände kleiner Wohn-häufer bei Zürich (vergl. Art. 192, S. 211) zeigt Fig. 356 ⁴²³). a, a find die Schilfbretter, b, b Schutzbekleidungen von jaloufieartig gelegten Brettern, welche an lotrecht geheilte Latten angenagelt find, fo dafs noch ein zweiter, und zwar äufserer ifolierender Luftraum von B cm gebildet wurde. Die Wände haben innen, hvenigftens in der Wohnflube, eine einfache Verfchalung c aus Kiflenbrettchen erhalten, die mit heifsem Leinöl geftrichen worden ift. Die fo ausgeführten Wände follen fich bewährt haben, fehr warm halten und billig fein.

Holzfeilbretter ⁴²⁴), welche an Stelle der Gipsdielen auch verwendet werden, haben als Einlage in den Gips nicht Schilfrohrftengel, fondera Holzwollfeile. Als Erfatz für die Gipsdielen dienen auch die fog. Bitumelithdielen ⁴²⁵), welche lieh wie die erfteren fügen, bohren und nageln laffen und Sicherheit gegen das Einniften von Ungeziefer bieten follen.

Die Hartgipsdielen von Schmeiffer in Leipzig enthalten Kokosfafereinlagen und befitzen keine Hohlräume, da fie unter Druck zum Abbinden gebracht werden⁴²⁶). Die Kokosfafern follen den Vorteil haben, nicht zu faulen, zu fchwinden und zu quellen, da fie kein Waffer aufnehmen.

Verkleidungen von Umfaffungswänden mit Metallblechen (Eifenblech, Zinkblech) werden nicht nur zum Schutz gegen Witterungseinflüffe und Feuer der fchon durch eine Schalung gefchloffenen Wand, fondera auch in felbftändiger Weife und ferner zur architektonifchen Scheinausbildung der betreffenden Baulichkeiten angewendet. Zu letzterem Zwecke kommt hauptfächlich das Zinkblech in Betracht ; auch wird dann wohl immer von einer vollftändigen Verfchalung mit Brettern Gebrauch gemacht. T In der Regel handelt es fich hierbei aber um eine nicht zu billigende Nachahmung maffiver Bauweife, die bald durch Unebenheiten und Sichtbarwerden des metallifchen Zinkes an den Stellen, wo der deckende Anffrich abfpringt, fich zu erkennen gibt. Daher kann von einer Befprechung diefer Bekleidungsart abgefehen werden.

Es gibt jedoch auch berechtigte Verwendungen des Zinkes zur architektonifchen Ausbildung von notwendigen Bauteilen, die in Fachwerk hergeftellt find, fo auf Dächern, wo oft keine ausreichenden Unterftützungen für die maffive Ausführung derfelben zu befchaffen find. Daher mag hier die Bemerkung Platz finden, dafs auch in folchen Fällen das Zinkblech derartig verwendet werden mufs, wie es er-fahrungsgemäfs die möglichft längfte Dauer verfpricht. Die Befeftigung mufs eine folche fein, dafs es fich ungehindert ausdehnen kann; zur Befeftigung dürfen ftets nur verzinkte oder gut angeftrichene Eifenteile benutzt werden, um die Bildung von galvanifchen Strömen zu verhüten; Niederfchlagswaffer auf der Innenfeite der Bleche darf fich nicht bilden oder mufs fofort abfliefsen können, oder die Holzteile müffen vom Zink (etwa durch Asphaltpapier) getrennt werden, da die unter der Einwirkung der Feuchtigkeit fich im Holz bildenden Säuren das erftere rafch zerftören; die Verfchalung mufs fo hergeftellt fein, dafs ein Werfen und Reifsen nicht fchäd-lich werden kann, alfo aus möglichft fchmalen Brettern und womöglich mit lotrechter Stellung derfelben u. f. w. Aufser den hier angeführten Mafsregeln, denen noch mehr hinzugefügt werden könnten, bleibt es wünfehenswert, auch in der Formgebung und in der farbigen Behandlung das Zink als folches, d. h. als Metall, zur Geltung zu bringen.

Zur Wandbildung in felbftändiger Weife werden namentlich die gewellten Eifen- und Zinkbleche verwendet und verdienen in diefer Beziehung Beachtung. Es

124)    Ueber diefelben liehe: Baugwksztg. 1892, S. 1123; 1893, S. 230.

¹²⁵)    Siehe ebendaf., S. 613.

4'²⁶) Siehe: Thonind.-Ztg. 1896, S. 59.

199.

Bekleidung mit Blech.

2I8

200.

Bekleidung mit Putz.

kann jedoch hier auf die nähere Befprechung, welche die gleiche Benutzungsweife für eiferne Gerippe in Kap. 9 finden wird, verwiefen werden.

Die fog. eifernen Käufer in Meiningen ⁴²⁷) haben hohle Holzfachwerkwände, die eine äufsere Verkleidung von gewelltem und verzinktem Eifenblech erhielten. Zwifchen dem Blech und dem 14 cm ftarken Holzgerüft ift eine Schicht von Filz aus Kuhhaaren und Teer eingefchaltet, und die Innenfeite der Wände hat eine gehobelte und gefpundete Verfchalung. Die Bauweife foll fich gut bewährt haben.

Die Ausführung des Mörtelputzes auf Holzwerk ift fchon andeutungsweife in Art. 176 (S. 179) befprochen; auch wird darauf in Teil III, Band 3, Heft 3 diefes »Handbuches« zurückzukommen fein. Wir können uns daher hier, wenigftens was die gewöhnlichen Herftellungsweifen betrifft, auf einige Bemerkungen befchränken.

Die gewöhnlichfte Art der Herftellung des Kalkputzes ift die auf einer rauhen

Bretterfchalung mit Hilfe einer Berohrung. Wie fchon ausgeführt, ift diefe nur von Dauer in inneren, trockenen Räumen und daher auf diefe einzufchränken. Damit das Werfen und Reifsen der Bretter dem Putze nicht fchädlich werde, dürfen die-felben nur fchmal fein oder müflen vielfach gefpalten werden ; auch darf man fie nicht dicht aneinander fügen. Die Bewegungen des Holzes find von weniger Ein-fiufs auf den Putz, wenn die Rohrftengel die Richtung der Holzfafern kreuzen. Da nun aber eine wagrechte Lage der Rohrftengel wegen des befteren Haltes für den Mörtel erwünfcht ift, fo empfiehlt fich im allgemeinen die lotrechte Anordnung der Schalbretter mehr als die , wagrechte. Noch ficherer ift die doppelte Rohrung oder die Anwendung eines guten Rohrgewebes, für welches aber dann die Schalung entbehrlich und durch eine weite Lattung erfetzt wird.

Vielfach wird eine enge Belattung zum unmittelbaren Fefthalten des Mörtelputzes, dem man dann oft Haare beimengt, an Stelle der Verfchalung benützt, fo namentlich in Nordamerika. Die Latten erhalten dabei

Fig. 357 ⁴²⁸>

²|5 w. Gr.

am zweckmäfsigften einen trapezförmigen Querfchnitt und werden dann mit der Schmalfeite und wagrecht an die Ständer genagelt. In Frankreich benutzt man diefe Putzlättchen faft ausfchliefslich zur Herftellung

des Gipsputzes.

An Stelle der gewöhnlichen oder trapezförmigen Latten verwendet man auch kannelierte, d. h. mit Nuten oder Einfchnitten verfchiedener Querfchnittsform oder Richtung verfehene.

Fig. 357 ⁴²⁸) ftellt einige in Deutfchland in Gebrauch gekommene Formen von kannelierten Latten dar. Fig. 358 zeigt nach demfelben Gedanken gebildete ameri-kanifche Schalbretter, die zugleich auch als auf der Innenfeite geputzte äufsere Wandbekleidung verwendet werden können.

In Nordamerika hat man angefangen, die hölzernen Putzlatten durch eiferne verfchiedener Formen zu erfetzen ⁴²⁹), und will mit ihnen einen fefteren und feuerficheren Putzüberzug erzielen.

In Deutfchland hat man fich in neuerer Zeit vielfach bemüht, für die Berohrung und Belattung durch fabrikmäfsig hergeftellte Matten, die -Rohr- und Lattengeflechte, Erfatz zu fchaffen. Dadurch §^j foll die Arbeit fchneller und beffer herftellbar gemacht werden,

Fig. 358.

Z-~

]/s w. Gr.

⁴²⁷) Siehe: Deutfche Bauz. 187;, S. 69.

42s) Nach: Fink, F. Der Tüncher u. f. w. Leipzig 1866. S. 120 — und: Deutfehe Bauz. 1884, S. 287. 128) Eine Art derfeiben wird befprochen in : Deutfehes Baugwksbl. 1886, S. 230.

indem das Befeftigen des einzelnen Rohrftengels und der einzelnen Latte wegfällt; man will aber auch meift die Bekleidung durch den Wegfall der Bretterverfchalung billiger und frei von Riffen machen.

Diefe Matten, bei welchen die Rohrftengel und Latten durch Draht verbunden find, werden in verfchiedenen Breiten angefertigt, um möglichft unnötigen Verfchnitt zu vermeiden. Die Stofsftellen haben eine Unterlage zu erhalten ; gewöhnlich findet dafelbft auch eine Verfchränkung der Rohrftengel bezw. Latten ftatt. Durch Anwendung von Cement- oder Cementkalkputz fucht man diefe Geflechte oder Gewebe auch zur Herftellung von äufseren Wandbekleidungen zu verwerten, bezw. feuerficher zu machen.

Staufs &= Ruff in Kottbus ⁴³⁰) erzielen den Wegfall der Bretterfchalung und genügende Steifigkeit der Putzdecke durch Verwendung eines dichten und eines über diefes zu legenden weiten Rohrgewebes mit paralleler Stengellage beider Gewebe. Auf die in 1 m Entfernung aufzuftellenden, etwa 6 bis 7 cm ftarken Ständer werden in 20 cm Abftand 2,5 bis 3,o cm üarke Reiften genagelt und auf diefen die beiden Gewebe, deren Stöfse nicht übereinander fallen dürfen, beteiligt. Der Mörtel dringt durch das obere Gewebe in das untere ein und vereinigt beide. Zur Herftellung diefer Gewebe wird jetzt verzinkter Draht verwendet. Einfache Gewebe bedürfen als Unterlage einer Bretterfchalung, welche Staufs Ruff vom Putzmörtel durch eine Lage von Asphaltpapier trennen, wobei der Asphalt zugleich das Klebmittel bildet und wodurch verhindert werden Poll, dafs dem Holze durch den Mörtel Feuchtigkeit zügeführt wird.

Fig. 360.

Fig. 359-

fr

ÉÉ

i|5 w. Gr.

Beim Holzleiftengewebe von Hermann Kahls in Chemnitz⁴³¹) find die Stäbe (Fig. 359) aus je 2 Leiften zufammengefetzt, die vermöge ihrer Form geeignet find, den Putzmörtel feftzuhalten.

Das Holzleiftengeflecht von Karl Schubert in Breslau (Fig. 361 ⁴³²) wird aus quadratifchen Stäben gebildet, die mit einer Kante an die Ständer fich legen und in der Richtung der Stäbe etwa alle 0,5 m

und der Höhe nach etwa alle 12cm mit Hakennägeln, die zugleich den Draht faffen, genagelt werden. Ganz gleich fcheinen die Leiftengeflechte von

H. Koulle in Berlin und

von

Fig. 361.

H. F. P. Rufch in Kobier zu fein.

H. F. P. Rufch in Kobier fertigt auch Matten aus Holzleiften, Rohrftengeln und Draht an (Fig. 360), für welche die Wandftänder in 40 cm Entfernung aufzuftellen find. Als Zwifchenftänder empfiehlt derfelbe Bohlen von 3 X 15 cm Stärke oder Harke Schwarten, welche auf eine in der Wandrichtung an Fufsboden und Decke genagelte

u. 363). Zur Herftellung fchwächerer Wände wird

Latte aufgeklaut werden (Fig. 362

zu den Ständern Dachlatten von 4 X 7 cm Stärke zu verwenden und

vorgefchlagen

diefe durch aufgenagelte Eifenftäbe (gewöhnlich ift die Stärke von 0,5 X 3,o cm aus-

reichend) zu der Matte von ebenfalls 1,5

verftärken (Fig. 364 u. 365). Bei einer Dicke des Putzes von 1,5 cm und cm wird im erften Falle die Wand 21cm, im zweiten 10 cm ftark.

Jede fünfte Holzleifte wird angenagelt; die 6 cm langen Nägel werden alle fchräg nach einer Richtung, jedoch zunächft nicht ganz eingefchlagen , dann um diefelben ein ftarker geglühter Draht gefchlungen und je nach dem erfolgten Um-

1,8 bis 2,o

fchlingen der betreffende Nagel feil eingetrieben, wodurch der Draht feil angezogen wird und die nicht angenagelten Leiften feft an die Ständer drückt. Das Bewerfen wird von unten begonnen und dazu ein derberer Mörtel als gewöhnlich genommen. Erft nachdem der Bewurf trocken ift und fich die Trockenriffe genügend gezeigt haben, foll das Verreiben vor-

'fe w. Gr.

mm

genommen werden.

In England und Nordamerika kommen zur Befeftigung des Putzes auf hohlen

⁴30)    D. R.-P. Nr. 7109 u. 10119.

431)    D. R.-P. Nr. 10891.

432)    D. R.-P. Nr. 12 980. — Durch Anwendung von Cementputz tollen mit diefem Geflecht recht feuerfichere Kon-ftruktionen hergeftellt werden können, worüber Yerfuchsergebnifle mitgeteilt werden in: Baugwksztg. 1889, S. 515; 1893, S. 414.

Fachwänden auch ebene und gewellte Drahtgewebe (corVugated wire laihing) zur Anwendung. Man beabfichtigt dabei zugleich die Wände feuer-ficher zu machen.

Beim Drahtgewebe von Johnfon, Capham 6° Morris fucht man letztere Eigenfchaft dadurch zu fördern, dafs man es nicht unmittelbar an den Ständern befeftigt, fondera da-zwifchen hochkantig geftellte, 13 mm breite Eifenftreifen fchal-tet und dadurch das Holz vom Putz trennt.

..... . - !j

•JO -M. 09.

Fig. 362.

Den gleichen Zweck erfüllen in fehr vorteilhafter Weife die in England und Amerika fehr viel verwendeten

gezerrten Wellbleche, bei denen durch allfeitiges ^ Zerren an vorgefchnitte- £ nen Stellen das Blech

Fig. 364.

'ko w. Gr.

Ml

reifst und vorfpringende Buckel fich bilden, hinter welchen der Putz einen Halt findet. Aehn-liches erreicht man durch Einftanzen von Schnitten in Winkelform und Herausbiegen der dreieckigen Zacken.

Verzinkte Drahtgewebe (Plieftergeflechte) als Putzträger wurden fchon in Art. 176 (S. 180) erwähnt. Hier mögen noch als neue Erfindung die fog. »Drahtziegel« P. Staufs & H. Ruff in Kottbus angeführt werden, welche fich fchon vielfach bewährt haben follen. Dies ift ein Drahtgewebe, bei welchem die Kreuzungsstellen der

von

mSmmsrn,

Fig. 363.

‘kn W. Gr

’/BO w. Gr.

Il/

!\

fil

i;

II

ii II [liiu

Itll

\U/i

11

Fig. 365.

Drähte mit kreuzförmigen Thonkörperchen umhüllt find, an welchen der Putz lehr feit haftet.

201.

Sonftige

Bekleidungen.

Aufser den erwähnten Stoffen werden zur Bekleidung von Holzgerippen noch verwendet: Leinwand, Steinpappe und Papier.

Die Leinwandbekleidungen, mit Tapete überzogen, wurden früher vielfach zur Unterteilung gröfserer Räume benutzt (Scherwände); wegen der grofsen Feuergefährlichkeit derfelben werden he jetzt meift durch andere Konftruktionen erfetzt, fo dafs ihre Verwendung auf Baulichkeiten zu ganz vorübergehenden Zwecken (Zeltbauten) eingefchränkt ifl. Allerdings mufs hier Erwähnung finden, dafs in neuerer Zeit auch Lein--wandbekleidungen von befferer Feuerficherheit, fo von Weber-Falckenberg in Köln, hergeftellt werden.

Dagegen treten jetzt die aus Papiermaffe angefertigten Bekleidungen mehr in den Vordergrund. So waren auf der Weltausftellung zu Sidney Käufer ausgeftellt⁴ 5 6), deren Holzfachwerke eine äufsere und innere Verkleidung von Steinpappe zeigten, während der Zwifchenraum mit feuerfeft imprägniertem Papierfilz (aus Papierfchnitzeln) ausgefüllt war. Die Wände zeigten flach erhabene Verzierungen und Malereien.

In neuefter Zeit werden Militärbaracken zu vorübergehendem Gebrauche mit beiderfeitiger Pappdeckelverkleidung der Holzfachwerkwände hergeftellt. Die Ausfüllung erfolgt unten mit Torfmull, oben mit Holzwolle.

Auf der Londoner B'ifchereiausftellung 1883 befanden fleh Fifcherhütten, deren Lattengerüft eine Bekleidung mit Papier (Willesden Patent Waterproof and Canevas Company) zeigten ⁴³⁴). Diefes Papier befteht aus 1 bis 4 mit metallifchen Löfungen getränkten, feft aufeinander gewalzten Lagen und ift für Waffer völlig undurchdringlich und auch ficher gegen Fäulnis ⁶). Die Ständer müffen in ihren Entfernungen den Bahnbreiten entfprechen. Auf einer Unterleifte werden die Längsnähte des ftraff angezogenen Papieres mit Wachsfaden hergeftellt und diefe durch eine Oberleifte gedeckt, welche famt Papier und Unterleifte feftgenagelt wird.

Auf die aufserordentlich ausgedehnte Verwendung des Papieres für die Wandbildung in Japan fei hier nur hingewiefen.

202.

Ausfüllung der Hohlräume.

Wie fchon in Art. 192 (S. 211) erwähnt wurde, werden die Hohlräume von Fachwänden mitunter mit geeigneten Stoffen ausgefüllt, um die umfchloffenen Räume vor den Einwirkungen der äufseren Luftwärme und vor zu grofser Schalldurchläffig-keit zu fichera. Von befonderer Wichtigkeit ift dies bei Eiskellern und anderen Kühlräumen (vergl. Teil III, Band 6 diefes »Handbuches«, Abt. V, Abfchn. 3, Kap. 3); doch kommen folche Ausfüllungen auch bei Wohngebäuden, Stallungen u. f. w. vor.

Als Ausfüllungsmittel benutzt man : Heu, Stroh, Schabe, Lohe, Häckfel, Säge-fpäne, Holzwolle, Hobelfpäne, Torfftreu, Erde, Sand, Afche, Holzkohle, Kiefelguhr oder Diatomeenerde, Schlackenwolle.

Zum Teile find diefe Stoffe feuergefährlich; zum Teile gehen manche, wie Sägefpäne, unter Einwirkung von Wärme und Feuchtigkeit in Gärung über; viele bilden Brutftätten für Ungeziefer. Die für diefen Zweck viel empfohlene Schlackemvolle kann unter Einwirkung von Feuchtigkeit durch Entwickelung von Schwefelwafferftoff unangenehm und fchädlich werden ⁷). Durch die Feuchtigkeit, die fie leicht aufnimmt, wird fie auch unwirkfam als Ifoliermittel43 7). In trockener Lage feheint fie fleh zwar gut zu bewähren ; doch find die Umfaffungswände gegen die Einwirkung feuchter Luft nicht abzufchliefsen, fo dafs ihre Verwendung im Hochbau Vorficht erheifcht. Denfelben Bedenken unterliegt auch Afche, da fie fehr wafferanziehend ifl und auch das Keimen der Hausfchwammfporen begünftigt. Humushaltige Erde wird ebenfalls dem Holze fehr gefährlich.

Torfftreu, Holzwolle, Sägefpäne, Hobelfpäne u. dergl. kann man dauerhafter und feuerficherer machen, wenn man fie vor dem Einfüllen mit Kalkmilch tränkt.

Die Ausfüllung von Hohlräumen in Holzwänden ift mitunter Gegenftand baupolizeilicher Beftimmungen.

434-

203.

Formale

Behandlung.

So fchreibt die Baupolizeiordnung für den Stadtkreis Berlin vom 15. Januar 1887 im Titel I, § 8 die Ausfüllung der Hohlräume in hölzernen Scheidewänden mit unverbrennlichen Materialien vor.

Die Fiillftoffe müffen, wenn erhebliche Wirkungen durch fie erzielt werden follen, eine ziemlich dicke Schicht bilden.

Man fieht fich daher mitunter veranlafst, die Wandgerippe zu diefem Zweck zu verdoppeln (Fig. 366 43S).

Befonders gut würden lieh zur Ausfüllung Kiefelguhr oder Diatomeenerde eignen. Ueber die letztere find im hygienifchen Inftitut der Berliner Univerfität Unterfuchungen angeftellt worden ⁴³⁹), welche ergeben haben, dafs diefelbe frei von zerfetzungsfähigen organifchen Stoffen und nahezu bakterienrein ift, dafs fie wegen ihres Gehaltes an Eifenfalzen im flande ift, bei genügender Feuchtigkeit eingedrungene Krankheitskeime mit der Zeit abzutöten, dafs fie Mauerwerk und Bauhölzer allmählich auszutrocknen und trocken zu halten vermag, dafs fie einen erheblich befferen Wärmefchutz, als alle fonftigen Fiillftoffe gewährt, und dafs fie durchaus unverbrennlich ift. Dafs fie fo wirkfam als Wärmehaltungsftoff ift und fogar eine einfache Luftfchicht in diefer Beziehung übertrifft, erklärt fich aus dem fehr grofsen Rauminhalt der Poren (86 Prozent). Sie bildet daher einen ruhigen Luftmantel, in der die Eigenfchaft der Luft, der fchlechtefte Wärmeleiter zu fein, wegen des Mangels an Strömungen ganz rein zum Ausdruck gelangt.

Wegen des jetzt noch hohen Preifes kann diefer Stoff leider nur feiten zur Anwendung gelangen.

Nächft demfelben dürfte fich am meiften eine Ausfüllung mit reinem, trockenem, unter Umftänden ausgeglühtem Quarzfand empfehlen.

Unter den reinen Holzbauten verhält fich die hohle Fachwerkwand am ungünftigften für die formale Behandlung. Während bei der Blockwand und der Bohlenwand in den meiften Fällen die Konftruktion fich unverhüllt zeigt und diefe bei der formalen Ausbildung die Hauptrolle fpielt, wird bei der hohlen Fachwerkwand der eine Hauptbeftandteil, das Gerippe, fall immer vollftändig verhüllt. Eine Ausnahme davon machen nur die mit einer offen bleibenden Belattung verfehenen Wände. Sind immerhin die mit einer fichtbaren Bretterverfchalung ausgeftatteten Wände einer im Wefen diefer Konftruktion begründeten Ausbildung fähig, fo fällt dies bei den mit Putz überzogenen ganz weg. Sie erwecken den Schein eines in Stein errichteten Bauwerkes und führen daher in äfthetifcher Hinficht ein unberechtigtes Dafein.

Bei den belatteten Wänden find es das Mufter, nach dem die Latten aneinander gereiht find oder fich durchkreuzen, und das Verhältnis zwifchen Lattenbreite und Zwifchenraum, welche die äufsere Erfcheinung derfelben bedingen, wozu zur Bereicherung noch Ausfchnitte an den Latten bezw. Erfatz derfelben durch teilweife gedrehte Stäbe treten können.

Bei den verbretterten Wänden dienen zur Ausbildung die fchon befprochenen Arten der Fugenbehandlung, bei den wagrechten Verbretterungen die an den Kanten fich ergebenden Einfchnitte und Vorfprünge, bei den lotrechten eben diefe, fowie die Fugendeckleilten. Dazu kommen, namentlich bei den wagrechten Verbretterungen, die als Lifenen an den Ecken zweckmäfsigerweife hinzutretenden Deckbretter, ferner die zur Bildung der Thür- und Fenfteröftnungen nötigen Brettrahmen, welche mehr oder weniger reiches Schnitzwerk erhalten können. Aufserdem dienen zur Verzierung bei lotrechten Verbretterungen, insbefondere wenn diefe nur in den

Fig. 36643s).

iphp

mk

MM

il

WĘm

liai

'Ü

V50 w- Gr.

13S) Mit Benutzung einer Abbildung in : Wanderley, G. Die Konftruktionen in Holz ul f. w. 2. Auff. Karlsruhe 1887. ±39) Siehe: Centralbl. d. Bauvertv. 1889, S. 332. — Ueber Fundftätten, Verwendung und Zubereitung von Kiefelguhr oder Infuforienerde fiehe: Deutfehes Baugwksbl. 1890, S. 420.

oberen Stockwerken angewendet werden, die der Koiiftruktion ganz angemeffenen Schweifungen und Ausfchnitte an den unteren Brettendigungen. Diefe Tollten dann

aber womöglich, der befferen Schattenwirkung und der Bildung von Tropf kanten wegen, um etwas vor die untere Wandflucht vorgelegt werden (Fig. 367).

Anzuführen ift hier noch, dafs einfeitige Verkleidungen von lotrechten Brettern bei Räumen, welche Luftdurchzug bieten follen, oft an den Fugen verschiedenartige Mufter bildende Ausfchnitte erhalten nach Art derjenigen, wie fie bei aus Brettern hergeftellten Einfriedigungen und bei Geländern von Balkons und Galerien (flehe Teil III, Band 2, Heft 2 diefes »Handbuches«) Verwendung finden.

Fig. 367.

§fl

Sl

Aus dem im vorhergehenden Artikel, fowie aus dem früher Gefagten ergibt fleh zur Genüge die Bedeutung der hohlen Fachwerkwände im Hochbauwefen. Die-felbe wird bei uns durch die wegen der Sicherung der Allgemeinheit gegen Feuersgefahr getroffenen baupolizeilichen Beftimmungen noch wefentlich herabgemindert, die übrigens in gleicher Weife für Block- und Bohlenwand gelten, während in Nordamerika, allerdings auch aus den Städten immer mehr verdrängt, der Bau mit hohlen Fachwerkwänden als ein höchft willkommenes und in ausgedehntefter Weife angewendetes Mittel zur Herftellung billiger und gefunder Familienwohnhäufer gilt.

X;25 W. Gr.

204.

Bedeutung der hohlen Fachwerke.

d) Sonftige Holzwände.

Der Wandfchlufs der hohlen Fachwerkwände wird vielfach, wie befprochen, durch Bretter bewirkt und dementfprechend auch auf diefe die Bezeichnung »Bretterwände« angewendet, während man fie eigentlich »verbretterte Wände« nennen Sollte. Bretterwände im engeren Sinne find nur diejenigen, bei denen das Holzgerüft wegfällt, die alfo nur aus Brettern zufammengefetzt werden.

205.

Bretterwände.

Fig. 368«*).

Solche Bretterwände kommen

r/A

_ ]löO w- Gr-

Nach: Schmidt, O., a. a. O.

mitunter, früher mehr als jetzt, zur Herftellung leichter und fleh felbft tragender Scheidewände in Verwendung. Sie beftehen aus einer doppelten Bretterlage, von denen die eine aus lotrecht flehenden, die andere aus Schräg gerichteten Brettern gebildet wird (Fig. 368 ⁴⁴°).

Die

zur

Verbindung beider

dienenden Nägel werden an den Enden umgenietet. Diefe Wände werden entweder nur tapeziert oder geputzt; fie find alfo ebenfo wie die entfprechenden Verbretterungen zu behandeln.

Fig. 369.

Auch für diefe Wände empfiehlt fich die Aufftellung über einem Balken. Zur Befeftigung werden an Fufsboden und Decke oder an die Balken ftarke Leiften genagelt, an diefe zuerft die lotrechten Bretter gefchlagen und auf diefe die fchräg gerichteten (Fig. 369).

206.

Lattenwände

Aehnlich, wie mit den Bretterwänden, verhält es fich mit den Fattenwänden. Während die belatteten Wände ein Holz-

gerüft notwendig haben, beftehen fie häufig nur aus zwei fich kreuzenden Fagen von Fatten.

Solche Lattenwände werden unter Benutzung weniger Ständer zur Herftellung ganzer Bauwerke, -Spalierbauwerke (vergl.

*120 w. Gr.

Art. 194, S. 214), verwendet. Sie kommen jedoch auch als Scheidungen vor und. geben in ihren Zwifchenräumen einem beiderfeitigen Putzauftrag Halt und Zufammenhang; fie find leicht, wenig Raum beanfpruchend und dabei ziemlich feuerficher.

Palladio foli diefe Konftruktion in der Rotonda bei Vicenza angewendet haben. Fig. 370 zeigt

diefelbe⁴⁴¹).

Fig. 370.

Diefen geputzten Lattenwänden verwandt find Wände mit Einlagen aus Lattengeflecht oder Rohrgewebe⁴⁴²) in den Mörtel, welche auch ziemlich feuerficher fein follen.

Z07.

Geftemmte

Wände.

Zur Teilung von gröfseren Räumen befferer Ausflattung in ganzer Höhe oder in nur einem Teile derfelben, für kleine Gebäude im Inneren grofser Hallen (z. B. Fahrkartenverkaufsftände in Bahnhofshallen etc.) kommen oft geftemmte Wände in Anwendung. Diefe beftehen aus einem profilierten Rahmwerk von ftarken Brettern, in welches fchwächere Füllungen eingefchoben find, wenn nicht ftarke überfchobene Füllungen angewendet werden. Sie erhalten Sockel und Bekrönungsgefims und haben nach beiden Seiten ein gutes Anfehen zu bieten. Können fie nicht an beiden Enden an anderen Wänden Befeftigung finden oder ftehen fie ganz frei im Raume, fo find an den betreffenden Enden bezw. Ecken Ständer anzubringen, die ihre Befeftigung in oder auf dem Fufsboden finden. Die Konftruktion der geftemmten Wände ift derjenigen der Thürflügel und Wandtäfelungen fo verwandt, dafs deren Befprechung hier unterlaßen werden kann.

208.

Zerlegbare

Wände.

Nicht feiten ift das Bedürfnis vorhanden, Scheidewände zeitweilig zu entfernen, oder kleine Gebäude, wie Ausftellungsbauten, Schaubuden, Bau- und Badehütten etc. an einen anderen Ort zu bringen. Dazu ift es notwendig, fle ohne Schaden auseinander nehmen und wieder zufammenfetzen zu können.

Dies läfst fich auf zwei Weifen erreichen, entweder indem man die Wände, von denen hier allein die Rede ift, in alle einzelnen Teile zerlegt, oder indem man fie in gröfsere, als Rahmwerke oder Tafeln konftruierte Abteilungen trennt. Als Be-

■Ul) Nach: Fixk, K. Der Tüncher u. f. w. Leipzig 1866. S. 134. *⁴²) Vergl : Baugwksztg. 1893, S. 507.

fefligungsmittel müffen dabei Nägel und gewöhnliche Holzfchrauben in der Hauptfache vermieden werden; zur Erzielung einigermafsen dichter Wände empfehlen fich als Verbindungen die Spundungen und Ueberfalzungen.

Die Befeftigungsmittel zur Herftellung lösbarer Verbindungen der einzelnen Wandteile find ziemlich mannigfaltig-. Sie werden gewöhnlich nur für die Gerippehölzer der nach Art der Bohlenwände oder Rahmwerke gebildeten Wände nötig, in deren Nuten oder Falze die Füllungen als einzelne Bretter oder zufammenhängende Tafeln eingefchoben werden.

Fig- 371-

Fig. 372.

HIHI

Fig. 373-

Hirt

IIP

II

Fig- 374-

Fig. 376.

Fig- 375-

(nr

fl

jr—

ill

--«ST

Fig- 377-

¹

Fakf.-Repr. nach ebendaf., Serie II (Zürich 1883), Taf. 5.

²

,    396) Fakf.-Repr. nach: Graffenried & Stürler. Architecture fuijjfe. Bern 1844. Taf. 30.

³

Nach: Gladbach, E. Die Holzarchitektur der Schweiz. 2. Aufl. Zürich u. Leipzig 1885. S. 51.

⁴

)    Siehe : Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1880, S.

⁵

434)    Siehe : Building news, Bd. 44, S. 830.

⁶

)    Siehe: Deutfche Bauz. 1884, S. 274.

⁷

^36) Siehe: Deutfche Bauz. 1876, S. 210. — Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1878, S. 255. 437) Siehe: Deutfche Bauz. 1880, S. 96.

rül

Fig- 371 bis 373 zeigen lösbare Verbindungen von Ständern und Rahmhölzern oder Schwellen mit Hilfe von Schlitz-, bezw. Schwalbenfchwanzzapfen und Holzkeilen.

Fig- 374 ftellt eine Verbindung dar, die durch einen Schraubenbolzen mit vorgefchlagenem keilförmigen Splint bewirkt wird. Der Splint ift gebogen und wird in einer entfprechenden Vertiefung des

Fig. 378.

Fig. 379-

Fig. 380.

ST..........

I

! Br;. ----

VW>>;

ML

JL

..

einen Holzes durch den Schlitz des Bolzens gefchoben. Feft getrieben wird er entweder mit einem Hammer oder mit dem in Fig. 376 abgebildeten Schlüffel, welcher in eine Einkerbung des Splintes (Fig. 377) und ein diefer gegenüber in das Holz gebohrtes Loch (Fig. 374) einzufetzen ift. Damit eine Verdrehung der verbundenen Hölzer nicht ftattfinden kann, werden entweder Dübel (Fig. 374) oder kurze Zapfen (Fig. 375) angewendet. Fig. 378 u. 379 geben weitere Beifpiele für die Benutzung diefer Verbindung. Da der Splint mit einer Schmalfeite fich feft an die Wand der Vertiefung legen mufs, Handbuch der Architektur. III. 2,. a. (2. Aufl.)

Fig. 380 zeigt eine Verbindung durch Anwendung zweier Schrauben, von denen die eine zugleich die Mutter für die andere bildet. Diefelbe kann durch Nachziehen der langen Schraube immer dicht gehalten werden ⁴⁴⁴).

fo ift es zweckmäfsig, um Befchädigungen des Holzes zu verhüten, dafelbft zwei Eifenfpitzen einzufchlagen (Fig. 374 ⁴⁴³)-

Ein Beifpiel für Zerlegen der Wände eines Gebäudes in gröfsere Abteilungen bietet eine Bade-anftalt zu Holzminden⁴⁴⁵). Diefe ift nicht allein in vier grofse Teile zerlegbar, fondern auch die Seiten-und Scheidewände der Anldeidezellen find wegnehmbar.

Das Zerlegen des ganzen Gebäudes in vier grofse Abteilungen ift durch die in Fig. 383 dargeftellte Verbindung der Schwellen ermöglicht. Die Langfchwellen greifen mit einer fchrägen Fläche übereinander und werden in diefer Lage durch umgelegte verfchraubte Bänder feftgehalten. Ein Verfchieben in der Längenrichtung wird durch die Verkämmung mit den Querfchwellen verhindert. Die oberen Rahmen der Wände find an den Teilungsfteilen nur durch übergenagelte Leiden in Verbindung gebracht.

Fig. 381.

Fig. 382.

Fig. 384.

3.. .

Fig- 383-

S-

]/50 w. Gr.

’/öO w- Gr.

Von einer Badeanflalt zu Holzminden ⁴⁴⁵).

w. Gr.

Die Ständer find mit den Schwellen nicht durch Zapfen verbunden, fondern fetzen fich nur mit fchrägen Flächen auf diefelben, damit das eindringende Waffer rafch ablaufen kann. Die Verbindung erfolgt durch an die Ständer aufgefchraubte ftarke Flacheifen, welche durch in die Schwellen eingefchlagene eiferne Krampen gedeckt werden (Fig. 381 u. 382). Die äufseren Umfaffungen find in Teile zerlegt, die von Ständer zu Ständer reichen, und diefe find aus lotrechten, auf wagrechte Leiden genagelten Brettern zufammengefetzt. An jeder Seitenkante der fo gebildeten Tafeln find drei eiferne Krampen angebracht, welche die Verbindung der benachbarten Tafeln durch Schraubenbolzen ermöglichen, die zugleich durch die Ständer hindurchgedeckt werden (Fig. 381 u. 384).

Die Scheidewände find ebenfalls als Tafeln gebildet, aber aus wagrechten Brettern mit lotrechten Leiden. Diefe find lofe in Nuten gefchoben, welche an den Ständern durch an diefen befedigte je 2 Latten gebildet werden. Drei diefer Latten find fedgenagelt, die vierte jedoch angefchraubt, um de für das Wegnehmen der Querwand leicht befeitigen zu können.

Zerlegbare Scheidewände aus Holz werden noch weiter in Kap. 10 befprochen

werden.

e) Schutz des Holzes gegen Zerftörung.

209.

Zerftörer des Holzes.

Die hauptfächlichften Zerftörer des Holzes in den Bauwerken find Fäulnis, Hausfchwamm und Feuer. Die Schutzmittel gegen diefe Feinde find teils in Teil I,

■*±3) Ueber diefe Verbindungsweife fiehe : Möllinger, C. Zimmerconftructionen. Höxter a. W. 1878. Heft x, Taf. 12.

Siehe: Deutfche Bauz. 1880, S. 484.

⁴⁴⁵) Siehe: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. in Hannover 1888, S. 27.

210.

_ n    Schutz

durch die Anwendung von Anftrichen oder Imprägnierungen, welche die Entftehung gegen Fäulnis

und

Hausfchwamm.

von

Band i, erfte Hälfte (S. 173; 2. Aufl. : S. 207) diefes »Handbuches« behandelt worden ; teils kommen fie bei den Einfriedigungen und Balkendecken, fowie bei den Sicherungen gegen Feuer (fiehe Teil III, Band 2, Heft 2 und Band 6 diefes »Handbuches«) zur Befprechung, fo dafs wir uns hier kurz faffen dürfen.

Der Schutz des Holzes wird durch zweckmäfsige bauliche Anordnungen und

von Fäulnis und Hausfchwamm verhindern, bezw. wenn der letztere fchon eingedrungen ift, ihn töten follen, herbeizuführen gefucht.

Die geeigneten baulichen Anordnungen find fchon bei Befprechung der Kon-ftruktionen hervorgehoben worden. Sie waren : Schutz der Schwelle gegen auf-fteigende und an den Wänden herabfliefsende Feuchtigkeit, insbefondere Vorficht bei Anwendung von Zapfenlöchern, Benutzung von nur trockenem, gefundem Holze ⁴⁴⁶) und einer möglichft dauerhaften Holzart für die Schwelle. In letzterer Beziehung ift jedoch anzuführen, dafs auch Eichenholz von Hausfchwamm ergriffen wird, dafs dagegen trockenes Holz der Fäulnis nicht unterliegt, aber vor dem Hausfchwamm nicht ficher ift. Hier ift dann weiter hinzuzufügen, dafs diejenigen Seiten der Schwellen, welche mit den Ausfüllungen der Balkenlagen in Berührung treten, durch die Befchaffenheit diefer FüllftofTe, fowie durch ihre von Luft und Licht abgefchloffene Lage am meiften gefährdet find. Diefe FüllftofTe müffen durchaus trocken fein und bleiben. Schädlich find befonders folche Füllungen, die viel Feuchtigkeit aufzunehmen im ftande find. Am geeignetften ift daher gewafchener, grober Kies und grober Sand, am gefährlichften Kohlenfchlacke und Afche. Sehr gefährlich ift humushaltiger oder mit organifchen Stoffen vermifchter Boden. Auch der in neuerer Zeit empfohlene, mit Aetzkalk behandelte Moostorf ift eine der Entwickelung des Hausfchwammes förderliche Maffe⁴⁴⁷).

Wegen der zu dauernder Erhaltung des Holzes anzuwendenden Anftriche und Imprägnierungen mufs auf Teil I, Band 1, erfte Hälfte (Abt. I, Abfchn. 2, Kap. 3, unter c) diefes »Handbuches« verwiefen werden. Zur Ergänzung diene hier, dafs nach neueren Unterfuchungen⁴⁴⁸) von allen bei diefen angewendeten Mitteln die Behandlung mit Kreofotöl (Steinkohlenteeröl) die günftigften Ergebniffe lieferte, dafs gleich günftig fich das, wie es fcheint, auch im wefentlichen aus Kreofotöl be-ftehende Carbolineum Avenarius, fowie das Carburinol von F. Diehl & Co. in München ⁴⁴⁹) verhielten. Ebenfalls von günftiger Wirkung werden wegen ihres Kreofotgehaltes Holzeffig, Holzteer und Holzteeröl erachtet werden müffen ⁴⁵⁰). Steinkohlenteer, konzentrierte Kochfalzlöfung, Eifenvitriollöfung, Mykothanaton von Vilain & Co. und Antimerulion waren wenig oder gar nicht wirkfam.

Auch Kreofotöl und die erwähnten Mittel fchützen nicht unbedingt gegen den Hausfchwamm, da diefe Flüffigkeiten das Holz nicht ganz durchdringen und Verletzungen des äufseren imprägnierten Teiles der Hölzer beim Bauen durch Zufchneiden, Behauen, Nageln u. f. w. nicht zu vermeiden find und auch nicht fofort wieder durch Beftreichen mit jenen Flüffigkeiten gefchloffen werden können. Es kann daher aus imprägniertem krankem Holze der Hausfchwamm doch herauskommen, oder es kann

416) Ueber die Notwendigkeit, nur trockenes Holz zu verwenden, vergl. die Mitteilung über die Unterfuchungen Poleck in : Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 180.

447)    Siehe: Hartig, R. Der ächte Hausfchwamm. Berlin 1885 — fowie: Correfpondenzbl. d. Ver. d. Werkmeifter Württembergs 1888.

448)    Siehe ebendaf.

449)    Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Profeffors Hartig.

450)    Näheres über diefe Mittel in: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1882, S. 125.

211. Schutz

gegen Feuer.

diefer durch die erwähnten Verletzungen in das nicht imprägnierte Innere des Holzes eingeführt werden. Diefe Angrififsftellen werden durch die nach und nach fich bildenden Trockenrifle ftark vermehrt. Die Mittel, welche zur vollftändigen Imprägnierung der Hölzer, z. B. Eifenbahnfchwellen, mit Erfolg benutzt werden, können beim Hochbau nur feiten Anwendung finden ; doch mufs hier angeführt werden, dafs von grofsem Vorteil für die Dauerhaftmachung des Elolzes die Durchtränkung desfelben mit Metallfalzen, insbefondere mit Zinkchloridlauge, ift. Diefelben führen die zur Ernährung der Pilze dienenden Eiweifsftoffe des Holzes in unlösliche und auf die Mycelfäden giftig wirkende Verbindungen über⁴⁵¹).

Zum Schutz des Holzes werden aufser den erwähnten noch mancherlei andere Anftriche verwendet, die aber aufserdem noch den Zweck haben, dem Holze eine beftimmte Farbe oder ein befleres Ausfehen zu verleihen. Soweit man fie am Aeufseren der Gebäude benutzt, follen fie weiterhin befprochen werden.

Die Entzündlichkeit der Holzwände kann durch geeignete bauliche Anordnungen, durch feuerfefte Ueberzüge, fowie durch Imprägnierungen und Anftriche verringert werden. Wegen diefer letzteren Mafsnahmen. fei auf Teil III, Band 6 diefes »Handbuches« (Kap. über »Sicherungen gegen Feuer«) verwiefen.

Die Blockwände und die Bohlenwände mit ftarken und dicht gefugten Füllhölzern können nach den vorliegenden Erfahrungen als langfam brennende Kon-ftruktionen bezeichnet werden, während die hohlen Fachwerkwände zu den feuer-gefährlichften gehören. In diefen pflanzen namentlich die Hohlräume die Flammen rafch fort, weshalb die Amerikaner diefelben wenigftens ftockwerkweife durch einige Schichten Mauerwerk fchliefsen, mitunter wohl auch noch mehr folche Trennungen einfchalten. Dasfelbe erreicht man auch durch Verriegelungen bei dichten Verkleidungen. Der Schutz, den eine Verkleidung mit Rohrputz gewährt, ift nicht hoch anzufchlagen ; ebenfo dürfte es fich mit dem Lattenputz verhalten : jedoch wächlt jedenfalls die Sicherheit mit der Stärke des Putzauftrages. Gute Ergebniffe fcheinen die Putzüberzüge auf Drahtgeweben und Eifenlatten zu liefern, insbefondere wenn diefe nicht unmittelbar auf dem Holzwerk beteiligt werden.

Zur Erhöhung der P'euerficherheit verwendet man auch Bekleidungen aus Metallblech, obgleich diefer Schutz wegen des Glühendwerdens des Bleches nicht hoch zu bewerten ift. Wirkfamer dürfte das Einlagern der Bleche zwifchen Brettfchichten fein, wie es in Nordamerika zur An- g||-Wendung gelangte ⁴⁵²).

Fig. 385 zeigt einen Teil eines lotrechten Schnittes durch eine Wand. Die Blech-fchicht ift bei beiden Wandverkleidungen in Verfchalungen eingefchloffen. Auch aus zwei Bohlen mit Blecheinlage beftehende Riegel find vorhanden.

Zur Bekleidung von Holzwänden fcheinen nach angeftellten Proben verfchiedene neu erfundene Platten mit gutem Erfolg verwendbar zu fein.

So die Asbeftplatten der Thum und Taxis’fchen Asbeftwarenfabrik in Lieftng bei Wien ⁴⁵³), welche bei einer Breite von 0,9o m und bis 5 hergeftellt werden.

Ferner die unter dem Namen »Superatore bekannten Feuerfchutzplatten der Supe-ratorfabrik in Wtirzburg, welche auch aus Asbeftfafern beftehen, die durch Vermengen mit

Fig- 385-

II

11

■il

mm

Dicke in Längen bis zu 80 m

l!

1

Supplement.

4äI) Nach: Drude, O. Studien über die Confervirungsmethoden des Holzes. Civiling. 1889, S. 21.

452) Feuerfefte und wafierdichte Konftruktionen von C. Leo Staub. American Architect, Bd. 17, Nr. 476, 7'rade

einem geeigneten Kitt auf einem Drahtgewebe beteiligt werden. Der Stoff wird in Rollen bis zu H m Länge und ³/4 bis L/2 mm Dicke, fowie in Platten von 3 bis 5m Länge und 2 bis 6ram Dicke angefertigt; die Breite beträgt 0,9 bis l,o m 454).

Auch der Asbeftcement von Kühlewein 6° Co. in Berlin bietet guten Schutz gegen Feuer ⁴⁵⁵). Er wird entweder in Plattenform zur Bekleidung verwendet oder in Breiform, 1,5 bis 2,5 cm ftark aufgetragen auf ein Drahtgewebe über einer Unterlage von Jute, Tapezierleinwand oder Pappe auf Bandeifenftäben, welche das Eindringen des Auftrages in eine für zweckmäfsig gehaltene Luftifolierfchicht verhindern foll ⁴⁵⁶).

Das Befeftigen diefer Platten mufs fo erfolgen, dafs eine Nagelung nicht dem Feuer Gelegenheit zum Durchfchlagen bietet.

212.

Anftriche.

Anftriche der Holzwände oder der Holzteile einer Wand werden zumeift nicht nur ausgeführt, um fie zu färben oder im Ausfehen zu verfchönern, fondern, wenigftens am Aeufseren der Gebäude, um fie auch vor den Einflüffen der Witterung zu fchiitzen und fie dadurch dauerhafter zu machen. Das letztere ift nur zu erreichen, wenn die Anftriche felbft der Näffe widerftehen und wenn fie nur auf trockenes Holz aufgetragen werden. Ein Anftrich auf nicht genügend ausgetrocknetem Holze kann gefährlich werden, da durch denfelben die allmähliche Verdunltung der Feuchtigkeit verhindert wird und Stocken des Holzes davon die Folge ift.

Wir haben es hier nur mit den Anftrichen zu thun, die aufser der Färbung auch Schutz gegen Eindringen der Feuchtigkeit bieten follen. Die nur zur Dauer-haftmachung des Holzes beftimmten Anftriche find fchon erwähnt worden.

Bis jetzt hat fich am meiften immer noch ein guter Oelfarbenanftrich bewährt.

Zunächft wfird das Holz gereinigt, fowie das Verkitten aller Riffe und das Befeitigen der Aftflecken vorgenommen. Der Kitt mufs 1 bis 2 Tage Zeit zum Trocknen erhalten. Dann wird das Holz grundiert, d. h. mit Leinölfirnis, dem etwas Blei- oder Zinkweifs zugefetzt, am betten heifs, getränkt. Dann folgen 3 oder 4 Anftriche mit Oelfarbe, von denen die erften etwas flüffiger aufgetragen werden, als die letzten. Vor jedem neuen Anftrich mufs der vorhergehende vollftändig trocken geworden fein. Die Anwendung von Siccativ, um ein rafcheres Trocknen zu bewirken, darf nur mit Vorficht und in geringen Mengen erfolgen. Bei Tau, Regen oder Kälte aufgebrachter Anftrich fchält fich ab, auch folcher auf feuchtem Holze. Stark von der Sonne befchienene Oelfarbe mufs mitunter mit Leinöl geftrichen werden, weil das Oel fich verliert. Terpentinzufatz macht die Oelfarben lebhafter und frifcher, auch rafcher trocknend und erhärtend. Zu viel davon ift aber fchädlich, da fich der Terpentin rafch verflüchtigt und dadurch dem Farbftoff das Bindemittel verloren geht.

Vor Erneuerung eines Oelfarbenanftriches ift es am betten, den alten Anftrich erft zu befeitigen.

Mit Carbolineum getränktes Holz darf erft nach längerer Zeit (bis zu 1 Jahr) mit Oelfarbe geftrichen werden.

An Stelle des deckenden Oelfarbenanftriches wird häufig nur ein 1- bis 3-maliges Tränken mit Leinölfirnis, am beften heifs, vorgenommen. Diefer Anftrich läfst die Zeichnung des Holzes fichtbar, während die Farbe desfelben dunkler wird.

Als billige Erfatzmittel für Oelfarbe, mehr aber nur zum Schutze des Holzes als zur Verbefferung des Anfehens geeignet, follen fich bewährt haben: die fog. finni-fchen, fchwedifchen und ruffifchen Anftriche, fowie Cement 45 7).

<5i) Siehe: Deutfehes Baugwksbl. 1883, S. 505. — Baugwksztg. 1884, S. 733. — Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 115. — Deutfche Bauz. 1887, S. 152.

155) Ueber die damit in Berlin und Hamburg angeftellten Verfuche flehe: Baugwksztg, 1893, S. 414 — und: Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 246; 1897, S. 507.

⁴⁵⁶)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 479. Baugwksztg. 1893, S. 612.

⁴⁵⁷)    Siehe: Deutfehes Baugwksbl. 1884, S. 366, 414.

8. Kapitel.

Wände aus Eifen und Stein.

(Eifenfachwerkbau.)

213.

Vorbemerkung.

Die Wände, welche mit Hilfe von Eifen hergeftellt werden, beftehen entweder aus einem eifernen Gerippe, deffen Gefache mit einem anderen Bauftoff ausgefüllt oder verkleidet werden — Eifenfachwerkwände —, oder fie beftehen ganz aus Eifen — Eifenwände.

Zum Schlufs der Wandflächen der Eifenfachwerkwände können Stein oder fteinähnlicher Stoff oder Holz oder verfchiedene andere Stoffe, wie Filz, Papier, Leinwand, Platten mancherlei Art, Glas u. f. w. dienen. Hier foll die Ausmauerung mit Stein befprochen werden, während die Behandlung der anderen Stoffe nach Kap. io verwiefen worden ift.

Bei den Wänden aus Eifen und Stein oder verwandten Stoffen kann das Eifen auf dreierlei Weife Verwertung finden:

1)    Das Eifen wird zu einem feften, in fleh gefchloffenen Gerippe zufammen-gefügt und diefes mit Mauerwerk oder letzterem Aehnlichem ausgefüllt oder umkleidet. Das Gerippe mufs, wie bei den Holzfachwerkwänden, derart konftruiert fein, dafs es dem Angriffe äufserer Kräfte felbftändig Widerftand zu leiften vermag. Die innig mit ihm verbundene F'üllung oder Umkleidung hat nur den Wandfchlufs zu bilden und kann die für den gegebenen Fall zuläffige geringfte Stärke erhalten.

Dies ift das hier zur Behandlung kommende eigentliche Eifenfachwerk.

2)    Das Eifengerippe ift nicht mit der Steinwand überall innig verbunden, fon-dern ift nur vor diefelbe geftellt und bildet ganz oder teilweife das innere Stützen-fyftem von Zwifchendecke und Dach. Es ift daher hier von der Befprechung aus-zufchliefsen. Die Steinwand tritt zum Eifengerippe als eine felbftändige Ummantelung ohne ftützende Eigenfchaft hinzu und ift mit ihm nur an paffenden Stellen durch Anker verbunden.

3)    Die Eifenteile find nicht zu einem felbftändigen Gerippe verbunden; fon-dern fie dienen nur als eingemauerte wagrechte oder lotrechte Stücke zur Ver-ftärkung der Standfähigkeit und Fettigkeit der Mauern. Diefe Anordnungen find in

■ Kap. n zu befprechen.

a) Eifengerippe.

214.

Allgemeines.

Das Eifengerippe wird entweder ganz aus Gufseifen oder ganz aus Schmiede-eifen bezw. Stahl oder aus Schmiedeeifen oder Stahl in Verbindung mit Gufseifen hergeftellt. Gufseifen für fich allein kommt wohl kaum mehr in Anwendung; es war aber beim erften Auftreten der fraglichen Bauweife der bevorzugte Stoff.

Die Anordnung des Eifengerippes ift ähnlich der des Gerippes einer Holzfachwerkwand, ift diefer fogar zuerft genau nachgebildet worden, wenigftens in Schmiedeeifen. Man kann daher die für letztere üblichen Bezeichnungen beibehalten. Das Eifengerippe befteht demnach aus wagrechten Stücken, den Rahmen, Riegeln und Schwellen, von denen die letzteren oft wegfallen, aus lotrechten Stücken; den Ständern, und aus fchrägen Stücken, den Streben oder Bändern. Zur Be-feftigung diefer Teile unter fich find in der Regel befondere Hilfsftücke notwendig;

dies ift ein wefentlicher Unterschied zwifchen Holz- und Eifengerippe, auch wenn fie fonft ganz ähnlich gebildet find. Diefe Hilfsftücke, fowie die Ständer werden mitunter aus Gufseifen angefertigt, während für die anderen Teile zumeift das Schmiedeeifen gewählt wird.

Eine gut konftruierte Holzfachwerkwand foll in fich felbft die genügende Sicherheit gegen Form Veränderungen der Gefache bieten und darin nicht auf die Mitwirkung der Gefachausfüllung angewiefen fein. Man wendet deshalb bei ihnen möglichst aus einem Stücke hergeftellte Schwellen und Rahmen, fowie die Streben an. Diefelbe Anforderung ift auch an eine Eifenfachwerkwand zu ftellen ; bei diefer vielleicht noch mehr, da zu den Urfachen der Form Veränderung — Winddruck, Senkungen im Grundmauer werk — hier noch die Ausdehnung durch die Wärmeerhöhung hinzutritt. Diefe ift bei langen Wänden nicht unbeträchtlich, da zweck-mäfsigerweife die Rahmen aus einem Stücke hergeftellt oder doch wie zu einem Solchen verbunden werden. Die aus der Ausdehnung, bezw. Zufammenziehung Sich ergebende Kraft wirkt an Hebelsarmen, die der Ständerlänge entsprechen, wenn nur Ständer das Gerippe der Wand zwifchen Schwelle und Rahmen bilden, auf die Verbindungen an den Enden der Selben, denen diefe allein häufig nicht gewachten find. Noch gröfsere Beanfpruchungen diefer Art erwachfen aus dem auf die Stirn-feiten der Gebäude und auf die Dächer wirkenden Winddruck, fowie aus Senkungen des Grundmauerwerkes ⁴⁵⁸).

Daraus ergibt fich die Zweckmäfsigkeit der Anordnung von Dreieckverbänden in der Richtung der Wand. Am gröfsten wird die Sicherheit, wenn Verkreuzungen zwifchen allen Ständern angeordnet werden. Dies mufs auch dann von Vorteil fein, wenn man die Abficht hat, den Widerftand der Wände gegenüber Feuersbrünften möglichft lang dauernd zu machen oder dabei zu verhindern, dafs fie anderen mit ihnen in Verbindung Stehenden Wänden fchadenbringend werden. Die zur Herftellung diefer Verkreuzungen notwendigen Schräg laufenden Konftruktionsftücke find nun für die Ausfüllung der Gefache zum Teile unbequem, und fie erfchweren die architektonifche Ausbildung der Wände bei Sichtbar bleibendem EiSen, Sowie das Anbringen von Thüren in den Scheidewänden. Deshalb läSst man Sie häufig ganz weg oder Schränkt Sie in der Zahl möglichft ein, wie beim Holzfachwerkbau, und vertraut auf die Hilfe der Ausmauerung und die Fettigkeit der Verbindungen. Man ift daher berechtigt, die Eifenfachwerkwände in vollständige, welche Streben oder Bänder enthalten, und in un vollständige, ohne folche, einzuteilen.

Bei den EiSenfachwerkwänden find die Rahmen und Schwellen gewöhnlich So ftark, daSs man ihnen Biegungsfpannungen zumuten kann, die Sich aus kleinen Senkungen der Untermauerung ergeben. Dies trifft jedoch nicht zu, wenn man umfangreichere Senkungen zu befürchten hat oder wenn die Wände nur an den Enden unterftützt, alfo frei Schwebend find. In Solchen Fällen find die Eifenfachwerkwände immer als vollständige auszuführen. Das Gleiche erfcheint zweckmäfsig, wenn man von durchlaufenden Schwellen abzufehen und die Ständer einzeln zu gründen veranlasst ift.

Diefe Einzelgründung der Ständer findet Sich vollständig durchgeführt, meilt ohne befondere Rückficht auf Anwendung eines Windverbandes, bei der Bauweife der neueren nordamerikanifchen, aufserordentlich hohen Wohnhäufer (Sky-fcrapers) mit aus

i5S) Die Durchführung' der Berechnung der Ständer eiferner Wandfachwerke mit Rücklicht auf den Winddruck gibt Gen/en in: Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1898, S. 69, 88.

mmm

¹⁽50 w. Gr.

215.

Vollftändige

Eifenfachwerk

wand.

Stahl hergeftellten Gerippen. Bei diefen gehen die Ständer durch, und die Rahmen werden zwifchen diefelben zum Tragen der dünnen Füllungswände eingefchaltet. Hier macht fich die Längenänderung der Gerippeteile infolge der Wärme-fchwankungen namentlich in der Höhenrichtung geltend, wogegen man fich durch vollftändige Ummantelung des Eifens durch Mauerwerk zu fchützen fucht. Die Herftellung fo hoher Gebäude entfpricht unferen deutfchen Verhältniffen nicht, weshalb auf diefe amerikanifche Bauweife, obwohl fie vielfach der Beachtung fehr wert ift, in nachftehendem nicht näher eingegangen werden folk Wir verweifen auf die unten angegebenen Quellen4:59).

Vorkehrungen, welche eine der Ausdehnung durch Wärmeerhöhung ent-fprechende Bewegung der Konftruktion ermöglichen, find bis jetzt nur ausnahmsweife getroffen worden.

Auch die Eifenteile müffen gegen dauernde Einwirkung von Feuchtigkeit ge-fichert werden; insbefondere find Anfammlungen von Waffer zwifchen ihnen zu verhüten. Zur Vermeidung diefer fog. Wafferfäcke empfiehlt es fich, die Flanfche der wagrecht und fchräg verlaufenden Profileifen an den Aufsenfeiten der Umfaffungs-wände immer nach abwärts zu richten.

Fig. 386.

Fig. 387-

H[

SS

ix

nniz

"-Î

11

°~r ir —;r

EE

T

•-*’¹ |p ■    11

"r—II-□C lL.

3C

SS

][

][

X.

j".

]■

3Î

][

][

2E

Die vollftändige Eifenfachwerkwand ift durch die Anordnung von Streben oder Bändern gekennzeichnet, welche Formveränderungen der Gefache in der Längenrichtung der Wand zu verhindern beftfmmt find. Häufig lehnt man fich dabei eng an das Vorbild der Holzfachwerkwand an, wie das in Fig. 386 bis 388

159) Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1892, S. 440; 1893, S. 396, 422, 497, 521. — Zeitfchr. f. Bauw. 1895, S. 217. — Baugwksztg. 1896, S. 1195. — Zeitfchr. f. Bauhdw. 1897, S. 41, 89, 145. — Birkmire , W. Skeleton confiruction in buildings. 2. Aufl. New-York 1897.

gegebene Beifpiel aus Wiesbaden zeigt¹ 2). Der Unterfchied befteht eigentlich nur in der Verwendung von Eifen anftatt Holz und in der Verbindungsweife der Teile.

Fig. 387 u. 388 geben näheren Auffchlufs über die Ausführung diefes Bauwerkes. Das Eifen-fachwerk ift Stein ftark mit Backfteinen (Verblendern) ausgemauert, und dem entfprechend find die Querfchnittsmafse der Eifenteile gewählt worden. Die Schwelle des unterften Stockwerkes, fowie die Fenfter-, Bruft- und Sturzriegel find von C-Eifen, Rahmen, Ständer und Streben von I-Eifen. Die Verbindung der Teile erfolgt durch aufgenietete, bezw. aufgefchraubte Winkellafchen. Die Balken der Zwifchen-decken find zwifchen die Flanfche der Rahmen paffend eingefchnitten und werden noch durch an die Ständer und Streben angenietete L-Eifen unterflützt. Das Eifenwerk ift aufsen fichtbar gelaffen ; nur die Fenfter haben hölzerne Umrahmung erhalten.

Sehr abweichend von einem Holzfachwerkbau ift in feiner Erfcheinung das von J. Saulnier in Noifiel auf vier Strompfeilern der Marne über dem Waffer errichtete Gebäude der Chokoladenfabrik von Minier (Fig. 389 bis 39646 4).

Die Umfaffungswände des 58 m langen und 18m tiefen, dreigefchoffigen Gebäudes, fowie die in zwei Reihen geftellten inneren Stützen der Zwifchendecken ruhen auf 72 cm hohen Blechkaftenträgern. Die Langwände haben über jedem Strompfeiler in 2,i2m Abftand zwei und über der Mitte der freien Spannweite, in 4,24 m Abftand von den erfteren, je einen Ständer. Diefelben gehören nicht allein zum Gerippe der Wand, fondern haben auch die Kaftenträger an ihren Enden zu unterftützen, welche die I-förmigen Balken der Zwifchengebälke tragen. An den freifchwebenden Ecken ift aufser dem Eckftänder noch ein Ständer angeordnet. Diefe Ständer, fowie die Diagonalenkreuze find aufsen fichtbar (Fig. 389). Die Wände find in verfchiedenfarbigen Ziegeln hergeftellt, und zwar in einer äufseren Schale aus Verblendfteinen von Hem Dicke in Flachfchichten und einer inneren von 6 cm Dicke aus hochkantig verlegten Steinen. Beide Schalen find durch befonders gebrannte Steine von 18 cm Breite, der Richtung der Diagonalen folgend, in Verbindung gebracht. Diefe Binder find grau, während die äufseren Steine fonft einen gelben Grundton bilden, von welchem fich die Umrahmungen der Fenfter, die Sockelfchichten, der obere Abfchlufs und einige andere Teile in lebhaften Farben, zum Teile in Emailmalereien, abheben (Fig. 390). Innen find die Wände geputzt.

Die Ständer (Fig. 391) beftehen aus vier unter fich und mit einem eingefchobenen Blechftreifen vernieteten ungleichfchenkeligen L-Eifen. Die äufseren derfelben haben zwifchen fich ein T-Eifen, deffen Flanfch über das Mauerwerk greift ; zwifchen die inneren ift dagegen ein Flacheifen mit Rundftab ein-gefchaltet, welches zur Bildung der zum Auflager der Deckenträger dienenden Konfolen verwendet ift (Fig. 389). Fig. 392 gibt einen Schnitt der Deckenträger am Ende der Konfolen.

Die Diagonalen werden durch I-Eifen von ungleicher Flanfchenbreite und 14 cm Höhe gebildet, die nur in der äufseren Mauerfchale liegen. Sie find mit den Ständern in der in Fig. 393 dargeftellten Weife verbunden.

Die Fenfteröffnungen find mit C-Eifen umrahmt und mit den Diagonalen in Verbindung gebracht (Fig. 394). Ueber den Fenftern laufen innerhalb der inneren Mauerfchale T-Eifen und in der Höhe der Fenfterbänke ["-Eifen hin (Fig. 394). Lotrechte T-Eifen find an der Innenfeite der Wand (Fig. 395) auch zwifchen den weiter voneinander entfernten Ständern, als untergeordnete Zwifchenftänder, aufgeftellt und an den Kreuzungspunkten der Diagonalen mit diefen mit Hilfe von Blechplatten verbunden.

Die diagonal geftellten Eckftänder haben den in Fig. 396 wiedergegebenen Querfchnitt.

Beifpiele von vollständigem Eifenfachwerk in dem Eifen Rechnung tragender Anordnung zeigen der von Seeftern-Pauly errichtete Panoramabau an der Therefien-ftrafse zu München (Fig. 397 ³), fowie die Aufsenwand des ausgekragten Ganges eines Schulhaufes zu Levallois-Perret (Fig. 398 ⁴).

Ganz abweichend von der Konstruktion einer Holzfachwerkwand geftaltet Sich die Eifenfachwerkwand, wenn an Stelle von in die Wandausfüllung eingefügten Streben diagonale Bänder vor diefelbe gelegt werden, wie dies in ausgedehnter

X-

Fig. 389.

RF=F

ł:

=«u

^33 mrł^f

V-

VI

Sl-

3S

JP

B______

? . • V t ;■ „ I . ...... I .

i=dsS

=*1^

Sn

W

i i'

2E

ES

r -, ; ' 1

...Zi.Ë

r_____________

•*;r

Ménieriche Chokoladenfabrik zu Noifiel ⁴⁶²).

Arch. : Saulnier.

!g!

ifil

^#*><. n

Si-.: :³.

id bSlj

Rsi

NSffl

SSBSS,

Ïii

»

Asifeïlifo

Ki

r~

BE

'-U

mm.

»

mi

iWfiS fci

mmm

£M

rMSi

tW

BSBSWJ

mm

]l-20 w. Gr.

; ...

fil;

»''•i    '

tu

yj&vmmKW-sv.- : <4--.    ■

Minier'fche Chokoladenfabrik zu Arch. : Saulnier. ca. '|ioo w. Gr.

Fig. 394-

Î/40 w. Gr.

Nclw+illii

iffir

SM

1.1

Si

m ks*»#

ÎÉft'Wtttè

« i*

iHU

J-

Noifiel ⁴⁶²).

Fig- 395-

l/₂o w. Gr.

Fig. 392.

SSS

@C

>120 w. Gr.

Fig- 393-

^40 w. Gr.

Fig. 396.

Ło'--

\°

JU

o'-

Weife bei der in Fig. 399 bis 4034(U) in Teilen dargeftellten Revifionshalle des Hauptfteuer-amtes zu Duisburg in Anwendung gekommen ift.

l\|

jjgg

LJ I I

Panorama zu München ⁴⁶²). Vöoo w. Gr.

Die Langfeiten diefes im Jahre 1887 vollendeten Gebäudes ruhen auf Gitterträgern, welche unter den Haupt-ftändern durch Steinpfeiler geflützt werden , mit denen diefe verankert find (Fig. 399). Die Felder zwifchen den Hauptftändern find 5m lang und find, mit Ausnahme derjenigen Abteilungen, in welchen fich die Thore befinden, durch einfach aus T-Eifen (Fig. 402) her-geftellte Zwifcheniländer in zwei gleiche Hälften geteilt. Auf den Gitterträgern ruhen die Lagerhölzer der Fufsboden-dielung, und über diefer bilden zwei L-Eifen die Schwelle der ^2 Stein ftark aus Backfteinen hergeftellten Wände, welche der Höhe nach durch einen aus C-Eifen gebildeten Riegel in ungleiche Teile getrennt find. Die unteren, höheren Felder haben auf beiden Wandfeiten fich kreuzende diagonale Bänder, die oberen dagegen nur auf der inneren Seite Zugftangen mit Spannringen (Fig. 402). Diefe oberen Felder beginnen und endigen mit wagrechten Winkeleifen. Die Hauptftänder bilden mit den Dachbindern zufammen Dreigelenkträger und find nach der Mitte hin durch zwifchen C- und L-Eifen eingelegte Blechplatten verftärkt. Sie find unter den Gelenkbolzen abgerundet, fo dafs auf den Unterlagsplatten eine pendelnde Bewegung möglich ift (Fig. 403).

Fig. 398.

Wf

m¹1 i cp¹ ; :

-Æ

S»

P-~q =

AXA

I'

.1

1M1

SU

, ,r

□□a

□PQ1QÇ

Von einem Schulhaufe zu Levallois-Perret ⁴⁶³). Jl200 w. Gr.

Aehnlich in ihrem äufseren Anfehen ift die Giebelwand geflaltet (Fig. 4OI)> doch find in derfelben alle Ständer gleichartig aus I-Eifen gebildet, mit Ausnahme der Eckftänder, welche aus zwei C-Eifen beftehen. Diefe letzteren find durch einen Schraubenbolzen mit einer gufseifernen Platte feft verbunden, welche bei

■*61) Nach den freundlichft vom Erbauer, Herrn Regierungsbaumeifter Offennann in Berlin, zur Verfügung ge

to

Oo

Fig. 399-

' i;'

ÎC

s.

=1=4==.

^r

Von der Revifionshalle des Hauptfteueramtes zu J/l00 w. Gr.

Duisburg ⁴⁶⁵).

dem einen Eckftänder fich, entfprechend der Ausdehnung durch die Wärme, auf der Unterlagsplatte ver-fchieben kann (Fig. 400); bei dem anderen ift diefe Bewegung durch einen Stift verhindert. In der zweiten mit Diagonalen verfehenen Felderreihe wird das Mauerwerk oben und unten, fowie auf beiden Seiten durch Flacheifen gefafst. Zur Verfteifung gegen den Winddruck fchliefsen fich an die Schwelle

und die beiden Rahmen wagrecht gelegte Windträger an.

Die Wandausmauerung foll in einem fehr gut wirkenden Müller ausgeführt fein. Die Eifenkonflruktion mufs als eine fehr fachgemäfs durchgebildete bezeichnet werden; auch foll fie fich bis jetzt, trotz der 'überftarken Benutzung des Gebäudes, vollkommen bewährt haben.

Diefelbe Anordnung von diagonalen Bändern ift für einzelne Wandfelder bei dem Moorbäderbereitungsgebäude in Bad Elfter angewendet worden.

Diefes Gebäude wurde in Eifenfach-werk ausgeführt, weil es im Winter, und auf Moorboden hergeftellt werden mufste und Holz nicht angewendet werden durfte. Es ift im Lichten 18,63m lang und 10,73m tief; das Untergefchofs ift 5,15 m im Lichten, das ganze Gebäude 10,65 m bis zum Scheitel des Wellblechdaches hoch. Das Eifenfach-

fei

mmmmm.

Fig. 400 ⁴⁶⁵).

tSAJ-

üü

J/IO w. Gr.

à*

WĘ

!!

II

::i

i

I

i

Lia

ltz

■I

Fig. 401.

î Bi

i-j

.A

Von der Revifionshalle des Hauptfteueramtes zu Duisburg⁴⁶⁵). y50 w. Gr.

auf Beton gegründeten Granitfockel und befteht aus ui - und

werk erhebt fich auf einem 0,5m hohen I-Eifen mit ^2 Stein tlarker Ausmauerung. An der hinteren Seite ift das Eifenwerk unverhüllt; an der Vorderfeite hat es dagegen eine einfache Eifengufsverkleidung erhalten ⁴⁶°).

216.

Unvollftändige

Eifenfachwerk

wand.

Bei der unvollftändigen Eifenfachwerkwand fieht man von der Anwendung von

Streben oder Bändern ab.

165) Nach Mitteilungen des Erbauers, Herrn Geh. Baurat IValdow in Dresden, in: Deutfche Bauz. 1886, S. 313.

ipj

Fig. 404 bis 407 zeigen eine ältere Ausführung diefer Art ⁴⁶⁰).

Auf der Sockelmauer liegt eine Schwelle aus Flacheifen ftark), auf welcher die Ständer mit Winkel-(f    lafchen (Fig. 405) beteiligt find. An den Ecken gehen die nach

Fig. 406 aus zwei I- und einem L-Eifen zufammengefetzten Ständer durch die ganze Höhe des zweiftöckigen Gebäudes durch. Die Zwifchenftänder haben nur ein Stockwerk Höhe; fie beftehen aus I-Eifen von 120

aus zwei I-Eifen von 80 mm Höhe gebildeten Rahmen hindurch mit Lafchen verbunden (Fig. 407). Die Rahmen find an ihren Enden an den Eckftändern beteiligt und haben die aus I-Eifen bell eh enden Gebälke zu tragen. Die 50cm hohe Knieltockwand des Daches hat ebenfalls kurze Ständer von 80mm hohen I-Eifen, welche oben durch ein flach gelegtes I-Eifen von gleichen Mafsen verbunden find. Eben folche dienen zum oberen Abfchlufs der Thür- und Fenlter-

(140 mm breit, 10

mm

mm

Höhe und 45 mm Breite und find zwifchen den

mm

...

H50 W. Gr.

vSl

Öffnungen. In den nicht von Oeffnungen durchbrochenen Wandflächen find zur Verriegelung dienende wagrechte Zugbänder, aus je zwei Quadrateifen von 10 mm Stärke bellehend, angeordnet. In ähnlicher Weife , wie die Umfaffungswände, find auch die Scheidewände gellaltet.

Die beim Beifpiel in Fig. 404 zur Anwendung gekommenen Verbindungen müffen als unzureichend bezeichnet werden und können den Mangel an Streben nicht erfetzen. Wie diefelben beffer hergeftellt werden können, wird fpäter gezeigt werden.

Die Anwendung der unvollftändigen Eifenfach-werkwände ift zwar hauptfächlich der bequemeren Ausfüllung der Gefache und der leichteren formalen Behandlung wegen eine häufigere, als die der voll-ftändigen; fie kommt aber oft auch dann vor, wenn gröfsere Teile der Wandflächen zu verglafen find (fo bei Ausftellungsgebäuden, Markthallen u. f. w.). Man fucht hier oft der Konftruktion durch Anordnung einzelner befonders fteif und feft geftalteter Ständer mehr ' Sicherheit zu geben, fo dafs man ein Syftem von Haupt- und Zwifchen-ftändern erhält. So find übrigens auch in Fig. 404 die Eckftänder als Hauptftänder behandelt. Die Anwendung eines folchen Syftemes kann aber auch durch die Rückficht auf die Anordnung der Dachbinder oder der Hauptträger von Zwifchengebälken gerechtfertigt fein, wie das Beifpiel des Fabrikgebäudes von Noifiel (Fig. 389, S. 234) zeigte. Auf die Anordnung von Haupt- und

Fig. 403 ⁴⁶⁴)-

466) Nach: Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1873, S. 113.

Zwifchenftändern wird bei der nunmehr vorzunehmenden Befprechung der Einzelteile der Eifenfachwerkwände zurückzukommen fein.

217.

Schwelle.

Die Schwelle ruht bei den ganz unterbauten Wänden in ihrer ganzen Länge auf dem Sockelmauerwerk auf.

Ift diefes gut gegründet, fo werden Senkungen desfelben nur in geringem Umfange und gleichmäfsig eintreten, fo dafs die Schwelle keinen Biegungs-fpannungen ausgefetzt ift und daher geringe Querfchnittsabmeffungen erhalten kann. Sie dient dann nur zur Erzielung eines Längenverbandes und zur bequemen Befeftigung der Ständerfüfse.

Man läfst in folchen Fällen die Schwelle wohl auch ganz weg und erfetzt fie durch Fufsplatten der Ständer, welche mit dem Grundmauerwerk mitunter verankert werden.

'/lOO w. Gr.

So find die Grundplatten der 15m hohen eifernen Eckftänder des Sedanpanoramas auf dem Alexanderplatz in Berlin durch 2m lange eiferne Bolzen mit *dem Mauervverk verankert ⁴⁶⁷).

Eine umftändliche Verankerung der Ständer machte fich befonderer Verhältniffe halber bei den Ständern der Eifenfachwerkwände mehrerer Halteftellen der Berliner Stadtbahn nothwendig⁴⁶⁸).

Fig. 407.

Fig. 405.

Fig. 406.

IliT

---lYi--

l^--

NH

NN

© E-

¹/l0 w- Gr.

Zumeift mufs man aber auf nicht ganz gleichmäfsiges Setzen der Grundmauern rechnen, fo dafs dann die Anwendung eines Flacheifens für die Schwelle, wie in Beifpiel Fig. 404, nicht genügen kann.

Sehr häufig bedient man fich für die Schwelle flach gelegter C-Eifen, deren Flanfche das Füllmauerwerk umfaßen ; auch L-Eifen kommen in Anwendung, desgl. flach gelegte I-Eifen, wenn fie auf Eifen, z. B. von Gebälketrägern, gelagert werden können. Mufs die Schwelle, wegen zu erwartender Beanfpruchung auf Durchbiegen

t⁰⁷) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 114.

468) Vergl. Teil III, Bd. 1 (S. 183 [2. Auf! : S. 196 u. 197]) diefes »Handbuches« — fowie Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 464 u. Taf. 13.

Zu demfelben Zwecke wurden Erdwinden fchon früher (1878) von Kunhenn in Effen angewendet. Sie wirken auf über Pfeiler gelegte fich kreuzende I-Eifen, über welchen erft die E-förmige Wandfchwelle folgt ⁴⁷⁰).

'/so w. Gr.

Als man fich noch änglllich an das Vorbild der Holzfach werkbauten anfchlofs, ordnete man auch in den oberen Stockwerken Schwellen an. Solche find aber meift zu entbehren und können durch die Wandrahmen erfetzt werden, wie dies ja felbft bei Holzfachwerkwänden oft gefchieht.

Zweckmäfsig dürfte für gewöhnlich die Verankerung der Schwelle mit dem Sockelmauerwerk fein.

2i8.

Rahmen.

oder wegen nur teilweifer Unterftützung, tragfähiger werden, fo verwendet man hochkantig geftellte I-Eifen oder aus Blech- und Winkeleifen hergeflellte I- oder Kaflenträger.

Letztere kamen bei dem fchon befprochenen Mênier'fchen Fabrikgebäude zu Noifiel in Anwendung. Kaften- und I-förmige Blechträger wurden auch beim Bahnhofsgebäude zu Saint-Étienne benutzt. Diefes

mufste auf einem von ausgebeuteten Kohlenbergwerken unterwühlten Gelände errichtet werden und war daher vorausfichtlich gröfseren Senkungen ausgefetzt. Um die Wirkungen derfelben eintretendenfalls wieder befeitigen zu können, find in ausgefparten Nifchen der Grundmauern unter den Wandftändern Erdwinden angebracht (Fig. 408 ⁴⁶⁹). Sie kamen bald nach Vollendung des Gebäudes in Gebrauch. Die eine Hälfte desfelben hatte fich im Mittel um 25cm, die andere auf einer Seite um 21 cm gegen 2

gefenkt. Ohne Unterbrechung des Dienftes und ohne irgend einen Schaden für die Wandbekleidungen und Decken konnte das 120m lange Gebäude wieder in feine frühere Höhenlage gebracht werden.

Fig. 408 ⁴⁶⁹).

i;

3QOO0

r~]

cm

UÜU

auf der gegenüberliegenden

Zur Bildung der Wandrahmen verwendet man vorzugsweife einfache oder doppelte I-Eifen, insbefondere wenn fie die Auflager für die Deckenbalken mit zu bieten haben. Diefe können entweder an ihren Seiten beteiligt (vergl. Fig. 387, S. 232) oder über fie gelegt (Fig. 404, S. 240) werden. Bei hölzernen Balkenlagen verwendet man zum Rahmen der Mittelwände wohl auch ui-Eiten, füllt fie mit Holz aus und kämmt auf diefes die Balken auf (Fig. 409).

Recht bequem für die allerdings ohne Diagonalverband ungenügende Beteiligung der Ständer find die aus Z-Eifen gebildeten Rahmen (Fig. 410). Die Balken müffen hierbei an Umfaffungswänden auf Winkeleifen gelagert werden, deren fichere Beteiligung aber fchwierig ift. Auch aus Blech und Winkeleifen hergeftellte Kaften-träger kommen in Anwendung.

So bei dem fpäter zu befprechenden Haufe, rue de V aqueduc, Nr. 5, in Paris, von Paraire <S°

Englebert.

Doppelte I-Eifen können durch umgelegte Bänder und zwifchengellemmte Kreuzfpreizen verfteift werden (Fig. 411). Zur Verbindung derfelben bedient man fich aber auch oft der Stehbolzen (Fig. 412), d. h. Schraubenbolzen, die durch ein

Nach: Encyclopédie d'arch. 1886, S. 103 u. PI. 1109. 470) Vergl. Teil III, Bd. 6 (S. 112) diefes »Handbuches«. Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

Gasrohr oder eine Blechhülfe von einer Länge, die der Trägerentfernung entfpricht, gefleckt find, oder der in Kap. 13 zu befprechenden Gufseifenftücke mit Röhren

Fig. 409.

r>.

AH

mm

HL

¹ 20 w. Gr.

für die Schraubenbolzen.

Ift die Trägerentfernung durch andere Konftruktions-teile genügend gefichert, fo wendet man zur Verbindung nur gewöhnliche Schraubenbolzen an.

Fig. 410.

\ T::'

Hl

0,

>A>

0"

l!20 w. Gr.

In der Regel bilden die Rahmen ein wichtiges Glied der Wandgerippe, namentlich bei den unvollftändigen Eifenfachwerken. Auf ihnen und ihrer Ver-

bindung mit den Ständern beruht dann aufser auf der Steifigkeit der letzteren die Sicherheit gegen Formveränderung der Gefache der Wand.

Eine untergeordnetere Rolle fpielen fie bei den vollftändigen Eifenfachwerkwänden, wenn fie bei diefen nicht zur Unterftiitzung der Deckenbalken herangezogen find. Man ftellt fie dann wohl aus T- oder T-Eifen her.

Bei dem Äf/nür’fchen Fabrikgebäude zu Noifiel find als Rahmen T-Eifen mit wagrechter Lage des Steges verwendet (Fig. 389, S. 234 u. Fig. 394, S. 235). Hier gehen die Ständer durch alle Stockwerke durch, und die Rahmen dienen nur zur Vervollftändigung des Längenverbandes und zur Beteiligung der Fenfterumrahmungen.

Für den oberen Abfchlufs von Knieftockwänden benutzt man flach gelegte I-oder E-Eifen oder wohl auch L-Eifen (Fig. 413), auf welchen die eifernen oder hölzernen Dachfparren aufgelegt, bezw. befefbigt werden.

Bei älteren Konftruktionen findet man auch gufseiferne RahmfUicke verwendet.

t/io w. Gr.

Fig. 413.

Fig. 414 ⁴⁷¹)-

L_

1/50 w. Gr.

ca. Jjioo w. Gr.

So ift dies bei den 1864 vollendeten fechsflöckigen Warenlagerhäufern der Saint-Ouen-Docks zu Paris der Fall. Die aufsen als Säulen erfcheinenden gufseifernen Ständer find durch gufseiferne Rahm-ftiicke, die an ihrer unteren Seite als flache Bogen geftaltet find, verbunden (Fig. 414⁴⁷¹).

Für die Herftellung der Ständer verwendet man bei kleineren Verhältniffen der Bauwerke zumeift die verfchiedenen üblichen Walzeifen-forten, und zwar vorzugsweife I-, E- und L-Eifen; doch find auch Zores-Eifen (Fig. 415 47 2), die hierfür als befonders ftandfähig gelten können, fowie befondere Profile, wie das von Lanek (Fig. 416⁴⁷³), in Vorfchlag gekommen. Man wählt aber im allgemeinen gern diejenigen Walz-eifenforten, bei welchen durch die Flanfche der Anfchlufs der Ausmauerung, bezw.

Fig. 4I5-

Fig. 416.

219.

Walzeifen-

ftänder.

¹/lO w. Gr.

Siehe : B%iilder, ßd. 23, S. 297.

412) von Ligey vorgefchlagen in: Gaz. des arch. 1872, S. 51. ⁴-³) Ebenda!. 1872, S. 92.

Ausfüllung gedeckt wird. In den Abftänden geht man bis zu 2,5m ; doch find diefe von zu vielen Umftänden abhängig, um für alle Fälle gültige Angaben machen zu können.

Geeignet ift u. a. das fchmalflanfchige I-Eifenprofil Nr. 36 der Burbacher Hütte, welches 120 mm hoch und 44mm breit ift bei 5,5 mm Stegdicke und 10 kg Gewicht für 1 m. Bei gröfseren Belattungen kann man Nr. 7a verwenden (125 mm hoch, 75mm breit, 6 mm Stegdicke und 14,5 kg Gewicht für 1 lauf. Met.).

Um die Ständer fteifer zu machen, ftellt

Fig. 417.

Fig. 418.

bo W. Gr.

man fie oft aus mehreren Walzeifen zufammen, namentlich aus zwei I-Eifen. Sie können in diefem Falle in der durch Fig. 417 dargeftellten Weife mit kurzen Blechhalbcylindern und Schraubenbolzen verbunden werden ⁴⁷⁴). Befonders fteif ift die von Boujfard⁴⁷⁵) angegebene Verbindung von drei I-Eifen (Fig. 418), die mit Hilfe von Schraubenbolzen bewirkt wird.

Fig. 419.

Hatte der eben erwähnte Ständerquerfchnitt grofse Steifigkeit in der Richtung der Wandlänge, fo befitzt der von Oppermann eingeführte (Fig. 419) folche fenk-recht zur Wand. Er wird dadurch für die Anwendung bei Hallenbauten und für die Verbindung mit Dachbindern geeignet.

Derfelbe wird aus zwei I-Eifen gebildet, welche durch Schraubenbolzen miteinander verbunden find und durch eingefchaltete gufseiferne Rahmen in der richtigen Entfernung gehalten werden. Zwifchen diefelben find vor die Wandfluchten vorfpringende Eifenbahnfchienen eingefchoben, um die Querfchnittsfläche zu ver-gröfsern. Sie wurden gewählt, weil fie billiger zu befchaffen waren, als Faffon-eifen ; fonft können zu demfelben Zwecke auch I- oder y-Eifen verwendet werden.

Angewendet wurde diefe Konftruktion beim Bau der Markthalle von Lifieux⁴⁷⁶).

j/jo w. Gr.

Die Ständer haben vom Sockel ab 5,65m Höhe und liehen in Entfernungen von 5,60 bis 4,29 m- Sie ruhen auf einzelnen in den Sockel vermauerten Fufsplatten und find in das Grundmauerwerk hinein durch viereckige, eingefchobene Gufseifenrohre (tubes d’enracinement') verlängert.

Aus mehreren Walzeifen zufammengefetzte Querfchnitte werden in der Regel auch für die Eckftänder nötig.

Ein Beifpiel dafür wurde fchon in Fig. 406 (S. 266) gegeben ; andere einfachere Anordnungen find in Fig. 420 u. 421 dargeftellt, von denen die erftere

Fig. 420.

Fig. 421.

Fig. 422.

Fig. 423.

HP

ÉÊmÊmm

ł/j 0 w. Gr.

jedenfalls für Herftellung der Ecken in Mauerwerk nicht fehr geeignet ift. Die ein7 fachfte Eckbildung würde ein L-Eifen geftatten (Fig. 422); doch kommen auch dia-

Oi) Siehe: Revue gèn. de Carch. 1879, S. 101.

05) Siehe: Moniteur des arch. 1882, S. 48 u. PI. 31.

05) Nach: Nouv. annales de la conftr. 1879, S. 82 u. PI. 23—24.

Fig. 430.

Fig. 428.

Fig. 429.

¹/lO w- Gr.

gonal geftellte I-Eifen in Anwendung (Fig. 423). Den Oppermann fchen Eckftänder zeigt Fig. 424.

Auch Bundftänder kann man aus I- und C-Eifen zufammenfetzen (Fig. 425). Gewöhnlich begnügt man fleh aber mit einem oder zwei I-Eifen, an welchen die Verriegelung befeftigt wird (Fig. 426 u. 427). Mitunter kommt gar kein eigentlicher Bundftänder in Anwendung; fondern der Anfchlufs wird in der in Fig. 428 angegebenen Weife bewirkt.

Für Thür- und Fenfterftänder benutzt man L-, I- und befonders E-Eifen. Die lezteren werden mitunter nach dem Lichten der Oeffnung zu mit einem L-Eifen ausgeftattet, um einen Anfchlag für den Rahmen zu gewinnen (Fig. 429).

Lauck4 7 7) fchlägt das in Fig. 430 wiedergegebene befondere Walzeifenprofil vor.

Die Verbindung der Ständer mit Schwellen und Rahmen wird in der Regel durch Winkellafchen bewirkt. Diefe macht keine Schwierigkeiten, wenn die Rahmen aus flach gelegten Walzeifen beftehen (Fig. 431). Sie wird jedoch wegen der geringen Flanfchenbreite der »Deutfchen Normalprofile« fchwierig, wenn die Rahmen aus hochkantig flehenden LTrägern hergeftellt find, was bei balkentragenden Wänden notwendig ift.

Ift nur ein I-Träger vorhanden, fo ftehen die Ständer auf einer Seite über, und man fucht fleh dann durch Anordnung einer befonderen Schwelle zu helfen, wie Fig. 387 (S. 232) zeigt. Sparfamer und beffer ift jedoch die in Fig. 432 ⁴⁷⁸) dar-geftellte Verbindung, bei welcher der Rahmen den durch zwei Stockwerke gehenden Ständer durchdringt. Die Befeftigung erfolgt durch beiderfeits vorgefchlagene Keile. Ift es wegen zu bedeutender Stockwerkshöhe nicht möglich, den Ständer in einem Stück durch zwei Stockwerke durchzuführen, fo kann man auch nach der in Fig. 433 ⁴⁷⁸) angegebenen Weife verfahren, die jedoch nur angängig ift, wenn das Eifenwerk nicht Achtbar bleibt.

Liegen zwei I-Träger nebeneinander, fo ift eine unmittelbare Verbindung mit diefen nur möglich, wenn fie fo weit voneinander entfernt find, dafs man Schrauben-

*U) Siehe: Gaz. des arck. 1872, S. 92.

*18) Nach: Lauter, W. H. & H. Ritter. Façoneifen und deren praktifche Verwendung. Frankfurt a. M.

O

lia

L

SI

i

y

-U.

Fig. 433 4T8)-

V.

?

r>

<±.u

1«>

,< ' ■..

■:;<n -.i

:■

¹/20 w. Gr.

Fig. 435 ⁴⁷⁹)-

Fig- 434-

@

«

® i:

L -

1

h

[I

Süj ^ ; ; ,jar ^■fr

<§>

._J

y

<0 ï:c

£/

o-

Fig. 436 ⁴⁷°).

P

v;

35

1/20 W. Gr.

,

1,J0 w. Gr.

bolzen mit der Hand einführen kann, wobei die Bolzen wegen der geringen Flanfchenbreite nur eine ungenügende Stärke erhalten können. Wenn in Rückficht darauf die I-Träger dafür zu nahe bei einander liegen, fo ift es nur ausführbar, die übereinander liegenden wagrechten Flügel der Wünkellafchen des unteren und oberen Ständers durch einen Schraubenbolzen zu verbinden (Fig. 434 u. 435), was die Ver-fchieblichkeit der Ständer nicht aufhebt.

Fig- 434 zeigt die Verbindung der Winkellafchen mit den Ständern durch Niete, Fig. 435 dagegen durch Schraubenbolzen ; in letzterer Abbildung ift auch dargeftellt, wie die beiden I-Träger des Rahmens durch einen eingelegten gufseifernen Ring und einen Schraubenbolzen in ihrem Abftande gefichert werden können ⁴⁷⁹). Fig. 436 zeigt die Anwendung der oben befprochenen Verbindung der übereinander flehenden Ständer auf eine ftumpfwinkelige Ecke ⁴⁷⁹).

Fig. 438 ⁴⁸¹)-

Fig. 437 ⁴⁸⁰)-

■i

fo®

{i-

fl!

Ml

ca. 20 w. Gr.

llÜ,

wm. •

Wi

fich daher die von Liger^so) angegebenen gufs-

Für folche Fälle empfehlen eifernen Schuhe (Fig. 437), welche die Anordnung von quer durch die Rahmen gedeckten Schraubenbolzen geftatten und fo eine fettere Verbindung der Ständer mit

den Rahmen ermöglichen.

419) Nach: Nouv. annales de la conflr. 1871, PI. 40.

430) in; Gaz. des arch. 1872, S. 52.

481) In: Dictionnaire des termes employés dans la conßruction etc. Paris 1881. Teil 3, S. 322, Art.: Pan.

dl

LF

ff

Fi

0>

Fig. 442 48 3).

ife

■o

Die aus doppelten I-Eifen gebildeten Ständer werden mehrmals verfpreizt und verbolzt und in Ab-fländen von etwa 2m aufgeftellt. Fig. 438 zeigt nach der Mitteilung Chabat's⁴⁸¹) ein Stück einer fo gebildeten zweiftöckigen Aufsenwand mit etwas anders geformtem Schuh (Fig. 439) und mit Verwendung der-felben Ständer auch für die Fenfter-öffnungen, während Liger fie nur in den Pfeilern zwifchen den Oeff-nungen und etwas entfernt von den Ecken angewendet wiffen will.

Liger hat ähnliche gufs-eiferne Schuhe auch für aus Zorès-Eifen gebildete Ständer konftruiert (Fig. 440 4 8 2).

Zur Verbindung übereinander folgender, aus gekuppelten I-Eifen gebildeter Ständer fowohl unter fich, als auch mit den ebenfalls aus gekuppelten I-Eifen be-

\Jf

Fig- 44 3 ⁴⁸³)-

i§> igr

gdü

4S2j Nach: Gaz.des arch. 1872, S. 51. 4S3) Nach : Revue gén. de Varch. 187g, S. 100 — bei den Scheidewänden des von Par aire    Englebert konftruierten

Hautes, rue de l'Agueduc Nr. 5, in Paris.

'/so w Gr.

Gehenden Rahmen find auch die in Fig. 441 u. 442 dargeftellten, aus Flacheifén gebogenen Stücke in Anwendung gekommen ⁴⁸³).

Fig. 441 zeigt die zwei zufammengehörigen gabelförmigen Verbindungsflücke für fich allein, Fig. 442 dagegen im Zufammenhange mit den I-Eifen. Da diefelben nur durch die Bolzen, welche die I-Eifen des Rahmens zufammenhalten, in Beziehung zu einander treten, fo können fie auch einzeln Verwendung finden. Es wird hiervon Gebrauch gemacht, wenn die Ständer nicht lotrecht übereinander flehen, wie in Fig. 443 mit angegeben ift.

Die befte Verbindung übereinander folgender Ständer unter fich und mit den aus gekuppelten I-Eifen begehenden Rahmen geftatten jedenfalls die von Bouffctrd aus drei I-Eifen zufammeiigeftellten (vergl. Fig. 418, S. 244).

Diefe Anordnung zeigen Fig. 444 bis 446 ⁴⁸⁴). Die Verbindung der übereinander flehenden Ständer wird dadurch eine fo innige, dafs das mittlere I-Eifen , durch den Rahmen hindurchgehend, von Mitte zu Mitte der Stockwerkshöhen reicht und dort verlafcht ift (Fig. 446), während die beiden anderen I-Eifen durch die Rahmen begrenzt find.

Fig. 444 ⁴⁸⁴).

Fig. 446 ⁴⁸⁴).

ft

1°

©!|

Ho

1®

I ilUUM.

Fig. 445 ⁴⁸⁴).

1/20 W. Gr.

Sollen die aus gekuppelten I-Eifen gebildeten Ständer ununterbrochen durch mehrere Stockwerke hindurchreichen, fo kann man ähnlich, wie für einfache Ständer in Fig. 432 (S. 246) gezeigt wurde, auch hier die Verbindung mit den aus einfachen I-Eifen gebildeten Rahmen herftellen.

Fig. 447 u. 448 geben eine folche beim Bau von Militärpferdeflällen in Montigny bei Metz ⁴⁸³) angewendete Verbindung für die Binderftänder, welche 4,8m voneinander entfernt flehen und aus zwei I-Eifen von Profil Nr. 37 der Burbacher Hütte (140 X 47 X 6 mm) hergeflellt find. Durch diefe werden die in ihrer Länge der Binderentfernung entfprechenden und unter der zwifchen Trägern gewölbten Zwifchendecke und unter der Sparrenlage des Holzcementdaches angeordneten Rahmen

von

Profil Nr. 36

484)    Siehe: Moniteur des arch. 1882, PI. 21 — ferner: La /entame des conflr., Jahrg. ix, S. 246.

485)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1889, S. 499 u. Bl. 64.

Fig. 447 ⁴⁸⁵).

der Burbacher Hütte (120 X 44 X 5₎₅ mm) durchgefteckt und an ihnen mit Keilen beteiligt (Fig. 448). Der Querverband des Gebäudes wird durch aus _L-Eifen beftehende, an den Ständern und den zwilchen diefe gelagerten Deckenträgern befeftigte Bügen gebildet. Zur Verbindung diefer mit den Ständern find zwi-fchen letztere kurze E-Eifenftücke eingefchaltet (Fig. 447 u. 449). Die ¹/z Stein ftark ausgemauerten Wandfelder werden durch je zwei Zwi-fchenfländer von einfachen I-Eifen untergeteilt, welche neben die in 1,6 m Abftand angeordneten Gewölbekappenträger geftellt find. Die Ständer find unten nicht durch eine Schwelle verbunden, fondern nur in den Sandfteinfockel eingelaffen.

Die Zwifchenfländer blieben ficht-^ar, während die Haupt- und Eck-ftänder eine äufsere, 38 cm breite und 7cm ftarke Backfteinverkleidung erhalten haben, weil dem zwifchen ihnen befindlichen, ¹/l2 Stein Harken Mauerwerk fonft, und zwar befonders an den Ecken, kein genügender Halt gegeben werden konnte.

Nur die Endfelder der Eckbauten diefer Stallungen find mit aus Flacheifen hergeftellten und auf der Innenfeite der Wand aufgelegten Zugbändern verfteift worden.

Die Verbindung- der Ständer mit den aus flachliegenden Walzeifen gebildeten Schwellen, Rahmen und Riegeln durch Winkellafchen läfst fleh durch Auflegen von Knotenblechen verftärken, wie in Fig. 450 bis 452 dargeftellt ift.

Diefes Beifpiel ift einer offenen Bahnhofshalle (zu Maffy-Palaifeau) entnommen, deren Enden zur Anordnung von Aborten mit gefchloffenen Wänden verfehen werden mufsten. Diefe find 6CU1 ftark aus Backfteinen hergeftellt⁴⁸⁶).

Diefe Anordnung hat bei dem Wetter ausgefetzter Lage den Nachteil, dafs die Zahl der Stellen, in denen Wafler fleh anfammeln kann, durch die Knotenbleche vermehrt wird.

h 10 w. Gr.

1/25 w. Gr.

1/

Fig. 449 ⁴⁸⁵).

II r

1/10 W. Gr.

Fig. 450 ⁴³⁶).

220.

Genietete

Ständer.

Ueber die Einzelheiten der Verbindungen von Eifenteilen an Ecken, Enden und Kreuzungen ift der vorhergehende Band (Abt. I,

Abfchn. 3, Kap. 3, 2. Auf!., S. 181) diefes »Handbuches« nachzufehen.

Mannigfaltige Ständerquerfchnitte laffen fleh durch Zufammennieten von Walzeifen und Blechftreifen oder von letzteren unter fleh herftellen. Solche kommen namentlich für Ständer in Anwendung, die durch die Art der Deckenbildung ftark in Anfpruch genommen find, wie dies beim Minier ichen Fabrikgebäude zu Noifiel der Fall ift (vergl. Art. 215, S. 233), ferner für Ständer, die bei gröfserer Mauerdicke als 1!j-2 Stein durch mehrere Stockwerke hindurchreichen oder fehr hoch find und in beträchtlichen Entfernungen ftehen, dann bei Hallenbauten für die Haupt-

’/lOO w. Gr.

4?6) Nach: Nouv. annales de la conftr. 1885, S. 129 u. PI. 39—40.

Fig- 45r-

Fig. 452 4S6)

³/l0 w. Gr

Fig. 453 "O-

OJ

o : 9/ \o

c/

No

.■

J/.9.

<0> o JH) o ©

*110 W. Gr.

Fig. 454 ⁴⁸⁸)-

Fig. 455 4SS)-

Fig. 457 4SS).

Fig. 4564S8).

o --LO

31

.0____o.

_o____o

!/l0 Gr.

«■-

ftänder, und endlich, wenn das Eifen mehr in die Erfcheinung treten foll, als dies durch die mageren Walzeifen allein möglich ift.

Ein Beifpiel für den zweiten der erwähnten Fälle der Anwendung zeigen die Mannfchaftsgebäude der Kaferne Louviers in Paris. Fig. 45s⁴⁸⁷) gibt die Anficht der Hauptfeite eines folchen.

An den Umfaffungswänden find nur Eck-, Bund- und Fenfterftänder, fowie mit Eifen eingefafste Mauerpfeiler verwendet. Fig. 453 4SS) zeigt den Querfchnitt eines Eckftänders und Fig. 454 die Anficht eines folchen und feiner Verbindung mit dem Fadenförmigen Rahmen, der zugleich den Sturz der Oeffnungen bildet. Die nach aufsen gerichteten Seiten des Eckftänders find durch Blech gefchloffen, die nach den Maueranfchlüffen zu gerichteten haben nur Gitterftäbe zur \ er-bindung der Eck-L-Eifen. In Fig. 455 ift ein Bundftänder, in Fig. 456 ein Fenfterftänder, in Fig. 457 die Verbindung zweier benachbarter Bund- und Fenfterftänder dargeftellt. Bei den Fenfterftändern ift ein L-Eifen zur Bildung des An-fchlages angeordnet.

Die Aufsenwände find 25 cm ftark in Backfteinen aufgeführt und die Ständer ungefähr 12,4m hoch. Die Eifenkonftruktion wurde hier wegen der grofsen Oeffnungen und weiten Innenräume und mit Rückficht darauf gewählt, dafs wegen ⁵ 6 7

"öl

Arch. : Bouvard.

Mannfchaftsgebäude der Kaferne Louviers zu Paris ⁴⁸⁷). — V200 w. Gr.

il

.i

liii IPiPllil

BW

c 'ï !Ë

ijijl

-H

jrn

îrtÎE

3;

ilE

aM

se

f|S

SI

'1

■*

jS    i- 3^;

iSüiSE]-rf

gHB

;    a'fcM ~g?2 a.caOr.i ..JUSKaLli

l|i

if

SI

m

□a[

nzsac

LL®

snl

|l B

Il

H

II

Mrÿi*

.fi

•âtfe

'■'t

ai

Ét

II

il

Fig. 458.

L;

-i

[ j 'J-

C*;

fcgi

Ll

J.

\C

■V

je

Fig. 459

E'r'l,

,A

\B

'V,

ii

’l

ÔU

Pavillon des Miniftere des travaux publics⁴⁸⁹). — 7200 w. Gr. Arch. : de Dar tein.

Fig. 460 ⁴⁸⁹).

I'l20 w- Gr.

Fig. 461 ⁴⁸⁹).

des befchränkten Bauplatzes möglichfte Erfparnis an Mauermafien geboten war.

Ein gutes Beifpiel der Verwendung genieteter Haupt-ftänder und einfacher walzeiferner Zwifchenftänder bot der Pavillon des Miniftere des travaux publics auf der Parifer Weltausftellung von 1878, von dem eine Hälfte des Grundriffes in Fig. 459 dargeftellt ift⁴⁸⁹).

Die Eckftänder A, Bundftänder B und Hauptftänder C (Fig. 460) find aus Blecbftreifen, C- und L-Eifen zufammengeftellt und nach aufsen mit Zorès-Eifen ausgeftattet, welche in gufseifernen Sockeln und eben folchen Konfolen zur Unterftützung der Dachrinne endigen (Fig. 462). Die inneren Haupt- und Bundftänder haben diefe Zores-YÀÎtw. nicht. Die Zwifchen- und Fenfterftänder (Fig. 460) find aus I-, bezw. C-Eifen hergeftellt, die zweifache Verriegelung und der obere Rahmen aus flach liegendem I-Eifen.

Die Ständer der Langfeiten find ungefähr 7,2 m, die des Turmes über dem Eingänge ungefähr 11,75 1x1 hoch. Der Turm geht über einem

4S9) Nach: Encyclopédie d'arch. 1879, S. 91 u. PI. 597.

Umgänge in ein achteckiges Ge-fchofs über, dcffen Ständer auf grofsen I-förmigen Blechträgern ruhen, welche auf die in Fig. 461 angedeutete Weife mit den unteren Eckftändern verbunden find.

Die Eckftänder A wiegen 115ks, die Hauptftänder C 85ks auf das laufende Meter. Die Ausmauerung ift 11cm ftark aus verfchiedenfarbigen und im Mittelteile der Hauptfeite aus emaillierten Ziegeln hergeftellt. In der Hauptfache war das Eifengerippe fchon zu einem Gebäude der Ausftellung von 1876 in Philadelphia verwendet gewefen. Mit Rückficht auf die Verfendung hatte man an Stelle des Gufs-eifens die vorgeführte weniger zerbrechliche Schmiedeeifenkon-llruktion gewählt, welche es auch geftattete, die faft 12m langen Turmftänder aus einem Stück zu machen.

Itt

An#

: ST

tr<

Xp

~L

-Ä-

1 ; ■ ifi ■ + «“i¹

■sj-i

;_i:

Jjp *    ■

ija ■

sla ■ ,r jfc —-Ä :

, ------r

3g

. + . -+■ .

®-— r— ™ ,---—r- -

-, - ..--.5+ • + ■ +

Æy-¹ ■ + ■

Aus Blechftreifen hergeftellte Ständer wurden beim Bau des Pavillon des manufactures de l'état der Parifer YVeltausftellung von 1889 verwendet⁴⁹¹).

Man beabfichtigte damit die Magerkeit der Erscheinung und die ungenügende Umrahmung der Backfteinausmauerung, welche die gewöhnlich bei kleineren Bauten benutzten Walzeifen dem Auge bieten, zu vermeiden.

Die Ständer beftehen aus zwei, 120mm voneinander entfernten und durch lieh kreuzende Gitter-däbe (Fig. 463) verbundenen Blechftreifen von 150 mm Breite und 5 mm Dicke, welchen an den Rändern zur Verftärkung fowohl, als zum Schmuck SOmm breite und 3 mm ftarke Flacheifen aufgenietet find. In ganz gleicher Weife find die Schwellen, Riegel und Rahmen gebildet und mit den Ständern durch Gufs-eifenplatten verbunden (Fig. 464 u. 465). Der profilierte Buckel an letzteren ift an den Stellen, wo fich an die Ständer die Konfolen der Dachvorfprünge anfetzen, zum Auffchrauben eingerichtet, um den betreffenden Verbindungsbolzen zu verdecken.

Die Ausmauerung ift 120 mm ftark und greift nur 1 cm zwifchen die Eifenbleche ein, um das Auseinandernehmen des Bauwerkes zu erleichtern. Die Ständerhohlräume wurden mit Sand gefüllt.

Die aus durchlochten Blechträgern gebildeten Dachbinder ruhen nicht auf den Ständern der Umfaffungs-wände, die deshalb fo leicht hergeftellt werden konnten, fondern auf frei vor die Wände geftellten gufs-eifernen Säulen, welche mit jenen aber durch wagrechte Gufseifenftücke verbunden find (Fig. 463 u. 466).

TBj

J§

1»

Miniß ere des travaux publics⁴⁹⁰). Arch. : de Dartein.

]i50 w. Gr.

490)    Fakf.-Repr. nach: Chabat, P. La brique et la terre cuite. Paris 1881. PI. 57.

491)    Nach: Encyclopédie d'arch. 1889—90, S. 69.

o°

O i°o o o O'

OO

ó° r

«ro-⁰*°ot

L°-9

" °o oZ

,|j;o |c£

Fig. 463-

o₀o„o

§§I°t

£o°ob

SU

⁰o⁰o⁰o°o0 0°O O 0 0

,° o o o

-Ł

fo.

î, -

nr-——

L:

11

l^*l_ _ Hf_____

Pavillon des manufactures de l’état zu Paris⁴⁹¹). Arch. : Clugniet.

¹lo0 w. Gr.

Erwähnung müffen hier noch die zur Bildung von Hohlwänden verwendeten genieteten Ständer finden, wofür die Bauten der Parifer YVeltausftellung von 1889

r\

■ 1

Si

łfio w. Gr.

Fig. 466⁴⁹¹).

•\

WBm

mm

sfc.

Fig. 465 ⁴⁹ O-

¹lg w. Gr.

sOl

CO;.-:'

IV

; //

mm

y

«

m

rrw-

. -T-

mehrfache Beifpiele boten. Die Wandnächen derfelben wurden mit verfchiedenartig hergeftellten Platten gefchloffen, namentlich mit folchen aus Cement oder Gips, worauf in Kap. 10 zurückzukommen fein wird. Die Hohlräume der Wände nutzte man zur Lüftung der Gebäude aus; auch kamen die durch diefelben bedingte beträchtliche Wanddicke und die dadurch ermöglichten tiefen Laibungen der Oeffnungen der architektonifclien Wirkung zu flattern

Fig. 467 zeigt den Grundrifs eines der Eckpfeiler des Pavillon du Chili, deren Wandflächen mit gefärbten Cementbetonplatten gefchloffen waren.

Die Wanddicke betrug 0,7m492).

Wo die genieteten Ständer mit der Dach-

Fig. 467.

NNafc—ą

0

•y

i-.r.

«...

m

o-.

V20 w- Gr.

'Öo

Cn

konftruktion in unmittelbarer Verbindung ftehen, ift die Bildung ihrer oberen Endigung ganz von der letzteren abhängig.

Zu den genieteten Ständern gehören auch die bei den nordamerikanifchen Riefengebäuden angewendeten, jetzt meift aus Stahl herge{teilten. Von den mannigfaltigen Formen mögen hier nur die zwei gebräuchlichften mitgeteilt werden, weil

diefelben den an he zu hellenden Forderungen am behen zu entfprechen fcheinen und auch für unfere Verhältniffe hch gegebenenfalls zur Verwendung empfehlen. Dies find die fog. Strobel faule (Fig. 468) aus Z-Eifen mit und ohne Aufsenbleche, und die fog. Phönix faule (Fig. 469), aus Oua-

221.

Amerikanifche

Ständer,

Fig. 468.

Fig. 469.

dranteifen zufammengefetzt.

nach F. v. Emperger⁴⁹³) an eine gute Säule Hellt, find die folgenden:

Hierbei haben fich von den

Die Anforderungen, die man

»1) Das geringfte Eifengewicht für denfelben Grad der Sicherheit, beiden Hauptrivalen die Strobelfäule in kürzeren Längen und fchwachen Profilen, die Phönixfäule in langen Säulen mit grofsen Profilen als etwas überlegen erwiefen.

2)    Leichte Befchaffung der Beftandteile in allen Abftufungen.

3)    Geringe Herftellungskoften, alfo insbefondere wenig Nietarbeit, und zwar an der Säule felbft, wie an den zugehörigen Konfolen oder Knotenblechen.

4)    Güte der Säule als Ganzes. Hierunter ift gemeint, dafs die Säule fich nach dem Vernieten nicht leicht wirft, fondern gerade bleibt; dafs die Verbindung der Säulen untereinander und die Ver-fchwächung gegen das Dach zu leicht herzuftellen ift.

5)    Güte der feitlichen Anfchlüffe. Dies bezieht fich zunächft darauf, dafs die zur Kraftübertragung nötige Anzahl von Nieten bequem angebracht werden kann. Ebenfo wichtig, wenn auch nicht immer fo beachtet, ift der Umftand, dafs die Laft, bezw. der Auflagerdruck möglichft .nahe an der neutralen Achfe angreifen foll. Endlich mit Rückficht auf die Montage, dafs man bei etwaigen Aenderungen in den Plänen oder bei Umbauten auch nachträglich Verbindungen anbringen kann.

Fig. 470 ⁴⁹³).

oj

6)    Leichtes Anbringen des An-ftriches und leichte Bauüberwachung. Beiden find gefchloffene Profile bis zu gewiffem Grade hinderlich.

7)    Leichtes Anbringen der feuerficheren Hülle. Das Einbinden

Teuersi cïiere Hülle

SS

A>

er

sff ‘ r i-

*ÿ

e*

iS

°op 0 °o]o 0

oVA'-

\s

der. Säule in die Mauer, bezw. die Pfeiler- und Säulenumhüllung verlangt eine Einfchränkung im Querfchnitt; diefer entfpricht die Phönixfäule am beften, wenngleich nicht verkannt •werden mag, dafs die Strobelfäule in Aufsenmauern, wo in den beiden Hauptachfen auch verfchiedene Trägheitsmomente wirken, vorteilhaft Verwendung finden kann.

Die bedeutenden Vorteile, welche die Strobelfäule im allgemeinen bietet, und von denen als befonders wichtig der Umftand angefehen werden kann, dafs es möglich ift, die Träger von der Seite bis an das Mittelblech hereinzuführen (Fig. 470), gehen verloren , fobald man fich gezwungen fieht, den Querfchnitt durch Aufsen-

⁴⁹³) Siehe: Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1893, S. 498. Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

222.

Gufsei ferne Ständer.

bleche zu verftärken, und dies ift immer bei Laften über 280¹ notwendig. Die Vorteile der Phönixfäule liegen im geringen Rauminhalt und in der einfachen Knotenblechverbindung (Fig. 471). Den fonft allgemein üblichen Konfole-verbindungen find diefe unmittelbaren Knotenanfchlüffe gewifs überlegen. Dabei befteht der Grundfatz, kein Nietloch und keine Niete auf dem Bauplatz felbft herzuftellen ; dort werden nur Schrauben und Bolzen eingefetzt.«

Neben dem Schmiedeeifen ift für die Her-ftellung der Ständer auch das Gufseifen bis in die neuefte Zeit in Anwendung gekommen, und zwar hauptfachlich für folche, welche einen grofsen Querfchnitt haben müffen, oder bei welchen man fich in bequemer Weife an die üblichen Architekturformen anfchliefsen wollte.

Auch bei ihnen wird zumeift darauf Rückficht genommen, dafs die Anfchlufsfugen des Mauerwerkes durch Flanfche gedeckt werden. Nach aufsen erhalten fie dabei oft die Geftalt von Halbfäulen (Fig. 472).

So bei den 1864 errichteten Saint-Ouen-Docks in Paris (vergl. Art. 218, S. 243), wo fechs Stockwerke folchèr Ständer übereinander folgen, welche im Säulendurchmeffer von 246mm bei 25mm Eifendicke bis auf 14(3 mm bei 13mm Wanddicke abnehmen. Die Säulen des unterften Gefchoffes find 4m hoch, die übrigen ungefähr 3m ; fie flehen in Entfernungen von 4 m.

Rechteckig mit ange-goffenen Flanfchen (Fig. 473 bis 477 Dt) find die Ständer der Markthalle von Grenelle

Fig. 472.

7>Yjy//S/SS//Jt

000

o~

Sauptträger

0000]

Knotenblech

Fig. 4 7 3 ⁴⁹⁴)-

O O I! o o o o

ol o

⁰ I

o o !j o o o o

rälMidL

IV

oq

C {

I Träger sutt U

Haujttiign

JlerTcpatriijer

Fig. 4 7 4 ⁴⁹⁴)-

vss.

(Paris), in ihrer ganzen Höhe an den Ecken, auf die Höhe des Mauerwerkes (2m über dem Fufsweg) bei den mittleren ausgeführt, welche darüber an der Aufsenfeite in Halbfäulen übergehen (Fig. 476).

Die Ständer haben angegoffene Fufsplatten (Fig. 475 u. 477), welche in das Grundmauerwerk hinabreichen und mit diefem durch Steinfehrauben verankert find. Sie find oben durch gufseiferne Stichbogen verbunden und, einfchl. der Dachrinne, 7,65m hoch. Ihre Entfernung beträgt 4,oom; nur an den Ecken ift diefelbe 4,22™. Sie führen in ihrem Hohlraume das Regenwafler ab. Die Wand hat einen Haufteinfockel und ift in Backfteinen H cm ftark ausgeführt.

Rechteckig in der ganzen Höhe mit kurzen angegoffenen Flanfchen find die pilaflerartig geftalteten Ständer des fchon erwähnten, von Paraire & Englebert erbauten Haufes rue de l'aqueduc in Paris (Fig. 47s⁴⁹⁵).

Die Strafsenfeite diefes Haufes ifl 20,5 m lang und 20,0 m bis unter die Dachrinne hoch und hat fechs Stockwerke. Diefelbe ift durch die erwähnten Ständer in drei Abteilungen zerlegt, von denen die mittlere 6,0m von Mitte zu Mitte derfelben mifst. Diefe find 22cm ftark, während die

vy/z

V20 w- Gr.

Fig. 475 J94).

¹/20 w. Gr.

UU) Nach: Nouv. annales de la conflr. 1869, S. 81 11. PI. 39—42 — ferner: Moniteur des arch. 1867, PI. 108, 118;

1868, PI. 154.

495) Falcf.-Repr. nach: Revue gen. de Varch. 1879, S. 97 u. PI. 26, 27.

fflan

I'.;

F—

fichtbare Breite von 50cm im I. Oberg efchofs bis auf 40cm im V. Obergefchofs abnimmt. Sie haben-eine den Stockwerkshöhen entfprechende Länge, find frei mit Falzen aufeinander fetzt und haben an ihrem oberen Ende eine kapitellartige Verbreiterung, die den als Kaftenblech-trägern geftalteten, fichtbar bleibenden Rahmen ein Auflager ohne weitere Verbindung bietet. An den Enden der Faffade find die Rahmen eingemauert, die Fenfteröffnungen find gewalzte E-Eifen als Ständer ein-

ge-

Für

mm

gefchaltet, welchen nach aufsen gufseiferne Halbfäulchen zur Verdeckung des Maueranfchluffes angefetzt find. Die Mauern find 20cm ftark aus Quadern her-geftellt, die Fentlerlaibungen nur 17 cm tief. Die eilernen Deckenbalken ruhen auf an die Rahmen genieteten Winkeleifen und find mit jenen durch Winkellafchen verbunden.

Ebenfalls auf ihrer ganzen Höhe rechteckig, mit angemeffenen Abänderungen für die Ecken, find die Ständer der Markthalle von la Chapelle in Paris⁴⁹⁰). Diefelben haben aber keine an-gegoffenen Flanfche, fondern angefchraubte befondere C-förmige Teile zur Bildung des Maueranfchluffes; auch find gufseiferne I-förmige Zvvifchenftänder angeordnet (Fig. 479 u. 480).

Die Hauptfländer haben 6 >15m Höhe; an den Langfeiten find fie 5,95m, an den Schmalfeiten 5,792 m von Mitte zu Mitte entfernt; fie find oben durch Gitterträger und in der Mitte der Höhe durch gufseiferne Friefe, deren ornamentale Durchbrechungen der Lüftung dienen füllen, verbunden ; über letzteren find die Wände verglaft, darunter aus 11 cm flarkem Backfleinmauerwerk mit Flaufteinfockel hergeftellt. Auf letzterem ftehen die nur für das Mauerwerk beftimmten Zwifchen-ftänder. Die Hauptfländer find zweckmäfsigerweife nicht zur Waffer-ableitung benutzt. Für letztere find befondere Abfallrohre angeordnet, was auf die Geflaltung des Ständerquerfchnittes von Einflufs gewefen ift. Die Halle wurde 1884—1885 erbaut.

Die Ständer der Kapelle der Maifon de force et de correction zu Rennes ⁴⁹⁷) haben einen zufammengefetzten Querfchnitt, der auf den Anfchlufs des Mauerwerkes keine befondere Rückficht nimmt (Fig. 481). Der nach aufsen ftrebepfeilerartig vorfpringende Teil ift kaftenartig mit gefchloffenen Wandungen und mit wagrechten inneren Verftärkungsrippen verfehen; der innere Teil befteht in der Hauptfache aus einer durchbrochenen und ebenfalls mit Rippen verftärkten Mittelwand.

§1

mmmmm.

j r t,

1/40 w. Gr.

"I

Fig. 478 ⁴'J5).

agi

im

... te

>i

üb

rr

fei

-i

\y

pm

sGjnl

fl !

[Èïfnjî

ll50 w- Gr.

⁴⁹⁶)    Nach: Nouv. annales de la conßr. 1880, S. 38 u. PL 12—14.

⁴⁹⁷)    Siehe: Encyclopédie d'arch. i88o, PI. 642 u. 630.

223.

Streben und Bänder.

Die Fufsplatten der Ständer find mit dem Grundmauerwerk durch Steinfehrauben Sie flehen ungefähr 4,6m voneinander entfernt und find etwas über der Mitte der Höhe durch drei aufrecht flehende I-Eifen und etwas unter dem Beginn der Dachbinder, für welche auf dem inneren Teile eine wagrechte Aufftandfläche gefchaffen ift, während der äufsere noch weiter ftrebepfeilerartig aufragt, durch ein einfaches I-Eifen verbunden.

Der untere Teil der hier von dreifach gekuppelten kleinen Fenftern durchbrochenen Wand ift 37 cm ftark aus Quadern hergeftellt, der obere mit grofsen Fenftern 28cm ftark aus Backfteinen. Die grofse Stärke der Ständer war offenbar durch die 14 m weit ge-fpannten halbkreisförmigen Dachbinder bedingt.

Der äufsere Teil der Ständer ift im Eifen frei fichtbar gelaffen, der innere zum gröfsten Teile verkleidet. Für die Regenwafferabführung find den Ständern befondere Abfallrohre vorgelegt.

Die Form der oberen Endigung der Gufseifenftänder ift vom Anfchlufs der Dachkonftruktion abhängig, wenn fie mit diefer in unmittelbare Verbindung treten, was bei mehreren der gegebenen Beifpiele der * Fall war.

verankert.

ö & ù ' o' 6

i—i!

La

ip

Markthalle von la Chapelle zu Paris. — ¹/ioo w. Gr. Arch. : A. C. Magne.

Fig. 480 ⁴⁹⁷).

Die Formveränderung der Wandgefache wird durch die in fchräger Richtung verlaufenden Streben oder Bänder zu verhindern gefucht.

IlWIHl

Sind folche Konftruktionsteile nur in der Richtung einer Diagonale der Wandgefache vorhanden, fo können fie fowohl auf Zug, als auch auf Druck beanfprucht werden und miiffen demnach bei ihrer verhältnismäfsig grofsen Länge mit Rückficht auf genügende Knickfeftigkeit berechnet werden, andererfeits aber fo mit den übrigen Konftruktionsteilen verbunden fein, dafs diefe Verbindungen den auftretenden Zugbeanfpruchungen gewachfen find. Die Streben werden in diefen Fällen den Ständern ähnliche Querfchnitte zu erhalten haben.

Th

Will man dagegen für diefe Konftruktionsteile nur Zugbeanfpruchungen haben, fo mufs man fie als fich kreuzende Diagonalen anordnen und kann dann Flacheifenbänder w oder Rundeifenftäbe benutzen, wie das Bei-fpiel Fig. 399 bis 403 (S. 237 bis 239) zeigte.

11? 9

BK

Go W. Gr

ï*feî<

SIi

'0

z,£ iû9 ..........

Ll. I

Ll_

LU

.....    °°£ ui9

ri

o|

mil

Fig. 481.

l!

le

.....m.

111

=Lk

vSà

«I

m * **Ê:

-Q

JM

sC"'

CCI

Kapelle der Maifon de force et de correction zu Rennes. — Arch.: A. Normand49 7).

■U u

II

Lrp

IL

¹

Nach: Wiener Bauind.-Ztg., Bd. 4, S. 412.

²

4ß)) Nach: Encyclopédie d'arch. 1874, PL 173; 1877, PI. 451, 464•

³

   Nach den vom Architekten freundlichft mitgeteilten Plänen.

⁴

   Nach : Encyclopédie d’arch. 1883, PI. 848.

⁵

Ï) Fakf.-Repr. nach: Encyclopédie d'arch. 1885, PI. 1044.

⁶

48S) fig. 4S3 bis 457 nach: Nouv. annales de la conftr. 1883, S. 173, PL 45, 46 —

⁷

und: La femaine des confir., Jahrg. 8 (1883 — 84), S. 223.

Sie haben vor den in die Wand gelegten Streben, abgefehen vom geringeren Materialaufwand und von der für Schmiedeeifen geeigneteren Konftruktionweife, den Vorzug, die Ausmauerung der Wandgefache nicht zu hören.

Fig. 483.

Die Verbindung der Streben mit Schwellen, Rahmen oder Ständern erfolgt gewöhnlich durch Winkellafchen (Fig. 482 u. 483). Eine Verftärkung der Verbindung kann durch Anordnung von Knotenblechen erzielt werden (vergl. Fig. 393, S. 235). Die aus Flach- ' eifen gebildeten Bänder werden an den Flanfchen der anderen Konftruktionsteile mit Nieten oder Schraubenbolzen befeftigt. Die in Fig. 484 dargeftellte Verbindung diefer Art ift offenbar nur für geringe Beanfpruchungen ausreichend. Verftärkt kann fie durch Hinzufügen von Knotenblechen werden (Fig. 485), womit aber, wie fchon in Art. 219 (S. 250) bemerkt wurde, der Nachteil von fchwer aus- y trocknenden Wafferfäcken verbunden ift, die durch forgfältiges Aus- t füllen mit Kitt oder Cement fo gut wie möglich befeitigt werden müffen.

Durch Knotenbleche von etwas gröfseren Abmeffungen können die Streben und Bänder mitunter ganz erfetzt werden. Sie haben ebenfo, wie die aufgelegten Bänder, vor den innerhalb der Wanddicke angebrachten Streben den Vorzug, der Ausmauerung nicht hinderlich zu fein.

Fig. 484.

lir

°i°

-,

1/20 w. Gr.

224.

Riegel.

Das Anbringen von wagrechten Riegeln zwifchen den Ständern hat, wie bei den Holzfachwerkwänden, den Zweck, diefe feitlich zu verfteifen und die Felder

der Ausfüllung auf eine ihrer Stärke angemeffene Fläche einzufchränken. Aus letzterem Grunde wird fie daher befonders für dünne Ausfüllungen, wie die ^2 oder x/4 Stein ftarke Ausmauerung in Frage kommen. Es werden hierfür Quadrateifen-ftäbe (vergl. das in Fig. 404, S. 240 dargeftellte Beifpiel), Flacheifen oder Blech-

Fig. 485.

fw

|X

TU

I/20 w. Gr.

ftreifen genügen können, welche aber ungenügend find, wenn eine Ausfteifung der Ständer beabfichtigt wird. Dann benutzt man die üblichen Walzeifenforten, namentlich 1 - und n-Eifen mit abwärts gerichteten Schenkeln.

Riegel aus Quadrateifenftäben und Flacheifen werden mit ihren umgebogenen Enden an die Ständer genietet oder gefchraubt, folche aus Walzeifen gewöhnlich mit Winkellafchen, manchmal unter Hinzuziehung von Knotenblechen (vergl. Fig. 450, S. 250), befeftigt.

225.

Oeffnungen.

Für Thür- und Fenfterriegel, wie für die diefe Oeßnungen begrenzenden Ständer, verwendet man gern C-Eifen, bezw. unter Hinzufügen eines kleinen L-Eifens zur Bildung des Anfchlages. Beifpiele für die Anordnung von Oeßnungen find fchon mehrfach vorausgegangen.

Mitunter werden die Umrahmungen der Oeßnungen unabhängig von den Ständern gehalten. Sind dann auch die wagrechten Begrenzungsteile mit diefen als Riegel nicht in Verbindung gebracht, fo müflen fie wenigftens ein Stück in das Mauerwerk hinein verlängert werden.

Fig. 486 bis 488 zeigen eine derartige mit Hilfe von Trapezeifen hergeftellte Fenfteröffnung ¹).

Befier ift es aber jedenfalls, die Riegel mit den Ständern zu verbinden.

Die in Fig. 489 ⁴") dargeftellte Fenfteranordnung der fchon in Art. 219 (S. 249) erwähnten Militär-pferdeftälle zu Montigny bei Metz foll fich gut bewährt haben. Die Riegel der aus L-Eifen (50 X 50 X 5 mm) gebildeten FenfterUmrahmung wurden in der Weife bis an die Ständer verlängert, dafs fich die wagrechten Schenkel der L-Eifen hinter die Flanfche der Ständer fchoben und die lotrechten fich gegen diefelben

Fig. 486 ⁴⁹⁸).

ni

L]

2 64

Fig. 487 ⁴⁹⁸).

iL

³/lO w. Gr.

Fig. 4S8 49S).

L:

—-r

•>55

¹.'50 w. Gr.

HlO w- Gr.

226.

Mehrgefchoffige

Gebäude.

lehnten, nachdem fie um ein entfprechendes Stück verkürzt worden waren. Die Rahmen wurden lofe eingefetzt, nachdem die Fachausmauerung bis zu Sohlbankhöhe gediehen war, und erhielten lediglich durch die Einmauerung genügend feften Stand.

Sowohl bei vollftändigen, als auch bei unvollftändigen Fachwerken kann der Aufbau mehrftöckiger Gebäude auf zwei Weifen erfolgen. Die Ständer haben entweder nur die Höhe eines Gefchoffes zur Länge, oder fie gehen durch mehrere

Fig. 489 ⁴").

________A*?..

i------

.MA.

¹l,25 w. Gr.

Stockwerke hindurch. Im erften Falle haben die Rahmen die Länge der ganzen Gebäudefront. Im zweiten Falle konftruiert man entweder ebenfo, und die Rahmen kreuzen oder durchdringen die Ständer, oder die Rahmen werden in einzelnen Stücken zwifchen die Ständer gefchaltet. Die Rahmen find wegen der Auflagerung

der Deckengebälke und des Längenverbandes nicht entbehrlich. Dies ift jedoch zumeift der Fall mit den Schwellen der oberen Gefchoffe, wie fchon in Art. 217 (S. 241) erwähnt wurde.

Beifpiele für mehrgefchoffige Gebäude find im vorhergehenden fchon mehrfach gegeben worden.

Sind Wände über dem Hohlen auszuführen und find die unter denfelben angeordneten Träger nicht ftark genug, um fie genügend zu unterftiitzen, fo kann die Anordnung der vollftändigen Eifenfachwerkwände benutzt werden, wenn keine

Thüröffnungen anzubringen find. Es ift hierbei nur noch mehr Sorgfalt auf die Bemef-fung und Verbindungsweife des Eifenwerkes zu verwenden, als bei durchgängiger Unter-ftützung der Schwelle. Sin‘d Thüröffnungen anzulegen, fo benutzt man dann wohl Anordnungen, welche denen der Hängewerkwände und aufgehängten Wände aus Holz und Eifen ähnlich find.

Eine fehr ausgedehnte Anordnung diefer Art ift im Gafthof »Kaifer-hof« zu Berlin ausgeführt worden ⁵⁰⁰), wo über dem Speifefaal, einem freien ftützenlofen Raume von 30,6m Länge und 13,6m Breite, in 3 Stockwerken 2 fteinerne Längswände, 6 fteinerne Querwände und 4 Decken herzultellen waren. Die Laft derfelben ruht auf 6 Trägergebinden (vergl. den Grundrifs in Fig. 490), deren ungleichmäfsige Belaftung, bedingt durch die Einteilung der oberen Räume, die feitliche Lage der Mittelgänge und die zahlreichen Thüröffnungen in allen Wänden, in aufsergewöhnlicher Weife die Anordnung der Verbandteile erfchwerte. Jedes Gebinde befteht aus 3 genieteten Blechträgern von 75 cm Höhe mit 20 cm Flanfchenbreite, von denen die beiden unteren durch fchmiedeeiferne Schrägbänder und Hängeftangen mit dem dritten oberften, auf welchem ein gufseiferner Bock fleht, verbunden find (Fig. 491). Die Gangwände find zwifchen den Hauptgebinden auf 25 cm hohen Trägern mit fchrägen Zugbändern eingefügt. Die Thüren liegen zwifchen den unteren Anfätzen der letzteren (Fig. 495). Fig. 492 bis 494 zeigen Einzelheiten der Anordnung.

Die Wände find mit porigen Lochfteinen von 1,6 kg Gewicht für das Stück ausgemauert. Die Deckenbalken liegen in der Richtung der Hauptträger.

Bemerkenswert war das Verhalten diefes zufammengefetzten Eifengefüges bei dem kurz nach der

227.

An den Enden unterftützte Wände.

Fig. 490 ⁵⁰⁰).

¹/400 w. Gr.

Fig. 491 ⁵⁰⁰).

DI

LJ

iS

HE

1/200 w- Gr.

600) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, S. 163 —167.

Fig. 492 ³⁰⁰).

Fig. 493 ⁵⁰⁰).

mmmmmi ~ ~ ~    _

/^yj o ~ o'-' o° o° ow o~ ow o''/o⁷^7o'\ p

oj IL °

¹/30 w Gr.

0/

jo

/Q^    o,

o.

W/MW/MMy

Fertigstellung des Kaiferhofes ausgebrochenen Brande, welcher gerade in diefem Teile des Gebäudes am meiden wütete. Dasfelbe hatte fich trotz der Rotgluthitze, welcher die Eifenteile ausgefetzt waren, fo gut gehalten, dafs in der Hauptfache nur diejenigen der Gatigwände erneuert werden mufsten⁵⁰¹).

Die Wände laffen fich auch nach Art der Gitterträger herftellen. Bei vorhandenen Thüren ift diefe Anordnung über denfelben zu treffen und der untere Wandteil anzuhängen. Zweckmäfsig erfcheint es, hierbei die fchräg gerichteten Eifenteile in doppelter Lage anzuordnen, um zwifchen ihnen, durch diefelben ungeftört, mauern zu können.

Fig. 494 ⁵⁰⁰).

IL

228.

Allgemeines.

b) Bildung des Wand-fchlufies.

Der Wandfchlufs der Eifen-gerippe kann auf zweierlei Weife |§ hergeftellt werden : entweder durch blofse Ausfüllung der Ge-    |fp

fache, oder durch Verblendung    pf

mit oder ohne Ausfüllung der- ||| felben. Im erfteren Falle bleibt das Eifen an beiden Seiten fichtbar, im zweiten nur an ||t| einer Seite, oder es ift allfeitig verdeckt.

Fig. 495 ⁵⁰°).

Die Verblendung des Eifen-gerippes widerfpricht zwar dem lip oft betonten Grundfatze, den Stoff der Konftruktion auch in - " den Formen zur Geltung zu

Goo w. Gr.

³⁰¹) Ein neues Beifpiel von frei tragenden Wänden mit Streben vom elektrotechnifchen Inftitut der technifchen Hoch-fchule zu Karlsruhe wird mitgeteilt in: Deutfche Bauz. 1898, S. 506.

bringen; fie kann aber aus praktifchen Gründen unbedingt erforderlich werden: die einfeitige Verblendung aus Rückficht auf die Bewohnbarkeit der Räume, die allfeitige, um das Bauwerk möglichft feuerficher und das Eifenwerk möglichft unabhängig von der Luftwärme zu machen. Auch andere Gründe können für die Ausführung einer Verblendung mafsgebend fein, fo die Rückficht auf den Anfchlufs an einen fchon im Maffivbau vollendeten Teil eines Gebäudes. Am wenigften ftichhaltig ift der allerdings am häufigften geltend gemachte Grund der Schwierigkeit der formalen Behandlung der Eifenkonftruktion, gegenüber der Thatfache, dafs fehr gelungene Eifen-fachwerkbauten mit in allen Teilen fichtbarem Eifen, insbefondere in Frankreich, zur Ausführung gelangten. Wie fpäter noch zu erörtern ift, läfst fich mit einer folchen Ausbildung der Aufsenfeiten eines Gebäudes recht wohl eine innere Verblendung vereinigen, da das Sichtbarlaffen des Eifens im Inneren nur in befonderen Fällen mit Recht verlangt werden, bei Wohnräumen aber wenig Anklang finden dürfte, weshalb auch bei den nur ausgemauerten Fachwerken an der Innenfeite das Eifen gewöhnlich, fofern es fich nicht um ganz untergeordnete Räume handelt, unter Putz oder Holzverkleidung verborgen wird.

Die Ausfüllung der Gefache wird meift mit Mauerwerk aus künftlichen Steinen hergeftellt; feltener kommen Gips, Beton, Quader oder Bruchfteine in Anwendung. Bei den in Kap. io zu befprechenden, mit Rückficht auf bequemes Auseinandernehmen und Wiederzufammenfügen konftruierten Fachwerkwänden benutzt man auch verfchiedenartige künftliche Platten.

Unter den künftlichen Steinen werden vorzugsweife die Backfteine verwendet, bei befferen Ausführungen die Verblender, oft unter Bildung von Muftern aus ver-fchiedenfarbigen oder glafierten Steinen. Auch benutzt man häufig Hohlfteine. Diefe jedoch, wie die harten Verblender, bieten für die Ausmauerung die Schwierigkeit, dafs fie fich fchlecht zuhauen und daher fchwer an die vorfpringenden Eifenteile, wie Winkellafchen, Niet- und Schraubenköpfe u. f. w. anfchliefsen laffen. Aus diefem Grunde hat man an Stelle derfelben auch Schlackenfteine (aus granulierter Hoch-ofenfchlacke ⁵⁰²) verwendet, welche in frifchem Zuftande leicht bearbeitbar find und welche eine angenehme lichtgraue Farbe befitzen, die allerdings nicht für alle Fälle befriedigen dürfte.

Die gewöhnliche Ausmauerungsftärke ift ^2 Stein ; doch kommen in Gefachen von Walzeifen auch x/4 und 1 Stein vor, bei genieteten Ständern auch noch gröfsere Dicken. Von den gegebenen Steinmafsen find die geringften Abmeffungen der Walzeifenforten abhängig. Da man nun die Steine gern von den Flanfchen umfaßen läfst, was man übrigens nicht ganz durchführen kann, da man fonft faft nur I-Eifen verwenden müfste, fo ergibt fich, dafs beim deutfchen Normalziegelformat der lichte Raum zwifchen den Flanfchen für x/2 Stein fiarke Ausmauerung mindeftens 12cm betragen füllte, welchem Mafs Nr. 14 der »Deutfchen Normalprofile von I-Eifen« entfpricht.

Hem

von

229.

Ausgefüllte Gefache.

Die Breite der zumeift in Frankreich verwendeten Backfteine (briques de Bourgogne*^) beträgt nur , woraus fich die im allgemeinen etwas leichtere Konftruktion der franzöfifchen Eifenfachwerkwände J/2 Stein Stärke erklärt.

Verblendfteine werden den gewöhnlichen Backfteinen mitunter abwechfelnd in ¹ji Stein Stärke vorgefetzt, wobei fich eine. Wanddicke von ³/4, bezw. 1 Stein ergibt.

502)    Siehe: Blätter für Architektur und Kunfthandwerk, Jahrg. i, S. 133.

503)    Nach Chabat (in: La brique et la terre cuite. Paris 1881. S. 116) find die Mafse diefer Backfteine ft-22 X 1,11 X 1,05t Die erfte Sorte der briques de Vaugirard mifst 0,22 X 0,11 X 1,06 m-

Ueber die Art, wie man verfahren kann, um einen Verband mit der nur ^ Stein dicken Hintermauerung herzuftellen, wenn die Verblendung in allen Schichten V2 Stein ftark gemacht wird, vergl. Art. 215 (S. 233).

Die Ausmauerung der Gefache auf ¹[± Stein Stärke erfordert eine enge Ständerftellung. Will man diefe weit haben, fo find befondere Vorkehrungen notwendig.

Ein Beifpiel für letzteres zeigte ein Gebäude der tarifer Weltausftellung von 1878. Zwifchen die in 1,8 m Abftand geflehten, 80mm hohen I-Eifen-ftänder waren beiderfeitig Quadrateifenftäbe eingefchaltet, deren Verbindungs-ftücke durch die aus Flàcheifen gebildeten Riegel getragen wurden (Fig. 496⁵⁰⁴).

Sh

ä®

r-fr

Mit

Die Bildung von Riffen an den Anfchlufsflellen des Mauerwerkes an die Ständer wird nur infolge von Wärmeveränderungen eintreten können; diefe werden aber zumeift geringer ausfallen, als bei den Holzfachwerken, wo fie eine Folge des Schwindens des Holzes find. Wird Cementmörtel zum Vermauern der Steine benutzt, fo empfiehlt es fich, die Berührungsftellen mit dem Eifen nicht mit Oelfarbe anzu-ftreichen, da Cement mit dem Eifen fich gut verbindet, was durch den Anftrich verhindert werden würde. Für die frei bleibenden Eifenflächen ift dagegen Oelfarbenanftrich ein fehr gutes Schutzmittel.

Befondere Mafsregeln, um ein Herausfallen der Ausmauerung aus den Gefachen zu verhüten, werden gewöhnlich nicht für notwendig gehalten. Im übrigen dienen hierfür in den meiften Fällen vortrefflich die das Mauerwerk umfaffenden Flanfche, welche auch den Luftdurchzug verhindern, wenn die Zwifchenräume gut verkittet werden, was fchon mehrfach als notwendig bezeichnet wurde, um Bildung von Sammelftellen für die Feuchtigkeit zu umgehen.

Weitere Mitteilungen über die Ausmauerung der Gefache mit Backfteinen oder anderen Stoffen find mit Rückficht auf das über diefen Gegenftand in Kap. 6 unter Art. 164 bis 168 (S. 170 bis 174) Gefagte nicht notwendig.

230.

Einfeitige

Verblendung.

Die nur ausgefüllten Eifenfachwerkwände haben, auch bei gröfserer Dicke als ^2 Stein, .den Nachteil, dafs infolge der guten Wärmeleitungsfähigkeit des Eifens bei eintretender Wärmeerniedrigung an demfelben fich Feuchtigkeit im Inneren der Gebäude niederfchlägt. Dies macht fich auch geltend, wenn die Innenfeite der Wände mit einem Putzüberzug verfehen ift. Es wird jedoch durch eine auf der Innenfeite ausgeführte Verblendung verhindert, die hierbei V2 Stein ftark gehalten werden kann und in angemeffener Weife zur Erhöhung ihrer Standfähigkeit mit der Fachausmauerung zu verbinden ift.

Auch andere Wandkonftruktionen können zur Herftellung der inneren Verblendung benutzt werden.

Beim Neubau eines Kinderhofpitals für anfteckende Krankheiten in der Charité zu Berlin⁵⁰⁵) wurde das Eifenfachwerk der Umfaflungswände W Stein ftark mit gelochten Verblendern ausgemauert und innen in 4cm Abftand mit einer 4cm dicken, nach dem in Kap. 10 zu befprechenden Syftem Monier ausgeführten Wand verkleidet. Bei diefem Bauwerk wurde Eifenfachwerk wegen des für die Gründung eines Maffivbaues grofse Schwierigkeiten bietenden Baugrundes und um das Einniften von Anfteckungsftoffen möglichft zu verhindern, gewählt.

î»04) Nach: Gaz. des arch. 1879, S. 180.

505) Siehe: Mehlhausen. Das neue Kinderhofpital für anfteckende Krankheiten in der Charité. Berlin 1888. S. 9.

Schon Viollet-le-Duc ²) hat aus dem oben angegebenen Grunde die Anwendung einer inneren Verblendung empfohlen, und zwar fo, dafs die Walzeifen bis zur Mitte der 1 Stein ftarken Backfteinwand reichen, welche nach aufsen noch mit Fayenceplatten von 5cm Stärke verkleidet ift (Fig. 497). Die Gefamtdicke der Wand, bei welcher die Eifenkonftruktion äufserlich fichtbar bleibt, berechnet fich hierbei, einfchl. inneren Putzes, auf 29 bis 30cm, für das deutfche Normalziegelformat dagegen auf etwa 32 crn.

Fig. 497.

¹l₂o w. Gr.

Fig. 498.

Durch eine äufsere Verblendung wird durch das Verdecken des Eifens der Wand das Kennzeichnende der Elrfcheinung genommen, dagegen ein nicht zu unter-fchätzender Vorteil erreicht, der darin befteht, dafs die Eifenkonftruktion gegen die in Volumenveränderung fich geltend machenden Einfltiffe des Wärmewechfels mehr gefchützt wird, als bei innerer Verblendung.

Die äufsere Verblendung kann in Quadern, in den verfchiedenen Backfteinarten oder anderen künftlichen Steinen und Platten ausgeführt werden.

Bei einigen von Kunnhenn in Effen und Umgegend ausgeführten Eifenfachwerkbauten ift eine äufsere Verblendung von Backfteinen in Anwendung gekommen. Die aus flach gelegtem u -Eifen hergeftellte Schwelle ift fo breit gemacht worden, dafs auf ihr fowohl das ausgemauerte Eifenfachwerk, als auch die Verblendung Platz finden (Fig. 498). Die Ausführung in Eifenfachwerkbau wurde hier um der Vorteile willen gewählt, welche der-felbe bei eintretenden Senkungen, die hier des vom Bergbau unterwühlten Bodens wegen zu erwarten find, für die Wiederherltellung der wagrechten Lage durch Hebung bietet (vergl. Art. 217, S. 241).

Ein Beifpiel einer äufseren Quaderverblendung liefert ein GefchäftS- und Wohnhaus für einen Juwelier in Paris (Fig. 499 u. 500 ³), bei welchem das Obergefchofs mit Hilfe von Eifenfachwerk ausgeführt ift, fo dafs hier die Strafsenwand nur 20 werden konnte. Die Rahmen und Schwellen find ganz in Stein eingebettet.

Aeufsere Verblendung mit Ziegelrohbau unter Hinzunahme von Sandftein und Stift-mofaik zeigen die Hallenwände der Halteftelle »Börfe« der Berliner Stadtbahn ⁴). In 9 m Achfenabftand find je zwei aus Blech und L-Eifen zufammengenietete Hauptftänder in 1,7 m Entfernung aufgeftellt, zwifchen welchen noch zwei Zwifchenftänder aus E-Eifen flehen. Allen Ständern entfprechen Dachbinder. Sie find durch auf ihre Aufsenfeite gelegte Rahmen aus C-Eifen verbunden. Die Anordnung doppelter Hauptftänder, welche den auf die Wand und das Hallendach wirkenden Winddruck aufzunehmen haben und deshalb befonders forgfältig verankert find (vergl. Art. 217, S. 240), war durch die in den Pfeilerachfen erforderlichen Rauchrohre bedingt. Auf der ebenfalls in Ziegelrohbau hergeftellten Innenfeite der Hallenwände find die Ständer fichtbar gelaffen.

Werden die Eifenteile der Fach werkwände mit äufserer Verblendung auf der inneren Wandfeite mit Putz überzogen, wie dies die Regel bilden dürfte und auch bei einigen der eben befprochenen Beifpiele vorauszufetzen ift, fo erhält man den Uebergang zur allfeitigen Verblendung. Für den Putz empfiehlt fich befonders die Anwendung von Portlandcementmörtel.

Die 12cm ftark ausgemauerten Fachwerkwände der Seine-Speicher zu Paris find beiderfeitig mit Gips ftark überzogenB09).

Die allfeitige Umhüllung des Eifenfachwerkes mit Mauerwerk ift, wie fchon in Art. 228 (S. 267) erwähnt wurde, durch die Abficht, möglichft feuerficher zu bauen,

*150 w. Gr.

Fig. 499.

¹Uo w- Gr.

cm

ftark gemacht

231.

Allfeitige

Verblendung.

Fig. 500 ³⁰⁷).

mt

II

fc-

i&i

fl

befonders begründet. Selbftredend mufs dann das Mauerwerk felbft aus feuer-beftändigen Steinen beftehen, wenn durch fie das Eifen genügend gefchützt werden foll. An Stelle von fcharf gebrannten Backfteinen⁵¹⁰) oder den in Nordamerika bevorzugten hohlen Terrakotten empfiehlt fich für diefen Zweck auch der Cement-beton, deffen bedeutende Druckfefiigkeit in Verbindung mit der Zugfeftigkeit des Eifens, an welchem er gut haftet und mit dem er nahezu gleichen Ausdehnungskoeffizienten befitzt, Konftruktionen von grofser Widerftandsfähigkeit liefert. Handelt es fich nur um die Herftellung von dünnen Wänden diefer Art, fo ergeben fich die in Kap. 10 zu befprechenden Monier-Wände oder die vom amerikanifchen Ingenieur W. E. Ward ausgeführten, 6,3 cm dicken Wände von Cementbeton mit 6 mm ftarken Rundeifeneinlagen ⁵¹¹).

c) Schlufs.

232.

Formale

Von einer architektonifchen Ausbildung des Eifenfachwerkbaues kann felbft-Behandiung. verftändlich nur die Rede fein, wenn das Eifengerippe ganz oder zum gröfsten Teile unverhüllt gezeigt wird. Die Schwierigkeit derfelben beruht, wie bei allen Eifen-konftruktionęn, die in Verbindung mit Stein auszuführen find, in der Magerkeit der mit Rückficht auf Zweckmäfsigkeit angeordneten und bemeffenen Eifenteile, namentlich bei der Verwendung von Walzeifen und Blech. Auch die am beften durchgebildeten Eifenfachwerkbauten werden ein gewiffes trockenes und hartes Ausfehen nicht abftreifen können, da die Dünnheit der Wände kräftige Laibungen der Oeff-nungen und deren belebende Schattenwirkung nicht zuläfst und alle Gliederungen naturgemäfs an Fleifchlofigkeit leiden. Wefentlich giinftiger in Bezug auf die Schattenwirkung der Oefifnungen find wegen der tieferen Laibungen die als Hohlwände ausgeführten Eifenfachwerke, welche auf der Parifer Weltausftellung 1889 bei mehreren Bauwerken zur Anwendung kamen (vergl. Art. 220, S. 256).

51°) Ein Beifpiel einer beiderfeitigen Verkleidung mit Backfteinen wird mitgeteilt in: Zeitfchr. f. Bauhdw. 1893, S. 115. 5U) Siehe: Building news, Bd. 45, S. 263. — Moniteur des arch. 1884, S. 50. — Baugwksztg. 1884, S. 306. — La Jemaine des confirJahrg. io, S. 351.

Von einer architektonischen Gestaltung in geschichtlich überlieSerten Formen kann kaum Gebrauch gemacht werden; die Behandlung wird fich in der Hauptfache

auS geSällige Teilung der MaSSen durch das EiSen und auS Erzielung von farbi-ger Wirkung zu beschränken haben. Das letztere läSst zur Herstellung des WandSchluSSes die Herbeiziehung des BackSteinrohbaues in verschiedenfarbigen, bezw. glaSierten Steinen und der mannigfaltigen Terracottawaren als befonders geeignet erfcheinen. Das Eifen felbft hat hierzu beizutragen, da es Seines eigenen Schutzes wegen Schon mit einem Anftrich zu verfehen ift, deSSen Farbe beliebig gewählt werden kann. Nicht ausgeSchloffen, jedoch nur mit weiSer mm    SparSamkeit    zu verwerten ift die Aus-

1    ftattung der    eifernen Strukturteile mit

■    gegoSSenen oder gewalzten⁵¹²) eiSernen

®    Zierftücken.    Eine übermäSsige Verwen

dung derSelben würde, trotzdem Sie auch von EiSen find, der EiSenkonftruktion doch das Kennzeichnende der Erscheinung rauben.

Am Schwierigsten iSt die Ausbildung des vollständigen EiSenSachwerkes, wie Schon früher betont wurde. Am wenigsten können die genaueren Nachahmungen des Holzbaues beSriedigen, wie das in Fig. 386 (S. 232) mitgeteilte BeiSpiel zeigte. Aber auch die dem Eifen als KonftruktionsStoff Rechnung tragende Schaufeite des Minier ichen Fabrikgebäudes zu Noifiel (vergl. Fig. 390, S. 235) ift, abgeSehen von der Schönen Verwertung verschiedener Backfteinwaren und von einigen Einzelheiten, vielleicht infolge des Mangels an wagrecht durchgehenden Stockwerksteilungen und der wie zufällig zwifchen die Diagonalen hineingefetzten Fensteröffnungen, nicht befonders anfprechend. Zu den eben angeführten geglückten Einzelheiten gehört der ausgekragte Treppenturm an einer der GiebelSeiten (Fig. 501 ⁵¹³).

Fig. 501⁵¹³).

-TS

MŁ

.ff

A..

fEf

diÉlJl

i JBIi

1 /tSSr

w /ź "ï v.-

Ip ■ ^ --

AI

pHi

kW "

m

.-‘5 /

f¹

Lb

PL

f,

-iw

Von der Minier’fchen Chokoladenfabrik zu Noifiel. I/50 w. Gr.

512)    Ziereifen des Façoneifen-Walzwerkes L. Mannftädt Co. in Kalk bei Köln a. Rh.

513)    Fakf.-Repr. nach: Encyclopédie d'arch. 1877, PI. 445.

Ebenfalls zu den glücklicheren Löfungen der Aufgabe gehört der in Fig. 398 (S. 236) dar-geftellte vorgekragte Ver-bindungsgang eines Schulhau fes.

Die Schwierigkeiten, welche die Behandlung der Diagonalen bietet, hat zur Ein-fchränkung, Verdeckung und zur gänzlichen Unterdrückung derfelben An-lafs gegeben.

Bei dem in Fig. 502 dargeftellten Haufe am Trödelmarkt zu Nürnberg erfcheint das Eifenfachwerk äufserlich als unvollftändiges. Es find hier die aus Flacheifen aufgelegten Diagonalbänder an der Innenfeite angebracht und im Putz verborgen. Als weitere Sicherung gegen Verfchie-bungen ift im Kehlgebälk ein Diagonalnetz aus I-Eifen angeordnet. Die äufsere Behandlung ift fehr einfach, aber doch durch die malerifche Maffen-gliederung recht glücklich. Wie fchon in Art. 229 (S. 267) angeführt wurde, ift das Fachwerk 15cm ftark mit Hochofen-fchlackenfteinen ausgemauert, deren lichtgraue Farbe gut zum roten Anftrich des Eifens ftimmen foll.

- ■

:    \ .v ."' v.    -

ÉMÉ

w&m

i!

mm

WmmÊÊtÊk

VS

'xm

L*

mm

mm

Ui

fl

R.

Hi

-mmm

mm

iff

-iiik 'Mi

Die Ausführung in Eifenfachwerk wurde hier der fehr befchränkten Bauftelle wegen gewählt. Die Gefamtbaukoften betrugen 32600 Mark, wovon 4500 Mark auf die fchwierige Gründung und 10 500 Mark auf die gefamte Eifenkonftruktion, ausfchliefslich 6 Stahlblechroll laden für Schaufenfter und Ladenthüren, entfallen⁵¹⁴).

Als weiteres Beifpiel zur Behandlung der unvollftändigen Eifenfachwerkwände, denen die in Fig. 450 (S. 250), Fig. 458 (S. 252) und Fig. 462 (S. 254) dar-

von

BJ

li

Mil¹

■m

t.

Haus am Trödelmarkt zu Nürnberg⁵¹⁴). Arch. : Hecht.

514) Nach". Blätter für Architektur und Kunfthandwerk, Bd. i, S. 133 u. Taf. 74.

•14

«i

wmm_

Fig- 5°3-

a;Sb§

AV

""

BHÜB MÊR «WP

“    ri--, .„    ~

ui mii ■    minii

kił _ -•< ' -

wssm »*

liiiiiiii

gg§|:

Ä

summ

a *&***$ v

«WW«» W»⁴'

min«

II MI«*«» S,

IHRiiiSl

gefteliten hervorgehoben werden follen, fei hier ein Wandftück des für die Parifer Weltausftel-

^    lung von 1878 auf dem Champ-

de-Mars errichteten Bahnhofge-

! bäudes mitgeteilt (Fig. 503 ⁵¹⁵).

Am leichterten fügt fich - auch bei den Wänden das Gufs-I eifen der architektonifchen Aus-; bildung, wie Fig. 479 (S. 260) zeigte. Hierbei begiinftigte der Umftand den glücklichen Erfolg, dafs die Eifen fachwerkwand nur einen Teil der Höhe der ganzen Wand einnimmt. Dies erweift ! fich auch bei Verwendung von ■ Walzeifen günftig, wenn die Ständer aufser zur Wandbildung noch weitere Beftimmung erhalten.

Bi

K' *•

'X'-V," W I

-

*" '

Fig. 504⁵¹⁶) gibt einen Teil der Rückwand der feitlich oben offenen Aus-

kleidezellen eines Schwimmbades (pifcine de natation) des Lycée des Vauves, wobei die Ständer das Dach mit zu tragen haben.

ąąjffayj

ÎÎÂ

M '<s£ $$££&

StlPiMPl

•nŚM

N*    ;vW-    ^

«    •*    Aufser in Bahnhofs-, Markt-

\ und anderen Hallen ift bisher

‘mmsmmwmmwÊm

.Av -v '■

Vom Bahnhof des Champ-de-Mars zu Paris⁵¹⁰).

miuiniiiif ■iiurminiiriirr-'-T-"'- _j wohl nur feiten der Verfuch zu

■■■—■■■■ ■■■■■    ,    , ■ r i    A

■■■«MHMiHaBwwMBM einer architektonifchen Ausbildung der Eifenfachwerkwände in Innenräumen gemacht worden.

Bei den Hallenwänden wird die Behandlung durch die Verbindung erleichtert, in welche in der Regel die Ständer mit den Dachbindern gebracht werden können.

Eines der feltenen Beifpiele der Ausgeftaltung eines Innenraumes anderer Art iil der in Fig. 505 dargeflellte Zeichenfaal des College Sainte-Barbe in Paris⁵¹⁷), der feine fchöne Wirkung wohl auch in der Hauptfache der Verbindung der Ständer mit den Dachträgern verdankt. Die Ständer find kaftenförmig aus Blech und Winkeleifen zufammen-

Fig. 504 51e).

!..

ez

genietet, mit Ausnahme der fchräg in die Winkel geftellten, welche I-förmigen Querfchnitt haben. Die Eifenkonftruktion wurde hier wohl möglichft an Raum zu gewinnen. In anderen Räumen

. -1

gewählt, um

desfelben Gebäudes wurden die Aufsenwände nur aus ebenfalls kaften-

förmig geftalteten Stützen mit zwifchen ihnen befindlicher Verglafung gebildet, um

WÊÊêÊêêêIÊÊÊëÊË

den Lichteinfall zu vergröfsern.

Die Wahl des EifenfachWerkes zur Herftellung von Wänden kommt bis jetzt in Deutfchland nur erft vereinzelt in Frage, während dasfelbe in Frankreich häufiger

²33-

W ertfehätzung.

Vom Schwimmbad des Lycée des Vazives. — ¹ 100 w. Gr.

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

515) Fakf.-Repr. nach: Encyclopédie d’arch. 1878, PI. 549.

51,6) Fakf.-Repr. nach: Ebendaf. 1881, PL 759.

511) Fakf.-Repr. nach: F.ncyclepédie d'arch. 1882, PI. 819, 820.

iS

angewendet wird, was darin feinen Grund hat, dafs dort das Eifen überhaupt viel mehr in den Elochbau eingeführt ift, wie die faft ausfchliefsliche Bildung der Zwifchengebälke mit Hilfe desfelben beweift. Aber auch dort wird das Eifen zu-meift nur dann angewendet, wenn es befondere Vorteile verfpricht. Die gröfsere Billigkeit gegenüber anderen Bauweifen, welche die ausgedehntere Einführung be-

F‘S- 5°5-

•J

ja

Barren

ffrTSPW

*ggaz

■i

Z..’/

■ T-Ö

ßsrP.i

•^4

iv, yy

- -? \\

Il

S!

•jjt

. »t®

, EŁJ .’

a ôK

ie^pa

Jl \-

J;

üW

‘"--v

&M|| W

fMM

\j

et

II

WM

•• .

rai

Strip

3EHBB

f{

æ:niM

■ira

RA

31

■P

il ■, • 1

IM

•r

WĘM

r-

____L . f *

343

i >|SSP

-~~' ~ ~'N.'v

A3 A-

•*&*»

Zeichenfaal im College Sainte-Barbe zu Paris⁵¹⁷). Arch.: Lheureux.

giinftigen müfste, feheint im allgemeinen noch nicht erreicht zu lein. Sie ergibt fich nur in denjenigen Fällen, wo bei lehr teuerem Grund und Boden oder fehr geringer Tragfähigkeit desfelben der durch die geringe Wanddicke, welche das Eifenfachwerk ermöglicht, erzielte Raumgewinn oder die damit verbundene Er-fparnis an den Gründungen die höheren Ausführungskoften der Wände überfteigen. Raumgewinn und erleichterte Gründungsweife find auch die Urfachen, welche in vielen Fällen zur Wahl des Eifenfachwerkbaues trotz etwas erhöhter Baukoften bestimmen.

Bei einem von Kunnhenn in Rotthaufen bei Effen ausgeführten Schulhaufe, welches aus äufserlich mit Backfteinmauerwerk verkleidetem Eifenfachwerk befteht., das nach eingetretenen Senkungen durch vorgefehene Windevorrichtungen wieder in die wagrechte Lage gebracht werden kann (vergl. S. 241 u. 269), haben fich die Baukoften bei Verwendung von 40000 kg Faffoneifen nur etwa 1200 Mark teurer geftellt, als bei gewöhnlichem Maffivbau. Das Quadratmeter des zweiltöckigen Kaufes von 280 Grundfläche mit Knieftock koltete 100 Mark. Der Bau würde fich noch billiger geftellt haben, wenn leichtere Eifen-forten, wie wohl zuläffig, zur Verfügung geftanden hätten⁵¹⁸).

Auch die 1888 in Montigny bei Metz ausgeführten Militärpferdeftälle haben nur wenig mehr (4,5 Prozent) als in Holzfachwerk gekoftetB19).

Dazu kommen allerdings noch einige Vorteile des Eifenfachwerkbaues. Der-felbe geftattet gröfstmöglichftes Oeffnen der Wände und damit befte Beleuchtung der Innenräume. Die Strukturteile werden in den Werkftätten vollftändig fertig und genau paffend hergeftellt, fo dafs das Aufftellen, einfchl. des Auffchlagens des fchützenden Daches, auf dem Bauplatze nur verhältnismäfsig geringe Zeit erfordert und dadurch die Ausführung der Gebäude bei ungünstigen Verhältniffen von Wetter und Jahreszeit wefentlich erleichtert wird. Diefen Vorteil befitzt nun allerdings auch der Holzbau. Er läfst fich aber mit letzterem in fehr vielen Fällen der ihm ent-gegenftehenden bau- und feuerpolizeilichen Beftimmungen wegen nicht erreichen, fo dafs man unter gegebenen Umftänden zum Eifen zu greifen gezwungen ift, auch wenn man diefem eine gröfsere Feuerbeftändigkeit als dem Holze nicht zugeftehen will. Ift nun die Dauer des Eifens im Feuer auch keine gröfsere, fo wird bei der Verwendung desfelben doch die Menge des entzündbaren Stoffes verringert und damit die Feuerficherheit der Gebäude erhöht, wenn auch lange nicht die der reinen Steinbauten erreicht. Aehnliches, wie bei diefem, ift nur durch vollftändige Umhüllung des Eifens mit feuerbeftändigen Stoffen zu erzielen, ohne dafs man einige Vorteile desfelben, wie inniger Zufammenhang der Konftruktion und Dünnheit der Wände, aufzugeben hat. Damit begibt man fich allerdings der Möglichkeit, die Eifenkonllruktion architektonifch zum äufseren Ausdruck zu bringen. Die Sprödigkeit des Stoffes überhaupt gegen die formale Behandlung ift es hauptfächlich, welche auch in denjenigen Fällen, wo feine Anwendung ganz am Platze wäre, von feiner Wahl häufig Abftand nehmen läfst.

Der eben erwähnte innige Zufammenhang der Konftruktionsteile, der einer Eifenfachwerk wand bei grofser Fettigkeit in geringer Maf.e verliehen werden kann, Sichert derfelben ein Gebiet der Ausführungen, in dem fie allen anderen Konstruktionen überlegen ift, nämlich die Herstellung von Bauwerken auf unficherem Grund und Boden, welcher ungleichen Senkungen und Erschütterungen infolge von Erdbeben oder Bergschäden ausgefetzt ift. Der Eifenfachwerkbau ift hier nicht nur widerstandsfähiger als andere Konftruktionsweifen, Sondern auch leicht wieder in eine richtige Lage zu bringen, wie oben (Art. 217, S. 241) Schon angeführt wurde.

Dem Holzfachwerkbau kann bei zweckmäfsiger Herstellung, wie dies viele Beifpiele beweifen, eine Dauer von mehreren Jahrhunderten gegeben werden. Zahlreiche andere Fälle bezeugen aber auch rafchen Verfall Solcher Bauten, insbefondere durch das in neuerer Zeit fo häufige Auftreten des Hausfchwammes. Diefem entgeht man nun an den Hauptbauteilen ficher, wenn man fie aus Eifen herftellt. In diefer

51S) Nach.: Kölnifche Zeitung 1881, Nr. 223, 1. BI. 51SI) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1889, S. 504.

Beziehung irt alfo der Eifenfachwerkbau von gröfserer Dauer als der Holzbau, während dies im allgemeinen wegen mangelnder genügend alter Bauwerke fonft nicht mit voller Sicherheit behauptet werden kann. Doch für allfeitig von Stein oder Mörtel dicht umhülltes Eifenwerk läfst fich dies mit grofser Wahrfcheinlichkeit erwarten, da zahlreiche Erfahrungen bewiefen haben, dafs von Luft- und Feuchtigkeitszutritt abgefchloffenes Eifen von Roft nicht angegriffen wird. Das Roften kann nur fo lange ftattfinden, als der Mörtel Feuchtigkeit abgibt; fpäter wird er fchiitzend wirken, und zwar um fo mehr, je dichter er ift, was zu Gunften der Anwendung von Cementbeton für die Verblendung und Ausfüllung des (dann aber nicht mit Anftrich zu verteilenden) Eifenfachwerkes fpricht.

Die Verwendung des Eifens zu Hochbauten führt einen hier zu erwähnenden Mifsffand mit fich, nämlich die flärker als bei anderen Stoffen auftretende Schallfortleitung, die befonders bei mehrftöckigen Wohngebäuden ftörend wirkt. Sie kann durch Ifolierung des Fufsbodens vom Deckengebälke und durch geeignete Wand-beldeidungen gemildert werden ⁵²⁰).

9. Kapitel.

Wände aus Eifen.

234.

Vorbemerkung.

Die ganz aus Eifen herzuftellenden Wände erhalten meift ein Gerippe von Gufs- oder Walzeifen, das auf einer oder auf beiden Seiten mit glattem oder gewelltem Blech, mit geprefstem Flufseifenblech, mit Gufseifen- oder wohl gar Stahlplatten verkleidet wird. Für Scheidewände aus Trägerwellblech kann ein Gerippe entbehrlich fein.

Die gute Wärmeleitungsfähigkeit des Eifens macht es in vielen Fällen notwendig, an den Aufsenwänden Schutzvorkehrungen gegen zu rafchen und rtarken Wärmewechfel der umfchloffenen Räume zu treffen. Diefe beftehen in der Regel in beiderfeitiger Verkleidung des Gerippes mit oder ohne Ausfüllung des Zwifchen-raumes mit einem fchlechten Wärmeleiter. Gewöhnlich wird dabei nur die-äufsere Bekleidung aus Eifen, die innere dagegen aus Holz hergeftellt.

Als Fiillftoffe kommen Lehm, Afche, Infuforienerde, Schlackenwolle, Torfftreu, Holzwolle, Sägefpäne in Anwendung. Ueber diefelben vergl. Art. 202 (S. 221).

Die Undurchläffigkeit des Eifens gegen Luft erfordert ferner Fürforge für eine geregelte Lüftung der Innenräume, da der bei den meiften anderen Mauer- und Wandarten durch diefe felbft ftattfindende Luftwechfel hier wegfällt. Die eben erwähnten Hohlräume in den Wänden können dazu benutzt werden, fo weit dies die Sorge für Erhaltung gleichmäfsiger Wärme zuläfst.

Die Neigung des Eifens zum Roften und die dadurch herbeigeführte Schädigung feines Ausfehens, fowie feiner Fertigkeit und Dauer macht Schutzvorkehrungen gegen dasfelbe erforderlich, die zumeift in Anftrichen oder im Verzinken oder in

⁵³⁰) Gefchichtliche Notizen über die Entftehung und Entwickelung des Eifenfachwerkbaues finden fich in der 1. Auflage des vorliegenden Heftes (Art. 236, S. 301), denen hinzuzufügen wäre, dafs für die weitere Ausgeftaltung diefer Bauweife die Weltausftellung zu Chicago (1893), trotz der ungemein ausgedehnten Verwendung des Eifens, wenig fruchtbringend gewefen ift. Dagegen fetzt die Kühnheit der feit 1889 in den Vereinigten Staaten von Nordamerika in Aufnahme gekommenen riefen-haften Wohn- und Gefchäftshäufer die Welt in Erftaunen.

neuefter Zeit im Hervorrufen einer oberflächlichen Schicht von Eifenoxyduloxyd (von fchieferblauer Farbe) beflehen⁵).

Der Wunfch nach Erhöhung der Feuerflcherheit oder die Rückficht auf das Ausfehen führen namentlich bei Innenwänden zu Umhüllungen des Eifens mit geeigneten Stoffen.

Die häufige Verwendung der Eifenwärtde für kleine Gebäude, deren Benutzungsweife die Möglichkeit leichter Veränderung des Aufftellungsplatzes erwünfcht er-fcheinen läfst, bedingt für diefe Fälle den Gebrauch leicht lösbarer Verbindungen. Dasfelbe wird auch für gröfsere Gebäude notwendig, wenn zum Aufrichten an dem für fie beftimmten Orte, wie z. B. bei der Verfendung nach den Kolonien, geübte Arbeitskräfte nicht vorhanden find. Die' Bequemlichkeit für das Abbrechen und Wiederauffchlagen kleinerer und gröfserer folcher Gebäude wird gefördert, wenn diefelben fo hergeffellt werden , dafs die Gerippe nicht von den Eifenbekleidungen gelöft -werden miiffen, fondern die Wände in einzelne in fleh fertige, tafelförmige Abteilungen zerlegt werden können.

Zu erwähnen find hier noch die Eifengitterwände, welche gewöhnlich aus einem netzartigen, auf einem einfachen Gerippe befeftigten Gitterwerke beflehen und zur luftigen und durchfichtigen Teilung von gröfseren Räumen, z. B. Kellern von Markthallen und Kühlhäufern von Schlachthöfen, Gefängnisfälen in Einzelzellen u. f. w. Verwendung finden.

Je nachdem die eiferne Bekleidung der Wände mehr oder weniger eigene Steifigkeit befitzt, wird das Gerippe geringere oder gröfsere Fertigkeit erhalten müfifen. So wird dasfelbe bei Verwendung von Gufseifen oder von Trägerwellblech für die Wandflächen eine nur untergeordnete Bedeutung haben und fleh auf Schwellen, Rahmen und Riegel für die Befertigung der Wandbekleidung, fowie auf Säulen oder Ständer an den Ecken und in geeigneten Abftänden, welche mit Rückficht auf den Winddruck zu bemeffen find, befchränken, während es bei Benutzung von glatten und gewöhnlichen Wellblechen, ähnlich wie bei den Eifenfachwerkwänden, herzu-ftellen ift, weshalb hierüber auf die Ausführungen im vorhergehenden Kapitel ver-wiefen werden kann.

Unter den eifernen Bekleidungen der Wände nimmt das Wellblech heutigen Tages den erften Rang ein, weshalb es hier ausführlicher, als die übrigen, zu behandeln irt.

a) Wandbekleidung mit Wellblech.

Das Eifenwellblech wird jetzt in zwei Formen hergeftellt: als flaches Wellblech und als Trägerwellblech. Bei erfterem ift die Wellenbreite gröfser als die Wellenhöhe, bei letzterem die Wellenhöhe gleich oder gröfser als die Wellenbreite. Wegen der hierdurch bedingten gröfseren Tragfähigkeit hat das letztere feinen Namen erhalten.

Das Eifenwellblech wird fchwarz, geftrichen, verzinkt oder verbleit in den Handel gebracht; am meiften Verbreitung hat aber jetzt das verzinkte Wellblech gefunden. Obgleich ein abfchliefsendes Urteil über die Dauer des Zinküberzuges bis jetzt noch nicht gewonnen werden konnte, fo ift doch fo viel ficher, dafs man

235-

Gerippe.

236.

Bekleidung.

237-

Allgemeines.

diefelbe unter ungünftigen Verhältniffen auf 10 bis 15 Jahre veranfchlagen kann, während der Oelfarbenanftrich an der Witterung ausgefetzten Wänden in Zwifchen-räumen von 3 Jahren zu erneuern ift: und fich trotz der anfänglich billigeren Her-ftellung fchliefslich teurer ftellt als das Verzinken. Ueber das Verbleien und andere Schutzmittel des Eifenbleches ift noch weniger ein Endurteil abzugeben; auch ift das Verbleien teurer als das Verzinken.

Dem Zinkwellblech ift das verzinkte Eifenwellblech durch gröfsere Fertigkeit, geringere Mafsveränderung bei Wärmewechfel und gröfsere Feuerficherheit überlegen ⁶).

Zu Wandbekleidungen wird namentlich das flache Eifenwellblech verwendet.

238.

Flaches

Wellblech.

Das gewöhnliche Wellblech bedarf ' ähnlicher Gerippe für die Wandbildung, wie das ausgemauerte Eifenfachwerk; auch ift dabei das vollftändige Fachwerk dem unvollftändigen vorzuziehen. Die Anordnung der Einzelteile wird aus den nachher zu bringenden Beifpielen hervorgehen; doch ift hier fchon zu bemerken, dafs eine gemauerte Gründung bei kleineren Gebäuden und folchen, die verfetzbar fein follen, häufig weggelaffen und die Schwelle unmittelbar auf den geebneten Boden, wenn diefer nur einige Tragfähigkeit befitzt, gelegt wird. In folchen Fällen bedient man fich zweckmäfsigerweife wohl auch der Eifenbahnlangfchwellen zur Bildung der Wandfchwelle. An die Stelle von Grundmauern treten unter Umftänden auch ein-

zelne Pfeiler unter den Ständern oder Pfahlreihen.

Das Wellblech wird in der Regel bei Umfaffungswänden an der Aufsenfeite der-felben befeftigt. Doch veranlafst mitunter wohl die Rückficht auf befferes Ausfehen dazu, das Gerippe in einer gefälligen Anordnung nach aufsen und das Wellblech nach innen zu verlegen. Für die Dauerhaftigkeit der Konftruktion ift dies jedoch nicht vorteilhaft.

Die Wellbleche werden mit der Wellenrichtung lotrecht geftellt, und man läfst fie feitlich fich um eine halbe Wellenbreite überdecken, während die Ueber-deckung in der Richtung der Höhe zu 80 bis 100mm angenommen wird. Die Blechtafeln werden feitlich in etwa 300Inm Abftand miteinander vernietet. Dabei ift es zweckmäfsig, die Fuge von der Wetterfeite abzukehren.

Stärke (Nr. 19 der deutfchen Blechlehre)

mm

Das Wellblech wird häufig in 1 verwendet; doch hängt diefes Mafs, ebenfo wie die Wahl des Profils, von der freien Fänge der Wellblechtafeln, d. h. von der Entfernung der Wandriegel, an denen fie befeftigt werden, * fowie von der anzunehmenden Beanfpruchung durch Winddruck ab.

In Fig. 506 find die Profile Nr. I bis VI der »Aktiengefellfchaft für Verzinkerei und Eifenkonftruktion, vorm. Jacob Hilgers« in Rheinbrohl dargeftellt. Von diefen kommen für die hier zu befprechenden Wände namentlich die Profile Nr. II bis IV in Anwendung, während die kleineren Profile Nr. I, fowie V und VI mehr nur als fchützender Behang für als ausgemauertes Fachwerk oder in anderer Weife ausgeführte ge-fchloffene Wände benutzt werden ⁷). Zur Erleichterung der Feftftellung von Profilnummer und Blechdicke dienen von der Fabrik zu beziehende Diagramme.

An den Ueberdeckungsftellen der Wellbleche müffen, wegen der Befeftigung derfelben, in der Wand Riegel angebracht werden. Soweit daher die Lage diefer

523) Zufammenftellungen der Wellblechkaliber verfchiedener Fabriken findet man u. a. in: Landsberg, Th. Die Glas-und Wellblechdeckung der eifernen Dächer. Darmftadt 1887. — Japing, E. Blech und Blechwaaren. Wien, Peft und Leipzig 1886.

Nr. I. ^

k-

.120 na...

Fig. 506.

720®°.

.i

Nr. II.

'.i35w:

₇ g₀ mm 810 mm.

.ISO mą.

880m®I

9 0 0 mm.

Nr. III.

9 70 mm. 900 mm.

Nr. IV.

970 mm.

1.

760®°

Nr. V.

“1

Nr. VI.

.60 mm".

790°°. 720 mm

750 mm.

³/10 w. Gr.

Riegel nicht durch andere Umftände, wie die Anordnung von Oeffnungen u. a. m., bedingt ift, wird fie von den üblichen Blechtafellängen abhängig zu machen fein, um möglichft billig und rafch bauen zu können. Es erfcheint daher auch zweck-rnäfsig, hierauf bei der Höhenbemeffung der Wände Rückficht zu nehmen. Aufser-gewöhnliche Blechlängen fteigern die Koften ganz aufserordentlich, fo dafs es fich immer vorteilhafter erweift, eine kürzere Länge und engere Riegelverteilung in Anwendung zu bringen.

Jacob Hilgers in Rheinbrohl liefert Profile I bis IV in Nr. 12 bis 14 der deutfchen Lehre in Längen bis 2,5m, Nr. 15 bis 21 in Längen bis 2m und Nr. 21V2 bis 24 in Längen bis l,em; doch können fämtliche Profile in Längen von 4m, einzelne Nummern bis 5 ¹¹¹ Länge nach Vereinbarung her-

ge 11 eilt werden. Bleche von mehr als 3 m Länge find fehr teuer. Die gewöhnlich vorrätige Blechlänge (Magazinlänge) ift 2 m, und die Deckbreiten betragen bei Profil Nr. I und VI 720mm, bei Nr. II 810 mm, bei Nr. III und IV 900 und bei Nr. V 760 mm.

Die Befeftigung der Wellbleche an den Riegeln erfolgt mit Nieten, Haften (Agraffen, Fig. 507) oder mit Hakenfehrauben (Fig. 508 u. 509), deren umgebogene Enden über die Flanfche der Walzeifen greifen. Sind die Riegel aus Holz, fo benutzt man gewöhn- . lieh die Schlüffelfchrauben (Fig. 510).

Das Annieten der Wellbleche an das Wandgerippe vereinfacht das Aufftellen, kann aber nur bei geringen Mafsen der Wände in Anwendung kommen oder wenn diefelben aus einzelnen umrahmten Tafeln zufammen-gefetzt werden. Bei gröfseren Wandflächen benutzt man, je nach der Form und Lage der zu den Riegeln verwendeten Walzeifen, die Haften oder Hakenfehrauben. Da bei Anwendung der Haften die Bleche, nament-

Fig. 507.

Fig. 50S.

fl

mm

tGJ

239-

Befeftigung.

Fig. 509.

dl

’/10 w. Gr.

Fig. 510.

jim

(ZZZZ

lich in den mittleren Stöfsen, nie fo feft auf die Riegel niedergezogen werden können, um das Klappern der Bleche bei Wind zu verhüten, ift es zweckmäfsig, diefelben auch in der wagrechten Ueberdeckung auf jedem Wellenberg mit einem Niet zu verbinden. Bei Anwendung von Schrauben ift eine folche Vernietung nicht unbedingt erforderlich, da die Bleche feft aufeinander geprefst werden können. Gewöhnlich benutzt man Hakenfehrauben nur in der oberften Tafelreihe (Fig. 511), um das Zufammenfetzen zu erleichtern; denn die Haften in den übrigen Reihen können vor der Befeftigung derfelben an den Eifen des Gerippes am Blech angenietet werden. Die Vernietung der Bleche untereinander gefchieht an der fertig zufammengefetzten Wand. Diefe Befeftigungs-weife geftattet den Blechen einige Bewegung bei Wärmeveränderungen, wenn zwifchen den Haften und den Riegeln genügender Spielraum für die Ausdehnung verbleibt (Fig. 512).

Sie erfchwert auch ein unberechtigtes Loslöfen der Blechverkleidung von aufsen her, das bei ausfchliefslicher Verwendung von Schrauben möglich ift.

Bei Anwendung von Holzriegeln und Schlüffelfchrauben kann der Einwirkung der Wärmeänderung Rechnung getragen werden, indem man die Schrauben nur durch das obere Blech gehen läfst (Fig. 510). Bei Hakenfehrauben und Eifenriegeln ift dies gewöhnlich nicht angängig, weil die letzteren in der Regel nicht breit genug find, um das Anlehnen der unteren Bleche zu geftatten. Man könnte fich dann wohl dadurch helfen, dafs man in den unteren Blechen die Löcher für die Schrauben länglich rund macht (Fig. 513).

Die Haften und Schrauben werden bei weit gewellten Blechen auf jedem zweiten oder dritten, bei eng gewellten auf jedem vierten oder fünften Wellenberg angebracht. Dies mufs auf dem Wellenberg erfolgen, weil fonft keine dicht haltende Wand zu erzielen ift. Das Regenwaffer läuft rafch vom Wellenberg nach dem Wellenthal und würde bei dort angebrachten Verbindungen durch diefe eindringen, wenn fie nicht ganz dicht fchliefsen. Bei der Anordnung der Verbindungen auf dem Wellenberg find Undichtigkeiten weniger fchädlich. Dies gilt auch für die Vernietungen.

Die Verbindungsteile müffen ebenfo, wie die Bleche, durch Ver-• zinken oder andere geeignete Mittel gegen das Rotten gefchützt werden ⁵²⁴).

Fig. sii•

«pL

J/5l> w- Gr.

Fig. 5x2.

24O.

Eckbildung.

Die Verbindung der Wellbleche an den Gebäudeecken läfst fich häufig leicht fo bilden, dafs die Tafelränder flach gefchlagen und auf dem Eckftänder aufgefchraubt oder genietet werden. Die ftets etwas wellig bleibende Blechkante kann man dabei durch eine aufgelegte Flacheifenfchiene decken (Fig. 514). Soll die Ecke rund fein, fo kann man die Bleche übereinander biegen (Fig. 515) oder beffer durch eine ”3, Eckkappe übernieten (Fig. 516). Diefe kann auch eine beliebige andere 1 Form erhalten (Fig. 517). Bei kleinen Gebäuden, deren Gerippe fehr

Fig- 5I3-

rL

52X) Obige Angaben über die Befeftigung der Wellbleche lind zum Teile den Mitteilungen der »Actien-Gefellfchaft für Verzinkerei, und Eifenkonftruktion, vorm. Jacob Hiigers« in Rheinbrohl zu verdanken.

einfach gebildet werden können, legt man den aus Winkeleifen hergeftellten Eck-fländer wohl auch über das Wellblech, wie bei den zerlegbaren Wärterbuden von Wilh. Tillmanns in Remfcheid (Fig. 518).

Weniger günftig werden die Eckbildungen, wenn die Eckfländer aus anderen Walzeifenforten als Winkeleifen hergeftellt find, wie Fig. 519 u. 520 zeigen.

Fig. 5H-

Fig- 5V-

Fig. 516.

Fig- 5*7-

Jt

li O w. Gr.

Fig. 518.

Fig. 519.

Fig. 520.

=i

I5 w. Gr.

¹llO w- Gr.

Fig. 522.

Fig- 5²3-

"7i

Fig. 521.

(D

3/xo w. Gr.

’lô w. Gr.

241.

Oeffnungen.

Bei den OefTnungen geftaltet fich der Anfchlufs des Wellbleches am einfachften, wenn die erfteren von Winkeleifen in der in Fig. 521 angegebenen Weife umrahmt find. Uebrigens kommen hier, je nach der Art, wie Fenfter und Thüren eingefetzt, bezw. konftruiert find, die verfchiedenften Formen der Anfchlüffe vor. Häufig werden die Anfchlüffe durch profilierte Zinkbleche gedeckt. Auch Gufseifen und fchiedenartige Zufammenftellungen von kommen in Anwendung.

Fig. 522 zeigt die Anordnung der Umrahmung eines Fenders, Fig. 5²3 die e'ner Thür von einem der zerlegbaren Wärterhäuschen von Wilh. Tillmanns in Remfcheid o2°).

An den Durchkreuzungsftellen der Wände werden nach Bedarf Ständer aus D²u⁴r²ch_ L- oder T-Eifen angeordnet.    kreuzungen.

Ein Beifpiel hierfür bietet der in Fig. 524 dargeftellte Teil des Grundriffes eines \olksbraufebades von David Grove in Berlin. Die Oeffnungen zu den Braufezellen find hier nur mit \ orhängen gefchloffen.

Die Hauptecken des Gebäudes find durch runde gufseiferne Säulen verftärkt.

ver-

Walzeifenforten in Verbindung mit Holz

525) d. R.-P. Nr. 692.

243.

Schwellen und Rahmen.

Fig. 524-

244.

Verftärkte

Ständer.

Für die Schwellen und Rahmen der Wände ift wegen des Wellblechanfchluffes am bequemften L-Eifen zu verwenden. Die Schwelle wird entweder unmittelbar mit dem Grundmauerwerk durch Stein- oder Ankerschrauben verbunden (Fig. 525), oder    >

vom Walzwerk »Germania« zu Neuwied in einfachfter Weife ausgeführten Dampfkranfchuppen von 4,4 zu 7,om lichter Weite und 5,o Wandhöhe dar. Die Riegel beftehen nur aus Flacheifenfchienen, die durch Knotenbleche mit den Ständern verbunden find. Die Thorfländer find aus E-Eifen gebildet. Das gebogene Wellblechdach ift mit Hakenfchrau-ben an den L-Eifenrahmen befeftigt.

Wie Schon Srüher erwähnt, kann unter Umftän-den das Grundmauerwerk

ganz weggelaSSen werden, wie Fig. 530 zeigt, wo die Schwelle aus einem E-Eifen mit darüber gelegtem L-EiSen beSteht.

Diefe Anordnung ift einer der fchon erwähnten, von Willi. Tillmanns in Remfcheid hergeftellten zerlegbaren Wärterbuden entnommen. Das Wellblech ift bei denfelben durch gewöhnliche Holzfchrauben in den Wellenthälern an den Holzriegeln befeftigt. In Fig. 518 war fchon die Eckbildung dargeftellt. Fig. 531 u. 532 zeigen die Beteiligung des gebogenen Wellblechdaches am oberen Wandteile und Fig. 533 die Geftaltung der Decke.

Zur Kühlung der Wände im Sommer find die Wände hohl beiaffen und das Wellblech unten mit kleinen Löchern verfehen, durch welche ein fortwährend auffteigender Luftftrom fich bewegen foll, der durch den dem Dach aufgefetzten Luftfauger abgeführt wird. Bei kalter Witterung foll diefe Lüftung aufser Gang gefetzt werden.

Bei Verwendung eines gemauerten Sockels empfiehlt es fich, die Schwelle mit Cement zu untergieSsen und auSserdem noch den AnlchluSs des Wellbleches mit Cementmörtel zu dichten (Fig. 528).

Zur Dichtung des unteren WellblechanSchluSSes hat fich Wilh. Tillmanns in RemScheid die AusSiillung der aus E-Eifen gebildeten Schwelle mit ASphalt patentieren laffen (Fig. 529 ⁵²⁶).

Bei Gebäuden mit Dächern aus gebogenem Wellblech von groSser freier Spannweite mufs den Ständern eine entsprechende Standfähigkeit gegeben werden ; man kommt dann mit einzelnen Walzeifen nicht aus, Sondern mufs diefe in geeigneter Form zufammennieten.

r\ nZaZS r\rvT\r \/\t\j\ yfuw/Vw

TT

\ r\ r\ /\sS7

'\r\r\fL

JvwvVu\/ü

tT\ A/\AAAAf\n

vuwvc

JüvVwuuWvvvt'vvi'V

Von David Grove’s Volksbraufebad. — ¹/.50 w. Gr.

Fig- 5²5-

J/i0 W. Gr.

526) D. R.-P. Nr. 692.

1«

li

[|j ii tu !__

iii

li

illlllillll

UJ

[i¹

ii

fFT

fi

ii

rrrn

ul

’fio w. Gr.

Fig. 529 ⁵²⁶).

fSrrUrffF

Fig. 5²7-

III

li

1!

il

ï/io w- Gr.

1L

mUt

¹hb W. Gr.

Fig- 53°-

<3;

<s>

1/5 w. Gr.

Tf:

Beifpiele hierfür boten die für die Ditffel-dorfer Ausheilung von 1880 von L. Fr. Buderus & Co. (jetzt Walzwerk »Germania«) in Neuwied ausgeführten beiden Dampfkeffelhäufer. Das kleinere hatte 11,0 m Spannweite und zeigte in 4,5 m Entfernung Ständer aus zwei C-Eifen (Deutfehes Normalprofil Nr. 14), die durch Gitterwerk verbunden waren (Fig. 534). Die Ständer waren oben durch fchräg liegende Gitterträger verbunden, welche den wagrechten Schub des Daches aufzunehmen hatten. Die untere Hälfte der Wandhöhe war nicht gefchloffen, die obere ging unmittelbar in das gebogene Dach über.

245.

Holzbekleidung.

Beim gröfseren Gebäude von 15,o m lichter Spannweite Händen die Ständer ebenfalls in 4,5 m Entfernung und waren auch ähnlich gebildet; fie hatten aber nur lotrechte Drücke aufzunehmen, da der wagrechte Schub des Daches durch Zug-Hangen aufgehoben wurde (Fig- 535)- Auch hier die untere Wandhälfte offen; es hätte jedoch keine Schwierigkeit gehabt, fie mit Wellblech zu fchliefsen.

Beim kleineren Gebäude betrugen die Koften 28,6 Mark, beim gröfseren 24,1 Mark für 1 qm überbauter Grundfläche ohne die Aufftel-lungskoften, welche bei beiden 2,5 Mark für lqm ausmachten ⁵²⁷).

Sehr häufig werden die VVellblechwände nach innen mit Brettern verkleidet, mit oder ohne Zwifchenraum. Soll ein folcher nicht vorhanden fein, fo kann man die Bretter am Wellblech unmittelbar mit Schrauben befeftigen, wenn fie wagrecht gelegt werden. Ift dagegen ein Zwifchenraum vorzufehen, fo ift es für die Befeftigung der Verkleidungsbretter bequemer, fie lotrecht zu Hellen, da dann nur wagrechte Riegel aus Holz angeordnet zu werden brauchen, welche mit dem Blech durch Schrauben verbunden find, wie Fig. 518, 53° u- 533 zeigen, oder welche an den Ständern oder den Eifenriegeln (Fig. 536) ihren Halt finden. Für die Ausfüllung der Hohlräume mit die Wärme fchlecht leitenden, lofen Stoffen bereitet die lotrechte Stellung der Bretter Schwierigkeiten; die wagrechte Lage ift hierfür zweckmäfsiger. Bei der gewöhnlich zu bedeutenden Entfernung der eifernen Ständer ift man aber dann genötigt, für die Befeftigung der Bekleidung befondere hölzerne Ständer anzuwenden oder an das Wellblech lotrechte Holzleiften anzufchrauben. Die in Fig. 537 angegebene Anordnung ift der in Fig. 538 dar-geftellten vorzuziehen, da die Leifte durch ihre Befeftigung an zwei Wellen einen geficherteren Stand erhält. Sollen die Schrauben von aufsen nicht zugänglich fein, fo kann man eiferne Bügel, die an das Blech genietet find und die Leifte umfaffen (Fig. 539)» benutzen ⁵²⁸).

Wrl

war

m»-

Fig- 533-

]/io w- Gr.

’/jo w. Gr.

⁵²⁷) Ausführlichere Befchreibung und Abbildungen in: Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing, 1881, S. 246. 52S) Siehe: Uhl and’s Techn. Rundfchau 1887, S. 94.

7°.

jo!

i.i

° ° A° ° TÊë

II

ii

"fl

II

Fig- 536-

'A

⁰ iftl ⁰ (ft) 1⁰1 iftl

%§mß .......

^50 w- Gr.

Die Holzbekleidung wird entweder fo ausgebildet, dafs fie als folche fichtbar bleiben kann, oder fie bildet nur eine Verfchalung, welche zu putzen ift. Soll die Wand einen Putz erhalten, fo kann jedoch die Verfchalung auch durch eine Belattung, ein Rohr-, Leiften-oder Drahtgewebe erfetzt werden.

Bei Scheidewänden ift es möglich, den Rohrputz oder eines der erwähnten Gewebe unmittelbar am Wellblech zu beteiligen, indem man in dasfelbe kleine dreieckige Zungen einftanzt, diefe hakenförmig herausbiegt und an ihnen die Drähte aufhängt, welche zur Beteiligung des Rohrs oder des Gewebes dienen follen.

Diefe Zungen von 10mm Länge und 3 auf jedem Wellenberg in Entfernungen von 40cm angebracht, und zwar in zwei aufeinander folgenden Wellen verfetzt, fo dafs die Drähte in

mm

Wurzelbreite werden

246.

Putz.

;

y

■Vt!

iMf

v

I'l0 w. Gr.

Die lotrecht flehenden Rohrftengel

20cm Entfernung gefpannt werden können, werden immer von zwei folchen Drahtzügen gefafst. Der erfte Mörtelbewurf mufs

Fig. 540.

%

%

■/.

□

T

§

T

•V...

//■;

%

□

dp

in

••a

Ê—3

\\

\\

•0.

Fig. 54 * -

V

|

m*

\x

K.

J

\

c

K

\

I

f,

...

MT

i>°

Po

P°

S.UV1 . HHI?

V,

V,

w.

o fl

ff

ÏÏ7

<\

I|i0 w. Gr.

o o(

UM

quer zum Rohr erfolgen. In eine folche Wand laffen fich keine Nägel einfchlagen. Bis zu einem gewiffen Grade läfst fich dies jedoch ermöglichen, wenn man auch die Wellenthäler mit Rohr ausfüllt. Darf das Einfchlagen von Nägeln auf beflimmte Höhenlagen eingefchränkt werden, fo kann man dann an den betreffenden Stellen in den Wellenthälern Holzftücke an das Blech fchrauben ⁵²⁹).

²47-    Als Beifpiel eines Eifenwellblechbaues feien in Fig. 540 bis 543 Zeichnungen

Wdibkchhaus eines für tropifches Klima (für Benin in Centralafrika) von der Eifenkonftruktions-werkftätte von Schaubach & Craemer« in Lützel-Koblenz 18S5 ausgeführten zwei-flöckigen Kaufes mitgeteilt, welches fich nach dem Zeugnis der Befteller vollkommen bewährt haben foll.

248.

Trägerwellblech.

Fig. 541 gibt je einen Teil des unteren als Warenlager und des oberen als Wohnung benutzten Gefchofles, Fig. 540 die Giebelanficht. Das untere Gefchofs ift auf Eifenbahnlangfchwellen gegründet, durch eine Mittelwand in zwei Hälften geteilt und durch eine Schiebethiir zugängig. Aus demfelben führt eine innere Treppe in das Obergefchofs, welches von einem durch das vorfpringende Dach überdeckten Balkon rings umzogen ift. Die Einzelheiten der Konftruktion ergeben fich aus Fig. 542 u. 543.

Das auftraggebende Hamburger Haus bezeugt, dafs die Aufhellung keine Schwierigkeiten, dank der forgfältigen Auszeichnung der einzelnen Teile, machte und dafs zwei in derfelben Weife errichtete Häufer fchon 5 Wochen nach der Ankunft in Gebrauch genommen werden konnten. Die Wände des Ober-gefchoffes find innen mit Holz verfchalt ; von einer Ausfüllung der Hohlräume wurde jedoch Abftand genommen, da man fand, dafs auch ohne diefe die Wohnung kühl und wohnlich genug war. Die erwähnte Gründung auf Eifenbahnlangfchwellen wird wegen des fumpfigen, wenig tragfähigen Untergrundes als fehr zweckmäfsig bezeichnet.

Ein in der Anordnung etwas abweichendes, von derfelben Werkftätte ausgeführtes zweiftöckiges Haus für Kamerun findet fich in der unten angegebenen Quelle dargeftellt ⁵³°). Bei diefem follte die Wand zwifchen den aus I-Eifen beftehenden Ständern hinter dem Wellblech mit Hölzern, die mit Stroh und Lehm umwickelt find, ausgefüllt und dann im Inneren mit Lehm geputzt werden. Die Koften ftellten fich, einfchl. der auf den Balkon führenden beiderfeitigen Freitreppen und fonftigem Zubehör, auf 40 Mark für lüm überdachte Fläche.

Das Trägerwellblech unterfcheidet fich vom flachen Wellblech durch die gröfsere Tragfähigkeit, welche dadurch erzielt ift, dafs im Querfchnitt zwifchen die halbkreisförmig geftalteten Wellenberge und Wellenthäler geradlinige, parallele Stücke eingefchaltet find (Fig. 544).

Fig- 544-

Die für Wandbildungen in Betracht kommenden Trägerwell

blechprofile dürften in den Grenzen 45 bis 100mra Wellenhöhe und 45 bis 50 mm Wellenbreite bei 1 bis 2

Dicke fich bewegen. Ueber die Kaliber der verfchiedenen Fabriken vergl. die in Fufsnote 523 (S. 278) angegebenen Quellen.

mm

249.

Frei tragende Wände.

Diefe gröfsere Tragfähigkeit ermöglicht die Anwendung von einfacheren Gerippen, insbefondere die Einfchränkung der Zahl der Ständer, die bei Scheidewänden zwifchen fteinernen Mauern fogar ganz wegfallen können. Die Wahl zwifchen Trägerwellblech und flachem Wellblech wird daher in einem gegebenen Falle, abgefehen von den befonderen Bedingungen der zu treffenden Anordnung, die für das eine oder andere fprechen, durch eine vergleichende Koftenberechnung entfchieden werden müffen. Die Befeftigungsweife und die fonftigen Einzelheiten der Konftruktion find bei beiden gleich.

Eine fehr geeignete Verwendung hat das Trägerwellblech zur Herftellung frei fich tragender Wände gefunden. Die beiderfeitig oben und unten zur Verhinderung feitlicher Bewegungen angebrachten und mit Fufsboden und Decke verfchraubten

529)    Siehe: Baugwksztg. 1885, S. 542.

530)    Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 549.

Winkeleifen geben zugleich die Gurtungen eines Blechträgers ab, deffen Höhe gleich der Wandhöhe ift und welcher wegen der Wellenhöhe des Trägerwellbleches keiner weiteren Ausfteifungen bedarf. Sind in folchen Wänden Thüröffnungen anzubringen, fo wird dadurch die Trägerhöhe auf den Reft der Wandhöhe über denfelben ein-gefchränkt, der in der Regel aber noch ausreichend grofs ift. Die untere Gurtung wird durch an beiden Seiten über den Thüren angeordnete Flacheifenfchienen er-fetzt, wenn die Wände mit einem Putzüberzug verfehen werden müffen.

Fig. 546⁸).

Fig. 545 ⁸)-

ZÛ

¹

) Nach: Lauter, \V. H. & H. Ritter. Façoneifen und deren praktifche Verwendung. Frankfurt a. M. 1884. ■*") Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1889, Taf. 64.

²

   jn; Entretiens fur Varchitecture. Bd. 2. Paris 1872. S. 333.

³

   Nach: Encyclopédie d'arch. 1874, S. 46 u. PL 194, 203.

⁴

⁵⁰⁸)    Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 463 u. Taf. 13.

5U9) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 510.

⁵

Vergl. Teil    I, Bd. x, erfte Hälfte (Art. 207 bis 212, S. 204    bis 208; 2. Aufl. : Art. 248 bis    302, S. 260 bis 264

diefes »Handbuches«.    —    Ferner: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1884, S. 296 u. 477. — Deutfehes Baugwksbl.    1884, S. 286;    1888,

S.    346;    1890, S. 218.    —    Baugwkäztg. 1884, S. 733; 1886, S. 169 ; 1889,    S. 147, 912. — Deutfche Bauz.    1884, S. 440;    1887,

S.    171;    1888, S. 132.    —    Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 247, 292; 1890,    S. 121. — Polyt. Journ., Bd. 254, S. x6r.

⁶

Ueber Wellblech vergl. Teil I, Bd. i, erfte Hälfte (Art. 194, S. 209; 2. Aufl. : Art. 283, S. 255) diefes »Handbuches«; über verzinktes Eifenblech : ebendaf. (Art. 210, S. 206; 2. Aufl.: Art. 30c, S. 261), fowie: Deutfche Bauz. 1887,

⁷

S. 165, 171, 177.

⁸

)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, S. 167.

fl

¹/'l00 w- Gr.

¹/l0 w. Gr.

Ein Beifpiel bietet die in Fig. 545 u. 546¹) dargeftellte, im Kaiferhof zu Berlin zur Ausführung gekommene 6,0 m lange, 8,9 m hohe frei fich tragende Wand, welche zugleich als Träger für die Deckenbalkenlage und für obere Beinerne Wände dient. Sie ift aus 2mm ftarkem Wellblech hergeftellt, oben und unten mit je zwei Winkeleifen von 80nim Schenkellänge eingerahmt und über den Thüren mit 100 ram breiten, 10 mm ftarken Flachfchienen beiderfeitig gegurtet. Der über den Thüren verbleibende Teil von 1,4 ¹¹¹ Höhe wirkt als Blechträger, während der untere nur als feuerftcherer Abfchlufs dienen foll. Die Wellen find hier mit Mauerrohr ausgefüllt, welches durch kreuzweife ausgefpannte Drähte ge

Fig. 547-

H ...

-A

Jlio w. Gr.

halten wird und dick mit Mörtel beworfen und geputzt ift¹).

In der unten angegebenen Quelle ²) finden fich Be-fchreibung und Berechnung einer anderen folchen Wand in einer Berliner Wafchanftalt (Kaiferhofftrafse, Nr. 1), welche 17,46 m freie Länge und 2,93 m Höhe hat, fowie von 5 Thüren durchbrochen ift. Der tragende Teil der Wand hat 0,s m Höhe und an jedem

Die Wand wird hier nur

Ende 0,2 m Auflager auf Mauerwerk, durch ihr Eigengewicht beanfprucht. Sie ift

aus

1 mm ftarkem

breiten Wellen hergeftellt und in der in Art. 246 (S. 285) angegebenen

hohen und 45

Blech mit 50

Weife mit eingeftanzten Zungen geputzt. Die Art der Beteiligung von Thürfutter und Bekleidungen ift in

mm

mm

Fig. 547 angedeutet.

b) Verfchiedene Wandbekleidungen.

Wände aus flachem Eifenblech werden zumeift nur zu kleinen Bauwerken, wie öffentlichen Piffoirs u. dergl., verwendet, wobei die Gerippe gewöhnlich aus Gufs-

19

250.

Flaches Blech.

eifen hergeftellt und die Blechflächen häufig mit aufgefetzten gegoffenen Profilleiften verziert werden. An Stelle des Gufseifens würde man jetzt auch die gewalzten Ziereifen ³) verwenden können.

Qx

Die gegoffenen Ständer und wagrechten Teile find mit Flanfchen zu verfehen, an welche das Blech angenietet oder angefchraubt wird (Fig. 548 u. 549).

Ift das Gerippe aus Walzeifen herge-lfellt, fo dienen deren Flanfche zur Befeftigung des Bleches ⁴).

Fig. 549-

\ /!/

btAAAAAj

. a. » a fr a t    A/LA-AAJlA-A-

ONg

Bedürfnishäuschen von Kulltnann & Lina in Frankfurt a. M. ^50 w. Gr.

Zur Herftellung leichter Häufer wird in neuerer Zeit vielfach das Syftem Danly der Société anonyme des forges d'Aifeau empfohlen. Das Gerippe der Wände konnte man bei diefer Bauweife fehr einfchränken, weil die rechteckigen Tafeln, aus welchen die Wände zufammengefetzt werden, wegen ihres Stoffes und wegen ihrer Form felbft eine ziemliche Tragfähigkeit und Steifigkeit befitzen. Aufserdem ift darauf Bedacht genommen, dafs dasfelbe Grundmafs (module) von 0,i9 2 m fich überall wiederholt, insbefondere für die Entfernung der Niet- und Schraubenlöcher, fo dafs das Zufammenfetzen der Teile, auch in verfchiedenen Lagen derfelben, fehr erleichtert ift. Dies wird noch weiter durch die Anwendung gleicher Grundbeftandteile für alle Ecken und WandanfchlülTe gefördert. Diefe Eigenfchaften machen die Danlyiche Bauweife für die fabrikmäfsige Herftellung von Häufern und deren Verfand auf weite Entfernungen fehr geeignet. Weniger glücklich ift der bei der Formgebung leitend gewefene Gedanke, den Wandplatten das Ausfehen von Spiegelquadern oder von geftemmter Schreinerarbeit zu geben, da eine Täufchung niemals gelingen kann und. das Ausfehen der Gebäude bei der ausfchliefslichen Wiederholung diefer Form von beträchtlicher Gröfse kein befriedigendes wird.

251.

Geprefste

Flufseifen

platten.

Fig. 550.

r\

russs’

ILoll

Jo

Oft

ol

ITC

hi

:o 00 ao

Jq.I1

TZ

PI

10

Io

Io!

..Ï9B

Pt

Flufseifenplatten. Syftem Danly.

¹ ko w- Gr.

Die Wandplatten find aus verzinktem Flufseifenblech 1 mm dark hergeftellt und haben zur Erzielung einer gewiffen Steifigkeit Ausbauchungen von der erwähnten Gefialt und umgebogene Ränder erhalten, welch letztere zugleich zur Beteiligung dienen und deshalb im angegebenen Abftande durchlocht find.

Zur Bildung einer Wand werden immer zwei Reihen von in einer Entfernung von 16 cm, für innere von 8 cm. ftreifen geregelt, welche zwifchen alle Lagerfugen der Platten eingelegt w⁷erden (Fig. 551). An ihren

Platten aufgeflellt (Fig. 550), für äufsere Wände Diefe Entfernung wird durch 2 mm Harke Blech-

Rändern wechfeln Nietlöcher und Einfchnitte, je in der Entfernung des Moduls, ab. Die Einfchnitte nehmen den Steg von kleinen T-Eifen auf, welche lotrecht in den Stofsfugen der Platten aufgeflellt find, den Ständern anderer Wandkonftruktionen entfprechen und zugleich die Fugen der Wandplatten decken. Demfelben Zwecke dient für die Lagerfugen der untere etwas umgebogene Rand der Wandplatten (Fig. 55²)-

Die Wand beginnt unten mit einer Schwelle, die aus zwei übereinander liegenden Reihen von je zwei C-Eifen gebildet ift, die durch Stehbolzen miteinander verbunden find (Fig. 552); diefelbe Anordnung wiederholt fich beim Beginn eines neuen Stockwerkes. Das untere der inneren C-Eifen dient zur Beteiligung der aus I-Eifen hergeftellten Fufsbodenlager und Deckenbalken. Das obere innere C-Eifen iit mit zahlreichen Durchbrechungen verfehen, welche gemeinfchaftlich mit den Durchbrechungen, welche die als Wandriegel dienenden Zwifchenplatten erhalten haben, der Lüftung der Räume dienen follen. Für Thüröffnungen mitfs der obere Teil der Schwelle unterbrochen werden. Unter dem Dache wird die Wand mit nur einer Reihe von zwei C-Eifen abgefchloffen, an deren äufserem ein Zo?-'cs-Eifen als Dachrinne befeiligt

ift (Fig. 5 53)-

Fig- 551-

Fig. 552.

F>g- 553-

M20 w. Gr.

'!

T,

Fig- 554-

Hi

.....

³/io w- Gr-

Die Ecken und Wandanfchlüife werden mit Quadranteifen gebildet, zu denen noch befondere Gufs», eifenftiicke in den Schwellen treten.

Die Umrahmung der Fenfter- und Thüröffnungen wird aus Z-Eifen hergeftellt (Fig. 554).

Bei einigermafsen tragfähigem Boden werden die Gebäude unmittelbar auf denfelben ohne Grün

dung gefetzt.

Näheres über diefe Bauweife mit zahlreichen Abbildungen findet fich in den unten angegebenen Quellen⁵³⁵).

252.

Gufseifen-

platten.

Das Théâtre des Folies Parißennes auf dem Platze der Parifer \\ eltausftellung von 1889 ift nach dem Syftem Danly errichtet worden.

Das Gufseifen wird in der Regel zur Herftellung der Wände benutzt, wenn eine reichere architektonifche Ausbildung derfelben erwünfcht ift. Die Verwendung erftreckt Geh dann gewöhnlich fowohl auf die Wandflächen, als auch auf das Gerippe. Das Gerippe felbft befchränkt fich meift auf die in Geftalt von Säulen oder Pfeilern ausgeführten Ständer, während befondere Rahmen oder Schwellen gewöhnlich nicht notwendig find, fondent durch die Wandtafeln und Simsftücke vertreten werden. Diefe erhalten eine genügende Steifigkeit durch die an fie angegoffenen, Verbindung nötigen Flanfche, fowie durch nach Bedarf angeordnete Rippen ⁵³⁶).

Als Beifpiel eines in Gufseifen mit innerer Holzverkleidung ausgeführten Gebäudes diene der in der Perfonenhalle des Bahnhofes zu Hannover errichtete Speifefaal, von mit Schnitt dargeftellt ift⁵³⁷). In den Fenfterbrüftungen ift der Raum zwifchen der Gufseifenplatte und der Holzverkleidung mit Cokeafche ausgefüllt.

zur

dem in Fig. 555 ein Wandfeld

535)    Polyt. Journ., Bd. 266, S. 9. — Uhland’s Techn. Rundfchau 1887, S. 312. — Stahl und Eifen 1889, S. 103. — Nouv. annales de la conflr. 1888, S. 135. — La femaine des conßr., Jahrg. 13, S. 401. — Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1889, S. 122.

536)    Jn grofser Ausdehnung find gufseiferne Fafladen in New-York angewendet worden. (Vergl. hierüber: Allg. Bauz. 1874, S. 59 — und ebendaf. 1875, S. 77.)

537)    Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1886, Bl. 15.

âÊâMâMâMJÊÈ

HP

fi-lier

\\

TÜ

.....1

B fl

1*4 eJ

—r

-J-

*rfm

------ 0,8* ....

.......0,7*6.....

O, SS..

Ig

___1 v, tss*___

Bl

'.--a==

=s.

C-\

■i

IP

.. 1,36

........ &. 393

t.V ..........

□DU»

El

2.

mi

**»;

so

“r

i*

.i

.

■

- -

.

j—>

~b

• g. g«

Von der Markthalle zu Frankfurt a. M. ⁵³⁸). ca. h-to w. Gr.

Vom Speifefaal in der Perfonenhalle des Bahnhofes zu Hannover ⁵³⁷). —'⁵ l⁵4o w. Gr.

Ein anderes Beifpiel bietet die Markthalle in Frankfurt a. M. Bei derfelben find die Umfaffungs-wände, mit Ausnahme der Eckbauten und der Erdgefchofsbrtiftungen, aus einem Gufseifengerippe und, fo-weit fie nicht aus verglaften Fenftern von Schmiedeeifen beflehen, aus Gufseifenplatten hergeftellt. Auch

die Standfeheidungen der Galerie find der Windverftrebung wegen aus zum Teile aus Zink.

Gufseifen. Das Kranzgefims ift Fig. 556 gibt einen Querfchnitt des oberen Teiles einer diefer Umfaffungswände53S).

Gufseifenplatten werden zu Wänden mitunter nach Art des Verbandes von Quadermauern in Schichten mit richtigem Stofsfugenwechfel zufammengefetzt. Be-fondere Gerippe fallen dabei weg. Zum Zweck der Verbindung und der Verfteifung haben die Platten ringsum Flanfche, aufserdem auch wohl Rippen. Die Verbindung erfolgt durch Schraubenbolzen.

Flg- 557-

F)g- 558-

³/l0 w. Gr.

Vom Leuchtturin zu Kykduin ⁵³⁹).

Fig- 559-

‘120 w- Gr.

Mit folchen Wänden werden in Holland und deffen Kolonien Leuchttürme errichtet. Fig. 557

bis 559 zeigen einige Einzelheiten des 16-eckigen Leuchtturmes von Kykduin ⁵³⁹), deffen Aufsenwand in 68 Schichten zu je 16 Platten im Schornfteinverband aufgeführt ift. Die Abmeffungen der gufseifernen Platten nehmen nach oben hin ab. Der Querverband wird durch die ebenfalls aus Gufseifenplatten gebildeten Böden der Stockwerke bewirkt. Die wagrechten Flanfche find durch Rippen verftärkt. Alle Flanfche ftehen um 4

vom Plattenrande zurück und laffen fomit zwifchen fich eine 8 mm breite Fuge, welche mit Eifenkitt verftrichen ift. Fig. 557 gibt einen Höhenfchnitt durch die unterfte, auf einem Quaderfockel ruhende Schicht; Fig. 558 zeigt eine Eckverbindung und Fig. 559 die Anordnung der Wand an der Stelle der Thür.    '

mm

c) Schlufs.

253-

Wertfchätzung.

Die eifernen Wände verhalten fich, abgefehen von den aus Gufseifen herge-ftellten, gegen eine künftlerifche Formgebung noch fpröder als die Eifenfachwerk-wände. Schon deshalb wird ihre Verwendung zumeift auf reine Nutzbauten einge-fchränkt bleiben, wenngleich fich nicht leugnen läfst, dafs mit den kleingewellten Wellblechen befcheidenen Anfprüchen in ihrem Ausfehen genügende Gebäude fich herftellen laflen, wenn auf gute Verhäitniffe in der Maffenverteilung und auf Schattenwirkung Rückficht genommen wird. Beifpiele hierfür liefern die mit Balkons und weit vorfpringenden Dächern verfehenen Koloniftenhäufer, fowie die fo zahlreich angewendeten kleinen Wärter-, Zollerhebungs- und Pifloirgebäude u. f. w. Ueber-haupt find es unter den Eifenwänden diejenigen aus Wellblech, welche am meiften Anwendung finden und diefe auch für viele Fälle verdienen. Als Gründe hierfür möchten etwa die folgenden angeführt werden können: vollftändige Fertigftellung

539) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1889, S. 391 u. Taf. 48.

aller Eifenteile in der Werkftätte; leichte und fchnelle Zufammenfteliung auf dem Bauplatze; leicht zu ermöglichende Verfetzbarkeit der Gebäude; verhältnismäfsig geringes Gewicht derfelben bei grofsem innerem Zufammenhange der Konftruktion, welches befondere Gründungen oft entbehrlich macht; ziemlicher Schutz gegen Einbruch und Inbrandfteckung von aufsen; Sicherheit gegen Wurmfrafs und Fäulnis. Die ungünftigen Eigenfchaften des Eifens als Bauftofif für ganze Wände: Luftun-durchläffigkeit, gute Wärme- und Schallleitungsfähigkeit, Roftbildung — laffen fich durch die fchon erwähnten Mafsregeln befeitigen oder vermindern. Feuerficherheit, wie fie durch die Herftellung von Scheidewänden aus Träger Wellblech als Erfatz für Holzfachwerk erftrebt wird, ift nur durch vollftändige Umhüllung des Eifens mit Putz zu erzielen.

Die erften eifernen Häufer fcheinen in England für die Kolonien zur Ausführung gekommen zu fein. Grofses Auffehen erregte 1843 ein »eiferner Palaft« für den König Eyambo von Old Calabar an der Guineakiifte Afrikas, welcher als eine Merkwürdigkeit, felbft für England, bezeichnet wurde, trotzdem er nur als mit Eifen verkleidetes Holzgerüft hergeftellt war⁵⁴⁰).    1853 werden fchon zahlreiche Häufer, fo

für Auftralien, ganz aus Eifen angefertigt⁵⁴¹). Der Umftand, dafs die durch die Sonnenhitze rafch fich erwärmenden einfachen Blechwände diefer Häufer den Aufenthalt in denfelben bald unerträglich machen mufsten, brachte den fchon bei den Eifenfachwerkwänden erwähnten belgifchen Ingenieur Delaveleye auf den Gedanken, mit Blechtafeln hohe Wände herzuflellen, deren Hohlraum ausgemauert oder mit anderen nicht brennbaren Stoffen ausgefüllt werden konnte, um den Einflufs der äufseren Wärme auf die Innenräume zu vermindern⁵⁴²). Die etwa 2 X4m grofsen Blechtafeln wurden von Delaveleye in etwas um-Händlicher Weife durch Zugftangen verfteift und an gufseifernen Ständern mit Schraubenbolzen befeftigt, fo dafs die betreffenden Häufer leicht fortgefchafft und zufammengefetzt werden konnten. An Stelle der inneren Blechverkleidung kam auch Lattenputz in Vorfchlag.

Es ift dabei vom Wellblech

254-

Gefchichtliches.

Das Wellblech, welches wegen feiner eigenen Steifigkeit die eben erwähnten Umftändlichkeiten nicht nötig gemacht haben würde, fcheint damals (etwas vor 1845) noch nicht bekannt gewefen zu fein. Dies war 1853 nicht mehr der Fall; denn es wurden zu diefer Zeit von englifchen Werkftätten fchon grofse Häufer mit demfelben ausgeführt. So wird vom Bau eines Zollgebäudes für Payta in Peru berichtet⁰⁴³), welches über einem Eifengerippe aufsen mit Wellblech, innen mit Holz bekleidet war, wobei die Hohlräume mit leichten, die Wärme fchlecht leitenden Stoffen gefüllt wurden, als von nichts Aufsergewöhnlichem die Rede.

10. Kapitel.

Sonftige Wände.

255-

Vorbemerkung.

Die in Kap. 1 bis 9 befprochenen Wandkonftruktionen entfprechen den am meiften angewendeten Bauftoffen und Bauftoffzufammenftellungen. Aufser diefen gibt es nun noch eine Zahl von Wandkonftruktionen, die entweder wegen der Art der dafür verwendeten Stoffe oder wegen der Natur ihrer Beftimmung oder auch wegen der kurzen Zeit, die feit ihrer Erfindung verfloffen ift, keine ausgedehnte Verwendung gefunden haben, aber doch für manche Zwecke wichtig, ja oft unentbehrlich find oder es noch werden können. Diefe follen im nachftehenden kurz behandelt werden.

Ebenfo ift ein kurzer Blick auf diejenigen Vorkehrungen zu werfen, welche an den Wänden häufig zu treffen find, um die von ihnen umfchloffenen Räume gegen

540)    Siehe: Builder, Bd. 1, S. 170.

541)    Siehe ebendaf., Bd. 11, S 422.

542)    Siehe: Allg. Bauz. 1845, S. 110.

543)    Siehe: Annales des ponts et chauffées 1856, 2. Sem., S. in.

256.

Natürliche

Steinplatten.

Einfliiffe mancherlei Art, wie Feuchtigkeit, Wärmeänderungen, Geräufch, Erfchütte-rungen u. f. w. zu fchiitzen, foweit diefe Mafsregeln nicht an anderen Stellen diefes »Handbuches« befprochen werden.

a) Wände aus natürlichen und künftlichen Steinplatten.

In Räumen, in denen viel Feuchtigkeit entwickelt wird und die fehr fauber gehalten werden füllen, wie in Bade- und Wafchanftalten, in öffentlichen Piffoirs und Aborten, werden oft Scheidewände aus grofsen Steinplatten von geeignetem Stoff, gewöhnlich Schiefer oder Marmor, hergeftellt. Die Höhe der Wand wird in der Regel aus einer Platte von 2 bis 3 Fugen fich ergeben, welche fcharf zufammengefchliffen find, mit Schrägfuge ver-fehen oder überfalzt fein können. Unten werden fie durch am beften verzinkte gufseiferne Füfse gehalten, und zwar gewöhnlich fo, dafs zwifchen Wand und Bodenbelag ein Zwifchenraum verbleibt. Oben werden fie durch gufseiferne oder hölzerne Rahmen gefafst, w’enn mehrere Platten zur Herftellung der Wand nötig find. Reicht man jedoch mit einer Platte für die Wandlänge aus, w⁷ie bei Piffoirftänden, fo genügen zur Eckverbindung eiferne oder meffingene angefchraubte Winkelftücke.

Fig. 563.

cm

Stärke gebildet, fo dafs nur lotrechte

Fig. 562.

33

Fig. 560.

!.. m

Lk

Jm

ii

I Kl

Fig. 564.

lüg. 561.

Von den Bahnhöfen der Berliner Stadteifenbahn ⁵⁴⁴).

l|₄o W. Gr.'

In diefer Weife find die Abortfeheidewände (Fig. 560 u. 5Ó1 ⁵⁴⁴) und Piffoirüände (Fig. 562 bis 564 ⁵⁴⁴) der Bahnhöfe der Berliner Stadteifenbahn aus weifsen Marmorplatten ausgeführt worden (von

Fig. 565.

Fig. 566.

David Grave in Berlin). Auch die Rückwände find mit folchen Marmorplatten bekleidet ; nur bei den Piffoirftänden befteht der untere, vorfpringende Teil derfelben aus fchwarzem Marmor. Ganz ähnlich find diejenigen des Plauptbahnhofes zu Frankfurt a. M.

Bei den Abortfeheidewänden find die Platten 1,95 m hoch, 0,95 m dick; fie werden oben durch ausgefalzte Holzleiflen gehalten.

Bei englifchen Wafch- und BadeanOalten findet fich die in Fig. 565 u. 566 dargeftellte obere Faffung der 20mm ftarken Schieferplatten, aus denen die Scheidewände der Badezellen und Wafchftände beftehen, mit gufseifernen Rahmen. Fig. 567 bis 569 zeigen die dabei angewendeten Verbindungen der Schieferplatten. Die Fugen find mit Cement vergoffen. Unten werden die Platten durch angefchraubte Gufseifenfliicke gehalten, welche ihrerfeits auf eifernen Rahmen ruhen, die zugleich zur Auflagerung

breit und 25

mm

TT

der den Boden bildenden Schieferplatten oder Holzdielung dienen (Fig. 570). Auch die Thüren find aus Schiefer.

Fig. 570 und 571 zeigen eines der

unteren Zapfenbänder einer folchen.

Fig- 567- Fig. 568.

Fig. 569.

Fig. 570.

Fig- 571.

■i

¹5 W. Gr.

Fig. 572.

Die Befeftigung der aus Steinplatten ge-||F bildeten Scheidewände in der gemauerten Rückwand kann auch mit Hilfe von über den oberen Rand gefchobenen C-Eifen erfolgen, welche ein Stück in letztere eingreifen. Wenn kein Zwifchenraum zwifchen Fufsboden und Scheidewand für nötig gehalten wird, fo kann man diefe feitlich von den Fufsbodenfliefen fafien laffen und bedarf dann der oben erwähnten eifernen Stützen nicht.

Wände können mit Hilfe von grofsen und dünnen Steinplatten auch in der Weife her-geftellt werden, dafs man diefe in die Gefache eines aus Holz oder Eifen gebildeten Fachwerkes ein legt.

In diefer Weife find die Wände der Verkaufsftände

in der Zentralmarkthalle zu Florenz gebildet (vergl. Teil IV, Halbband 3, Art. 348, S. 372 diefes »Handbuches«). Die Marmorplatten werden in den Gefachen des Holzfachwerkes durch beiderfeits angebrachte Holzleiflen gehalten

(Fig. 572).

Für Räume, in denen das Holz dem

Von den Verkaufsftänden in der Zentral-Markthalle zu Florenz. — ¹/Uo w. Gr.

rafchen Verderben ausgefetzt ift, wird es zweck-mäfsigerweife vermieden. So können die Stein-

257.

plattenwände auch mit Hilfe von fleinernen Ständern ausgeführt werden, in deren rechteckige Falze man fie einfchiebt.

Nach Teil IV, Halbband 3 (Art. 89, S. 77) diefes »Handbuches« ift dies eine Art der HerHellung der Wände von Schweinebuchten. In die Falze der 20cm Harken Steinpfoften legt man an Stelle der fonft üblichen Holzbohlen 5 bis 8

Steinplatten laffen fich in Verbindung mit Eifengerippen auch zur Bildung von Wänden mit Hohlraum verwenden.

cm

Harke Steinplatten ein.

Auf der Parifer WeltausHellung von 1889 war z. B. ein Pavillon hygiénique ausgeHellt, deffen Wände einen 25 cra weiten Hohlraum aufwiefen. Das Eifengerippe war aufsen mit 5 cm Harken Schieferplatten, innen mit 2 cm Harken Glasplatten verkleidet. Das kleine Gebäude war achteckig und zur Ifolierung eines einzigen, mit einer anHeckenden Krankheit Behafteten beHimmt ⁵⁴⁵).

Kiinftliche Steinplatten werden vielfach zur Bekleidung von Holz- oder Eifen-

Künftliche

Steinplatten, gerüften oder auch ohne diefe zur Bildung dünner Wände benutzt. Als Stoffe für diefe Platten kommen namentlich Cement und Gips mit verfchiedenerlei Zufätzen, wie Sand, Afche, Bimsfand, Schlacken u. f. w., in Betracht. Sie werden mit und

ohne Einlagen von Drähten oder Drahtgeflechten, Weidenruten, Schilfftengeln u. dergl., mafflv oder mit Höhlungen hergeftellt.

An den Gerüften befeftigt man fie mit Nägeln, Schrauben oder Bolzen, oder man verbindet fie unter fleh, wenn keine Gerüfte da find, wohl mit Klammern oder Ankern. Zur Fugendichtung dienen geeignete Mörtel, mitunter auch Nuten und Federn. Da fie gewöhnlich glatt find, fo bedürfen fie zur Fertigftellung der Wandflächen meift keines wirklichen Wandputzes.

Hierher gehören die fchon in Art. 198 (S. 216) befprochenen Gipsdielen, fowie die fpäter noch zu befprechenden Monier- und Betonplatten. Hier find zunächft die eigentlich zu den letzteren zu rechnenden Cementdielen zu erörtern.

Die zuerH von 0. B'oklen in Lauf-

Fig. 573 ⁵⁴⁶)-

Fig- 574⁵'¹⁶)-

’/iO w. Gr.

fen a. N. hergeHellten Cementdielen be-ftehen entweder aus Portlandcement und Quarzfand oder BimsHeinfand und werden in Stärken von 5, 7, 10 und 12cm angefertigt. Auf der einen Seite find fie glatt; auf der anderen zeigen fie zur Verringerung des Gewichtes durch Stege gebildete fechs-eckige Zellen. Zur Wand werden fie entweder zu zweien zufammengefetzt und durch Eifenklammern quer und diagonal verbunden oder an den GertiHen in der in

Fig- 575-

>+

=*■

Fig- 573 u. 574⁵⁴⁶) angegebenen Weife befeHigt ⁵⁴⁷).

Die Stegcementdielen von Paul Stolte in Genthin ⁵⁴⁸) haben eine ähnliche Quer-fchnittsform, wie die in Art. 170 (S. 175) befprochenen Spreutafeln, werden aus denfelben Stoffen, wie die Böklen’Ichm Cementdielen, auch in Stärken von 5, 7, 10 und 12 cm hergeHellt und ohne GeriiHe im Verbände in Kalk- oder Cementmörtel

)o    e ol;o o ♦)» o-opio-o-#•)

⁵⁴⁵)    Abbildungen und Befchreibung in: La confiruction moderne 1889—90, S. 33.

⁵⁴⁶)    Nach: Lange, W. Der Barackenbau. Leipzig 1895. S. 81.

⁵⁴⁷)    Ueber diefelben flehe auch: Baugwksztg. 1893, S. 74. — Gefuudh.-Ing. 1893, S. 398.

54S) Siehe: Baugwksztg. 1893, S. 1019. — Die Einrichtung zur Herflellung diefer Tafeln hat das D. R.-P. Nr. 71 351.

Fig. 576.

vermauert. Die beiderfeitigen Flächen werden mit Kalk- oder Cementmörtel fchwach aufgerieben oder gefugt. Die Fugenflächen haben eine dreieckige Nut, bezw. ebenfolche Feder.

Die Cementdielen von J. Wygafch in Beuthen werden aus Cement mit Coke oder Sand und, je nach der Vervvendungsart, mit Einlage von Weiden- oder Drahtgeflecht und Beimifchung von Rohr, Sägefpänen u. dergl. in Längen von 1,00 bis 2,so m, Breiten von 0,25 bis 0,40 m und Dicken von 1,75 bis 3,5 cm, mit oder ohne ringsumgehende Nut oder Falz hergeftellt. Sie werden in verlängertem Cementmörtel oder Kalkmörtel verlegt, bezw. mit den hölzernen oder eifernen Gerüftftändern mit verzinkten Nägeln oder Schrauben verbunden und von aufsen und innen verfugt oder glatt gerieben ⁰⁴⁹). — Die ebenfalls von Wygafch hergeftellten Cement-platten find 8, 10, 12 und 15 cm ftark, haben lotrechte, kreisförmige Höhlungen und find in den Stofsfugen mit trapezförmigen Nuten und Federn verfehen. Sie werden in Verband vermauert und durch lotrecht durch einzelne Kanäle gefleckte Holz- oder Eifenftäbe verankert,

t/ioo W. Gr.

welche durch in die Lagerfugen eingelegte Drähte verbunden find. (Fig. 575 ⁵⁵°).

Den letzteren Platten in der Form verwandt find die von der Berliner Afphaltgefellfchaft Kopp Co. in Martinickenfelde hergeftellten Gipsplatten ⁵⁵9. Diefelben find 0,66 m lang, 0,50 m hoch, 4,5, 6,2, 8 und

10cm ftark und greifen ringsum mit Nut und Feder ineinander. Sie haben je zwei durchgehende und eine Reihe oben geschloffene lotrechte runde Kanäle, von denen die erfteren nach dem Vermauern in Verband mit Gips oder einem anderen geeigneten Bindemittel aus-gegoffen werden.

Zur Herftellung von fich frei tragenden Wänden find die von Rud. Brendel in Chemnitz erfundenen fechsfeitigen Polygonplatten aus Gips verwendbar⁵⁵²). Diefelben haben 7

unten und oben 30Cln breit und meffen in der Diagonale 53 e?¹¹. Ÿ2 und 1 r/2 Polygonplatten, fowie befondere feitliche Widerlagsplatten und Schlufsftücke für die unterfte Schicht find erforderlich. Die Platten

Fig- 577-

;9

'V

-D

:g:0

rjVi

'i'C

.^1

'i

cm

Stärke, find C0 cm hoch,

y%0 w- Gr.

greifen mit ringsum laufenden halbrunden Nuten und Federn ineinander und werden zum Anfchlufs an die feitlichen Wände zwifchen an diefe befeftigte hölzerne, 2

cm

ftarke Leiden gefchoben.

Aehnlich fcheinen die von Güldenßein ö° Co. in Frankfurt hergeftellten rechteckigen Platten aus Gips und Kohlenafche zu fein. Sie find lm lang, 0,333 ra breit und 5 cm dick ⁵⁵³).

Verwandt find auch die in der unten flehenden Quelle⁵⁵⁴) angegebenen Formtafeln mit Drahtverbindung. Die fechseckigen Tafeln haben an den beiden lotrechten Seiten Verbreiterungen und eingelegte Drähte mit Oefen an den Enden, die durch Drahtklammern miteinander verbunden werden.

Eine etwas andere Form haben die Scagliolbautafeln von C. Beine in Bochum (Fig. 577 u. 5785o5). Diefelben find rechteckig, 5, 7,5 und 10cm ftark

wagrechten Langfeiten fchwalbenfchwanzförmige Einfchnitte, eine ringsum laufende halbrunde Nut und nur an dem einen Einfchnitt eine entfprecliende Feder. Am gegenüberliegenden Einfchnitt befindet fich ein 8 cm tiefes rundes Loch. Mehrere ebenfolche Löcher von 5 cm Tiefe find an den Stofsfugen angebracht. Diefelben füllen fich beim Verfetzen mit dem dünn verwendeten, fchnell erhärtenden Mörtel. In die 8 cm

Fig. 578.

und haben an beiden

1/50 w. Gr.

549)    Siehe: Zeitfchr. f. Bauhdw. 1897, S. 164.

550)    Nach: Baugwksztg. 1896, S. 748.

551)    Siehe ebendaf. 1894, S. 923.

552)    Nach: Baugwksztg. 1895, S. 23.

553)    Sithe ebendaf., S. 1200.

554)    Siehe ebendaf. 1896, S. 303.

555)    Nach: Baugwksztg. 1894, S. 1066 u. 1077.

tiefen Löcher werden eiferne Kreuzdübel eingefetzt. Auf diefe Weife foll es ermöglicht werden, dafs die Wände fich felbft frei tragen.

Die Platten des Baufyftems Voltz⁵⁵⁶') beftehen aus einer Mifchung von Schlacke oder feiner Coke mit Gips, Kalk und Leim, in welche eine Lage von Alfafafern eingelegt ift. Sie find 50 cm lang und 33 cm hoch, bei 7 und 10 cm Stärke, oder 1 m lang, 33 cm hoch und 3,5, 4, 5 oder 6 cm ltark. Sie haben ringsum Nuten, in welche fich das Bindemittel beim Verletzen eindrückt. Sie follen fehr leicht und ziemlich feuerficher fein.

Fig- 579-

Die Victoriaplatten der Gefellfchaft für Wand- und Deckenbau Hanf a in Bremen ⁵⁵⁷) werden aus I Teil Cement mit 4 Teilen Sand in Längen von 0,so bis l,oo m, 0,40 bis 0,50m Höhe und 3 bis 5 cm Stärke hergeftellt und haben unten und oben je zwei Oefen aus 6 bis 10 mm ftarkem Rund- oder Quadrat-eifen, welche auf die ganze Plattenlänge eingetlampft werden (Fig. 579). Die Platten erhalten an den Stofsfugenflächen Nuten und Federn oder nur Nuten, wrelche beim Verletzen mit Mörtel ausgegoffen werden. Sie werden in zwei Reihen einander gegenüber in Cementmörtel und im Verband verletzt und durch Klammern aus 8 bis 15 mm ftarkem Rundeifen, die in die erwähnten Oefen eingreifen und eine für die beablichtigte Mauerdicke paffende Länge haben, verbunden. Der Zwifchenraum wird, nachdem die Stofsfugen verftrichen und von oben vergoffen find, ganz oder teilweife mit magerem Beton leicht ausgeftampft.

Die Gufswände mit Rohrgewebeeinlage von Święcicki in Bromberg⁵⁵⁸) haben Ständer aus über Ecke geftellten j_-Eifen, zwifchen denen Rohrgewebe ausgefpannt werden. In der Wanddicke (4 bis 6 cm) ent-fprechender Entfernung werden Formtafeln angebracht, deren Zwifchenraum dann mit einer Mifchung von I Teil Stuckgips , 3 Teilen Eftrichgips und 2 Teilen Kohlengrus mit etwas Korkmehl ausgegoffen wird.

258.

Allgemeine

Anordnung.

259-

Gerippe von Eifen.

b) Wände aus Eifen und Holz.

Bei den aus Eifen und Holz hergeftellten Wänden tritt das Eifen entweder in Geftalt von gefchloffenen Gerippen auf, wobei das Holz blofs zur Bildung des Wand-fchluffes dient, oder das Eifen bietet nur den fetteren und dauerhafteren Erfatz für einzelne fonft aus Holz angefertigte Gerippeteile der Wände, wie Rahmen und Ständer, oder das Eifen wird zur bequemeren Verbindung der Holzteile benutzt, häufig in der Abficht, die Wände leicht zerlegbar zu machen. Die beiden letzteren Anordnungsweifen kommen auch vereinigt vor.

Die gefchloffenen Eifengerippe können vollftändige oder unvollftändige fein (vergl. Art. 214, S. 231). Das erltere ift | immer vorzuziehen, wenn das Holz zum Wandfchlufs in Form einer äufseren Bretterverfchalung zur Anwendung kommt. Dies ift wohl das Gewöhnliche, empfiehlt fich aber nur zur Her-ftellung von Gebäuden für vorübergehende Zwecke oder für folche, die zerlegbar fein follen. Für bleibende Bauten dürfte jetzt wohl allenthalben an Stelle der Bretterfchalung eine Bekleidung von Wellblech oder einem der noch zu befprechenden Bauftoffe verwendet werden.

Eine gröfsere Ausführung in Eifenfachwerk mit Bretterverkleidung ift der im Jahre 1865 errichtete fchmiedeeiferne Schuppen für den 500 Zentner fchweren Dampfhammer des »Bochumer Vereins für Bergbau und Gufsftahlfabrikation«.

Wegen der grofsen Erfchiitterungen, die das Gebäude während der Benutzung des Hammers zu erfahren hat, und wegen der grofsen Flächen, die fich dem Winddruck entgegenftellen, war bei demfelben ausgedehnte Anwendung von Ver-kreuzungen und Windverftrebungen geboten. Die aus Tannenbrettern beftehende Verfchalung, welche noch eine äufsere Bekleidung mit Afphaltpappe erhielt,

Fig. 580 ⁵⁵⁹).

[7(

r,

>

»°f®

jPlo

WM

I/20 w- Gr.

⁵⁵6)    D. R.-P. Nr. 754S0. — Siehe auch: Baugwksztg. 1895, S. 353 u. 583.

557)    D. R.-P. Nr. 73938 und Nr. 77963. — Siehe auch: Zeitfchr. f. Bauhdw. 1897, S. 157-

558)    Siehe: Baugwksztg. 1892, S. 1197; 1894, S. 1094 — ferner: Lange, W. Der Barackenbau. Leipzig 1893. S. 8i.

559)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1S69, S. 517 u. BI. 6i, 62.

Soi

ift auf Pfetten genagelt, welche durch Schraubenbolzen an den Ständern beteiligt und aufserdem noch durch angenietete Winkeleifenftücke unterfHitzt find, Fig. 580 Hellt den unteren Teil der Verfchalung der Giebelwand dar⁵⁵⁹).

Ein anderes Beifpiel der Verwendung von mit Iiolz verfchalten volllländigen Eifenfachwerkwänden bietet die in unten angegebener Quelle⁵⁶⁰) dargeftellte zerlegbare Wartehalle für fürllliche Reifende, welche im Tahre 1883 von der königl. preufsifchen Eifenbahndirektion in Frankfurt a. M. ausgeführt wurde. Die 8,c m hohen Wände derfelben beftehen aus einem Gerüft von L- und T-Eifen, das auf einem Schwellroft ohne weitere Grundmauern aufgeftellt wird, in 8 winkelförmige und 6 gerade Felder zerlegt werden kann und, foweit es nicht Fenfteröffnungen enthält, mit feiler Holzverfchalung verfehen ift. Die letztere wird aufsen mit weifsem und grauem Dreli, unter den Gefimfen mit gerafften Behängen von rotem Fahnentuch, innen mit rotem Stoff bekleidet.

Beim Erfatz einzelner Wandteile, die fonft von Holz ausgeführt werden, durch Eifen dient das verbleibende Holz nicht nur zur Bildung des Wandfchluffes, fondern zumeift behält es auch feine Bedeutung für den Verband, indem es denfelben in der Höhen- oder Längenrichtung herftellt. Auch wenn das Holz dabei nur zur Ausfüllung eines eifernen Rahmens benutzt wird, fo érfetzt es doch bis zu einem gewiffen Grade die die Formveränderungen des letzteren hindernden Verkreuzungen.

Diefe Art der Hèrftellung von Wänden aus Eifen und Holz gewährt einige Vorteile. Einzelne der Zerftörung befonders ausgefetzte Wandteile können aus Eifen

dauerhafter und fefter gemacht werden.

Den Wänden felbffc läfst fich eine gröfsere Feftigkeit bei geringen Dickenmafsen geben. Manche Verbindungen werden einfacher, indem fich die Hölzer zwifchen die Flanfche der Eifenteile oder umgekehrt die Flanfche der letzteren in Nuten der erfteren einfchieben laffen, oder indem man die Holzteile an den Eifenflanfchen befeftigt. Die Zapfen und Zapfenlöcher der Holzverbindungen fallen dann weg, ebenfo wie die Vernietungen des Eifens. Zur Befeftigung kommen die leicht lösbaren Schrauben und Schraubenbolzen in Anwendung. Bei geeigneter Anordnung können einzelne unbrauchbar gewordene Holzftücke leicht aus-gewechfelt werden.

Häufig werden die Ständer von niedrigen Scheidewänden, wie fie namentlich in Stallungen zu den Buchtenteilungen für Hammel, Schweine und Kälber erforderlich werden, aus Eifen her-geftellt.

260.

Einzelne Teile von Eifen,

Fig. 581.

Wände für Schweinebuchten. — ^20 w. Gr.

Fig. 582.

■Qi;

§

---»Ar//

II

So gibt v. Tiedemann⁰⁶fi die in Fig. 581 dargeftellte Anordnung von Wänden für Scliweinebuchten an, bei welcher die Ständer aus Walzeifen beftehen. Für die Ecken und

Von den Kleinviehbuchten auf dem Zentralviehmarkt zu Berlin ⁵⁶²).

1/20 w. Gr.

Winkel werden am bellen L-Eifen benutzt, ebenfolche oder T-Eifen für die Bildung des Thüranfchlages und, wenn die Wände nicht länger als 2m find, für Zwifchenftänder in Entfernungen von 60 bis 70 cm Flacheifen von 3Xl Querfchnitt. Die Ständer werden in Steinftücke eingebleit

cm

f'ß⁰) Centralbl. d. Bauvenv. 1885, S. 295.

561) In : Das landwirthfchaftliche Bauwefen. Halle a. S. 1882. S. 366.

und mit diefen im Fufsboden vermauert. Die 4cm ftarken Bretter find mit Holz-fchrauben an den Ständerflanfchen befeftigt, wofür die Löcher in letzteren vorgebohrt fein miiffen.

Fig. 583-

Auf dem ftädtifchen Zentralviehmarkt und Schlachthof zu Berlin find die Ständer der Buchtenteilungen für Kleinvieh aus Gufs-eifen in den in Fig. 582 angegebenen Quer-fchnittsformen hergeftellt worden. Die die Wand bildenden Bohlen find zwifchen die Flanfche nur eingefchoben ⁵⁶²).

Zur Bildung von Bretterzäunen kann die in Fig. 583 u. 584 dargeltellte Anordnung angewendet werden ⁵⁶³). Die Ständer beftehen aus I-Eifen, zwifchen deren Flanfche die 4cm ftarken Bretter nach der in Fig. 584 angedeuteten Weife eingefchoben werden. Die Ständer find in Mauerklötzen feft eingemauert und können aufserdem noch durch Streben aus L-Eifen verfteift werden. Diefe find am unteren Ende durch Anker-fchrauben mit dem Mauerklotz verbunden. Bei der Annahme einer Wandhöhe von 3,5 m und einer Ständerentfernung von 3,3 m genügt für die I-Eifen das Profil Nr. 12 a der Burbacher Hütte (176 mm hoch, 91,5mm breit), für die Streben ein L-Eifen von 70 mm Flanfchbreite und 10 mm Stärke.

hlOO w. Gr.

Fig. 5⁸5-

V-20 w. Gr.

Fig. 586.

rq

Mitunter werden bei Scheidewänden Schwellen und Rahmen aus Eifen hergeftellt und in die Höhlungen derfelben lotrechte Bretter oder Bohlen zur Wand-

fr

..

il

bildung eingefchoben.

So wird für die Scheidungen von Pferdeftänden die von Laloy erfundene Anordnung empfohlen ⁵⁶⁴), bei welcher Schwellen und Rahmen aus befonderen Walzeifen beilehen, wie Fig. 585 u. 586 zeigen. Ein Stück des einen der beiden Teile, aus denen der Rahmen zufammengefetzt ift, ift beweglich und geftattet fo das Herausnehmen der Bohlen, wenn Auswechfelungen nötig find.

Befondere Beachtung verdienen die von Andre erfundenen Wandbildungen aus Holz und Eifen, die nicht nur zu Scheidungen, fondera auch zu den Um-faffungen gröfserer Gebäude Verwendung gefunden haben, beruhen darauf, dafs die Bretter auf die Flanfche von T-Eifen auf-gefchoben werden und zu diefem Zwecke mit paffend geformten Nuten verfehen lind (Fig. 587 ⁵⁽⁵⁵).

Fig. 587 ⁵⁶⁵)

Fig. 588 ⁵⁶⁵).

II,‘j

!"

Sie

’f '

Ri

!/

/i

f/i

Ml!.

Hi

mi

In

Ml

\i

•I

m-"

562) Nach: Baugwksztg-. 1880, S. 679.

Nach ebendaf. 1885, S. 579.

⁵⁶¹) In: Nanti, annales de la conftr.

1885, S. 59.

565) Nach: La femaine des conftr., Jahrg

10, S. 53.

Fig. 589.

SU

:<>■

W-

jp

m

: -Sä

Doppelte, mit einem Hohlraume verfehene Wände können auch durch Benutzung von I-Eifen hergeftellt werden (Fig. 588 ⁵⁶⁵). Die Eifenfchienen kann man in beiden Fällen fowohl in lotrechter, als in wagrechter Lage verwenden.

Eine ausgedehnte Benutzung hat diefe Bauweife bei der Errichtung der Ifolierhäufer des Hôpital Trouffeau in Paris gefunden⁵⁶⁶). Hier find die Bretter der doppelten Wände diefer 10 m tiefen Gebäude auf T-Eifen aufgefchoben (Fig. 5^9)> welche durch Blechplatten in Abftänden verbunden find und fo zugleich die Binder abgeben , wobei das innere T-Eifen im Bogen in die Dachneigung tibergeführt ift und dementfprechend auch die Wand mit einer grofsen Kehle in die Dachfläche verläuft. Die fo hergeftellten Ständer find 0,4 m über dem Boden durch einen eifernen Rahmen verbunden und mit gufseifernen Fiifsen verfehen. Stellenweife find die Flanfche der T-Eifen befeitigt, um die Bretter einfchieben und nach Belieben wieder herausnehmen zu können.

WlM

Soweit bekannt, verwendete André zuerft feine Anordnung bei einem Nebengebäude (Chalet Alfacien) der Parifer Weltaus-ftellung von 1878, und zwar in Verbindung mit den Dachbindern entfprechenden Ständern aus Holz, welche der leichten Zerlegbarkeit wegen unter ausgedehnter Heranziehung des Eifens hergeftellt waren.

In Fig. 591 ⁵⁶⁷) zeigen A, A, B u. C die vier Teile diefer kreuzförmig gebildeten Ständer, welche durch die mit Schraubenbolzen verbundenen Eifenfchienen f zufammengehalten werden. Die Ständerteile A find durch Rahmen D verbunden und nehmen mit diefen die innere Verkleidung H in ihren Falzen auf, welche durch das Sockelbrett K und lotrechte Leiften

Fig. 591 ⁵⁶⁷).

Fig. 590.

Hi

■t

14

II

ta

;..v- , j

iil

e]

II

11

II

•4,

y- ;

WM

]:j

4L

fP

£>

wieder gedeckt werden. Die äufsere Verkleidung G aus wagrechten überfalzten Brettern fchliefst fich an die Ständerteile C an, und diefer Anfchlufs wird durch die lotrechten Leiften M gefichert. Eine Dichtung der Wand wird durch die hinter G angebrachte Schicht J von afphal-tiertem Filz oder Kork geboten. Die Verkleidungen G und H werden durch die T-Eifen t, t, auf welche fie aufgefchoben find, verfteift. Die Wände ruhen auf breiten Schwellen A, an welche fich die Lagerhölzer F des durch die Leiften O gehaltenen Fufs-bodens JV anfchliefsen. zwei Teilen mit Hilfe einer Flach-

Die Eckftänder find in der in Fig. 590 dargeftellten Weife aus fchiene, eines Winkeleifens und von Schraubenbolzen zufammengefetzt ⁵⁶⁸).

Eine neuere gröfsere Ausführung nach der André'fchen Bauweife ift die des Pavillon des téléphones der Parifer Ausftellung von 1889 ³⁶⁹).

56ö) Siehe: Encyclopédie d’arch. 1888—89, S. 102, 118.

⁵⁶⁷)    Nach: Moniteur des arch., 1880, S. 5 u. PI. aut. 1.

568)    Nach: Geiz, des arch. 187Ś, S.

569)    Dargeflellt in: Encyclopédie d'arch, 1889—90, S. 18 u. PI. 53.

190.

c) Wände aus Eifen und Mörtel.

261.

Allgemeines.

Die Verbindung von Eifen und Mörtel zur Herftellung von Wänden wurde fchon in Kap. 8 (Art. 231, S. 270) erwähnt. Es handelte fich dort um die Ausfüllung der Gefache, bezw. um die Verblendung der Gerippe der Eifenfachwerkwände mit dem Grobmörtel oder Beton. Dabei trat der Mörtel nur als Erfatz für andere Bauftoffe auf und behielt neben dem Eifen feine felbftändige Bedeutung als Bauteil. Hier haben wir es dagegen mit Verbindungen diefer Bauftoffe zum Zwecke der Bildung dünner Wände zu thun, in welchen diefelben in viel innigerer Weife einander ergänzen, und zwar entweder in Ausnutzung ihrer befonderen Feftigkeits-eigenfchaften, oder indem das Eifen als Träger des Mörfels dient.

Das Eifen tritt dabei hauptfächlich in zwei Formen auf, entweder in Geftalt von Eilenftäben und Eifendrähten oder als Drahtgewebe. Immer ift das Eifen voll-ftändig vom Mörtel umhüllt, als welcher namentlich Portlandcementmörtel, Beton, Kalk- und Gipsmörtel, letztere auch gleichzeitig, Verwendung finden. Die Umhüllung des Eifens mit Mörtel gewährt folchen Wänden einen ziemlich hohen Grad von Feuerfeftigkeit.

Die ausgedehntere Anwendung von Eifen und Mörtel zu Wänden gehört zwar erft der neueften Zeit an; doch ift die Erfindung diefer Zufammenftellung durchaus keine neue. Eine altbekannte Sache ift das Einlegen von Eifenftäben oder Drähten in Gipsabgüfle und Stuckverzierungen, um denfelben gröfsere Fertigkeit zu verleihen, ebenfo die Anwendung folcher Einlagen zur Bildung von Decken aus Gipsmörtel. Auch ausgefpannte Drahtnetze als Mörtelträger zur Bildung von Decken find fchon längft angewendet worden, fo u. a. zu einem Sterngewölbe im Berliner neuen Mufeum (erbaut 1843—55 ⁵⁷⁰) nach noch älteren Vorgängen. Sogar zur Herftellung von Wänden ift fchon 1875 in England an Lascelles ein Patent für Cementbeton-platten erteilt worden, welche der gröfseren Fertigkeit halber Einlagen von Eifenftäben oder Drahtnetz enthalten (vergl. Art. 196, S. 215).

1) Wände aus Mörtel mit Einlagen von Eifenftäben oder

Eifendrähten.

262.

Anordnung

von

Monier.

Unter den in Deutfchland in Anwendung kommenden Eifenmörtelwänden verdienen die meifte Beachtung die von J. Monier in Paris erfundenen, in Frankreich fchon längere Zeit patentierten, nach dem Erfinder gewöhnlich auch » Monier- Wände« benannten Konftruktionen. In Deutfchland find fie feit 1880 patentiert⁵⁷¹), und zwar als mit Cement umgoffene Gerippe von Eifenftäben. Sie beruhen auf der fach-gemäfsen und gegenfeitig fich ergänzenden Ausnutzung der grofsen Druckfeftigkeit des Portlandcementes und der hohen Zugfeftigkeit des Eifens.

Die Bedenken, die einer derartigen .Zufammenfetzung von Stoffen verfchiedener Dehnbarkeit entgegentreten nnd die es zunächfl umvahrfcheinlich machen, dafs Eifen und Cement zum gleichzeitigen Tragen gelangen, find durch angeflellte Belaftungsproben befeitigt worden. Bei den Probekörpern wurde zwar immer nur der Cementmörtel zerlfört, aber während bei denjenigen ohne Eifeneinlagen der Bruch plötzlich und mit Zerfall in viele kleine Stücke erfolgte, waren diejenigen mit Eifeneinlage nicht nur viel tragfähiger, fondera der Bruch des Mörtels trat auch viel allmählicher und nur in den meifl bean-

s7°) Abbildungen in: Breymann, G. A. Allgemeine Bau-Conftructions!ehre. Teil III. 4. Aufl. Stuttgart 1877. 5U) D. R.-P. Nr. 14673.

fpruchlen Querfchnitten ein. Trotz der Zeritörung des Mörtels wurde die beträchtliche Lafl auch noch weiter mit hinlänglicher Sicherheit getragen, da die eingelegten Eifendrähte nicht geriffen waren ⁵⁷²).

Die guten Erfahrungen, die man mit der Verbindung von Eifen und Cement gemacht hat, beruhen ferner auf dem Schutz, den der Cementmörtel dem Eifen gegen das Roften gewährt, auf der grofsen Haftfefligkeit des Cementes am Eifen und auf der ziemlich gleichen Ausdehnung beider Stoffe bei Wärmeerhöhung ⁵⁷³).

Dafs das Eifen durch den naffen Cementmörtel nicht zum Roden gebracht wird und nach dem Erhärten fortdauernd dagegen gefchützt id, wenn es überall dicht vom Mörtel umfchloffen id, hat fich oft bei ETnterfuchung von älteren Verbindungen beider Stoffe ergeben. Ebeąfo konnte die grofse Haftfedigkeit des Cementes am Eifen, fowie die bedeutende Feuerfedigkeit von Cementeifenkondruktionen durch Ver-fuche nachgéwiefen werden ⁵⁷⁴).

Ermöglichen nun diefe guten Eigenfchaften der Verbindungen beider Stoffe, fowie die Fettigkeit derfelben und die Dichtigkeit des Cementmörtels die Her-ftellung von dünnen, leichten und fich felbft tragenden, auch feuerficheren und wetterbeffändigen Wänden, fo bleibt doch ein Bedenken gegen diefelben beftehen, das aber bei allen Verwendungen von Portlandcement, wie überhaupt der ftark hydraulifchen Bindemittel, aufzuwerfen ift und in der Unficherheit des dauernden Beftandes überall da fich ergibt, wo dem Cement nicht ftändig Feuchtigkeit zugeführt wird. Gröfsere Sicherheit, als Mörtel aus reinem Cement, liefert allerdings der für die meiften Fälle noch fehr ausreichende Fertigkeit bietende Portlandcement-Sand-mörtel (von 1 Cement auf 3 Sand), der deshalb auch allein benutzt werden füllte; immerhin ift zu empfehlen, nur folchen Cement zu verwenden, der fich als luft-beftändig fchon bewährt hat oder, noch beffer, auf feine Luftbeftändigkeit unterfucht worden ift⁵⁷⁵).

Die Monier iche Bau weife der Umhüllung von Eifengerippen mit Cementmörtel wird auf dreierlei Weife zur Bildung von Wänden verwertet:

a) Das Eifengerippe wird an Ort und Stelle hergeftellt und mit Cementmörtel beworfen; dies find die Monier-'SN'i.ndQ im engeren Sinne.

ß) Einzelne Platten nach der Monier ichen Weife werden in der Fabrik hergeftellt und mit diefen dann ein Eifenfachw-erk bekleidet.

Y) Die Wand wird aus Monier-Hohlfteinen aufgebaut.

Das Eifengerippe der MwzVr-Wände befteht aus wagrecht und lotrecht verlaufenden fteifen Drähten, welche an den Kreuzungsftellen durch Bindedraht verknüpft find, was aber nur den Zweck hat, die Drähte beim Aufbringen des Cementmörtels vor dem Verfchieben zu behüten. Nach Bedürfnis fchaltet man auf eine Folge fchwächerer Drähte einen ftärkeren ein.

Bei einer auf ihre Tragfähigkeit unterfuchten Wand von 8,5 m Höhe und 3,5 m Länge folgte auf

10 wagrechte, 6 mm dicke Drähte von je etwa 7,5 laufenden Drähte waren dabei etwas nach oben gebogen ⁵⁷⁶).

cm Entfernung ein 10 mm ftarker. Die wagrecht ver-

Stärkere lotrechte Stäbe find auch an folchen Stellen anzuwenden, wo die

Wände ihre Richtung ändern oder frei endigen.

512)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 88; 1889, S. 114.

513)    Vergl. hierüber den vorhergehenden Band (Art. 18, S. 17) diefes »Handbuches«. — Uebrigens auch: Dębo, L. Der Einflufs der Temperatur und der Näffe auf Steine und Mörtel. Hannover 1897.

Michaelis

51t) Siehe: Wayss, G. A. Das Syftem Monier. Berlin 1887. — Vergl. auch: Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 246. Die Haftfeftigkeit foll wefentlich durch das H. P/'dhler in München patentierte Verfahren erhöht werden, nach dem die einzulagerr.den Eifen durch Walzen mit kleinen rippenartigen Unebenheiten verfehen werden. •

515) Sichere Prüfungsweifen auf Luftbeftändigkeit waren bisher für hydraulifche Bindemittel nicht bekannt, will nunmehr eine folche gefunden haben, welche auf der Behandlung der Probekörper mit Kohlenfäure beruht. Mitgeteilt nach der Deutfchen Töpfer- und Zieglerztg. in: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1889, S. 91.

575) Vergl. Wayss, a. a. O., S. 46.

20

263.

Monier-

Wände.

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

Fig. 592 zeigt Teile eines wagrechten Schnittes des innerlich halbkreisförmigen, aufsen vieleckigen Mufikpavillons für die Rennbahn in Hoppegarten bei Berlin. Die veränderliche Stärke der Wand machte hier zwei Lagen von Drähten notwendig 5 77).

Schliefsen die Monier-Wände als Scheidewände an beiden Enden an Mauerwerk an, fo ift es zweckmäfsig, auf die Schichtenteilung des letzteren bei der Bemeffung der Abftände der wagrechten Drähte Riickficht zu nehmen, da man diefe fo oft und fo tief, als es der Verband der an-fchliefsenden Mauern möglich macht, in diefelben eingreifen läfst. Für den Anfchlufs an Backfteinmauerwerk würde

m\

/vi

demnach die Entfernung von Drahtmitte zu Drahtmitte 7,5 bis 8,0

¹ho

w. Gr.

zu betragen haben. Bei anderer Mafchenweite ift ein lotrechter Draht unmittelbar an der Mauer anzubringen und durch Krammen in denjenigen Fugen zu befeftigen, in welche die wagrechten Drähte nicht eingreifen. Bei einer guten derartigen Beteiligung reicht die hinzutretende Verbindung des Cementes der Monier-Wand mit dem Mauerwerk aus, um eine Unterftützung der erfteren durch darunter oder darüber gelegte Eifenfchienen tiberflüffig zu machen.

Nach Fertigftellung des Eifengerippes erfolgt das Ausdrücken desfelben mit Cementmörtel gegen eine auf der einen Seite angebrachte und nach 4 bis 5 Tagen wieder wegzunehmende Verfchalung. Scheidewände werden fo etwa 3cm ftark und erhalten fofort einen beiderfeitigen Kalkmörtelputz. Aeufsere Wände und Wände in feuchten Räumen werden mit Cement geputzt.

Thtiren in Wänden, die nicht vollftändig feuerficher und wetterbefländig zu fein brauchen, werden mit einer Holzzarge von etwa 5 cm Stärke hergeftellt, welche ringsum mit einer dreieckigen Nut verteilen ift, in welche ein fäumender Draht und die Anfänge der wagrechten, bezw. der lotrechten Stäbe ftraff eingefetzt werden können (Fig. 593 ⁵⁷⁸).

cm

Fig. 593 ⁵⁷⁸)-

Fig. 594-

7/20 w. Gr.

Vom Volksbraufebad auf dem Met'ian-Platz zu Frankfurt a. M.

In anderen Fällen, fo bei Aufsenwänden, find Thür- und Fenfterumrahmungen aus Eifen herzuftellen. Umfaliüngswände führt man wohl auch mit einem Hohlraum aus.

Beim Volksbraufebad auf dem Merian-Platz in Frankfurt a. M.⁵'⁹) haben die Umfaffungswände diefe Anordnung. Die 6 cm ftarke Aufsenwand ift von der 4cm ftarken Innenwand durch einen 3cm wreiten Hohlraum getrennt. Die .Gefamtftärke ift demnach 13 cm. Die Wand hat einen Haufteinfockel. Die Thür- und Fenfteröffnungen find mit E-Eifen eingefafst (Fig. 594).

Obgleich die eben befprochene Art der Herftellung von .MwzVr-Wänden billiger und beffer ift, fo können doch die Umftände die Verwendung von yVzwzTr-Platten Monier-Platten. ais guten Erfatz erfcheiiieii laffen. Dies kann der Fall fein, wenn umfangreiche

264.

Wände

aus

⁵⁷⁷)    Nach ebenda!"., S.

⁵⁷⁸)    Nach ebendaf., S. 94.

⁵⁷⁹)    Siehe: Gefundh.-Ing. 1889, S. 76. -— Deutfche Bauz. 1888, S. 549.

100.

Bauwerke in ihren äufseren Wänden fehr rafch oder im Winter auszuführen find. Die Wände werden zunächft als Eifenfachwerkgerüft hergeftellt und dann mit den in der Werkftätte an gefertigten Platten behängt.

Eine fehr bedeutende Ausführung diefer Art war die *der Umfaffungswände des Dioramas über dem Zirkus des Kryftallpalaftes zu Leipzig ⁵⁸⁰).

Die Wände des zwölfeckigen Raumes haben ein Eifenfachwerkgerippe aus lot- und wagrechten I-Eifen, das an den Ecken durch nach aulsen    vorfpringende Gitterftänder    verfteift ift.    Die    Zwifchen-

ftänder find von Mitte zu Mitte 1,5 m, die Riegel    l,om voneinander entfernt.    Dementfprechend    find auch

die Monier-Platten auf l,oo m Höhe und 0,75 m    Breite bemeffen. Sie find    85 mm dick    und    haben ein

Gerippe von 5mm Harken Drähten (Fig. 595)-    Drei der lotrechten Drähte desfelben    find    über den

oberen Rand um etwa 5 cm verlängert, um als Haken zum Aufhängen über die Flanfche der Eifenriegel gebogen zu werden (Fig. 596). Zur Aufnahme diefer Haken find im unteren Rande jeder Platte Aus-

Fig- 595•

Fig. 596.

¹/l0 w- Gr.

Fig- 597-

(T

La w. Gr.

Fig. 598.

Fig- 599-

4-

¹110 w. Gr.

Vom Diorama über dem Zirkus des Kryftallpalaftes zu Leipzig⁵⁸¹).

klinkungen angebracht (Fig. 597 u- 59^)- FHe Platten werden im Fugenwechfel eingehängt und in den Lagern durch das Verfetzen in Cementmörtel und durch das Eingreifen der Haken einer Platte in die Ausklinkungen der nächft höheren, fowie durch das Verftreichen der letzteren mit Cementmörtel verbunden. Zur Dichtung der Stofsfugen waren in denfelben Nuten von halbkreisförmigem Querfchnitt vorhanden. Im Stofs bildeten fich daher kreisförmige Röhren, die mit Cement ausgegoffen wurden gewellter Draht eingefchoben worden war

nachdem ein

(Fig. 599). Auf diefe Weife wurden Wandfelder von 8,3 m Höhe

580)    Vergl. über denfelben: Deutfche Bauz. 1888, S. 153.

581)    Nach: Wayss, a. a. O., S. 95, 96.

und 10,o m Breite gebildet, die nach dem Keim'fchen Verfahren teppichartige Malereien erhielten. Zur Verkleidung der 1300 üm meffenden Umfaffung waren kaum 14 Tage notwendig.

265.

Wände

aus

Monier-

Hohlfteinen.

Wo es fich um fchnelles Bauen und um Herftellung leichter Wände handelt, können auch die Monier-Hohlfteine in Betracht kommen⁵⁸¹).

Sie haben die. in Fig. 600 u. 601 dargeftellte Geftalt, find l,oo m lang, 0,6o m hoch und 0,25 m ftark, wobei die lotrechten Wandungen 25 mm, die wagrechten, fowie die Verftärkungsrippen 20 mm dick gemacht werden. Das Gewicht diefer Steine berechnet fich zu 93 kg, fo dafs fie noch durch 2 Maurer verfetzt werden können. Soll die Handhabung durch einen Maurer möglich fein, fo empfiehlt fich die Bemeffung der Steine zu 0,50 m Länge, 0,3o m Höhe und 0,20 m Stärke, wobei fie rund 29 kg fchwer find.

Für Bildung von Ecken und Maueranfchlüffen werden die in Fig. 602 u. 603 dargeftellten Hohlfteine verwendet.

Fig. 600. S

ZD

Fig. 602.

1^.

S....

-1

k.

1'

l,m-

? ! jZgg3E3j||'’*T

U.....

.... l.m

x~~EgBB

"X

Fig. 601.

1 S'

.y...

sj Fig. 603.

266.

Wände

von

Ward.

....ÿ.

TAwArddohlfteine⁵⁸’). — */25 w. Gr,

Man foll bei folchen Mauern den äufseren und inneren Putz entbehren und den Steinen gleich in der Fabrik das Anfehen von Kunftfandftein oder durch Aufträgen von gefärbtem Cementmörtel einen dauerhaften Farbton geben können.

Seit 1876 find vom amerikanifchen Ingenieur W. E. Ward Verfuche über die Verbindung von Eifen und Beton zu Bauteilen, insbefondere von frei fchwe-benden gemacht worden ⁵⁸²), die auf demfelben Grundgedanken, wie die Monier-fchen Anordnungen, beruhen und vor allem die Herftellung feuerficherer Gebäude bezweckten.

Ward kam zu feiner Erfindung durch die Beobachtung, dafs es Cementarbeitern fehr fchwer fiel, ihr Arbeitszeug vom anhaftenden Mörtel zu befreien, was ihn zur Erkenntnis der grofsen Haftfeftigkeit von Cement an Eifen führte. Bei Port Chefter wurde von ihm ein Wohnhaus errichtet, an dem Träger, Decken und Dächer aus Beton hergeftellt waren, deffen Zugfeftigkeit er durch Einlage von Eifenftäben erhöhte; die Wände diefes Gebäudes beftanden nur aus Beton. Jedoch ftellte Ward auch Verfuche an dünnen Scheidewänden aus Beton mit Eifenftabeinlagen an; diefe Wände waren 2,44 m hoch, 6,3 cm dick und enthielten 6 mm ftarke Rundeifenftäbe. Sie zeigten diefelbe Fettigkeit, wie Backfleinwände von der-felben Höhe und 20cm Dicke. Die Mifchung des Betons für die durch Eifen verftärkten Bauteile war X Teil Portlandcement auf 2 Teile Sand und fein gefchlagene harte Kalkfteine.

Ward empfiehlt für die Umfaffungen von Wohngebäuden die Anwendung von doppelten Wänden feiner Anordnung mit einem Hohlraum von 15 cm bis 25 cm Weite, welche in Abhanden von 0,6 bis 0.9 m feft miteinander verbunden find.

&82) Siehe: Building news, Bd. 45, S. 263. — Vergl. auch Kap. 8 (Art. 231, S. 270). — Nach anderen find Verfuche in diefer Beziehung fchon etwas früher von Thaddens Hyait angeftellt worden. (Vergl. American architect, Bd. 26, S. 117.)

Plaftifcher Schmuck ift an ihnen dauerhafter, als an geputzten Mauern zu be-feftigen, da derfelbe mit den Eifeneinlagen der Wand gut durch Draht verbunden werden kann. Anftriche und Malereien begegnen denfelben Schwierigkeiten, wie auf Cementputz. Bei den Monier-Scheidewänden fallen diefelben jedoch zum Teile weg, da diefe mit Kalkmörtelputz überzogen werden.

Die Vorteile der Cementmörtel-Eifenwände ergeben fich fchon aus den vorhergegangenen Betrachtungen.

Ihre Anwendung erfcheint empfehlenswert, wo es fich um leichtes, rafches, Raum fparendes und feuerficheres Bauen handelt; auch befitzen fie Vorzüge vor den Eifenfachwerkwänden. Ein billiges Bauen geflatten fie zur Zeit noch nicht. Zu einer ausgedehnteren Anwendung bei bürgerlichen Gebäuden werden fie daher fo lange wohl nicht gelangen, als der Portlandcement nicht billiger wird und als das Verfahren durch Patent gefchützt ift. Für den Monumentalbau flehen fie auf gleicher Stufe, wie Putz und Kunftftein, laffen jedoch eine gröfsere Dauerhaftigkeit annehmen, als für erfteren.

Einige Mängel der iJAwzkr-Wände können nicht verfchwiegen werden. Sie ge-ftatten das Einfchlagen von Nägeln nicht. Auch das Einarbeiten von Löchern für Nägel oder Haken ift fchwierig, weil beim Stofsen auf einen Draht erhebliche Flächen der Wand infolge der Sprödigkeit des Cementes zertrümmert werden. Schnelles Bauen ermöglichen nur die Monier-Platten und -Hohlfteine. Die in Art. 263 befprochenen Monier-Wände im engeren Sinne dagegen erfordern für das Anbringen und Verknüpfen der Drähte einen ziemlich grofsen Zeitaufwand.

268.

Wertfehätzung.

Die Cementmörtel-Eifenwände find in Bezug auf ihre Ausfchmückung den geputzten Wänden gleich zu ftellen. Es kann daher hier auf Kap. 4 verwiefen werden.

167.

Behandlung

der

Wandflächen.

2) Wände aus Mörtel auf Drahtgewebe u. f. w.

In Deutfchland haben die nach dem Erfinder benannten A^ftó-Wande eine erhebliche Verbreitung gefunden. Als Vorteile derfelben werden angegeben: voll-ftändige Feuerficherheit, Freiheit von Riffen, Abhaltung von Wärme, Luft und Schall, leichte Herftellung von frei tragenden Wänden.

Fig. 604 zeigt die in der Patentfchrift ⁵⁸³) angegebene Anordnung für feuer-fichere, fich felbft tragende Zwifchenwände. Sie beftehen aus einem auf beiden

Seiten mit Putzkalk beworfenen Drahtgewebe, welches zwifchen L-Eifen ausgefpannt und durch Diagonalen nach Bedarf verfteift ift. An den Mauern und Thüröffnungen find ftärkere L-Eifen als in der Wand felbft zu verwenden. Diefe werden an den Mauern mit Haken, an der hölzernen Thürzarge mit Holz-fchrauben befeftigt.

Die Wände werden einfach

26g.

Rabitz-

Wände.

Fig. 604⁵⁸³).

;,C

0':

WB

% w. Gr.

(5

cm

ftark) oder doppelt hergeftellt. In letzterem Falle beftehen fie aus zwei einem Dicke und 5cm Luftzwifchenraum.

feitig geputzten Wänden von 3

3io

Für Brandmauern läfst fich diefe Anordnung feuerficherer machen, wenn die Thürumrahmungen nur aus Eifen und die Thiiren auch aus Rabitz-Platten hergeftellt werden ⁵⁸⁴).

Für gewöhnlich fcheint man aber die Rabitz-Wände einfacher auszuführen.

Nach Schußei-⁵⁸⁵) befteht der Putz aus einem Gemenge von Gips, Kalk, feinem gewafchenem Kies und Leimwaffer. Das Gewebe wird aus l,o bis l,i mm ftarken, häufig verzinkten Eifendrähten mit 2 cm Mafchenweite gebildet und zwifchen 1 cm Parken Randdrähten fcharf ausgefpannt. Bei grofsen Wandflächen fetzt man zur Unterftützung der Gewebe in Abfländen noch Rundeil'en lotrecht ein. Die Wände werden 5 cm ftark gemacht. Anzubringenden Thüren gibt man 5 cm ftarke, durch Eifenwinkel befefligte Holzzargen, welche aufsen für ein von der Decke zum Fufsboden reichendes Rundeifen von 8 mm Dicke zum Anbinden des Gewebes halbrund ausgenutet find. Zur Befeftigung des Gewebes an fteinernen Wänden gipfl man wohl hölzerne Schwalbenfchwänze ein. An den aus L-Eifen gebildeten Zargen und Thürrahmen feuerficherer Thüren befeftigt man das Gewebe mittels eingenieteter Haken.

Solche Wände bieten wegen ihrer geringen Dicke auch Vorteile da, wo die Teile grofser Schiebe-thüren in Wandfchlitze eingefchoben werden follen. Sind zwei Teile einer Thür von je 4,5 cm Stärke nebeneinander einzufchieben, fo erhält man dann bei zufammen 3cm Spielraum und 5 cm beiderfeitiger Wanddicke eine gefamte Wanddicke von nur 22 cm.

Die gute Feuerfeftigkeit der Rabitz-Wände ift fowohl durch einen gefährlichen Brand⁵⁸⁰), als auch durch Verfuche ⁵⁸⁷) nachgewiefen worden. Sehr bequem find fie zur Herftellung von Rauch-, Heiz- und Lüftungsrohren, fowie von feuerficheren Verkleidungen.

So find im Stadttheater zu Halle a. S. alle Heiz- und Lüftungsrohre, foweit fie nicht im Mauerwerk ausgefpart werden konnten, nach Rabitz’fcher Weife ausgeführt ⁵⁸⁸).

Im neuen Gerichtshaus zu Frankfurt a. M. haben die durch den Dachboden frei geführten Rauch -zlige Rabitz-Wandungen.

In der aus Holzfachwerk errichteten Notkirche zu Alten Hagen i. W. haben Wände und Pfeiler der gröfseren Feuerficherheit wegen eine Verkleidung mit Rabitz'fchem Putz erhalten ⁵⁸⁹).

Der Zufatz von Gips zum Putzmörtel befchränkt die Verwendung der Rabitz-Wände auf folche Stellen, wo fie nicht der Feuchtigkeit ausgefetzt find.

Der Erfinder verflicht es in neuerer Zeit, feinen Wänden durch Tränken mit geeigneten Stoffen eine gröfsere Widerftandsfähigkeit gegen Näffe zu geben. Auch foll fich eine zum Zweck von Belaftungs-proben im Freien aufgeftellte Wand nach Verlauf eines Winters als gut erhalten gezeigt haben ⁵⁹⁰).

Im Stadtbad zu Offenbach a. M. find die Scheidungen der Badezellen als Rabitz-'Rä.nAe ausgeführt worden. Um fie gegen die Einwirkung der Feuchtigkeit zu fchützen, hat man fie mit Emailfarbe von Mainz Heck in Offenbach a. M. angeftrichen⁵⁹¹).

270.

Sonftige

Wände.

In England fcheinen Wände aus Drahtgewebe und Mörtel zuerft von Brannon eingeführt worden zu fein. Bei denfelben war ein Eifengerippe mit Drahtnetz befpannt und diefes ganz oder teilweife in Konkret eingebettet ⁵⁹²). Seitdem werden Drahtgewebe aber auch in Verbindung mit gewöhnlichem Putzmörtel verwendet ⁵⁹³).

Müller &■= Bedarf in Hannover⁵⁹*) mauern die Eifengerippe der Aufsenwände von Gebäuden mit Torffteinen aus und verfehen fie beiderfeits mit einem Drahtnetzputz. Das Drahtnetz ilt an Eifenftangen

5S1) In diefer Weife find u. a. 4 bis 5C“ ftarke feuerfichere Scheidungen auf dem Dachboden des neuen Gerichts-haufes in Frankfurt a. M. hergeftellt.

68 ) In: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1886, S. 380.

686)    Siehe: Ebendaf, S. 382.

687)    Siehe: Baugwksztg. 1885, S. 371. — Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 136; 1888, S. 44, 265.

888) Nach: Staude, G. Das Stadt-Theater zu Halle a. S. Halle a. S. 1886. S. 17.

689) Siehe: Deutfche Bauz. 1886, S. 92.

590)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 232.

591)    Nach: Deutfche Bauz. 1888, S. 13.

591) Siehe: Deutfche Bauz. 1877, S. 8.

593) Nach: Building news, Bd. 54, S. 179.

59t) Zeitfchr. f. Bauhdw. 1896, S. 13.

gebunden, die mit Halftern an den I-Eifenftändern befeftigt find. Erft wird der Torf mit einem rauhen Bewurf verfehen, dann das Netz ausgefpannt und diefes aufsen mit wafierdichtem Cementmörtel, innen mit Kalk- oder Gipsmörtel verputzt.

Fig. 605.

'm

V20 w. Gr.

Als hierher gehörig mögen auch die Platten von G. Luther in Berlin ⁶ 7) Erwähnung finden, welche verzinkte Eifendraht-gewebeeinlagen haben, lm breit, 2m lang und 20 bis 30mm dick find, zu Wänden zufammengeftellt werden und feuerficher fein follen. Ganz ähnlich fcheinen die feuerficheren Platten von F. H. Gef che in Berlin⁵⁹⁹) zu fein, die mit Hilfe von Eifen-ftäben, Plättchen und Schrauben zu Wänden zufammengefetzt werden.

Erwähnt feien hier noch die zur Bildung von freitragenden Wänden benutzbaren fog. Welldielen von Schwarz in München.

Dies find aus Wellblechen, welche auf einer Seite mit Holzwolle und Stuckmörtel oder mit Holzwolle und Romancementmörtel verputzt werden, hergeftellte Platten von 2,oo m Länge, 30 cm Breite und 5 cm Dicke, die nach Fig. 605 zufammengefetzt werden und fich fügen, fchneiden, nageln, ver-fchrauben, bohren, verklammern oder fonft beliebig verbinden laffen follen ⁸).

d) Wände aus Eifen und verfchiedenen Stoffen.

271.

Allgemeines.

In neuerer Zeit werden Gebäude mit Hilfe von Eifengerippen oder eifernen Rahmen hergeftellt, zu deren Wandfchlufs verfchiedenartige, zum Teile neu erfundene Stoffe Verwendung finden. Dies find Terracottaplatten, Betonplatten, Magnefit-bauplatten, Xylolith, Gipsplatten, Korkfteinplatten, Staff, Filzpappe, Leinwand, Dachpappe. Soweit diefe Stoffe feuerficher find, benutzt man fie auch zur Bildung von leichten Scheidewänden ; häufiger jedoch bieten fie das Mittel zur Herftellung zerlegbarer und verfendbarer Gebäude, wie Häufer für die Kolonien, Arbeiterfchuppen, Wärterhäufer, Seuchen- und Feldhofpitäler u. f. w.

Diejenigen diefer Stoffe, welche die Geftalt von fleinartigen Platten haben, laffen fich fehr leicht in den Gefachen des aus T- oder L-Eifen gebildeten Gerippes oder Rahmwerkes beteiligen. Dies kann einfach durch Vorftecken eiferner keilförmiger Splinte gefchehen, für welche in den Formeifen entfprechende Löcher angebracht find ⁹). Selbftver (ländlich müffen hierbei die Gefache für die Platten paffend bemeffen fein. Noch bequemer ift die Beteiligung der Platten mit Schrauben an den Aufsenfeiten der Ständer, wobei diefe eine der Plattenbreite entfprechende Entfernung erhalten müffen. Man wählt zu denfelben I-Eifen, wenn Doppelwände mit Luftzwifchenraum gebildet werden follen. Um für das Anfchrauben durch die Schmalheit der Eifenflanfche nicht behindert zu fein, greift man wohl zu einer feit-lichen Holzfütterung der Formeifen. Der Wandfchlufs ift bei diefer Befeftigungs-weife jedenfalls dichter, als bei der erften; das Ständerwerk wird bei derfelben aber vollftändig verdeckt.

Mit den anderen, mehr biegfamen Stoffen befpannt man Rahmen, die entweder felbftändig zur Bildung von Umfaffungswänden zufammengefügt oder an einem Eifen-gerippe befeftigt werden.

Sollen die Gebäude zerlegbar fein, fo müffen die Verbindungen der Eifenteile fich leicht löfen laffen, alfo mit Schraubenbolzen oder Vorfteckkeilen bewerkftelligt werden; zuweilen kommen zu diefem Zwecke auch bewegliche Haken oder Vorreiber in Anwendung. Um den Verfand auf der Eifenbahn ohne Schwierigkeiten bewirken zu können, dürfen die Eifenteile die Länge von 7rn nicht überfchreiten.

Mit allen erwähnten Stoffen laffen fich doppelwandige Umfaffungen herftellen, deren eingefchloffene ruhende Luftfchicht die Räume gegen die rafche Einwirkung des Wärmewechfels der Aufsenluft fchützen folk Zu äufseren Umfaffungswänden laffen fich felbftredend nur diejenigen verwenden, welche genügend wafferdicht und wetterbefländig find. Alle folche Bauten haben den Vorteil, dafs fie fofort bewohnt werden können, da zu ihrer Ausführung kein Waffer angewendet wird, fie alfo von Anfang an trocken find.

272.

Betonplatten.

In Frankreich find in neuerer Zeit mehrfach aus Cementbeton hergeftellte und beliebig verzierte und gefärbte Platten zur Ausfüllung der eifernen Wandgerippe angewendet worden ; fo bei mehreren Gebäuden der Parifer Weltausftellung von 1889 (vergl. Art. 220, S. 256, wo der Eckpfeiler eines folchen Gebäudes befprochen wurde). Man hat auch ziemlich dicke Wände mit innerem, zur Lüftung ausgenutztem Hohlraum angefertigt, bei denen die Aufsenfeite aus derartigen Platten gebildet ift, während auf der Innenfeite zur Ausfüllung der Gefache Staff⁵") verwendet wurde.

Auf diefe Weife hat man in Paris ein für Port-de-France (Martinique) beftimmtes Bibliothekgebäude⁶⁰⁰) hergeftellt, deffen Aufsenwände 0,7 bis 0,s m dark find. Das Fachwerk befteht aus äufseren und inneren, durch Gitterftäbe verbundenen Ständern, aus einer auf einem Granitfockęl ruhenden Schwelle und aus nach Bedarf angeordneten Rahmen und Riegeln. Die Platten werden nach aufsen durch die Flanfche der Formeifen gehalten, nach innen durch eine Hintermauerung mit Backfteinen. Die Wände zeigen daher aufser dem Plohlraum vier Schichten : Betonplätten, zwei Backfteinwände und die Staff-Platten. Die Architektur des Gebäudes ift eine ziemlich reiche.

273.

Magnefit

bauplatten.

Unter dem Namen »Magnefitbauplatten« (früher »Papierftein«) werden von den »Deutfchen Magnefitwerken« in Berlin Wandbekleidungsplatten hergeftellt, die wegen ihrer Eigenfchaften Beachtung und Verwendung zur Errichtung leichter Bauten und von Scheidewänden zu verdienen fcheinen. Sie werden mit Hilfe von Magnefit und Juteeinlage angefertigt; ihre Zufammenfetzung ift aber im übrigen Geheimnis. Die Platten werden in zwei Gröfsen geliefert: 1,0 x 1,0 m und l,o x 1,5 m, fowie in den Dicken von 12mm und 20mra.

Iqm 12mm dicker Platte wiegt ungefähr 15kS und koftet etwa 3 Mark, lqm 20mm dicker 25kS und 3,5 Mark. Die ftärkeren Platten werden für äufsere, die fchwächeren für innere Wandbekleidungen verwendet.

Nach dem Zeugnis der königl. preufsifchen Prüfungsftation für Baumaterialien in Charlottenburg beträgt die Bruchfeftigkeit des Stoffes in lufttrockenem Zuftande 126 und wafferfatt 78 k& für lqcm. Die Wafferaufnahme ergab fich im Mittel nach 12 Stunden zu 4,8 und nach 125 Stunden zu 5,1 Gewichtsteilen vom Hundert. Das Einheitsgewicht wurde zu 1,583, der Härtegrad zu 8 bis 9 (?) nach der Alohs'ichen Skala ermittelt. Die Verfuche auf Kohäfionsbefchaffenheit ergaben ein gleichförmiges, fehr dichtes, fchuppiges Gefüge mit fcharfkantigem Bruch und holzähnlicher Farbe. Die Proben auf Wetterbeftändigkeit wurden gut beftanden; nur bei der Behandlung mit Salzfäure zeigte fich ein Gewichtsverluft von 7,2 Prozent.

599)    Unter » Staff« verliehen die Franzofen einen Gufs aus feinem Gips, welchem beim Giefsen Hanf oder gehechelter Flachs oder wohl auch zur gröfseren Sicherheit Hanfgurten einverleibt werden. Diefes Material dürfte daher wohl unferem Trockenftuck verwandt fein.

⁶⁰⁰)    Siehe: Nouv. ruinâtes de la confie. 1890, S. 6 u. Taf. 3—5.

Die Beftändigkeit des Stoffes gegen Witterungseinflüffe ergab fich aus den Feftigkeitsverfuchen für waffer-fatte Proben zu 0,776 ; für Proben, welche nach zwölfftündiger Lagerung unter Waffer durch Frofl an der Luft beanfprucht waren, zu 0,s45 ; für Proben, welche dem Frofl unter Waffer ausgefetzt gewefen, zu 0,922. Durch Verfuche wurde die Bearbeitungsmöglichkeit mit dem Löffelbohrer und Zentrumbohrer

feftgeffellt.

Die Platten follen einem bedeutenden Hitzegrad widerftehen , nicht brennen, nicht flammenübertragend und daher von der Berliner Baupolizei als feuerficher anerkannt worden fein⁶⁰¹).

Die Eifenfachwerke, welche mit Magnefitbauplatten verkleidet werden follen, erhalten Ständer aus I-Eifen, beiderfeits mit Holzfutter verfehen, an welchem die Platten angefchraubt werden. Für die Ecken werden L-Eifen benutzt (Fig. 606

Fig. 606.

Fig. 607.

1-

L.....-V...

*58-54'///'!

?mm

'/////////s.

³/ö0 w. Gr.

¹j25 w. Gr.

bis 608). Die Platten find in den Stofsfugen überfalzt und werden aufserdem in den Fugen mit einem Kitt aus Cement, Gips oder Wafferglas mit Kreide gedichtet.

Die Platten follen fehr gerade und gell nau ineinander paffend fein und daher ja keines Putzes bedürfen. Da fie auch ®| vollftändig trocken find, fo können fie j|| fofort beliebig angeftrichen oder tape-■ ziert werden. Die betreffenden Häufer find alfo alsbald nach dem Aufftellen bewohnbar.

Nach Mitteilung der Fabrik follen fich in die Platten leicht Nägel einfchlagen laffen und diefe aufserordentlich feft haften. Die Platten laffen fich nach Bedürfnis in jeder beliebigen Richtung zerfägen; auch können fie poliert werden. Aus demfelben Stoff, wie die Platten, werden auch Leiften, Thür- und Fenfterbekleidungen, fowie

Fig. 608.

]/10 W. Gr.

60') Vergl. jedoch die Mitteilung über die nicht ganz günftigen Ergebnifife einer Feuerprobe in: Baugwksztg. 1889,

von

S. 887, die fich aber nach S. 1001 auf Magnefitplatten bezieht, die nicht von den »Deutfchen Magnetit werk en*, fondera

274.

Xylolith-

und

andere Zierftücke angefertigt, die wie folche von Holz mit Schrauben befeftigt werden.

Um die Magnefitbauwaren im Erdboden verwenden zu können, erfahren fie eine befondere Behandlung.

Die Herftellungsart der Häufer aus Magnefitplatten gehaftet die Herrichtung auf dem Werkplatze, leichte Verpackung, Verfendung und Zufammenftellung. Ebenfo ift ein Wiederauseinandernehmen möglich. Einem oftmaligen Zerlegen dürfte jedoch die Befeftigung der Platten durch Holzfchrauben entgegenftehen, da diefe immer wieder in diefelben Löcher kommen müflen, alfo fchliefslich nicht mehr feft haften

können, demnach eine Erneuerung des Holzwerkes erfordern⁶⁰²).

Mit »Xylolith« oder »Steinholz« bezeichnen Cohnfeld & Co. in Potfchappel bei Dresden die von ihnen aus Sägemehl und gebranntem, fein gemahlenem Magnefit

Papyrohth- unter hohem Drucke erzeugten Platten, welche eine hellbräunliche Farbe, grofse

platten.

Härte und Fettigkeit gegen Druck und Bruch haben und eine Gröfse bis zu lqm bei einer Dicke von 5 bis 20mm erhalten.

275-

Korkftein-

platten.

Nach dem Prüfungszeugnis der königl. preufsifchen Prüfungsftation für Baumaterialien in Charlottenburg beträgt die Bruchbelattung für Biegung 439 kg, für Zug 251 kg und für Druck 854 kg für 1 qcm, die Härte zwifchen 6 bis 7 (nach der Moks'fchen Skala) und das Einheitsgewicht 1 fuchung der Wetterbefländigkeit hat ein gutes Ergebnis geliefert, wie auch diejenige auf Feuerübertragungsfähigkeit.

Befonders wertvolle Eigenfchaften diefer Platten find ihre Unempfindlichkeit gegen Näfle und Wärmewechfel. Sie laffen fich fägen, hobeln, feilen, ftemmen, fchrauben und mit dem Zentrum- oder Löffelbohrer bohren, aber nicht mit dem gewöhnlichen Nagelbohrer. Auch laffen fie fich nicht nageln.

Vorläufig fcheinen fie wegen ihres Preifes und ihrer befchränkten Mafse für die Herftellung gewöhnlicher Wände noch nicht ausgedehnte Anwendung finden zu können⁰⁰³).

Die Verbindung der Xylolithplatten mit eifernen und hölzernen Wandpfoften unter gleichzeitiger Dichtung der Stofsfugen durch befondere Profileifen, bezw. auf der Innenfeite mit Holzleiften zeigen Fig. 609 u. 610. Die äufseren Platten werden 18 bis 20 mm, die inneren 12 bis 14 mm ftark gemacht. Die Dichtung der wagrechten Lagerfugen erfolgt aufsen mit Kreuzeifen, innen mit Flacheifen (Fig. 611).

Papyrolith ift eine von Otto Krauer in Einfiedel bei Chemnitz hergeftellte Mafie, welche zwar hauptfächlich zu Fufsbodeneftrichen, aber auch zu Wandplatten verwendet wird. Diefe find 10 bis 30mm ftark und weifs, rot, braun, hellgelb, dunkelgelb oder fchwarz gefärbt zu haben ⁰⁰⁴).

Die fchon in Art. 36 (S. 44) u. Art. 157 (S. 173) befprochenen Korkftein-

Fig. 609.

1/10 W. Gr.

Fig. 610.

■Vb.

fc

ii

,553.

Aucli die Unter-

Fig. 611.

1/5 w. Gr.

II

⁶⁰²)    Angaben über die Magnefitbauplatten finden fich auch in: Deutfehes Baugwksbl. 1888, S. 478. — Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1889, S. 90. — Baugwksztg. 1889, S. 499. — Civiling. 1890, S. 425.

603)    Ueber diefe Platten vergl. : Deutfehes Baugwksbl. 1889, S. 205. — Baugwksztg. 1889, S. 156. — Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1888, S. 119. — Polyt. Journ., Bd. 272, S. 527. — Gwbl. f. Helfen 1889, S. 287. — Civiling. 1890, S. 425. — Baugwksztg. 1898, S. 251. — Deutfehes Baugwksbl. 1898, S. 392.

6ut) Zeitfchr. f. Bauhdw. 1S97, S. 131.

platten finden auch in Verbindung mit aus Formeifen, insbefondere aus L-Eifen her-geftellten Rahmen Verwendung zu ifolierenden Wänden, namentlich für Heizkörper der Niederdruckdampfheizungen. Die Platten werden hochkantig mit Gipsmörtel verfetzt. Einen Putzüberzug erhalten diefe kleinen Wände nicht; doch können zu denfelben Platten verwendet werden, die fchon in der Fabrik mit einer dünnen Gipsfchicht überzogen worden find, um das Anfehen derfelben zu verbefiern.

Insbefondere zum Gebrauch für Feldlazarette und Krankenbaracken für vor-

übergehende Benutzung, doch auch für mancherlei andere Zwecke, find die von v. Docker erfundenen Zeltbauten beftimmt. Die Wände derfelben beftehen, ebenfo wie die Dachdeckung, aus beiderfeits mit wafferdichten, befonders hergerichteten Filzpapptafeln befpannten hölzernen oder eifernen Rahmen, welche mit Hilfe von beweglichen Haken zufammengefetzt werden. Sie laffen lieh fehr leicht in Kitten verpacken, verfenden und rafch wieder aufftellen ; auch follen fie fich gut erwärmen Die Filzpapptafeln find mit Oelfarbe angeltrichen und können durch Ueberftreichen mit geeigneter Flüffigkeit leicht von Anfteckungsftoffen gereinigt werden ti05).

Bei der geringen Standfähigkeit diefer Zelte dürfte fich eine Verankerung derfelben an in den Boden gefchlagene Pflöcke empfehlen.

Auf der Berliner Ausftellung für Unfallverhütung war auch ein v. Döcker'ichzs Zelt ausgeftellt, deffen Wände und Decke aus Holzrahmen beftanden, beiderfeits mit einer Befpannung aus mit Jute beklebter und mit Oelfarbe angeftrichener Pappe verfehen. Die innere Befpannung war noch mit einem flammenficheren Mittel getränkt⁶⁰⁶).

Die Militärverwaltung verwendet jetzt anftatt der •"t Filzpappe nur noch Leinwand; auch ift an Stelle der s    Verbindung durch Haken die beflere in Fig. 612 dar-

. geflehte mit Deckleiften und Schraubenbolzen getreten60 7). Mit Dachpappe, bezw. angeftrichener Leinwand beiderfeitig befpannte Holzrahmen bilden den Wand-fchlufs der mit einem Eifengerüft hergeftellten zerlegbaren Häufer von zur Nieden, welche namentlich als verfendungsfähige Krankenbaracken Verwendung finden follen ⁶⁰⁸).

Filzpappe.

laffen.

Fig. 612.

Luft

Luft

277.

Zerlegbare

Häufer

von

zur Nieden.

¹

)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, S. 167.

²

)    Baugwksztg. 1885, S. 542.

Handbuch der Architektur. III, 2, a. (2. Aufl.)

³

Vergl. die Fufsnote 512 (S. 271).

⁴

53t) Ein Beifpiel bietet das Gehäufe eines hydraulifchen Perfonenaufzuges, dargeftellt in: Nonv. annales de la conftr.

⁵

Gberk Perr^

⁶

)    Siehe: Baugvvksztg. 1887, S. 891.

⁷

)    Siehe ebenda!. 1888, S. 916.

⁸

⁵⁹‘) Siehe ebendaf. 1894, S. S93.

⁹

D9S) Vergl.: Deutfche Bauz. 1887, S. 392.

Den Dachbindern entfprechen in den Langwänden T-Eifenttänder, mit denen die Sparren und Zugftangen der erfteren durch Lafchen verbunden find. Unter dem Fufsboden ift noch eine untere Ver-bindungsfchiene angebracht, nach welcher die in Fig. 613 Achtbaren Fufsbügen gehen. Der Längenverband der Wände wird durch die L-Eifen b hergeftellt. An diefen L-Eifen hängen die Flacheifen d, d, welche die Deckung der Fuge zwifchen den erwähnten Rahmen bewirken und zugleich die Beteiligung derfelben mit Vorreibern ermöglichen follen. Die Vorreiber können dabei auf beiden Wandfeiten an einem und demfelben Stifte angeordnet werden, um ein Oeffnen der Wand fowohl von aufsen, als von innen zuzulaffen. Die Einrichtung könnte man auch dahin verändern, dafs man die Rahmen wie Thürflügel drehbar an Bändern befeftigt.

Den oberen Teil der Langwände bilden niedrige unter dem Dachüberftand fich hinziehende Fender e, e. Die Giebelwände haben diefe nicht, find aber fond den Langwänden ähnlich gebildet.

die Felder nicht höher als ²/s m Tmd.

Die Rahmen der Wandtafeln find der Höhe nach durch leichte Querriegel geteilt, an denen die Dachpappe, bezw. die Leinwand angenagelt wird, um diefen Stoffen genügenden Widerdand gegen Durchbiegen oder Durchbacken zu geben. Dies wird erreicht, wenn Zur Nieden verwendete für feine Wandtafeln mit Vorteil die gedrichene Leinwand von Weber-Falckenberg

⁶°5) Ueber die Docker'fchen Zeltbauten vergl. : Deutfche Bauz. 1884, S. 467. — Deutfehes Baugwksbl. 1884, S. 154. — Gefundheit, Jahrg. 9, S. 7. —- Gefundh.-Ing. 1893, S. 97 6°6) Siehe: Gefundh.-Ing. 1889,. S. 647.

⁶°I) Nach: Lange, W. Der Baracken-Bau. Leipzig 1895. S. 42.

⁶⁰⁸) Siehe: Nieden, J. zur. Zerlegbare Häufer. Berlin 1889.

Lazarettbaracke von zur Nieden ⁶⁰⁸).

in Köln, die in Rollen bis zu 140 cm Breite und 30 bis 40m Länge angefertigt wird und von welcher 11m 1,2 bis 1,4^3 wiegt. Sie hat bei angeftellten Verbuchen genügende Feuerficherheit gezeigt; auch kann diefelbe um abgerundete Ecken ohne Bedenken gebogen werden.

Für die Verfendung werden die Wandtafeln in die dazu geeigneten Kaften, welche den Fufsboden der Baracke bilden, gepackt und haben fo ausreichenden Schutz, auch ohne dafs die Leinwand über Holz-fchalung gefpannt wird, wie dies einfeitig bei den Dachtafeln der Fall ift.

Fig. 614.

Aufser dem Wandfchlufs durch die eben befprochenen Wandtafeln find innen noch herablafsbare Leinwandvorhänge vorhanden, welche einesteils für fich allein, ohne die erfteren, bei geeignetem Wetter als Zeltwand dienen follen, anderenteils aber durch die Bildung einer ruhenden Luft-fchicht vor diefen die Undichtheit derfelben unwirkfam zu machen haben.

Die Baracken werden etwas über dem Boden aufgeftellt; der Zwifchenraum aber wird durch einen Erdwall gefchloffen, um dadurch Schutz gegen die vom Erdboden ausgehende Abkühlung zu erhalten (Fig. 614). In den Wall find Lüftungs-kaften von quadratifchem Querfchnitt und 8cm Weite eingefügt, welche die Verbindung des Hohlraumes unter dem Fufsboden mit der Aufsenluft herftellen follen, bei Froft aber durch Holzftöpfel gefchloffen werden. Auf der Innenfeite find fie mit einem Blechfiebe verfehen, um dem Ungeziefer den Zugang zu verfperren.

Zur Sicherung der Baracken gegen Sturmwind find von den Ecken und den Bindern aus Drahtanker nach den in den Boden eingefchlagenen Harken Pflöcken zu führen.

278.

Zerlegbare

Häufer

von

Galotti.

Fig. 613.

^njinnhrm

ts

i»

«1

Ui

3f*TZà

Jid

I |K

fll

tu?

iJiL-

|PI

ii

"■

•-

~T

Z/y

___....____

Als Beifpiel von zerlegbaren Häufern feien hier noch die von Galotti vor-gefchlagenen mitgeteilt ⁶⁰⁹).

• Diefe beftehen aus einzelnen in fich feit verbundenen Elementen, Rahmen aus Walzeifen, welche in Fig. 615 für eine quadratifche Zelle von 2,05 m Seitenlange dargeftellt find. Diefe Elemente fetzen fich zufammen, abgefehen vom Dach, das hier nicht weiter zu befprechen ift, aus einem Bodengeftell mit 8 Füfsen und 4 gleich grofsen Wänden, von denen zwei undurchbrochen (A und B') find, während die beiden anderen mit einer Thür (Z>), bezw. einem Fenfter (C) verfehen find. Die gleichen Grundbeftand-teile können nun auch zu gröfseren Gebäuden zufammengefetzt werden, deren Grundlage das Quadrat ¹ 2 bildet. In den Wandteilen brauchen dabei nur Verfchiedenheiten in Bezug auf die Stellung der Thtiren und Fender dattzufinden. Die Verbindung der Elemente erfolgt durch Schraubenbolzen.

Die Bildung der Wände geht aus Fig. 615 u. 616 hervor. Diefe zeigen aber auch, dafs auf Dichtung der Anfchlufsfugen keine Rücklicht genommen id, wie auch die Frage der Herdellung des Wand-fchluffes durchaus nicht gelöd wurde. Der Erfinder hat an Ausfüllung der Wandfelder mit Korkdein-platten gedacht, die jedoch für ein wiederholtes Abbrechen und Wiederaufbauen, fowie für die Verfendung

Wani A.uni B

Fig. 615.

w an 1 C

Fig. 616.

LJ

Schnitt a b

l'lO w. Gr.

Wani h

¹/ö0 w- Gr.

Zerlegbares Haus von Galotti⁶⁰⁹).

nicht geeignet fein dürften. Vielleicht liefse fich auch für diefe Wände an eine Verwendung von mit Filz, Leinwand oder Dachpappe befpannten Rahmen denken. Immerhin dehen fie auch hierin hinter der einfacheren, billigeren und auf die Fugendichtung Rückficht nehmenden Herdellungsweife der zerlegbaren Wände von zur Niedtn zurück.

e) Glaswände.

279.

Allgemeines.

Bei mancherlei Gebäuden für dauernde oder vorübergehende Zwecke ift das Bedürfnis nach möglichfter Erhellung der Innenräume bei Tage vorhanden. Häufig foll diefe nicht wefentlich geringer, als unter freiem Himmel fein. Man ift alsdann genötigt, alle oder einzelne der Umfafiungswände aus Glas zu bilden, zu deffen Beteiligung allerdings ein den Lichtzutritt befchränkendes Gerippe nicht zu umgehen ift.

Glaswände findet man daher in gröfserer oder geringerer Ausdehnung verwendet bei Gewächshäufern, Bahnhofs-, Ausftellungs- und Markthallen, Wintergärten, Reftaurants, Veranden, Photographen- und Künftlerarbeitsftätten u. f. w. Die in Eng-land zur Anwendung gekommenen gläfernen Garteneinfriedigungen ⁶¹ °), welche die Ausficht offen halten, aber vor Zug fchützen follen, mögen hier nur beiläufig Erwähnung finden. Auch zu inneren Scheidungen können fich Glaswände empfehlen, wenn der Durchblick frei bleiben foll oder die ausgiebige Erhellung abgetrennter Räume erforderlich ift. Handelt es fich nur um die letztere, fo werden jetzt häufig äufsere und innere Wände aus Glasbaufteinen 61 ]) zufammengefetzt.

Fig. 617.

4,

Querfchnitt des grofsea Kalthaufes im botanifchen Garten zu Heidelberg⁶¹²). — xj\00 w. Gr.

Arch. : Kerler.

Das Gerippe wird entweder aus Eifen oder aus Holz oder wohl auch aus beiden Stoffen zufammen gebildet. Gewöhnlich erhält jedoch das Eifen den Vorzug, da es dauerhafter ift und wegen der geringeren Stärkenabmeffungen den Lichteinfall weniger behindert. Bei Umfaffungswänden hat es jedoch einen Nachteil, wenn es teilweife, was die Regel bildet, von der Aufsenluft berührt wird. Es kühlt fich bei finkender Luftwärme rafch ab und verurfacht an der Innenfeite der Wände Waffer-niederfchlag. Bei diefen hat letzterer allerdings geringere Bedeutung als bei Glasdächern und Deckenlichtern, da das Waffer, ohne abzutropfen, an den Wänden herunterlaufen und unten ohne Schwierigkeiten abgeführt werden kann.

6,°) Nach: Builder (Bd. 28, S. 532) in: Zeitfchr. d. Arch. u. Ing.-Ver. zu Hannover 1871, S. 281.

6UJ Siehe über diefelben : Teil I, Band r, erfte Hälfte, 2. Aull. (Art. 343, S. 288) diefes »Handbuches«.

612) Nach einer Zeichnung des Architekten.

Die Wände find entweder entfchieden von den Dächern getrennt, oder fie gehen, wenn die letzteren auch verglaft find, wohl unmittelbar im Bogen in diefe über (vergl. Fig. 617 G12), um den Lichteinfall möglichft wenig zu beeinträchtigen.

Minnn

Das letztere kommt namentlich bei Gewächshäufern und Künftleravbeitsftätten in Betracht, überhaupt da, wo es lieh um möglichfte Ausnutzung des Tageslichtes handelt. Ein Beifpiel dafür liefert auch die in Fig. 618 dargeftellte Anordnung der nach einem fchmalen Hofe gerichteten Seite eines Londoner Gefchäftshaufes⁶¹³).

JL

Die Anwendung gekrümmter Glasflächen empfiehlt fielt jedoch im allgemeinen nicht, da die Erneuerung zerbrochener Scheiben Schwierigkeiten bereitet und bei Gewächshäufern fielt daraus aufserd ent für die Schutzabdeckungen Unbequemlichkeiten ergeben. Man vermeidet daher auch gern Grundrifsanordnungen mit gekrümmten Wänden oder kreisförmige Bauten und fucht fie durch vieleckige zu erfetzen.

f'200 w. Gr.

Bei den Gerippen find zunächft diejenigen Teile zu unterfcheiden, welche der Standfähigkeit der Wände wegen notwendig find und in der Regel zu der Dachanordnung in Beziehung gebracht werden, und diejenigen Teile, welche die Verglafung aufzunehnten haben.

Die erfteren bettelten, wie bei den Fachwerkwänden, aus Ständern, Schwellen, Rahnten und Riegeln. Die Ständer werden gewöhnlich den Dachbindern entfprechend angeordnet und mit diefen konftruktiv verbunden; nach Bedarf wird auch zwifchen Haupt- und Zwifchenttändern zu unterfcheiden fein. Die Schwellen werden, wenn fie überhaupt zur Anwendung kommen, auf Sockelntauern gelagert und an diefen int Bedürfnisfalle auf eine der früher angegebenen Weifen befeltigt. Die Rahmen haben in der Regel das Dachgefpärre zu tragen, wenn nicht bei fehr hohen Wänden in geeigneten Stockwerkshöhen noch Zwifchenrahmen einzufchalten find, denen dann häufig im Inneren oder wohl auch am Aeufseren Umgänge entfprechen. Verriegelungen werden bei hohen Ständern zur Ausfteifung oder zur Bildung des An-fchlages für Thür- und Fenfteröfifnungen notwendig. Streben oder Bänder zur Her-ttellung eines in fielt unverfchieblichen Längenverbandes würden die Glasflächen zu unangenehm durchfchneiden und werden daher bei niedrigen Wänden in der Regel weggelaffen; bei hohen Wänden, bei denen diefe Konftruktionsteile von gröfserer Wichtigkeit find, verlegt man diefelben häufig in friesartige Streifen, welche an geeigneten Stellen der Wand angebracht werden und diefelbe wirkungsvoll zu gliedern geeignet find. Zu gleichem Zwecke werden oft auch Bogen zur Verbindung der

Ständer oder andere Winkelfüllungen zwifchen Ständern und Rahmen angeordnet. Die Querfchnittsabmeflungen der erwähnten Teile der Gerippe find von den aus der Gefamtanordnung der Bauwerke ficli ergebenden Beanfpruchungen abhängig.

Die zur Aufnahme der Verglafung dienenden Teile des Gerippes, die Sproffen, müffen einen diefem Zwecke entfprechenden Falz befitzen. Diefen müfien auch die Ständer und zumeift auch die wagrechten Gerippeteile erhalten, wenn nicht für die Verglafung befondere Fenfterrahmen angeordnet werden. Im letzteren Falle find für die Befeftigung der Rahmen die nötigen Vorkehrungen zu treffen.

Von Einflufs auf die Sproffenbildung und -Anordnung ift die Art der Verglafung. Obgleich diefe felbft hier nicht zu befprechen ift, fo müffen aus dem eben angeführten Grunde doch die verfchiedenen Weifen derfelben hier fchon erwähnt werden. Die Glasfcheiben werden entweder ftumpf aufeinander gefetzt, oder am wagrechten Stofs verbleit, oder durch wagrechte Sproffen voneinander getrennt oder dachziegelartig gelagert, wobei die Scheiben 5 bis 8mm einander überdecken und auf die ganze Ausdehnung diefer Ueberdeckungsfläche feft zu verkitten find. (Beim Offenlaffen der Fugen bilden fich, abgefehen von anderen Uebelftänden, Hörende Schmutzftreifen.) Aufserdem kommen Verglafungen vor, bei denen das Sproffenwerk mit Riickficht auf fchmuckvolle Erfcheinung gezeichnet ift; ferner folche, bei denen durch Anwendung fehr grofser Scheiben die Sproffen entweder fehr eingefchränkt oder ganz in Wegfall gebracht werden; endlich folche, bei denen mit Rückficht auf befonders hohe Warmhaltung oder Lüftung der umfchloffenen Räume Verdoppelung der Scheiben oder Auflöfung derfelben in einzelne fchmale, fchräg liegende Streifen mit Zwifchenraum (fefte oder bewegliche Glasjaloufien) veranlafst ift.

Die Sproffen der Aufsenwände werden jetzt zumeift, wegen der gröfseren Dauerhaftigkeit und wegen der den Lichteinfall begünftigenden geringen Querfchnitts-abmeffungen, aus Eifen hergeftellt, und zwar auch dann, wenn die Gerippe oder die Fenfterrahmen ganz oder teil weife aus Holz beflehen. Bei Innenwänden werden dagegen hölzerne Sproffen immer noch vielfach verwendet.

Die Entfernung der Sproffen ift ungefähr der Breite der Glastafeln gleich, und diefe ift von der gewählten Glasdicke und von der gröfseren oder geringeren Rückficht abhängig, die auf die Koften der Anfchaffung und Unterhaltung der Verglafung zu nehmen ift⁶¹⁴).

280.

Das Glas.

(115

)•

Das geblafene Glas wird in Stärken von 2 bis 5mm, das Gufsglas von 4 bis 15mm und wohl auch darüber verwendet. Bei Gufsglas find aber die Dicken unter 6 mm Und über 12mm, wegen der Unzuverläffigkeit und häufig geringen Fettigkeit, bei den dünnen und, wegen des leichten Zerfpringens der nicht ganz forgfaltig gekühlten Glasforten, bei den dickeren Tafeln beffer zu vermeiden. Da, wo die Glaswände der Gefahr des Zerftofsens oder Zerfpringens ausgefetzt find, empfiehlt fich die Anwendung des von der Aktiengefellfchaft für Glasinduftrie vormals Friedr. Siemens in Dresden hergeftellten Drahtglafes. Dasfelbe umfchliefst bekanntlich ein in das noch flüffige Glas eingebrachtes weitmafchiges Drahtnetz, das die Fettigkeit erhöht und die Ablöfung von Glastrümmern verhindert. Auch wirkt dasfelbe bei erheblich gröfserer Lichtdurchläffigkeit doch weniger blendend als Mattglas

til*) Diefe Verhältnifle behandelt Schwering ausführlich für Glasbedachungen in: Zeitfchr. d. Aich.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1881, S. 213, 369. —Auch wird in Teil III, Bd. 2, Heft 3 u. 4 bei Befprechung der verglaften Decken und Dächer) hiervon noch eingehend die Rede fein.

6I5) Siehe hierüber': Teil I, Band 1, elfte Hälfte, 2. Aufl. (Art. 339, S. 2S7) diefes »Handbuches«.

Die Dicke der durch den Wind auf Biegung beanfpruchten Glasfcheiben und die Sproffenabftände laffen fich unter Benutzung von bekannten Feftigkeitskoeffizienten durch Rechnung feftftellen³). Aus einer folchen ergibt fich bei dreifacher Sicherheit und 1m Glastafellänge bei geblafenem Glafe: für eine Glasdicke eine Glastafelbreite = 28,6

0,2

0,3

0,5

cm

35,35

T—I

58,9

cm

und

für eine Glastafelbreite eine Glastafeldicke Bei gegoffenem Rohglas für eine Glasdicke

20

= 0,17

30    40

0,255    0,34

50

0,425

60cm

0,51 cm.

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0 1,2

1,5    2,0

2,5

cm

eine Glastafelbreite

= 57,7    66,4

73,8    83,5    87,9

94,2    106,9    129,i    172,i    215,i cm.

In Bezug auf den Schaden durch den Hagelfchlag ift die Breite der Scheiben von geringem Einflufs; auch hat die Erfahrung gelehrt, dafs bei den üblichen

Sproffenweiten eine Glasftärke von 5 bis 6 und dafs felbft bei Dicken über 3rnm ftärkere Schäden bei uns bisher nicht beob-

mm

auch für ftärkere Hagelwetter genügt

achtet worden find⁴).

Kleine Scheiben ftellen fich in Bezug auf Anlage und Unterhaltungskoften billiger als grofse; doch geht man wohl zumeift nicht unter 30 bis 40cm Scheibenbreite herab, wenn auch bei Gewächshäufern vielfach Breiten von 20 bis 30cm in Anwendung kommen.

Die Höhe der Scheiben macht man gewöhnlich I x/4- bis 2-mal fo grofs als die Breite; doch geht man auch oft darüber hinaus, wenngleich die Unterhaltungskoften mit der Länge wachfen. Bezüglich der Anlagekoften ift die Höhe von der Breite infofern abhängig, als für die Summe beider Mafse (die addierten Centimeter) der Einheitspreis in Abftufungen wächft. Auch für die Tafelgröfsen find Grenzen vorhanden, die bei geblafenem Glafe fehr viel niedriger als bei gegoffenem liegen.

Die Anforderungen an die Güte des Glafes können, je nach der Beftimmung des Gebäudes, fehr verfchieden fein. Bei blofsen Nützlichkeitsbauten können unter Umftänden die geringen Glasforten, bei aufwändigen Bauwerken, fo bei Wintergärten, Veranden, Scheidewänden, polierte Spiegelfcheiben in Frage kommen.

Bei Verwendung von gefchliffenem Glafe würde es der Dauerhaftigkeit halber zweckmäfsig fein, die nicht gefchliifene Seite nach aufsen zu legen, da durch das Schleifen die beim Gufs gebildete Oberfläche , welche feiler und witterungsbeftändiger als der Kern ift, befeitigt wird. Es ift jedoch zu beachten, dafs die rauhe Seite leicht Schmutz annimmt und trübe wird und auch die äufsere Anficht weniger vorteilhaft ift.

Bei Gewächshäufern ift die Wahl des Glafes mit befonderer Rückfichtnahme auf die Pflanzen verbunden; auch mufs es frei von Blafen und Streifen fein⁵).

Für Gewächshäufer, aber auch für andere Räume, bei denen Wärmeverlufte durch die Glasflächen unerwünfcht find, möchte das von Ssigmondy erfundene, für Wärmeftrahlen undurchläfflge Glas (Schirmglas) Wichtigkeit erhalten, das diefe

21

Eigenfchaft durch einen Zufatz von 1 bis 4 Prozent Eifenoxyd bei der Herftellung erlangt hat⁶¹⁹).

Zur Milderung zu grellen Lichtes oder zur Verhinderung des Durchfehens kann gegebenenfalls die Anwendung von mattem oder geripptem Glafe angezeigt fein ⁶²⁰).

Die Scheiben dürfen wegen der Gefahr des Zerfpringens nicht feft zwifchen die Sproffen eingefpannt werden. Bei hölzernen Sproffen mufs die Scheibe mindeftens 3mm fchmaler fein, als der für fie beftimmte Raum zwifchen den erfteren.

281.

Sproffen.

Die Sproffen müffen den Scheiben eine genügende Auflagerbreite und Raum für die Befeftigung derfelben bieten ; auch müffen fie ausreichende Steifigkeit gegen Durchbiegen befitzen.

Als geringfte Auflagerbreite ift 6mm, als geringfte Höhe des Kittfalzes 20mm anzufehen. Die Breite des Falzes wird gewöhnlich gröfser (etwa 9mm) angenommen; die Höhe desfelben richtet fich nach der Stärke der Glastafeln und der Art der Ver-glafung. Bei eifernen Sproffen werden die Scheiben gegen das Herausfallen bei fchadhaft gewordener Verkittung durch vorgefteckte Stifte gefchützt. Die ftarken Glastafeln werden in der Regel nicht eingekittet, fondern durch Leilben feftgehalten. Hierüber, fowie über die Form der Sproffen und Rahmen werden ausführlichere Mitteilungen in Teil III, Band 3, Heft 1 (bei Befprechung der Fenfterverglafung) folgen. Immerhin bedarf es hier einiger Bemerkungen über die eifernen Sproffen, da diefe fehr häufig feile Teile der Wandgerippe bilden.

Der Querfchnitt der eifernen Sproffen ift entweder ein T-förmiger oder ein kreuzförmiger, oder es werden die fog. Sproffeneifen von fehr verfchiedener Form benutzt⁶²¹).

Der T-förmige Querfchnitt wird gewöhnlich aus T-Eifen hergeftellt; doch wird derfelbe auch mitunter aus zwei L-Eifen, oder aus Flach- und Stabeifen zufammen-gefetzt. Für die T-Eifen genügen häufig die Deutfchen Normalprofile Nr. 2¹/a/2 ^ und 3/3 ; doch hat fich felbftverftändlich die Querfchnittgröfse nach der Länge der Sproffe zu richten und ift gegebenenfalls zu berechnen.

Zu den im Querfchnitt kreuzförmigen Sproffen wird entweder das fog. Kreuz-eifen verwendet, oder fie werden aus verfchiedenen Eifenforten zufammengefetzt. Auch ein Teil der fog. Sproffeneifen gehört hierher. Das gewöhnlich im Handel vorkommende Kreuzeifen zeigt gleiche Abmeffungen der vier Schenkel und ift deshalb für die Sproffenbildung nicht befonders giinftig. Vorteilhaft wird es jedoch für Sproffen, die auf gröfsere Länge frei liehen, wenn die zur Bildung des Falzes dienenden Leiften im Verhältnis zur Höhe des Steges fchmal find, da diefe die Tragfähigkeit nur unmerklich vergröfsern.

Die mitunter vorkommende Verwendung der kreuzförmigen Sproffen zur Ausführung einer doppelten Verglafung hat fich als unzweckmäfsig erwiefen, da der nur der Eifendicke entfprechende Zwifchenraum der Glasfcheiben nicht genügend den Wärmedurchgang hindert und auch zu anderen Mifsftänden Veranlaffung gibt.

Um die Eifenfproffen an den wagrechten Gerippeteilen, bezw. an den Rahmen wegnehmbarer Fenfter zu beteiligen, werden die Falzleiften oder Schenkel der Winkeleifen an den Enden weggenommen; die Mittelrippe oder der Steg der Sproffe

»Handbuches«.

619) Siehe: Deutfche Bauz. 1894, S. 161 — fowie in Teil I, Band 1, erfte Hälfte (2. Auf!.: Art. 340, S. 287) diefes

620)    Ueber »Glas« ift Teil I, Band x (S.

621)    Ueber die Sproffeneifen liehe Teil I, Band 1, erfte Hälfte (Art. 180, S. 192 [2. Aufl. : Art. 268, S. 241]) diefes »Handbuches«.

221

[2. Aufl. : S. 281]) diefes »Handbuches« nachzufehen.

Fig. 619e22).

wird rechtwinkelig umgebogen und diefer Lappen mit einem Niet oder einer Holzfchraube befeftigt, je nachdem die Beteiligung an Eifen oder Holz zu erfolgen hat (Fig. 619 ⁶²²).

Die bei Holzrahmen der Einfachheit wegen zur Anwendung kommende Befeftigungsweife, die Lappen etwa 1,5cm tief in das Holz ein-zulaffen, bietet nicht genügende Haltbarkeit und ift bei feften Gerippen wegen der unbequemen Aufftellung nicht anwendbar.

Bei mit Glasdächern verfehenen Gebäuden wird gewöhnlich für Wand und Dach die gleiche Sproffenteilung angenommen. Dies ift aber nicht notwendig; für die WTände würde fogar eine weitere Teilung, wegen der geringeren Beanfpruchung der Glasfcheiben auf Biegung, gerechtfertigt fein, wenn bei ihnen die gleiche Glasdicke wie bei den zugehörigen Dächern angewendet wird.

Für die Konftruktion des Gerippes ift von Einflufs, ob dasfelbe aus Gufseifen, aus Schmiedeeifen, aus Holz und Eifen oder nur aus Eifen herzuftellen ift; ferner die Frage, ob nur einzelne Oeffnungen in der Glaswand anzubringen find, oder ob die Verglafung in grofser Ausdehnung zeitweife mufs befeitigt werden können ; endlich die Einrichtung des Verfchluffes der Oeffnungen. In letzterer Beziehung kommt bei den Thüren in Frage, ob fie mit drehbaren Flügeln zu verfehen, oder als Schiebethüren zu behandeln find, und bei den Fenftern, ob fie herausgehoben oder aufgezogen oder gedreht werden, oder ob nur die Scheiben wegnehmbar fein füllen.

Bei den Gewächshäufern ift noch aufserdem auf das Anbringen von Laden oder anderen Schutzdecken Rückficht zu nehmen.

Ganz aus Gufseifen hergeftellte Gerippe für Glaswände werden wohl nur feiten noch verwendet, da für die Bildung der Fenfterrahmen und Sproflen gewöhnlich das Schmiedeeifen benutzt wird, während man für das eigentliche Gerippe befondere für die Ständer, auch jetzt noch, namentlich wenn es fich um reicheren Schmuck handelt, das Gufseifen nimmt, doch nicht mehr fo häufig wie früher.

Ein Beifpiel der faft ausfehliefslichen Verwendung von Gufseifen bieten die Umfaffungswände der Zentralmarkthallen in Paris ⁶²³). Die Verglafung ift bei den-felben nicht eine gefchloffene, fondera der guten Lüftung der Hallen wegen als fefte Glasjaloufie hergeftellt.

Die Umfaffungswände haben in 5,96 m Entfernung gufseiferne, nach aufsen als Halbfäulen gebildete Ständer, welche über den Kapitellen durch ebenfalls gufseiferne, mit Oeffnungen durchbrochene und nach

I,

I,

282.

Wandgerippe.

VÊÊ-

¹/ö0 w- Gr.

283.

Gerippe aus Gufseifen ins- un<^ aus Gufs-mit Schmiede eifen.

622)    Nach: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1882, Taf. 15.

623)    Ueber diefelben vergl. Teil IV, Bd. 3 (S. 35g u. ff.) diefes »Handbuches«.

Fig. 620.

0:

SŁlIr ]_E

--

iss

Mi

II5:

•_

r-

fÆwMi

Von den Zentralmarkthallen zu Paris ⁶²⁴). — ¹/ioo w. Gr. Arch. : Baltard.

Fig. 621.

unten als Stichbogen behandelte Querftücke verbunden find (Fig. 620). Die Wand zwifchen den Ständern hat einen 0,7 m hohen Sandfteinfockel und befleht über diefem auf 2,2 m Höhe aus einer ¹/z Stein (llcm) Harken Backfteinmauer, die mit einem Sandfteingefims ab-gefchloffen ift. Dann folgt zwifchen den aus I-Eifen gebildeten lotrechten Sproffen zunächft eine Reihe von Fenftern mit Holzrahmen, über diefen ein aus zwei T-Eifen begrenzter und mit Blech gefchloffener Fries und dann bis zu den Bogen die nicht bewegliche Jaloufie (Fig. 621 ⁶²⁴) von matt-gefchliffenem Kryftallglas. Die Glasftreifen liegen zwifchen Leiften, die an die T-förmigen Sproffen angegoffen find. Um fie gegen ein Zerfpringen infolge von Wärmeänderungen oder Erfchütterungen zu fchützen, find ihre Enden vom Eifen durch Kautfchukplättchen getrennt.

Die gufseifernen Rahmftücke find nur an ihrem unteren Ende durch einen Schraubenbolzen mit den Ständern verbunden (Fig. 622, linke Seite); fonft find fie nur gegen feit-liches Ausweichen in der in Fig. 623 (linke Seite) angegebenen Weife gefchützt. Diefe Schraubenbolzen dienen zugleich, wie die übrigen in Fig. 620 bis 624 angegebenen, zur Beteiligung der die Gitterfparren des Daches aufnehmenden Konfolen.

Von den Zentralmarkthallen zu Paris ⁶²⁴). V40 w. Gr.

B24J Fakf.-Repr. nach: Baltard, V. & F. Callet. Monographie des halles centrales de Paris. Paris 1863. PI. 24.

Ein Beifpiel der Verbindung von Gufs- und Schmiedeeifen ift fchon in Fig. 479 u. 480 (S. 260),

in der im oberen Teile verglaften Aufsenwand der Markthalle von la Chapelle in Paris, gegeben worden.

Die in den Jahren 1860—65 errichteten grofsen Gewächshäufer des botanifchen Gartens in München⁰²⁵) haben als Umfaffungen doppelte Glaswände.

Fig. 622.

Fig. 623.

Fig. $24.

TP

Einzelheiten zu Fig. 620. ¹ko w. Gr.

Die gufseifernen Ständer haben teils Säulenform mit angegoffenen Platten ; teils haben fie einen I-förmigen Querfchnitt (Fig. 625). Auch die Gurtungen, fowie die Gefims- und Galerieträger find von Gufseifen. Die Sproffen beftehen aus T-Eifen.

Fig. 625.

D OO C1P    ⁰T° OjO OjP OjO 0_0 0-0

cd o cdcd o_p

öl

Von den grofsen Gewächshäufern des botanifchen Gartens zu München⁶²⁵).

1/50 w. Gr.

Die beiden Glaswände find ungefähr 12 cm voneinander entfernt, in der Annahme, dafs ein geringerer Abftand nicht genügend wirkfam fein, ein gröfserer aber kühlende Luftftrömungen im Hohlraume verurfachen würde. Um die letzteren auch bei der angegebenen Weite einzufchränken Verbindung beider Glaswände notwendigen, in Entfernungen von etwa 1,7 5 m angeordneten, durchbrochenen

Rahmen (Fig. 625) mit Glasplatten überdeckt.

Zur Herftellung der fchmiedeeifernen Gerippe werden die verschiedenen Schmiedeeifen.

gebräuchlichen Eifen-forten benutzt. Die Ständer bildet man am einfachsten aus Flacheifen-ftäben, an welche L-Eifen oder halbe SprofSeneifen zur Bildung der Glasfalze angenietet werden.

Diefe Anordnung der Ständer mit angenieteten ungleichfchen-keligen L-Eifen zeigt das in Fig. 626 u. 630 in Anficht und Querfchnitt

find die für die

Fig. 626.

Hfl

_J

fl

fl

284.

Gerippe

aus

LOJ

......,

rr

htm

I ILi—j

Vorderanficht.

Von einer photographifchen Arbeitsftätte ⁶²⁶) ^100 w- Gr.

dargeftellte, von Gridl ausgeführte Glashaus für eine photographifche Arbeitsftätte ⁰²°).

Die Flacheifenfchienen find 65mm breit und 8mm

ftark; die L-Eifen haben 36 mm, bezw. 18 und find 5 mm

Schenkellänge

ftark. Den Ständern entfprechen ganz gleich gebildete Binderfparren. Die Ständer gehen in der Brüftungs-mauer bis auf die Holzbalkenlage herab und find an diefe gefchraubt. Als Rahmen djent ein I-Eifen, auf welches zur Aufnahme der Binderfparren und Dachfproffen ein L-Eifen aufgefetzt ift (Fig. 627).

mm

t).

9/

-L

Die Sproffen beftehen aus T-Eifen von 36 mm 31 mm Breite und 5

Höhe,

Dicke. Für die Wandverglafung find aufser den lotrechten auch wagrechte Sproffen vorhanden.

Die beiden Lüftungsfenfter drehen fich um lotrecht geftellte Bänder. Die Anordnung derfelben zeigen Fig. 628 u. 629. Die diefelben umgrenzenden Sproffen find als L-Eifen hergeftellt, an welche zur Rahmenbildung andere L-Eifen in umgekehrter Lage angenietet wurden.

Die Anordnung der Ständer mit angenieteten halben Sproffeneifen gibt das in Fig. 631 in der Anficht dargeftellte Abfchlufsgehäufe der Treppe eines Ausfichtsturmes, welches ebenfalls von Gridl in Wien ausgeführt wurde⁰²⁷).

Die Flacheifenfchienen der Ständer find 52mm breit und 15mm ftark. Der Rahmen zur Aufnahme der Dach-fparren und Sproffen ift ein L-Eifen (Fig. 632). Die Sproffeneifen find 42 mnl hoch und 21mm breit, der Kittfalz 7 mm breit. Die Wandbrüftung hat Eifenblechfüllungen, die von L-Eifen umrahmt find; Fig. 635 gibt einen Schnitt durch den unteren Rand derfelben; Fig. 633, 634 u. 636 zeigen die Bildung der Thür und der aus L-Eifen hergeftellten Eckftänder.

Ständer aus Flacheifenfchienen

mm

O CO

Fig. 628.

Fig. 629.

0000

J/lO w. Gr.

kTTI m

Einzelheiten zu Fig. 626 u. 630 ⁶²⁶).

Fig. 630.

mit angenieteten L-Eifen, jedoch Sproffeneifen zwifchen denfelben, zeigt auch das 1876 von Kerler ausgeführte grofse Kalthaus des botani-fchen Gartens in Heidelberg (Fig. 637 bis 640 ⁰²⁸), deffen Querfchnitt fchon in Fig. 617 (S. 318) mitgeteilt wurde.

Die Ständer find 1,5 m voneinander entfernt , und die Flacheifenfchienen derfelben meffen 233mm in der Breite und 18mm in der Dicke. Sie flehen auf ebenfolchen, auf der Sockelmauer gelagerten Schienen und find in 1,7m Höhe über letzteren durch Rahm-ftiicke aus I-Eifen verbunden. An diefen find L-Eifen angenietet, welche den oberen An-fchlag für die nach aufsen um wagrechte Zapfen drehbaren Lüftungsfenfter, welche in allen Glas-

-U

i-

yf,

Querfchnitt zu Fig. 626 62e). — ¹/ioo w. Gr.

626) Nach: Gugitz, G. Neue und neuefte Wiener Bauconftructionen. Wien 1888. Taf. 71. ⁶²‘) Nach ebendaf., Taf. 62.

62s) Nach Zeichnungen des Architekten.

.1

Fig. 631.

'1

lj₅o w. Gr.

Abfchlufsgeh äufe der Treppe eines

Ausfichtsturmes ⁶²⁷).

.C

;C

;d

Fig. 632.

Fig. 634.

I*

Fig. 633.

Schnitt d d.

Fig. 635.

Schnitt 66.

Schnitt a a.

Schnitt cc.

Fig. 636.

Schnitt ee.

•J

Schnitt ff.

Einzelheiten zu Fig. 631. — Vs w. Gr.

Fig. 639.

Fig. 640.

ir

¹/ao w- Gr.

SI

JÖT

na-

-S\

IST

FSE

bo o

O Od|D@ o

l/₁₀ w. Gr,

in

o. o

Vom grofsen Kalthaus des botanifchen Gartens zu Heidelberg.

, 3*0 3*0 3*0 0*3 9*0 3*0 3*0 3*0

mmm

Ifc

UlU-l

SB

7Ś

7//

¹Jl0O w. Gr.

Fig. 643.

~s

Vom Wintergarten eines Privathaufes zu Paris e30).

.ß

F)£*

!e

if

]l20 w. Gr.

c.

Fig. 644.

Schnitt ee

"tllr

Schnitt b b

Schnitt a a

Schnitt cc

äb

Schnitt d d

Schnitt ff

tjjj w. Gr.

ViO w. Gr.

feldern an diefer Stelle angeordnet find, bilden. Den unteren Anfchlag bilden ebenfalls L-Eifen. Für den feitlichen Anfchlag find an den Ständern Falze aus angenieteten Flacheifen gebildet. Die Herftellungs-' weife der Lüftungsfenfter ift aus dem lotrechten Schnitt (Fig. 638) und dem wagrechten Schnitt (big. 640) zu erkennen.

Die nach innen vorfpringende Stellftange der Lüftungsfenfter hört die Aufhellung der Pflanzen an der Glaswand. Mancherlei Vorkehrungen find erfonnen

Fig. 645

II

dit-

»8-

~-e-

Æ-

II

Üi

lT

H-

13

[0

r—î

10

tn

ii

I/lOO W- Gr.

I*

Fig. 646.

Fig. 647.

5!

//

¹/250 w. Gr.

Fig. 648.

Schnitt a b

CT

Schnitt Æ l. — J/5 w. Gr.

Von einer verglaften Veranda zu Merchines⁶³¹).

worden, um diefen Uebelftand zu befeitigen, die aber hier nicht weiter zu befprechen find 6 2 9).

Nur aus Flacheifenftäben zufammen-

]Is w. Gr.

gefetzte Gerippeteile find zu dem in Fig. 641 bis 644 dargeftellten, zum Speifefaal eines Parifer Privathaufes gehörigen Wintergarten verwendet worden³³⁰).

629)    Beifpiele folcher Vorkehrungen lind mitgeteilt in : Deutfehes Bauhandbuch. Bd. II. 2. Berlin 1884. S. 889 — und : Zeitfchr. f. Bauw. 1888, Taf. 32.

630)    Nach: Nouv. annales de la conflr. 1889, S. 74

==

* -,

IP

Es!

! Tr

Äi*

.....0.68

ms

Fig. 649.

//

,.....iiililł}........

fhW 'il

¹ i; '• I *ji

cg

o. 8₇5-

pii*

gDessusJug R 3a

f.-—.

0    10 23 3o Ło So 6o 70 80 90    1 rnf'~

Mètres*

Fig. 650.

■/g w. Gr.

Æm

Vom Wintergarten des Hotel Branicki zu Paris ⁶³²).

* k\. ,

Die verglafte Langwand desfelben (Fig. 641) ift durch mit ge-fchmiedeten Ornamenten gefüllte Streifen in vier Felder zerlegt, deren jedes durch zweiflügelige, nach innen fleh öffnende Fenfter gefchloffen ift. Ueber denfelben find hinter dem wagrecht verlaufenden Ornament-ftreifen ebenfalls Fenfterrahmen angeordnet, die um wagrecht angebrachte Bänder fleh drehen laffen (Fig. 644, Schnitt ff). Die Rahmen diefer Fenfter beftehen aus kleinen u-Eifen (18 X 18 mm). Ein lotrechtes und die beiden wagrechten Rahmftücke find feft miteinander verbunden; das zweite lotrechte Stück ift an den Enden mit Zapfen verfehen und durch lösbare Stifte befeftigt, fo dafs die Glasfcheiben eingefetzt, bezw. erneuert werden können. In Fig. 644 find die verfchiedenen in Betracht kommenden Querfchnitte der Gerippeteile dargeftellt. Die Verglafung ift in die durch die Flacheifen gebildeten Falze eingefetzt. Das den unteren

Fig. 651. iE ;

liii

Vë w. Gr.

Anfchlag für die oberen Fenfter bildende Flacheifen (Querfchnitt ff) ift in Abftänden von 20 cm durchbohrt, um dem etwa in die Fugen eingedrungenen Waffer nach aufsen Abflufs zu verfchaffen.

Aus Eifenftäben verfchiedener Art und verfchiedenen Walzeifenforten find die Gerippeteile der in Fig. 645 bis 648 wiedergegebenen verglaften Veranda zu Mer-chines gebildet³³¹). Diefelbe ift fo hergeftellt, dafs die Verglafung im Sommer ganz befeitigt werden kann, während für den Gebrauch im Winter nur zwei Fenfter und eine Thür beweglich find.

Die Gefamtanordnung geht aus Fig. 645 u. 647 hervor. Fig. 646 gibt einen lotrechten Schnitt durch eines der im Winter fetten Felder, Fig. 648 einen wagrechten Schnitt durch dasfelbe Feld und eines

Fig- 653.

Fig. 652.

ł-SP-.i

Schnitt a n

pk

Schnitt b b

p*.

____c

]ko w. Gr.

Schnitt c c

i |;A-.

Schnitt dd

Fig. 654.

Schnitt ee

Hü

J/r, w. Gr.

V5 w. Gr.

Von einem englifchen Gefchäftshaufe ⁶³³).

der Fenfter. Die herausnehmbaren Rahmen find durch Kreuzfchraffierung hervorgehoben. Wegen der übrigen Einzelheiten mufs auf die angezogene Quelle verwiefen werden.

Der in Fig. 649 bis 651 in einzelnen Teilen dargeftellte Wintergarten des Hotel Branicki in Paris befteht in feinem Gerippe aus Eifenftäben. Er befitzt die Einrichtung, dafs für den Sommer fich die Glasfcheiben entfernen laffen ⁶ 7 8).

Zu letzterem Zwecke find die Scheiben nicht eingekittet, fondern werden durch angefchraubte Eifenleiften gehalten (Fig. 650). Die Ständer find als fchlanke Pilafter geftaltet und haben aus Gufs her-geftellte Bafen und Kapitelle. Das Blattwerk der letzteren ift aus Kupfer getrieben (Fig. 651).

i

i

"‘lO

3

■

ji sape

: I

|

: :

! : 1

I;

sssr

d

2^^

i-

E3

i jf4»

i i

i

m

\

:

u

i

' ' ' :

m

;

L.

H

1

fyërÇpSjÿi f y

Ëœgaâü

«

-

p.

■

/

:

1

1

/"

II

L -

■m

<1

:

■mb3i

“mj

liii

dU

ï'ig- 655.

ÿ

3$

ISS

mm

r

i

mAm

H

i H- •■

CZJ

fpy.', iify*

~A

m

1

*1

B

LXJ

I

: :

en

■b

I«

■■■

Kl

_1;- •

i

Vom Palais du Champ de Mars zu Paris 1878 °³⁴).

ca. JJ!35 w. Gr.

#

Fig. 656.

__

ii

teą;

s.

LUJ

4LJ

Gewächshaus der K a 1 fer- Wilhelms-Un i ver fi t ät zu Strafsburg ⁶³⁵). JliOO w. Gr.

Ein Gerippe aus T- und L-Eifen hat die fchon in Fig. 618 (S. 319) mitgeteilte Verglafung der Hoffeite eines englifchen Gefchäftshaufes. In Fig. 652 bis 654 find die zugehörigen Einzelheiten dargeftellt °³³).

Dazu ift zu erwähnen, dafs die Fenfterflügel im lotrechten Teile der Wand um wagrecht angebrachte Bänder in die Höhe zu drehen find, und dafs alles Eifenwerk nach innen mit Holz verkleidet ift. Dies wird in England vielfach angewendet und hat den Vorteil, den Niederfchlag von Feuchtigkeit infolge rafcher Abkühlung zu verhindern.

Fig. 657.

II

jaga

f-.4f    r^

Fl

tt

■t

ff

ii

ssSj

f " :.ï ■ - - - ' '

igsgai ,wu"n M|isggi

niiiinnn

n    *

i®l!9îÂTâFÏ^H^Ïssg.

Ijp

iLjjJ

TT^»

i.a

T^'

F=

■7.

rm

“I

Esb

;K

ü Pf

ssss p

rr

TF

S:

ii

Vom Schlefifchen Bahnhof zu Berlin ⁶³⁶). Vzoo W. Gr.

®³⁴) Fakf.-Repr. nach: Revue gen. de Furch. 1880, PL 5, 6.

⁶³⁵)    Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1888, Taf. 30.

636)    Nach ebendaf. 1885, S. 324.

Fig. 658.

Lr

«AJ

•«*

mim 1 î i m i i ii 111 ii i i i 11 11 [ f 111 f

</ *

Zufammengefetztere Quer-fchnitte zeigt das grofse Gewächshaus des botanifchen In-ftitutes der [Kaifer- Wi/helms-Univerfität Strafsburg³³⁷). Die Wände desfelben find je nach der Benutzung als Kalt- oder Warmhaus einfach oder doppelt hergeftellt; auch find diefe Abteilungen durch Glaswände voneinander getrennt. Da Pflanzen fehr verfchiedener Gröfse unterzubringen waren und diefe den Glasflächen möglichft nahe zu flehen find, fo ergab fich die Notwendigkeit, auf eine wechfel-volle Ausgeftaltung der Quer-fchnittsverhältniffe des Haufes

befonderen Wert zu legen. Daraus erklärt fleh die wirkungsvolle Erfcheinung des Gebäudes, von dem wir in Fig. 656e35) einen Teil der Hauptfeite geben, trotzdem die letztere, um Be-

mure

111 i i Hin i iTÄpmm

------ --------jr -— —ffRia

v-

©nul

.0

fchattung der Glasflächen fo viel als möglich zu vermeiden, nicht kräftig gegliedert werden konnte.

äf»

1/30 w. Gr.

Fig. 659.

Fig. 660.

mm

1/5 w. Gr.

ij

Schnitt bei d.

Schnitt bei a.

Wegen der Phnzel-heiten ift auf die angegebene Quelle zu verweifen.

Eine Erleichterung für die Herftellung architektonifch ausgebildeter und reich zu verzierender kleinerer Bauwerke, wie Erker, Hallen, Veranden, Pavillons u. f. w., bieten die vom F'affoneifenwalzwerk L. Mann-ftädt & Cie. in Kalk bei Köln gewalzten Sondereifen in Verbindung mit den von den-felben gelieferten bekannten zahlreichen Zier-eifen. Mit diefen Sondereifen ift man im ftande, fechs-, acht- und rechteckige Pfeiler, fowie die zugehörigen wagrechten Verbindungsftücke ohne befondere Mühe zu bilden, da fle angewalzte feitliche Flanfche zum Anbringen von Glasfcheiben, Holz- und Blechfüllungen befltzen.

Als Beifpiel diene der in Fig. 658 bis 660 ⁶³⁸) dargeftellte fechseckige Erker. In den Querfchnitten find die Sondereifen fchwarz, die Ziereifen und andere Walzeifen fchraffiert angegeben.

Bei grofsen, weit gefpannten Hallen werden zur Aufnahme, bezw. Verdeckung der Dachbinder ftarke Pfeiler notwendig, welche geeignet find, die verglaften Langwände in wirkungsvoller Weife zu gliedern. Die Glasfelder haben eine Unterteilung durch Zwifchenftänder und Gurtungen -zu erhalten, bei deren Anordnung Rückficht auf den diefe grofsen Flächen treffenden Winddruck zu nehmen ift.

Ein fehr Schönes Beifpiel hierfür lieferte die Schaufeite des Palais du Champ de Mars der Parifer Ausheilung von 1878, von welcher in Fig. 655 ü34) ein Stück abgebildet ih.

Die Pfeiler waren in Eifengitterwerk hergeftellt, nach aufsen mit farbigen Fayencen, nach innen mit Staff verkleidet worden. Uebrigens gingen ihre Abmeffungen zu Gunften der architektonifchen Wirkung über das Notwendige hinaus, was aber bei der ungeheueren Ausdehnung des Gebäudes für die Gefamt-koften von verhältnismäfsig geringem Belang gewefen fein foll.

Ein anderes hierher gehöriges bemerkenswertes Beifpiel bietet die nördliche Längswand des Schlefifchen Bahnhofes der Berliner Stadteifenbahn (Fig. 657 ⁶³⁶).

Die Pfeiler find hier aus ausgemauertem Eifenfachwerk hergeftellt, entfprechend der Breite der hinter ihnen befindlichen Doppelbinder der Halle. Die Laft der ganzen Glaswand, auch die der ausgemauerten Pfeiler, hängt an den eben erwähnten Doppelbindern und wird von diefen auf die unter ihnen angeordneten Viaduktpfeiler übertragen. »Die Wand dreht fiçh alfo um die Fufslager der Binder und macht fämtliche Bewegungen der letzteren mit. Der auf die Wand wirkende Winddruck wird von den Bindern aufgenommen. Die Wandfelder werden zunächft durch drei wagrecht liegende Träger geteilt, welche an die äufseren lotrechten Gurtungen der Hallenbinder beteiligt find. Von diefen Trägern dient der oberfte zugleich zur Aufnahme der Rinne, während der mittlere (ein Zores- Eifen) gleichfam das Losholz und der unterfie (ein Z- Eifen) die Brüftung der Fenfter bildet. Rinnen, Losholz und Brüftungs-träger, welche alfo gegen Winddruck als Träger erfter Ordnung wirken, werden durch lotrechte Träger zweiter Ordnung verbunden, und zwar neben den Bindern durch kleinere Z-Eifen, welche die Fenfter-öffnung begrenzen und aufserdem dazwifchen in den Drittelteilpunkten durch T- Eifen, welche als Fenfterpfoften dienen. Die zwifchen den lotrechten Pfoften eingelegten T-Eifenträger dritter Ordnung vervollftän-digen das Rahmenwerk .... In die Felder der Fenfterflächen find Rahmen aus Gufs-eifen mit verfchiedenartiger Sproffenteilung und farbig gemutterter Verglafung eingefetzt und mit den die Wand bildenden wag-, bezw. fenkrechten Eifen verfchraubt.«

In das Mauerwerk der Pfeiler find die Rauchrohre für die unter dem Viadukt vorhandenen Räume eingelegt. Um das Durchfchlagen des Rufses durch das fchwache Mauerwerk zu verhüten, find fie

ISiiiiggtÿ

Jpp

Fig. 661.

=r-.

t:

üi-

Von der Maschinenhalle der Weltausstellung zu Paris 1889 ⁶³⁹).

63S) Nach dem Mufterbuch III der Firma 1898, Bl. 36. — Siehe hierüber auch: Baugwksztg. 1895, S. 760. 63n) L'architecture 1889, S. 390, 391.

mit Rohren aus Eifenblech gefüttert, welche unten beweglich an die in den Viaduktpfeilern befindlichen Rauchrohre angefchloffen find.

Ift fchon auf die Anordnung der Gerippe von Langwänden grofser Hallen der zu berückfichtigende Winddruck von beträchtlichem Einflufs, fo gilt dies in noch höherem Mafse für die Stirnwände, wo die für die Dachbinder an den erfteren vorhandenen Pfeiler fehlen. Befonders trifft dies aber für die nicht bis auf den Boden herabreichenden, fondera auf ihre ganze Länge frei fchwebenden Stirnwände der Bahnhofshallen, die fog. Schürzen zu, die hier ebenfalls nur Erwähnung finden follen.

Die gewaltigften bisher konftruierten Glaswände find die Stirnwände der 115 m weiten Mafchinen-halle (palais des machines) der Parifer Weltausftellung von 1889. Eine Abbildung derfelben in geo-metrifcher Darftellung enthält die unten angegebene Quelle ⁶³⁹). Der letzteren ift Fig. 661 entnommen, welche den Fufs eines der Gitterpfeiler wiedergibt, durch welche diefe Wände in eine Anzahl gröfserer Abteilungen zerlegt find. Diefe Pfeilerfüfse zeigen, in welch geiftreicher Weife es der Architekt der Elalle, Dutert, verbanden hat, die gewaltigen Eifenmaffen feines Bauwerkes im einzelnen aus der Konftruktion heraus in wohlgefällige Form zu bringen.

Bezüglich der Geftaltung der Glaswände, wie fie bei Arbeitsftätten für Künftler

Vorkommen, fei auf das betreffende Kapitel in Teil IV, Halbbahd 6, Heft 3 diefes »Handbuches« verwiefen.

Bei der Zufammen-ftellung von Eifen und Holz zur Ausführung von Glaswänden wird man wohl immer, abge-fehen von der Verwendung des Eifens zu den Sproßen in fonft aus Holz hergeftellten Gerippen, das Eifen zu den eigentlich tragenden Teilen benutzen, das Holz dagegen zu den mehr untergeordneten und zur Aufnahme der Vergla-fung beftimmten. Diefe Verbindung von Eifen, befonders von Gufseifen, und Holz ift eine ziemlich häufige, namentlich bei kleineren Bauwerken und bei Anbauten an Wohnhäufer, wie Veranden, Wintergärten, Hausthürvorhallen u. dergl.

Fig. 662 ⁶⁴°).

I .B.i

fr

285.

Gerippe aus Eifen und Holz.

TV!

S5E

•JIS3S3S3

2S3 S3 £3 £3£3S3f

£3 £3 E3 S3*£3 üj fpll

rjk

|i

■'--r

II

i.

r-4

Vom Glaspalaft zu München ⁶⁴°). — Qt0 w. Gr.

610) Nach: Amtlicher Bericht über die allgemeine Ausftellung deutfcher Induftrie- und Gewerbs-Erzeugnifle zu München im Jahre 1854. München 1855.

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Auf!.)

22

Diefe Bau weife kann jedoch unter befonderen Umftänden auch für grofse Gebäude, insbefondere für folche zu vorübergehenden Zwecken, ganz zweckmäfsig fein.

Eine der erften gröfseren Ausführungen diefer Art war der von 1853—54 in der verhältnismäfsig kurzen Zeit von 9 Monaten erbaute, anfangs zum Wiederabbruch beftimmte fog. Glaspalaft in München, der aber bis jetzt noch feinen Zweck erfüllt. Die Verwendung von Eifen und Holz wurde gewählt, weil damals in anderer Weife das Bauwerk in der gegebenen Zeit nicht hätte hergeftellt werden können.

Das Wandgerüll belteht aus gufseifernen, in Abftänden von 5,84 m aufgeflellten Säulen von quadra-tifchem Querfchnitt, welche unter fich durch hölzerne Rahmen, die in den Anfichtsflächen eine Verkleidung von Gufseifenplatten haben, mit den inneren freiftehenden Säulen des Gebäudes aber durch eiferne Gitter-

Fig. 666.

Fig. 663.

Fig. 664.

w.

tqt

fal®

<2t

i/lO w. Gr.

W\

Fig. 665.

llf

(3

o)

MlO w. Gr.

¹ll00 w- Gr.

Hf

Min w. Gr.

Weintreibhaus der Villa Krupp bei Effen ⁶⁴¹).

träger verbunden lind. Die Wände flehen auf einem ungefähr 1,₆ ™ hohen Steinfockel und find durch drei zwifchengeflellte und mit Falzen verfehene Eichenholzftänder in 4 Abteilungen zerlegt, die der Höhe nach durch Loshölzer weiter geteilt find. Mit den Säulen find feitlich begrenzende Holzfländer verbunden und die rechteckigen Felder mit verglaften Rahmen aus Eichen- und Lärchenholz gefüllt (Fig. 662 G4°). Die Teilung in Scheiben aus Doppelglas ift durch Sproffen von Eifenblech bewirkt. Die unterllen Wandfelder von 2,22 m Höhe find nach innen mit einer Bretterfchalung, nach aufsen mit einem gufseifernen Gitter verfehen.

In Fig. 662 ift die Vorkehrung zum Oeffnen der oberen Fenflerflügel mit dargeflellt.

Bei Gewächshäufern mit niedrigen Wänden ift die Anwendung von verglaften

Holz zur Füllung des im übrigen aus

aus

Fenfterrahmen, den fog. Standfenftern,

Eifen hergeftellten Gerippes nicht unzweckmäfsig. Sie find an diefer Stelle weniger rafch dem Verderben ausgefetzt, wie die liegenden Holzrahmenfenfter an Dächern, und können leicht erneuert werden.

Fig. 663 ⁶⁴¹) gibt den Querfchnitt eines Weintreibhaufes der Villa Krupp bei Elfen, welches in diefer Weife ausgeführt ift. Für die 3,3 m von Mitte zu Mitte entfernten Dachbinder aus I-Eifen find in der Wand gufseiferne Hauptfländer vorhanden (Fig. 664), mit denen fie durch Konfolen verbunden lind. Da-zwifchen ' find zur Beteiligung der Fenfterrahmen je zwei fchmalere Zwifchenltänder angeordnet (lig. 66^). Von Hauptfländer zu Hauptfländer reicht ein gufseiferner Rahmen (Fig. 666), der mit diefen und den

Zwifchenhändern, fowie an feinen Enden mit dem I-Eifen der Binder verfchraubt ih. Diefer Rahmen bildet den oberen Anfchlag für die um wagrechte Zapfen nach aufsen drehbaren Fenfter aus mit Oelfarbe angehrichenem Eichenholz. Zur Anfchlagbildung find an Ständern und Rahmen etwas vorfpringende Leihen vorhanden, die bei nicht ganz eben ausgefallenem Gufs bearbeitet wurden. Für den unteren Anfchlag ift an den Sandheinfockei ein Falz angearbeitet. In diefen Sockel find die Ständer eingelaffen und mit einem Kitt aus Glycerin und Bleiglätte, der fich gut bewährt haben foll, befeftigt. Der Sockel ift mit der aus Pfeilern und Bogen beftehenden Gründung durch in Nuten feiner Stofsfugen eingreifende Flacheifen verbunden und gegen auffteigende Feuchtigkeit durch eine Afphaltfchicht gefchützt.

In Fig. 663 ift eine der gläfernen Scheidewände, durch die das Treibhaus in drei Abteilungen zerlegt ift, mit dargeftellt.

Fig. 667.

T-

jjrf/

■P

MSI

WH

PP

'llfc

km

SS

mm

*g?§§S

tps

-j

aac'i

\b %

mSÊm

¹

Nach: La Jemame des confir. 1887—88, S. 439, 471. — Ueber eine zerlegbare Baracke von O. Berggrün in

²

Paris iithe : Baugwksztg. 1892, S. 1182 — und über noch andere Konllruktionen : Lange, W. Der Baracken-Bau. Leipzig 1895.

³

   Die Entwickelung der betreffenden Formel findet fich in der i. Auflage des vorliegenden Heftes (Art. 282, S. 345).

⁴

⁶¹7)    Siehe: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1881, S. 244.

⁵

⁶¹⁸)    Ueber die Wahl des .Glafes für Gewächshäufer vergl.: Bouché, C. D. & J. Bau und Einrichtung der Gewächshäufer. Bonn 1886, S. 77 — fowie: Teil IV, Halbband 6, Heft 4 diefes »Handbuches«.

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

⁶

   Nach: Notiv. annales de la conßr. 1886, S. 85 u. PI. 29, 30.

⁷

   Nach: Encyclopédie d'arch. 1874, S. 113 u. PI. 231.

⁸

   Nach: Builder, Bd. 39, S. 206, 213.

.j

Sü

issu

PS

r-ÿ-’F

.....

Malerfenfter Leighton’s in Kenfington ⁶⁴²).

Da, wo Glaswände Räume zu begrenzen haben, welche einen wohnlichen Eindruck machen follen, eignet fich das Holz zur Faffung des Glafes beffer, als das Eifen, wenn auch das letztere für Herftellung des tragenden Gerüftes beibehalten wird.

Ein Beifpiel diefer Art der Verwendung von Holz und Eifen bietet das Malerfenfter Leighton's in Kenfington (Fig. 667 bis 672 e42), bei welchem das gufseiferne Gerüft innen nicht fichtbar ift und die Holzrahmen doppelt verglaft find. Die äufsere Verglafung ift verkittet, die innere mit Leihen befehigt.

286.

Gerippe aus Holz.

Verglafte Wände im Inneren von Wohn- und Gefchäftshäufern werden in der Regel mit ganz aus Holz konffcruierten Gerippen gebildet. Bei gröfserer Länge find he durch kräftige Ständer in Abteilungen zu zerlegen. Im übrigen ift ihre Herftellung durchaus der der Glasthüren und Glasabfchlüffe verwandt, fo dafs hier auf die einfchlägigen Befprechungen in Teil III, Band 3, Heft 1 diefes »Handbuches« verwiefen werden kann.

>1-20 vv. Gr.

287. Erfatz für Glas.

Schnitt a a

Fig. 670.

Schnitt 6 b

L._.

Fig. 671.

a_..

_____3

Schnitt c c

?=?

Fig. 672.

2S8.

Glasbaufteine.

Malerfenfter Leighton’% in Kenfington ⁶⁴²). J/oO Gr.

Fig. 673 zeigt einen Teil der Glaswände des Lichthofes der Bayerifchen Vereinsbank in München³⁴³) und bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Als Erfatz für Glas kann gegebenenfalls, wenn es fich nicht um Durchfichtig-keit, fondent nur um Erhellung handelt, das in England erfundene Wire wove dienen, das in Deutfchland auch unter den Namen »Duroline« oder »Tektorium« in den

Handel gebracht wird.

Es befteht aus einem Drahtgewebe von etwas über 2mm Mafchenweite und 0.3 mm Drahtdicke, das

mm Dicke, von gelber Farbe und

mit oxydiertem Leinöl überzogen ift, und bildet Platten von 1,0 bis 1,5 lederartiger Befchaffenheit, die in Längen von 3,04s ra und 0,ei bezw. 1,22 m Breite verkauft werden. Die Biegfamkeit, Unzerbrechlichkeit, Wetterfeftigkeit und Lichtdurchläffigkeit des Stoffes werden gerühmt. Es

wird mit flachköpfigen verzinkten Nägeln auf Holzfproffen befeftigt. Die Nagelköpfe, fowie die etwa 3 breiten Ueberdeckungen der Tafeln find mit Firnifs zu tiberftreichen. Es wird in zwei Güten angefertigt ¹ 2).

Zur Herftellung von durchfcheinenden Wänden oder von einzelnen folchen Flächen in Mauern eignen fich fehr gut die Glasbaufteine, Patent Falconmer, der

cm

Aus dem Lichthof der Bayer-ifchen Vereinsbank zu München ⁶⁴³).

Fig. 674.

ZT

Glashüttenwerke Adlerhütten zu Penzig (Schlehen ⁶⁴⁵). Sie empfehlen hch befonders da, wo es hch darum handelt, möglichh viel zerftreutes Licht in die Räume einzuführen und gleichzeitig thunlichften Schutz gegen die äufseren Wärmeverhältniffe zu erzielen. Deshalb finden he hch zahlreich zur Herheilung von Veranden, Wintergärten, Gewächshäufern, Kiosken, inneren Scheidewänden, Treppenhauswänden u. f. w. verwendet. Auch wird ihre Schalldichtigkeit gerühmt. Sie find in be-fonderen Formen durch Blafen verfertigt, um ihnen eine leichte Zufammenfügbar-keit und eine gleichmäfsige Wandungsdicke zu geben. Da he im Schmelzfeuer verfchloffen werden, fo müffen die inneren Hohlräume derfelben immer rein bleiben ; auch kann hch kein Schwitzwaffer in ihnen bilden. Zumeift werden he aus klarem, halbweifsem Glafe hergehellt; doch find he auch zur Ausführung von gemufterten Flächen in den Farben Gelb, Braun, Grün, Blau und Opal zu erhalten. Durch Verhlberung der inneren Seitenßächen läfst hch eine harke Vermehrung des Lichteinfalles erzielen. Gröfsere Feuerfehigkeit erhalten die Glasbauheine durch eine Drahtummantelung. Solche Steine von mindehens 10 cm Stärke werden bis zu 1 qm Fläche im Königreich Bayern als Erfatz für Backhein- oder anderes Mauerwerk in Brandmauern zugeiaffen, wenn he durch Bogen entladet find.

OJ'O- * - "H

L G«⁵⁻’

>■

y ui

!•

11

-'S

||

ira

....

wl

Fig. 673.

’w

ää!

III

-AL

Für den Bau von Wänden benutzt man die in Fig. 674 (Nr. 6), 675 (Nr. 8) u. 676 (Nr. 9) dargehellten Steinformen. Zu Nr. 8 und 9 werden auch ³/4-, */2- und ^r-Teil-

ftücke angefertigt. Auf die Gröfsen derselben ift beim Entwurf der aus Stein, Eifen oder Holz herzuftellenden Wandgerüfte Rückficht zu nehmen. Der Höhe nach können die Felder jede durch 10cm teilbare Abmeffung erhalten. Für die Bemeffung der Felderbreiten ift jedoch zu beachten, dafs, entfprechend der Form der ³j±-, bezw. ¹k-An-fchlufsfteine, je 13 cm von der Anfchlufslinie bis zur Mitte der erften Stellreihe zu rechnen find. Daher können nur Felderbreiten von 26, 46, 66, 86 cm u. f. w. lichter Weite gebildet werden.

i._ ; vw

Fig. 676.

!i-

! j» -qwf- >j I*____ątis..

1

O.»......

----

Sggg

i¹; ' !

'Il

» -a "w: ' i '

§3

4-

_.U vtr;.cy-.;.cT3

Fig. 677, 678 u. 679 e46) geben Anficht und Einzelheiten einer in Darmftadt von lias ausgeführten Veranda mit Eifengerippe.

Fig. 677.

“T

j    1 y J

I    mmmm •    ÊÈÊÊmWÊËÊu i jho

II    y/;

î f Ww wv

i mMê(Æ 1 .

;; 'W

⁴    L#/ Vi/ lxkr \ i

>

i. ImT

¥ ÉHBSK

Die Glasbaufteine werden am bellen mit fteifem, verlängertem Cementmörtel (3 Teile Sand, 1 Teil Portland-cement und fo viel Weifskalk, um den Mörtel gefchmeidig zu machen) vermauert. Um der Gefahr des Zerfpringens durch Ausdehnung bei ftarker Wärmeerhöhung zu entgehen, foll man die Seitenflächen der Steine vor dem Vermauern mit einer Feimfchicht überziehen, die vom Cernent verzehrt wird und dann den nötigen Spielraum liefert.

289.

Gefchichtliches,

.u

ühSM

il tÊiMïïÈSiÊÈLW* ■

«aiisi tSSÄlllM

Die Verwendung des Glafes zu Fenftern ift bekanntlich fehr alt; fchon bei den Römern finden wir fie in ziemlichem Umfange ⁶⁴⁷), Im Mittelalter, namentlich diesfeits der Alpen, fteigerte fich diefer Gebrauch immer mehr. Bei manchem unterer gotifchen Dome mag die verglafte Fenfterfläche das Mauerwerk der Wände an Ausdehnung faft übertreffen ; immerhin wird man bei ihnen noch nicht in unferem Sinne von Glaswänden fprechen dürfen. Das Gleiche gilt wohl für die älteren Ge-wächshäufer, deren verbreitetere Anwendung im XVI. Jahrhundert beginnt⁶⁴⁸).

ai41M'HS t    :0

i.    imaŁaPCkm -Mæ

1 xf r/ t?, -tu Br tri/ A Y lit:..'-! Vr Vf r r /t ?

In Leyden wird 1599 unter Leitung des Profeffors LEclufe aus Frankfurt a. M. ein Glashaus für exotifche Pflanzen errichtet ; eine Befchreibung desfelben

6*⁶) Nach: Has, R. Veranda von Glas-baufteinen. Darmftadt.

047) Vergl. Teil II, Band 2 (Art. 112, S. 124) diefes »Handbuches«.

6i8) Ueber Gefchichte des Gewächshausbaues finden fich Mitteilungen in : Bouché, C. D. &J., a. a. O., und in Teil IV, Halbband 6, Heft 4 diefes »Handbuches«.

fcheint nicht vorzuliegen. Ob wir es bei diefem Bau mit wirklichen Glaswänden zu thun haben, itt zweifelhaft; denn noch im XVII. Jahrhundert ift man mit der Anwendung des Glafes ziemlich ängft-lich; für Dächer getraut man fich es noch nicht zu benutzen. Dies ift aber im XVIII. Jahrhundert nicht mehr der Fall, da Millet- 6° Bradley 1716—36 Zeichnungen von Gewächshäufern mit Glasdächern veröffentlichen, fo dafs man jedenfalls fchon vorher zum Bau von eigentlichen Glaswänden übergegangen fein dürfte. Der Bauftoff für die Gerippe derfelben ift aber noch das Holz. Eifen wird erft in unferem Jahrhundert dazu verwendet, zunächft wohl in der Geftalt von gufseifernen Fenfterrahmen, die fich aber nicht recht Eingang verfchafften. Eifenkonftruktion fcheint in Deutfchland für Gewächshäufer zuerft von Schlofs-baurat Schadorv in den königlichen Gärten Berlins und Potsdams eingeführt worden zu fein⁶⁴⁹).

Einen aufserordentlichen Auffchwung nahm der Glaseifenbau mit dem Aufkommen der grofsen Induftrieausftellungen. Durchfchlagend war der Erfolg des von Paxton errichteten Gebäudes der Welt-ausftellung von 1851 im Hyde-Park zu London, das im wefentlichen in feinem Gerippe nur aus Gufs-eifen beftand, aber feinen Vorgänger in dem grofsartigen, ebenfalls von Paxton erbauten Pflanzenhaufe des Herzogs von Devonfhire zu Chatsworth hatte. Diefes befafs indeffen keine lotrechten, fondera nur gekrümmte Aufsenflächen.

Eine Reihe von »Kryitallpaläften« zu ähnlichem Zwecke folgte. In Deutfchland machte den Anfang der bereits erwähnte »Glaspalaft« in München, 1853—54 von Voit erbaut. Diefe Bauwerke gaben dann den Anftofs zur Uebertragung ihrer Bauweife auf verfchiedenartige andere Hallenanlagen und damit den Anlafs zur weiteren Ausbildung derfelben. Bei den Wänden macht fich dies, wie bei den Dächern, namentlich in der immer mehr fich verbreitenden Anwendung des Schmiedeeifens geltend, während die des Gufseifens und des Holzes auf die für diefe Stoffe befonders paffenden Teile befchränkt wird.

f) Bewegliche Scheidewände.

290.

Allgemeines.

WÆm.a~~i

-i

-i-

-r

§

•»

jri

L— th>

j-

WimmML

mBBam

: :

x

h~—

.. ÎJO

____660

i*

166

I® ⁰

Ibrr

T

|fj

.. ....

i;,

. JiLL

m

Ir-J

4-« -i

■1

1»—-1««

EE

Mitunter liegt das Bedürfnis vor, grofse Räume durch Wände zeitweife in kleinere zu zerlegen, um diefe getrennt voneinander benutzen zu können. In ein-

fachter Weife erreicht man dies durch Anordnung von Vorhängen oder Aufteilung • von Wandfchirmen, welche jedoch wohl kaum als Baukonftruktion zu betrachten find und den angetrebten Zweck auch nicht für alle Fälle genügend erfüllen.

Die Anforderungen an eine folche Scheidewand können allerdings verfchieden fein. Manchmal hat diefelbe nur der Bedingung Genüge zu leiten, einen gröfseren Raum fo zu trennen, dafs blofs ein Teil desfelben im Winter geheizt zu werden braucht, fo z. B. bei Speifefälen in Gathöfen, die im Winter geringeren Befuch als im Sommer haben, wobei es wohl auch nicht darauf ankommt, ob man der Wand ihren vorübergehenden Zweck anfieht oder nicht.

Es kann aber auch der Fall vorliegen, dafs die Wand fich von einer gewöhnlichen nicht unterfcheiden darf und in demfelben Grade wie die übrigen Umfaffungen des Raumes Sicherung gegen Durchleitung des Schalles zu bieten hat, wie dies z. B. erwünfcht it, wenn der Saal eines Gathofes zeitweilig in einzelne Fremdenfchlaf-zimmer zerlegt werden foll.

Unter Umtänden wird auch Feuerficherheit des Abfchluffes verlangt. Als bewegliche WTände find in diefer Hinficht die eifernen Theaterfchutzvorhänge zu nennen, welche in Teil III, Band 6 (Abt. V, Abfchn. i, Kap. i) diefes »Flandbuches« befprochen werden.

In der Regel verlangt man wohl von den beweglichen Scheidewänden, dafs «die Vorkehrungen zu ihrer Befetigung in der Zeit, wo fie nicht vorhanden find, nicht fichtbar oder wenigtens nicht auffällig fein follen. Ausnahmen können jedoch auch hiervon Vorkommen, wie denn z. B. die Glaswände von Veranden und Wintergärten auch hierher gehören, deren Verglafung im Sommer zu entfernen it, und welche fchon in Art. 284 (S. 325) Befprechung fanden.

Manchmal genügt es, wenn die Scheidewände nur zu einem Teile ihrer Länge entfernbar find.

291.

Konftruktion.

Am fchwierigten dürfte die Bedingung zu erfüllen fein, die bewegliche Wand in ihrer Erfcheinung einer feten gleich zu machen; denn Fugen laffen fich nicht vermeiden, da die Wand notwendig, um fie bewegen zu können, aus mehreren Stücken zufammengefetzt werden mufs. Am eheten wird fich eine Aehnlichkeit durch Anwendung von beiderfeits tapezierten Holzrahmen erreichen laffen. Diefe würden an den lotrechten Fugen mit Nut und Feder oder mit einem Falz ineinander greifen, dagegen an den Mauern, an Fufsboden und Decke an Leiten einen An-fchlag finden und an diefen angefchraubt werden müfien. Mit der Wegnahme der Wand würde die Leite auf dem Fufsboden jedenfalls zu entfernen fein, während es für die übrigen erwünfcht it, fie an Ort und Stelle beiaffen zu können. Sind die Wände oft wegzunehmen, fo empfiehlt es fich für die Befetigungsfchrauben in die Leiten Muttern und in die Rahmen Büchfen von Metall einzufetzen.

Dicke hergetellt

mm

Des Ausfehens und der Dauerhaftigkeit wegen möchte es zweckmäfsig fein, die Rahmen nicht mit gewöhnlicher Leinwand, fondern mit einem Reiferen Stoffe, etwa mit Docker’fcher Filzpappe (vergl. Art. 276, S. 315), zu befpannen oder mit dünnen Brettern (Kitenbrettern) zu verfchalen. Gipsdielen (fiehe Art. 198, S. 216) und Magnefitbauplatten (fiehe Art. 273, S. 312) würden, wenn auch font geeignet, hierfür wegen ihrer Dicke zu fchwer werden; weniger trifft dies für Xylolith (fiehe Art. 274, S. 314) zu, da diefer Stoff in Platten von nur 5

werden kann. Derfelbe würde auch eine gewiffe Feuerficherheit bieten, die man noch mehr durch Befpannung mit Superator (fiehe Art. 21 r, S. 228) erreicht.

Schallficherheit würde bis zu einem gewiffen Grade nur durch Anordnung von zwei vollftändig getrennten Wänden, deren Zwifchenraum mit lchlechtleitenden Stoßen ausgefüllt iß, erzielt werden können.

Die Breite der Rahmen mufs des Gewichtes halber im umgekehrten Verhältnis zur Höhe flehen. Die Höhe der zu teilenden Räume darf jedenfalls nicht die gewöhnliche von 3 bis 4 m überfteigen, twenn nicht die Herftellung eine fehr umftänd-liche, nur in mehreren Stockwerken ausführbare werden foll.

Der Steifigkeit und des Anbringens der Bekleidung wegen find die Rahmen der Höhe nach mehrfach mit Querriegeln zu verfehen.

Handelt es fich nicht darum, eine wegnehmbare Scheidewand herzuftellen, welche einer feften ähnlich fieht, fo wird man in der Regel von den tapezierten Rahmen Abftand nehmen.

Die billigfte Anordnung wäre die, mit Oelfarbe angeftrichene oder auch nur geölte und gefirnifste, verleimte Bretttafeln zur Wand zufammenzuftellen. An den Enden würden genutete Ständer und auf dem Fufsboden eine ebenfolche Schwelle,

Fig. 68o.

mmÆÈÈÈÈÊÈâ8

■tylO w. Gr.

an der Decke aber eine Leifte wie bei der eben befprochenen Konftruk-tion anzubringen fein. Zur Fugendeckung könnte man an den Seitenrändern der Tafeln, abwechfelnd auf» der einen und anderen Seite (Fig. 68o), Deckleiften befeftigen, ähnlich den Schlagleiften an Thüren.

Nur bei geringen Wandlängen möchte es fich empfehlen, die Tafeln durch Scharnierbänder aneinander zu hängen, um fie für die Befeitigung der Wand zu-fammenklappen und im Raume felbft belaßen zu können⁰⁵⁰).

Von befferem Ausfehen und auch in anderer Hinficht vorzuziehen find Scheidewände aus geftemmten Tafeln, die aber fonft ähnlich zu behandeln fein würden, wie die eben befprochenen. Die einzelnen Tafeln würden Thürflügeln entfprechen, die aber nicht mit Bändern aneinander gehängt zu werden brauchen, fondern aneinander gefchoben werden können. An Stelle der Schlagleiften könnte man die Fugendichtung auch durch Nut- und Federverbindung bewirken; als Feder könnte dabei eine Flacheifenfchiene dienen. Die Schwelle kann weggelaffen werden, wenn man jeden einzelnen Teil durch Schubriegel am Boden befeftigt; doch wäre es dann zu empfehlen, für die Wand in die Dielung einen Fries von hartem Holze einzulegen.

Es macht keine Schwierigkeiten, in diefen Wänden Durchgangsthüren anzubringen; auch können fie verglaft hergeftellt werden. Für diefe Art Wände darf die Höhe des Raumes gleichfalls nicht zu beträchtlich fein.

An Standfähigkeit würden die Wände gewinnen und auch für gröfsere Raumhöhen verwendbar werden, wenn man in geeigneten Abftänden wegnehmbare Ständer anbrächte. Diefe Ständer können in den Fufsboden mit kurzen Zapfen eingelaflen oder an demfelben mit Winkeleifen und Schrauben befeftigt werden. An der Decke würde zweckmäfsigerweife dauernd ein Rahmholz anzubringen fein, mit dem die

650) Eine ähnliche Einrichtung, bei welcher die 50cm breiten Wandteile oben und unten mit Stiften in Nuten laufen, ift befchrieben in: Baugwksztg. 1893, S. 123. — Die Konftruktion der mit Sägefpänen ausgeilopften Teilungswand der grofsen Halle der Turnlehrer-Bildungsanftalt zu Dresden, bei welcher die einzelnen Felder couliffenartig mit Zugfchnüren an die Wand gezogen werden können, ift mitgeteilt in: Civiling. 1883, S. 284.

Ständer durch Lafchen zu verbinden find. Die Verbindung der gehemmten, wie auch der verleimten Tafeln mit den Ständern kann in der Weife, wie fchon für die Endftänder angegeben, erfolgen, oder fo, wie in Art. 208 (S. 226) bei dem Beifpiel der zerlegbaren Badeanftalt befprochen wurde. Ueberhaupt laffen fich manche der im vorliegenden Bande bisher erwähnten Konftruktionen auch für die beweglichen Scheidewände benutzen.

Bei gröfserer Höhe des Raumes empfiehlt es fich, diefelbe durch Querriegel zu teilen und ein zweites Stockwerk von Tafeln aufzufetzen.

Die Bequemlichkeit des Wegnehmens der Tafeln wird erhöht, wenn an den-felben Handhaben oder Griffknöpfe angebracht werden.

Wenn es möglich ift, folche Anordnungen zu treffen, dafs die Scheidewand nicht in ihren einzelnen Feldern fortgetragen werden mufs, fo läfst fich zur Her-ftellung auch das Eifen verwenden. So würde eine aus Wellblech oder aus glatten Blechtafeln hergeftellte Wand im Ganzen beiaffen werden können, wenn man unter oder über dem zu teilenden Raume den Platz hat, um diefelbe dahin zu verfenken oder emporzuheben. Diefer Platzbedarf liefse fich durch Anwendung von zufammen-fchiebbaren Plattenladen vermindern, wie fie bei grofsen Schaufenftern in Anwendung gekommen find. Bequemer ift jedenfalls die Anwendung von Stahlblechrollläden, die bis zu 8 ¹¹¹ Länge angefertigt werden können. Diefe erfordern jedoch ziemlich grofse Kaften an der Decke zur Unterbringung in aufgerolltem Zuftande. Der Vor-fchlag⁶⁵¹), behufs Schalldämpfung diefe Rollläden zu verdoppeln, dürfte zumeift zu koftfpielig fein. Man wird befler zu beiderfeitigem Behang mit wollenen Vorhängen greifen, fchon um die Wohnlichkeit folcher Räume zu erhöhen, wenn hierauf Riick-ficht zu nehmen ift.

Es kann, wie fchon am Schluffe des vorhergehenden Artikels erwähnt wurde, der Fall Vorkommen, dafs nur ein Teil einer Scheidewand entfernt zu werden braucht.

Fig. 681.

Nt

Ml

V"

ir

A

■v.

AI

V-v

ä'.'r

1

Bewegliche Scheidewand in einer englifchen Schulklaffe ⁶⁵²). — Y75 w. Gr.

⁶⁵¹)    In: Baugwksztg. 1889, S. 223.

652)    Nach: Building news, Bd. 54, S. 423.

Es handelt fich hier alfo um bequeme und für den gegebenen Zweck ausreichende Verbindung von Räumen, die für gewöhnlich getrennt find. Oft genügt hierfür das Anbringen von Schiebethüren in grofsen Wandöffnungen, welche in Teil III, Band 3, Heft 1 diefes »Handbuches« zur Befprechung kommen werden. Man kann jedoch auch die Wände felbft nach Art der Schiebethüren herftellen.

Solche Schiebewände werden in englifchen Schulen zum zeitweiligen Trennen, bezw. Vereinigen von Klaffen in grofsen Sälen mitunter angewendet. Bei dem in Fig. 681 ⁶⁵²) dargeftellten Beifpiel ift ein Saal von 15,24 m Länge und 13,42 m Breite in vier Abteilungen zerlegt, in der Weife, dafs von jeder der vier verglaften Scheidewände die Hälfte oder zwei Drittel verfchoben werden können. Zu diefem Zwecke ift in der Mitte des Saales ein eiferner Ständer von kreuzförmigem Querfchnitt angeordnet, welcher den Anfchlag für die verfchiebbaren Teile bildet und zugleich einen eifernen Deckenträger aufnimmt. In der Dielung find Schwellen mit eingelaffenen Schienen angebracht, auf welchen die Wandteile mit Hatfield's Patentrollen laufen. An der Decke befinden fich Führungsleiften, welche an dem eifernen Deckenträger fo befeftigt find, dafs ein Bohren von Löchern in denfelben nicht nötig ift. Zur Erleichterung der Bewegung find auch oben kleine Rollen vorhanden, fowie auf jeder Seite eine bündig eingelaffene Handhabe. Um nicht für jedes Durchgehen die Wände verfchieben zu miiffen, ift in jeder derfelben eine Thür vor-gefehen. Obgleich diefe Wände fo leicht als möglich hergeftellt find, fo füllen fie doch das Durchdringen des Schalles von einer Abteilung in die andere in genügender Weife verhindern.

g) Wände für befondere Zwecke.

292.

Allgemeines.

Wie fchon in Art. 255 (S. 295) erwähnt wurde, find hier noch diejenigen Vorkehrungen kurz zu befprechen, welche an den Wänden häufig getroffen werden müffen, um die von ihnen umfchloffenen Räume gegen die Einwirkung von mancherlei äufseren Einflüßen zu fchützen, infoweit als darüber nicht fchon an anderen Stellen diefes »Handbuches« Mitteilungen gemacht werden. Aus letzterem Grunde würde hier auszufcheiden fein die Befprechung der Vorkehrungen gegen die fchädliche Einwirkung der Feuchtigkeit (vergl. Kap. 12 des vorliegenden Heftes), für Eeuer-ficherheit (flehe Teil III, Band 6 diefes »Handbuches«), für Einbruchficherheit (fiehe ebendaf.) und für Sicherung gegen den nachteiligen Einflufs von Bodenfenkungen und Erderfchütterungen (fiehe ebendaf.). Zur Erörterung verbleiben die Mafsregeln, um gegebenen Falles die Wände möglichft undurchläffig gegen Waffer, Wärme und Schall zu machen.

293.

Waflerdichte

Wände.

Wafferdichtheit wird gefordert von den Wänden von Behältern für Fliiffigkeiten, wie Abortgruben, Cifternen, Schwimmbecken, Badewannen, Gafometerbecken u. f. w., aber auch von den Umfaffungen von Gebäuden, deren Untergefchoffe unter den Spiegel des Grundwaffers hinabreichen. Letzterer Fall wird in Kap. 12 erörtert werden.

Zur Herftellung wwfferdichter Umfaffungen find vor allen Dingen forgfältigfte Ausführung, alfo mit geübten Arbeitern und unter tüchtiger Aufficht, ferner waffer-beftändiger Stein und Mörtel, fowie Bildung einer wafferdichten Schicht notwendig. Für den Mörtel find am geeignetften Portlandcement, für das Mauerwerk möglichft undurchläffige Steine, wie Granit, Bafalt, Schiefer, Quarzfandfleine, Klinker oder wenigftens fcharf gebrannte Backfteine. Die waflerdichte Schicht kann durch den Fugenmörtel erzeugt werden, der bei eigener Wafferdichtheit ein die Steine um-fchliefsendes, nirgends unterbrochenes Gewebe bilden mufs. Bei Verwendung von Quadern ift diefem Zwecke die Anordnung von Kanälen in allen Stofs- und Lagerflächen förderlich, welche durch ihre Ausfüllung mit Mörtel eine Verftärkung der Fugen bilden (vergl. den vorhergehenden Band diefes »Llandbuches«, Art. 103, S. 82 [2. Auf!.: S. 84]).

Auf dem eben angegebenen Wege ift Wafferdichtheit nur bei dicken Mauern und auch bei diefen nur fchwer zu erreichen, fo dafs man in der Regel noch einen wafferdichten Putz hinzufügt oder diefem in der Hauptfache allein die Dichthaltung überläfst.

Die Wafferdichtheit kann mehr gefichert werden, wenn man die Mauern in zwei lotrechten, voneinander getrennten Schalen ausführt und den Zwifchenraum mit Cementmörtel (1,5 bis 5,o cm ftark) oder Afphalt (4 bis 5 cm ftark) oder Thon (etwa 10 bis 12 cm ftark) ausfüllt, oder indem man die Mauern auf der Aufsenfeite mit einer Schicht von fettem Thon von mindeftens 25 cm Dicke umhüllt.

Wafferdichten Cementputz glaubte man früher 2,o bis 2,5 cm ftark und mit Stahlkolben geglättet herftellen zu müffen. Bei trockenem und warmem Wetter ergeben fich aber durch diefe Bearbeitung leicht Blafen und Riffe.

Dyck erhoff^') empfiehlt zur Herftellung eines wafferdichten Cementputzes folgendes Verfahren. Zu 1 Teil Cement werden 2 bis 2V² Teile fcharfen Sandes gemifcht. Enthält letzterer wenig feine Körner, fo wird noch etwa 0,1 Teil Fettkalk in Form von Kalkmilch zugefetzt, um den Mörtel dichter und gefchmeidiger zu machen. Der dickbreiige Mörtel wird in 2 bis 3 Lagen, etwa 1 cm ftark, aufgetragen, mit einem Richtfcheite abgezogen und hierauf mit einer hölzernen Reibfcheibe tauber abgerieben. Sobald diefer Mörtel abgebunden hat, wird noch eine dünne Schicht aus reinem Cementbrei mit der Reibfcheibe aufgezogen und mit einer Filzfeheibe geglättet. Ein Glätten mit Eifen oder Stahl ift gänzlich zu vermeiden.

Die Glätte der Wandflächen begünftigt das Reinigen und das faubere Ausfehen der Wafferbehälter. In neuerer Zeit verkleidet man daher mitunter die Innenfeiten von Schwimmbecken oder Badewannen mit Glasfliefen oder glafierten oder emaillierten Platten. Da aber die Fugen derfelben nicht genügend gedichtet werden können, ift unter denfelben der Cementputz nicht zu entbehren.

Auch bei forgfältigfter Arbeit und beftem Material ergeben fleh häufig Riffe in den Wänden infolge ungleichmäfsiger Ausdehnung und Zufammenziehung bei Aenderungen der Wärme und des Trockenheitsgrades. Von Einflufs hierauf ift die Grundrifsform der Behälter; am günltigften ift die kreisrunde Geftalt. Nur wenig find diefen Gröfsenveränderungen die in den Boden verfenkten und überfüllten oder überbauten Behälter unterworfen. Es empfiehlt fich deshalb bei frei flehender Anordnung die Umhüllung mit einem Erdmantel. . Bei eingebauten Wafferbehaltern, wie Schwimmbecken, ift es fehr zweckmäfsig, die Wände nach aufsen hin der fortwährenden Beauffichtigung zugänglich zu machen.

Um der Riffebildung infolge des fog. »Arbeitens« (die eben erwähnten GröfseVeränderungen infolge des Wecbfels von Wärme und Kälte und von Trockenheit und Feuchtigkeit) zu entgehen, ftellt Dyckerhoff⁶⁵⁴) feine wafferdichten Behälter nicht aus dichtem Beton her, fondern aus einer Mifchung, die nur die genügende Härte und Fettigkeit befitzt; denn er hat gefunden, dafs die Gröfsenveränderungen um fo bedeutender find, je dichter die Maffe ift. Die Wafferdichtheit wird durch den oben befchriebenen, nach Vollendung der Betonmauern aufgebrachten l’utzüberzug herbeigeführt.

Sicherer miifste das Ergebnis fein, wenn die wafferdichte Schicht aus einem elaftifchen Stoffe her-geftellt werden könnte. Gufsafphalt und Afphaltplatten find hierzu brauchbar, aber als äufserer Ueberzug nur unter der Vorausfetzung, dafs es gelingt, fie fett mit dem Mauerwerk oder dem Beton zu verbinden, und dafs fie den Einwirkungen des Frottes möglichtt entzogen werden.

Ein anderer Grund zur Riffebildung ift das ungleichmäfsige Setzen der Gründung, welches bei ungleich prefsbarem Boden und ungleicher Belaftung eintritt. Um die letztere Urfache zu vermeiden, empfiehlt es fich immer, die Umfaffungen von Behältern unabhängig von anderen Mauern aufzuführen.

633) In : Deutfche Bauz. 1888, S. 243. 654; Ebendaf.

Ein fehr einfaches Mittel, um feine Riffe in den Wänden von Wafferbehältern rafch zu fchliefsen, foll in dem Aufftreuen einer geringen Menge von Sägemehl auf die Wafferoberfläche beftehen ⁶⁵⁵). Die feinen Fafern desfelben werden durch das abfliefsende Waffer in die ldeinften Undichtigkeiten geführt und verftopfen diefelben fehr bald. Zu demfelben Zwecke fchüttete man früher feinen Sand oder Lehm in das Waffer.

Schliefslich mag noch angeführt werden, dafs für freiftehende Behälter, felbft von fehr grofsen Abmeffungen, fich die Monier-Wandungen bewährt haben follen G5ü).

294.

Warme-

Wände.

Für mancherlei Zwecke wird die Herftellung von Wänden notwendig, welche möglichft wenig wärmeleitend find. Durch diefelben find Räume vor Abkühlung undurchiaffige der Innenluft zu fchützen, fo bei den Heizkammern von Sammelheizungen ; oder der eingefchloffene Raum, bezw. die in ihm aufbewahrten Dinge find vor Erwärmung zu bewahren, z. B. in Eiskellern, Eishäufern und fonftigen Kühlanlagen (vergl. über

diefelben Teil III, Band 6 [Abt. V

Abfchn. 3, Kap. 3] diefes »Handbuches«); oder es find Räume von beftändig gleich bleibender, wohl auch für beftimmte Grade regelbarer und im ganzen Raume gleichmäfsig verteilter Wärme herzuflellen, fo für feine phyfikalifche Unterfuchungen (vergl. Teil IV, Halbband 6, Heft.2, Kap. 15 unter b diefes »Handbuches«),

Am fchwierigften find die zuletzt erwähnten Bedürfniffe zu befriedigen. Sie erfordern aufser einer im allgemeinen günftigen Lage und Herrichtung des Raumes befondere Vorkehrungen, wie das Verkleiden der Wände auf der Innenfeite mit einem von Zinkwellblech umfchloffenen Hohlraum, in welchen bis zu einem be-flimmten Grade erwärmte Luft eingelaffen wird u. a. m. (vergl. a. a. O.).

Für die übrigen Fälle bedient man fich, wenn auch in ausgedehnterer Weife, der Mittel, die für den gewöhnlichen Hausbau in Anwendung kommen, um die Innenräume möglichft unabhängig vom Wärmewechfel der Aufsenluft zu machen, und die in den vorhergehenden Kapiteln fchon mehrfach Erwähnung fanden. Es find dies Verwendung von fchlecht die Wärme leitenden Bauftofifen, Anordnung von Hohlräumen in den Wänden und Ausfüllen der letzteren mit fchlechten Wärmeleitern.

Als Bauftoffe werden daher namentlich Korkfteine und Bimsfandfteine (vergl.

Art. 165, S. 173), Holz und Gips in Betracht zu kommen haben; da diefe aber aus anderen Gründen vielfach nicht benutzt werden dürfen, unter den Baufteinen die Backfteine ⁶⁵⁷).

Hohlräume in den Wänden ftellt man für den vorliegenden Zweck in Geftalt von Kanälen, oder durch Ausführung von Hohlmauern (vergl. Art. 26, S. 38), oder durch Anwendung von Hohlfteinen (vergl. Art. 27, S. 40 u. Art. 265, S. 308) oder durch Benutzung poriger Steine (vergl. Art. 28, S. 40), der Schlackenfteine (Art. 34,

S. 43), Bimsfandfteine (Art. 35, S. 44), der Gipsdielen (Art. 198, S. 216), der Spreutafeln (Art. 170, S. 175) u. f. w. her.

Durch die Hohlräume follen Schichten von ruhender Luft, welche der fchlech-tefte Wärmeleiter ift, in den Wänden erzeugt werden. Von beträchtlicherer Wirkung können fie nur bei gröfserer Ausdehnung fein. Deshalb verfprechen Hohlmauern einen wirklichen Nutzen für den vorliegenden Zweck nur, wenn der Hohlraum grofs oder mehrfach vorhanden ift. Da aber auch dann eine wirklich ruhende Luftfchicht bei einigermafsen beträchtlicher Höhe des Hohlraumes infolge der in derfelben fich

6B5) Siehe: Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 7, S. 541.

656)    Vergl.: Wayss, G. A. Das Syftem Monier. Berlin 1887. — Ueber wafferdichte Mörtel und dergleichen Beton-konftruktionen fiehe: Der Portland-Cement und feine Anwendungen im Bauwefen. Berlin 1892. S. 62, 67, 138.

657)    Eine Tabelle über die Wärmemengen, welche von Stoffen verfchiedener Art geleitet werden, ift in Teil III, Bd. 4, Art. 54, S. 48 (2. Aufl. : Art. 104, S. 101) diefes »Handbuches« mitgeteilt.

bildenden Luftftrömungen nicht zu erzielen iftü58), fo empfiehlt fich im allgemeinen die Verwendung von porigen Steinen, oder die Ausfüllung des Hohlraumes mit einem fchlecht die Wärme leitenden Stoffe mehr. Der Wert der Hohlfteine für den vorliegenden Zweck ift fchon wegen der geringen Maffe derfelben fehr zweifelhafty59).

Die für die Ausfüllung der hohlen Holzfachwerkwände in Art. 202 (S. 221) befprochenen Füllftofife können auch bei den Hohlmauern benutzt werden, felbft-redend unter Berückfichtigung der befonderen Eigenfchaften derfelben, welche fie für den Einzelfall mehr oder weniger geeignet erfcheitien laffen. Sie werden um fo wirkfamer fein, je zahlreicher die Zwifchenräume in ihnen find, da hiermit die Gröfse der ruhenden Luftmaffe, des eigentlich ifolierenden Beftandteiles, zunimmt. Zur Erhöhung der Wirkung mufs aber auch die vollftändige Trennung der beiden die Hohlmauer bildenden Wände durch den Füllftofif, alfo das Weglaffen von Bindern oder Zungenmauern, beitragen. Dies erfordert, dafs jede der beiden Wandungen die für den gegebenen Fall genügende eigene Standfähigkeit und Fertigkeit be-fitzen mufs.

295.

Schall-

undurchläffige

Wände.

Kann man mit ziemlicher Ausficht auf Erfolg Wände gegen das Durchdringen des Waffers und der Wärme fichern, fo ift dies weniger der Fall, wenn es fich um Herftellung von Undurchläffigkeit gegen Schall handelt, da hierüber ungenügende Erfahrungen vorliegen und da namentlich die Phyfik fich noch nicht mit der Prüfung der Stoffe auf ihre Schalldurchläffigkeit befchäftigt hat.

Die in der Litteratur bekannt gewordenen Mittel zur Herftellung von fchallundurchläffigen Wänden widerfprechen einander teilweife. So wird die Herftellung von Wänden aus dichten Materialien und von ftarken, maffiven, gut gefugten Mauern, beiderfeits geputzt und mit Glanztapeten beklebt, empfohlen ⁶⁶⁰); ferner aber auch, dem widerfprechend, die Ausführung von Mauern in zwei nicht fehr dicken Hälften, deren weiter Zwifchenraum mit möglichft feinem Sande, beffer aber mit Infuforienerde, Schlackenwolle oder kurz gefchnittenem Strohhäckfel zu füllen ift⁶⁶¹). Nach Verfuchen von Ritter' beim Bau des Hoch-fchen Konfervatoriums in Frankfurt a. M. foll ein mit Sand gefüllter Hohlraum gute Ergebniffe geliefert haben, wefentlich gtinftigere aber eine Mauer mit nicht gefülltem Hohlraum ⁶⁶²). Vom Verein für Baukunde in Stuttgart werden Behängen mit fchalldämpfenden Stoffen, vue Jutegewebe, Dichten der Thüren mit Leder u. f. w., Doppelwände mit Hohlraum u. f. w. empfohlen, im ganzen aber ohne volle Sicherheit des Erfolges einzelner Mittel ⁶⁶³).

Vielleicht läfst fich fo viel behaupten, dafs dichte Materialien der Fortpflanzung des Schalles aus einem Raume in den anderen ungünftig find, namentlich in der Form der Bekleidung von Wänden und nicht in der von felbftändigen, dabei dünnen Wänden, da diefe felbft in Schwingungen durch den Schall verfetzt und denfelben daher fortleiten werden. Weiter wird fich das Zufammenfetzen der Wände aus mehreren voneinander getrennten Schichten empfehlen, damit die Schallwellen wiederholt aufgenommen werden müffen, wodurch die Wirkfamkeit von Wänden mit Lufthohlraum zu erklären fein dürfte, da die Luft an fich ja ein guter Leiter der Schallwellen ift. Deshalb wird auch der Luftgehalt poriger Steine nicht fchall-dämpfend wirken, während diefe trotzdem als fchlechtere Leiter gegenüber fcharf-gebrannten Voll- und Hohlfteinen fich erweifen. Dies liegt am geringen Eigen-

65S) Ueber die verhältnismäfsig geringe Wirkung der Hohlmauern für den vorliegenden Zweck flehe Teil III, Band 4, Art. 62 (2. Aufl. : Art. 112) diefes »Handbuches«.

⁶⁵⁹) Siehe: Nussbaum, H. Ch. Der gefundheitliche Werth der Hohlziegel und der ftark durchläffigen Backfteine. Deutfche Bauz. 1897, S. 437.

ti6°) In: Deutfche Bauz. 1880, S. 168.

*>⁶¹) Ebendaf. 1883, S. 48.

⁶⁶²)    In: Wochbl. f. Baukde. 1886, S. 244.

663)    Nach : Deutfche Bauz. 1884, S. 352.

klang, den fie befitzen. Porige Backfteine, Korkfteine, Schwemmfteine, Gipsdielen u. dergl. find daher zu empfehlen. Dies gefchieht auch für Holzbekleidungen und das Vermeiden von grofsen gleichmäfsig ebenen Flächen. Sehr gerühmt wird die Schalldichtigkeit der Glasbaufteine nach Patent Falconnier (vergl. Art. 288, S. 340ü64).

Als zweckentfprechend dürften demnach bis auf weiteres Wände mit Hohlraum, ohne Verbindung der zwei oder drei fie zufammenfetzenden, nicht zu dünnen Schalen, hergeftellt aus porigen Steinen oder ähnlichen Stoffen und bekleidet mit dichten Ueberziigen und mit fchalldämpfenden Behängen, zu bezeichnen fein. Oeff-nungen in folchen Wänden find zu vermeiden, und unumgänglich nötige Thüröffnungen mit doppelten, gut gedichteten und gepolffcerten Thiiren zu verfchliefsen.

Der Schallfortpflanzung günftig find jedenfalls aus dem einen Raume in den anderen reichende Teile der Deckenkonftruktionen. Der Zufammenhang der zu ifolierenden Räume durch Balken oder Träger ift daher zu umgehen.

11. Kapitel.

Wandftärken und -Verftärkungen.

a) Wandftärken.

296.

Vorbemerkung.

Die den Wänden der Hochbauten zu gebende Dicke ift von mancherlei Um-ffänden abhängig, von denen folgende die wichtigften fein dürften : Möglichkeit der Ausführung in einem gegebenen Material, Gefchicklichkeit und Sorgfalt der Maurer, Rückficht auf die Witterungseinflüffe und auf die Auflagerung der Gebälke und Gefimfe, Beanfpruchung auf Druckfeftigkeit und Standficherheit, Rückficht auf die beabfichtigte Dauer des Gebäudes, baupolizeiliche Vorfchriften.

In folgendem wird nur die Dicke der Wände von Stein und verwandten Stoffen zur Erörterung gelangen, da wegen der übrigen Materialien fchon in den vorhergehenden Kapiteln das Nötige mitgeteilt worden ift; auch foll nur von folchen Mauern die Rede fein, die keinen Seitenfchub von anderen Konftruktionen erleiden.

1) Geringfte Wandftärken.

297.

Möglichkeit

der

Ausführung.

Die geringfte Dicke, welche einer Mauer ohne Rückficht auf andere Bedingungen gegeben werden kann, ift von der Geftalt und Gröfse der Steine, fowie von der Art des Bindemittels abhängig, alfo von der Möglichkeit der Ausführung bei gegebenem Stoffe.

Eine Mauer wird im allgemeinen um fo fefter fein, je regelmäfsiger die Steine, je beffer fle gelagert, je fcl^verer fie im einzelnen find und je regelrechter der Verband ift, weil dann um fo weniger leicht Verfchiebungen einzelner Steine ein-treten können. Die günftigfte Lage der Steine in der Mauer mufs die flache fein, weil dann die Gefahr des Umkantens derfelben wegfällt.

Für Mauern aus Backfteinen und anderen ähnlich geformten künftlichen Steinen wird daher als geringfte zweckmäfsige Dicke die von ^2 Stein zu gelten haben. Die Stärke von x/4 Stein kommt zwar auch vor ; aber fie bedarf immer befonderer Verftärkungen, zu denen auch die Ständer und Riegel der Fachwerkwände gerechnet

661) Ueber fchalldichte Fernfprechzellen aus Glasbaufteinen flehe: Deutfche Bauz. 1898 S. 210. — Ueber den Wert ftark durchlafflger Backfteine flehe ebendaf. 1897, S. 437.

werden miiffen, und läfst fich auch dann nur bei fehr befchränkter Flächenausdehnung der Gefache anwenden.

Als geringfte Stärke von Ouadermauern wird man 30 bis 40cm annehmen müffen, wenn man mit derfelben nicht unter die Schichtenhöhe herabgehen will. Die dünneren Plattvvände bedürfen befonderer Verftärkungen.

Mauern aus Schichtfteinen find mindeftens 17 bis 20cm, folche aus lagerhaften Bruchfteinen 40cm und folche aus unregelmäisigen Bruchfteinen 50 bis 60cm fiark zu machen. Bei den beiden letzteren Mauerwerksgattungen wird man nur bei ganz vorzüglicher Arbeit und geeigneten Steinen etwas unter die angegebenen Mafse herabgehen können; bedeutendere Verringerungen find bei Anwendung von Cement-mörtel möglich.

Die Zugfeftigkeit des Cementmörtels geflattet auch, Betonmauern in geringen Dicken auszuführen; doch fcheint man es felbft bei Scheidewänden aus diefem Bauftoff zweckmäfsig zu finden, nicht unter 15 bis 20cm zu gehen. Bei den durch Eifeneinlagen verftärkten Monier-Wänden kann man dagegen die Dicke bis zu 3cm und bei den mit Kalkgipsmörtel aufgeführten Rabitz-Wänden auf 5cm herabfetzen.

kalk 31,i

cm

Die geringfte Stärke von Kalkfandftampfmauern ift nach EngeR¹⁶*) bei Luft-(= 1 Fufs preufs.), von Erd- und Lehmftampfmauern ebenfo6ö(i), von Afcheftampfmauern 19 bis 23 cm 06 7)i

Die für einen gegebenen Fall zu wählenden geringften Mauerdicken find aufser von der Art des Baufteines und des Mörtels auch von der Gefchicklichkeit und Sorgfalt der Maurer abhängig. In Gegenden, wo der Backfteinbau vorherrfcht, haben die Maurer häufig eine folche Uebung, dafs fie mit einer Wand von geringer Stärke diefelbe Widerftandsfähigkeit erreichen können, welche bei Vorausfetzung gleicher Beanfpruchungen anderwärts nur mit etwas gröfserer Mauerdicke zu ermöglichen ift. Umgekehrt werden die vorzugsweife mit Herftellung von Bruchfteinmauerwerk befchäftigten Maurer den Backfteinmaurern in ihrem Material in der Regel überlegen fein und dadurch die Beftimmung der geringften Dicken von Bruchfteinmauern beeinflußen.

In befonderem Mafse ift die Gefchicklichkeit und Uebung der Arbeiter bei der Ausführung von Cementmauenverken und Betonbauten zu berückfichtigen.

298.

Vergleich zwifchen den

Bei der Erwägung, welche Dicke eine Mauer unter gleichen äufseren Um-ftänden bei Verwendung eines gegebenen Bauftofles im Vergleich zu anderen zu er-Bauftoffen. halten hat, werden die im Eingang des vorhergehenden Artikels erwähnten Eigen-fchaften derfelben, fo wie die Fettigkeit des Bindemittels entfcheidend fein; namentlich wird dabei die gleichmäfsige Verteilung des Mörtels eine Rolle fpielenti68). Gewöhnlich werden für den Vergleich zwifchen den verfchiedenen Materialien die folgenden, auf Erfahrungen beruhenden Angaben für mittlere Güte der Ausführung angegeben, wobei die Dicke einer Backfteinmauer als Einheit angenommen ift.

Mauern aus Backfteinen

rH -rH

®⁸⁵) Siehe: Der Kalk-Sand-Pifébau. Berlin 1864. S- 69.

®⁸⁶) Siehe: Engel, F. Die Bauausführung. Berlin 1881. S. 242. — Schüler, F. K. Ueber Pifébau. Salzungen

l866. S. 21.

®⁶⁷) Siehe: Berndt, C. Der Afche- und Erd-Stampfbau. 2. Aufl. Leipzig 1875. S. 19.

(Abfchn.

®8S) Ueber die Einflüffe der Eigenfchaften der Steine und Mörtel auf die Fertigkeit der Mauern vergl. Teil III, Bd. 1 1: Conftructions-Eiemente in Stein) diefes »Handbuches«.

Mauern    aus    lagerhaften Bruchfteinen .    .

»    »    Kalkfandflampfmaffe .    .    .

»    »    unregelmäfsigen Bruchfteinen

»    »    Lehmfteinen......

»    »    Erd- oder Lehmftampfmaffe

Diefe Zahlen können nur Näherungswerte geben und je nach der Güte der Ausführung Veränderungen erfahren; auch werden durch diefelben die im vorhergehenden Artikel angegebenen geringften Mafse nicht befeitigt.

Dafs man die Dicke von Backfteinmauern für den Vergleich als Einheit nimmt, ift in der grofsen Verbreitung derfelben und im geregelten Format der Backfteine begründet. Man findet daher häufig die Mauerdicken für gewöhnliche Hochbauten in Backfteinlängen angegeben und ift gewöhnt, diefelben nach obigen Verhältniszahlen für andere Bauftoffe umzurechnen, obgleich diefe aufgeftellt wurden, als es noch kein deutfches Normalziegelformat gab und die verfchiedenften Abmeffungen im Gebrauch waren.

299.

Einflufs

des

Formates.

300.

Rückficht

auf

Witterungs-ein Hüffe.

u. f. w. ausfallen.

cm

Das geregelte Format der Backfteine läfst, wie fchon im vorhergehenden Bande (Abfchn. I : Konftruktionselemente in Stein) diefes »Handbuches« ausgeführt wurde, die Ausführung von Backfteinmauern nur in Abftufungen von x/2 Stein zu und -ergibt beim deutfchen Normalziegelformat die rechnungsmäfsigen Dicken für ¹/2, 1, 1¹|2, 2, 2ll* u. f. w. Stein ftarke Mauern zu 12, 25, 38, 51, 64cm u. f. w., welche gewöhnlich auch bei Planungen, Koftenanfchlägen und Abrechnungen zu Grunde gelegt werden. Zu beachten ift jedoch, dafs infolge von Ungenauigkeiten in der Formgebung und von zu fchwachem Brand der Steine die Mauern um wenigftens lcm ftärker, alfo 13, 26, 39, 52, 65

Von Einflufs auf die geringfte Dicke, die man einer Umfaffungsmauer geben darf, ift die Rückficht auf genügenden Schutz gegen die Witterung, alfo gegen Durchfchlagen der Feuchtigkeit und gegen rafchen Wärmewechfel in den um-fchlofienen Räumen, die aber bei Wohngebäuden auch leicht und möglichft billig heizbar und lüftbar fein follen.

Durch die Mauerdicke hindurchreichende Steine, Durchbinder, begünftigen fo-wohl das Durchfchlagen der Feuchtigkeit, als auch den rafchen Wärmewechfel und den Niederfchlag von Feuchtigkeit auf der Innenfeite. Man wird daher 1 Stein ftarke Backfteinmauern, auch wenn fie beiderfeits geputzt und aus gut gebrannten Steinen, welche für einen der Gefundheit fehr zuträglichen Stoff für Umfaffungs-mauern gelten, hergeftellt find, für nicht ausreichend erachten können, da fie entweder ganz oder zur Hälfte aus Durchbindern beftehen.

Gröfsere Sicherheit gewähren Mauern von l¹^ Stein Dicke, weil diefe keine Durchbinder enthalten; aber auch diefe müffen in den Fugen voll gemauert fein, wenn fie genügenden Schutz gewähren follen. Die zur möglichften Erreichung des-felben häufig in Anwendung kommenden Mittel, wie Anordnung von Hohlräumen oder Verwendung von Hohlfteinen find leider von zweifelhaftem Werte. Die Dicke von 1¹,2 Stein ift diejenige, die zumeift als die geringfte für die Umfaffungswände von oberen Gefchoffen oder von einftöckigen Gebäuden empfohlen wird; doch kann nicht beftritten werden, dafs bei forgfältiger Ausführung und bei Verwendung guter äufserer und bezw. innerer Schutzbekleidungen, wenigftens an den Wetterfeiten, auch die Stärke von 1 Stein oder gar ^2 Stein genügen kann, wenn die Rückficht auf Standfähigkeit und Belaftung dies zuläfst.

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

Die Wahl von 1 Stein Stärke für die fchwächften Umfaffungsmauern von Maffivbauten wird mitunter mit dem Hinweis auf die Fachwerkgebäude befürwortet, welche zumeift nur mit ¹/2 Stein ftarker Fachausmauerung verfehen feien. Man überlieht dabei, dafs auch diefe nur dann einen behaglichen und der Gefundheit zuträglichen Aufenthalt gewähren, wenn fie bei freier Lage wenigltens an den Wetterfeiten mit den erwähnten Schutzbekleidungen verfehen lind.

Für Betonwände hat die Erfahrung gezeigt, dafs als geringfte den Witterungs-einflüffen gegenüber genügende Stärke 25 bis 30cm anzunehmen ift, wobei fehr forg-fältige Ausführung und äufserer Putz mit Portlandcementmörtel vorausgefetzt werden müffen (vergl. Art. 140, S. 126).

Erfcheint es nach dem Vorhergehenden zweckmäfsig, in der Dicke von Umfaffungsmauern nicht unter 1 ^2 Stein, höchftens bis auf 1 Stein herabzugehen, fo würde es andererfeits für die Beheizung der Räume unvorteilhaft fein, viel ftärkere-Mauern im oberften Wohngefchofs eines Gebäudes in Anwendung zu bringen, da die ftatifchen Rückfichten ohnedies fchon eine Verftärkung in den unteren Stockwerken erheifchen.

Nach einer rechnerifchen Unterfuchung von IVei/s ⁶⁶⁹) ift die Mauerdicke verhältnismäfsig klein zu wählen. Bei Anwendung von gewöhnlichen Oefen oder fonftigen billig zu befchaffenden Heizvorrichtungen follte fie nicht gröfser, als 1,0 bis 1,5 Fufs (1 Fufs fächf. = 0,283 m), bei Anwendung koltfpieligerer Heiz-fyfteme, wie Warmwaffer- oder Dampfheizäpparaten, nicht gröfser als 1,5 bis 2,o Fufs genommen werden. Dies ftimmt annähernd mit den oben gemachten Angaben.

301.

Auflagerung

von

Auf die Beftimmung der geringften Dicke der Umfaffungsmauer im oberften Wohngefchofs, bezw. im Knieftock kann aufser der Rücklicht auf Witterungseinflüffe Hauptgefimfen. auch die auf die Auflagerung von Hauptgefimfen aus Hauftein oder Terracotta zur Geltung kommen müffen. Die Ausladung und das Auflager derfelben müffen in einem die Sicherheit gewährleiftenden Verhältnis flehen. Für das Auflager mufs entweder die Mauer als Unterflützung dienen, oder fie wird wohl auch als Gegengewicht mit zum Tragen der Ausladung herangezogen, fo dafs ihre Dicke von der Konftruktion der Gefimfe, die im nächftfolgenden Hefte (unter D) diefes »Handbuches« zur Befprechung gelangt, abhängig ift. Beftimmte Mafse laffen fich daher hier nicht angeben; immerhin läfst fich aber fo viel fagen, dafs aus Rückficht auf Steingefimfe von einigermafsen erheblicher Ausladung feiten eine Mauerdicke unter 1¹j2 Stein wird angenommen werden können.

302.

Auflagerung

der

Gebälke.

Ift die Rückficht auf Schutz gegen Witterungseinflüffe, namentlich für die Beftimmung der Mauerdicke im oberften Wohngefchofs eines Gebäudes, mafsgebend, fo werden aufser den noch zu befprechenden ftatifchen Erwägungen meiftens die Rückfichten auf die Auflagerung der Zwifchengebälke zu einer Vergröfserung der Dicke in den unteren Stockwerken führen. Ob diefe Verftärkung in allen Stockwerken oder nur in einzelnen derfelben ftattzufinden hat, ift davon abhängig, ob die Balkenköpfe ganz oder teilweife oder gar nicht eingemauert werden follen und ob Mauerlatten zur Anwendung kommen. Für letztere find immer aus Riickficht auf dauernde Erhaltung des Holzes Mauerabfätze anzuordnen, wenn nicht andere bei der Befprechung der Balkenlagen (flehe Teil III, Band 2, Heft 3 diefes »Handbuches«) zu erörternde Mittel für freie Lagerung derfelben vor den Wänden benutzt werden. Solche Mauerabfätze bemifst man gewöhnlich zu ^2 Stein.

Die freie Lage der hölzernen Mauerlatten ift mitunter Gegenftand baupolizeilicher Beftimmung. So verfügt die Ausführungsverordnung zur allgemeinen Bauordnung für das Grofsherzogtum Heffen vom 30. April 1881 in §. 63: »Hölzerne Mauerlatten dürfen mit ihrer Breite nirgends in Mauern des oberen

bezw. eingemauert werden; fie find entweder auf Tragfteine oder fonftige Unter-

Stocks einfpringen

ftützungen vor die Mauern zu legen, oder es find die Mauern für das Auflagern der hölzernen Mauer

latten mit geeigneten Abfätzen zu verfehen.«

3°3-

Beanfpruchung auf Druck.

Die Tragtnauern eines Gebäudes werden in lotrechter Richtung durch die Stockwerksgebälke und die diefen aufgebürdeten Laften, fowie durch das Gewicht des Daches in Anfpruch genommen. Vermehrt wird diefer Druck durch das Eigengewicht des Mauerwerkes, fo dafs im allgemeinen die unterfte Schicht der Mauer bei gleichbleibender Stärke am meiften beanfprucht fein wird.

Infolge des Vorhandenfeins von Oeffnungen in der Mauer könnte der gröfste Druck in einer höher gelegenen, durch die Oeffnungen begrenzten Schicht ftattfinden. Dies wird jedoch fehl- feiten Vorkommen, da den Oeffnungen in der Regel bis zum Boden reichende Nifclien entfprechen und die verbleibenden dünnen Brüftungsmauern nur fehr wenig an der Druckverteilung teilnehmen werden.

Es ift nicht ausgefchloffen, dafs bei ftarken Beladungen oberer Stockwerksgebälke die zunächft unter diefen liegenden Höhenabfchnitte der Mauern ftärker auf Druck für die Flächeneinheit beanfprucht find, als die unter ihnen flehenden verdankten.

Diefer Druck mufs vom Mauerwerk mit Sicherheit getragen werden können, mag er nun auf der Aufftandsfläche. gleichmäfsig oder ungleichmäfsig verteilt fein, und man ftellt deshalb von den betreffenden Druckfeftigkeitszahlen nur ^20 bis x/io in Rechnung, wobei als folche die des Mauerwerkes und nicht die des Steinmaterials zu benutzen find, da erftere in der Regel kleiner als letztere fein werden.

Die von Böhme aufgeftellten Tabellen über die zuläffige Beanfpruchung von Mauerwerkskörpern auf Druck find im vorhergehenden Bande (S. 75 u. 76 [2. Auf!.: S. 77]) diefes »Handbuches« mitgeteilt worden. Hier mögen noch einige Angaben aus anderen Quellen folgen.

Aus den vom öfterreichifchen Ingenieur- und Architektenverein aufgeftellten und vom Wiener Stadtbauamte zum Amtsgebrauch angenommenen »Normen für die Berechnung der Belattung und Inanfpruchnahme von Baumaterialien und Baukon-ftruktionen« 6T0) find die folgenden zwei Tabellen entnommen, die zwar zunächft für die Wiener Verhältniffe Geltung haben, immerhin aber für die Beurteilung von zu-läffigen Beanfpruchungen auf Druck auch an anderen Orten von Wert find.

Zuläffige Beanfpruchung

bei Quadermauerwerk, einzelnen Werkftücken, fteinernen Säulen und Pfeilern.

Mauerwerkklaflen

Steingattungen

tO t-H

O-i

Granit und Porphyr.................

Harte Steine:

Mühlendorfer, Mannersdorfer, Sommereiner, Iftrianer, harter Kaifer-ftein, Hundsheimer, Wöllersdorfer, Karflmarmor, Badener, Linda-

brunner, Oszloper, Almäfer .    ...........    .

Mittelharte Steine:

Mittelharter Groisbacher, mittelharter Margarethner, mittelharter

Kaiferftein, Joyfer, Mokritzer, Zogelsdorfer........

Weiche Steine :

Stoizinger, Loretto, Breitenbrunner, weicher Groisbacher, weicher Margarethner ..................

50    40

25    20

15    10

7,5

20

Kilogr. für 1 qm

Hierin bedeuten :

A.    Gefchloffene ftärkere Quadermauern, einzelne Unterlagsfteine, Widerlager, Bogenfteine und fonftige Werkftiicke, ferner ftärkere Tragpfeiler und Säulen, deren kleinfte Querfchnittsabmeffung mindeftens ¹/s der Höhe beträgt.

B.    Stark unterarbeitete und exponierte Werkfteine, ferner Säulen und dünnere Tragpfeiler, deren kleinfte Querfchnittsabmeffung ¹/s bis lj\ 2 der Höhe beträgt.

C.    Ganz dünne Säulen und Tragpfeiler, deren Durchmeffer, bezw. kleinfte Querfchnittsabmeffung weniger als a/i2 der Höhe beträgt, unter Nachweis geeigneter Detailkonftruktion.

Zuläffige Beanfpruchung auf Druck

bei reinem und gemifchtem Ziegel- und Bruchfteinmauerwerk.

Mauerwerkklaflen

Mauerwerksgattung

. P° OMA CO to 1-4

Ziegelmauerwerk mit Weifskalkmörtel...........

Ziegelmauerwerk mit Cementkalkmörtel...........

Ziegelmauerwerk mit Portlandcementmörtel..........

Bruchfteinmauerwerk oder gemifchtes Mauerwerk mit Weifskalkmörtel Bruchfleinmauerwerk oder gemifchtes Mauerwerk mit Cementkalkmörtel Mauerwerk aus gefchlemmten Ziegeln mit Cementkalkmörtel .... Mauerwerk aus gefchlemmten Ziegeln mit Portlandcementmörtel

Klinker mit Portlandcementmörtel.............

Beton aus Cementkalkmörtel..............

-CI OT

O.

•4 Or tO ÎÛ Ot ^ O

<1 Ol CO

I GO O C<1

1    r—1 r-H

7,5

10

Kilogr. für lqcm

Hierin bedeuten :

A.    Mauern nicht unter 45cm ftark und Tragpfeiler, deren kleinfte Querfchnittsabmef(ung mindeftens

¹/e der Höhe beträgt.

B.    Mauern unter 45cm ftark und Tragpfeiler, deren kleinfte Querfchnittsabmeffung nur ¹je bis ¹/s der

Höhe beträgt.

C.    Pfeiler, deren kleinfte Querfchnittsabmeffung nur ¹/h bis ¹/i2 der Höhe beträgt.

Die letztere Tabelle zeigt, dafs die zuläffigen Beanfpruchungen in Wien zumeift niedriger find, als die Angaben von Böhme und als die Beftimmungen des Berliner Polizeipräfidiums.

Nach Baufchingers Verfuchen ⁶⁷¹) betrug die Druckfertigkeit von Würfeln aus

1)    Ziegelmauerwerk mit Mörtel aus 1 Teil Perlmoofer Portlandcement und 3 Teilen feinerem Ifarfand bei 818qcm Querfchnitt: 95kg für lqcm;

2)    Ziegelmauerwerk mit Mörtel aus 1 Teil Perlmoofer hydraulifchem Kalk und 3 Teilen feinerem Ifarfand bei 812dcm Querfchnitt: 61kS für 1 qcm ;

3)    Ziegelmauerwerk aus gewöhnlichem Luftmörtel von 1 Teil Kalk und 3 Teilen feinerem Ifarfand bei 808dcm Querfchnitt: 51kS für lqcm.

Nach den Verfuchen von G. Sacheriti72) an 11 Monate alten Mauerwerkskörpern

aus Turiner Backfteinen und Kalkmörtel von 6 Schichten Höhe betrug die Druckfeftigkeit

1) bei 0,35 qm Querfchnitt: 64,76 % für lqcm )    »    0,46 »

)    »    0,6 4 »

(N CO

80,6 4 » »    »

90,4i » »    »

Bei diefen Beanfpruchungen war noch keine vollftändige Zerftörung der Mauerwerkskörper eingetreten; diefelben zeigten aber an allen Seiten Riffe und Spalten. Diefe Verfuche ergeben die Zunahme der Fertigkeit mit der Querfchnittsfläche.

671)    Siehe: Mittheilungen aus dem mechanifch-technifchen Laboratorium der k. polytechnifchen Schule in München. München 1873. Heft 1, S. 8.

672)    Siehe: La /emaine des conftr.^ Jahrg. 10 (1885—86), S. 150.

Blomfield und Kirkaldy & Son6 73) verfochten Rundpfeiler, welche äufserlich aus Backfteinen, im Kern aus Beton beftanden und 0,914m (12 Schichten) hoch und 0,6i m ftark waren, zu zerdrücken. Dies gelang zwar nicht ganz; aber die Back-fteine in 2 folchen Pfeilern wurden bei 97,5 kg, bezw. 98,7 kg Beladung für lqcm zerbrochen. Der Querfchnitt betrug 2916 <lcm, wovon etwa 1135,4 qcm auf den Beton und 1780,6 qcm auf die Backfteine entfielen. Das Backfteinmauerwerk für fich allein wurde im Mittel bei 164,7 kg Druck auf lqcm vollfiändig zerftört, und Betonwürfel von derfelben Zufammenfetzung (1 Teil Cement auf 3 Teile Kies), wie in den Pfeilern, und von 0,3osm Seitenlange im Mittel bei 132,9 kg Druck für lqcm.

Mit grofser Sorgfalt und in möglichftem Anfchlufs an die Verhältniffe der Ausführung find Unterfuchungen über die Druckfeftigkeit von Mauerwerkskörpern aus Bruchftein und Portlandcementkalkmörtel für die Brückenbauten der bayerifchen Bahnlinie Stockheim-Ludwigftadt-Landesgrenze im mechanifch-technifchen Laboratorium der technifchen Hochfchule zu München angeftellt worden⁰⁷⁴). Leider konnten die Probekörper wegen Mangels an genügender Druckkraft nur in geringer Gröfse hergeftellt werden. Sie waren Würfel von 15cm Kantenlänge, beftehend aus je 3 Schichten von 4 cm ftarken Thonfchieferfteinen mit je 2 etwa 1,5 cm dicken Mörtelfugen, befafsen aber, wie es fcheint, keine Stofsfugen. Die Mörtelmifchung war

1)    5 Teile Portlandcement, 1,25 Teile Kalk und 12,5 Teile Sand;

2)    5 Teile Portlandcement, 1,25 Teile Kalk und 15 Teile Sand.

Die Durchfchnittsergebniffe der Verfuche waren folgende:

Erhärtungszeit

Mörtel

mifchung

Auftreten von Riffen

Zerdrücken des Körpers

5 Wochen

180 bis 290

260 bis 340

180

230

3 Monate

180 bis 210

270 bis 285

185

320

1 Jahr

220 bis 230 130 bis 180

310 bis 350

260 bis 280

Kilogr. Druck für lqcm

Es wird hieraus gefchloffen, dafs man in Bruchfteinmauerwerk aus feftem Ge-ftein mit gutem Portlandcementmörtel unbedenklich Druckfpannungen von 20 bis 30 kg auf 1 qcm zulaffen darf, da man hierbei, gute Arbeit vorausgefetzt, immer noch auf eine 8- bis 10-fache Sicherheit rechnen kann.

Bei derfelben Gelegenheit wurde auch die Druckfeftigkeit von Betonwürfeln von 15cm Seitenlange unterfucht. Der Beton wurde in die Formen teils nur mit dem nötigften W^fferzufatz eingeftampft, teils mit Wafferüberfchufs nur eingefüllt. Die Normenprobe des Portlandcementes ergab nach 7 Tagen llkg Zugfeftigkeit auf lqcm. Der Kies war Mainkies mit einem Einheitsgewichte von 1,862 und 23,9 Prozent Hohlräumen ; er enthielt 63,7 Gewichtsprozente Kies und 36,3 Gewichtsprozente Sand, und wurde fo, wie er dem Main entnommen war, dem Cement beigemifcht. Die Prüfung auf Druckfeftigkeit erfolgte

1)    bei einem Teile der Würfel nach 33 Tagen,

2)    beim anderen nach 84 Tagen und ergab für:

6Ï3) Siehe: Builder, Bd. 53, S. 579.

⁶⁷⁴) Siehe: Wochbl. f. Baukde. 1887, S. 336. — Vergl. auch: Deutfche Bauz. 1889, S. 142.

Mifchungsverhältnis .

1:4

1 : 8 (Raumteile)

Erhärtung nach

Würfel

J eingeftampft .

( nicht eingeftampft .

OS o

r-H r-H

CO b-1

CO OO

CO r-H 04 r-H

CO o Ol DO

co o

INO -<J

DO CO 00 I—¹

41 | Kilogr. Druckfeftigkeit auf 1 qcm

40 /

Die Urfache der auffallend geringen Druckfeftigkeit der nicht eingeftampften Betonmifchung von 1 : 6 bei 33-tägiger Erhärtung konnte nicht feftgeftellt werden. Bemerkenswert ift auch der grofse Einflufs des Einftampfens bei der Mifchung 1 : 4 und der verfchwindend kleine bei der Mifchung 1 : 8.

Zu einem im Jahre 1876 durch die Stuttgarter Cementfabrik in Blaubeuren bei Ulm in Beton errichteten achteckigen Fabrikfchornftein wurde für die Gründung eine Mifchung von 1 Teil Portlandcement, 2 Teilen Romancement und 14 Teilen Kiesfand und Steine, für den Achteckbau eine folche aus 1 Teil Portlandcement, 1 Teil Romancement und 8 Teilen Kiesfand verwendet. Probewürfel ergaben eine Druckfeftigkeit von 15% nach 6 Tagen und 52 % auf 1 qcm nach 26 Tagen für den Gründungsbeton, 18% nach 6 Tagen und 59% auf lqcm nach 26 Tagen für den Achteckbeton ü75).

Nach einem Gutachten des Holzmindener Zweigvereins des Architekten- und Ingenieurvereins für das Herzogtum Braunfchweig Toll für ein gewöhnliches 4 Stock hohes Gebäude, da deffen Belaftung in den unteren Schichten der lotrechten Mauern meiftens unter 5% auf lqcm bleibt, für den Beton ein Mörtel zuläffig erfcheinen, welcher nach vier Wochen 25% Druckfeftigkeit hat, oder, da erfahrungsgemäfs dann die Druckfeftigkeit das 7-fache der Zugfeftigkeit betragen foll, ein folcher, welcher 3,5 % Zugfeftigkeit auf 1 qcm hat. Bei Portlandcementen mittlerer Güte wird diefe Fettigkeit bei einem Zufatze von 6 Teilen Sand auf 1 Teil Cement erreicht, bei befonders guten Cementforten mit dem Verhältnis 10 : 167li).

Gewöhnlich wird mit gröfserer Sicherheit gerechnet.

Aus dem Eigengewicht einer Mauer allein läfst fich die erforderliche Dicke derfelben nicht berechnen ; es läfst fich nur unterfuchen, wie hoch eine Mauer fein müfste, damit die unterfte Schicht derfelben unter der Laft des Eigengewichtes zerdrückt würde, oder bei welcher Höhe die zuläffige Beanfpruchung auf Druck nicht überfchritten werden würde.

Beifpielsweife kann man eine Backfteinmauer, von der 1 cbm 1600kS wiegt, 50 m hoch machen, ohne dafs die zuläffige Belaftung von 8k£ auf lqcm überfliegen wird.

Als Folgerung ergibt fich hieraus, dafs man hohe Bauwerke, wie Türme, in den unteren Teilen aus entfprechend druckfeftem Material herftellen mufs.

Bei der Berechnung der gröfsten Höhe, welche eine frei flehende Mauer erhalten kann, kommen die Schubfefligkeit des Mörtels und die Reibung in Betracht ⁶⁷⁷).

Eine Berechnung der Mauerdicke nach der Druckfeftigkeit kann nur ftattfinden, wenn aufser dem Eigengewichte noch andere Beladungen vorhanden find. Diefe müffen lotrecht in der Schwerachfe des Mauerkörpers von wagrechter Schichtung wirken, wenn der Druck auf die Aufdandsfläche gleichmäfsig verteilt fein foll.

-Nach : Deutfche Bauz. 1884, S. 530 — und : Zeitfchr. f. Baukde. 1881, S. 53t.

Siehe: Zeitfchr. f. Baukde. 1881, S. 548.    --------------

6I7) Ueber eine von Baufchinger aufgeftellte Formel zur Berechnung diefer Höhe flehe: Ze/tfchr. f.. Baukde. 1880,

Ift P eine folche Laft, G das Eigengewicht der Mauer von rechteckigem Querfchnitt, F die Fläche einer Lagerfuge, h die Höhe der Mauer, / die Länge und d die Dicke derfelben, y das Eigengewicht der Raumeinheit und k, die zuläffige Druckbeanfpruchung für die Flächeneinheit, fo ift

Fk = P^\- G

und da F = dl und G == dl h y ift, fo ergibt fich

l (k — hy) ’

und, wenfi man / = 1 fetzt,

k -— h y

Viel häufiger ift der Fall, dafs die Belaftungen der Mauern feitlich von der Schwerachfe des Querfchnittes derfelben (excentrifch) wirken. Die Druckverteilung ift dann keine gleichmäfsige ; auch mufs die Mittelkraft aus den lotrecht wirkenden Kräften in das mittlere Drittel des Querfchnittes, rechteckige Aufftandsfläche' vorausgefetzt, fallen, wenn nur Druckfpannungen vorhanden fein follen. Fällt fie aufser-halb des mittleren Drittels, bezw. aufserhalb der fog. Kernpunkte, fo ergeben fich auf der einen Seite Zugfpannungen, die das Mauerwerk in erheblichem Mafse nicht aufzunehmen im ftande ift. Dagegen wird jetzt nur noch ein Teil der Lagerfläche auf Druck beanfprucht. Wegen der Berechnung der bei ungleichmäfsiger Druckverteilung auftretenden gröfsten Druckfpannungen wird auf Teil I, Band I, zweite Hälfte (2. Aufl., Abfchn. 3, Kap. 1) diefes »Handbuches« verwiefen.

Unter der Annahme von blofs lotrecht wirkenden Kräften haben fich auf Grundlage der Bedingungen, dafs die Mittelkraft derfelben in das mittlere Drittel des Querfchnittes fallen und dafs die gröfste Druckfpannung die zuläffige Grenze nicht überfteigen Toll, brauchbare Formeln für die Berechnung der Mauerdicke noch nicht aufftellen laßen ⁶⁷⁸). Man wird fich daher darauf befchränken müffen, die nach den vorliegenden Erfahrungen beftimmten Mauerdicken auf die Lage der Mittelkraft und die gröfsten Druckfpannungen zu unterfuchen und wenn nötig zu verändern.

Eine folche Unterfuchung würde für alle Lagerflächen der Mauer vorzunehmen fein, in welchen Querfchnittsveränderungen ftattfinden.

Für gewöhnliche Hochbauten find Berechnungen der Mauerdicke mit Rückficht auf die Druckfeftigkeit des Mauerwerkes übrigens kaum nötig, da das aus anderen Gründen zu wählende Mafs derfelben meift fo grofs ift, dafs die fich ergebende gröfste Druckfpannung unter der zuläffigen bleibt. Erfchwert wird das Aufftellen von Regeln für die Berechnung durch die Mannigfaltigkeit der Anordnungen, ins-befondere durch die Oeffnungen in den Mauern, welche diefe häufig in eine Reihe von einzelnen Pfeilern zerlegen, die oft nicht blofs von lotrecht, fondern auch von fchräg wirkenden Kräften beanfprucht werden. In wichtigeren Fällen diefer Art find allerdings Unterfuchungen über die erforderliche Stärke notwendig, wegen deren auf den foeben angeführten Halbband diefes »Handbuches«, fowie auf die noch folgende Befprechung der Freiftützen zu verweifen ift:6 79).

3°4-

Standficherheit.

Eine Mauer wird Standfähigkeit oder Stabilität befitzen, wenn fie fowohl gegen das Umkippen, als auch gegen das Verfchieben auf ihrer Aufftandsfläche gekichert

⁶⁷⁸) Ein Verfuch fcheinen aber durch einen Rechenfehler beeinflufst zu fein.

zur

Aufftellung folcher Formeln findet fich in : La /emaine descimftr. 1879—Bo, S. 301; diefelben

619) Ueber excentrifche Pfeilerbelaftungen und ihre rationelle Verteilung, fowie über die geeignetfte Form mehrllöckiger gemauerter Pfeiler flehe die Auffätze von Hehne in: Baugwksztg. 1895, S. 403 u. 971. — Eine Zufammenftellung der Ergeb-niflè der Unterfuchung

Gruppe, Heft 7: Gewölbte Brücken. Von K. v. Leibbrand. Leipzig 1897, S, 2.

Baumaterialien für Brückengewölbe findet fich in: Fortfehritte der Ingenieurwiffenfchaften, zweite

ift. Die Standfähigkeit wird durch fchräg oder wagrecht angreifende Kräfte gefährdet, von welchen hier nur der Winddruck Anlafs zu Erörterungen gibt, da der Einflufs, den der Schub von Gewölben und anderen Konftruktionen auf die den Mauern, welche jenen als Widerlager dienen, zu gebende Dicke übt, fpäterer Befprechung Vorbehalten ift.

Auch durch feitlich von der Schwerachfe angreifende (excentrifche) lotrechte Drücke, welche eine ungleichmäfsige Verteilung der Druckfpannungen auf der Unterlage herbeiführen, wie im vorhergehenden Artikel angeführt wurde, kann die Stand-ficherheit einer Mauer in Frage geftellt werden, wenn die Unterlage an den am meiften gedrückten Stellen nachgibt, was befonders für die Grundmauern in Betracht kommt.

Die Wirkung des Winddruckes wird namentlich bei freiftehenden Mauern und bei hohen Bauwerken, wie Kirchen, Türmen und Schornfteinen, zu beachten fein und zu Berechnungen Veranlaffung gebenü80). Bei Gebäuden von gewöhnlichen Verhältniffen wird diefelbe jedoch in der Regel nicht für nötig gehalten, da deren Standfähigkeit durch die Verbindung mit den Quer-, Scheide- und gegenüberftehenden parallelen Mauern, fowie durch die Abkniipfungen, welche die Zwifchengebälke für die Höhe bieten, wefentlich vergröfsert wird. Auch ftellen ftch einfchlagenden Berechnungen Schwierigkeiten infofern entgegen, als die Verteilung des Druckes auf die erwähnten Bauteile fchwer zu beurteilen ift. Immerhin ift zu beachten, dafs Mauern, deren Dicke für geringe Flächenausdehnung genügende Standfähigkeit verbürgt, mit derfelben Dicke bei wefentlich gröfserer freier Länge und Höhe nicht ftandfähig genug fein werden. Man wird daher die Umfaffungen von grofsen Räumen ftärker als die von benachbarten kleinen zu machen oder fie mit Verftärkungen zu verfehen haben. Hierauf nehmen auch die fpäter mitzuteilenden Erfahrungsregeln für die Stärkenbeftimmung der Mauern Rückficht.

Ferner ift nicht aufser acht zu laffen, dafs durch den Winddruck die Kanten-preffung vermehrt und damit die Druckfeftigkeit des Mauerwerkes ftärker in Anfpruch genommen wird. Bei nicht genügend ftarken Mauern kann diefe Druckbeanfpruchung fo grofs werden, dafs derfelben auch das feftefte Material nicht genügen würde, fo dafs man danach auch bei Verwendung der fefteften Stoffe mit Rückficht auf den Einflufs, den der Winddruck auf die Lage der Drucklinien im Mauerwerk übt, die Mauerftärken nach Verhältnis der Höhe und freien Länge und nach Mafsgabe der etwa vorhandenen Unterftützungen, nicht aber nur nach der Fettigkeit des Stoffes zu bemeffen hat.

Bei einfachen Bauwerken und Belaftungsverhältniffen läfst fich ohne Schwierigkeit diejenige Dicke der Mauern beftimmen, welche dem gröfsten anzunehmenden Winddruck genügt.

Es fei W der wagrecht wirkende Winddruck, G das Gewicht der Mauer, d die gleich bleibende und zu berechnende Dicke, h die Höhe und / die Länge derfelben (in Met.); x fei der Abftand des Durchgangspunktes D (Fig. 682) der Mittelkraft R aus Winddruck W und Gewicht G von der Schwerachfe der Mauer, alfo hier vom Mittelpunkte C der Bafis AB. Als Angriffspunkt des Winddruckes ift der Schwerpunkt der getroffenen Fläche zu nehmen, der hier in der halben Höhe liegt. Die Länge l der Mauer fei 1 m. Es ift dann

1    Wh

2    G~ '

G x = W —- h und x =

630) Die Berechnung der Dicke von fteinernen Einfriedigungen nach dem Winddruck folgt Abfchn x, Kap. über »Einfriedigungen«) diefes »Handbuches«.

Fig. 682.

i— 1........p

St

& 3.

im nächften Hefte (unter C,

3ói

Ift y das Gewicht von 1 cbm Mauerwerk, fo ift G — h d und alsdann

1 W

2    d y

Standfähigkeit der Mauer ift vorhanden, wenn x    d ift ;

in der Bafis A B, wenn der Durchgangspunkt der Mittelkraft R innerhalb der fog. Kernpunkte bleibt, alfo hier bei rechteckiger Bafis und unter der Vorausfetzung, dafs der Wind die Mauer fenkrecht trifft, wenn

nur

Druckfpannungen ergeben fich

Fig. 683.

x <T —d

.. Ł.

"K~

ift (vergl. Teil 1, Bd. 1, 2. Hälfte, 2. Aufl., Art. 112, S. 89 diefes »Handbuches«). Für die Berechnung der Mauerdicke nehmen wir das äufserfte zuläffige Mafs

—— d an ; daraus ergibt fich

= 1/«T

Die gröfste Druckfpannung k findet in der Kante B ftatt. Sie ift bei der angenommenen Lage der Mittelkraft R doppelt fo grofs, als der auf die Bafis gleichförmig verteilte Druck für die Flächeneinheit wäre, alfo

k = 2 h y für 1 qm oder k —

10000

für 1 qcm.

A. C

Wird die Mauer durch einen in ihrer Schweraxe wirkenden lotrechten Druck P belaftet (Fig. 683), fo ift die Momentengleichung

G+P B.

{G + P) x= W-L-h,

woraus

Wh

Wh

Für =

— d ergibt fich

±V*T ⁺

und

k = 2 h y -j-——

für 1 qm.

Fig. 684.

*______ü_____

■ff

Bei Gebäuden mufs auch der auf das Dach kommende Winddruck mit in Rechnung gezogen werden. Derfelbe läfst fich in eine lotrechte Windlaft und einen wagrecht wirkenden Windfehub zerlegen. Der letztere wird bei feiler Auflagerung des Daches im ungünltigften Falle auf eines der beiden Auflager allein übertragen.

W^ fei diefer am Hebelsarm h angreifende Windfchub des Daches (Fig. 684). Die Lall P fetzt fich aus dem Gewicht, der Windlaft und der Schneelaft des Daches zufammen. Da letztere die Stabilität der Mauer vergröfsert, aber fehlen kann, fo füllte man fie nicht in Rechnung Hellen.

Die Momentengleichung ift dann

-~-h+ W₁h = (P+ G)x,

Li

woraus

(--w+w^h    (±W+W^h

Jl C

Für .v =

G + P d ergibt fich

d •=. —

₆ w+ W^

P²

4 h² y²

Beifpiel. Eine Halle von 8m Höhe und 14 m Breite (einfchl. Mauern) fei mit einem in Schiefer gedeckten ^-Dach verfehen. Nach Landsberg³ 4) berechnen fich der Windfchub des Daches Wj zu 387 kg und die Windlaft desfelben zu 1485 kg für 1 m Länge. Das Gewicht des in Holz konftruierten Daches ift nach Landsberg für 1 qm wagrechte Projektion der Dachfläche ohne Berückfichtigung der Binder 91 kg, alfo für lm Länge des Daches 7 • 91 = 637 kg. Demnach ift

P = e37 -f 1485 = 2122 kg.

Für 1 qm lotrechte Wandfläche ift 120kg Winddruck zu rechnen ⁶⁸²), alfo, da h = 8m, für 1»

Mauerlänge

W= 8 . 120 = 960kg.

Unter Vorausfetzung von Backfteinmauerwerk kann j = 1600 kg für 1 cbm angenommen werden. Unter diefen Annahmen berechnet fleh aus obiger Gleichung

Fig. 685.

d = 1,772 m,

und die in der Kante B auftretende gröfste Druckfpannung für 1 qcm

Vf,

.1.

2,8 kg.

¥__

-f

Will man die Mauerdicke auf gewöhnliche Weife (Fig. 685), ohne Berückfichtigung der in der Aufftandsfläche auftretenden Spannungen, beftimmen, fo kann dies unter Annahme einer zrc-fachen Sicherheit aus der Momentengleichung

¹

)    Nach: Cremer & Wolffenstein. Der innere Ausbau. Berlin. Taf. 112.

²

644)    Vergl. Deutfche Baugwksbl. 1889, S, 283; 1892, S. 352. — Baugwksztg. 1S90, S. 1154; 1891, S. 1086.

³

   In Teil I. Band 1. zweite Hälfte (2. Aufl,, Art. 28, S. 22 u. Art 206, S. 189) diefes »Handbuches«.

⁴

   Siehe ebendaf., S. 23.    — —; \

683) Siehe ebendaf., S. 88.

'*+.WiĄ =.{PĄr G)±d

gefchehen. Da G — h d fo ergibt fleh

oder

d= —

2 tn

(■\lr+,r>)

T*

P²

4 h² j²

Unter Beibehaltung der Verhältniffe. des vorhergehenden Beifpieles berechnet

fleh bei 1 y2-facher

Sicherheit

und bei 2-facher Sicherheit

d = 1,413 m.

Da diefe Mafse kleiner find, als das vorher berechnete, fo müffen in der Aufftandsfläche fleh Zug-fpannungen ergeben können. Erft bei 3-facher Sicherheit berechnet fleh dasfelbe Dickenmafs.

Die gröfsten Spannungen in der Aufftandfläche laffen fich nach den Gleichungen ⁶⁸³)

F x «2

nax

F x ay

/•'

und Nfnin —

PĄ- G

beftimmen.

Da hier G —

h dy, F — d,    = -- d und J — —- d³ ift, fo ergibt fich

2 12

P -f- d h y

(>+-£)

und Nmi„ —

P^dh y

worin

; h d y -f- P

nax

Für d = 1,3 m (5 Steinlängen) bei ungefähr l^g-fächer Sicherheit berechnet fich = 3,91 kg Druck für 1 qcm und AA,/» =    1,03 kg Zug für 1 qcm.

Da gewöhnlich als äufserftes zuläffiges Mafs der Zugfpannung für Luffmörtel 1 kg für 1 qcm angenommen wird, fo wäre die berechnete Mauerdicke zrt-gering;------

Für d == 1,42 m (0I/2 Steinlängen) bei 2-facher Sicherheit ift

= 3,49 kg Druck für 1 qcm und Nmin — —0,G4 kg Zug für 1 qcm.

Die aus den Rechnungen fich ergebenden grofsen Mauerftärken erklären fich daraus, dafs bisher eine Mauer für lieh allein auf ihre Standfähigkeit unterfucht wurde. Bei einem gefchloffenen Gebäude unterftützen fich die Mauern gegenfeitig durch die fie verbindende Balkenlage. Da man aber diefes Mafs der gegenfeitigen Unterftützung nicht kennt, fo mufs von einem Hinzuziehen derfelben zur Berechnung Abftand genommen und im allgemeinen die Mauerdicke nach den aus der Erfahrung gewonnenen Regeln feftgeftellt werden. Dies gilt auch für turmartige Gebäude auf geringer Grundfläche, für welche der Winddruck befonders gefährlich werden kann. Man wird auch bei diefen die Mauerdicken nicht berechnen können, fondern fich auf die Unterfuchung der Standfähigkeit des Bauwerkes befchränken müffen.

2) Regeln von Rondelet.

Bei den Schwierigkeiten, die fich einer theoretischen Ermittelung der Mauer-ftärken von Hochbauten entgegenftellen, ift man, wie bereits erwähnt, auf die Anwendung von aus der Erfahrung abgeleiteten Regeln angewiefen. Unter diefen haben die von Rondeletü84) aufgeftellten immer noch Anfpruch auf Beachtung und Mitteilung.

305 •

Freiftehende

Mauern.

Diefelben ftützen fich auf Beobachtungen an einer grofsen Zahl von Gebäuden und gehen zunächft von der Standfähigkeit freiftehender, unbelafteter Mauern aus. Für folche fand Rondelet Beifpiele in den Ruinen der Villa des Kaifers Hadrian bei Tivoli, welche durch die Einwirkungen der Zeit auf die Höhe herabgebracht zu fein fchienen, in welcher fie fich dauernd erhalten konnten,

Diefelben zeigen das übliche römifche Mauerwerk aus kleinen, durch reichlichen Mörtel zu einer feften Maffe verbundenen Bruchfteinen und haben Verkleidung von opus reticulatum und durchbindende, bezw. begrenzende wagrechte Schichten von Bacldteinen oder Tufffteinen. Bei der längften diefer Mauern ift die Dicke gleich dem elften Teil der Höhe.

Rondelet nimmt für freiftehende unbelaltete Mauern drei Grade der Standfähigkeit an: eine grofse, eine mittlere und eine geringe. Auf grofse Stabilität läfst fich fchliefsen, wenn die Mauer den achten Teil, auf eine mittlere, wenn fie den zehnten Teil und auf eine geringe, wenn fie den zwölften Teil der Höhe zur Dicke hat. Dies gilt für Mauern, die bei gleich bleibender Richtung und Dicke keine Unterstützungen an den Enden haben.

Verändern die Mauern ihre Richtung oder treten, wie in den Gebäuden, ver

schieden gerichtete Mauern zufammen, um einen umfchloflenen Raum zu bilden, fo ift die Standfähigkeit der Mauern von der Länge der- einzelnen Mauerftücke abhängig, auf welche fie ihre Richtung beibehalten. Je kürzer fie find, um fo ftandfähiger

werden Sie fein, da Tie immer an den Enden

Fig. 686.

durch die anders gerichteten Mauern eine s

Stützung erhalten.

z\.

6-,

Das Verfahren Rondelet''s, den Einflufs der Länge einer Mauer auf die Stabilität in Rechnung zu Stellen, ift nach feiner Angabe das Ergebnis einer grofsen Menge von Versuchen, Beobachtungen und Rechnungen. Es befteht darin, dafs man in dem aus Höhe AB (Fig. 686) und Länge A C der an den G Enden durch Querwände gestützten Mauer gebildeten Rechteck die Diagonale B C zieht, die Höhe in die dem gewünfchten Grade der Stabilität entsprechende Anzahl von Teilen teilt (8:, 10 oder 12), mit

681) In: Traité théorique et pratique de.-l’art de bâtir. Bd. 3, Lief, 5. Paris 1808. (S. 187) — fowie in: Theoretifch-praktifche Anleitung zur Kunft zu bauen, von J. RqjjdPlet. Bd. 4. Leipzig und Darmftadt, Wien 1835.    (S. 122.)

3Ö4

einem diefer Teile aus dem Endpunkte B der Höhe einen Bogen fchlägt und durch den Schnittpunkt diefes Bogens mit der Diagonale die Lotrechte legt. Der Abftand ;r der letzteren von der Höhenlinie AB ift dann die gefuchte Mauerdicke. Diefer Abftand läfst fich auch leicht durch Rechnung finden. Es fei AB — h,

Da nun B C : AC = B c : x und da

und b c — x.

AC — l, B i = B c = —-BC— 1/7b+1\ fo ift

woraus

Ift z. B. / = 10m, h = 4m und n = 8, fo ergibt fich x — 0,464 m. Für die Ausführung in Backftein würde man als Stärke 2 Stein = 0,5i m nehmen müffen, ein Mafs, das den üblichen Annahmen entfprechen dürfte.

Rondelet gibt nicht beftimmt an, für welches Mauermaterial feine Regel gelten foll ; er fcheint aber Backfteine oder andere regelmäfsig geformte kleine Steine im Auge gehabt zu haben. Nimmt man dies an, fo würde man für andere Mauermaterialien die gefundene Stärke mit den in Art. 298 (S. 352) angegebenen Verhältniszahlen zu multiplizieren haben, um die entfprechende Mauerdicke zu beftimmen.

Das Verfahren gilt für beliebige eckige Grundrifsformen. Um es auch für den Kreis anwenden zu können, erfetzte Rondelet denselben durch ein regelmäfsiges Zwölfeck oder beftimmte die Mauerdicke noch einfacher für eine Länge gleich dem halben Halbmeffer des Kreifes. Die Ergebniffe follen dem Befund an ausgeführten und fich bewährt habenden Gebäuden fehr gut entfprechen.

3°6-

Umfaffungen

von

Fig. 687.

Die Stärke von Mauern, welche eine Balkendecke oder ein Dach tragen, macht Rondelet nicht von ihrer Länge und Höhe, fondera von ihrer Höhe und der lichten eingefchoffigen Gebäudetiefe abhängig, da diefelben zwar durch die Deckenbalken oder Binderbalken gegenfeitig Unterftützung ihrer Standfähigkeit erhalten, andererfeits aber durch diefe infolge ihrer Biegfamkeit erfchüttert werden und die Gröfse der Durchbiegungen und Erfchütterungen mit der Länge der Balken und damit mit der Tiefe der Räume zunimmt.

Wie bei freiftehenden Mauern aus Länge und Höhe, fo wird bei Tragmauern einge-fchoffiger Gebäude aus lichter Gebäudetiefe und Höhe ein Rechteck gebildet, die Diagonale gezogen und nun auf diefer vom oberen Ende ¹ji2 der Höhe abgetragen. Der Abftand der Lotrechten durch den fo gefundenen Punkt von der Höhenlinie gibt die gefuchte Mauerdicke (Fig. 687).

Diefes Mafs x der Mauerdicke kann in derfelben Weife, wie das von frei-

4r*

3..

5..

10 .

11..

flehenden Mauern berechnet werden. Es fei AB—k, AC—t und Bc =

1 —

da nun B C : A C = B c :x und B C = \/ IB -f- t², fo ift

ht

12 1/ h² + B '

Rondelet hat bei der Unterfuchung von 280 Gebäuden in Frankreich und Italien, aus alter und neuer Zeit, gefunden, dafs bei folchen Gebäuden, welche ein Satteldach mit Dachbindern, mit oder ohne Balkendecke, hatten, welches ein Ausweichen der Mauern verhinderte, die geringfte Dicke der in Schicht-fteinen oder Backfteinen gut hergeftellten Mauern ^24 der lichten Tiefe des Gebäudes betrug.

Fig. 688.

T>

Für Gebäude von bafilikalem Querfchnitt, bei denen alfo die Mauern des höheren Gebäudeteiles durch die Pultdächer der niedrigeren Unter-ftützung erhalten (Fig. 688), gibt Rondelet als Regel, die ganze Höhe AB des Raumes zu der Höhe des emporragenden Teiles BE derfelben zu addieren, davon ^24 zu nehmen und diefes auf der Diagonale des aus der Höhe AB und der lichten Tiefe A C gebildeten Rechteckes abzutragen und dadurch den Punkt zu ermitteln, deffen Abftand bc von der Höhenlinie AB die Mauerdicke be-ftimmt.

Wenn AB = k, B E — hx und AC=t, fo beftimmt fich unter Beibehaltung der früheren Bezeichnungen

r    -f- ltx) t

~ 24 \f h* -f- A

3°7-

Umfaffungen

von

mehrgefchoffigen

Gebäuden.

Rondelet macht die Dicke der Umfaffungsmauern mehrgefchoffiger Gebäude ebenfalls von der Höhe und Tiefe derfelben abhängig, unterfcheidet jedoch zwifchen Gebäuden ohne und mit Mittelmauer oder mittlerer Unterftützung der Balken.

Bei den erfteren foll die geringfte Dicke der Mauer über dem Sockel ^24 der Summe von Gebäudetiefe und halber Gebäudehöhe gemacht werden, oder

24

X ==

Für eine mittlere Standfähigkeit foll noch 1 Zoll (= 27mm), für eine grofse 2 Zoll (= 54mm) zugefetzt werden.

Bei den Gebäuden mit einer Mittelmauer wird die Mauerdicke zu ^24 der Summe von halber Gebäudetiefe und Gebäudehöhe angenommen, alfo

t -j- h

24

48 ‘

Rondelet gibt nicht an, ob die Mauern in den oberen Gefchoffen fchwacher gemacht werden follen, als die durch die Berechnung für das Erdgefchofs gefundenen. Dies läfst fich nur vermuten. Man erhält übrigens paffende Mauerdicken, wenn man die Rechnung für jedes Stockwerk durchführt und die über dem Fufsboden desfelben vorhandene Höhe bis zum Hauptgefims in Rechnung ftellt.

308.

Scheidewände.

Zur Beftimmung der Dicke von Scheidemauern foll man nach Rondelet zur Tiefe des Raumes, welcher durch eine Scheidemauer geteilt werden foll, die Stockwerkshöhe addieren und von diefer Summe x/36 nehmen. Bei Verwendung von

Backfteinen und natürlichen Steinen mittlerer Fettigkeit foll man das gefundene Mafs um ¹k Zoll (= 13 ^2 mm) für jedes Stockwerk über dem Erdgefchofs vergröfsern, um die Mauerdicke in letzterem zu beftimmen. Bei Steinen geringer Fettigkeit foll man dagegen für jedes Stockwerk 1 Zoll (= 27mm) zurechnen.

Bei Holzfach werkwänden, welche mit Gips ausgemauert und beiderfeits geputzt find, foll die Hälfte der für eine Mauer an derfelben Stelle nötigen Dicke hinreichen ; für leichte Scheidewände, welche keine Balken zu tragen haben, % der nach der Regel beftimmten Dicke.

3) Uebliche Wandftärken.

a) Mauern aus Backfteinen.

309 •

Allgemeines.

Bei der Feftftellung der Mauerftärken wird immer der Koftenerfparnis wegen das Beftreben vorhanden fein, unter Beriickfichtigung genügenden Widerftandes gegen die Witterungseinflüffe und ausreichender Tragfähigkeit für die gegebenen Belattungen mit dem geringften zuläffigen Mafse auszukommen. Ueber diefes find nun in den verfchiedenen Gegenden fowohl die aus der Erfahrung gefchöpften Angaben, als auch die Beftimmungen der Baupolizei verfchieden. Teils hängt dies mit der Verfchieden-artigkeit der zur Verwendung gelangenden Bauftoffe, teils mit der von alters her üblichen örtlichen Bauweife zufammen. In Deutfchland ift der Bacldteinbau nament-

lieh im Norden zur Ausbildung gelangt, und da in der gröfsten Stadt wohl die mannigfaltigften Erfahrungen vorauszufetzen find, fo dürfte es fich empfehlen, hier befonders die Berliner Verhältniffe zu beriickfichtigen.

310.

faffùngsmauenï. Front- und Giebelmauern, wobei man annimmt, dafs die erfteren durch Balkenlagen belaftet find. Da dies jedoch auch bei den Giebelmauern der Fall fein kann, fo

Bei den Umfaflungsmauern der Gebäude unterfcheidet man häufig zwifchen

müffen dann für diefe die gleichen Regeln wie für Frontmauern gelten.

Faft allgemein gültig ift wohl die Regel, dafs man die belafteten Umfaffungs-mauern gewöhnlich nicht unter 1J/2 Stein, mindeftens aber 1 Stein ftark, mit Riick-ficht auf genügenden Schutz gegen die Witterung, zu machen habe (vergl. Art. 300, S. 353)-

Dies gilt fowohl für eingefchoffige Gebäude, als auch für das oberfte Stockwerk mehrgefchoffiger Gebäude.

Ebenfo verfährt man wohl allgemein nach dem Grundfatze, bei mehrftöckigen Gebäuden der Mauerdicke des oberften Stockwerkes für jedes darunter befindliche

dann lll2 Stein zuzufetzen, wenn die Balken auf Mauerlatten aufzulagern find, für welche der Mauerabfatz die Unterftützung bieten foll, dagegen Erfparniffe in diefer Beziehung zuzulaffen und diefen Zufatz von xj-2 Stein nur alle zwei Stockwerke einzuführen, wenn keine Mauerlatten Verwendung finden oder diefe den Mauern vorgelagert find (vergl. hierüber Art. 302, S. 354).

Mit Rückficht auf genügende Standfähigkeit begnügt man fich mit diefen Mauerftärken nur bis zu gewiflen gröfsten Mafsen der umfchloffenen Räume, über welche allerdings die Meinungen etwas verfchieden find.

Nach SchoZz&st>), der die Berliner Verhältniffe im Auge hat, ift die äufsere belaltete Frontwand im oberften Gefchofs 1^2 Stein ftark aufzuführen, wenn die Stockwerkshühen 3,5 bis 4,5 m, die Zimmertiefen 5,o bis 7,om und die Zimmerlängen höchltens 9,o m betragen. Für jedes tiefer liegende Gefchofs ift gewöhnlich J/2 Stein zuzulegen. Sind jedoch die Stockwerke nicht über 4,o m hoch und ift das Gebäude

BÖ?

zwilchen andere Häufer eingebaut, fo braucht diele Verftärkung nur alle zwei Stockwerke vorgenommen zu werden.

Nach Lang⁶⁸⁶) lind die Frontmauern im oberlten Gelchols V/2 Stein Hark aulzuführen bei einer Stockwerkshöhe von 3,3 bis 3,6 m, Zimmertiefe von nicht über 6,om und einer freien Länge der Frontmauer von nicht über 9 bis 10 m- Bei gutem Material, fleifsiger Arbeit und einer Zimmerhöhe unter 3,3 m foll man mit einer Stärke von 1 Steinlänge ausreichen. Für jedes tiefer gelegene Stockwerk ift gewöhnlich der Mauerltärke 1/2 Stein zuzufetzen; doch kann man diefe Verftärkung auch erft alle zwei Stockwerke vornehmen, wenn die einzelnen Gefchoffe nicht über 3,5 bis 4,o m hoch find und die Balkenlagen nicht auf Mauerabfätze gelegt werden follen.

Nach dem Ortsbauftatut der Stadt Darmftadt find bei maffiven Gebäuden und Verwendung von Backfteinen die Umfäffungsmauern im oberften Gefchofs, bezw. Knieftock mindeftens 25cm ftark zu machen und alle zwei Stockwerke um mindeftens ^2 Stein zu verftärken, wobei die Gefchofshöhen nicht über 4,om im Lichten und die Zimmertiefen nicht über 7,o m betragen dürfen.

Balken tragende Umfäffungsmauern von nicht mehr als 2 bis 3m Länge können wie die fpäter zu befprechenden unbelafteten Umfaffungen behandelt werden.

Starke Belaftungen von Gebäuden, wie bei Pack- oder Lagerhäufern, und ftarke, fich wiederholende Erfchütterungen, wie bei vielen Fabrikgebäuden, veranlaffen häufig ftärkere Bemeffung der belafteten Umfäffungsmauern, insbesondere erfordern fie gewöhnlich Verftärkungen in jedem tieferen Gefchofs.

Müller ⁶⁸⁷) gibt an, dafs nach in Bremen an fchwer belafteten Packhäufern gemachten Erfahrungen die von Rondelet für mehrgefchoffige Gebäude mit mittlerer Unterftützung der Balken aufgeftellte Formel (vergl. Art. 307, S. 363) genügende Mauerdicken ergebe, wenn man anftatt der halben Höhe ²/3 derfelben fetze, alfo die Dicke nach der Formel

CG DO

1,+

2 ~

24

berechne.

Andererfeits ermöglicht die Verwendung von Portlandceinentmörtel und von fehr guten Backfteinen die Anwendung fchwächerer Abmeffungen.

So teilt Klücher in der unten angegebenen Quelle ⁶⁸⁸) mit, dafs in Hamburg in fehr vielen fünf-gefchoffigen Wohnhäufern die Frontwände der oberen vier Gefchoffe V/2 Stein und die des Erdgefchoffés und Kellers 2 Stein ftark (Hamburger Format) ausgeführt werden. Nicht frei flehende Giebel werden im Keller V/2 Stein ftark und in fämtlichen vier, bezw. fünf Gefchoffen 1 Stein ftark zur Ausführung gebracht, Wobei fie oft felbft als Balken tragende Wände aufzutreten haben. Allerdings verwendet man dabei zum gefamten Mauerwerk belle Mauerfteine und in den unteren Gefchoffen Portlandcementmörtel (1 : 4), fowie eine Verftärkung in Eilen. Diefe befteht bei Anwendung von eifernen Gebälken über dem Erdgefchofs in der Anordnung eines Ringes von eifernen Trägern auf Front- und Giebelmauern, welche bei grofsen Raumabmeffungen über dem I. Obergefchofs zu wiederholen ift. Zur Beurteilung der angegebenen Mauerftärken ift anzuführen, dafs das Hamburger Backfteinformat nur 215 X 105 X 55mra mifst.

Eingefchoffige Gebäude, wie Arbeitsfchuppen, bei denen Rückficht darauf genommen ift, dafs alle Erfchütterungen nicht unmittelbar auf das Mauerwerk, fondern auf den Erdboden übertragen werden, laffen fich bei gutem Baumaterial unter Um-ftänden mit fehr dünnen Wänden ausführen.

So zeigt ein 50m langer, 5m tiefer, an der Rückwand des Pultdaches 4,5 m hoher, mit Pappe gedeckter Arbeitsfchuppen einer Fabrik von Cementarbeiten ^'2 Stein ftarke Umwandungen in Cement-mörtel mit 1 Stein ftarken Schäften in Entfernungen von 3 bis 4 m 689).

In folchen Fällen foll nach unten flehender Quelle ⁶⁹⁰) bei 4 bis 5m Tiefe, bis 4m Höhe, Verwendung von Kalkcementmörtel und Holzcementdach, felbft auf

⁶⁸⁶) In: Breymann , G. A. Allgemeine Bau - Conftrr.ctions - Lehre u. f. w. Neu bearbeitet von H. Lang. Teil I: Conftructionen in Stein. 5. Aufl. Stuttgart 1881. S. 281.

6S!) In: Die Maurerkunft. 3. Aufl. Leipzig. S. 294.

68s) Baugwksztg. 1888, S. 660.

6S9) Nach: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1889, S. ir.

®9°) Ebenda!.

3¹¹-

Hohe Wand.

gröfsere Längen, wenn allenfalls in Abftänden von etwa 4m Pfeiler vorgelegt werden, eine Dicke der Umfaffungswände von 1 Stein Stärke oder von 30cm bei Anwendung von Hohlmauern genügen.

In Berlin nennt man bei Anlage von Seitenflügeln die dem Nachbar zugewendete Umfaffungswand »hohe Wand«. Da folche mit einem Pultdach überdeckte Flügel gewöhnlich eine geringe Tiefe haben und da die hohe Wand in der Regel mit der gegenüber liegenden Hofmauer durch Balken verankert ift und keine Oeff-nungen oder Nifchen erhalten darf, fo kann die Mauerftärke hier für die drei oberften Stockwerke IV2 Stein genommen werden. Eine Verftärkung um ^2 Stein braucht man erft bei dem vierten Gefchofs von oben eintreten zu laffen. Der im Dach be-

312.

Lichthofmauern.

findliche Teil der hohen Wand ift mindeftens 1 Stein ftarlc mit vorgelegten Ver-ftärkungspfeilern zu machen ; die in Berlin häufig angewendete Konftruktion als abgebundene Wand mit ^2 Stein ftarker Verblendung ift nicht zu empfehlen⁶⁹¹).

Zu den durch Balkenlagen belafteten Mauern gehören zum Teile auch die Umfaffungen von Lichthöfen. Da diefelben gewöhnlich verhältnismäfsig geringe Länge befitzen und meift untergeordnete Räume begrenzen, fo macht man fie durch drei Stockwerke hindurch lH/a Stein ftark und läfst dann erft eine Verftärkung ein-Tragen fie keine Balken und begrenzen fie Räume von geringer Tiefe, fo

313-

Unbelaftete

Umfaffungs-

mauern.

treten.

begnügt man ftch wohl auch mit 1 Stein Stärke.

Die dem Nachbar zugekehrten Umfaffungen heifsen gewöhnlich Giebelmauern und erhalten häufig keine Belaftung durch Balkenlagen. Man darf diefelben in Berlin in den beiden oberften Gefchoffen 1 Stein ftark machen, wenn fie von Oefthungen

durchbrochen find, und braucht erft dann eine Verftärkung von x/2 Stein, wie bei den Frontwänden, alle zwei Gefchoffe vorzunehmen. Haben fie keine Oeffnungen, fo darf man fogar die Stärke von 1 Stein durch drei Gefchoffe hindurch beibehalten ⁶⁹²). Diefe geringen Stärken find bei gewöhnlichem Mörtel wohl nur bei nicht zu beträchtlicher Länge der Giebel wände und unter der Vorausfetzung zuläffig, dafs abknüpfende Mittelmauern vorhanden find. Sind letztere nicht vorhanden, find die Giebelmauern

314-

Brandmauern.

lang und hoch, fo müffen fie ftärker und ähnlich den Frontmauern gehalten werden. Stehen fie dabei auch frei und begrenzen grofse und hohe Räume, wie bei Hallen-baüten, fo find fie der Beanfpruchung durch Winddruck angemeffen und, wegen des Mangels an Verankerung, wie freiftehende Mauern zu berechnen.

Die dem Nachbar zugekehrten Wände müffen, wenn fie an der Grenze oder in einer Entfernung von derfelben ftehen, die unter der durch die jeweiligen Bau-polizeivorfchriften feftgefetzten bleibt, als Brandmauern hergeftellt werden. Sie dürfen als folche, auch im Dache, nicht unter 1 Stein ftark gemacht werden, dürfen ausnahmsweife und unter vorgefchriebenen Sicherheitsvorkehrungen Oeffnungen

nur

erhalten und durch Holzwerk oder Schornfteine nur fo weit beanfprucht werden, dafs die feftgefetzte Mindeftftärke immer übrig bleibt; auch müffen fie über das Dach

emporgeführt werden.

Der Ueberftand über das Dach ift verfchieden geregelt. In Berlin foll er mindeftens 20cm, im Grofsherzogtum Heften mindeftens 40c,n betragen.

Auch in Bezug auf die fonftige Konftruktion find die Vorfchriften für diefe Mauern verfchieden. Während z. B. im Grofsherzogtum Heften nur allgemein beftimmt ift, dafs die Stärke derfelben im einzelnen Falle unter Berückfichtigung der Höhe der Gebäude, des Baumaterials, der Verbindung mit anderen Mauern, der Beftimmung des Gebäudes und der Deckenkonftruktion feftzufetzen fei, können die Brand-

⁶⁹¹)    Siehe: Scholz, a. a. O.

⁶⁹²)    Siehe: Baugwksztg. 1890, S. 152.

mauern in Sachfen nach der Baupolizeiordnung für Städte entweder in den für die Umfaffungen überhaupt ilatthaften Mindeftftärken oder, wenn dies mit dem Zweck vereinbar iit, mit durch Bogen oder Roll-fchichten verbundenen Schäften ausgeführt werden. Die Schilder müffen dabei im Dache mindeftens Y2 Stein, fonft in allen Gefchoffen 1 Stein ftark gemacht werden; die Schäfte (Verftärkungspfeiler) haben im Dache 1 Stein, vom I. bis IY. Gefchofs von oben 1^2 Stein, im V. Gefchofs von oben 2 Stein Stärke zu erhalten. Bogen oder Rollfchichten brauchen im Dache nicht, müffen aber fonft wenigftens alle zwei Gefchoffe in der Tiefe der Schäfte und 1 Stein ftark hergeftellt werden.

In Magdeburg ift die geringfte Stärke der Brandmauer im Dach von der Höhe des Dachgiebels abhängig und kann 25cm und 38cm betragen, wozu aufserdem noch Verftärkungspfeiler treten können ¹).

Brandmauern von der Mindeftftärke von 1 Stein werden oft auch zur Ab-fcheidung feuergefährlicher Teile von Gebäuden oder zur Teilung langer Gebäude verlangt.

So müffen in Berlin 25cm ftarke maffive Brandmauern im Inneren der Gebäude in ganzer Tiefe und Höhe bis 20cm über Dach auf je 40 m Entfernung aufgeführt werden ; nur ausnahmsweife wird das Weglaflen derfelben mit Rückficht auf den Nutzungszweck des Gebäudes geftattet.

In manchen Gegenden ift bei aneinander ftofsenden Gebäuden die Ausführung von auf der Grenze flehenden gemeinfchaftlichen Brandmauern (Kommunmauern) geftattet; in Berlin ift dies nicht zuläffig. Als geringfte Stärke für alle Stellen der Mauer gilt auch in diefem Falle gewöhnlich 1 Stein. Die Verftärkungen in den unteren Gefchoffen fpringen nach beiden Seiten vor.

Im Königreich Sachfen können die gemeinfchaftlichen Brandmauern in derfelben Weife aufgeführt werden, wie die felbftändigen, in 1 Stein ftarken Schildern mit Verftärkungspfeilern, welche fymmetrifch zur Mittellinie der Schilder liehen, aber ohne Verbindung durch Bogen oder Rollfchichten; im Dach müffen fie jedoch auch 1 Stein ftark fein.

Die Knieftock- oder Drempelwände, alfo die bei den neueren ftädtifchen Gebäuden zumeift vorhandenen Teile der Umfaffungen über der Dachbalkenlage, find zweckmäfsigerweife, auch bei hölzernen Hauptgefimfen, 1 Stein ftark zu machen und nicht als ^2 Stein ftarke Verblendungen der fich an fie lehnenden, in Holz abgebundenen Kniewände des Dachgerüftes auszuführen. Bei maftiven Hauptgefimfen genügt nur bei geringen Ausladungen derfelben die Stärke von 1 Stein (vergl. hierüber Art. 301, S. 354).

Die geringfte Dicke der Knieftoclcwände ift mitunter auch baupolizeilich vorgefchrieben, fo in Darmftadt mit 25 cm.

Diejenigen Scheidewände der Gebäude, welche durch Balkenlagen belaftet werden, nennt man in der Regel Mittelmauern (fiehe Art. 1, S. 5). Die Beanfpruchung derfelben durch die Balkenlaft ift gröfser, als die der Frontmauern, auch können fie nachteiliger, als diefe durch die Erfchütterungen der Gebälke beeinflufst werden. Mit Rückficht darauf aber, dafs in den Frontmauern die Druckfeftigkeit des Materials nur zu einem geringen Teile in Anfpruch genommen wird, diefelben dagegen dem Winddruck unmittelbar ausgefetzt und durch Oeffnungen mehr durchbrochen find, als die Mittelmauern und diefe den Witterungseinflüffen keinen Widerftand zu leiften haben, macht man fie in der Regel doch nicht ftärker, als die Frontmauern im oberften Gefchofs, ja häufig noch fchwächer. Nur bei fehr tiefräumigen Gebäuden und wenn die Mittelmauern viele Rauch-, Heiz- oder Lüftungskanäle aufzunehmen haben, geht man über das Mafs von 1 ^2 Stein hinaus. Dies füllte aber bei Gebäuden mit 5 bis 7m tiefen und durchfchnittlich 4m hohen Räumen, für welche die Frontmauern im oberften Gefchoffe gewöhnlich auch mit 1 ^2 Stein bemeffen find, immer angenommen werden. Bei fehr guter Ausführung kann man dasfelbe durch

3*5-

Gemeinfchaft-liche Brand

mauern.

316.

Knieftockwände.

3*7-

Mittelmauern.

37o

vier Gefchofie beibehalten und braucht die Mittelmauern nur in noch tiefer liegenden Gefchoffen zu verftärken. Sind zwei den Frontwänden parallel laufende Mittelmauern vorhanden, fo kann man die den erfteren zunächft liegende fchwächer halten oder wohl auch beide mit 1 Stein bemeffen.

In Berlin mufs mindeftens die eine der beiden Mittelmauern H/2 Stein ftark gehalten werden.

In Darmftadt mufs je nach der Gröfse der Gebäude mindeftens eine der zur Balkenunterfhützung erforderlichen Scheidewände maffiv, und zwar wenigftens 1 Stein ftark im oberften Gefchofs, ausgeführt werden ; ausgenommen hiervon find einftöckige Gebäude.

Unzuläffig erfcheint es, Balken tragende Wände durch mehrere Gefchoffe hindurch ftark auszuführen

nur Stein

wenn auch in verlängertem Cementmörtel und unter Einfchaltung von I-Trägern zur

Auflagerung der Balken, wie dies in Hamburg gefchehen foll ⁶⁹⁴).

Erwähnung mag hier noch finden, dafs nur in 2 Stein ftarken Mittelmauern die engen, fog. ruffifchên Schornfteine ohne die oft recht ftörenden Vorfprünge bei

den gewöhnlichen Querfchnittsmafsen und mit Einhaltung der in der Regel vorge-fchriebenen geringften Wanddicke derfelben von .12

fich unterbringen laffen. Bei 1³/i Stein ftarken Mittelmauern wäre dies allerdings auch zumeift der Fall; diefe können jedoch nur bei Bezug von geformten Dreiviertelfteinen hergeftellt werden. Erfparniffe von Material laffen fich bei ftarken Mittelmauern oft durch Anordnung von überwölbten Nifchen erzielen, die in untergeordneten Räumen, Vorplätzen und Flurgängen häufig nicht ftören und unter Umftänden zu Wandfehränken ausgenutzt werden können.

cm

318.

Scheidemauern.

Die nicht durch Balken belafteten Scheidemauern der Gebäude wird man in

3*9«

Treppenhaus

mauern.

fehr vielen Fällen nur ^2 Stein ftark zu machen brauchen und, da fie durch die Streichbalken eine feitliche Sicherung ihres lotrechten Standes erhalten, diefe Stärke auch bis zu vier Gefchoffen gewöhnlicher Höhe auf 5 bis 6m freie Länge beibehalten können. Dies fetzt aber die Verwendung von fcharf gebrannten Steinen und Cementmörtel voraus.

In Berlin dürfen ⁴/2 Stein ftarke Scheidewände nicht über 6 m lang gemacht werden ⁶⁹⁵). Auch bei nur ein Stock hohen Wänden von diefer Länge follte man immer wenigftens Kalkcementmörtel verwenden. In mehrftöckigen Gebäuden werden in folchen Wänden die Thüröffnungen übereinander anzuordnen fein. Die Thürftänder gehen durch die ganze Höhe durch, werden durch die Streichbalken zangenartig gefafst und zwifchen diefen Hirnholz auf Hirnholz gefetzt.

Zur Trennung nebeneinander liegender Wohnungen empfiehlt fich immer die Anwendung von 1 Stein ftarken Wänden, ebenfo, wenn es fich darum handelt, das Durchhören von einem Raume nach dem anderen abzufchwächen, oder wenn genügender Schutz gegen Abkühlung bei anftofsenden ungeheizten Räumen, wie Hausfluren, Treppenhäufern, Vorräumen u. f. w. geboten fein foll.

Ueber 1 Stein Stärke wird man bei Scheidemauern nur bei fehr grofser Länge und Höhe gehen, fowie in denjenigen Fällen, wo in denfelben viele Heiz- oder Lüftungskanäle unterzubringen find, oder wo eine gewiffe Sicherheit gegen Durchbruch geboten werden foll, oder wo man Hohlmauern zu errichten hat, die gegen Durchhören fichern follen.

Die Umfaffungen der Treppenhäufer können zum Teile Front-, Mittel- und Ouerfcheidemauern fein, je nach der Lage der Treppe im Gebäude. Je nach der Konftruktion der letzteren können diefelben auch verfchieden beanfprucht und danach bemeffen werden. Zu beachten ift auch, dafs fie auf den Seiten, an welche fich die Treppenläufe legen, bei Holztreppen ganz frei ftehen und fie durch die Benutzung

694)    Vergl. die in Eufsnote 688 (S. 367) mitgeteilte Quelle.

695)    Nach : Scholz, a. a. O.

derfelben Erfchütterungen erfahren, fowie dafs man ihnen nach diefer Seite nicht gern Verftärkungen gibt, um den Treppenraum nach unten hin, wo er am meiften benutzt wird, nicht zu befchränken. Eine Ausnahme hiervon machen die Kellertreppen.

So weit die Treppenmauern Umfaffungen find, gibt man ihnen nach einer häufig angewendeten Regel auf die ganze Höhe als Stärke das Mittel aus der Dicke der übrigen Frontmauern im Erdgefchofs und oberften Gefchofs. Sind dabei die Frontmauerftücke des Treppenhaufes fehr lang und fpringen fie vor die Gebäudeflucht vor, fo fetzt man der gefundenen Mauerftärke noch x/2 Stein zu. Sind fie dagegen kurz, wie bei zweiläufigen Treppen gewöhnlicher Wohnhäufer, fo kann man wohl auch in den drei oberen Gefchoffen 1G Stein als Dicke annehmen und von

da an 2 Stein, wobei man die Verftärkung unter dem Ruheplatz aufhören läfst.

Die Treppenumfaffungen, welche Balkenlagen aufnehmen, find als Mittelmauern zu behandeln und daher in den vier oberen Gefchoffen lx/₂ Stein ftark zu machen, weiter aber, bei noch gröfserer Höhe, um x/2 Stein zu verftärken.

Gefchofs

Frontwand mit Oeff-nungen und

Wohngebäude

F abrikgebäude

Wohn

gebäude

Fabrik

gebäude

Mittelwand mit Oeff-nungen und

Giebel-

wand

ohne

Oeff-

Hohe

Wand

nungen

und

mit

Giebel- ! Frontwand I wand mit Oeff- i mit Oeff-nungen, ohne

nungen

und

Mittelwand mit Oeff-nungen und

Giebel

wand

ohne

Oeff-

nungen,

ohne

Hohe

Wand

ohne

Oeff-

nungen,

mit

Treppenwand

Balkenlaft

Balkenlaft

Dach-gefchofs :

25

25

25

25

IV.

Ober-gefchofs :

III.

Ober-gefchofs :

II.

izm

u..........•..........u..........-,..........u.

r » t »......r

25

25

38

38

25

25

!»

25

25

Ober-gefchofs :

I.

Ober-gefchofs :

Erd-

gefchofs :

Mit oŁer olme^ 3 alkenl łs t

_J±

Mit oler ohne Balktnlast

38

38

51

«j

r—I

51

51

64

25

25

38

ZT |sss

25

38

38

Keller-gefchofs :

51

77

38

51

64

90

51

64

CD

n>

n»

Centimeter

Die nicht durch Balkenlagen beanfpruchten Umfaffungen kann man durch fünf Gefchoffe 09ü) hindurch 1 Stein ftark machen. Diefe Stärke reicht auch für fleinerne Treppen aus, wenn die Stufen an beiden Enden unterftützt find und beim Aufmauern der Wände mit verlegt werden. Sind fie nachträglich einzuftemmen, fo müffen die Mauern um ¹2 Stein verftärkt werden. Dies mufs auch bei frei tragenden fteinernen Treppen gefchehen, deren Seitenwände des Stufenauflagers wegen nicht unter lr2 Stein gemacht werden dürfen.

In Berlin dürfen in Wohngebäuden bei zweiläufigen Treppen die Seitenwände in den oberen fünf Gefchoffen, bei Fabrikgebäuden nur in den vier oberen Gefchoffen 1 Stein ftark gemacht werden, in den tiefer unten befindlichen Gefchoffen D/2 Stein. Wenn das Treppenhaus breiter, als 2,5 m ift, wenn die Stufen eingeftemmt werden, wenn aufser den Thtiren auf dem Hauptruheplatz noch Abortthüren auf dem Zwifchenpodeft vorhanden find, und wenn die Mauern zur Aufnahme von Kochmafchinenträgern dienen, fo find die Mauern durchgängig 13 cm ftärker zu machen ⁶⁹⁷).

Die mittlere Wangenmauer bei zweiläufigen, gerade gebrochenen Treppen ift in der Regel mit 1 Stein ftark genug, da fie durch die eingebundenen Steinftufen mit den feitlichen Umfaffungen verbunden wird.

698

Bei unterwölbten Treppen find die als Widerlager dienenden Umfaffungen nicht unter 2 Stein ftark zu machen. Diefe Stärke kann für drei aufeinander folgende Gefchoffe beibehalten werden, ift weiter unten aber um ^2 Stein zu vermehren

320.

Berliner

Mauerftärken.

321-

Allgemeines.

In der umftehenden Tabelle⁰⁹⁹) geben wir Darftellungen der in Berlin von der Baupolizei genehmigten Mauerftärken für Wohn- und Fabrikgebäude ⁷⁰⁰).

ß) Mauern aus verfchiedenen Stoffen.

Bei der Verwendung von anderen Bauftoffen, als Backfteinen, kann man die für die letzteren üblichen Mauerftärken nach den in Art. 298 (S. 352) gegebenen Verhältniszahlen für das gegebene Material umrechnen, ift dabei aber für das oberfte Gefchofs an das geringfte zuläffige Mafs gebunden. Wenn diefes auch oft gröfser ift, als für Backftein, fo ift man dagegen gewöhnlich in der Lage, die in den untereinander folgenden Gefchoffen anzunehmende Verftärkung geringer als 13cm Q/2 Stein) bemeffen zu können. Namentlich gilt dies für regelmäfsig bearbeitete und grofs-ftückige Steine, bei welchen Mauerlatten häufig nicht angewendet werden, und überhaupt für alle Fälle, in denen die Mauerlatte weggelaffen werden kann und die Gröfse der Mauerabfätze nicht durch das Format und die Mafse der Steine bedingt ift.

Bei den geringwertigen Mauerftoffen, deren geringe Fettigkeit oder unregel-mäfsige Geftalt grofse Mauerdicken bedingen, ift man trotz der letzteren in der Anzahl der übereinander aufführbaren Gefchoffe und damit in der Gefamthöhe der

Mauern befchränkt.

322.

Quader.

Reines Quadermauerwerk wird nur feiten in Deutfchland angewendet, und dann zumeift nur bei Gebäuden von Verhältniffen, die nicht den gewöhnlichen entfprechen, fo dafs übliche Mauerftärken nicht angegeben werden können. Die den Quadermauern zu gebende Stärke ift daher nach den vorhandenen Bedingungen im einzelnen Falle zu beurteilen.

696)    Nach: Scholz, a. a. O.

697)    Siehe: Baugwksztg. 1890, S. 152.

69 S) Siehe : Scholz, a. a. O.

699)    Nach: Baugwksztg. 1890, S. 152.

700)    Ueber die in Nordamerika bei hohen Gebäuden zuläffigen Mauerftärken fiehe : Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Vereins 1893, S. 399. — Zeitfchr. f. Bauw. 1895, S. 228.

Das häufig vorkommende Mauerwerk mit Ouaderverkleidung ift nach dem Material der Hintermauerung zu beurteilen und diefem entfprechend in der Dicke zu bemeffen.

323-

Schichtfteine.

Gutes Schichtfteinmauerwerk ift gutem Backfteinmauerwerk gleichwertig. Für Wohngebäude wird man aber die Umfaffungen der oberften Gefchoffe, wegen der befferen Wärmeleitungsfähigkeit der natürlichen Steine, in der Mauerdicke nicht auf das bei Backfteinen noch unter Umftänden zuläffige geringfte Mafs von 1 Stein herab fetzen dürfen, fondera das von U/2 Stein, das fleh für Schichtfteine zu etwa 40cm ftellt, anwenden müffen. Etwas darunter kann man gehen, wenn man, wie dies durchaus zweckmäfsig erfcheint, das Schichtfteinmauerwerk auf der Innenfeite x/2 Stein ftark mit guten Backfteinen verkleidet, wobei aber auf guten Verband zwifchen Schichtftein- und Backfteinmauerwerk zu achten ift. Man erhält dann für das oberfte Gefchofs ungefähr 35cm Mauerdicke der Umfaffungen. Mauerlatten läfst man im allgemeinen weg. Da man aber in der Bemeffung der Verftärkungs-abfätze nicht gebunden ift und bei denfelben bis auf 5cm herabgehen kann, fo empfiehlt fich dennoch die Verftärkung der Mauern in allen Gefchoffen. Alle angegebenen Mafse find übrigens von den üblichen Schichtfteinabmeffungen und den etwaigen Baupolizeivorfchriften abhängig.

Im Königreich Sachfen müffen die frei flehenden Umfaffungen aus regelmäfsig bearbeiteten Steinen (Sandfteingrundftücken u. dergl.) bei mehrgefchoffigen Gebäuden, deren Stockwerke nicht über 6 Ellen (= 3)4 m) Höhe haben, wenigftens folgende Stärke erhalten :

Im Dach 8, bezw. 10 Zoll (= 0,189 m oder 0,236 m) , mit Schäften von 16, bezw. 20 Zoll Stärke (= 0,378 m oder 0,472 m);

im I. Stockwerk, von oben gerechnet, 10 Zoll Stärke (= 0,236 m), mit Schäften von mindeftens 16 Zoll Stärke (= 0,37 8 m) ;

im II. Stockwerk, desgl., 16 Zoll (= 0,378 m);

im III. Stockwerk, desgl., 20 Zoll (= 0,472 m);

im IV. Stockwerk, desgl., 22 Zoll (= 0,519 m);

im V. Stockwerk, desgl., 24 Zoll (=; 0,566 m).

Als geringfte Dicke von Brandmauern gilt auch im allgemeinen die von 25cm, wie bei Backfteinen, obgleich die letzteren zumeift feuerficherer find, als die natürlichen Steine.

Scheidemauern kann man nicht fchwächer machen, als die Schichtfteine dick find. Für ftärker auszuführende Mittelmauern empfiehlt fich jedoch als Dicke diejenige zu wählen, die fich durch das fcharfe Aneinandermauern der Läuferreihen, gewöhnlich zwei, ergibt. Ein geringerer Stärkezuwachs, als eine Läuferftärke, bedeutet für die Fettigkeit keinen wefentlichen Gewinn, da er, abgefehen von den Durchbindern, durch Füllfteine und Mörtel bewirkt wird.

324-

Lagerhafte

Bruchfteine.

Für lagerhafte Bruchfteine und Luftmörtel gilt als geringfte Mauerdicke 40 bis 45cm, welche man nach der Gefchofszahl um fo viel zu verftärken hat, als dies im Verhältnis zu Backftein unter fonft gleichen Umftänden erforderlich ift. Die Gröfse der Mauerabfätze darf dabei aber nicht geringer als 10 cm genommen werden, da in der Regel Mauerlatten in Anwendung gelangen. Ein oft angewendetes Mafs für die Abfatzbreite ift 15 cm. In der Zahl der Gefchoffe geht man nicht gern über

drei hinaus.

325-

Unregelm äfsige Bruchfteine.

Ganz ähnlich verfährt man bei Mauern aus unregelmäfsigen Bruchfteinen; nur dafs die Mindeftdicke 50 bis 60 cm beträgt und die Höhe feiten über zwei Gefchoffe genommen wird. Bei gröfserer Höhe ift die abfatzweife Einfchaltung durchbindender

326.

Beton.

327-

Kalkfand-

ftampfmaffe.

328.

Erd- und Lehmftampfmaffe.

Schichten aus regelmäfsigem Material erforderlich (vergl. Teil III, Band i, Art. 78, S. 65 [2. Auf!.: S. 66] diefes »Handbuches«).

Mittelguter Portlandcementbeton wird gutem Backfteinmauerwerk in Luftmörtel gleichwertig erachtet. Man hat jedoch gefunden, wie fchon in Art. 300 (S. 354) erwähnt wurde, dafs genügender Schutz gegen Niederfchlag von Feuchtigkeit und Wärmewechfel von den Umfaffungsmauern nur bei 25 bis 30cm Stärke gewährt wird, wobei noch ein Putz mit Portlandcementmörtel und forgfältige Arbeit vorausgefetzt werden müffen. Ift letztere Bedingung erfüllt, fo kann dann diefe Mauer-ftärke durch drei Gefchoffe beibehalten werden, wie verfchiedene im Braunfchweigifchen errichtete Gebäude beweifen, welche in drei Gefchoffen 30cm ftarke Umfaffungen haben²). Die Scheidewände find bei diefen Gebäuden durchgängig 20cm ftark gehalten worden; nur bei einem derfelben bekam die Langfeheidemauer 25cm. Dabei wurden mehrere diefer Gebäude in der fchwerer zu beauffichtigenden Herftellungs-weife mit Packung (vergl. Art. 132, S. 114) ausgeführt.

In England kommen wohl noch geringere Mauerftärken in Anwendung, jedenfalls aber nicht in London, wo (vergl. Art. 133, S. 116) bei der vorgefchriebenen fehr fetten Mifchung des Stampfbetons die Mauerftärke wenigftens gleich der Stärke der Ziegelmauern fein foll. Die Ueberwachungsgebühr des Bezirksbaubeamten beträgt dabei um die Hälfte mehr, als bei anderen Gebäuden.

Da fo forgfältige Ausführung und Beauffichtigung, wie fie für die angegebenen geringen Mauerdicken verlangt werden müffen, nicht immer vorausgefetzt werden können, fo finden fich denn auch mehrfach Betongebäude, namentlich folche mit magereren Betonmifchungen, mit ftärkeren Mauern ausgeführt.

So find bei einem in Elbing ausgeführten, aus Keller-, Erdgefchofs und einem teilweife als Knieflock behandelten Obergefchofs beftehenden Wohnhaufe die Umfaffungsmauern im Keller 0,65 bis 0,52 m, im Erdgefchofs 0,52 bis 0,40 m, die Scheidewände im Keller 0,52 bis 0,25 m, im Erdgefchofs 0,47 bis 0,13 m ftark. Die Umfaffungsmauern des Erd- und Dachgefchoffes beftehen hier aus Kunftfteinblöcken von gedampftem Beton.

Aehnliche Mauerftärken finden fich auch bei anderen weftpreufsifchen Gebäuden und auch in Württemberg. So hat ein in Ravensburg errichtetes Wohnhaus im Fundament l,oom, Kellergefchofs 0,so m, Erdgefchofs 0,eo m, Obergefchofs 0,45 m und im Knieftock 0,4o m Mauerftärke ³ 4). Dies find Mafse, die über die im Backfteinbau üblichen hinausgehen.

Nach Engel⁵) macht man bei zweigefchoffigen Gebäuden aus Kalkfandftampf-maffe (vergl. Kap. 5, b, S. 107 u. ff.) die Umfaffungsmauern des oberen Gefchoffes 14 bis 20 Zoll preufs., alfo ungefähr 37 bis 52cm, die des unteren Gefchoffes 20 bis 24 Zoll, alfo 52 bis 63cm ltark. Die durch Balkenlagen beanfpruchten Scheidemauern follen ebenfo ftark, die übrigen Scheidemauern 1 Fufs preufs. (= 0,3i4m) dick gemacht werden. Diefe Mafse gelten für eine durchfchnittliche Gefchofshöhe von 12 Fufs (= 3,76ö m) und für Verwendung von Luftkalk; bei hydraulifchem Kalk foll die Dicke der Backfteinmauern genügen.

Nach Menzel⁶) foll man den Mauern bis zu 3m Höhe etwa ¹js der Höhe zur Stärke geben und für jedes Meter mehr 4cm zufetzen.

Nach Engel⁵) hat man die Umfaffungsmauern von Gebäuden aus Erd- und Lehmftampfmaffe (vergl. Kap. 5, a, S. 101 u. ff.) bei 24 Fufs preufs. (= 7,53m) Tiefe und 8 Fufs (— 2,51 m) Höhe 1,5 Fufs (= 0,4 7 m) ftark zu machen und für jeden Fufs mehr Höhe und Tiefe bis zu 44 Fufs Tiefe (13,sim) und 16 Fufs Höhe

(= 5,02m) ungefähr 1 Zoll (= 2,6cm) zuzufetzen, wobei vorausgefetzt ift, dafs die Gebäude eine Mittelmauer von mindeftens 0,47 m Dicke haben. Bei mehrgefchoffigen Gebäuden gelten diefe Mafse für das obere Gefchofs; jedes untere ift um 16cm ftärker in den Mauern anzulegen. Giebelwände eingefchoffiger Gebäude haben 42 Stärke zu erhalten; für jedes untere Gefchofs find ebenfalls 16cm zuzufetzen. Scheidewände ohne Beladung follen mit 31cm ftark genug fein.

cm

Erdftampfmauern dürfte man übrigens feiten über zwei Gefchoffe hoch machen.

329-

Lehmfteine.

Nach der gewöhnlichen Annahme find Mauern aus Lehmfteinen l³/4-mal (vergl. Art. 298, S. 353) fo ftark als Backfteinmauern zu machen. Abweichend find die Angaben von Engel⁷°⁶), nach welchem von forgfältig angefertigten und darauf ausgetrockneten Lehmfteinen die Mauern nicht ftärker, als von gebrannten Ziegeln gemacht zu werden brauchen. Es follen die Aufsen- und Mittelmauern eingefchoffiger Gebäude mit 1 x/2 Stein, Scheidewände mit 1 Stein hinreichend ftark fein.

Nach einer anderen Quelle 70 7) wäre die Stärkenbeftimmung, wie bei gebrannten Steinen, nach der Steinzahl vorzunehmen und die durch die gröfseren Abmeffungen der Lehmfteine fich ergebende Verftärkung ausreichend.

Als genügend dürften diefe Mafse aber nur für fehr geringe Höhen- ünd Tiefen-abmeffungen der betreffenden Räume zu erachten fein.

y) Grundmauern.

33°-

Die Stärke der Grundmauern gewöhnlicher Gebäude kann man in der Regel ohne Rückficht auf das gegebene Material beftimmen, weil zumeift bei denfelben Allgemeines, die für die verfchiedenen Bauftoffe noch zuläffigen geringften Mauerftärken über-fchritten werden. Eine Ausnahme hiervon machen nur die Grundmauern eingefchoffiger Gebäude, fowie oft die unbelafteten Scheidewände, deren Grundmauern man daher auch häufig aus regelmäfsig geformten Steinen herftellt, um die für die unregelmäfsig geftalteten nötigen gröfseren Dicken zu vermeiden.

Manche der für die Gefchofsmauern unter Umftänden verwendbaren Bauftoffe, wie Lehmftampfmaffe und Lehmfteine, können wegen ihres ungenügenden Wider-ftandes gegen Feuchtigkeit für Grundmauern nicht in Betracht kommen. Andere Materialien, die wegen ihrer ftofiflichen Eigenfchaften hierfür ganz geeignet wären, wie gut gebrannte Backfteine oder unregelmäfsige, fefte, aber kleine Bruchfteine, find wegen der geringen Gröfse der Stücke weniger brauchbar, als die grofsftückigen Baufteine, welche durch ihre Gröfse das gleichmäfsige Uebertragen der Gebäudelaft auf den Baugrund begünftigen. Diefen Vorteil befitzen auch gröfse, unregelmäfsige Bruchfteine, wenn fie mit ausreichender Sorgfalt vermauert werden (vergl. Art. 68,

S. 73).

Eine gute Lagerung der Steine ift auch bei regelmäfsiger Geftalt derfelben für Grundmauern unbedingt erforderlich, wenn Luftkalkmörtel oder Mörtel von fchwach hydraulifchem Kalke zur Verwendung gelangt oder wenn fie als Trockenmauerwerk aufgeführt werden. Sie ift dagegen von geringerer oder wohl auch keiner Bedeutung bei Mörteln von ftark hydraulifchen Bindemitteln, welche in kurzer Zeit hohe Fettigkeit erreichen, wie Portlandcement. Deshalb find Cementbeton, Cementbruchftein-oder Cementbackfteinmauerwerk als fehr brauchbar für Grundmauern zu bezeichnen.

Aber auch bei diefen Bauftofifen ift die geringfte Stärke der Grundmauern zunächft

706)    Ebendaf., S. 203.

707)    Zeitfchr. f. Bauhdw. 1858, S. 35.

nicht von der Druckfeftigkeit der betreffenden Mauervverksart, fondera von der Dicke der auf ihnen flehenden Gefchofsmauern abhängig. Einflufs auf diefelbe haben dann allerdings noch die Rückficht auf genügende Standfähigkeit des ganzen Bauwerkes, etwaige feitliche Beanfpruchungen der Grundmauern durch Erddruck oder Gewölbe-fchub, fowie die Rückficht auf die Tragfähigkeit des Baugrundes.

Von gröfserer Einwirkung, als auf die Stärke, ift die Befchaffenheit der Bau-fteine auf die Geflalt der Grundmauern.

Die untere Breite der Grundmauern ift von der zuläffigen Druckbeanfpruchung des Baugrundes abhängig, fie ift gewöhnlich gröfser als die obere Breite zu machen. Diefe Verbreiterung (vergl. über diefelbe den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, Art. 363, S. 251, fowie Art. 68, S. 74 des vorliegenden Heftes) wird nun nach dem gegebenen Material verfchieden vorgenommen werden können. Bei Verwendung von unregelmäfsigen oder lagerhaften Bruchfteinen kann fie ohne befondere Schwierigkeiten ftetig, alfo mit Böfchung bewirkt werden, bei regelmäfsig geformten Steinen und Beton dagegen zweckmäfsiger in Abfätzen. Auch der Vorfprung diefer Abfätze ift vom Bauftoff abhängig. Bei Backfteinen ift er zu ¹/.i bis ¹/-2 Stein zu bemeffen, bei Schichtfteinen und Quadern ift die Dicke derfelben von Einflufs auf ihn. Ueberhaupt mufs die Höhe der Abfätze in einem angemeflenen Verhältnis zu deren Breite flehen, wie am oben angegebenen Orte nachgewiefen worden ift. Die Zahl der Abfätze ift von der Höhe der Grundmauern und dem Mafs der notwendigen Verbreiterung abhängig. Ift die letztere grofs, die Höhe dagegen gering, fo kann dadurch eine Verftärkung der Erdgefchofsmauer oder des Sockels bedingt werden. Selbftverlländlich wird man die Zahl der Abfätze möglichft einzufchränken und womöglich mit einem einzigen, dem fog. Bankett oder der Grundbank, auszukommen fuch en.

Von Einflufs auf die Geflalt der Grundmauern ift ferner die Anordnung eines Untergefchoffes oder Kellers innerhalb derfelben. Auf der Innenfeite find dann Abfätze oder Böfchungen unzuläffig und nur unter dem Fufsboden ausführbar. Auf der Aufsenfeite der LTnfaffungen können diefelben zur Anwendung gelangen. Ob fie aber da empfehlenswert find, mufs nach der Beanfpruchung der Mauer durch Druck oder Seitenfchub beurteilt werden.

Um eines möglichft gleichmäfsigen Setzens des Grundmauerwerkes ficher zu fein, mufs bei gleichartigem Baugrund und einer überall gleichen Belattung die Mittelkraft aus fämtlichen wirkfamen Kräften durch den Bafisfchwerpunkt hindurchgehen ⁷⁰⁸). Bei den gewöhnlichen Gebäuden mit Balkenlagen als Zwifchendecken wird für die Umfaffungsmauern diefe Mittelkraft mehr nach innen, als nach aufsen zu liegen und durch den Winddruck noch mehr dahin gedrückt werden , fo dals dann die Verbreiterung des Fundamentes nach innen zu angezeigt erfcheint und daher die Anordnung von äufseren Abfätzen im allgemeinen hierbei unzweckmäfsig fein würde.

331.

Obere Stärke der Grundmauern.

Zur Grundmauer von Umfaffungen ift als oberfter Teil derfelben die Sockeloder Plinthenmauer, alfo das über die äufsere Bodenflache emporragende, bis zum Erdgefchofsfufsboden reichende Mauerftiick zu rechnen.

Diefe erhält, einem allgemeinen äfthetifchen Grundgefetze zufolge, welches auf einem richtigen ilatifchen Gefühle beruht, einen Vorfprung vor der äufseren Flucht der Erdgefchofsmauer, welcher in feiner Gröfse von der architektonifchen Ausbildung des Gebäudes abhängig ift und durch den im Boden Heckenden Teil der Grundmauer voll unterftützt fein foll.

Die, wie fchon in Art. 330 erwähnt wurde, bei Gebäuden mit Balkenlagen als

7(ls) Siehe Teil III, Bd. i (Art. 364, S. 252) diefes »Handbuches«.

Zwifchendecken mehr nach der Innenfeite zu liegende Druckiinie der Erdgefchofs-mauer verlangt auch auf diefer eine Verftärkung der Sockelmauer. Als Summe diefer beiden Vorfprünge nimmt man mindeftens ^2 Stein an. Ift jedoch das Sockel-gefchofs oder der Keller auch mit einer Balkenlage überdeckt, fo ift der Vorfprung auf der Innenfeite allein zu x/2 Stein zu bemeffen.

Unmittelbar an der Nachbargrenze flehende Giebelmauern können den Vorfprung nur auf der Innenfeite erhalten, gemeinfchaftliche Giebel- oder Brandmauern dagegen gleichmäfsig verteilt nach beiden Seiten.

Mittel- und Scheidemauern von Untergefchoffen können in ihrer Stärke nach den Regeln bemeffen werden, die für Obergefchoffe gelten ; diefelbe hat fich alfo nach der Zahl der über ihnen befindlichen Stockwerke, bezw. nach der Bean-fpruchung auf Druck und Erfchütterungen zu richten. Häufig verftärkt man fie jedoch durchgängig um ¹jt Stein, und zwar gleich verteilt für beide Seiten. Dies findet immer für die int Boden fleckenden Teile diefer Grundmauern ftatt, fowie dann, wenn kein Untergefchofs vorhanden ift.

Bei Verwendung von Bruchfteinen bemifst man die Verftärkung oft zu 15cm.

332-

Breite der Mauerfohle.

Die Breite der Mauerfohle, alfo die unterfte Breite der Grundmauer, ift nach der zuläffigen Druckbeanfpruchung des gegebenen oder verbefferten Baugrundes zu beurteilen. Zu ihrer Beftimmung ift daher die Laft, welche durch die Grundmauer auf den Baugrund übertragen werden foll, zu berechnen. Die Belaftung der Flächeneinheit der Sohle darf die gröfste zuläffige Druckbeanfpruchung des Baugrundes nicht überfchreiten, wobei bei hohen Bauwerken die zufällige Vergröfserung der Beanfpruchung durch Winddruck nicht aufser acht zu laffen ift.

Die Rückficht auf gleichmäfsiges Setzen der Gebäude verlangt bei gleichmäfsig prefsbarem Baugrund, dafs auf die ganze Ausdehnung der Fundamentfohle der Druck auf die Flächeneinheit überall derfelbe fei. Dies führt nicht nur auf eine verfchiedene Breite der Sohle für die verfchiedenen Mauern, fondera auch mitunter auf verfchiedene Breiten derfelben innerhalb des gleichen Mauerzuges.

Ueber die Grundlagen zur Berechnung der Breite der Fundamentfohle nach ihrer Druckbeanfpruchung ift auf den vorhergehenden Band (Abt. II, Abfchn. 1, Kap. 2: Konftruktionsbedingungen) diefes »Handbuches« zu verweifen.

Ergibt die Berechnung, dafs die obere Breite der Grundmauer für den gegebenen Baugrund ausreichen würde, fo ift eine Verftärkung nach unten, alfo auch ein Bankett überfliiffig, es fei denn, dafs die Rücklicht auf Standfähigkeit eine folche geböte, was nach der Lage des Angriffspunktes des Druckes in der Sohle zu beurteilen ift (vergl. hierüber den gleichen Band an derfelben Stelle).

Oft ift die zuläffige Druckbeanfpruchung eines Baugrundes nicht bekannt oder durch Baupolizeivorfchriften nicht feftgeftellt, fo dafs einer Berechnung der Sohlenbreite Schwierigkeiten entgegenftehen. Man ift dann in der Bemeffung derfelben auf die Erfahrungen angewiefen, die in der Nachbarfchaft des Bauplatzes unter ähnlichen Verhältniffen gemacht wurden.

Gilly10d) angeführt, nach

Auch in diefer Beziehung find Regeln aufgeftellt worden, die aber wefentlich voneinander abweichen. Hier fei nur die Regel von welcher für gewöhnliche' Fälle und bei feftem Baugrund die Sohlenbreite ^5 der Höhe der Grundmauer mehr, als die obere Breite betragen foll.

Grundmauern. Grundmauern nach der Sohle zu bei regelmäfsig geformten Baufteinen zumeift in

Wie fchon in Art. 330 (S. 376) erwähnt wurde, wird die Verftärkung der

333-

Abfätzen vorgenommen. Einfachften Falles beftehen diefe in einem Bankett, welches bei einem vorhandenen Untergefchofs immer unter dem Fufsboden desfelben zu liegen hat und auch unter den Thüröffnungen hinweggeführt wird.

Vorfprung zu 15 bis 20

cm

Die Höhe des Banketts wird zu 30 bis 60cm angenommen, der jederfeitige wenn natürliche Steine dazu Verwendung finden. Bei Ausführung in Backfteinen müffen die Abfätze */4 oder ^2 Stein Vorfprung erhalten; doch darf niemals eine Abtreppung angewendet werden, in welcher die Abfätze nur 1 Schicht hoch find; diefe Höhe mufs zum minderten 2 Schichten betragen (vergl. Art. 68, S. 73).

Sind aufser dem Bankett noch mehr Abfätze notwendig, fo werden diefe unter Fefthaltung des Grundfatzes, dafs der Vorfprung nicht gröfser als die Abfatz-höhe fein darf, auf die Grundmauerhöhe verteilt. Die Vorfpriinge werden dabei, wenn die Mauern in den Boden eingefchnitten find, in der Regel gleichmäfsig auf beide Seiten verteilt, wenn nicht mit Rückficht auf die befonderen Anforderungen der Standfähigkeit anderes erwünfcht ift.

Ift ein Untergefchofs vorhanden, fo können Abfätze im Inneren desfelben nicht angewendet werden. Verrtärkungen fallen dabei bei Frontmauern ganz auf die Aufsenfeite, wenn dies zuläffig ift (vergl. Art. 330, S. 376), oder man mufs auf der Innenfeite die Verftärkung auf die ganze Höhe ausführen, um glatte Wandflächen zu erhalten.

334-

Geböfchte

Grundmauern.

Bei Verwendung von Bruchfteinen ift die Ausführung von geböfchten Grundmauern ohne Schwierigkeiten zu bewerkftelligen, wie fchon in Art. 330 (S. 376) erwähnt wurde.

Selbftverftändlich ift die Böfchung auf beiden Seiten der Mauer nur zuläffig, wenn kein Untergefchofs vorhanden ift. Auf der Aufsenfeite der Umfaflungsgrund-mauern hat fie gegenüber den Abfätzen den Vorteil, dafs fich kein Waffer feft-fetzen kann, fondern dasfelbe zum Abfliefsen nach unten gezwungen ift. Deshalb wäre es auch für die Abfätze immer vorteilhaft, diefelben oben abzufchrägen.

Als Mafs der Böfchungsausladung wird für jede Seite etwa x/g der Höhe angenommen. Oft wird unter dem geböfchten Mauerteile noch ein Bankett angeordnet.

335-

Erddruck

und

Gewölbefchub.

Gewöhnlich ift die mit Rückficht auf die zuläffige Beanfpruchung des Baugrundes und auf das über der Erde befindliche Mauerwerk mehrgefchoffiger Gebäude feftgeftellte Dicke der Mauern auch ausreichend, um dem einfeitigen Erddruck oder Gewölbefchub, dem diefelben ausgefetzt fein können, genügend Widerftand zu leiften.

In aufsergewöhnlichen Fällen, z. B. bei tief in den Boden hineinreichenden Kellern unter leichten Gebäuden, find ftatifche Unterfuchungen zur Ermittelung der Dicke und geeignetften Geftalt der Mauer anzuftellen. Wegen der Unterfuchungen in Bezug auf den Gewölbefchub fei hier auf Teil I, Band 1, zweite Hälfte (Abfchn. 5 ⁷¹°) diefes »Handbuches«, fowie auf das in Teil III, Band 2, Heft 3 folgende Kapitel über Stärke der Gewölbe, Widerlager und Pfeiler verwiefen.

Ueber die Stärke der dem Erddruck ausgefetzten Mauern finden fich Angaben in Teil III, Band 6 diefes »Handbuches« (Abt. V, Abfchn'. 2, Kap. 1).

Hier mag noch die Bemerkung Platz finden, dafs es nicht angängig ift, bei Grundmauern, die einerfeits vom Erddruck, andererfeits vom Gewölbefchub bean-

U°) 2. Aufl. : S. 246.

fprucht werden, zu Gunften einer Verringerung der Mauerdicke ein gegenfeitiges Aufheben diefer Schübe anzunehmen; denn der Erddruck kann veränderlich fein oder durch Abgraben des Bodens wohl ganz aufgehoben werden.

b) Wandverftärkungen.

336-

Vorbemerkung.

Erfparniffe bezüglich des Materialaufwandes laffen fich bei der Herftellung von Bauwerken dadurch erzielen, dafs man den Mauern nicht auf ihre ganze Länge und Höhe eine ihrer Beanfpruchung angemeffene gleiche Dicke gibt und fie nicht immer nur in dem gleichen Material aufführt, fondern fie an geeigneten Stellen verftärkt.

Diefe Verftärkungen können entweder in einer Vergröfserung der Standficherheit durch gefchickte Anordnung des Grundriffes oder des Querfchnittes der Mauer oder durch geeignete Verbindung mit anderen Konftruktionsteilen beftehen, oder fie können auf Erhöhung .der Fettigkeit der ganzen Mauer durch paffende Verteilung von fetterem und weniger feftem Material abzielen. Beide Verftärkungsweifen können auch gleichzeitig in Anwendung kommen.

1) Verftärkung der Standficherheit.

337-

Ueberficht.

Die Standficherheit eines Mauerkörpers kann erhöht werden, indem man, gleiche Querfchnittsgröfse vorausgefetzt, von der gewöhnlichen rechteckigen Quer-fchnittsform abgeht und ihn nach oben hin verjüngt. Damit wird nicht nur der Schwerpunkt desfelben tiefer gerückt, fondern auch die Aufftandsfläche verbreitert und damit das Kippen um eine Kante erfchwert. Zu den Mitteln, eine Verjüngung des Querfchnittes herbeizuführen, gehören die Anordnungen von Sockelvorfprüngen, Böfchungen, Abtreppungen und die Abfchwächung der Mauern in den oberen Ge-fchoffen. Diefe Mittel find im vorhergehenden fchon mehrfach befprochen worden und bedürfen daher hier keiner weiteren Erörterungen.

Die Geftaltung des Grundriffes einer Mauer ift infofern auf die Standficherheit von Einflufs, als durch Anordnung von Vorfprüngen in paffenden Abhanden, den Pfeilervorlagen und Strebepfeilern, diefelbe erhöht wird, indem unter Verringerung der Maffe der Abftand der Schwerlinie des ganzen Mauerkörpers von der Drehkante eine Vergröfserung gegenüber dem bei einer gleich dicken Mauer ohne Strebepfeiler erfährt. Damit ift in der Regel auch eine Raumerfparnis, jedoch andererfeits

Fig. 689.

auch eine verhältnismäfsig teurere Ausführung verbunden.

Auch die zwifchen den Pfeilern befindlichen Mauerfelder, die Mauerfchilder, können durch ihre Grundrifsbildung zur Vergröfserung der Standficherheit herangezogen werden, indem man fie gekrümmt herftellt und ihre gewölbte Seite der Richtung der angreifenden Kraft zukehrt. Die Wirkung der letzteren wird dadurch auf die Seiten der Pfeiler übertragen und hebt fich in diefen gegenfeitig auf, fobald es fich um Zwifchenpfeiler handelt. Bei den Endpfeilern der Mauer ift dies nicht der Fall; diefelben miiffen daher entfprechend ftärker gemacht werden.

38o

Eine Anordnung diefer Art zeigen die Umfaffungsmauern des Kellergefchoffes der St. James's Electric Light Central Station zu London (Fig. 689 m).

Einen ähnlichen Erfolg kann man dadurch erzielen, dafs man die der angreifenden Kraft abgekehrte Seite der Mauerfchilder im Bogen in die Pfeiler-vorfpriinge überführt. Die Schilder verftärken fich hierbei allmählich nach den Pfeilern zu.

Erhöhte Standficherheit der Mauern kann auch durch geeignete Verbindung mit anderen Konftruktionsteilen erzielt werden, und zwar indem die letzteren entweder dadurch zum Widerftand gegen Beanfpruchungen mit herangezogen werden oder indem fie diefe ganz aufnehmen. Im erften Falle findet die Ueberleitung des Druckes — hier kommen nur der Winddruck und die Beanfpruchung durch Er-fchütterungen oder ungleichmäfsige Bodenfenkungen in Betracht — von einer Mauer auf die andere, und damit die Verteilung desfelben durch Balkenlagen oder Gurtbogen oder Strebebogen oder Verankerungen ftatt. Im zweiten Falle wird eine Entlaftung der Mauer von lotrechten Drücken oder Seitenfehüben durch vor- oder eingelegte Stützen aus Holz oder Eifen herbeigeführt, welche diefelben aufzunehmen haben.

Von einer Befprechung der Gurt- und Strebebogen kann hier abgefehen werden, da diefe beffer an die der Gewölbekonftruktionen (fiehe Teil III, Band 2, Heft 3 dieles »Handbuches«) fich anfchliefst. Das Gleiche gilt in der Hauptfache von den Pfeilervorlagen und Strebepfeilern. Auch die Verankerungen mit anderen Konftruktionsteilen finden naturgemäfs ihre Behandlung bei den Balkendecken, Gewölben (fiehe im gleichen Hefte) und Sicherungen gegen Erderfchütterungen und Bodenfenkungen (fiehe Teil III, Band 6 diefes »Handbuches«, Abt. V, Abfchn. 1, Kap. 3). Ebetifo verhält es fich mit den den Mauern zur Entlaftung von lotrechten Drücken oder Seitenfehüben ein- oder vorgelegten Konftruktionsteilen von Eifen und Holz, welche zu den Stützen der Balkendecken und Gewölbe gehören.

Daher bleiben für die Befprechung an diefem Orte nur die mit Rückficht auf den Winddruck angeordneten Mauerpfeiler übrig.

338-

Pfeilervorlagen und

Strebepfeiler, behalten gewöhnlich ihre Breite und Dicke auf ihre ganze Höhe bei und find häufig

Pfeilervorlagen und Strebepfeiler find nicht wefentlich voneinander verfchiedene, lotrecht auffteigende Mauervorfprünge. Die Pfeilervorlagen (Wandpfeiler, Lifenen)

unter dem oberen Mauerabfchlufs untereinander durch ebenfo weit vorfpringende Rollfchichten oder Bogenfriefe oder Bogen verbunden. Im letzteren Falle bilden fich in den Mauern Nifchen oder Blenden. Die Strebepfeiler läfst man häufig in der Breite, namentlich aber in der Gröfse des Vorfprunges nach oben hin abnehmen; fie endigen entweder unter dem oberen Mauerabfchlufs, oder lie verkröpfen fich mit demfelben oder durchfchneiden ihn; feiten find fie unter ihm miteinander verbunden, obgleich auch folche Verbindungen Vorkommen, die dann aber gewöhnlich nur auf einen Teil des Vorfprunges ausgeführt werden.

In Bezug auf die Lage des Vorfprunges der Verftärkungspfeiler zu den Mauern des Gebäudes find drei Fälle zu unterfcheiden: der Vorfprung fällt ganz nach aufsen oder ganz nach innen, oder er verteilt fich auf beide Seiten. Die für die Standficherheit vorteilhaftefte Lage des Vorfprunges bei einer einzeln flehenden Mauer mufs die der Kraftrichtung abgekehrte fein (Fig. 691). Für den Winddruck, der hier allein in das Auge zu faffen ift, wäre diefe bei einem Gebäude der Vorfprung

38i

Fig. 690. Fig. 691.

Fig. 692. nach innen. *Da aber der Wind von verschiedenen Seiten kommen und von der getroffenen Mauer auf die gegenüberftehende übertragen werden kann, auf welche auch je nach der Steilheit des Daches mehr oder weniger vom Windfchub des letzteren abgegeben wird, fo ift bei gefchloffenen Gebäuden dem Vorfprung des Pfeilers nach aufsen (Fig. 690) der Vorzug zu geben. Hierbei ift eine Solche Verbindung von Mauerfchildern und Pfeilern vorausgefetzt, dafs beide zufatnmen den erforderlichen Widerftand leiften können und die erfteren an den letzteren die genügende Unterftiitzung finden. Dafür ift aber die Anordnung eines Vorfprunges nach beiden Seiten der Mauer (Fig. 692) am geeignetsten und daher den beiden anderen Bildungen vorzuziehen.

Die Entfernung der Pfeilerverftärkungen voneinander wird in der Regel von der räumlichen Einteilung und der formalen Ausbildung des Gebäudes abhängig fein; ebenfo wird die Mauerdicke des Schildes mit Rückficht auf die gegebenen Verhältniffe und die zuläffigen Mindeftdicken beftimmt werden können.

Immerhin wird es manchmal wünfchenswert fein, zu prüfen, ob für die gegebene Strebepfeilerentfernung die gewählte Mauerdicke ausreichend ift. Ein Weg dazu ift der, das Mauerfchild als eine auf zwei Seiten aufruhende, durch den Wind gleichmäfsig auf Durchbiegung beanfpruchfe Platte anzufehen. Je inniger der Zufammenhang des Mauerkörpers ift, um fo zuläffiger wird diefe Berechnungsweife fein. Es ift bekanntlich

worin M das gröfste Biegungsmoment, k die zuläffige Beanfpruchung für die Flächeneinheit und--das

Widerftandsmoment bedeuten. Im vorliegenden Falle ift

pl²

M =

worin / die Entfernung der Stützpunkte und p die Beladung für die Längeneinheit, hier den Winddruck für 1 <inl getroffener Wandfläche (= 120 k&), bezeichnen. Ferner ift

d²

wenn man d als Mauerdicke annimmt und einen Streifen von 1 m Höhe in Rechnung zieht.

Die Biegungsfeftigkeit von Mauerwerk ift unbekannt ; man wird fleh daher damit begnügen müffen, für k die zuläffige Beanfpruchung des Mörtels auf Zugfeftigkeit zu fetzen.

Alsdann ergibt fleh

Diefe Berechnungsweife ift nur zuläffig, wenn das Mauerfchild in den Strebepfeilern eine genügende Unterftützung findet, wenn diefe alfo einen Vorfprung nach der dem Winde abgekehrten Seite haben. Die Sicherheit, welche der Aufftand des Mauerfchildes auf der Grundmauer und die Belattung durch die Balkenlage bieten, ift nicht mit in Rechnung gezogen; dagegen ift auch keine Rückficht auf die Höhe

genommen.

Beifpiel. Die Länge des Mauerfchildes fei 4,5 m und die Stützweite / — 5>om; als zuläffige Beanfpruchung des Luftkalkmörtels werde k = 1kg für 1 qcm oder k — 10000kg für 1 qm angenommen. Es ift dann

120 • 5²

= 375 mks

und

6 ■ 875

Die Breite des Strebepfeilers, d. h. feine Abmeffung in Richtung der Mauerlänge kann ebenfalls nach Mafsgabe der Umftände feftgeftellt werden, während die Abmeffung fenkrecht zur Mauerlänge durch Berechnung der Stabilität eines aus einem Schild und einem Strebepfeiler zufammengefetzten Mauerftückes gefunden werden müfste.

Diefe Berechnung ift unter Annahme eines auf die ganze Höhe gleichbleibenden rechteckigen Querfchnittes des Strebepfeilers, und wenn man ein Mauerftück für fich allein, ohne Rückficht auf den Zufammenhang mit dem Gebäude, betrachtet und nur die Stabilität gegen Umkanten unter-fucht, nicht fchwierig.

I. Fall: Der Strebepfeiler fei der Windrichtung zugekehrt (Fig. 693).

Es fei W der Winddruck, G das Gewicht, F die Grundfläche und h die Höhe der Mauer, ly die Länge des Mauerfchildes, dy die Dicke desfelben, ly die Breite des Strebepfeilers, d₂ die Dicke desfelben, y das Gewicht der Raumeinheit des Mauerwerkes und ay der Abftand des Lotes durch den Schwerpunkt der •w-Mauer von der Drehkante D D. Bei »z-facher Sicherheit mufs dann fein :

h

m W— = G a\ ,

2 ¹

worin G = F h y = (ly dy -|~ ly dy) h y und

₌ l\ dy ² + yy 2 (ly dy -)- ly dy)

Fig. 693.

h.....1*

•■4-

woraus

lîï

ly dy*) .

Beifpiel. Für ly = 4,5 m, ly = 0,5 dy = 0,5 m, h = 8,0 m, y = 1600ks für 1 cbm Backfteinmauerwerk und m — 1,5 berechnet fich W = 5 • 8 • 120 = 4800 kS, und dann

—Yz ......* ijg *.......

'^rs'K-

d₂ =2,6 m.

II. Fall. Der Strebepfeiler fei der Windrichtung abgekehrt (Fig. 694). Hierfür berechnet fich

und dann

a _ h dj² — h d[² -f~ 2 /[ dy d2 ¹    2 (ly dy -j- ly dy)

Fig. 694.

dy =

ly dy

Beifpiel. Unter denfelben Annahmen, wie oben, ergibt fich

dy - 1,1 m.

III. Fall. Der Strebepfeiler fpringe zu beiden Seiten der Mauer gleich viel vor (Fig. 695).

Dann ift

und

dy =

h d\.

±V-

m IV

2 ly

Beifpiel. Für die obigen Annahmen wird

f/₂

r-f

1

dy — 1,5 m.

Wenn die Dicke einer Mauer ohne Strebepfeiler bekannt ift, fo läfst fich dann leicht die Strebepfeilerdicke einer mit Strebepfeilern verfehenen Mauer gleicher Stabilität berechnen.

Ift fy die Grundfläche des Mauerfchildes, fy die des Strebepfeilers und F die der Mauer ohne Strebepfeiler, deren Dicke mit d und deren Länge mit l

von

SK

r-r

Fig. 695.

?•.....la-.—H

lxAlü-J..

33

ÏES

bezeichnet werden foli, während fonft die früheren Bezeichnungen beibehalten werden, fo berechnet fich für den Fall I der Abftand a| des Schwerpunktes der Mauer mit Strebepfeilern von der Drehkante aus der Gleichung

(A +A) ai — f\ ~2~ d\ ~rfz ~g~ dti •

Sollen beide Mauern gleiche Stabilität haben, fo mufs

{fl “f" fi) a[ — F “TT" d

■2

fein, oder

woraus

Id* = lr df 4- /₂d₂²,

d2 = ]/

ld* — /, df*

Die Dicke d der Mauer ohne Strebepfeiler findet fich aus der Momenten-

gleichung

JL*.

r-r

Da G = d h y, fo ift

„Ł...

Beifpiel. Es fei wie früher / = 5,o m, ly = 4,5 m, /₂ = 0,5 m, h = 8,0 m, 4 = 0,5 m, Y — 1600 k§ und m = 1,5. Es ift dann W — 8 • 120 = 960 hg für 1 m Länge und

= 0,95 m ;

1,5.960

1600

d‘2

= 1/

5 • 0,95 ² - 4,5.0,5²

0,5

was mit dem früheren Ergebnis übereinftimmt (vergl. S. 382).

Schwieriger und umftändlicher wird die Berechnung, wenn Riickficht auf die in der r\ufftandsfläche fich ergebenden Spannungen genommen werden foll.

Nur Druckspannungen find vorhanden, wenn die Mittelkraft der auf Umfturz wirkenden Kräfte zwifchen die in der mit der Kraftrichtung zufammenfallenden Schwerachfe der Aufftandsfläche der Mauer liegenden Kernpunkte fällt. Daher ift wenigftens die Lage des dem Winddruck abgekehrten Kernpunktes zu beftimmen, durch den äufserften Falles die Mittelkraft gehen darf. Der Abftand diefes Punktes vom Schwerpunkte des Grundriffes ift in die Stabilitätsgleichung einzufetzen, aus der dann die Mauerdicke berechnet werden kann.

¹

) Siehe: Deutfehes Baugwksbl. 1882, S. 502. Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

²

Vergl. : Zeitfchr. f. Baukde. 1881, S. 523.

³

7°²) Siehe ebenda!., S. 52g, 533.

⁴

   ln; Der Kalk-Sand-Pifébau. 3. Aufl. Berlin 1864. S. 68.

⁵

   In: Die Bauausführung. Berlin 1881. S. 241.

⁶

   In; Der Steinbau. 8. Aufl. Leipzig 1882. S. 154.

Fig. 696. r-rA-H

P>

Hier foll nur der Fall III der Strebepfeileranordnung (Fig. 696) unterfucht werden. Neben Beibehaltung der früher angewendeten Bezeichnungen fei <?₂ der Abftand des fraglichen Kernpunktes (A"₂) von dem hier mit dem Mittelpunkte des Grundriffes zufammenfallenden Schwerpunkte S desfelben. Man hat nun

i2)

**2

worin y das Trägheitsmoment des Grundriffes für die Schwerachfe Y Y des Grundriffes, F die Fläche des letzteren und a₂ den Abftand des Schwerpunktes von der Drehkante DD bedeuten.

Es ift ferner

7 =    + h df). F — h d\ + h d'i und ai =    alfo

ix 4³ + i₂4:!

6 4 {ly dy 4 h d‘l)

*12) Vergl. Teil I, Band 1, zweite Hälfte, 2. Aufl. (S. 89) diefes »Handbuches«.

h —

Die Stabilitätsgleichung ift

woraus fich die kubifche Gleichung

T⁷2

d?~

ergibt, aus welcher d± berechnet werden kann.

Die beiden anderen Fälle der Strebepfeileranordnung ergeben für die Berechnung von Gleichungen noch höherer Grade.

Die Druckfpannung in der Drehkante kann auf dem früher (in Art. 304, S. 359) angegebenen Wege ermittelt werden.

2) Verftärkung der Fertigkeit.

339-

Allgemeines.

Regelrechter Verband und gute Mörtelverbindung der Steine einer Mauer reichen oft nicht aus, um derfelben genügende Sicherheit gegen die Einwirkungen von Erfchütterungen und ungleichmäfsigem Setzen infolge von Bodenfenkungen zu verleihen. Wie fchon im vorhergehenden Bande (Art. 105, S. 83 [2. Aufl.: S. 85]) diefes »Handbuches« erörtert wurde, werden zur Erhöhung der hierbei namentlich in Anfpruch genommenen Zugfertigkeit die Verklammerungen und Verankerungen angewendet. Bezüglich der letzteren find hier einige Ergänzungen zu machen, infoweit dies nicht in Teil III, Band 6 (bei Befprechung der Sicherungen gegen die Wirkungen von Bodenfenkungen und Erderfchütterungen) diefes »Handbuches« gefchieht.

Die Verankerungen bezwecken die Herftellung von in fich möglichft zufammen-hängenden Mauerkörpern und Mauerfyftemen, damit bei Eintritt der erwähnten Beanfpruchungen die ganze Mauer oder das ganze Mauerfyrtem am Widerftand gegen diefelben teilnimmt. Man fucht dies durch Einlagen von zugfeften Stoffen, wie Eifen und Holz, zu erreichen. Man hat dabei allerdings mit der Vergänglichkeit diefer Stoffe zu rechnen. Bei Mitverwendung der Mörtelverbindung erfüllen rte ihren Zweck aber jedenfalls, bis der Mörtel felbft feine gröfste Zugfeftigkeit erlangt hat und damit jene Hilfskonftruktionen mehr entbehrlich macht. Man hat auch Beifpiele, dafs das Eifen bei genügendem Schutze gegen die dauernde Einwirkung der Feuchtigkeit fehr lange feine Fertigkeit bewahrt. Andererfeits ift auf die Gefahren aufmerkfam zu machen, welche die mit Ausdehnung verbundene Oxydation des Eifens für Quader, in welche es eingelaffen ift, mit fich bringt, und welche die nach Vermoderung des Holzes in den Mauern entftehenden grofsen Höhlungen herbeiführen.

Erwähnung mag hier noch finden, dafs Verankerungen häufig auch zur Wiederherrteilung von Gebäuden angewendet werden, welche in ihrem Beftande fchon Not gelitten haben.

Zu gleichem Zwecke, wie Klammern und Anker, kommen auch, wie ebenfalls fchon im vorhergehenden Bande (Art. 95 bis 103, S. 77 bis 82 [2. Aufl.: S. 79 bis 84]) diefes »Handbuches« befprochen wurde, befondere Formungen der Fugenflächen in Anwendung. Abgefehen von den gröfseren Korten, die diefe Mittel veranlaffen, find fie im allgemeinen wegen der verhältnismäfsig geringen Zug- und Scherfeftigkeit der meiften Steinarten nicht befonders zweckmäfsig.

34°-

Verankerungen aus Holz.

Einlagen von Holz in den Mauern zur Erhöhung der Fertigkeit derfelben find eine mehr der Gefchichte angehörige Konftruktion und werden heutigen Tages bei den Hochbauten der kultivierteren Länder kaum mehr benutzt.

3§5

Im Altertum und im Mittelalter war Holz dagegen ein beliebtes Mittel zur Verftärkung der Mauern. Nach Schliemann fanden fich die Spuren desfelben in den Lehmziegelmauern von Troja und Tiryns; die Römer benutzten die in die Mauern eingelegten Riegel ihrer leichten Baugertifte zu gleichem Zwecke ; die Gallier und Dacier legten Holzrofle, bezw. Schichten von Rundhölzern, die von Langhölzern ein-gefafst werden, in ihre Feftungsmauern ein, und auch bei den germanifchen Ringwällen fcheint .ähnliches vorgekommen zu fein. Im Mittelalter verwendete man die Rüfthölzer nach dem Vorbilde der Römer (ein Beifpiel hierfür bietet der Turm des Schloffes zu Erbach i. O.), oder man legte befondere Hölzer in vielen Fällen zur Verankerung ein, die jetzt zumeift ihr früheres Vorhandenfein durch Höhlungen und Kanäle erraten laffen und nur in wenigen Fällen erhalten geblieben find (ein Beifpiel für letzteres liefert der Kirchturm von Dittelsheim in Rheinheffen¹). Die Byzantiner²) und nach ihnen die Mohammedaner³) haben von Holzeinlagen in Mauern ausgiebigen Gebrauch gemacht, wie fich diefe Bauweife bis heutigen Tages im Orient erhalten hat und trotz ihrer Mängel wegen des Schutzes, den fie gegen Erdbeben bietet, dort gefchätzt wird⁴).

Bei Ingenieurbauten, fo zum Schutze von Flufsufern und gegen Murgänge, wird in den öfter-reichifchen Alpenländern von Holzeinlagen in wagrechter und lotrechter Lage in Trockenmauern noch vielfach Gebrauch gemacht.

341-

V erankerungen aus Eifen.

Werden alle Steine eines Quadermauerwerkes durch Eifenklammern ein- oder mehrfach verbunden, fo entfteht eine fehr wirkfame Verankerung desfelben, die aber dadurch gefährdet wird, dafs infolge der vielen Eingriffe des Eifens in den Stein die Möglichkeit des Zerfprengtwerdens des letzteren durch das erftere ftark vermehrt wird.

Viollet-le-Dttc⁵'⁶') teilt ein einfchlägiges Beifpiel von der Kathedrale zu Paris mit, bei welchem fämtliche Quader der drei Schichten des Chorgefimfes durch je zwei Klammern miteinander verbunden find. Fall alle Quader find aber der Länge nach durch das oxydierte Eifen gefprengt worden, fo dafs diefer Mauerteil in drei getrennte Ringe zerfiel. Einen ähnlichen Erfolg hatte die an fich weniger gefährliche, im vorhergehenden Bande (in Fig. 440, S. 162 [2. Aufl.: Fig. 450, S. 175]) diefes »Handbuches« dargeftellte und an der Sainte-Chapelle zu Paris angewendete Klammerverbindung.

Beffer find daher diejenigen Verankerungen, bei welchen das Eifen in der Hauptfache in die Fugen des Mauerwerkes, bezw. zum Teile vor dasfelbe gelegt wird.

Hierbei find zwei Arten von Ankern zu unterfcheiden. Sie beftehen entweder in fchwachen Bandeifen, welche zu mehreren nebeneinander in die Fugen eingelegt und an den Enden um die letzten Steine herumgebogen werden. Dies ift der fchon im vorhergehenden Bande (Art. 105, S. 84 [2. Aufl.: S. 87]) diefes »Handbuches« befprochene Reifeifenverband, der zwar hauptfächlich bei Backftein-mauerwerk mit grofsem Erfolg verwendet wird, in England aber auch für Betonmauern benutzt worden ift.

Eine Verwendung von Bandeifenankern zur Verbindung von Bruchfteinumfaffungen mit Lehmftein-fcheidewänden ift in untenftehender Quelle³) mitgeteilt.

Oder die Anker werden aus Quadrat- oder beffer Flacheifenftangen herge-ftellt, an deren Enden lotrecht flehende Splinte oder Gufseifenftiicke befeffigt find, welche die Verfpannung der Mauerkörper bewirken follen. Die letzteren werden immer vor die Mauern, die erfteren entweder vor oder in die Mauern gelegt. Diefe Konftruktionsteile entfprechen im allgemeinen den bei den Balkenankern⁷) zu gleichem Zwecke angewendeten. Bei Quadermauern kommen auch die den Klammer-füfsen entfprechenden umgebogenen und aufgehauenen Enden in Anwendung. Bei

grofser Länge der Mauern müffen die Eifenftangen aus mehreren Stücken zufammen-gefetzt werden. Die Verbindung erfolgt nach einer der im vorhergehenden Bande (Art. 233, S. 162 [2. Aufl. : Art. 238, S. 174]) diefes »Handbuches« angegebenen Weifen.

Je nach der Höhe der Gefchoffe werden diefe Mauerverankerungen entweder ein oder mehrere Male ausgeführt und mit denen der Umfaffungen diejenigen für die Scheidewände in Verbindung gebracht.

Befonders wichtig find diefe Verankerungen bei den Glockentürmen und manchen Fabrikgebäuden, wegen der andauernden und häufig wiederkehrenden Er-fchütterungen.

Nicht in die Mauern eingelegte, fondera im gröfseren Teile ihrer Länge fichtbar bleibende Anker werden häufig Schlaudern genannt.

Sehr ausgedehnte Verankerungen wurden am Königsbau in München angewendet ⁷²⁰). So wuirden dort alle Scheidemauern mit den aus Quadern mit Backfteinhintermauerung hergeftellten Frontmauern durch Schienen von 2,9 m bis 4,4 m Länge einmal auf die Höhe eines Gefchoffes verankert, in den Fufs-bodenhöhen jedoch durch in die Mitte der Scheidemauern gelegte Anker beide gegenüberft eh ende Frontmauern miteinander verbunden. Die Ankerungen wiederholten fich danach in Höhenabfländen von etwa 4,4 m. Die Zwifchenankerungsfchienen erhielten 49 mm Breite und 12 mm Dicke, die Hauptanker diefelbe Breite und 18mm Dicke. Diefe Verankerungen waren für nötig gehalten worden, weil man, um die fchädlichen Wirkungen ungleichmäfsigen Setzens zu verhüten, die Scheidemauern, welche mehr und dickere Mörtelfugen und anders bemeffene Backfteine, als die Frontmauern enthielten, nicht mit diefen in Verband gebracht, fondera in Nuten derfelben eingefetzt hatte.

Die Anker endeten an den Frontmauern, da fie dort ftets auf Quader trafen, in Pratzen (Fig. 697). Lag die Verbindungsftelle in der Nähe einer Stofsfuge, fo wurde der Anker gegabelt und mit zwei Pratzen verfehen. Diefe wurden mit Schwefel vergoffen oder mit Blei, wenn die Ankerung nicht fogleich gegen zufällige Beunruhigungen gefchützt werden konnte.

langer, 43

mm

Das andere, verbreiterte Ende der Zwifchenanker erhielt ein rundes Loch, durch welches ein 0,73 m dicker cylindrifcher Dorn gedeckt und dann vermauert wurde.

aus

Die durch die ganze Tiefe des Gebäudes reichenden Hauptankerungen beftanden gewöhnlich drei Stücken (Fig. 697), welche mit ihren durchlochten Enden übereinander gelegt und mit Dornen der angegebenen Art verbunden wurden. Damit die Schienen alle in eine Ebene fielen, wurden die Enden des Mittelflückes um die Schienendicke aufgekröpft. Endigte der Anker in Ziegelmauerwerk, fo wurden die gewöhnlichen Dorne oder auch Splinte (Fig. 697 rechts) angebracht.

Der Einlage diefer Ankerungen traten oft Hinderniffe in Schornfteinen oder Heizkanälen entgegen. Man gabelte dann an den betreffenden Stellen die Schienen und führte fie zu beiden Seiten der Rohre hin (Fig. 698). Die betreffenden Schienen wurden an diefen Stellen vor den Gabelungen durch Spreizen auseinandergehalten.

Aufser den in die Scheidemauern eingelegten Ankern kamen über den Balkenlagen an verfchiedenen Stellen auch noch frei liegende, durch die Gebäudetiefe hindurchreichende Schlaudern zur Verbindung der gegenüberftehenden Fenfterpfeiler in Anwendung. Standen die Fenfterpfeiler nicht in einer Achse, fo nahm man zu langen Gabelflücken feine Zuflucht (Fig. 699). Solche Achtbare Anker wurden in die Balken eingelaffen, mit kleinen Klammern beteiligt und zum Schutz gegen Befchädigungen einflweilen überdeckt.

An folchen Stellen, wo die eben erwähnten Verankerungen nicht fogleich mit den Mauerarbeiten fertig geftellt werden konnten, wurden die in Fig. 700 dargeftellten kurzen Ankerenden eingemauert, in deren Oefen man fpäter die fehlenden Stücke einhängte.

Ueber den weit ausladenden Architraven des mittleren Aufbaues wurden Anker besonderer Art auch in den Umfaffungen angewendet, über welche in der angegebenen Quelle nachgefehen werden möge. An den Ecken wurden diefelben in der befchriebenen Weife durch Dorne verbunden (Fig. 701).

Zur Erhöhung der Fertigkeit von Backfteinmauern find an Stelle der Einlage von Bandeifen oder Eifenfchienen auch folche von gewalzten Formeifen vorge-fchlagen worden.

Fig. 701.

3§7

Fig. 697.

Fig. 698.

Jm

Fig. 699.

Fig. 700.

Verankerungen am Königsbau zu München ⁷²⁰).

So befteht der fog. Eifenbandbau von Daelen fen.⁸) in der Einlage von etwa 65 mm hohen, flach gelegten I-Eifen mit fehr fchmalen Flanfchen in die ¹/% Stein flarken Backfteinwände. Sie follen fleh alle IO Schichten wiederholen und in Cementmörtel gelagert werden. Mit den wagrechten Eifen können in gemauerten Pfeilervorlagen untergebrachte lotrechte I-Eifen verbunden werden. Die Verbindung foll durch eiferne Würfel erfolgen, in welche über Kreuz die Flanfche und ein Teil des Steges der I-Eifen aus-geftofsen find, oder welche entfprechend aus fchmiedbarem Gufs hergeftellt werden. Auf diefe Weife follen fleh beide I-Eifen unabhängig voneinander nach beiden Richtungen bewegen können. Es fteht nur zu befürchten, dafs fie hieran ohne koftfpielige Gegenvorkehrungen durch das Einroften verhindert werden. An den Ecken follen die wagrechten Eifen übereinandergelegt und durch Bolzen verbunden werden.

In untenftehender Quelle ⁹) ift die Verankerung eines baufällig gewordenen Kirchturmes mitgeteilt.

342-

Allgemeines.

343-

Urfachen

der

F euchtigkeit.

12. Kapitel.

Schutz der Wände gegen Feuchtigkeit

Tritt Feuchtigkeit mit Mauerwerk in Berührung, fo wird fie, zumeift infolge der Kapillarität ¹⁰) der Baufloffe, in dasfelbe eindringen und je nach der Eintritts-ftelle in demfelben fich auf- oder abwärts bewegen und bis zu einer gewiffen Grenze fich ausbreiten. Das an die Oberflächen des Mauerkörpers vordringende Waller verdunftet dafelbft, wodurch der weiteren Ausbreitung Grenzen gezogen werden. Je poriger die Baufloffe find, um fo rafcher wird die Fortleitung der Feuchtigkeit ftattfinden ; um fo eher ift aber auch die Möglichkeit fchneller Verdunftung geboten , die durch beftändigen Luftwechfel an den Maueroberflächen fehr gefördert werden kann.

Aus dem gefchilderten Vorgang erkennt man fogleich, auf welche Weife dem Entliehen feuchter Mauern zu begegnen ift. Hat man einerfeits das Eindringen von Feuchtigkeit möglichft zu verhindern, fo mufs andererfeits für rafche Verdunftung der trotzdem eingedrungenen geforgt werden. Die Mittel zur Erreichung diefes Zweckes, auf deffen Nützlichkeit für die Dauer und Benutzbarkeit der Gebäude und die Gefundheit der Bewohner derfelben hier nicht weiter einzugehen ift, und die Art der Anwendung derfelben lind fowohl verfchieden nach den be-fonderen Verhältniffen der zu fchützenden Gebäude und Bauteile, als auch nach den Urfachen der Feuchtigkeit. Von Wichtigkeit ift die Erkenntnis der letzteren, da erft hierdurch die Möglichkeit der Befeitigung oder Unfchädlichmachung derfelben, bezw. der richtigen Wahl der Schutzmittel geboten wird.

Die mannigfaltigen Feuchtigkeitsurfachen in Gebäuden laffen fleh in fechs Hauptgruppen unterbringen. Die Feuchtigkeit kann veranlafst werden:

i) Durch den Baugrund und deffen Umgebung. Sie kann herrühren vom Grundwaffer, von in den Boden eindringendem Tagewaffer, von in der Nähe befindlichen Wafferläufen, Quellen und natürlichen Wafferfammelftellen, von gegen das Bauwerk abfallenden Berghängen und Bodenfchichten, von undichten Kanälen, Wafferleitungsröhren und Flüffigkeitsbehältern, wie Abortgruben und Regenwaffer-cifternen.

2) Durch die Witterung. Regen und Schnee treffen die Umfaffungswände und fammeln fleh auf Vorfprüngen und Abdeckungen derfelben. Das von Dach-und Geflmskanten abtropfende Regen- und Schmelzwaffer fällt vor dem Fufs der Gebäude nieder und befpritzt den unteren Teil der Wände. Der in der Luft enthaltene Wafferdampf fchlägt fleh bei Temperaturerhöhung an den noch kalten Wänden, fowohl innen als aufsen, in Geftalt von Waffertropfen oder Reif nieder.

3) Durch gewiffe Eigenfchaften der Baufloffe. Die Baufteine enthalten fehr häufig noch die Bergfeuchtigkeit, oder fie müffen zur Erzielung einer guten Mörtelverbindung vor dem Vermauern angefeuchtet werden. Den Mörtel felbft kann man nicht ohne Waffer bereiten. Manche Steine haben Beftandteile, die aus der Luft

3^9

Wafler anziehen ; andere wieder beftehen aus Mineralien, welche in Berührung mit ftickftoffhaltigen Stoffen wafferanziehende Salze bilden. Die letzteren Umftände erzeugen nicht nur Feuchtigkeitsquellen, fondera begünftigen auch das Entliehen des fog. Mauerfrafses ⁷²⁴).

4)    Durch Konftruktionsmängel im Oberbau. Undichte Dachdeckungen, Dachrinnen, Abfallrohre und Ableitungen von Ausgüffen aller Art und Badeeinrichtungen führen den Wänden Waffer zu.

5)    Durch Benutzung der Räume. Die in den Küchen, Wafchküchen, Badezimmern, Stallungen und Räumen für viele gewerbliche Zwecke entftehenden Waffer-dämpfe, wie auch die in denfelben vergoffenen, erzeugten oder von den Waffer-zapfftellen umhergefpritzten Fliiffigkeiten find oft die Urfache der Feuchtigkeit nicht nur in den Umfaffungswänden der betreffenden Räume felbft, fondera auch an anderen von ihnen entfernten Orten.

6)    Durch Ueberfchwemmungen.

Diefe Feuchtigkeitsurfachen find entweder einzeln oder zu mehreren gleichzeitig vorhanden; fie betreffen fowohl die Wände, als auch die Fufsböden der Gebäude, namentlich unter den letzteren diejenigen der Kellerräume und der Erd-gefchoffe nicht unterkellerter Gebäude. Soweit es lieh um Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit handelt, follen die zur Trockenlegung der Fufsböden anzuwendenden Mittel hier mitbefprochen werden.

Ueberblickt man die unter 1 u. 2 angegebenen Feuchtigkeitsurfachen, fo ergibt lieh, dafs die Feuchtigkeit entweder zuerft dem Unterbau der Gebäude, und zwar den Wänden und Fufsböden von dem fie berührenden Erdboden, foweit nicht Undichtigkeiten angebauter Kanäle und Fltiffigkeitsbehälter in Betracht kommen, zugeführt wird, oder dafs fie zuerft auf die Wände des Oberbaues von der Seite oder von oben her, und zwar von Niederfchlägen aus der Luft herftammend, einwirkt. Wir werden daher die Schutzmittel gegen diefe Urfachen in folche gegen Bodenfeuchtigkeit und in folche gegen Niederfchlagsfeuchtigkeit einteilen und zur Befprechung bringen können.

Gleichfalls zu behandeln find die Vorkehrungen, welche gegen die aus den Eigenfchaften der Bauftoffe fich ergebende Feuchtigkeit getroffen werden; dagegen haben uns die unter 4 aufgeführten Feuchtigkeitsurfachen nicht zu befchäftigen, da die betreffenden Konftruktionsmängel nur befeitigt zu werden brauchen. Die Anordnungen, welche die Benutzung der Räume notwendig macht, find hier nur infoweit zu berückfichtigen, als dies nicht fchon an anderen Stellen diefes »Handbuches« gefchieht.

Bei den unter 3 bis 5 erwähnten Feuchtigkeitsurfachen, fowie bei durchfeuchteten , nicht oder ungenügend gefchützten Gebäuden oder Bauteilen handelt es fich zur Gefundmachung nicht nur um Befeitigung der Urfache der Feuchtigkeit, fondera auch um Entfernen der vorhandenen Feuchtigkeit felbft, alfo um das Austrocknen feuchter Gebäude. Das letztere kommt bei Gebäuden, welche Ueberfchwemmungen ausgefetzt waren, hier allein in Betracht; denn die Schutzvorkehrungen gegen die Ueberfchwemmungen felbft, foweit folche überhaupt ausführbar find, gehören nicht dem Gebiete des Hochbaues an.

72i) Eine Abhandlung von Nufsbaum über den Einflufs der Bauftoffe und Herftellungsweifen auf die Trockenheit der Wohnungen findet fich in: Gefundh.-Ing. 1892, S. 772. — Ueber diefen Gegenftand fiehe auch: Zeitfchr. f. Bauhdw. 1893, S. 133.

a) Schutz der Wände und Fufsböden gegen Bodenfeuchtigkeit.

344-

Ueberficht.

Für den Schutz der Wände gegen Bodenfeuchtigkeit ift es gleichgültig, welcher Urfache fie entftammt, wenn diefe fich nicht befeitigen läfst; dagegen ift der Grad der Feuchtigkeit des Bodens von erheblichem Belang. Vor Wahl eines Schutzmittels würde demnach immer zu prüfen fein, ob die Feuchtigkeitsurfache entfernt oder im Grad ihrer Stärke vermindert werden kann oder in welchem Mafse fie vorhanden ift.

Von Undichtigkeiten benachbarter Kanäle, Leitungsröhren oder Fliiffigkeitsbehälter herrührende Feuchtigkeit läfst fich durch Dichten diefer Anlagen befeitigen, wenngleich wegen möglicher Wiederkehr der Undichtigkeit der Schutz des Gebäudes nicht vernachläffigt werden darf. Seitlich im Boden an-ftrömendes Waffer läfst fich vom Gebäudeunterbau durch Anordnung von Kanälen oder Drainierungen ableiten. Die gleichen Mittel laffen fich häufig zur Senkung und Feftlegung des Grundwafferfpiegels anwenden¹¹). Das Tagewaffer kann am Eindringen in den Boden durch geeignete Befeftigung der Oberfläche in der Umgebung des Gebäudes verhindert werden.

Von befonderer Wichtigkeit ift die Höhe des Grundwafferftandes. Bleibt diefer dauernd unter den Grundmauern des Gebäudes, fo genügen zum Abhalten der infolge der Kapillarität auffteigenden Feuchtigkeit die gewöhnlichen, noch zu be-fprechenden Ifolierungen. Steigt derfelbe jedoch über den Kellerfufsboden, fo ift nicht nur das von der Seite andringende Waffer zu bewältigen, fondera auch dem Wafferdruck auf den Kellerfufsboden zu begegnen. Je höher das Grundwaffer fteht, um fo gröfser wird diefer Druck fein, und um fo umfangreicher und koftfpieliger werden die zu treffenden Mafsregeln fich gehalten, um fo fchwieriger wird auch ein günftiges Ergebnis erzielt werden können.

Wir werden demnach zu unterfcheiden haben zwifchen den Schutzmafsregeln für einen Grundwafferfpiegel, der dauernd unter dem GrundmauerWerk bleibt, und für einen folchen, der über den Kellerfufsboden fteigen kann.

Für den erften Fall find auch bei anfcheinend trockenem Boden Ifolierungen wünfchenswert, da die Verhältniffe durch unvorherzufehende Umftände fich ändern können und der Boden nie ganz trocken ift und in feinem Trockenheitsgrade nach der Jahreszeit wechfelt. Die Ifolierungen werden gewöhnlich nur gegen von unten auffteigende Feuchtigkeit in den Mauern felbft angeordnet; fie können fich jedoch und follten fich oft auch auf die feitlich andringende Feuchtigkeit und auf die Fufsböden erftrecken. Die Dichtung der letzteren wird nicht nur der Trockenhaltung wegen, fondera auch wegen des Auffteigens der namentlich bei wechfelndem Grund-wafferftand für fchädlich erachteten Grundluft ⁷²⁶) für wünfchenswert gehalten.

Demnach würden fowohl die Ifolierungen der Mauern gegen auffteigende, als auch gegen feitlich eindringende Feuchtigkeit, fowie die Ifolierungen der Fufsböden zu befprechen fein.

> Alle diefe Mafsregeln laffen fich leichter und ficherer bei neu zu errichtenden Gebäuden treffen, als dies bei fchon beftehenden und nicht gefieberten nachträglich möglich ift. Obgleich nun in beiden Fällen die angewendeten Mittel fchliefslich diefelben find, fo ift doch ihre Anwendung im letzteren mit Umftändlichkeiten verknüpft und weniger fyftematifch ausführbar, fo dals fich eine getrennte Befprechung empfiehlt.

»Handbuches«.

Hierzu verwendbare Stoffe wären Cementbeton, Klinker, die Quarzite, Bafalt, Granit und manche andere in fehr gutem hyclraulifchem Mörtel zu vermauernde dichte Steine, die wegen diefer Eigenfchaft zur Herftellung wohnlicher Räume als nicht geeignet erachtet werden, da wegen ihrer guten Wärmeleitungsfähigkeit ftch Feuchtigkeit aus der Luft an ihnen niederfchiägt. Deshalb müffen auch, wenn es ftch um Herftellung trockener Wohn- und Vorratsräume in Kellern handelt, an den Innenfeiten der aus folchen Stoffen hergeftellten Mauern befondere Vorkehrungen zur Verhinderung diefes Uebelftandes getroffen werden.

Der Wegfall der zufälligen Lüftung bei Anwendung dichten Mauerwerkes wäre nur als ein Vorteil zu erachten, da man, wie fchon erwähnt, die Grundluft für ungefund hält. Sehr zu empfehlen ift allerdings die Ausführung einer kiinftlichen Lüftung der Kellerräume.

Die erwähnten Bauftoffe find nicht nur wegen ihrer Dichtigkeit, fondern auch wegen ihrer Fertigkeit und Dauerhaftigkeit an ftch zum Herftellen von Grundmauern fehr geeignet; ihre Befchaffung ift jedoch zumeift von dem örtlichen Vorkommen abhängig und, wie gutes Klinkermauerwerk oder fetter Cementbeton, oft zu koft-fpielig; auch brechen die dichten natürlichen Steine meiftens unregelmäfsig und erfordern deshalb grofse Mengen des teueren Portlandcement- oder Trafsmörtels. Man fieht deshalb in der Regel bei nicht aufsergewöhnlicher Bodenfeuchtigkeit auch bei guten Ausführungen von der Herftellung wafferdichten Mauerwerkes ab und begnügt ftch mit der Verwendung fcharf gebrannter Backfteine oder dichter Bruchfteine, bezw. Quader in einem zwar hydraulifchen , jedoch wafferdurchläffigen Mörtel, fucht indeffen das Auffteigen der Bodenfeuchtigkeit durch Einfchalten wagrechter wafferdichter Schichten, der fog. Ifolierfchichten, zu verhindern.

Die Anforderungen, die man an eine folche Ifolierfchicht zu ftellen hätte, wären, aufser der Wafferdichtigkeit, Dauerhaftigkeit, genügende Druckfeftigkeit, ausreichende Unempfindlichkeit gegen Wärmeänderungen und unveränderliche Biegfam-keit und Zähigkeit, welche kleine Senkungen innerhalb des Mauerkörpers geftatten.

Den zur Verfügung ftehenden Stoffen find diefe Eigenfchaften in verfchiedenem Grade zu eigen; namentlich fehlen ihnen vielfach die beiden zuletzt angeführten, wie bei der Einzelbefprechung ftch ergeben wird. Spalten, durch welche Feuchtigkeit auffteigen kann, werden ftch daher häufig in den Ifolierfchichten einftellen, wenn man auf die Gründungen nicht fo grofse Sorgfalt verwendet, dafs teilweife Senkungen im Mauerwerk ausgefchloffen find. Selbftredend werden folche Mängel um fo empfindlicher ftch bemerkbar machen, je feuchter der Boden ift.

Am häufigften wird für Ifolierfchichten jetzt wohl der Afphalt 72 7) verwendet, und zwar in einer Mifchung mit Goudron (reines Erdpech) oder Steinkohlenteer und Sand oder Kies. Ein oft benutztes Mifchungsverhältnis ift : 5 Gewichtsteile Afphaltmaftix,    ¹j2 bis 1 Gewichtsteil Steinkohlenteer und 2 Gewichtsteile Sand,

346-

Ifolierfchichten.

347-

Afphalt.

i) Schutz mafsregeln bei Neubauten. a) Schutz der Mauern gegen von unten auffteigende Feuchtigkeit.

Die befte Sicherung der Grund- und Kellermauern gegen auffteigende Bodenfeuchtigkeit wäre die Herftellung derfelben aus einem wafferdichten Werkftoff mit wafferdichtem Mörtel. Damit würde gleichzeitig das Eindringen der Feuchtigkeit von der Seite her abgehalten werden, foweit dies mit Mauerwerk allein möglich ift.

345-

Werkftoff

der

Grundmauern.

cm

348.

Afphaltplatten.

349-

Dachpappe.

350.

Bleiplatten.

wobei jedoch zu erwähnen ift, dafs an Stelle des Steinkohlenteers immer nur Goudron als Schmelzmittel angewendet werden follte, da erfterer den Afphalt fpröde macht und ihm feine Bindekraft nimmt. Sand wird zugefetzt, um der Maffe mehr Fettigkeit zu geben. Diefelbe ift 1 bis 2cm ftark auf der trockenen und ebenen, aus flach liegenden Steinen gebildeten Mauergleiche von geübten Arbeitern aufzutragen. Sie darf nicht fo weich fein, dafs fie unter dem Drucke des darüber folgenden Mauer Werkes aus der Fuge herausgeprefst wird, darf aber auch nach dem Erkalten nicht Riffe bekommen. Da der Afphalt unter der Einwirkung der Sonnenftrahlen erweicht, bei hohen Kältegraden aber fpröde und zerbrechlich wird, ift er für Mauerwerk unter der Erde beffer geeignet, als für folches über der Erde. Unter dauernd gleichmäfsiger Wärme und von gefchulten Arbeitern forgfältig zubereitet und aufgetragen, mufs er als gutes Ifolierungsmittel bezeichnet werden.

Bei geringer Bodenfeuchtigkeit wird der natürliche Afphalt der gröfseren Billigkeit wegen oft durch künftlichen erfetzt, ein Gemifch aus Pech, Kolophonium, Steinkohlenteer und gefiebtem, an der Luft zerfallenem, gebranntem Kalk, das 1,5 ftark aufgetragen wird. Der F.rfolg ift jedoch nicht ficher.

Ein bequemer und guter Erfatz für den gefchmolzen aufzutragenden Afphalt find die in Fabriken angefertigten Afphaltplatten. Sie beftehen bei guter Her-ftellung aus Afphaltfchichten mit einer zähen, langfaferigen Einlage, infolge deren fie biegfam und dehnbar find und daher Bewegungen im Mauerwerke folgen können. Durch den Afphalt ift der Fafereinlage eine unbegrenzte Dauer gefichert. Diefe Platten haben manche Vorteile vor dem gefchmolzen aufgetragenen Afphalt. Sie haften nicht, wie diefer, an den Steinen und können daher leichter deren Bewegungen folgen, ohne dabei zu zerreifsen ; fie können zu jeder Zeit, ohne dafs befondere Vorkehrungen oder geeignetes Wetter, wie beim Gufsafphalt notwendig find, von gewöhnlichen Maurern aufgelegt werden; auch ift man bei ihnen nicht an die voll-ftändige Fertigftellung einer Mauergleiche gebunden, fo dafs Störungen der Mauerarbeiten durch Ausführung der Ifolierfchicht nicht eintreten.

Bewährt und fehr bekannt find die von Büsfcher <S° Hoffmann in Eberswalde hergeftellten Afphaltplatten , welche eine Länge von 0,8i m und auf Beftellung eine der Mauerdicke entfprechende Breite erhalten. Sie werden mit ungefähr 5 cm Ueberdeckung verlegt. Eine befondere Dichtung der Fugen ift dabei nicht notwendig, da diefe durch die Laft des darüber folgenden Mauerwerkes genügend erfolgt. Ueber Unterfuchungen, welche an diefen Ifolierplatten, fowie an folchen aus anderen Fabriken in der Kgl. Prüfungsftation für Baumaterialien in Berlin angeftellt wurden, vergl. die unten flehende Quelle72S).

Billiger, jedoch weniger zuverläffig, als die eben befprochenen Afphaltplatten, find Tafeln aus gut geteerter oder mit Flolzcement geftrichener Dachpappe, aus denen bei geringer Bodenfeuchtigkeit mitunter Ifolierfchichten hergeftellt werden. Man legt fie entweder doppelt mit wechfelnden Stofsfugen oder einfach mit etwa 5 cm Ueberdeckung, wobei fie auf eine Mörtelfchicht gelagert und mit einer folchen überdeckt werden.

Wegen feiner Biegfamkeit und Dehnbarkeit bildet Blei ein vorzügliches Ifolier-mittel bei Mauerwerk, welches Setzungen befürchten läfst, da es lieh allen Unebenheiten anfehmiegt. Hierzu darf jedoch nicht das früher benutzte Tabaksblei verwendet werden, da diefes zu dünn ift. Infolge der Ausdehnung, die es bei Wärmeerhöhung erfährt und welche wegen der darüber befindlichen Mauerlaft nur in der Breitenrichtung erfolgen kann, während das Zufammenziehen bei eintretender Wärmeerniedrigung auch in der Richtung der Dicke vor fich geht, wird es bei

728) Mittheilungen aus den königlichen technifchen Verfuchsanftalten zu Berlin. Berlin 1888. S. 131 u. ff.

dick genommen werden. Man macht fie mög-

mm

häufiger Wiederholung diefes Vorganges allmählich immer dünner, bis es dem Zer-reifsen nicht mehr genügend Widerftand bietet. Seine Druckfeftigkeit ift dagegen trotz der Weichheit vollftändig genügend. Um die Weichheit zu verringern, infolge deren die Ausdehnung nicht in Richtung der Dicke erfolgen kann, hat man vorgefchlagen, das Blei mit etwas Zinn zu legieren, aber nur mit fo viel, dafs ihm genügende Dehnbarkeit und Biegfamkeit verbleiben. Jedenfalls müffen die Bleiplatten mindeftens 1,5 bis 2,o lichft lang, um die Anzahl der Stöfse zu verringern. An diefen läfst man fie fich etwa 8cm überdecken oder überfalzt fie; am beften verlötet man fie an den Stöfsen; doch dichtet man die Fugen wohl auch mit gefchmolzenem Goudron.

Aufser dem erwähnten Fehler haben die Bleiplatten noch einen anderen. Sie werden unter der Einwirkung von Kalk- oder Cementmörtel bei vorhandener Feuchtigkeit zerftört ¹²). Nur bei Mauèrwerk aus gut zugerichteten Quadern werden fie daher wegen der Entbehrlichkeit des Mörtels davor gefchützt fein. Bei Mörtelmauerwerk fucht man das Blei durch Ueberzüge zu fchützen.

Hierzu kann ein Anftrich mit Goudron dienen.

L. v. Klenze verwendete zur Ifolierung der Erdgefchofsmauern des Königsbaues in München dünne Bleiplatten mit einem beiderfeitigen, gut getrockneten Firnisanftrich, der aus Leinöl, Gummielaftik und Silberglätte bereitet war. Die Bleiplatten wurden nicht unmittelbar auf das Grundmauerwerk gelegt, fondera auf eine 7 mm dicke Schicht einer Mifchung aus Schweifsfand und Teer. Die erfte über dem Blei folgende Backfteinfchicht wurde auch nicht in Mörtel, fondera in der gleichen aus Teer und Sand hergeftellten Mifchung vermauert. Die Ifolierung foll ßch gut bewährt haben ¹³).

Siebel's »Bleiifolierplatten« ¹⁴) beftehen aus ¹/z einem Ueberzug aus Trafs und Sand, in Teer getränkter Pappe und fäulniswidrigem Klebftoff verfehen ift ; die Platten follen dadurch eine Dicke von. 3 bis 4mm haben und ausreichende Biegfamkeit beützen. Sie werden in den für Mauerftärken von 1, U/2, 2, 2¹/2 und 3 Steinen paffenden Breiten vorrätig gehalten, auf Beftellung aber auch in anderen geliefert und follen billiger als Afphalteftrich fein. Der Vorteil diefer Platten gegenüber dem Harken Walzblei liegt, aufser in der Billigkeit, darin, dafs fte auf dem Bauplatz keiner weiteren Vorbereitung bedürfen; über die Dauerhaftigkeit können bei der Neuheit der Fabrikation noch nicht genügende Erfahrungen vorliegen.

Die bisher befprochenen Stoffe zur Bildung von Ifolierfchichten find mehr oder

mm

ftarkem Bleiblech, welches auf jeder Seite mit

351-

weniger biegfam und dehnbar; das Glas gehört dagegen zu derjenigen Reihe von Ifoliermitteln, welche zwar dicht, aber dabei fpröde find und daher bei eintretenden Senkungen der Mauerkörper zerbrechen und fo Durchgangsftellen für die Feuchtigkeit bilden, während fie andererfeits den Vorzug genügender Unempfindlichkeit gegen Wärmeerhöhung befitzen, welcher der erften Reihe weniger eigen ift.

Dicke verwendet, deren Fugen Man bettet fie in Kalk- oder Cement-

Glas.

Hierzu werden Rohglastafeln von 3 bis 6 man mit Glasftreifen überdeckt und verkittet, mörtel, der mit fein gefiebtem Sande herzuftellen ift.

Feftere Ifolierfchichten, als Glas, liefern Klinker, welche entweder in Cement-oder auch in Afphaltmörtel vermauert werden. Der letztere wird immer dann vorzuziehen fein, wenn Senkungen zu befürchten find ; auch wird man ftets gut thun, mehrere Klinkerfchichten zu verwenden, damit etwa geriffene Stofsfugen durch un-durchläffiges Material gedeckt bleiben.

In England verwendet man vielfach Platten von glafiertem Steinzeug, 25mm, 38mm oder 75mm ftark und den üblichen Mauerftärken entfprechend breit, welche

mm

352-

Klinker.

Fig. 703.

353-

Schiefer.

354-

Cement.

355-

Sonftige Stoffe.

35Ö-

Lage der Ifolierfchicht.

mit Durchlochungen (Fig. 702 u. 703) verfehen find. Die letzteren follen zur Lüftung der Hohlräume unter den Erdgefchofsräumen dienen, dürften aber auch allerlei Ungeziefer bequem den Zutritt gewähren.

Fig. 702.

(/

fiß/

]/(; w. Gr.

Die Stofsfugen haben entweder Nut und Feder (Fig. 702: Doultorls improvcd damp-proof cour/e), oder fie gehen durch eine Höhlung hindurch (Fig. 703: Taylor's Patent damp-proof courfè), wodurch ebenfalls das Auffteigen der Feuchtigkeit verhindert wird.

Auch Schieferplatten können in doppelter Lage mit wechfelnden Stofsfugen zur Herftellung von Ifolierfchichten verwendet werden. Bei forgfältiger Lagerung in Cementmörtel find fie ziemlich feft; doch find fie nicht fo dicht, wie Glas und Klinker.

Am wenigften zuverläffig find wohl 1,5 bis 2,ocm ftarke Schichten von Port-landcementmörtel (1 Teil Cement auf 1 oder 2 Teile Sand) wegen ihrer Sprödigkeit. Man fucht diefem Mangel mitunter durch Einlegen von zwei Schichten gut gebrannter Dachziegel abzuhelfen, aber mit wenig Erfolg.

Von fonftigen Stoffen, die zur Herftellung von Ifolierfchichten Verwendung fanden und empfohlen worden find, mögen die folgenden erwähnt werden.

Zeiodelit, eine Mifchung von 20 Teilen Schwefel auf 25 bis 30 Teile Glaspulver. Der Schwefel wird gefchmolzen, das Glaspulver eingerührt und die Maffe noch flüffig aufgetragen. Sie foll fteinhart werden¹⁵).

Teercement, aus Holzftoff, Steinkohlenteer und Lehm hergeflellt. Die Maffe erhärtet langfam und foll ein fehr gleichmäfsiges Ganze bilden, das keine Haarriffe bekommt ¹⁶).

Birkenrinde, welche in Rufsland vielfach benutzt wird, namentlich zum Schutze der auf Mauerwerk geflehten Holzftänder. Die Rinde wird in möglichft grofsen Stücken von den frifchen Stämmen gelöft und in der Mitte gefaltet, und zwar fo, dafs die Aufsenfeite derfelben nach innen zu liegen kommt, worauf die beiden Hälften mit Lederftreifen an den Enden feft genäht werden ¹⁷).

Der Ort für die wagrechten Ifolierfchichten ift fo zu wählen, dafs fie ihren Zweck ganz erfüllen können. Ueber ihnen darf daher den Mauern keine Bodenfeuchtigkeit mehr zugeführt werden.

Ift das Gebäude nicht unterkellert, fo ift die Ifolierfchicht nicht blofs über den Grundmauern der Umfaffungen, fondern über allen Grundmauern in der Höhe der Plinthe auszuführen, und zwar unter den Fufsbodenlagerhölzern des Erdgefchofles, wenn folche vorhanden find. Dabei ift an den Umfaffungen die Einwirkung des

Spritzwaffers zu berückfichtigen, welche bei eingefchoffigen Gebäuden auf etwa 15 bis 20cm, bei höheren Gebäuden auf mindeftens 30cm hoch anzunehmen ift.

Die Berückfichtigung des Spritzwaffers macht einige Schwierigkeiten, wenn die Oberkante der Plinthe, wie dies gewöhnlich der Fall ift und auch den Anforderungen der Aefthetik entfpricht, in einer Höhe mit der Fufsbodendielung liegt. Man ift dann genötigt, die Ifolierfchichten zum Teile lotrecht hinter der Sockelmauer zu führen und in verfchiedene wagrechte Ebenen zu legen, wie Fig. 704 u. 705 zeigen. Die Anordnungen in Fig. 705 u. 706 laffen fich nur anwenden, wenn der Sockel aus sehr gutem und dichtem Material, wie z. B. Granit oder beften Klinkern in Cementmörtel, hergeftellt wird.

Fig. 704.

Fig. 705.

IW/

w-

Fig. 706.

Fig. 707.

Fig. 708.

III

» -y-

Fig. 710.

pISSlÉ

81

Fig. 709.

ffH

Iso w. Gr.

Bequem und für die verfchiedenen Ifoliermittel brauchbar ift die Anordnung in Fig. joj, bei welcher die Sockeloberkante unter der Unterkante des Fufsbodenlagerholzes liegt, wie dies auch in Fig. ’JoS für den Unterbau einer Holzfachwerkwand angenommen ift.

Diefelbe Bequemlichkeit läfst fich manchmal durch paffende Geftalt der Sockelverkleidung erreichen, wie Fig. 709 u. 710 zeigen.

Ift das Gebäude unterkellert, fo mufs man die Ifolierfchicht in der Höhe des Fufsbodenpflafters oder unter den Dielenlagern des Kellers anordnen und womög-lieh mit den Vorkehrungen zur Dichtung des Fufsbodens in Verbindung bringen, wie fpäter noch gezeigt werden wird. Die Umfaffungswände bedürfen aufserdem eines feitlichen Schutzes, wie fchon erwähnt wurde und ebenfalls noch näher zu befprechen ift. Die Rückficht auf die Einwirkung des Spritzwaffers kann auch noch eine zweite wagrechte Ifolierfchicht in der Höhe der Plinthe erforderlich machen.

357-

Entwäfierung

des

Bodens.

Der Boden zunächft der Grundmauern ift als Ausfüllung der breiter als die letzteren ausgegrabenen Fundamentgräber locker. Die von oben einfickernde oder von der Seite herandringende Feuchtigkeit wird fich rafch in demfelben herab-fenken, und wenn der Baugrund nicht durchläffig ift, fich auf demfelben und neben den Fundamenten anfammeln und von da aus dem Gebäude fich mitteilen. Solche Anfammlungen können oft auf einfache und wenig koftfpielige Weife durch Sickergräben oder Drainrohrleitungen verhindert werden ¹⁸). Werden hierdurch auch Ifolierfchichten nicht entbehrlich, fo ift doch fchon die Verminderung der Feuchtigkeit des Bodens von Vorteil.

Fig. 71 1 ¹⁹).

Fig. 712 ²⁰).

Wfc};

%Y*

Yk

ïé

VV-

xE

.....

YA//;

r4

i-v1

W. ul

\7é

m77

'Âdjk

-rft

<w

mmä

mm

Wm

=jv;

«wür

ffil,ljB

«■a

W&W4

HF⁸

Mitunter genügen für diefen Zweck neben den Umfaffungsmauern hingeführte, mit Steinen ausgefüllte und mit Gefälle verfehene Sickergräben (Fig. 71 1 ¹⁹), in welche aber auch noch Drainröhren eingelegt werden können.

Bei gutem Baugrunde kann man auch Steinfchüttungen, die zugleich als Filter dienen und in welche ebenfalls Drainröhren eingebettet werden können, unter den Grundmauern anordnen (Fig. 712 ²⁰).

ß) Schutz der Mauern gegen, feitlich andringende Feuchtigkeit.

358.

Allgemeines.

In vielen Fällen wird die feitlich an die Mauern herantretende Feuchtigkeit durch das in der Umgebung des Gebäudes in den Boden von oben eindringende Tagwaffer erzeugt. Diefelbe läfst fich durch Anordnung eines rings um das Gebäude laufenden, an dasfelbe dicht anfchliefsenden, 0,7 m bis l,o m breiten Trauf-pfiafters wefentlich verringern. Förderlich für die Trockenhaltung der Mauern ift ferner die Herftellung glatter äufserer Wandflächen mit vollem Fugenfchlufs, damit das Waffer nirgends ein Hindernis im rafchen Abflufs nach unten findet. Nach

aufsen vorfpringende Mauerabfätze follten daher auch immer oben mit einer Ab-fchrägung verfehen werden. Der Abflufs wird aufserdem durch Verfüllung der Grundgräben mit durchläffigem Material gefördert, am beften mit reinem Sand oder Kies, wozu noch unter Umftänden die im vorhergehenden Artikel erwähnten Sickergräben, bezw. Drainrohrleitungen treten können.

Humushaltige Erde ift für die Hinterfüllung der Grundmauern nicht geeignet, weil he die Feuchtigkeit lange zurückhält und weil fie ftickftoffhaltige organifche Beftandteile enthält, welche in Berührung mit dem Mauerwerke, namentlich mit folchem von Kalkfteinen und mit dem Kalkmörtel, zur Bildung von Salzen Veranlaffung geben. Das Gleiche gilt vom Baufchutte abgebrochener Gebäude.

Die angegebenen Mafsregeln werden in Verbindung mit der Wahl eines dichten Baufteines und mit wagrechten Ifolierfchichten bei trockenem Boden für die Trockenhaltung der Grundmauern, auch bei Gebäuden mit gewöhnlichen Kellern, in der Regel für ausreichend gehalten. Bei Benutzung der Kellerräume zum Aufenthalt von Menfchen oder Tieren, fowie bei flärkerer Bodenfeuchtigkeit miiffen jedoch befondere Vorkehrungen getroffen werden, die bei hohem Grundwafferfland fehr umfaffend und koftfpielig fich geftalten. Diefelben bezwecken teils das Dichten der Umfaffungsmauern, teils das vollftändige Abhalten der Feuchtigkeit von den letzteren.

Bei Kellerräumen und bewohnten Sockelgefchoffen ift aufserdem in einer der fpäter zu befprechenden Weifen das Niederfchlagen von Feuchtigkeit aus der Innenluft zu verhindern.

359-

Lotrechte

Ifolierfchichten.

Die billigfte, aber auch ungenügendfte und am wenigften dauerhafte lotrechte Ifolierfchicht ift ein mehrmaliger Anftrich der äufseren Mauerfeite mit heifsem Goudron oder noch weniger gut mit Teer. Beffer ift fchon eine l,o bis 1,5 cm ftarke Gufsafphaltfchicht. Auf feuchtem Mauerwerk haftet diefe, wenn fie auch in die ausgekratzten Fugen eingreift, jedoch trotzdem nicht, fo dafs dasfelbe vor ihrem Auftrag künftlich getrocknet werden mufs; aber auch dann hat fie infolge der Einwirkung der Winterkälte keine lange Dauer, fondern löft lieh allmählich ab.

Diefen Uebelftänden foll das von Haarmann erfundene Verfahren, Gufsafphalt feft mit Mauerwerk zu verbinden, abhelfen.

Die feite Verbindung foll durch eine bituminöfe, in die Poren des Mauerwerkes eindringende Zwifchenfchicht erreicht werden. Zu diefem Zweck wird eine möglichft fatte Löfung von reinem Bitumen in Schwefelkohlenftoff, Benzin oder einem fonftigen leicht flüchtigen Stoffe mit einem Pinfel auf dem Mauerwerk aufgetragen. Das Löfungsmittel verflüchtigt sich rafch und das wieder feil gewordene in die Poren eingedrungene Bitumen bleibt zurück, an welchem nun der warmflüffig aufgebrachte Afphalt feft haften kann. Feuchte Mauern mitffen vorher oberflächlich ausgetrocknet werden. In gleicher Weife läfst fich Afphalt auch zu feftbindendem Mauer- und Fugmörtel brauchbar machen 73s).

cm

Wegen der Schwierigkeiten, die der Afphalt bietet, verwendet'man häufiger einen forgfältig aufgebrachten Cementputz (vergl. Art. 72, S. 76) von l,o bis 1,5 Dicke, da derfelbe auch auf feuchtem Mauerwerke feft haftet und in einer feinen Eigenfchaften entfprechenden, dauernd feuchten Lage verbleibt. Dickere Ueberziige mit Cement ftellt man häufig mit Hilfe mehrerer Lagen von Dachziegeln her.

Bewähren follen fich auch Afphaltplatten, welche mit einer rauh gemachten Seite an eine Cementfchicht gedrückt werden und mit diefer fich feft verbinden.

Dies wird von den Platten der Claridgés Patent Afphalte Co. in London behauptet, welche 19 mm dick, 0,6io nl lang, 0,305 m breit und auf der an den Cement fich legenden Seite durch eingemifchte Ziegelfplitter von Entenfchrotgröfse rauh gemacht find. Die zugefchärften Fugenränder überdecken fich und werden mit flüffigem Afphalt vergoffen; auch werden an allen Ecken Afphaltleiften aufgelegt ²¹ 22).

Ein anderes Verfahren ift das, Gufsafphalt in einen ununterbrochen durchgehenden Hohlraum der aus dichten Steinen hergeftellten Mauer einzubringen. Die damit verknüpfte Verfchwächung der Mauer kann man durch Anordnung von eifernen Klammern ⁷⁴⁰) etwas wieder aufheben.

Diefe Ausführungsweife ift jedoch mit einigen Schwierigkeiten infofern verknüpft, als man nur wenige Schichten hoch einen verhältnismäfsig weiten Spalt (etwa 4cm bis 5 cm) mauern darf, um der vollftändigen Ausfüllung ficher zu fein, und man daher immer gefchmolzenen Afphalt bereit haben mufs, um die Maurerarbeiten nicht aufzuhalten. Der guten Verbindung wegen find die Ränder des fchon ein-gebrachten, erhärteten Afphaltes anzuwärmen, bevor frifcher eingegoffen wird.

Bequemer erfcheint die Herftellung einer äufseren Verkleidung mit fcharf gebrannten Backfteinen, welche mit Afphalt vermauert und mit folchem äufserlich überzogen find (vergl. Fig. 711, S. 396). Auch hierfür ift jedenfalls Trockenheit der Kellermauern und für die Verkleidungsmauer die Stärke von ^2 Stein erwtinfcht.

Fig. 7I3-

In der Annahme, dafs Bruchfteine kein trockenes Mauerwerk liefern können, wird mitunter vorgefchrieben, die Schutzvorkehrungen gegen das feitliche Eindringen der Feuchtigkeit auf der Innenfeite der aus Bruchfteinen hergeftellten Kellermauern anzuordnen⁷⁴¹). Bei ftarkem Wafferandrang ift dies bedenklich, da das Waffer durch die Mauer hinter den Ueberzug oder die Schutzverkleidung dringen und das Ablöfen oder Umwerfen derfelben herbeiführen kann. In diefem Falle wird fich immer das Dichten der Aufsenfeite der Mauer, fowie das Unfchädlichmachen der Bruchfeuchtigkeit und Niederfchlagsfeuchtigkeit auf der Innenfeite durch andere Mittel empfehlen. Bei geringerer Bodenfeuchtigkeit mufs jedoch das Dichten der Innenfeite zuläffig erfcheinen, und dann können die letzterwähnten Mittel erfpart werden. In einem derartigen Falle foll fich die Flerftellung der lotrechten Ifolierfchicht mit Hilfe von Dachpappe bewährt haben.

ms/**

Die Kellergefchofsmauern der neuen medizinifchen Klinik in Halle find auf diefe Weife gedichtet worden ’⁴²). Auf dem wagrecht abgeglichenen Bankett wurde an der Innenfeite eine 18 cm breite und 15 mm dicke Afphaltfchicht ausgeführt. Darauf wurde die Kellermauer bis zur Plinthe in Bruchfteinen, und zwar 13cm fchvvächer als die beabfichtigte Mauerftärke, aufgemauert, diefe an der Innenfeite mit Cementmörtel berappt und nach äufserlichem Abtrocknen des letzteren mit heifsem

1/50 w. Gr.

Goudron angeftrichen. Auf die noch warme und weiche Malle wurde dann Dachpappe in lotrechten Bahnen mit handbreiter Ueberdeckung geklebt. Die Dachpappe legte fich unten auf den wagrechten Afphaltftreifen, war oben über den Rand des Mauerwerkes gebogen und dort durch eine die ganze Bruch-fteinmauer überziehende Afphaltifolierfchicht gedeckt. Nach dem Verkleben der Fugen der Dachpappe mit Holzcement itnd Papierftreifen verkleidete man die Ifolierfchicht mit einer b'2 Stein ftarken Back-fteinmauer (Fig. 713). lieber der Plinthe konnte dann die Mauer in ihrer vollen Stärke fortgefetzt werden. Die Ifolierung mit Dachpappe hat 1,25 Mark für 1 qm gekoftet und den gehegten Erwartungen vollkommen entfprochen.

Für lotrechte Ifolierfchichten hat fich auch die Anwendung von Glastafeln in Cementumhüllung bewährt.

Nach Schwatlo ift das Verfahren das folgende. Die Wand wird in den Fugen auf 3cin tief ausgekratzt,, abgefegt, tüchtig angenäfst und dann dünn mit Cementmörtel beworfen. In den feuchten Be-7±0) Ueber diefe Klammern vergl. den vorhergehenden Band (Art. 105, S. 84; 2. Auf!.: Art. 105, S. 86) diefes »Hand

buches«.

7U) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1870, S. 174.

70) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 183.

wurf werden gewöhnliche Glastafeln, welche dicht aneinanderfchliefsen oder lieh überdecken, gedrückt und darüber ein 1 cm ftarker Cementputz aufgetragen. Der Cement haftet fehr gut am Glas. Die Fugen zwifchen den Glastafeln können auch durch übergelegte Glasftreifen gedeckt werden ⁷⁴³).

Schliefslich mögen noch die fchon in Art. 293 (S. 347) angeführten Mittel zur Herftellung wafferdichter Wände erwähnt werden, welche auch für Kellermauern angewendet werden können, nämlich Ausführung der Mauern in zwei getrennten lotrechten Schalen, deren Zwifchenraum mit Cementmörtel (1,5 bis 5,o cm hark) oder fettem Thon (10 bis 12 cm ftark) ausgefüllt wird, fowie äufsere Umhüllung mit einer mindeftens 25 cm dicken Schicht von fettem Thon.

Die Bildung einer Ifolierfchicht durch Füllung eines Hohlraumes mit Thon kann zumeift nur als äufserer Zufatz zur Kellermauer ausgeführt werden, da die Einrechnung in die Konftruktionsftärke in vielen Fällen diefelbe zu lehr verfchwächen würde. Bei der Ausfüllung mit Cementmörtel ift dies nicht zu befürchten; doch mufs diefe ebenio vorhehtig hergeftellt werden, wie die oben befprochene Füllung mit Afphalt. Sie ift fogar noch fchwieriger, da der Cementmörtel beim Eingiefsen fich leicht entmifcht und der Sand zu Boden finkt. Bei ungenügender Sorgfalt können auch Hohlräume in der Schicht verbleiben ; deshalb mufs die Ausfüllung in Höhenabfchnitten von 15 bis höchftens 25 cm vorgenommen werden.

In der Abficht fich gegen feitlich eindringende Feuchtigkeit zu fchützen, benutzt man häufig Luftfchichten in den Mauern. Man hellt die für die Obergefchoffe fchon in Art. 26 (S. 38) befprochenen Hohlmauern ⁷⁴⁴) auch für die Umfaffungen der Keller-gefchoffe her. Die gewöhnlich 7 cm (i)₄ Stein) weite Luftfchicht wird dabei entweder auf die Aufsenfeite oder an die Innenfeite der Umfaffung gelegt und follte, der Sicherung der Standfähigkeit der Kellermauer wegen, ganz oder zum gröfsten Teile aufserhalb der Fluchten der Erdgefchofsmauer liegen. Die erhere Lage ih ent-fchieden vorzuziehen; doch wird aus dem fchon im vorhergehenden Artikel für lotrechte Ifolierfchichten angegebenen Grunde bei Bruchheinmauerwerk mitunter auch die zweite Lage gewählt.

Eine aufsen angebrachte Luftfchicht foll offenbar den Zweck haben, dasWaffer am Vordringen in den Mauerkern zu hindern und im Hohlraum zum Abflufs zu bringen. Daher dürfen die zur Verbindung der äufseren, gewöhnlich ^2 Stein harken Abfchlufswand mit dem Mauerkern erforderlichen Binder oder Klammern oder der auf ihnen etwa beim Mauern fich fammelnde, herabgefallene Mörtel nicht zu Ueberleitern der Feuchtigkeit werden, und deshalb find die in Art. 26 (S. 38) befprochenen Vorfichtsmafsregeln zu treffen. Das eingedrungene Waffer mufs aber auch wirklich abfliefsen können, alfo am Boden des Hohlraumes durch Rohre oder Kanäle, welche die Verbindung mit einer aufsen angeordneten Drainierung herhellen, dazu Gelegenheit finden. Daraus ergibt fich, dafs Luftfchichten zur Ifolierung gegen Feuchtigkeit nur dann anwendbar find, wenn der Grundwafferfpiegel genügend tief unter dem Kellerfufsboden liegt und das Eindringen von Stauwaffer durch die Abflufsrohre nicht zu befürchten ih.

Die angegebenen Vorkehrungen können die eingefchloffene Luft des Hohlraumes nicht daran hindern, Feuchtigkeit aufzunehmen, an die Kernmauer abzu geben und diefe feucht zu machen. Eine Luftfchicht kann demnach den vorliegenden Zweck nur erfüllen, wenn ihre Luft fortdauernd erneuert wird und infolgedeffen ein ununterbrochenes Abtrocknen hattfindet. Sie mufs daher nicht nur oben durch Kanäle, welche man mitunter in den Fenherlaibungen ausmünden läfst, mit der

S. 404, 443, 468. — In neuerer Zeit verkleidet man auf die angegebene Weife

7i3) Nach: Deutfche Bauz. 1881 auch mit Erfolg die gemauerten Umfaffungen von Piffoirftänden.

⁷⁴⁴) Ueber die Konftruktion derfelben flehe auch den vorhergehenden Band (Art. 56, S. 51; 2. Auf!.: S. 52) diefes

»Handbuches«.

360.

Hohlmauern.

Aufsenluft verbunden werden, fondern man mufs auch durch untere Oeffnungen für den Luftwechfel forgen. Diefe letzteren unmittelbar in die Kellerräume zu führen oder fie mit den Oefen derfelben durch Kanäle zu verbinden, würde der Wohnlichkeit diefer, wegen der Feuchtigkeit der eingeführten Luft, nicht dienlich fein. Unbedingt zweckmäfsiger ift es, die ifolierenden Luftfchichten mit in den Scheidemauern angebrachten, womöglich neben Schornfteinen bis über das Dach auffteigenden Kanälen zu verbinden.

lüg. 714-

jjp

Blofs auf diefem Wege ift ein genügender Luftwechfel herbeizuführen.

■ Nur oben in den Luftfchichten angebrachte Oeffnungen find unwirkfam, namentlich iin Sommer, wo der Luftwechfel das Austrocknen ganz befonders fördern würde; denn die im Hohlraume befindliche kalte und feuchte Luft ift zu fchwer, um von felbft auffteigen zu können.

.ffesössl

//,

Die wagrechten Verbindungskanäle liegen unter dem Kellerfufsboden. Befteht diefer aus einer Dielung auf Lagerhölzern, fo ordnet man häufig unter demfelben einen zu lüftenden Hohlraum an (Fig. 714).

}ko W. Gr.

Es würde falfch fein, diefen Hohlraum mit der äufseren ifolierenden Luftfchicht in Verbindung zu fetzen, da die Feuchtigkeit der zugeführten Luft fich dem Holzwerke mit-teilen und dem beabfichtigten Schutze des Holzes gegen Fäulnis und Hausfchwamm entgegenwirken würde.

Die eben erwähnten Verbindungskanäle find thunlichft über die wagrechte Ifolierfchicht der Kellermauern zu legen, und diefe wiederum foll etwas über der Sohle der ifolierenden Luftfchicht liegen (ungefähr 15 cm), damit der beim Mauern herabgefallene Mörtel nicht zum Feuchtigkeitsleiter werde ⁷⁴⁵). Diefe Auffpeicherung von Mörtel ift jedoch trotzdem möglichft zu verhindern, da die Wafferabflufsröhren durch denfelben verftopft werden können. Immerhin bleibt die Vertiefung der Luftfchicht unter die wagrechte Ifolierfchicht wegen der Anfammlung des Waffers am Boden zweckmäfsig.

Die äufsere Abfchlufswand der Luftfchicht ift auf dem Kellermauerbankett zu gründen und aus einem wafferfeften Stein in gutem hydraulifchem Mörtel auf die ganze Höhe des anfchliefsenden Erdbodens aufzuführen. Oben wird fie, fowie die Luftfchicht, durch den Sockelvorfprung des Gebäudes unmittelbar oder durch eine Rollfchicht oder durch Platten überdeckt.

Wenn nun auch die äufsere Abfchlufswand zweckmäfsigerweife aus dichtem Stein hergeftellt wird, fo braucht fie doch nicht wafferdicht zu fein und deshalb

auf der Aufsenfeite auch nicht mit fchützenden Ueberztigen verfehen zu werden, da fonft die Luftfchicht als Ifoliermittel gegen Feuchtigkeit zwecklos werden würde und manche der erwähnten mit derfelben verbundenen Umltändlichkeiten überflüffig wären. Man kann fich daher im allgemeinen mit einer geringen Stärke diefer Wand begnügen, mufs aber die Kernmauer auch aus wafferbeftändigen und dichten Steinen herftellen. Wird die äufsere Abfchlufswand wafferdicht gemacht, was gewöhnlich eine gröfsere Stärke als ^2 Stein erfordert, fo wird die Luftfchicht felbft als Ifoliermittel gegen Feuchtigkeit nicht mehr wirkfam fein, fondera kann nur noch als Schutzmittel gegen Wärmeverluft aufgefafst werden. Sie ift dann beffer auf die Innenfeite der Kellermauer zu legen und braucht nicht mehr gelüftet zu werden, wenn mit Sicherheit auf trockenes Mauerwerk gerechnet werden kann. Jedenfalls darf man den Luft-wechfel durch die Kellerräume felbft bewirken ⁷⁴⁶).

Aus dem Vorgeführten ergibt fich, dafs die Ausführung der Ifolierung gegen feitliche Feuchtigkeit durch Luftfchichten recht fchwierig und umftändlich ift und im allgemeinen nicht die Empfehlung verdient, welche fie häufig findet. Es ergibt fich aber weiter, dafs die Verwendung von Hohlfteinen zu dem gleichen Zwecke bei Kellermauern nicht wirkfam fein kann, da die eingefchloffenen Lufträume zu klein und nicht lüftbar find, und die Mörtelfugen, felbft bei wafferdichten Steinen, die Feuchtigkeitsleiter fein werden.

Uebrigens wird der Wert von Luftfchichten für die Abhaltung von Feuchtigkeit und für die Warmhaltung von Räumen nicht nur nicht blofs angezweifelt, fondera diefelben werden fogar als fchädlich bezeichnet, da fich in ihnen immer Niederfchlagsfeuchtigkeit bilden mufs, die bei fehlender Lüftung die umfchloffenen Hohlräume zu Behältern von feuchter dumpfer Luft mit ihren Gefahren für die Ge-fundheit der Hausbewohner und die Dauerhaftigkeit der Bauftoffe macht, die aber bei vorhandener Lüftung der Luftfchichten die thermifche Wirkfamkeit derfelben aufhebt. Diefelbe ift allerdings an fich unbedeutend 74 7). Als befonders gefährlich werden Hohlräume unter Fufsböden erachtet, auch wenn fie mit der Innenluft des darüber befindlichen Raumes in Verbindung ftehen ⁷⁴⁸).

361.

Ifoliermauern.

Die Ifoliermauern unterfcheiden fich von den äufseren Abfchlufswänden ifolieren-der Luftfchichten dadurch, dafs fie nicht einen Beftandteil der Kellermauern bilden, fondera vor diefelben gefetzt find. Auch bei ihnen foll ein Hohlraum, der fie von den Kellerumfaffungen trennt, die eigentliche Ifolierung bewirken; diefer mufs daher in der gleichen Weife behandelt werden, wie die im vorhergehenden Artikel be-fprochene Luftfchicht, und bereitet daher bezüglich der Lüftung die gleichen Schwierigkeiten. Wegen der vorzufehenden Entwäfferung des Hohlraumes können auch die Ifoliermauern nur unter denfelben Vorausfetzungen bezüglich des Grund-wafferftandes und des möglichen Rückftaues verwendet werden, wie jene.

Die Ifoliermauern können ^2 Stein ftark von fcharf gebrannten Backfteinen oder auch aus guten und lagerhaften natürlichen Steinen in geringer Stärke ausgeführt werden, find aber dann in beiden Fällen durch einzelne Binder mit der Kellermauer

der Innenfeite von Kellermauern vergl. die Angaben von Vogeler in : Deutfche

an

1*6) Ueber folche Luftfchichten Bauz. 1897, S. 562.

⁷⁴⁷) Ueber die ifolierende Wirkung von Luftfchichten wurden Verfuche von Rujsner in Chemnitz angeftellt. (Siehe: Deutfche Bauz. 1897, S. 619.)

⁷*6) Eine eingehende, leider nicht mit gegenfeitiger Anerkennung der Richtigkeit der Ergebniffe abgefchloffene Aus-einanderfetzung über den Wert der Luftfchichten findet fich in: Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 98, 117, 178, 261, 321, 359, 554 u. 630.

zu verbinden, um dem Erdfchub genügenden Widerftand zu leiften. Die in das Kellermauerwerk eingreifenden Binderköpfe müffen felbftredend von diefem ifoliert fein. Wird der Luftraum, wie eigentlich empfehlenswert ift, weiter als ^2 Stein angelegt, fo ift die Herftellung der Binder aus Backfteinen nicht mehr möglich. Man mufs dann für diefelben gröfsere natürliche Steine verwenden oder die Ifoliermauern ohne diefe Unterftützung und in einer dem Erdfchub genügenden Stärke ausführen. Man erhält dann Anordnungen, die den fpäter zu befprechenden bedeckten Ifo-liergräben nahe ftehen.

Für die Gründung der Ifoliermauern ift ein hinreichend breites Bankett der Kellermauern erwünfcht; jedenfalls find die erfteren nicht auf eingefülltem Boden zu gründen.

Der Hohlraum wird oben von den Platten des Traufpflafters überdeckt und kann durch aufgefetzte Rohre und durch unter den Kellerfufsboden gelegte Kanäle (wie bei den ifolierenden Luft-fchichten) gelüftet werden (Fig. 715). Weniger zu empfehlen ift aus den früher angegebenen Gründen die in Fig. 716 ⁷⁴⁹) angegebene Verbindung des Hohlraumes mit dem Kellerraum ; dagegen ift die Anordnung des in der Fenfterlaibung mündenden Lüftungskanales unbedenklich.

Diefe Umftändlichkeiten laffen die in Art. 359 (S. 397) angegebene Ausfüllung des Hohlraumes mit geeigneten Stoffen vorteilhafter erfcheinen.

Die mitunter vorgefchlagene und wohl auch ausgeführte Herftellung der Ifoliermauern als flache, lotrechte, nach aufsen fleh wölbende Kappen, welche ihr Widerlager an den Kellermauern unmittelbar oder an denfelben vorgelegten Pfeilern finden, verteuert nur die Anlage und erfchwert die Gründung und

W9) Nach : Centralbl. ri, Bauverw. 1889, S. 272.

Fig- 715-

ÉÜ

1|₅0 W. Gr.

ff*

mmm

f&m

mMm

mmmmm

Fig. 716 ⁷⁴⁹).

mwmmzż

50 w. Gr.

.Hł > . *.-:é

mml

•bâa’

m «ft :

Fig. 717 ⁷⁵°).

PS

4mm

VlOO w. Gr.

Abdeckung. Die letztere ift nicht zu entbehren, da die Hohlräume für die Reinigung zu eng bleiben. Die Anfchlüffe an das Kellermauerwerk müffen auch bei diefen Anordnungen von demfelben ifoliert werden.

Vorteilhafter, wenn auch noch teurer als die Ifoliermauern, find offene Ifoliergräben von ifoliergräben. einer Breite, welche das Reinigen leicht ge-ftattet (mindeftens 0,7 5 m), da diefelben keine Schwierigkeiten bezüglich ihrer Lüftung bieten, die Kellermauern der trocknenden Einwirkung der Luft frei laffen und namentlich deshalb, weil fie die Anlage von hohen Fenftern für die Kellerräume zugleich mit ermöglichen, wodurch fie gleichzeitig zu »Lichtgräben« werden; eine folche Anordnung ift fehr oft erwünfcht, weil man fonft zur Anlage von fog. Licht-fchächten oder -Kaften vor den Fenftern ver-anlafst wird.

362.

Offene

Fig. 718.

Diefe Ifoliergräben müffen von dem benachbarten Erdreich durch dem Erdfchub genügend Widerftand leiftende Stützmauern getrennt werden (Fig. 717 ⁷⁵⁰); oder man ver-fpannt fie, um an Material zu fparen, durch Bogen mit den Fenfterpfeilern der Kellermauern (Fig. 718); oder man führt fie aus dem gleichen Grunde als lotrechte Kappen aus, welche ihr Widerlager in Pfeilern finden, die ebenfalls durch gegen die Kellermauern ge-fpannte Bogen erhöhte Standfeftigkeit erhalten können (Fig. 719⁷⁵¹). Die erfte Anordnung ift jedenfalls die bequemfte; die letzte führt Schwierigkeiten für die Abdeckung der Mauern und das Anbringen des bei den Ifoliergräben nicht zu entbehrenden Schutzgeländers oder Ueberdeckung mit eifernen Roften mit fich. Der Boden des Grabens ift dicht abzupflaftern oder zu täfeln, am beften mit Gefälle nach der Mitte zu, aber immer vom Haufe abfallend, oder er wird als umgekehrte Kappe eingewölbt (Fig. 718). Die Abführung des fich fammelnden Waffers erfolgt am vorteilhafteften durch unter den Boden mit Gefälle verlegte Rohrleitungen oder durch ein offenes Gerinne nach einem aufserhalb des Gebäudes vorbeiführenden Kanal. Ift man mangels des letz-

iüPÉp

Jl 100 w. Gr.

~w\\v

der an deren Stelle anzuwendenden

Fig. 719⁷⁵ V

boo w- Gr.

MM teren genötigt, das Waffer in den Boden durch kurze Rohre verfickern zu laffen, fo geht der Vorteil der offenen Ifolier-

750)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1891, Bl. 3.

751)    Vergl. hiermit die in Art. 337 (S. 379) befprochene Anordnung

von Kellermauern.

Fig. 720 ⁷⁵²).

SP

pHK

iii

'y/////?

'Âyjyÿ

1'

Vr~-

1U9

fi

Ul

f» //////////A'/////////.

7/ -'4» j^;bV £ :    ?

mUl

Hm

ym

^ §P:    -j

Ii»

yjm

.rj*£

ii

tym

2Ë1 ». -,

W/y/y/?^/yy}/7py/)7y///7?7/7yy7yz    ///7////y//y/////y77/

Wm^wmm mĘMĘWĘĘfiĘB-

*/lûO w- Gr.

graben zum Teile wieder verloren, da bei anhaltendem Regenwetter das umgebende Erdreich bald fo mit Feuchtigkeit durchzogen werden wird, dafs es keine weitere aufnimmt und das Waffer im Graben flehen bleibt. Die Anfammlung von Waffer und Schnee bildet überhaupt den wunden Punkt der offenen Ifoliergräben und macht eine fehr gute und dichte Herftellung der Kellermauern erforderlich.

Fig. 720 ⁷⁵²) zeigt die Ifolierung der Krypta der Kirche le Sacré-Coeur de Montmartre zu Paris durch einen mächtigen offenen Graben, auf deffen Sohle bedeckte Gerinne das Regenwaffer nach einem Sammelkanal führen.

Die Anwendung der offenen Ifoliergräben ift übrigens eine befchränkte. Sie können wenigftens in Deutfchland zumeift nur bei Gebäuden ausgeführt werden, welche nicht unmittelbar an der Strafse liegen.

Derfelben Befchränkung unterliegt auch die Ausführung der bedeckten Ifoliergräben, welche den eben erwähnten Nachteil der offenen, Anfammlung von Waffer, in geringerem Grade befitzen und namentlich vor dem Schnee gefchützt find. Trotzdem mufs, da immerhin Waffer in diefelben eintreten kann, ihre Sohle in ähnlicher Weife hergeftellt und auf die Abführung des Waffers Bedacht genommen werden. Ihre Abdeckung erfolgt durch Ueberwölbung (Fig. 721 ⁷⁵³) oder mit Platten (Fig. 722).

Fig. 722.

363-

Bedeckte

Ifoliergräben.

Fig. 721 ⁷⁵³).

âjj

-mm

■'iiiln/r

ï.jp

M

mam

^ WMmm, Wy,

HP

IB

PB

Piin²³' "■

Sssr

364-

Allgemeines.

365-

Bildung

der

undurchläffigen Ausfüllung zwifchen den Grundmauern.

Sohle.

Falle auch für die in Art. 361 (S. 401) befprochenen Ifoliermauern. Der Hohlraum wirkt dann allerdings nicht mehr gegen Feuchtigkeit ifolierend; aber die ganze Anordnung bietet den Vorteil der Unabhängigkeit der Stützmauern vom Gebäude, der bei der Befprechung der Schutzmafsregeln gegen hohen Grundwafferftand noch des Näheren zu erörtern fein wird.

y) Schutz der Fufsböden gegen auffteigende Feuchtigkeit.

Nicht minder wichtig für die Trockenhaltung der Räume, wie der Schutz der Mauern gegen Feuchtigkeit, ift der der Fufsböden in den Kellern und in den Erd-gefchoffen nicht unterkellerter Gebäude ; namentlich wichtig ift er für Kellerräume, welche bewohnbar fein follen, fowie für hölzerne FTfsbodenkonftruktionen, da letztere unter dem Einflufs der Feuchtigkeit rafch der Zerftörung durch Fäulnis und Hausfchwamm verfallen.

Der Schutz der Fufsbodenkonftruktionen aus Holz foll hier nicht im einzelnen befprochen werden. Dies bleibt dem Teil III, Band 3, Heft 3 diefes »Handbuches« Vorbehalten.

Die zu treffenden Schutzvorkehrungen beftehen im allgemeinen darin, dafs man die Fufsböden wafferdicht herftellt oder dafs man fie, wenn es fich um Holzböden handelt, durch geeignete Stoffe vom Erdboden trennt.

Hier find zumeilt nur die Mafsregeln zu erörtern, welche bei tiefem Grundwafferftand anzuwenden find, für welchen allein gewöhnlich Wohnungen in Keller-gefchoffen zuläffig erachtet werden.

Nach der jetzt geltenden Berliner Baupolizeiordnung mufs der Fufsböden jedes zum dauernden Aufenthalte von Menfchen beftiinmten Raumes mindeftens Oa m über dem höchften bekannten Grundwaffer-ftande angeordnet und gegen auffteigende Erdfeuchtigkeit durch Herftellung einer undurchläffigen maffiven Sohle gefchützt werden.

Wie fchon in Art. 358 (S. 397) erwähnt wurde, ift humushaltige Erde für die feitliche Hinterfüllung der Grundmauern ungeeignet. Dies gilt ebenfo für die

Hierzu darf nicht nur kein derartiger Boden verwendet werden, fondern alles etwa vorhandene Material diefer Art, wie dies häufig bei nicht unterkellerten Gebäuden notwendig wird, ift forgfältig zu be-feitigen und durch trockenen, reinen Kies oder Sand oder durch eine Lehm- oder noch beffer durch eine Thonfchicht zu erfetzen. Die letztere bildet dann zugleich eine für Feuchtigkeit und Grundluft undurchläffige Sohle.

In Kellerräumen begnügt man fich gewöhnlich, über diefer Ausfüllung oder über dem zwifchen den Banketten ftehen gebliebenen gewachfenen und nur eingeebneten Boden den Fufsböden aus in Kalkmörtel gelegten Platten oder Backfteinen oder als Steinpflafter herzuftellen, womit aber ohne die erwähnte Thonfchicht ein genügend dichter Abfchlufs gegen einigermafsen erhebliche Feuchtigkeit nicht erzielt wird. Beffer ift es, über einem folchen Belag von Steinplatten oder Backfteinen oder über einer Cementbetonfchicht von 6 bis 15cm Stärke einen Afphalt- oder Cementeftrich auszuführen ⁷⁵⁵), welcher wo möglich mit den in den Mauern befindlichen wagrechten oder lotrechten Ifolierfchichten zu verbinden ift, um der Feuchtigkeit keine Zutrittsftellen offen zu laffen. Wegen des Setzens der Mauern wird diefe Abficht nicht immer erreicht, namentlich dann nicht, wenn für die Bildung der wafferdichten Schicht fpröde Stoffe verwendet werden. Der Afphalt

Ï55) Des näheren werden diefe Eftriche, fowie alle anderen hier zu erwähnenden Fufsbodenbildungen in Teil III, Band 3, Heft 3 diefes »Handbuches« befprochen werden.

und noch mehr die Afphaltplatten find daher dem Cement hierbei vorzuziehen, weil fie biegfam genug hergeftellt werden können, um kleinen Bewegungen zu folgen. (Vergl. Art. 348, S. 392.)

Die erwähnten Eftriche geben entweder unmittelbar den Fufsboden der Räume ab oder, was im allgemeinen vorzuziehen ift, über clenfelben wird erft der für das Betreten beftimmte Fufsboden, der fog. Arbeitsboden, angeordnet.

Mit letzterer Anordnung ift der Vorteil verbunden, dafs die wafferdichte Schicht nicht der Befchädigung und Abnutzung ausgefetzt ift und auch, wie befonders beim

Fig. 723.

Gufsafphalt, nur ihrem befonderen Zweck entfprechend und nicht mit Rückficht auf Abnutzung hergeftellt zu werden braucht.

Fig- 723 zeigt eine in Afphaltmörtel oder

welche mit den wagrechten und lotrechten Ifolierfchichten der Mauern verbunden ift.

Afphaltplatten auszuführende Ifolierung des aus Dielung auf Lagerhölzern hergeftellten Fufs-bodens

IIS

fStl

J®1§

Büs/cher ĆD Hoff-

Die Afphaltplatten mann (vergl. Art. 348, S. 392) werden in 0,si m

von

Breite und 3,o bis 4,o m Länge geliefert, mit etwa 10 cm Ueberdeckung verlegt und in den Fugen mit gefchmolzenem Afphalt verklebt. Der obere Rand der lotrechten Wandbekleidung wird umgebogen und 3 bis 4cm breit in eine Mauerfuge eingelegt und dort mit Cement eingebunden ⁷⁵⁶).

Die wafferdichte Schicht kann

man auch mit Holzcement und Papier nach Art des Flolzcementdaches bilden.

Auf einen gewöhnlichen ebenen Bodenbelag oder eine Betonfchicht wird, folange die letztere noch* etwas feucht ift, Papier, wie es zum Dachdecken verwendet wird, das aber auf der Unterfeite mit Holzcement beftrichen ift, in vier Lagen, jedoch in wechfelnder Richtung aufgeklebt. Darüber folgt dann ein Platten- oder Fliefenbelag oder ein Ziegelpflafter in Cementinörtel, bei deren Ausführung aber die Papierlagen forgfältig vor Befchädigungen zu behüten find, daher auch nicht unmittelbar betreten werden dürfen, fondera durch Abdecken mit Brettern gefchiitzt werden müffen '⁰ ')•

Zur Herftellung von Holzfufsböden in Räumen, die gegen auffteigende Grundfeuchtigkeit zu bewahren find, eignet fich der in Afphalt gelegte Fifchgrat- oder Stabfufsboden fehr gut. Der Afphalt liefert die wafferdichte Schicht und erfetzt zugleich durch fein Eindringen in die für ihn beftimmten Nuten die Fagerhölzer.

Der Stabfufsboden wird aus 40 bis 60 cm langen, 8 oder imprägniertem Buchenholz hergeftellt. Die Riemen erhalten an der Unterfeite an beiden langen Kanten fchräge Ausfalzungen, welche zufammen fchwalbenfchwanzförmige Nuten bilden, in welche der gefchmolzene Afphalt eindringt und die Riemen fefthält (Fig. 7²4)- Das Verlegen erfordert gefchickte und befonders darauf eingeübte Arbeiter ; auch darf das Holz nicht ganz ausgetrocknet fein, da wegen der dichten Lagerung der Riemen diefelben bei Aufnahme von Feuchtigkeit keinen Raum für die Ausdehnung haben und fich werfen und krümmen müfsten ⁷⁵⁸). Aufserdem ergibt fich dabei ein Seitenfchub auf die L mfaffungswände

mm

^50 w. Gr.

em

breiten und 24 mm ftarken Riemen von Eichen

156) XJeber die Afphaltplatten von Hoppe af Roehtning in Halle a. S. flehe : Zeitfchr. f. Bauhdw. 1896, S. 25. ⁷⁵1) Siehe: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1883, S. 83; 1892, S. 180 u. 187.

758) Vergl.: Deutfche Bauz. 1889, S. 48, 159.

366.

Hohlgelegte

Fufsböden.

Harken Afphaltfchicht dient am betten Cementbeton.

cm

Fig. 724.

In der unten angegebenen Quelle ⁷⁵⁹) wrerden als Unterlage auf eine Mörtelfchicht gelegte Steinplatten empfohlen. Diefelben find mit nach unten fich erweiternden Löchern verfehen, in welche ebenfalls der Afphalt eindringt und fo eine innige Verbindung der wafferdichten Schicht mit der Unterlage herftellt (Fig. 725).

des betreffenden Raumes, der hie und da fchon gefährlich geworden ift, weshalb ringsum ein Zwifchenraum von etwa 2,5 cm beiaffen werden follte, der durch die an den Wänden zu befeftigenden Fufsleiften gedeckt wird. Als Unterlage der 1

Fig. 725.

1/10 W. Gr.

Als guter Erfatz von Holzfufsböden über einer Betonfchicht dient in neuerer Zeit vielfach ein Belag mit Linoleum ⁷⁶°).

Ein anderer Erfatz für Dielungen find Behne s Patentparkettplatten, welche aus Holz- und Mineralmehl, unter hohem Druck geprefst, beftehen und auf dem Ziegelpflafter oder auf einer Betonfchicht aufgekittet werden⁷⁶¹). Auch das fchon in Art. 274 (S. 314) befprochene Xylolith kommt hierfür ernftlich in Frage.

Warm empfohlen für den Schutz hölzerner Fufsböden gegen Feuchtigkeit wird das Hohllegen derfelben. Bei ziemlich trockenem Untergründe begnügt man fich häufig damit, auf die Auffüllung von trockenem Kies oder Sand unmittelbar oder auf eine eingeftampfte Schicht von Ziegelbrocken fcharf gebrannte Backfteine in etwa 1m Entfernung flach zu legen und auf diefe die Lagerhölzer des Fufsbodens zu fetzen. Bei feuchtem Boden dagegen mauert man über einem Pflafter oder befler über einer Betonfchicht aus fcharf gebrannten Backfteinen in Cementmörtel drei bis vier Schichten hohe Pfeiler auf und ifoliert die über fie gelegten Lagerhölzer durch eine Abdeckung der Pfeiler mit gut geteerter Dachpappe oder Afphalt-platten (vergl. Fig. 714, S. 400).

Um das Uebertragen der Feuchtigkeit der Mauern auf die Lagerhölzer zu verhindern , wird mitunter empfohlen, die letzteren an den Hirnfeiten 2,5cm, an den Langfeiten 5,o cm von den erfteren entfernt zu halten. Dies läfst fich an den Hirnfeiten aber nicht durchführen, da auf diefe Weife die Hölzer nicht genügend feft zu liegen kommen. Sie müffen zwifchen Mauer und Hirnholz feft verkeilt werden. Zur Ifolierung empfiehlt fich daher das Einfchalten von entfprechend grofsen Stücken von Afphaltpappe oder Bleiblech zwifchen den Keilen und der Mauer. Die Fufs-bodenbretter kann man dagegen unbehindert etwa 2,5cm von der Wand entfernt halten und den Spalt mit den Sockelleiften decken.

Das Hohllegen der Fufsböden fchützt gegen das Entftehen von Fäulnis oder Hausfchwamm nicht, wenn der Hohlraum nicht genügend gelüftet wird. Die Lüftung desfelben bietet aber ähnliche Schwierigkeiten, wie die der lotrechten ifolierenden Luftfchichten der Hohlmauern (vergl. Art. 360, S. 399).

Verbindet man den Hohlraum mit der Aufsenluft, was in den Kellergefchoffen häufig durch Vermittelung der eben erwähnten Hohlmauern, in Erdgefchofsräumen dagegen gewöhnlich unmittelbar erfolgt, fo find die betreffenden Oeffnungen nur im Sommer offen zu laßen, im Winter aber zu fchliefsen, da das Zuführen von

⁷⁵⁹) La J,ematrie des conftr., Jahrg. 9, S. 184.

?60) Ueber Linoleum Liehe : Fischer, H. Gefchichte, Eigenfchaften und Fabrikation des Linoleums. Leipzig 188S.

⁷⁶¹) Siehe: Deutfche Bauz. 1885, S. 412 — ferner: Wochbl. f. Baukde. 1885, S. 358.

trockener und warmer Luft allein ftatthaft ift. nur eine Beauffichtigung notwendig ; fondera es fällt auch im Winter die Luftzufuhr weg, wenn nicht für diefe Zeit der Hohlraum mit den bewohnten Räumen verbunden wird. Aber auch die letztere Anordnung ift nicht unbedenklich, da die mit Feuchtigkeit mehr oder weniger gefättigte Luft geheizter Wohnräume fich in dem immer kälteren Raum unter dem Fufsboden abkühlt und dafelbft einen Teil

In diefem Falle ift alfo nicht

ihrer Feuchtigkeit abgeben mufs. Auf die ftarken Bedenken gegen die Anordnung von Hohlräumen unter Fufsböden wurde fchon in Art. 360 (S. 400) aufmerkfam gemacht 7 6 2).

Aufser der fchwierigen Lüftung ift als Nachteil der Hohlräume unter dem Fufsboden noch anzuführen, dafs fie allerlei Ungeziefer willkommene Schlupfwinkel gewähren. Ratten und Mäufe fucht man durch an den äufseren Oeffnungen aller in die Hohlräume mündenden Kanäle angebrachte Siebverfchlüffe abzuhalten.

367.

Umhüllung des Holzes.

Bei geringer Feuchtigkeit des Bodens, wie fie z. B. zumeift bei nicht unterkellerten, über das Gelände genügend herausgehobenen Erdgefchoffen nur vorhanden fein wird, kann man das Holzwerk der Fufsböden gegen die fchädlichen Einwirkungen derfelben durch Einlagerung in wafferanziehende Stoffe fchützen, welche die Feuchtigkeit aufnehmen und fefthalten. Als folche Stoffe werden Kiefelguhr ²⁴ 25) und Viehfalz²⁶) verwendet.

Auch hierbei empfiehlt es fich, zum Auffüllen nur trockenen , ausgeglühten Sand oder Kies zu benutzen und aufserdem das Holz gegen Entftehen des Hausfchwammes durch geeignete Behandlung zu fi ehern ²⁷).

Nur Schutz der Lagerhölzer gegen Feuchtigkeit foll der »eiferne Bauholzfchutz« von A. Thieke gewähren.

Bei demfelben find die Lagerhölzer mit einer Umhüllung von Eifenblech in der Weife verfehen, dafs neben dem Holze fich Luftkanäle bilden, welche durch Oeffnungen in den eigenartig konftruierten

Sockelleiften mit der Zimmerluft in Verbindung flehen (Fig. 726 ²⁸). Die Bedenken dagegen find diefelben wie bei den oben befprochenen Hohlräumen.

Fig. 726 ²⁸).

Befleren Erfolg kann man dadurch erreichen, dafs man die Lagerhölzer, die hierbei aus ganz trockenem Holze beftehen müffen, in Zorès- Eifen legt und mit Afphalt vergiefst. Zugleich kann man aber die Fufs-bodendielung fchützen, indem man auf den Flanfchen der Zorès-Eifen Afphaltplatten mit gefchmolzenem Afphalt befeftigt.

0) Schutzmafsregeln bei hohem Grundwafferftand.

368.

Allgemeines.

Wie fchon in Art. 344 (S. 390) angedeutet wurde, ift das Dichten von unter dem Grundwafferfpiegel liegenden Kellergefchofsräumen eine Arbeit, deren Schwierigkeit und Koftfpieligkeit mit der Höhe des Wafferftandes über dem Fufsboden der betreffenden Räume zunimmt. Es ift daher im allgemeinen angezeigt, ja für Räume, welche zum dauernden Aufenthalte von Menfchen beftimmt find, fogar häufig bau-

polizeilich vorgefchrieben, die Kellergefchofsräume nicht unter den höchften bekannten Grundwafferfpiegel zu verfenken. Trotzdem kann man fich in manchen Fällen diefer Notwendigkeit nicht entziehen.

Die Vorkehrungen, die dann zu treffen find, hängen davon ab, ob der Waffer-ftand dauernd feine Höhe behauptet, die Arbeiten alfo unter Waffer ausgeführt werden müffen, oder ob der Wafferftand nur mitunter die Gründungstiefe über-ffeigt, wie dies u. A. in der Nähe von zeitweilig anfchwellenden offenen Waffer-läufen ftattfindet, fo dafs die Arbeiten in der trockenen Jahreszeit erledigt werden können. In beiden Fällen ift das ficherfte Mittel die Herftellung eines von dem Gebäude unabhängigen w'afferdichten, bis über den höchften Wafferftand hinauf reichenden Beckens, in welchen dasfelbe hineingefetzt wird. Die Umfaffungen diefes Beckens werden dadurch den Einflüffen ungleicher Belaftung und ungleichmäfsiger Prefsbarkeit des Baugrundes entzogen und können leichter vor dem Entftehen von Riffen bewahrt werden (vergl. hierüber Art. 293, S. 347). Der Raum zwifchen den Umfaffungen des Behälters und des Gebäudes ift als bedeckter Ifoliergraben zu behandeln. In denfelben darf kein Waffer eindringen können, da deffen Abführung nicht möglich ift; er mufs aber gelüftet werden. Auch die Sohle des Beckens mufs als felbftändige und einheitliche Platte unter dem ganzen Gebäude durchgeführt werden. Die Ausführung derfelben in einzelnen, den Räumen des Keller-gefchoffes entfprechenden, von deffen Mauern umfchloffenen Abteilungen kann niemals diefelbe Sicherheit bieten, da an den Anfchlufsftellen fich leicht Undichtigkeiten ergeben. Bei der Berechnung der Dicke der Sohle mufs man auf die ungleich-mäfsige und ifolierte Belaftung durch die Gebäudemauern und auf den vom Waffer erzeugten Auftrieb Rückficht nehmen 76 7).

Es möchte hier darauf hingewiefen werden, dafs diefe Behandlungsweife, das Stellen der Gebäude in wafferdichte, in fich einheitliche Becken, nicht blofs bei hohem Grundwafferftande, fondern auch dann anwendbar ift, wenn das Kellergefchofs über dem höchften Grundwafferftande liegt. Die Ausführung ift dann wefentlich billiger wegen der geringeren Dickenbemeffung von Sohle und Umfaffungen zu bewirken, bietet aber die befte Sicherheit gegen das Eindringen von Bodenfeuchtigkeit und Grundluft in das Kellergefchofs.

Die Ausführung folcher vom Gebäude unabhängiger »Grundbecken« ift ver-hältnismäfsig feiten. Namentlich werden oft die Grundmauern felbft als Beckenwandungen benutzt und dann nach einer der in Art. 293 (S. 347) u. 359 (S. 397) angegebenen Weifen wafferdicht gemacht, wobei auf ausreichende, dem Waffer-drucke angemeffene Dicke der lotrechten Ifolierfchichten Rückficht zu nehmen ift. Aber auch die Sohle wird vielfach in anderer Weife ausgeführt, worauf hier namentlich einzugehen ift, da die in Art. 365 (S. 406) befprochenen Anordnungen einem Wafferdrucke nicht genügen.

369-

Wafferdichte    ,

Grundbecken. Portlandcementbeton ⁷⁶⁸). Er läfst fich auch zur Schüttung unter Waffer verwenden

Am bequemften für die Herftellung der waflerdichten Grundbecken ift der

und ift daher zur Herftellung wafferfreier Baugruben benutzbar.

Wie fchon in Art. 293 (S. 347) ausgeführt wurde, ift es nicht zweckmäfsig, zur Herftellung wafferdichter Mauern einen fehr dichten Beton zu verwenden, fondern beffer die Wafferdichtheit durch eine Ifolierfchicht zu erzeugen. Dies gilt auch

⁷⁶‘) Vergl. hierüber, den vorhergehenden Band (Art. 366, S. 255 u. Art. 408, S. 286) diefes »Handbuches«. ,6S) Beton aus Schlackencement ift (nach Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 510) hierzu weniger geeignet.

für die Wandungen der Grundbecken, weniger allerdings für die mehr den Wärmeänderungen entzogene Beckenfohle ; doch ift die Anwendung einer Ifolierfchicht auch

Fig. 727.

für diefe immer empfehlenswert. Diefelbe kann man dann in den Beton einbetten; fie darf aber jedenfalls nicht zugleich als Arbeitsboden verwertet werden. An den Beckenwandungen ift fie am beften auf der Aufsenfeite anzubringen (Fig. 727), und zu ihrer Her-ftellung find Cementputz, Gufsafphalt, Afphaltplatten und Holzcement verwendbar.

_____iHW

mm dpi gjljg

ÿ/É iméê^JjÊÊjÈZlSS:

kioo w- Gr.

Der in Fig. 7²7 angeordnete, um das ganze Gebäude fich herumziehende bedeckte Ifoliergraben ift, wie in Art. 368 (S. 410) bemerkt wurde, zu lüften. Die infolgedeffen in denfelben eintretende feuchte Luft wird Niederfchläge an den Wänden erzeugen, fo dafs nicht nur die Benutzung von dichtem Material für die Kellermauern des Gebäudes notwendig wird, fondera auch eine muldenförmige Geftalt des Grabenbodens, welche die Anfammlung von etwras Waffer in genügender Entfernung von den Mauern geftattet. Da die Abführung des Waffers nicht möglich ift, fo kann es nur durch allmähliches Verdunften verfchwinden und daher unter ungünftigen Verhältniffen in unzuläffiger Menge fich fammeln. Deshalb kann die Frage zur Erwägung kommen muffen, ob nicht über den Lüftungskanälen eine zweite wagrechte Ifolierfchicht zum Schutz der Mauern und Böden anzuordnen wäre.

Die Dicke der Betonfchicht ift den Verhältniffen entfprechend zu berechnen; bei hohem Wafferdruck kann fie 2m und mehr betragen; weniger als 0,6m darf fie niemals angenommen werden, wenn fie durch Mauern belaftet wird.

Eines der gröfsten Grundbecken aus Beton ift das für das neue Admiralitätsgebäude zu London wegen des fehr ftark von Quellen durchzogenen Baugrundes hergeftellte. Die für dasfelbe auf 7,6 m Tiefe ausgegrabene Fläche hat 91,5 bis 122,o m Länge und ungefähr 36,6 m Breite. Die Wandungen beftehen aus einer unten 4,88 m, oben 1,07 m dicken und 7,00 m hohen Betonftützmauer, welche von den Gebäude-umfaffungen durch einen Ifoliergraben (area) getrennt ift. Die Sohle ift l,s3 m ftark angenommen worden. Die Aufsenfeite der Betonmauer wurde auf die in Art. 359 (S. 397) fchon befchriebene Weife mit Claridgés Patentafphaltplatten gedichtet, welche auch für die in derfelben angebrachte wagrechte Ifolier-schicht Verwendung fanden. Für die Sohle fcheint dies nach der unten angegebenen Quelle ²⁹) nicht gefchehen zu fein; auch find hier, abweichend von dem Grundfatze, die Sohle als einheitliche Platte zu bilden, die Stützmauern fowohl, als die Gebäudegrundmauern durch diefelbe hindurch bis auf den Baugrund (blue clay) hinabgeführt.

¹

)    Gefchichtliche Angaben über die Verwendung des Holzes zu Mauerankern finden fich in: Zeitfchr. f. Bauw. 1887. S. 239 — Viollet-le-Duc. Dictionnaire rai/onné etc. Ed. 2 (Paris 1859), S. 396 — und Bd. 4 (Paris 1861), S. 12.

²

)    Siehe: Choisy, A. L'art de bâtir chez les Byzantins. Paris 1882. S. 116.

³

)    Vergl. l'eil II, Band 3, zweite Hälfte (Art. .30, S. 35) diefes »Handbuches«.

⁴

)    Vergl. : Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 410.

⁵

)    A. a. O., Bd. 2, S. 400.

⁶

)    Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1858, S. 349.

⁷

⁷¹®) Befprochen im vorhergehenden Bande (Art. 273, S. 179 [2. Aufl.: Art. 279, S. 194]) diefes »Handbuches«. Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

⁸

)    Mitgeteilt in: Wochfchr. d. Ver. deutfeher Ing. 1878, S. 389.

⁹

)    Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1871, S. 33 u. Taf. 6.

¹⁰

Nach W. Hoffmann fcheint die Wafferaufnahme der Gefteine auch durch Eindringen des Wallers in die mole-cularen Zwifchenräume zu erfolgen. (Vergl. : Civiling. 1890, S. 437.)

¹¹

Vergl. Teil III, Bd. i (Art. 348, S. 243 u. Art. 350, S. 244), fowie Teil III, Bd. 5 (Abfchn. 5, B u. C) diefes

¹²

   Vergl. : Wochbl. f. Baukde. 1887, S. 10.

¹³

   Näheres über die Zubereitung des Firniffes in : Allg. Bauz. 1837, S. 35.

¹⁴

⁷³¹)    D. R.-P. Nr. 43349 u. 45509. — Ueber diefelben flehe: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1888, S. 191. Bau-gwksztg. 1890, S. 96.

¹⁵

Nach: Baugwksztg. 1880, S. 675.

¹⁶

133)    D. R.-P. Nr. 23440. — Siehe auch: Baugwksztg. 1885, S. 281.

¹⁷

134)    Nach: Deutfche Bauz. 1885, S. 455.

¹⁸

   Vergl. hierüber den vorhergehenden Band (Art. 348, S. 243 [2. Aufl. : Art. 358, S. 275]) diefes »Handbuches«. — Eine geglückte Entwäfierung durch Anwendung von Drainröhren findet fich befchrieben in : Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1854, S. 35. Siehe auch: Fraissinet, E. Die Entwäfierung feuchter Keller- und Parterrewohnungen. Gefundh.-Ing. 1893, S. 441.

¹⁹

   Nach : Glenn Brown. Healthy foundation for houfes. New York 1885. S. 103.

²⁰

•37) Nach ebendaf., S. in.

²¹

)    Nach: Zeitfchr. f. Bauhdw. 1892, S. 85.

²²

)    Siehe: Building news, Bd. 59, S. 569,

²³

/lOO w. Gr.<

In derfelben müffen mehrere Einfteigöffnungen für die Reinigung angebracht werden. Wegen der letzteren müffen die Gräben im Lichten fo hoch fein, dafs man diefelben begehen oder doch mindeftens bekriechen kann. Die Lüftung wird zwar beffer, als wie bei den Luftfchichten, zu bewirken fein, aber nicht fo gut, wie bei den offenen Ifoliergräben, denen fie auch bezüglich der Reinigung nachftehen, da diefelbe fchwerer zu beauffichtigen ift.

Die Ueberdeckung mufs einen wafferdichten Ueberzug erhalten ; dagegen braucht dies bei der Stützmauer nicht der Fall zu fein, welche man fogar mit Durchbrechungen verfehen kann, um das benachbarte Erdreich zu entwäffern (Fig. 721). An Stelle des bedeckten Ifoliergrabens würde man fich mit Vorteil eines von dem Gebäude getrennt ausgeführten, mit der Sohle tiefer als das Fundament des letzteren liegenden Kanales, deffen Aufsenwand mit Oefifnungen verfehen ift, bedienen können, um an Berghängen liegende Gebäude vor dem im Boden gegen diefelben fich bewegenden Wafferftrom zu fchützen und diefen feitwärts abzuleiten ⁷⁵⁴).

Stöfst die Entwäfferung des bedeckten Ifoliergrabens auf Schwierigkeiten, fo mufs die Stützmauer wafferundurchläffig hergeftellt werden. Dies gilt im gleichen

753) Nach: Glenn Brown, a. a. O., S. 132.

ÎM) Vergl. : Viollet-le-Duc, M. Entretiens fur Varchitecture. Band 2. Paris 1872. S. 21.

²⁴

)    Die Lüftung folcher Hohlräume in Verbindung mit den Zimmeröfen wurde in der erften Auflage des vorliegenden Heftes (Art. 366, S. 430) befprochen.

²⁵

763)    Ueber die Anwendung flehe: Zerener, H. Beitrag zur Kenntnifs, zur Verhütung und zur Vertreibung des Hausfchwammes u. f. w. Magdeburg 1877. — Keim, A. Die Feuchtigkeit der Wohngebäude u. f. w. Wien, Pell u. Leipzig 1882.

²⁶

’!ßi) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 482.

²⁷

⁷65)    Vergl. Art. 210 (S. 227).

²⁸

766)    Nach: Deutfche Bauz. 1884, S. 295.

²⁹

Building news, Bd. 59, S. 569.

U°) Nach: American architect, Bd. 25, S. 215.

Trotz der Einfachheit der Herftellung der Betonfohle mit eingebetteter Dich-tungsfchicht, wie fie oben angegeben wurde, kommen doch auch umftändlichere Anordnungen in Anwendung.

Fig. 728 ⁷⁷°) zeigt eine nordamerikanifche Ausführung, bei welcher die Sohle zwifcheh die Mauern eingefchaltet ift. Diefelbe befteht aus zwei Betonfchichten «, einer Afphaltfchicht b, einer Lage c von patentierten Ziegeln, deren Geftalt nicht näher bekannt ift, einer Flachfchicht d von gewöhnlichen Back-fteinen und einer oberen Abdeckung e mit einer Backfteinrollfchicht. Bemerkenswert ift die gebrochene Linie, in welcher die Afphaltfchicht b durch die Mauern hindurchgeführt ift. Diefelbe ift an der Aufsenfeite der Stützmauer hinaufgeführt und vom Erdreich durch einen Cementüberzug getrennt.

Ob diefe umftändliche Anordnung der Sohle gegenüber der einfachen Vorteile befitzt, ift zweifelhaft; aUch fehlt eine Angabe darüber, wie die nach oben offene area entwäffert wird.

Will man fich mit der Anordnung einer Betonfohle zwifchen den Grundmauern begnügen, fo ift fie am einfachften nach der in Fig. 729 dargeftellten auszubilden.

Fig. 728 ⁷⁷°).

wm

mĘsm,

-m

____łhw_

Ul L

wmmm

%%

Æ

Bi

mm

MBB

««

T*

ca. ¹Uo w. Gr.

Für die eingebettete Ifolierfchicht ift dann aber jedenfalls Cement wegen feiner Sprödigkeit nicht zu empfehlen, fondern dafür ein zäherer Stoff zu wählen, um der Riffebildung an den Anfchlufsrändern von Beton und Mauern zu entgehen⁷⁷¹).

Für die Berechnung der Dicke der Betonfchicht gibt Way/s ⁷⁷²) die folgende Formel:

Fig. 729.

-I/(£)• +

b²b

37°.

Umgekehrte

Gewölbe.

100 ’

worin d die Dicke der Betonfchicht, b die Breite des Kellerraumes und h die Höhe des Wafferltandes über der Sohle bedeuten. Bei Benutzung diefer Formel foll jedoch allen Verhältniflen des befonderen Falles gebührend Rechnung getragen werden. Bei grofsen Kellerbreiten wird die Anordnung von Verftärkungsrippen der Länge und Breite nach empfohlen. Unter 25cm dürfte die Dicke einer zwifchen den Grundmauern ausgeführten Betonfchicht nicht angenommen werden können.

Wegen der grofsen Dicke, welche die Betonfohlen im allgemeinen erhalten müffen, erfetzt man diefelben oft ganz oder zum Teile durch umgekehrte Gewölbe in der Form von flachen Tonnen- oder Klofter-gewölben. Ganz können fie an die Stelle der Betonfohle treten, dann allerdings auch oft aus Cementbeton hergeftellt, wenn die Arbeit im Trockenen ausgeführt zu werden vermag. In Verbindung mit einer unteren wagrechten Betonfchicht wendet man fie dagegen an, wenn der Wafferftand nicht unter die Gründungstiefe finkt. Durch die Betonfchicht ftellt man fich die trockene Baugrube her.

100

wĘm

__

jpg

IIP

'SË®

o \v. Gr.

____vJM

Wm

⁷⁷¹)    Ueber die Herftellung einer fchwachen Betonfohle auf andere Weife liehe: Deutfche Bauz. 1883, S. 73.

⁷⁷²)    Ohne Ableitung in: Wochfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1883, S. 145.

Die letztere Ausführungsweife ift übrigens auch im erften Falle immer vorzuziehen. Die umgekehrten Gewölbe find in ihrer Form auf einen Druck von unten her berechnet; hört diefer auf, was beim Sinken des Wafferftandes unter die Sohle eintritt, fo laften fie auf dem Erdreich und können fleh leicht infolge der Prefsbarkeit des letzteren oder infolge von Belattungen oder von Erfchiitterungen von ihren Widerlagern löfen und fo dem Waffer Zutrittsftellen öffnen. Um dies zu verhüten, bringt man zur Unter-

Fig. 730.

f 100 w-Gr-

Fig. 731.

ftützung der Gewölbe wohl einzelne Mauerwerks- oder Beton-

klotze unter ihnen an.

____

3Z_.

Auch die umgekehrten Gewölbe find durch eine Ifolier-fchicht in geeigneter Weife zu dichten.

Hat der Kellerraum Pfei-lerftellungen, fo werden alle Pfeiler durch umgekehrte Gurt-

bogen oder BetonriPPen ver'

¹iB0 w. Gr.

bunden und zwifchen diefe dann die Gewölbe gefpannt. Anderen-falls find grofse Bodenflächen W*«Ï durch reiche Gurtbogen oder Rippen in kleinere Felder zu zerlegen.

Der Raum über den Gewölben wird mit trockenem Sand oder Ziegelbruch oder magerem Beton ausgefüllt und darüber dann der Arbeitsboden angebracht.

Fig. 732.

_____v.ILVL

nut einer geeigneten Lehre oder

Am meiften benutzt man Tonnengewölbe mit etwa ¹jio bis ³/i 5 der Spannweite als Pfeilhöhe und höhlt nach der Form derfelben entweder das Erdreich aus, oder man gräbt das letztere etwas tiefer ab, fchüttet Sand darüber und gibt diefem die Form des Gewölberückens

Schablone.

Lo w. Gr.

Bei der Verwendung von Backfteinen wölbt man am beften in Ringfchichten (die Steine mit ihrer Länge hochkantig in der Wölblinie liegend)

1/50 w. Gr.

r

*_mv:___

S-.

Fig. 733-

I

I

I

I

I

I

LI, LJ

I

I

I

I

I

I

I

I

I

__2_

r

d

-Æ&

Hr '

7r,

■II

mit Cementmörtel, da fo am wenigften prefsbare Lagerfugen entliehen und die Fugen zwifchen den Ringen gröfsere, ununterbrochene Schichten bilden. Die Ifolier-fchicht kann dann in der in Fig. 730 angegebenen Weife über dem Gewölbe angeordnet werden ⁷⁷³).

Bei etwas ftärkerem Wafferdrucke kann man das Gewölbe in zwei Schalen ausführen und zwifchen diefe die Ifolierfchicht legen (Fig. 731).

Zweckmäfsiger dürfte es in diefem Falle jedoch fein, eine die Lehre für das

%

i

I

Fig. 734-

w

«1

'A'

'sĄ

r

a«».

IdbL

c

b

i

³

;:Ÿ

\f

m

wm

"âw

i&ls

■"C|

fl 50 w. Gr.

«iigpi

PP

WĄ

gg

a

Gewölbe abgebende Betonfchicht anzuordnen und zwifchen diefer und dem Gewölbe die Ifolierfchicht einzufchalten (Fig. 732).

Eine der gröfsten Ausführungen diefer Art war die der Sohle der Unterbühne des neuen Parifer Opernhaufes. Diefelbe beftand aus einer 2m dicken Betonplatte, über welcher eine 5 cm ftarke Cement-fchicht und dann umgekehrte Gewölbe folgten. Der Druck auf die Sohle entfprach einer Wafferfäule von etwa 5m Höhe ⁷⁷⁴).

Die aus Stampfbeton hergeftellten umgekehrten Gewölbe werden häufig nur 12cm ftark gehalten und mit einer wafferdichten Schicht überzogen, worauf dann über einer Ausfüllung der Arbeitsboden folgt. Diefe Ausführungsweife kann felbft-redend nur geringem Wafferdrucke genügen.

In Fig. 733 u. 734 find a die zwifchen den Kellerpfeilern oder auch zwifchen Mauern zur Ver-ftärkung des Bodens gefpannten, nach unten bogenförmig geftalteten Betonrippen, b die Gewölbekappen, c der wafferdichte Ueberzug, d die Ausfüllung der Kappenhöhlung, e eine aus Cementbeton hergeftellte, ß cm ftarke Unterlage für den etwa 2 cm Harken, ebenfalls aus Cement gebildeten Arbeitsboden f. g ift einer der erwähnten Betonklötze, die das Setzen oder Brechen des Gewölbes nach Zurückgehen des Hoch-waffers verhüten füllen ⁷⁷⁵).

Erfparniffe an Erdausfchachtung und Material gewähren umgekehrte Monier-Gewölbe, bei welchen die Zugfeftigkeit des aus 1 Teil Portlandcement auf 1 Teil Sand hergeftellten Mörtels durch gefchickte Einlage von Eifenftäben ⁷⁷⁶) wefentlich

erhöht ift.

Fig- 735 ⁷⁷⁷)-

um

m-

y 150 w- Gr.

Eine Anordnung diefer Art zeigt Fig. 735 ⁷⁷⁷), bei welcher der Hohlraum über dem Gewölbe mit einem Beton geringfter Mifchung ausgefüllt und mit einem Cementeftrich als Arbeitsboden abgedeckt ift. Als wafferdichte Schicht dient das Monier-Gewölbe felbft. Der Cementeftrich fetzt fich als wagrechte Ifolierschicht in den Mauern fort und geht aufsen an letzteren, gedeckt durch eine Betonwand, lotrecht in die Höhe.

2) Schutzmafsregeln bei beftehenden Gebäuden.

371-

Allgemeines.

Sind beftehende Gebäude wegen mangelhafter oder fehlender Ifolierung feucht geworden, fo handelt es fich bei deren Gefundmachung um zweierlei: um nachträgliche Ausführung der Ifolierungen, wenn die Urfachen der Feuchtigkeit fich nicht befeitigen laffen, und um Austrocknung der feuchten Mauern und Fufsböden. Die für das Austrocknen zu treffenden Mafsregeln werden unter d befprochen werden. Die Art der Ifolierungen ift vom Grad der Feuchtigkeit und von der Höhe des Grundwafferftandes abhängig. Seitliche Ifolierungen find verhältnismäfsig leicht her-zuftellen, während die Ausführung wagrechter Ifolierfchichten in den Mauern immer fchwierig und koftfpielig ift. Leider find die letzteren, wenn gründliche Abhilfe befchafft werden foll, nicht zu entbehren. Wollte man fich, wie dies allerdings häufig genug gefchieht, mit Dichten der Fufsböden und der Innenfeiten der Mauern

Ul) Nach: Gaz. des arch. 1875, S. 141.

S. 332.

mit gewöhnlichen Betongewölben fiehe: Deutfche Bauz. 1888, S. 275.

115) Mitteilungen über diefe in Berlin angewendete Ausführungsweife finden fich in: Centralbl. d. Bauverw. 1887, — Baugwksztg. 1888, S. 172; 1889, S. 9x4, 954. — Ueber die Sicherung eines Fufsbodens in einem Hamburger Gebäude

U6) Ueber Monier-Konftruktionen vergl. Art. 262 u. ff. (S. 304 u.-ff.). U7) Nach: Wayss, G. A. Das Syftem Monier. Berlin 1887. S. 92.

4i6

fo würde die Folge davon fein, dafs zwar zunächft die Kellerräume

begnügen

trocken werden, die Feuchtigkeit aber in den Mauern höher hinauf Feigen und fich den Decken der Kellerräume und den Wänden des darüber befindlichen Gefchoffes mitteilen würde.

Befonders fchwierig und kaum ausführbar find Ifolierungen der Kellerräume, wenn der Grundwafferfpiegel felbft beim niedrigften Stande über dem Fufsboden derfelben liegt.

37²-

Wagrechte

Ifolierfchichten.

In fchon beftehenden Mauern kann man wagrechte Ifolierfchichten nur unter ftreckenweifem Herausbrechen einer oder mehrerer Schichten des Mauerwerkes nach

und nach einfchalten. Nach Ausführung der Ifolierfchicht, für die am zweckmäfsigften die einfchiebbaren Afphalt- und Bleiplatten (vergl. Art. 348, S. 392, bezw. Art. 350, S. 392) zu verwenden fein dürften, mufs der verbleibende Zwifchenraum wieder forgfältig mit Backfteinen in Cementmörtel ausgemauert werden 7 78).

Soll der Kellerraum trocken werden, fo mufs das Einfügen der Ifolierfchicht in allen Mauern in der Höhe des Fufsbodens erfolgen, wenn diefer maffiv ift. Be-fteht derfelbe aus einer Dielung, fo ift die Ifolierfchicht unter die Lagerhölzer zu legen.

373-

Seitliche

Ifolierung.

Zum Schutze der Kellerumfaffungen beftehender Gebäude gegen feitlich andringende Feuchtigkeit können alle unter a, 1, ß für die Anordnung an der Aufsen-feite befprochenen Vorkehrungen verwendet werden, infoweit diefelben nicht eine Veränderung des Mauerkernes erfordern oder durch die Befitz- oder allgemeinen Rechtsverhältniffe unmöglich gemacht werden. Es wären daher zu dem angegebenen Zwecke lotrechte Ifolierfchichten, Ifoliermauern, offene oder abgedeckte Ifoliergräben, wie bei Neubauten, verwendbar. Die Lüftung gefchloffener Hohlräume bereitet jedoch hierbei häufig noch gröfsere Schwierigkeiten, als bei jenen, da gewöhnlich verfügbare auffteigende Kanäle für die Luftabführung in den Gebäudemauern gar nicht oder nicht in genügender Zahl vorhanden find und deren nachträglicher Einbau immer umftändlich, unbequem und koftfpielig ift.

Neben der Anordnung einer der angeführten Mafsregeln wird fich immer der in Art. 358 (S. 396) befprochene Erfatz des in der Umgebung der Umfaffungsmauern befindlichen durchfeuchteten Erdreiches durch trockenen Sand oder Kies und, wenn es möglich und notwendig erfcheint, die Ausführung einer Drainierung empfehlen.

Es mag hier noch erwähnt werden, dafs man durch Hinterfüllen der Kellermauern mit ungelöfchtem Kalke verfucht hat, gleichzeitig eine Dichtung gegen Wafferandrang und Austrocknung der durchfeuchteten Mauern herbeizuführen.

Nach Knopp ¹ 2) wird um das gegen Näfle zu fchützende Gebäude ftückweife ein 60 bis 80 cm breiter Graben bis zur Fundamentunterkante ausgehoben und abwechfelnd mit 30 cm hohen Schichten ungelöfchten Wafferkalkes und 10cm hohen Schichten von mittelfeiner Kohlenafche wieder gefüllt. Der Kalk foll fowohl dem Erdreich, als auch dem Mauerwerk die zum Löfchen nötige Feuchtigkeit entziehen, auf diefe Weife das letztere nach und nach austrocknen und zugleich eine Art von Beton bilden, der die Mauern weiterhin fchützend umgibt.

Abgefehen davon, dafs eine gründliche Trockenlegung eines Gebäudes nur durch gleichzeitige Ausführung wagrechter Ifolierfchichten in den Mauern und unter den Fufsböden zu erzielen ift, erfcheint der Erfolg der eben erwähnten Mafsregel deshalb zweifelhaft, weil nach Runge ⁷⁸°) der Kalk nicht im ftande ift, genügend viel Waffer aufzunehmen, um fich in vollkommenes Kalkhydrat umzubilden, daher die Mauern nicht hinreichend austrocknen wird und auch mit der fich nicht hinreichend mit ihm mifchenden Afche nur einen fehr undichten und fchlechten Beton liefern kann.

Zweckmäfsiger dürfte es jedenfalls fein, trotz der etwas höheren Koften, einen wirklichen Beton zur Ausfüllung des Grabens zu verwenden und zum Zwecke des Austrocknens der Mauern zwifchen ihm und den letzteren einen Hohlraum zu be-laffen, der entweder bleiben und fpäter abgedeckt oder nach erreichter Trockenheit der Mauern mit Beton verfüllt werden kann.

Soll die Dichtung der Mauern durch Ueberzug mit einer Ifolierfchicht (vergl. Art. 359, S. 397) erfolgen, fo find diefelben dazu durch Reinigen, Auskratzen der Fugen auf einige Centimeter Tiefe und bei Verwendung von Afphalt oder verwandten Stoffen durch Austrocknen vorzubereiten.

Das

Weniger empfehlenswert als das Anbringen einer Ifolierfchicht an der Aufsen-feite der Umfaffungsmauer des Kellergefchoffes ift diefes auf der Innenfeite, namentlich dann, wenn die Urfache der Feuchtigkeit nicht befeitigt werden kann, da in diefem Falle ein Verdunften derfelben nach beiden Seiten gehindert ift. Auffteigen der Feuchtigkeit nach dem Erdgefchofs wird zwar durch unter dem letzteren eingefügte wagrechte Ifolierfchichten aufgehalten werden können, aber nicht eine fchon begonnene Zerftörung des Mauerwerkes durch den Mauerfrafs.

Die Ausführung der Ifolierfchicht auf der Innenfeite kann als Cementputz, ferner mit Cement und Dachziegeln oder Glastafeln, oder endlich mit Afphalt erfolgen (vergl. Art. 359, S. 397).

Ein Afphaltüberzug wird nur dann haltbar, wenn er in die 1 bis 2 cm tief ausgekratzten Fugen der ausgetrockneten Wand eingreift, und Putz wird nur dann auf diefem dauernd haften, wenn der noch heifse Afphalt mit fcharfem, reinem Sande beftreut wird. Bei Anwendung gewöhnlichen Kalkmörtelputzes erhält fich der Afphaltgeruch in den umfchloffenen Räumen mehrere Jahre lang, was durch Ausführung eines 15 bis 18 mm ftarken Putzes aus Trafsmörtel foll verhütet werden können³ 4).

Sicherer erfcheint die Herftellung einer Verkleidungswand der Innenfeite, deren 4 bis 5cm weiter Abftand von der Kellermauer mit einer wafferdichten Schicht aus-

gefüllt wird (vergl. Art. 359, S. 397).

Dem Uebelftande der blofsen Ueberzüge, dafs Feuchtigkeit aus der Innenluft fich an ihnen niederfchlägt, will man oft durch die Anordnung von Luftfchichten Vorbeugen.

Diefem Zwecke dienen z. B. die von Scheidling ⁵) angewendeten Warzenkacheln , die mit der glafterten Seite vor die Wand gelegt und auf der äufseren rauhen Seite mit gewöhnlichem Kalkmörtel geputzt werden.

Diefe Warzenkacheln find quadratifch und haben etwa 25 cm Seitenlange bei 1 cm Stärke. Die fünf viereckigen 2,o bis 2,5 cm ftarken und 2 cm hohen Warzen (eckige Vorfprtinge) werden in Cementmörtel gedrückt. Zur Beteiligung der Kacheln benutzt man breitköpfige, zwifchen die Fugen gefchlagene Nägel.

Vorteilhafter geftaltet find jedenfalls, wegen des gröfseren Hohlraumes, die fchon von den Römern zum gleichen Zwecke benutzten Warzenziegel ⁶), bei welchen die Warzen etwa 7 cm vorfpringen.

Bei gutem Material und guter Glafur diefer Kacheln können diefelben vorteilhaft wirken; nur bleibt bei ihnen, wie bei allen der Ifolierung gegen Feuchtigkeit dienenden Hohlräumen eine Lüftung wünschenswert, die nach dem umfchloffenen

27

Raume zu unfchwer, allerdings nur in einer mit Uebelftänden verbundenen Weife, hergeftellt werden kann. Unter b wird hierauf zurückzukommen fein.

Andere zu diefem Zwecke hergeftellte Bekleidungen find die in Art. 270 (S. 311) befprochenen Welldielen von Schwarz, ferner die auf der einen Seite kannelierten Cementplatten von R. Grofse in Küftrin ⁷) und die Patentfalzbautafeln von Fifcher zu Rawitfch ⁸).

Die letzteren find mit fchwalbenfchwanzförmigen Rinnen verfehene Afphaltpapptafeln, welche an die Wand genagelt werden, an diefer hohle Kanäle bilden, während in den Rinnen der anderen Seite der Putz guten Halt findet.

Bei diefen, wie bei den anderen ähnlichen Stoffen hält man die Lüftung der Hohlräume durch obere und untere Verbindungsöffnungen mit der Binnenluft für notwendig. Wenn dadurch auch der Zweck des allmählichen Austrocknens der feuchten Wände wirklich erreicht werden füllte, fo bleiben doch die Nachteile der unzugänglichen und nicht zu reinigenden Hohlräume beftehen.

Soll der Innenraum durch die befprochenen Ifoliermittel nicht eingefchränkt werden, fo wird man, infoweit dies die Konftruktion des Gebäudes zulafst, den Platz für diefelben durch Ausftemmen aus den Kellerumfaffungen gewinnen müffen.

Wird die Ifolierfchicht nicht durch die Scheidemauern hindurchgeführt, fo werden letztere Feuchtigkeitsleiter bleiben.

Die fehr zahlreichen, für die Trockenlegung von feuchten Mauern empfohlenen Anftrich- und Ueberzugsftoffe nutzen, wie fchon erwähnt wurde, ohne wagrechte Ifolierfchichten gar nichts und haben auch mit diefen immer nur eine fehr be-fchränkte Dauer. Angaben über einige diefer Mittel finden fich in untenftehenden Quellen 7 8 ü).

374-

Ifolierung

der

Fufsböden.

Handelt es fich bei tief liegendem Grundwafferfpiegel um die Trockenlegung des Kellerfufsbodens oder bei nicht unterkellerten Gebäuden um die des Erdgefchofs-fufsbodens, fo ift zunächft die durchfeuchtete Auffüllung zu befeitigen und durch trockenen Sand oder Kies zu erfetzen und dann je nach dem Grade der auffteigen-den Feuchtigkeit eine der in Art. 365 bis 367 (S. 406 bis 409) befprochenen Kon-ftruktionen anzuwenden. Unter Umftänden kann dabei das Verlegen eines Netzes von Drainröhren unter dem Kellerfufsboden von Vorteil fein.

Läfst fich die feitlich liegende Feuchtigkeitsquelle befeitigen und ift keine auf-fteigende Grundfeuchtigkeit zu befürchten, fo genügt das Entfernen der naffen Auffüllung und das Wiederherftellen des früheren Bodenbelages auf trockenem Sand oder Kies. Das vollftändige Austrocknen wird dann allerdings einige Zeit in An-fpruch nehmen.

Hat man nur für Trockenheit des Erdgefchoffes bei vorhandenem Keller zu forgen, fo ift über dem Kellergewölbe eine Ifolierfchicht anzuordnen, welche mit der in die Mauern einzufchaltenden in Verbindung fteht. Unter Umftänden genügt es jedoch, die Mauerifolierfchichten unter die Widerlager der Kellergewölbe zu legen, wodurch man die Ifolierung des Erdgefchofsfufsbodens erfparen kann.

Bei einem Grundwafferftande, deffen Spiegel immer über dem Kellerfufsboden liegt, empfiehlt es lieh** zu erwägen, ob nicht der Keller ganz aufgegeben oder Reffen Fufsboden fo weit aufgehöht werden kann, dafs er über den Wafferfpiegel zu liegen kommt; denn das unter folchen Verhältniffen ficherfte Dichtungsmittel, die unter dem ganzen Gebäude auszubreitende Betonfchicht (vergl. Art. 368, S. 409), ift bei fchon beftehenden Gebäuden der aufserordentlichen Koften und Schwierigkeiten wegen kaum anwendbar. Die in Art. 369 (S. 410) u. 370 (S. 412) befprochenen fonftigen Konftruktionen find nur mangelhafte Behelfe, da das Dichten der An-fchlufsfugen der wohl in fich dicht hergeftellten Fufsböden an die Kellermauern nur fchwer gelingt.

Am vorteilhafteften erfcheint im vorliegenden Falle die Herftellung waffer-dichter Becken aus Beton innerhalb der trocken zu legenden Kellerräume, wobei die Beckenwandungen den höchften Grundwafferftand ein Stück überragen müffen. Die Beckenwandungen find dabei unabhängig von den Kellermauern und durch einen Hohlraum von denfelben getrennt zu geftalten, damit etwaige Setzungen oder Bewegungen der letzteren im Becken keine Riffe erzeugen können. Die Betonfohle ift fo ftark zu machen, dafs durch diefelbe der Wafferzulauf verdrängt und dem Wafferdrucke genügt wird (vergl. Art. 369, S. 410). Die Wafferdichtigkeit ift auf eine der befprochenen Weifen zu erzeugen; auch kann eine Verfteifung der Sohle durch umgekehrte Gewölbe herbeigeführt werden.

Etwas leichter wird die Trockenlegung der Keller, wenn der Wafferftand nur zeitweife den Kellerboden überfteigt; fie ilt aber am beften in ganz ähnlicher Weife, wie eben befprochen, zu bewirken.

cm

Liebold empfiehlt ⁷⁸⁷) für die Trockenlegung eines 23,0 m langen, 5,7 m breiten Kellerraumes, der bei eingetretenem Hochwaffer fich l,o m hoch mit Waffer füllte, die Anordnung einer mindeftens 20 cm ftarken, nach der Mitte bei fchlechtem Untergründe auf 35 bis 40 cm zu verftärkenden Sohle aus Beton von 1 Teil Cement, 2,5 Teilen Sand und 3 Teilen Kies. Die Beckenwand aus dem gleichen Beton ift ebenfalls 20 ftark und in einer Ausrundung in die Sohle überzuführen (Fig. 736)- Zur Dichtung foll nach 3 bis 4 Tagen,

Fig. 736.

375-

Hoher

Grundwaffer

ftand.

Fig. 737-

\\\M

5Ï

1 s

m

pMMü

___v H.W

AJt

_v'— wS;

1

_____

Ê.

iü

Ult?

smNb

^50 w. Gr.

wenn der Beton etwas erhärtet, aber noch feucht ift, eine wenigftens 1,5 cm ftarke Putzfchicht von 1 Teil Cement auf 2 Teile Sand aufgetragen und forgfältig geglättet werden. Jedenfalls dürfte fich ebenfo die Dyckerhoff ’fche, in Art. 293 (S. 348) befchriebene Art der Herftellung des wafferdichten Putzes und aufser-dem die Anwendung eines befonderen Arbeitsbodens empfehlen.

376-

Allgemeines.

377-

Arten

der Schutz-mafsregeln.

Für denfelben Fall wird auch zur Dichtung das Anwenden von Holzcement und Papier vor-gefchlagen 7S8). Die Sohle ift aus Beton herzuftellen und auf die in Art. 3^5 (S. 407) angegebene Weife weiter zu behandeln, bezw. mit einer zweiten Betonfchicht, zur Bildung des Arbeitsbodens, zu belegen; auch die Wände find mit Holzcement und Papier zu bekleben, alle fcharfen Ecken dabei aber zu vermeiden und fchliefslich mit einer Backfteinwand zu verkleiden. Wegen des näheren der Ausführung wird auf die angegebene Quelle verwiefen.

Auch Afphaltplatten (vergl. Art. 365, S. 407) find nach den Angaben von Büsfcher 6° Hoffmann ⁷⁸⁹) zur Herflellung wafferdichter Becken in den Kellerräumen verwendbar. Auf einer genügend ftarken Sohle werden diefelben mit 10 cm Ueberdeckung und Verklebung der Fugen durch Afphalt verlegt und ebenfo an den Wänden bis etwa 20cm über den höchften Wafferftand angebracht. Boden- und Wandplatten müffen gut verbunden werden. Die letzteren werden am oberen Rande in eine 4 bis 6cm tief aus-geftemmte Mauerfuge eingelaffen und mit Cement feil eingebunden (Fig. 737). Ueber den Bodenplatten ordnet man nach Bedarf ein Pflafter, eine Betonfchicht oder umgekehrte Gewölbe und einen geeigneten Belag an, während die Wandplatten mit einer ¹/2 Stein ftarken Backfteinwand oder einer Betonfchicht zu verkleiden find. Sind mehrere nebeneinander liegende Kellerräume zu ifolieren, fo wird vorgefchlagen, die Ifolierschichten durch die Scheidemauern hindurchzuführen.

b) Schutz der Wände gegen Niederfchlagsfeuchtigkeit.

Eine der Haupturfachen der Feuchtigkeit im Oberbau der Häufer ift, wie fchon in Art. 343 (S. 388) angeführt wurde, das Wetter. Die Umfaffungsmauern können vom Schlagregen durchfeuchtet werden; das auf den Gefimfen, Vorfprütigen und Abdeckungen ftehen bleibende Waffer oder der auf ihnen abgelagerte und fchmelzende Schnee können in das Innere der Gebäude eindringen, die Bekleidungen oder Anftriche der Wände verderben und die Räume unwohnlich und ungefund machen.

Die Witterung kann aber auch noch in anderer Weife Feuchtigkeit in den Gebäuden veranlaffen, und zwar infolge der Veränderlichkeit der Luftwärme. Die Wände der Gebäude kühlen fich bei niedriger Aufsentemperatur ab, und die durch die Bewohner oder durch die fonftige Benutzung der Räume der Innenluft als Wafferdampf mitgeteilte Feuchtigkeit fchlägt fich an den Wänden in Geftalt von Waffer oder Reif nieder, wie dies am deutlichften an den Fenfterfcheiben zu beobachten ift. Ein ähnlicher Vorgang findet an den äufseren Seiten der Wände ftatt, wenn nach ftarker Winterkälte Tauwetter eintritt. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit bildet auf den kalten Wänden eine Eiskrufte, welche fpäter diefelben durch-näfst, wenn fie nicht dicht find.

Der Schutz der Wände hat fich demnach nicht nur gegen das Eindringen der Niederfchlagsfeuchtigkeit von aufsen, fondern auch von innen her zu richten, bezw. ift durch die Konftruktion der Wände die Bildung von Niederfchlägen im Inneren der Gebäude möglichft zu verhindern.

Uebrigens tragen die Bewohner an der Feuchtigkeit ihrer Wohnungen häufig felbft durch ungenügende Heizung und Lüftung fchuld. Der Feuchtigkeitszuftand wird auch oft noch dadurch ver-fchlimmert, dafs beim Eintritt milder Witterung das Durchlüften der Räume vorgenommen wird, bevor fie gründlich durchheizt worden find.

1) Schutz gegen Regen und Schnee.

Das Eindringen des Schlagregens in die Wände wird verhindert, wenn man die letzteren aus wafferdichtem Bauftoffe, wie z. B. aus Klinkern in gutem Cement-

«8) Ebendaf.

739) Ebendaf., S. 85.

mortel, herftellt oder fie mit undurchläffigen Materialien überzieht oder bekleidet, wie z. B. mit Glas ⁹).’ Es wird dadurch den Wänden die Eigenfchaft der Durch-läffigkeit nicht nur für Waffer, fondera auch für Luft benommen und die vielfach für fehr wichtig gehaltene zufällige oder natürliche Lüftung der Räume befeitigt. Wie von Fifcher¹⁰^¹) nachgewiefen wurde, ift die Wirkfamkeit der zufälligen Lüftung nicht nur unbedeutend, fondera auch von mancherlei Umftanden abhängig und un-zuverläffig; fie kann fogar einer künftlichen Lüftung und der Beheizung hinderlich werden. Immerhin wird fie beim Mangel von Vorkehrungen für ktinftliche Lüftung, wie diefer die Regel für die Wohngebäude bildet, willkommen geheifsen werden müffen und daher die Wahl von undurchläffigen Bauftoffen zum Schutz gegen Schlagregen nicht unter allen Umftanden empfohlen werden können. Doch ift hier auf eine ungünftige Eigenfchaft der porigen Bauftofife aufmerkfam zu machen, die fie in manchen Lallen nicht amvendbar erfcheinen läfst, auch wenn man im ftande wäre, fie gegen das Eindringen der Leuchtigkeit zu fchützen. Bei dem Luftdurchgang werden in den Poren der Wände Staub, Pilzfporen und Krankheitskeime abgelagert und aufgefpeichert, die fpäter den eingefchloffenen Räumen wieder zugeführt werden können. Wo daher, wie in Krankenhäufern, viele Krankheitskeime erzeugt werden, ift nur die Anwendung von undurchläffigen Stoffen zum Bau und zur inneren Bekleidung der Wände zu empfehlen.

Werden durchläffige Steine zum Bauen verwendet, fo müffen fie gegen das Eindringen des Waffers gefchützt werden; denn fie können von diefem grofse Mengen faffen und dadurch der Gefundheit fchädlich werden, die man durch ihre Wahl vielleicht gerade hatte fördern wollen. Durch das Waffer verlieren die Steine auch ihre Luftdurchläffigkeit auf fo lange, bis fie wieder trocken geworden find, was je nach der Art des Stoffes verfchiedene Zeiträume beanfprucht ¹¹). Cement-beton kann diefe Eigenfchaft dauernd einbüfsen.

Wird auf die zufällige Lüftung Wert gelegt, was bei ^2 und 1 Stein ftarken Aufsenwänden gewöhnlich gerechtfertigt ift, fo mufs der Schutz in einer Weife erfolgen, dafs diefelbe möglich bleibt. Mindeftens ift ein guter Kalkmörtelputz erforderlich. Cementputz und die meiften für den Wetterfchutz beftimmten Anftriche, wie der fo viel verwendete Oelfarbenanftrich, heben die Luftdurchläffigkeit auf.

Sehr zweckentfprechend, wenn auch nicht überall wegen ihres Anfehens und ihrer fonftigen Eigenfchaften anwendbar, find die verfchiedenartigen Behänge, welche mit vielen auch zu den Dachdeckungen benutzten Stoffen, wie Dachziegel, Dach-fchiefer, Cementplatten, Zinkblech, Eifenblech und Holzfchindeln, ausgeführt werden können. Die Lugen zwifchen den einzelnen Behangftücken geftatten den Luft-wechfel, während der Zutritt des Waffers verhindert ift. Auch machen fie in Verbindung mit den ruhenden Luftfchichten, die zwifchen ihnen und den Wänden verbleiben, die letzteren etwas unempfindlicher gegen den Wärmewechfel. Man findet daher die Behänge fehr häufig namentlich an den fog. Wetterfeiten folcher Gebäude ausgeführt, die keine architektonifche Ausbildung erhalten, insbefondere bei ländlichen Verhältniffen. Doch geftatten einige diefer Materialien, wie Schiefer, Cement-

und Thonplatten, fowie Schindeln, fehr zierliche Mufter und die malerifche Erfcheinung der Gebäude fördernde Anordnungen.

Als Nachteil der Behänge wird mitunter angeführt, dafs lieh hinter ihnen viel Staub anfammeln und Ungeziefer aller Art einniften kann. Doch fcheinen die Vorteile diefen Nachteil zu überwiegen.

Die Holzfchindeln werden wegen ihrer Feuergefährlichkeit nur ausnahmsweife, gewöhnlich nur für einzeln liegende Gehöfte in Gebirgsgegenden, zugeiaffen. Das Gleiche gilt von den Bretterverkleidungen, welche ähnliche Vorteile, wie die Behänge darbieten und eine architektonifsche Behandlung geftatten.

Umfaffungswände aus Holzfachwerk liefern in der Witterung ausgefetzter Lage nur mit einem Behang oder einer Bretterverkleidung wohnliche Räume.

Zur Trockenhaltung der Umfaffungsmauern. wird fehr häufig die Ausführung derfelben mit Hohlräumen empfohlen. Ueber die Art der Herftellung derfelben und die Schwierigkeit, mit ihnen den beabfichtigten Zweck zu erreichen, fowie über die dabei zu berückfichtigenden Vorfichtsmafsregeln ift fchon früher (Art. 26, S. 38) das Nötige mitgeteilt worden. Der geringe Wert der Luftfchichten und die mögliche Schädlichkeit derfelben wurden auch fchon in Art. 360 (S. 399) erörtert.

Auch bezüglich des für die Trockenhaltung der in Rohbau ausgeführten Mauern wichtigen Dichtens der Fugen kann auf das früher in Art. 20 (S. 30), 41 (S. 52) u. 66 (S. 72)

Mitgeteilte verwiefen werden.

Auch innere Bekleidungen der Umfaffungswände findet man häufig zum Schutz der um-fchloffenen Räume gegen das Eindringen der Feuchtigkeit verwendet. Die Wände felbft find dadurch aber nicht

«lamm

MJMJO

will 11

fil

..

JLi

iiiiiiiiiiiinii

I/I!

Fig. 739-

tg

I if

ge-

fchützt, fo dafs fich folche Anordnungen nur dann empfehlen, wenn keine anderen ausgeführt werden können, wie dies oft bei fchon begehenden Gebäuden der Fall ift. Diefe Beklei-

LTTTTY

»v\~.

SK!: '    . nini

düngen find daher bei der Be-fprechung des Trockenlegens feuchter Wände mit zu behandeln.

éSSEêME

Nicht minder wichtig, wie der Schutz der lotrechten Wandflächen, ift der der freien Endi-

fffĘM [JÎ35H IBB

43.441 4:^3331 ÈSS 5ÉS

r~:

V,

X.

xX/

.'{•

-V

Y,

gungen und der oberen Flächen der Gefimsvorfprünge der Mauern gegen das Eindringen der Feuchtigkeit. Die zweckentfprechende Geftaltung und Abdeckung der Gefimfe wird im nächftfolgenden Hefte (unter D) diefes »Handbuches« behandelt werden. Die Herftellung der Mauerendigungen aus Stein ift fchon in Art. 14 (S. 23), 15 (S. 24), 51 (S. 59), 52 (S. 61) u. 67 (S. 72) befprochen worden, fo dafs hier nur noch die Abdeckungen mit folchen Stoffen, wie fie auch zu den Dachdeckungen benutzt werden, zu erörtern find.

Der Behang der Wände mit Steinplatten, mögen es nun Dachziegel, Dachfchiefer, Cementplatten, dünne Sand- oder Kalkfteinplatten u. f. w. fein, Steinplatten, erfolgt in gleicher Weife, wie bei den entfprechenden Dachdeckungen, weshalb hier

in der Hauptfache auf diefe (fiehe Teil III,

Band 2, Heft 4 diefes »Handbuches«, Abt. III,

Abfchn. 2, F) verwiefen werden kann. Zu ihrer Befeftigung mufs die Wand eine Lattung oder Schalung erhalten, an welcher die Platten aufgehängt, bezw. aufgenagelt werden. Bei Fachwerkwänden kann die Lattung oder Schalung an den Wandftändern feftgemacht werden; bei maffiven Wänden mufs man zu diefem Zwecke in Abhanden von etwa lm lotrechte Pfoflen von 6 X 10cm Stärke anordnen, die man an der Wand mit vorgefchlagenen Haken und an jedem Ende mit Schraubenbolzen beteiligt. Ein äufserer Putz der Wand ift dabei nicht nötig.

Behänge von hohlen Fach werkwänden mit Falzziegeln und Bieberfchwänzen wurden in Fig. 351 bis 353 (S. 215) mitgeteilt, welche in ganz gleicher Weife auch bei ausgemauertem Holzfachwerk ausgeführt werden können.

Das in Fig. 352 (S. 215) angegebene Auskleben des Raumes zwifchen den Latten würde dann wegfallen.

Fig. 738 zeigt den am Harz üblichen Behang des oberen Teiles einer Giebelwand mit Dachpfannen in einem Beifpiele aus Halberftadt. Die Ecke ift hier mit Schiefern eingedeckt, während man in anderen Fällen den Ziegelbehang wohl bis an die Ecke gehen und dort an ein an die andere Seite der letzteren angenageltes lotrechtes Brett fich anfchliefsen läfst⁷⁹³).

¹/20 w- Gr.

Fig. 741.

II

72

Von einem Haufe zu Goslar. %o w. Gr.

793) Mitteilungen über die verfchiedenen in England angewendeten Arten des Behanges mit Ziegeln finden fich in : Building news, Bd. 46, S. 583.

378-

Behang

mit

/i

Fig. 742.

A'

AA

-—\\

ivA

Fig. ₇₄₃ 795).

\ 3cl

|i

T7\~

um

\ \ \ \ \ \tv\

Fig. 744 79G).

i'

ii-

v:

\ \ \ \ \Vys\ \\ \ V\

, \ \ \ \ \ yAcA \ \ \ \ \ \Ą \ \ĄAJ

AA wy ¹

yv

'AyAj

jT

XX

u*

4L

11

J^ir\V\\ \ \ \\ /\ \ \ \ \~\T-A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \a-

A \ \ \ \, \, \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ A \ W \ \ A A \ \ \ \ \

1/20 W. Gr.

1/20 W. Gr.

\A

Fig- 745-

Vom Turm der Pfarrkirche zu Bingen ⁷⁹⁴).

Fig. 746.

ca. I/10 w- Gr.

T]

>11

Fig. 747.

Beim Behang mit Schiefem, die auf einer Schalung mit Nägeln befeftigt werden, wird die Ecke entweder auch ver-fchiefert, wie Fig. 739 zeigt, oder man deckt fie mit einem Brette nach der in Fig. 740 angegebenen Weife. Die unterfte Schieferreihe mufs fchräg gelegt werden, um das Regenwaffer von der Wand oder über den Sockel wegzuleiten, und bedarf daher zu ihrer Befeftigung einer abgefchrägten Latte (Fig. 739).

Zierwirkungen laffen fich bei der Verfchieferung durch Wechfel in der Form der Schiefer, fowie durch künftliche Bearbeitung oder Wechfel in den Farben derfelben erzielen. Ein mittelalterlicher Schieferbehang, und zwar vom Turm der Pfarrkirche zu Bingen a. Rh., ift in Fig. 742 ⁷⁹⁴) , einer aus der Jetztzeit von einem Flaufe in Goslar ift in Fig. 741 dargeftellt.

Bei mafliven Wänden ergeben fich durch die für die Befeftigung der Schalung oder Lattung notwendigen lotrechten Pfoften weitere Luftfchichten.

Solche laffen fich auch bei Fachwerkwänden her-ftellen, indem man die Hölzer ftärker als die Ausmauerung macht.

Ein Beifpiel hierfür gibt die in Fig. 743 ⁷⁹⁵) dargeftellte Verfchieferung eines neuen Hautes in Goslar, welche auf Lattung ausgeführt wurde.

Den Vorteil eines Behanges mit Schiefern, ohne die Ausbildung des Gebäudes als Backftein-rohbau aufgeben zu müffen, kann man auch erreichen, indem man die Wände als Hohlmauern herftellt und den Behang im Inneren des Hohlraumes anbringt, wie dies beim Infektionshofpital zu Newcaftle

gefchehen ift (Fig. 744 7a6).

Die Schiefer find hierbei auf Drahtklammern gehängt, welche zugleich zur Verbindung der Wandungen des Hohlraumes an Stelle von Bindern dienen. Für die Abführung des an der äufseren Wand von den Schiefern herabfliefsenden Waffers follte am Fufse derfelben geforgt werden.

Unter den Metallblechen kommen zum Behang der Wände zu-meift Zinkblech und verzinktes Blechtafeln. Eifenblech in Verwendung, in den verfchiedenen Formen, wie fie auch zur Dachdeckung benutzt werden, wie z. B. in Deutfchland die Hilgers fchen Dachpfannen. Befonders häufig fcheint diefer Behang in Nordamerika ausgeführt zu werden.

Die Blechtafeln find dort meift nach Art der Falzziegel geftaltet.

Fig. ₇₄S ⁷⁹ 'V

'fl 5 w- Gr.

nnfi

ns

uu

Fig. 749 ⁷⁹⁷).

Fig. 750 79 7).

^4 w. Gr.

Fig. 751 ⁷⁹⁷).

379-

Behang

mit

Hl

m.

w. Gr.

%5 w. Gr.

794) Nach Redtenbacher in: Beiträge zur Kenntnifs der Architektur des Mittelalters in Deutfchland. Frankfurt a. M. 1872—75. Taf. 48.

195) Nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1889, Taf. 31.

796) Nach: Builder, Bd. 47, S. 856.

l;₃ w. Gr.

42Ó

In Fig. 745 bis 747 find zwei Formen folcher metal fhingles abgebildet.

Auf der Parifer Weltausftellung 1889 waren verfchiedene franzöfifche Arten des Be-

hanges mit Zinkblech zur Anfchauung gebracht.

Fig. 748 bis 751 ⁷⁹") zeigen den Behang mit klein Die Tafeln haben eine Höhe von

TI

kanneliertem Blech, höchftens 0,82 m, können jedoch bis zu l,eo m Breite her-geftellt werden. Man hängt fie mit Haftern an eifernen Latten auf, welche einen Abftand von höchftens 0,70 m von Mitte zu Mitte erhalten. Diefe Latten werden mit

Haken an der Wand befeftigt und durch Zwifchenftücke in der gewünfchten Entfernung von der Wand gehalten. An der unterften Latte wird eine kleine Rinne aufgehängt (Fig. 749). Die Anfchlüffe des Behanges an Gefimfe find in Fig. 751 dargeftellt.

Die Verwendung von Zinktafeln mit doppelten Rippen, Syftem Baillot, ift in Fig. 752 u. 753 ⁷⁹⁸) wiedergegeben. Man ftellt fie in 1 m Höhe auf 0,940 m oder 0,985 m Breite her. Bei der erften Breite haben die Rippen 0,140 m, bei der zweiten 0,22 6 m Entfernung. Bei Back-fteinmauerwerk nagelt man fie am oberen Rande einfach an die Wand. Beffer ift es aber jedenfalls, die für Bruch-fteinmauerwerk vorgefchriebenen und auch für die kannelierten Bleche erforderlichen eifernen Latten zum Auf-

J/30 w. Gr.

hängen zu verwenden.

In der angezogenen Quelle ⁷") finden fich auch Mitteilungen über den Behang mit kleineren, rautenförmigen, fechseckigen und rechteckigen, überfalzten Zinktafeln.

Bei allen Behängen mit Metallblechen ift, wie bei den Dachdeckungen mit folchen, forgfältig darauf zu achten, dafs jede einzelne Tafel fich ungehindert ausdehnen kann.

Trotz der dem Behang mit Holzfchin-deln zugefchriebenen Feuergefährlichkeit ver-Hoizfchindein. dient derfelbe in gefundheitlicher Beziehung Beachtung, allerdings nur, wenn er gut ausgeführt und unterhalten wird. Mit demfelben ift man im ftande, in dem Wetter ausgefetzter Lage auch bei dünnen Fach werk wänden trockene und warme Räume zu erzielen ⁸⁰⁰).

Die Schindeln haben in den verfchie-

Fig- 755-

380.

Behang

mit

denen Gegenden fehr verfchiedene Gröfse und

Fig. 754-

¹l20 w. Gr.

⁷⁹⁷) Nach: La fern aine des conflr., Jahrg. 14, S. 317.    ------5 —™---—^

798j Nach ebendaf., S. 284 u. 294.

⁷") S. 365 u. 474.

⁸⁰°) Der Nutzen der Verfchindelung wird fehr warm in Reclam's Gefundheit (1884, S. 3) hervorgehoben. Gegenteilige Anfichten wurden ausgefprochen in: Deutfehes Baugwksbl. 1888, S. 343 — und in: Wiener Bauind.-Ztg. Jahrg. 6, S. 227.

Fig. 756 ⁸⁰²).

"1

7/20 w- Gr.

Form. Grofse Schindeln werden z. B. in Schlehen (bis zu 0,7 m lang und 0,i m breit), in Thüringen (0,6 m lang und 0,i2m breit), in der Rhön (l,om lang und 0,i5 m breit), im Fichtelgebirge (0,6 m bis 0,75 m lang und 9 bis 18cm breit), in einigen Gegenden Württembergs (Lander genannt, 0,9 bis 1,2 m lang und 15 bis 18cm breit) verwendet. Sie haben einfache, rechteckige Form, werden auf Latten genagelt und aus Tannen-, Eichen- oder wohl auch aus Buchenholz hergeftellt.

In Schlefien und auch im Fichtelgebirge erhalten fie einen keilförmigen Querfchnitt und werden mit der Scharfen Kante in eine Nut der benachbarten Schindel ein-gefchoben (Fig. 754).

In Thüringen haben Sie eine gleichmäfsige Dicke von etwa 2cm und den in Fig. 755 ⁸⁰¹) angedeuteten Querfchnitt.

Vorzuziehen find im allgemeinen

Fig- 757-

die kleinen Schindeln, weil he bei der grofsen Ueberdeckung (bis zu ⁴/s der Länge) einen dichteren Behang liefern

insbefondere wenn he auf

einer Bretterfchalung befehigt werden. Auch kann ein folcher Behang ein fehr zierliches Ausfehen erhalten.

Eine mittlere Gröfse haben die in Ober-heffen gebräuchlichen Schindeln aus Eichenholz, welche die Geftalt von Biberfchwanz-dachziegeln mit abgerundetem oder zugefpitz-tem unterem Rande erhalten. Sie find in der Regel 0,36 m lang und 0,io m breit; die Dicke verjüngt Sich nach oben und beträgt im Mittel etwa 12 mm- Sie werden auf Latten von etwa

ho w. Gr.

12 cm Abfland genagelt, deren Zwifchenraum mit Lehm ausgeklebt wird (Fig. 756 ⁸⁰²).

Eine mittlere Länge (etwa 0,3 2m) bei geringerer Breite (85mm) und oft fehr zier-

liehe Form haben die Schindeln im heffifchen Odenwald (Fig. 757). Sie verjüngen Sich in der Dicke nach oben und find unten 5 ram ftark; fie werden verdeckt auf Latten von etwa 14cm Abftand genagelt.

Einen viel dichteren Schlufs bieten die auch im Schwarzwald oft angewendeten und auf Schalung genagelten Schweizer Schindeln. Sie find 18 cm lang, unten halbkreisförmig abgerundet und 60 bis 65 mm

oder 50mm breit. Ihre Dicke nimmt von 5 mm unten bis auf 2 mm oben ab. Von den Schindeln bleibt nur die halb-

Fig. 758 S03)-

³/io w. Gr.

⁸⁰¹)    Nach: Deutfche Bauz. 1876, S. 335.

802)    Nach ebendaf.

803)    Nach ebendaf.

hoch) Sichtbar, und fie

kreisförmige Rundung (30 bis 40 liefern infolgedeffen ein Schuppenmufter (Fig. 758 ⁸⁰³)- Damit

mm

die unterfte Reihe Schindeln nicht klafft, mufs unter derfelben eine Latte befeftigt werden, wenn man fie nicht auf ein unten angebrachtes fog. Wetterbrett Sich auffetzen läfst.

Die untere Schindelreihe wird gewöhnlich verdoppelt. Auf diefe Weife bildet fich mit den untergelegten Latten ein Vorfprung von etwa 3cm, der mitunter mehrfach auf die Wandhöhe ausgeführt wird, wie Fig. 759 (vom Gafthaus auf

3S1.

Verkleidung

mit

Brettern.

382.

Abdeckung

von

Mauer

endigungen.

dem Feldberg im Schwarzwald) zeigt, welche auch die Verkleidung der Ecke mit gröfseren Schindeln darftelit. Jede Schindel wird mit zwei Nägeln befeftigt. Zum Schutze gegen Verwitterung werden die Schweizer Schindeln kräftig mit Oelfarbe geftrichen, was etwa alle io Jahre zu wiederholen ift.

Mit Schindeln von verfchiedener Form laffen

fich auch reichere Müller bilden, wie der in Fig. 760 dargeftellte Teil eines Hausgiebels aus Urbeis in den Vogefen zeigt, wo wagrechte Streifen von rechteckigen und unten fpitzig zugefchnittenen Schindeln miteinander abwechfeln. Die rechteckigen Schindeln find dort 35 bis 40

lang und bis zu 14cm breit ⁸⁰⁴).

Die Verkleidung mit Brettern bietet ähnliche Vorteile, wie die Verfchindelung, und kann für Holzfachwerkwände da, wo fie baupolizeilich geftattet ift, namentlich für die Wetterfeiten der Gebäude, empfohlen werden. Die Ausführung erfolgt auf eine der für die hohlen Fachwerk

ern

ll

c:

'V

! I o ' i i I

Vom Gafthaus auf dem Feldberg im Schwarzwald. 410 w- Gr.

wände in Art. 193 (S. 212) be-fprochenen Weifen, wobei aus dem dafelbft angegebenen Grunde (rafcherer Wafferabflufs) die lotrechte Stellung der Bretter zu bevorzugen ift. Bei diefer Stellung werden die Bretter entweder miteinander überfalzt oder mit Fugenleiften verfehen. Für die wagrechte Lage der Bretter ift die jaloufieartige Ueberdeckung zu empfehlen.

Nimmt man die Gerippehölzer ftärker, als die Fachausmauerung , fo kann man leicht auf der Aufsenfeite ifolierende Hohlräume erzielen, wie Fig. 761 ⁸⁰⁵) zeigt. Fig. 762 ⁸⁰⁶) ftellt ein ganzes auf diefe Weife mit Brettern verkleidetes Wohnhaus aus der Umgebung von Goslar dar.

Bei den frei in die Luft ragenden Mauerendigungen, wie z. B. von Giebelmauern, find Steine und Mörtel fo ftark der Witterung ausgefetzt, dafs nur die beften Bau-ftoffe an folchen Stellen den Einflüßen derfelben genügend lange Widerfland leiften. Wird daher bei den Mauerendigungen nicht ausreichende Sorgfalt auf die Auswahl des Materials und auf die Mauerarbeit verwendet, fo tragen

rill !

Fig. 760.

IS!

Von einem Hausgiebel zu Urbeis. — ⁴/io w. Gr.

Fig. 761 ⁸⁰⁵).

soi) Ueber die Herftellung von Schindelpanzern im Allgäu und die zugehörigen Fenfterverkleidungen liehe : Deutfche Bauz. 1898, S. 204.

505)    Nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1889, Bl. 31.

506)    Nach ebenda!"., Bl. 29.

fie fehr bald zur Durchfeuchtung der Mauern reichlich bei. Vermehrt wird diefe Möglichkeit bei den Giebelmauern durch die Schwierigkeit, den An-fchlufs der Dachdeckung an diefelben in guter und dauerhafter Weife zu bewirken. Wo es irgend angeht, follte man daher die freie Endigung der Giebelmauern vermeiden und die Dachdeckung über diefelben hinweggehen laffen. Bei Brandgiebeln ift dies allerdings nicht möglich, da das Ueberftehen der-felben über die Dachfläche in der Regel baupolizeilich vorgefchrieben ift. In ył|jf^°^c^en Fällen ift dann ITjBTeine gute Abdeckung er-' forderlich, die in einer der früher angegebenen Weifen (vergl. S. 423) hergeftellt werden kann. An Stelle der Haufteinplatten würde man bei flacher Neigung der Giebel auch fchuppenartig fich überdeckende und in Mörtel zu verlegende Schieferoder Cementplatten benutzen können. Ungeeignet ift Cementputz, weil derfelbe an diefen Stellen nur geringe Dauer hat und riffig wird ; ebenfo empfiehlt fich die Abdeckung mit Zinkblech nicht, weil dasfelbe, da es gelötet werden mufs, infolge der gehinderten Ausdehnung leicht faltig wird und in den Nähten fich löft. Dach-fchiefer und Dachziegel laffen fich auf den geneigten Mauerendigungen nicht ficher befeftigen; dagegen ift dies bei den wagrechten Mauerendigungen möglich, weshalb

Ml! Il U 1!,) «

:;,g

REt

y:

IV.-

<VfJ

•-

ir—11

iJI

"'M

â-j

-1...

lw

V200 w- Gr.

ir

TTfTTni

:.h

spp

Bill

Fig. 763 S07).

SEI

g»

383.

Schutzmittel.

man die Giebelmauern oft mit Ablatzen als Treppengiebel ausfiihrt. Die Behandlung ift dann diefelbe, wie bei Einfriedigungs- und anderen wagrecht abfchliefsenden Mauern. (Siehe auch das nächftfolgende Heft diefes »Handbuches«.)

Je nach den örtlichen oder den Traufrechtsverhältniffen wird dabei die Mauer mit einfeitiger oder zweifeitiger Abwäfferung verfehen. Zur Verwendung kommen namentlich die verfchiedenen Dachziegelarten.

Fig. 763 S07) zeigt die einfeitige Abdeckung mit Biberfchwänzen. Unter die obere Reihe derfelben werden zur Ausgleichung Dachziegelftücke gelegt. Die Biberfchwänze und die oberen Schichten der Mauer follten in Cement vermauert werden.

Fig. 764so7).

...

In

kl 5 w. Gr.

In Fig. 764S07) ift die zweifeitige Abdeckung mit Dachpfannen dargeftellt, welche ebenfalls in Cement zu verlegen und im Firit mit Hohlfteinen einzudecken find.

Zu Mauerabdeckungen werden jetzt häufig befondere grofse Falzziegel verwendet.

Als Erfatz für Dachziegel find zur Abdeckung der Mauern auch befondere Dachziegel erfunden worden. Fig. 765 zeigt eine ameri-kanifche Art, welche den Firftfteinen der Falzziegeldächer verwandt ift.

Grofse Schieferplatten eignen fich fehr gut zur Abdeckung von Mauern, beffer als das Zink, deffen Verwendung ähnlich, wie bei den im nächftfolgenden Hefte (unter D) diefes »Handbuches« zu befprechenden Gefimfen, erfolgt. Erwähnt mag hier nur werden, dafs Zink in unmittelbarer Berührung mit Backfteinmauerwerk mitunter rafch der Zerftörung anheimfällt und daher von diefem etwa durch Dachpappe getrennt werden follte ⁸⁰⁸).

Schliefslich mag angeführt werden, dafs zur Abdeckung von Mauern fich auch der Meifsner'fche Dichtungsmörtel zu eignen fcheintS09).

Fig. 765.

um

•fc

2) Schutz gegen Niederfchläge aus der Innenluft.

Wie fchon in Art. 376 (S. 420) befprochen wurde, fchlägt fich die Feuchtigkeit der Innenluft an den Umfaffungswänden der Räume infolge der Abkühlung der erfteren nieder. Dies kann durch guten Luftwechsel und durch Herfbellung

⁸⁰⁷) Nach : Schmidt, O. Die Arbeiten des Maurers u. f. w. Jena.

508)    Vergl.: Deutfche Bauz. 1887, S. 344.

⁵⁰⁹)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 331.

folcher Wände, welche nur langfam abkühlen, vermieden werden. Letztere find mit Hilfe von porigen Bauftoffen zu erzielen. Daher werden diejenigen Mittel, welche zum Schutze der Wände aus porigen Bauftoffen gegen Schlagregen benutzt werden und deren Luftdurchläffigkeit nicht auf heben, zugleich günftig für den vorliegenden Zweck fein. Werden die Wände aus dichten Stoffen hergeftellt, fo kann man ihnen geringere Wärmeleitungsfähigkeit durch innere Bekleidung mit porigen Materialien oder durch Vorteilen von Bekleidungswänden verleihen.

Ueberziehen der Wände mit wafferdichten Stoffen hat nur den Vorteil des Schutzes gegen das Eindringen der Feuchtigkeit in diefelben; es kann aber das Entftehen der letzteren nicht verhindern, fondent begünftigt dasfelbe, wenn die Wände nicht als langfam abkühlende hergeftellt wurden, da diefe dichten Ueber-zugsftoffe in der Regel gute Wärmeleiter find.

Im übrigen ift das in Art. 294 (S. 349) über die Herftellung wärmeundurch-läffiger Wände Gefagte zu vergleichen.

384-

Bekleidungen.

Für den vorliegenden Zweck fehr gebräuchlich ift die Anwendung von inneren Bekleidungen mit die Wärme fchlecht leitenden Stoffen, und zwar ohne; oder mit Zwifchenraum. So ift es durchaus zweckmäfsig, aus natürlichen, dichten Steinen hergeftellte Mauern auf der Innenfeite mit gewöhnlichen Backfteinen oder noch beffer mit poröfen Backfteinen oder Hohlfteinen zu verkleiden. Das Gleiche empfiehlt fielt für ¹I‘ż Stein ftark ausgemauerte Holz- oder Eifenfachwerkwände, wenn der Raum oder die Mittel dies geftatten.

Noch wirkfamer ift die Herftellung von felbftändigen Bekleidungswänden, welche durch einen Zwifchenraum von den Umfaffungswänden getrennt find. Der Zwifchenraum kann hohl bleiben oder beffer mit geeigneten Stoffen ausgefüllt werden (vergl. Art. 294, S. 349). Im erfteren Falle ift die Verbindung mit der Binnenluft durch Anbringen von unteren und oberen Oeffnungen wünfehenswert. Zur Ausfüllung würde fich bei geringerem Preife am beften Kiefelgur eignen⁸¹⁰), nicht nur als fchlechtefter Wärmeleiter, fondera auch, weil diefelbe fehr grofse Waffermengen in unfchädlicher Weife aufzufpeichern vermag und fie bei trockener Witterung allmählich wieder durch Verdunftung verliert. Geeignet hierfür ift aber auch Bims-fteinfand.

Solche Bekleidungswände kann man als Brettverfchalung oder mit Korkfteinen, Bimsfandfteinen, Gipsdielen, Rohrgewebe oder als Rabitz-Wände oder mit fonft für diefen Zweck geeigneten Stoffen herftellen (vergl. Art. 373, S. 416). Auch Monier-Wände werden hierfür benutzt; doch fcheinen diefe als fehr gute Wärmeleiter für den vorliegenden Zweck weniger paffend.

Vorgeftellte Wände aus den angeführten Stoffen werden, wie fpäter noch zu befprechen ift, auch ausgeführt, um feuchte Umfaffungsmauern beftehender Gebäude unfchädlich zu machen.

c) Schutz der Wände gegen fonftige Feuchtigkeitsurfachen.

385-

Allgemeines..

Von den in Art. 343 (S. 388) unter 3 bis 5 angeführten mannigfaltigen Feuchtigkeitsurfachen haben uns hier nur die in den Eigenfchaften der Bauftoffe begründeten zu befchäftigen. Dies find die Bruch- oder Bergfeuchtigkeit der Steine, die durch das Mauern erzeugte Feuchtigkeit und das manchen Steinen infolge ihrer chemifchen Zufammenfetzung eigene Wafferanziehungsvermögen.

sl°) Ueber diefelbe flehe: Art. 202 (S. 222).

Bruchfeuchtigkeit und durch das Mauern erzeugte Feuchtigkeit verlieren fich allmählich, und durch künftliches Austrocknen kann man diefen Vorgang befchleu-nigen. Ganz entgehen würde man diefen Feuchtigkeitsurfachen, wenn man nur trockene Bauftoffe trocken verbauen könnte. Beim Vermauern von natürlichen und künftlichen Steinen läfst fich der Wafferverbrauch nur durch Anwendung von Cement-oder Cementkalkmörtel herabfetzen, aber nicht vermeiden.

Gegen die Feuchtigkeit wafferanziehender Steine und den damit im Zufammen-hang flehenden Mauerfrafs gibt es nur Vorfichtsmafsregeln. Am beften fchliefst man folche Steine ganz von der Verwendung an folchen Stellen aus, wo fie befondere Gelegenheit zur Feuchtigkeitsaufnahme haben oder chemifchen Zerfetzungen unterliegen können.

386.

Bruch

feuchtigkeit.

Die Bruchleuchtigkeit vermauerter Steine verdunftet nur langfam, namentlich in Barken Mauern. Deshalb follte man frifch gebrochene Steine nicht fofort verwenden, fondera an trockenen, luftigen Orten wenigftens einen Winter hindurch lagern laffen, wobei zugleich der Vorteil erreicht wird, dafs die nicht froftbeftändigen Stücke fich als folche zu erkennen geben. Diefe Aufbewahrung würde nicht hindern, die leichtere Bearbeitungsfähigkeit der bruchfeuchten Steine auszunutzen und fie in frifchem Zuftande in die ihnen beftimmte Form zu bringen, wobei zugleich bei Kalkfteinen und manchen Sandfteinen die durch das Verdunften der Bruchfeuchtigkeit fich bildende wetterbeftändige Krufte¹²) denfelben bewahrt bliebe.

Diefem früher bei Haufteinbauten mit Vorteil angewendeten Verfahren fleht das heutzutage zumeift geforderte fchnelle Bauen entgegen. Nur feiten wird man in der Lage fein, die Steine vor ihrer Verwendung zum Austrocknen ablagern laffen zu können. Ebenfo wird es nur feiten möglich fein, fie kiinftlich in gewärmten Räumen oder mit befonders hergeftellten Oefen zu trocknen¹³). Allerdings gelingt es hierdurch, folche Haufteine, die in bruchfeuchtem Zuftande in der Winterkälte zerfrieren würden, nach dem Trocknen aber froftbeftändig find, vor diefem Schick-fale zu bewahren.

Heutzutage befchränkt man fich meift darauf, die Bruchfeuchtigkeit zugleich mit der Mörtelfeuchtigkeit aus folchen Gebäuden, die rafch benutzt werden follen, durch künftliches Austrocknen nach der Fertigftellung derfelben zu befeitigen.

387-

Mörtel-feuchtigkeit.

Da der Mörtel mit Waffer zubereitet werden mufs, da Staub und Schmutz von den zu vermauernden Steinen am beften durch Abfpülen mit Waffer entfernt werden, da endlich alle porigen Steine, insbefondere Backfteine, vor dem Vermauern anzunäffen find, damit fie dem Mörtel die Feuchtigkeit nicht in unzuläffiger Weife entziehen, fo ergibt fich für die aus Steinen mit Mörtel errichteten Mauern eine nicht zu umgehende Feuchtigkeitsquelle. Aus dem Mauerwerk verdunftet das über-fchtiffige Waffer nur allmählich, und aus dem Luftkalkmörtel wird bei der Umbildung des Kalkerdehydrates in kohlenfauren Kalk durch Aufnahme von Kohlenfäure das Hydratwaffer ausgefchieden, ein Vorgang, der fehr lange dauert. Diefe Zeitdauer der Abgabe von Waffer kann bedeutend herabgemindert werden, wenn man an Stelle des Luftkalkmörtels Cementmörtel oder Cementkalkmörtel verwendet, da in diefen von Haus aus weniger Waffer enthalten ift und letzteres zum grofsen Teile chemifch gebunden wird. Für Mauern über der Erde und namentlich für dünne

Mauern empfiehlt fich mehr der Cementkalkmörtel, da er für feine Haltbarkeit weniger auf dauernde Feuchtigkeit angewiefen ift, als der Cementmörtel.

Die Feuchtigkeit des mit Luftkalkmörtel hergeftellten Mauerwerkes fucht man fehr häufig, wie fchon im vorhergehenden Artikel erwähnt wurde, durch künftliches Austrocknen, fowie durch Zuführen von Kohlenfäure zu befeitigen. Auf diefem Wege kann jedoch nur das überfchüffige Waffer bei dünnen Mauern zum rafcheren Verdampfen gebracht werden; die Umbildung des Kalkhydrates in kohlenfauren Kalk wird aber dadurch nicht wefentlich befchleunigt, fondern befchränkt fich in der Hauptfache auf den Wandputz. In den Mauern felbft wird die Ausfcheidung von Hydratwaffer auch nachher fortdauern. Im übrigen ift auf die fchon in Art. 24 (S. 36) befprochenen Bedenken, welche gegen das rafche Austrocknen bezüglich der Feftigkeit des Mauerwerkes vorliegen, hier nochmals aufmerkfam zu machen. Solange man Luftkalkmörtel zum Bauen verwendet, werden daher die Mifsftände des »Trockenwohnens« beftehen bleiben. Abkürzen kann man fie durch

gute Lüftung der Gebäude.

Die Vorkehrungen zum Austrocknen der Gebäude werden unter d befprochen werden.

Von Vorteil für die Befeitigung der Mörtelfeuchtigkeit ift die Anwendung von Hohlmauern mit gelüfteten Hohlräumen ; namentlich für ftarke Mauerkörper empfiehlt fich die Anordnung von inneren, fchornfteinartigen Luftzügen. Dadurch wird aufser dem rafcheren Austrocknen auch der Vorteil gleichmäfsigeren Setzens des Mauerwerkes erzielt⁸¹³).

Kommen Kalkmörtel, Kalkfteine oder kalkhaltige Steine mit ftickftoffhaltigen, verwefenden und organifchen Stoffen, z. B. herftammend von Aborten und Dünger-ftätten oder Humus, in Berührung, fo bildet fich falpeterfaurer Kalk, ein Salz, welches Feuchtigkeit aus der Luft anzieht und zerfliefst. Ift diefer Vorgang einmal eingeleitet, fo greift er immer weiter um fich, indem die in Waffer löslichen Be-ftandteile weggeführt und frifche Flächen blofsgelegt werden. Dadurch kann nicht nur eine vollftändige Zerfetzung des Mauerwerkes herbeigeführt, fondern auch durch die von der angegriffenen Stelle aus fich verbreitende Feuchtigkeit auf gröfsere Entfernung hin Schaden angerichtet werden.

Aehnliche Zerftörungen können durch das in der Acker- und Gartenerde ftets enthaltene Kochfalz herbeigeführt werden, indem diefes mit kohlenfaurem Kalk kohlenfaures Natron und Chlorcalcium bildet. Letzteres zieht Feuchtigkeit an, zerfliefst und erfcheint an der Wand als ein fchmutzig weifser, fchmieriger Ueberzug, der immer weiter um fich greift, das Mauerwerk näfst und erweicht⁸¹⁴). Man nennt diefe Erfcheinungen gewöhnlich »Mauerfrafs«. Gegen feine Entftehung kann man fich nur fchützen, indem man kalkhaltige Bauftoffe nicht an folchen Stellen verwendet, die derfelben günftig find. Von Mauerfrafs ergriffenes Mauerwerk mufs durch neues erfetzt werden.

Manchen natürlichen Steinen und Backfteinen find nun Salze beigemengt, die, wie der Salpeter, Waffer anziehen, zerfiiefsen und die Mauern feucht machen. Gewöhnlich nennt man fie ebenfalls Salpeter oder »Mauerfalpeter«, obgleich es meift

S13) Vergl. : Zeitfchr. d. Areh.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1869, S. 21. — Deutfche Bauz. 1869, S. 362. — Deutfehes Baugwksbl. 1883, S. 553.

sl4) Nach: Schmidt, F. X. Die Chemie der Baugewerke. Stuttgart 1878. S. 59.

28

388.

Mauerfalpeter.

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

Kalifalze find. Mit demfelben Namen wird allerdings auch oft das unfchädliche kohlenfaure Natron bezeichnet.

Die in dunkeln Flecken im Wandputz fich zu erkennen gebende Feuchtigkeit der betreffenden Steine und die Urfache derfelben kann man durch Anftrich mit verdünnter Schwdfelfäure befeitigen. Es bilden heb fchwefelfaure Alkalien, welche zu den trocknenden Salzen gehören. Der Ueberfchufs an Schwefelfäure ergibt mit dem Kalk fchwefelfauren Kalk (Gips), ebenfalls eine Verbindung, die weder auswittern kann, noch Feuchtigkeit anzieht⁸¹⁵).

Die Schwefelfäure ift immer nur in der Weife zu verdünnen, dafs man fie in das Waifer giefst und dabei das Gemifch fortwährend umrührt.

Um feuchte Luft ganz am Zutritt zu den falzhaltigen Steinen zu verhindern, dürfte es fich empfehlen, die betreffenden Stellen mit heifsem Teer oder beffer mit Afphalt zu überziehen, nachdem ein forgfältiges Austrocknen ftattgefunden hat. Darüber kann dann frifch geputzt werden.

d) Trockenlegen feuchter Wände.

389-

Allgemeines.

Häufig liegt die Aufgabe vor, feuchte Wände fchon beftehender Gebäude trocken zu legen. Wie zu verfahren ift, wenn Grundfeuchtigkeit die Urfache ift, wurde fchon unter a, 2 (S. 415) befprochen. Auch von den unter b und c erörterten Mitteln gegen andere Feuchtigkeitsquellen laffen fich im gegebenen Falle manche zur Anwendung bringen, und zwar diejenigen, mit welchen kein tieferer Eingriff in die Konftruktion des Gebäudes verbunden ift. Die empfehlenswerten äufseren Behänge find des Ausfehens wegen oder aus anderen Gründen fehr oft nicht ausführbar, weshalb häufiger von inneren Bekleidungen und von Anftrichen Gebrauch gemacht wird.

Die inneren Bekleidungen und Anftriche haben den Mangel, dafs das Durch-näffen der Wände durch Schlagregen nicht verhindert wird. Der Feuchtigkeit wird nur der Zutritt zu demjenigen Raume verfperrt, in welchem fich die Bekleidung befindet; fie kann nach darüber oder darunter gelegenen Räumen fich ziehen, wenn diefe nicht ebenfalls gefchützt find. Aber auch in diefem Falle wird fie ihre fchädlichen Einwirkungen auf die Wand felbft, bezw. auf die mit ihr in Verbindung flehenden Konftruktionsteile ausüben und auch in kürzerer oder längerer Zeit die auf ihr angebrachten Bekleidungen und namentlich die Anftriche zerftören. Am vorteilhafteften bewähren fich noch Bekleidungen, die durch einen gut gelüfteten oder mit Kiefelgur gefüllten Zwifchenraum von der feuchten Wand getrennt find oder aus wafferfeften, auf dem Mauerwerk gut haftenden Stoffen beftehen.

Die Anwendung wafferdichter Stoffe hat, wie fchon mehrfach erwähnt wurde, den Nachteil, dafs die natürliche Lüftung durch die Wandporen aufgehoben wird. Auch find diefelben bei Benutzung auf der Aufsenfeite und beim Vorhandenfein auffteigender Grundfeuchtigkeit infofern nachteilig, als fie das zeitweilige Austrocknen durch Verdunftung verhindern und dadurch das Ueberhandnehmen der Feuchtigkeit befördern. Die meiften der waflerdichten Ueberzüge verurfachen auch, da fie gute Wärmeleiter find, bei Anwendung im Inneren der Gebäude Feuchtig-keitsniederfchläge aus der Luft infolge rafcher Abkühlung (vergl. Art. 376, S. 420 u. Art. 383, S. 430).

S15) Nach Huck in: Deutfehes Baugwksbl. 1882, S. 753. — Siehe auch: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1881, S. 75.

Der Anwendung von inneren Bekleidungen oder Anftrichen hat zumeift das Austrocknen der Wände voranzugehen. Die Mittel zu diefem Zweck mögen daher zuerft befprochen werden. Sie find im allgemeinen die gleichen für feuchte Wände in alten, wie in neuen Gebäuden. Bei letzteren benutzt man fie jedoch zumeift, um die durch das Bauen in diefelben getragene Feuchtigkeit zu befeitigen und fie rafcher bewohnbar zu machen. Sehr feuchte Wände oder Wandftellen in alten Gebäuden find zweckmäfsigerweife vor Anwendung der Austrocknungsverfahren vom Putz zu befreien und in den Fugen auszukratzen, um das Austrocknen zu befchleunigen.

Nicht immer ift die Feuchtigkeit einer Wand oder eines Raumes auf den erften Blick zu erkennen. Alles kann trocken erfcheinen und doch fehr feucht fein. Auch die Unterfuchung der Wand durch Befühlen mit der Hand, wobei man aus Kälte auf Feuchtigkeit fchliefst, oder das Beklopfen mit einem eifernen Gegen-ftande, um durch den dumpfen oder hellen Klang das Feucht- oder Trockenfein zu erkennen, läfst fehr willkürliche Deutungen zu. Ein fehr empfindliches Mittel zur Feftftellung vorhandener Feuchtigkeit ift dagegen das Auflegen von dünnen Blättchen von Gelatinepapier, wie es von den Photographen verwendet wird. Ift die Wand feucht, fo werden fich diefelben mit den Rändern auf biegen⁸¹A Damit ift aber noch nicht der Grad der vorhandenen Feuchtigkeit beftimmt und alfo auch nicht die Frage gelöft, ob der betreffende Raum gefundheitsfchädlich ift.

Der Grad der Feuchtigkeit kann ermittelt werden, indem man entweder die Menge Waffer feftftellt, die in einer beftimmten Zeit an die mit Wafferdunft nicht gefättigte Zimmerluft abgegeben wird, oder indem man die in der Wand enthaltene Waflermenge unmittelbar mifst.

Ein Verfahren der erfteren Art ift das von Ratti, welches von den italienifchen Sanitätsorganen feit längerer Zeit angewendet wird.

Das Verfahren befteht darin⁸¹⁷), dafs man an einem fchönen trockenen Tage, an dem womöglich Nordwind herrfcht, den zu unterfuchenden Raum von der äufseren Luft gut abfperrt, nach 24 oder beffer 48 Stunden die Innenluft mit einem Kondenfationshygrometer unterfucht und die Sättigungsverhältniszahl beftimmt. Letztere ift das Verhältnis jener Wafferdampfmenge, die in einem gegebenen Rauminhalt Luft bei einer gegebenen Temperatur thatfächlich enthalten ift, zu jener gröfsten Wafferdampfmenge, welche den gleichen Rauminhalt Luft bei der gleichen Temperatur fättigen würde. Da nun bei gleicher Temperatur und gleichem Rauminhalt die in einem Raume abgefchloffene Dampfmenge der Spannung des Dampfes gerade proportional ift, fo wird im hygrometrifchen Verhältniffe der Ausdruck der Menge oder des Gewichtes durch jenen der Spannung erfetzt. Ratti hat durch vielfach wiederholte Vergleichungen gefunden, dafs ein Raum, in welchem fich als hygrometrifche Verhältniszahl 0)75 ergibt, nicht mehr bewohnt werden follte.

Ein anderes, oberflächlicheres, von Mantegazza empfohlenes Verfahren beruht auf der Eigenfchaft gewiffer Körper, das in der Luft enthaltene Waffer aufzufaugen.

500 g frifch gebrannter ungelöfchter Kalk wird gepulvert und auf einem Teller durch 24 Stunden in dem zu unterfuchenden Raume bei verfchloffenen Thiiren und Fenftern aufgeftellt. Nach Verlauf diefer

Beträgt die Gewichtszunahme nur ungefähr 1 g, fo darf der Raum

Zeit wird der Kalk wieder gewogen, als bewohnbar erklärt werden; ift lie dagegen 5 S oder mehr, fo kann man denfelben nicht ohne Gefahr

bewohnen. Wenn diefes Verfahren auch nicht fehr genau ift, fo kann es doch bei Räumen gewöhnlicher

39&-

Unterfuchung

auf

Feuchtigkeit.

Gröfse mit Nutzen verwendet werden¹⁴).

Zur Beftimmung des Waffergehaltes der Wände kann nach Gläfsgen¹⁵) der Mörtelbewurf unterfucht werden.

Es wird fowohl die Menge des in den Mörtelproben enthaltenen freien Waffers, als auch das noch an Kalk gebundene Hydratwaffer beftimmt. Als Grenzwert foll man einen Feuchtigkeitsgehalt von 1 Prozent des Mörtels annehmen dürfen.

Lehmann bezeichnet 1,5 bis 2,o Prozent Feuchtigkeit als die höchfte Grenze des Waffergehaltes des Mauerwerkes, bezw. Mörtels eines bewohnbaren Gebäudes und gibt an, dafs 0,4 bis 0,6 Prozent Feuchtigkeit in gut trockenen Mauern enthalten find. Bifchoff hält l,o bis 1,5 Prozent Waffer im Mörtel eines Neubaues für zuläffig ¹⁶ 17).

Das Verfahren von Emmerich ift eine Verbe Oer ung desjenigen von Gläfsgen.

Durch einen befonderen Probeentnehmer wird ein 1 qcm grofses Stück der Mörtelfchicht in ihrer ganzen Dicke bis auf die Steine im Gewicht von 120 bis 200 £ von der zu unterfuchenden Wand entnommen und im Vakuumtrockenfchrank getrocknet. Stunde, nachdem kein Waffer mehr entweicht, wird das Trocknen unterbrochen und die Probe nach dem Erkalten gewogen. Als zuläffige Grenze für die Bewohnbarkeit eines Zimmers gibt Emmerich einen Gehalt von 2 Prozent Feuchtigkeit im Gefamt-mörtel ans21).

39¹-

Austrocknen

feuchter

Wände.

Das Austrocknen feuchter Wände kann erfolgen: entweder durch kräftige Lüftung oder durch Erwärmung oder durch Anwendung von Stoffen, welche die Eigenfchaft haben, Waffer anzuziehen.

Das nächftliegende Mittel ift die Herftellung kräftigen Luftzuges in dem betreffenden Raume durch dauerndes Oeffnen von Fenftern und Thüren. Je trockener das Wetter ift, um fo günftiger wird der Erfolg fein. Nicht immer ift diefes Verfahren aber anwendbar; auch erfordert es lange Zeit und wirkt häufig nicht genügend.

Durchgreifender und rafcher ift der Erfolg des Erwärmens der feuchten Wände oder des betreffenden Raumes in Verbindung mit Lüftung.

Das Austrocknen neuer Gebäude, welche eine Sammelheizung mit Lüftungsanlage befitzen, ift daher zweckmäfsig durch Inbetriebfetzung derfelben zu bewirken, wobei die Lüftung durch zeitweiliges Oeffnen der Fenfter und Thüren verftärkt werden kann. Umftändlicher, mehr Aufficht erfordernd und weniger erfolgreich ift das Benutzen von Einzelheizanlagen. Anftatt der Oefen benutzt man häufig grofse eiferne Körbe, welche mit glühender Koke gefüllt und in den Räumen aufgeftellt werden. Das Erhitzen und damit das Verdunften der in den Wänden enthaltenen

Feuchtigkeit kann gefteigert werden, wenn man die Kokekörbe bei gefchloffenen Fenftern und Thüren benutzt. Der Luftwechfel kann dann aber nur durch die Wandporen und durch die Ritzen der Fenfter- und Thürverfchlüffe erfolgen. Diefes Verfahren ift daher nur anwendbar, wenn Lüftungskanäle vorhanden find oder wenn häufig Fenfter und Thüren geöffnet werden, um die mit Waffer gefättigte Luft zu entfernen und durch frifche und trockene zu erfetzen. Wegen der offenen Verbrennung der Koke und der damit verbundenen Entwickelung von Kohlenoxydgas und Kohlenfäure ift jedoch das Betreten der betreffenden Räume gefährlich und nur mit Vorficht auszuführen. Zeigen fich an den kälteren Teilen der Räume, fo an den Fenftern, keine Wafferniederfchläge mehr, fo kann das Trocknen als beendet angefehen werden. Wie fchon in Art. 387 (S. 433) erwähnt wurde, ift auf die Einwirkung der entwickelten Kohlenfäure auf den Kalk im Mörtel kein zu hoher Wert zu legen. Die Kohlenfäure kann, wie die Luft,« nicht in die feuchten Mauern ein-dringen. Die Hydratwafferausfcheidung wird daher auch nach dem oberflächlichen Trocknen fortdauern. Deshalb fcheint es auch zweckmäfsig zu fein, das Erwärmen der Wände in getrennten Zeitabfchnitten zu wiederholen.

In den gewöhnlichen Kokekörben ift das Feuer nur fchwer anzündbar ; die Koke verbrennt fchlecht; die Wärmeverteiluug ift ungleichmäfsig und nur durch öfteres Verletzen der Körbe zu erreichen. Diefe Mängel hat man zu befeitigen verfucht, und zwar durch Regelung des Luftzuges und Verbrennung der entweichenden Gafe, bezw. durch Zuführung frifcher Luft zum Feuer und Abführung des Rauches nach einem Schornftein.

Ein folcher verbefferter Kokekorb ift der von Ende <S° Boeckmann ⁸²²), bei welchem auf einen fchmiedeeifernen Feuerkorb mit Roll ein gufseiferner Cylinder und auf dfefen ein fich verjüngender Blech-cylinder aufgefetzt ift, der eine Art von Schornftein bildet. Ueber demfelben ift mit angelafchten Stützen ein nach unten ftumpf kegelförmig geftaltetes Deckblech angebracht, an deffen überftehenden Kanten durch die am Mantel auffteigende heifse Luft die Verbrennung der abftrömenden, noch unverbrannten Gafe bewirkt wird.

Bei dem »Schnelltrockner« von J. J\eideP2Z) ift der Kokekorb famt feinem Untergelteil von einem Blechmantel umgeben , in welchen unten durch einen Stutzen von aufsen frifche Luft zugeführt wird, die fleh am Feuer des Korbes erhitzt und oben durch Oeffnungen abftrömt. Durch unten am Mantel angebrachte Klappen ift übrigens die Einrichtung einer Umlaufheizung ermöglicht. Ueber dem Korbe ift ein kegelförmiger Auffatz mit Klappen zum Befchicken des Feuers und mit einem Rohr zum Abführen des Rauches nach einem Schornftein. Wegen der letzteren Einrichtung ift das Betreten der beheizten Räume ungefährlich.

Diefe letztere Einrichtung ift bei einer anderen Konftruktion des Wh/afc/’fchen Schnelltrockners ⁸²⁴) weggelaffen worden und der Korb mit einem Schirmblech, wie beim Ende &■ Boechnamifehen Korbe, überdeckt. Diefer Schirm hat hier nur den Zweck, den über dem Korbe befindlichen Teil der Decke vor zu ftarker Erhitzung zu fchützen. An Stelle desfelben kann auch eine gefchloffene Haube aufgefetzt werden, die nur mit einer feitlichen Oeffnung verfehen ift, durch welche die erhitzte Luft nach einer be-ftimmten Stelle der Wand geleitet werden kann.

Den letzteren Zweck verfolgt auch der von Poupardin in Paris ⁸²⁵) konftruierte Kokekorb, welcher mit einem Deckel verfehen ift, von welchem eine Anzahl beweglicher Röhren ausgeht. Zuführung von frifcher Luft ift bei demfelben nicht vorhanden.

Diefe ift vorhanden bei dem v. Kofinskïfchen Trockenofen ⁸²⁶). Die frifche Luft wird in einem Rohre, das fleh in mehrere Ausftrömungsrohre verzweigt, durch den Kokekorb geführt. Ueber dem letzteren

Fig. 766.

fitzt eine kegelförmige Haube, in welcher fich die Verbrennungs-gafe fammeln und durch ein mit dem Schornftein verbundenes Rohr abgeführt werden. Durch diefelbe wird auch zum Teile die mit Waffer gefättigte Zimmerluft angefaugt, welche zum anderen Teile durch eine unten im Schornftein angebrachte Oeffnung abzieht (Fig. 766). Ift letztere nicht zu befchaffen, fo kann man vom Boden des Raumes ein Abfaugerohr auffteigen und in diefes das Rauchrohr des Kokekorbes einmünden laffen ⁸²⁷). Nach einem Gutachten Bifchoff’% ⁸²⁸) ift die Erhitzung der Luft in den zu trocknenden Räumen eine fehr bedeutende. Sie ftieg in einem unterfuchten Raume auf 125 Grad C. in Kopf höhe, während die über 2 Stein ftarken Umfaffungswände aufsen ca. 50 Grad C. Wärme aufwiefen. Bifchoff hält diefe ftarke Erwärmung für die Verfeftigung frifchen Mörtels nicht fchädlich.

\\

v. Koßnski's Trockenofen.

Eine Einrichtung zum Austrocknen des Inneren von Mauern ift von Meynig erfunden worden. Durch ein Gebläfe wird die in einem Kokefeuer ftark erhitzte Luft mittels eines Rohres in etwa 5 cm weite, in die Wand gebohrte Löcher ge-

822)    Befchrieben in: Deutfche Bauz. 1887, S. 6.    #

823)    Abbildung und Befchreibung in : Deutfche Bauz. 1885, S. 436.

824)    Siehe : Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 460. — Wochbl. f. Baukde. 1886, S. 384.

825)    Siebe: Baugwksztg. 1880, S. 110.

826)    D. R.-P. Nr. 40852.

827)    Einer umftändlicheren Einrichtung zum Trocknen von Räumen, mit Ventilator ausgerüftet, ift das D. R.-P. Nr. 18815 erteilt worden. Ueber diefelbe fiehe auch: Deutfche Bauz. 1883, S. 410; 1884, S. 374. — Baugwksztg. 1883, S. 761.

828)    In: Baugwksztg. 1891, S. 246.

trieben, die nach Beendigung der Arbeit wieder gefchloffen werden. Die Verbrennungsgafe des Feuers werden in das Freie abgeführt. Die Einrichtung foll fich bewährt haben ¹⁸).

Sehr ftarke Erhitzung einzelner feuchter Wandflecke kann auch durch Anblafen mit einem entzündeten Gemifch von Leuchtgas mit Luft durch eine lötrohrähnliche Vorrichtung erreicht werden ¹⁹).

Nur geringe Wärme und daher langfame Wirkung ift mit den zum Austrocknen in Anwendung gekommenen Grudeöfen²⁰) zu erzielen. Die Beheizung ift allerdings fehl- billig; auch foll fie keine den Wandmalereien fchädlichen Dünfte liefern.

Ebenfalls nur geringe Wärme erzeugen die Prefsholzkohlentrockenbriketts von P. Schmidt²¹), welche in gewöhnlichen Kokekörben verbrannt werden. Ihre Hauptwirkung foll auf der reichlichen Entwickelung von Kohlenfäure beruhen, welche aber, wie fchon mehrfach erwähnt wurde, zweifelhaft ift.

Erwähnt mag hier noch werden, dafs zur Aushilfe an Stelle von fehlenden Kokekörben auch be-fonders gemauerte Herde verwendet werden können ²²).

Feuchte Aufsenwände läfst man am beiden, wo dies möglich ift, durch Sonnen-beftrahlung austrocknen, nachdem der Putz oder die etwa vorhandenen Bekleidungen abgefchlagen und die Fugen ausgekratzt worden find.

Zum Trocknen von Innenräumen werden auch wafiferanziehende Stoffe verwendet, fo das Chlorcalcium und frifch gebrannter Kalk. Die Wirkung kann nur bei geringer Feuchtigkeit ausreichend fein.

Chlorcalcium ftreut man auf ein etwas geneigtes Brett, von welchem es nach der Wafferaufnahme breiartig in ein untergefetztes Gefäfs läuft. Durch Abdampfen des Waffers kann das Chlorcalcium wieder verwendbar gemacht werden.

Frifch gebrannter Kalk wird in der Weife zum Trocknen von Wänden benutzt, dafs man vorletzteren in etwa 15 cm Entfernung eine leichte Bretterwand errichtet und den Zwifchenraum mit erfterem ausfüllt. Das Verfahren mufs mehrmals wiederholt werden. Das Trocknen foll durch die Wafferaufnahme und durch die dabei flattfindende Wärmeentwickelung erfolgen. Grofs kann die Wirkung nicht fein, da die Wafferaufnahme beim Löfchen eine verhältnismäfsig geringe ift und dasfelbe nicht vollfländig ftatt-finden kann ; auch ift das Verfahren wegen der Möglichkeit der Entzündung der Bretterwand nicht unbedenklich.

Haben Ueberfchwemmungen von Kellerräumen ftattgefunden, fo mufs aus diefen vor dem Austrocknen erft das Waller entfernt werden. Ift dasfelbe nur von oben zugelaufen, fo kann man es unbedenklich ganz auspumpen. Rührt es dagegen ganz oder zum Teile von hochftehendem Grundwaffer her, fo darf das Auspumpen nicht weiter getrieben werden, als es das Nachdringen des Grundwaffers geftattet. Unvorfichtiges Gebaren kann letzteres geradezu befördern. Der Wafferreft ift mit Karbolfäure oder, wenn kein Geruch verbleiben foll, mit Eifenvitriol zu desinfizieren und erft nach dem Sinken des Grundwafferfpiegels zu befeitigen.

In Kellern, welche der Gefahr der Ueberfchwemmung unterliegen, empfiehlt es fich, dem Boden nach einer Stelle hin Gefälle zu geben und dort eine kleine Sammelgrube, einen fog. Sumpf anzulegen.

39²-

Bekleidungen

und

Anftriche.

In den oberen Gefchoffen beftehender Gebäude find es namentlich die Um-faffungswände an den Wetterfeiten, welche von Schlagregen durchfeuchtet werden oder zu Niederfchlägen aus der Innenluft Veranlaflung geben. Zur Abhilfe fieht man fich zumeift auf die Anordnung innerer Bekleidungen angewiefen.

In den Keller- und Erdgefchoffen find es mehr die auffteigende Grundfeuchtigkeit, gegen welche keine Ifolierung vorgefehen worden war, oder der Mauerfal-peter, welche die Wände feucht machen.

Ift Grundfeuchtigkeit die Urfache, fo darf eine dichte Bekleidung nur auf einer Seite der Wand ausgeführt werden, damit die Feuchtigkeit nicht am Ver-dunften gehindert wird. Dies gilt auch für Scheidewände. Im übrigen empfiehlt es fich immer mehr, eines der unter a, 2 (S. 415) befprochenen Schutzmittel gegen das Eindringen der Grundfeuchtigkeit zu verwenden.

¹

Mitteilungen über eine erfolgreich mit Bleiplatten ausgeführte nachträgliche Ifolierung finden fich in : Deutfchè Bauz. 1880, S. 85. — Die Ausführung von Sägefchnitten und das Einfügen von Siebel's Patent-Bleiifolierplatten ift befchrieben in: Baugwksztg. 1893, S. 481.

²

778) In : Deutfche Bauz. 1879, S. 30.

³

   Vergl. : Keim, A. Die Feuchtigkeit der Wohngebäude u. f. w. Wien, Peft u. Leipzig 1882. S. 41.

⁴

⁷⁸¹)    Nach : Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 356.

⁵

⁷⁸²)    Siehe: Baugwksztg. 1883, S. 285.

⁶

   Nach: Teil II, Bd. 2 (Art. 86, S. 115) diefes »Handbuches«.

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Auil.)

⁷

Siebe : Baugvvksztg. 1896, S. 387.

⁷⁵⁵)    Siehe: Zeitfchr. f. Bauhdw. 1897, S. 132, 139.

⁸

756)    Deutfche Bauz. 1884, S. 316; 1886, S. 32. — Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1884, S. 216, 436; 1887, S. 298. — Bau-gwksztg. 1880', S. 720; 1881, S. 597 ; 1882, S. 5; 1883, S. 283, 319; 1884, S. 487, Ć04; 1887, S. 645; 1888, S. 1026; 1890, S. 845. — Deutfehes Baugwksbl. 1884, S. 282, 362; 1885, S. 187; 1888, S. 453. — Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1889, S. 30, 120.— Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 6, S. 420; Jahrg. 7, S. 375. — Von der Kgl. Garnifonshauinfpektion in Saarburg wurden Verfuche über den Wert verfchiedener. wafferundurchläffig fein follender Ueberzugsftoffe angeftellt, welche als einziges, fich aber voll-ftändig bewährendes Ueberzugsmittel den Wunner’fchen Patentmörtel ergaben. (Siehe: Deutfehes Baugwksbl. r898, S. 205.)

⁹

D;e Bekleidung der äufseren Wandflächen mit Glas wird von Nufsbaum warm empfohlen. (Siehe: Ueber die Ausbildung der Aufsenflächen freiftehender Gebäudewände. Deutfche Bauz. 1898, S. 131, 142. — Dafelbft werden auch die verfchiedenen anderen in Frage kommenden Bauftoffe in Bezug auf ihren Wert für die Trocken- und Warmhaltung befprochen und fchliefslich auch der Nutzen der äufseren Wandbekleidung mit Schlingpflanzen erörtert.

¹⁰

19!) In Teil III, Band 4, S. 88 (2. Aufl. : S. 150) diefes »Handbuches«.

¹¹

Vergl. hierüber: Lang, C. Ueber natürliche Ventilation und die Porofität von Baumaterialien. Stuttgart 1877.

¹²

Vergl. Art. 21 (S. 32); liehe auch Teil I, Band x, erfte Hälfte (Art. 8, S. 64) diefes »Handbuches«.

¹³

Solche Trockenvorkehrungen für rohe, wie bearbeitete Werkllücke wurden bei der Errichtung des Königsbaues in München angewendet und finden fich befchrieben in: Allg. Bauz. 1837, S. 51.

¹⁴

) Siehe: Deutfehes Baugwksbl. 1887, S. 14.

⁸¹⁷)    Näheres über dasfelbe ift mitgeteilt in: Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1881, S. 195.

⁸¹⁸)    Nach: Ebejidaf.

¹⁵

)    Nach: Zeitfchr. f. Biologie 1874, S. 246 in: Polyt. Journ., Bd. 216, S. 186.

¹⁶

) Siehe: Baugwksztg. 1891, S. 247.

¹⁷

) Siehe: Deutfehes Baugwksbl. 1892, S. 565. (Nach: Münch. Med. Wochfchr. 1892, Nr. 18.)

¹⁸

Nach: Deutfche Bauz. 1897, S. 464.

¹⁹

®3°)- Siehe: Baugwksztg. 1881, S. 448.

²⁰

⁸³¹)    Ueber diefelben flehe Teil III, Bd. 5 (Abt. IV, Abfchn. 1, Kap. 2, d) diefes »Handbuches«. — Angaben über das Austrocknen mit folchen: Baugwksztg. 1886, S. 22 u. 275.

²¹

⁸³²)    Siehe: Baugwksztg. i38i, S. 670. — Deutfche Bauz. 1884, S. 472.

²²

⁸³³)    Eine geeignete Konftruktion wird von Lönholdt angegeben in: Baugwksztg. 1888, S. 280. — Eine andere Kon-ftruktion hat fich v. Koßnski in Berlin patentieren laßen (D. R.-P. Nr. 40852).

Rührt die Feuchtigkeit dagegen von Mauerfalpeter her, fo erfcheint es zweck-mäfsiger, eine dichte Bekleidung auf beiden Wandfeiten anzuordnen, um die Luft von den falpeterhaltigen Steinen abzuhalten, wenn man nicht eines der in Art. 388 (S. 433) angegebenen Mittel verwenden will.

Bei Mauerfalpeter würde daher auch die fonft fehr zu empfehlende Lüftung eines Hohlraumes zwifchen Bekleidung und feuchter Wand keinen Nutzen haben ⁸³⁴).

Bei der Befprechung der Schutzmittel gegen Niederfchläge aus der Innenluft war fchon in Art. 384 (S. 431) auf die Bekleidungen aus verfchiedenen Stoffen hin-gewiefen worden. Es würden dem hier einige Ergänzungen zuzufügen fein.

Wenn der trocken zu legende Raum eine Verminderung feiner Gröfse geftattet, ift es fehr vorteilhaft, vor den feuchten Wänden felbftändige Verkleidungen in einer Entfernung von etwa 6 bis 10cm aufzuftellen. Der Zwifchenraum ift jedoch, ausgenommen beim Vorhandenfein von Mauerfalpeter, zu lüften, damit ein Verdunften der Feuchtigkeit ftattfinden kann. Für die vorgeftellte Wand find, wegen der fchlechteren Wärmeleitungsfähigkeit, porige Stoffe den dichten vorzuziehen.

Backfteine, Hohlfteine oder Bimsfandfteine nehmen mit dem Zwifchenraum nicht nur viel Platz ein, fondern in oberen Gefchoffen ftehen deren Anwendung oft auch konftruktive Schwierigkeiten im Wege. An deren Stelle benutzt man daher wohl Bretterwände oder beffer Rabitz-Wände.

Geringeren Raum nehmen die Verkleidungen mit Brettern, Gipsdielen, Holzlattengewebe, Rohrgewebe, Drahtgewebe, hölzernen und eifernen Putzlatten u. f. w. in Anfpruch, wenn man fie auf an der Wand mit Mauerhaken feft gemachten, lotrecht flehenden Latten von 2 bis 5cm Stärke befeftigt, zwifchen denen fich Hohlräume bilden, die zweckmäfsigerweife ebenfalls zu lüften oder wenigftens oben und unten mit der Zimmerluft in Verbindung zu bringen find. Das an die feuchte Wand fich legende Holzwerk ift von derfelben zu ifolieren oder mit einem fchiitzenden Anftrich zu verfehen.

In gleicher Weife werden die von Keim empfohlenen porigen Thonplatten vor den feuchten Wänden befeftigt. Die Hohlräume werden mit Kiefelgur gefüllt, welche die Feuchtigkeit auffpeichert und in der trockenen Jahreszeit durch die porigen Thonplatten und den diefelben überziehenden Putz verdunften läfst ⁸³⁵), wovon fchon in Art. 384 (S. 431) die Rede war.

Hohlräume kann man auch ohne Verwendung von Holz mit den in Art. 373 (S. 416) befprochenen Bekleidungsmitteln oder mit Dachziegeln (Biberfchwänzen) herftehen, indem man diefe in lotrechten Streifen aüf der vorher mit Goudron geftrichenen Wand mittels Cementmörtel in folchen Abftänden befeftigt, dafs man die Zwifchenräume mit wagrechten Lagen von Dachziegeln überdecken und eine

834)    Vergl. hierüber: Meidinger in: Bad. Gewbeztg. 1882, S. 102. — Deutfehes Baugwksbl. 1882, S. 357.

835)    Nach: Keim, A. Die Feuchtigkeit der Wohngebäude u. f. w. Wien, Peft u. Leipzig 1882. S. 57.

glatte Wandfläche bilden kann, die dann geputzt wird. Die Hohlräume find mit der Zimmerluft durch oben und unten angebrachte Löcher zu verbinden.

Fig. 767.

::

k

Noch geringeren Raum nehmen die unmittelbar auf der Wand angebrachten dichten Ueberzüge in Anfpruch. Cementputz, das Ueberkleben mit Stanniol, Bleipapier, wafferdichten Tapeten bewähren fleh im allgemeinen nicht und fchaflen felbft bei geringer Feuchtigkeit nur für geringe Zeit Abhilfe. Beffer ift ein forgfältig aufgetragener und dann überputzter Afphaltüberzug (flehe Art. 373, S. 417). Nachweife von Angaben über einige Erfatzmittel für Afphalt wurden in Fufsnote 786 (S. 418) gegeben.

Vorteilhaft verwendbar find in Cement gelegte und mit folchem überputzte Glastafeln (flehe Art. 359, S. 398), an deren Stelle man auch glafierte Fliefen benutzen kann, welche die Glafurfeite der Wand zukehren.

Gut bewähren foll fleh auch eine mit Nägeln an der Wand befeftigte und überputzte innere Bekleidung mit Dachfchiefern (Fig. 767 ⁸³⁶).

Wenig Erfolg liefern in den meiften Fällen wafferdichte Anftriche. In Fufsnote 786 (S. 418) wurden Quellen über einige der zahlreichen Mittel diefer Art nachgewiefen.

B. Wandöffnungen.

Von Erwin Marx.

13. Kapitel.

Begrenzung der Oeffnungen.

393-

Allgemeines.

Unter Oeffnung foll die regelmäfsig begrenzte Durchbrechung einer Mauer oder Wand verftanden werden, welche entweder dem Verkehre oder der Einführung von Licht und Luft in einen Raum zu dienen hat. Erhalten diefe Oeffnungen befondere Vorkehrungen für Anordnung eines Verfchluffes, fo nennt man fie je nach der Be-ftimmung Thür-, Thor- oder Fenfteröffnungen.

Die in einer Reihe von Oeffnungen zwifchen denfelben verbleibenden Wand-ftücke heifsen Pfeiler oder Schäfte, wenn fie recht- oder vieleckigen Querfchnitt haben, Rundpfeiler oder Säulen dagegen bei rundem Querfchnitt, und zwar ohne Rückficht auf die Art des verwendeten Werkftoffes. Bei fehr nahe aneinander gerückten Oeffnungen verlieren die Pfeiler das Ausfehen von Wandteilen; fie wirken als Stützen; bei den Säulen ift dies immer der Fall.

Den freien Raum zwifchen der Begrenzung der Oeffnung nennt man das »Lichte« derfelben und die dem Lichten zugekehrte Fläche der Begrenzung von der der Wandftärke entfprechenden Breite die »Laibung«.

Bei den Begrenzungen der Oeffnungen hat man zwifchen dem unteren, feit-lichen und oberen Teile derfelben zu unterfcheiden. Diefe find hier zunächft ohne die bei den Thür- und Fenfteröffnungen gewöhnlich hinzutretenden und in das nächfte Kapitel verwiefenen befonderen Teile zu befprechen.

Die untere Begrenzung der Oeffnung ift in der Richtung der Wandflucht fall; immer wagrecht, in der Richtung der Wanddicke dagegen, zur Beförderung des Wafferabfluffes, häufig nach aufsen zu geneigt, wenn die Oeffnung in das Freie führt. Sie wird gewöhnlich durch das Grundmauerwerk, bezw. den Bauftoff der darunter befindlichen Wand und den Belag des Fufsbodens gebildet, wenn fie fleh mit diefem in einer Höhenlage befindet. Liegt fie höher als diefer, fo wird fie ähnlich, wie bei den Fenftern, oder wie die Abdeckung von Mauern, hergeftellt.

Die nur bei den runden Oeffnungen fehlenden feitlichen Begrenzungen find in der Regel lotrecht geftellt. Doch kommen auch Abweichungen hiervon vor, fo bei den nach oben fich verjüngenden, nach antiken Vorbildern geftalteten Oeffnungen; nach oben fich etwas erweiternd, wenn Säulen oder fich verjüngende Pfeiler zur feitlichen Begrenzung verwendet find; endlich bei den phantaftifchen Bildungen des Barockftils.

Die obere Begrenzung der Oeffnung, die Ueberdeckung, wird nicht nur in fehr mannigfaltigen Formen, fondern auch in fehr verfchiedenen Konftruktionen ausgeführt; fie bietet den meiften Stoff für die Befprechung.

394-

Grundrifs-

geftaltung.

395-

Werkftoff.

39⁶-

Konftruktion.

a) Seitliche Begrenzung.

Unabhängig von dem (wie fchon erwähnt) gewöhnlich lotrechten Auffteigen der feitlichen Begrenzungen kann der Grundrifs der Laibungen geftaltet werden.

Bei den einfachen, nicht wie bei den Thür- und Fenfteröffnungen auf Anbringen eines Verfchluffes berechneten Durchgangs- und Lichtöffnungen, von denen hier nur die Rede fein Toll, lieht die Laibung zumeift fenkrecht zur Wandflucht. Doch kommen auch fchiefe Durchbrechungen, bei denen die fpitzwinkeligen Kanten

Fig. 768.

Fig. 769.

Fig. 770.

in der Regel abzuftumpfen find (Fig 768), fowie nach einer (Fig. 769) oder nach beiden Seiten (Fig. 77o) fleh erweiternde Laibungen vor. Die beiden letzteren Anordnungen werden mit Rückficht teils auf den Bauftil des Gebäudes, teils auf die Erleichterung des Verkehres, des Lichteinfalles oder des Durchblickes gewählt.

Die feitliche Begrenzung der Oeffnung befieht entweder aus demfelben Bauftoff wie die Wand, in der fie angebracht ift, alfo aus Stein, Flolz oder Eifen; oder man wählt für diefelbe, in Hinficht auf die ftarke Abnutzung oder Beladung, einen fefteren oder, der befferen Ausführung oder des Ausfehens wegen, einen anderen Stoff, als ihn die Wand aufweift.

So kann bei ftark benutzten Verkehrsöffnungen ein befonders fetter Haultein oder bei ftark belafteten Ueberdeckungen unter Umftänden Eifen ftir die feitliche Begrenzung erwünfeht fein. Bei Mauern regelmäfsigen Bruchtteinen wählt man gewöhnlich regelmäfsig geftaltete Bautteine, wiej Schichtfteine, Back-fteine, Haufteine; bei Backtteinmauern häufig Formtteine, Schichtfteine oder Haufteine.

Bezüglich der Konftruktion der feitlichen Begrenzungen der Oeffnungen ift zunächft anzuführen, dafs diefelben entweder nur die Endigung der Wand und des Verbandes derfelben darftellen, oder dafs fie als felbftändige Teile der Wand fowohl in konftruktiver, als formaler Beziehung auftreten, wobei aber eine Verbindung mit der Wand nicht nur nicht ausgefchloffen, fondent fogar oft zweckmäfsig ift.

lieber die erfteren Anordnungen bei fenkrecht zur Mauerflucht flehender Laibung ift das im Ab-fchnitt über »Konftruktionselemente in Stein« ⁸³⁷), fowie das im vorliegenden Hefte bei den verfchiedenen Wandarten Mitgeteilte nachzufehen.

Einfache Beifpiele felbftändiger Behandlung der feitlichen Begrenzung mit rechtwinkelig anfchliefsen-der Laibung zeigen Fig. 771 u. 772. Bei Fig. 771 haben die verwendeten Werkftücke keinen Verband

aus un-

Fig. 771.

Fig. 772.

⁸³’) Siehe den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«.

mit der Mauer erhalten; eine Verbindung könnte jedoch durch Anker oder Klammern leicht hergeftellt werden, wenn man, wie überhaupt zu empfehlen, darauf Riickhcht nimmt, die Lagerfugen der Begrenzungs-werkftücke in Uebereinftimmung mit der Schichtenteilung der Mauer zu bringen. Befteht die feitliche Begrenzung der Höhe nach aus einem einzigen Werkltück, fo kann die angegebene Verbindung nur im oberen Lager angebracht werden.

Bei Fig. 772 ift ein Verband zwifchen beiden Konftruktionsteilen angenommen, wobei fich jedoch ein Verlud an Haufteinmaterial ergibt.

Die Oeffnungen mit fchräg zur Wandflucht flehenden Laibungen geflatten in beiden Fällen eine verfchiedene Behandlung. Der Mauerverband wird verfchieden behandelt:

Fig. 774.

Fig. 775.

Fig. 776.

Fig- 773-

1)    er wird einfach fchräg abgefchnitten, wobei fleh ein fpitzwinkeliger Auslauf der Zwifchenfugen ergibt (Fig. 773), der nur bei Putzüberzug zuläffig ift;

2)    durch eine Bekleidung mit fenkrecht zur Schräge geflehten Stücken wird dies vermieden (Fig. 774 bis 776);

3)    es werden befondere abfchliefsende Stücke verwendet (Fig. 777 u. 778), oder

Fig. 777.

Fig. 778.

Fig. 779.

Fig. 780.

4) der Abfchlufs erfolgt in rechtwinkeligen Abfätzen (Fig. 779 u. 780).

Im letzteren Falle können die rechtwinkeligen Abfätze einer Profilierung zu Grunde gelegt oder durch Profile abgeftumpft werden.

Heft 1 (Abt. IV, Abfchn. T,

Die feitliche Begrenzung von Oeffnungen in fleinernen Mauern mit Holz wird gewöhnlich verkleidet und fo hergeftellt, wie bei den Thüröffnungen im Inneren der Gebäude, deren Konftruktion in Teil III, Band 3 unter B) diefes »Handbuches« zu befprechen ift.

b) Ueberdeckung.

397-

Form.

Die Ueberdeckung der Oeffnungen kann in der geometrifchen Anficht geradlinig und wagrecht (Fig. 781), bogenförmig (Fig. 782 bis 785), mit gebrochenen

Fig. 781.

Fig. 782.

Fig. 783.

398-

Werkftoff.

399-

Konftruktion.

Fig. 784.

Fig- 785-

Fig. 786.

Fig. 787.

Fig. 788.

Fig. 789.

IM

geraden Linien (Fig. 786 u. 787) oder mit zufammengefetzten geraden und gebogenen Linien hergeftellt werden (Fig. 788 u. 789).

Fig. 782 bis 785 geben nur einige der häufiger vorkommenden Bogenformen; Fig. 782 den Stich-, Flach- oder Segmentbogen, Fig. 783 den Halbkreis- oder Vollbogen, Fig. 784 den Spitzbogen, Fig. 785 den gedrückten oder Korbbogen. Stichbogen, Spitzbogen und Korbbogen find der mannigfachften Abänderungen fähig.

Ebenfo geben Fig. 787 bis 789 nur einige der vielfach veränderungsfähigen zufammengefetzten Ueber-deckungsformen.

Alle im vorhergehenden Artikel erwähnten Ueberdeckungsformen laffen fich aus Stein, Flolz oder Eifen herftellen.

Für die Ausführung in Stein find die bequemften Formen diejenigen in Fig. 781 bis 785. Die Ueberdeckungsformen in Fig. 786 u. 787 kann man durch Auskragen oder kiinftlicher mit Rollfchichten, diejenigen in Fig. 788 u. 789 durch Ausarbeiten aus gröfseren Werkftiicken oder Platten erzeugen.

Für Holz find die naturgemäfsen P'ormen diejenigen in Fig. 781, 786 u. 787; umftändlicher ift die Herftellung der übrigen Formen mit oder ohne Stuckverkleidung.

Die Formen in Fig. 781, 786 u. 787 eignen fich für die Ausführung mit walzeifernen oder gufseifernen Balken, alle übrigen Formen für diejenige in Gufseifen.

Die Art der Konftruktion mufste fchon bei der Erwähnung der Bauftoffe ge-ftreift werden. Es ift dem Gefagten noch hinzuzufügen, dafs die geradlinig wagrechte Form fich am naturgemäfseften mit fteinernen, hölzernen oder eifernen Balken und die gebogene Form am beften durch Ueberwölbung mit Steinen herftellen laffen. Diefe Konftruktionen werden uns vorzugsweife zu befchäftigen haben.

Die Ueberdeckung durch allmähliche Auskragung von Steinen hat hauptfäch-lich gefchichtliche Bedeutung. Gegenwärtig wird die Auskragung faft nur zur Abkürzung der Spannweiten von Balken und Bogen und zur Entlaftung von Balken verwendet.

Die Ueberdeckung der Oeffnungen in den zufammengefetzteren Formen durch Ausarbeiten von Werkftücken oder Platten oder mit Gufseifenftücken bedarf hier keiner befonderen Erörterung, und die Bildung der gebogenen und zufammengefetzten Formen aus Holz wird bei den Konftruktionen des inneren Ausbaues (in Teil III, Band 3, Heft 3) Befprechung finden.

1) Ueberdeckung mit Steinbalken.

Die zur Ueberdeckung von Oeffnungen benutzten Steinbalken werden meistens aus Haufteinwerkftücken hergeftellt. Hierzu find, bei einigermafsen erheblichen Spannweiten, die fefteften Steinarten zu verwenden. Da auch bei diefen die Biegungs-feftigkeit verhältnismäfsig gering ift, fo vermeidet man zumeift eine Belaftung der Steinbalken auf ihre freie Spannweite und bringt zu diefem Zwecke über ihnen Ent-laftungskonftruktionen an. Sollen letztere nicht angewendet werden, fo mufs man die Steinbalken fo hoch machen, dafs fie der gegebenen Belaftung genügen, oder man mufs fie durch untergelegte Eifenträger unterftützen. Das letztere wird auch nötig, wenn die Steinbalken nicht mit Sicherheit ihre eigene Laft zu tragen vermögen; doch werden in diefem Falle mitunter die Balken an über ihnen angeordneten Entlaftungskonftruktionen aufgehängt.

Ift die Dicke der Mauer, in welcher die Oefifnung anzubringen ift, fo grofs, dafs ein einziges Werkftück für die Ueberdeckung derfelben zu fchwer werden würde, fo kann man nach dem Vorbilde der griechifchen Epiftylkonftruktionen die Ueberdeckung durch mehrere nebeneinander gelegte Steinbalken bewirken. Die Fugen zwifchen denfelben werden entweder fo fcharf gehalten, dafs fie nicht auffallen, oder man fucht fie durch die Gliederung der Unterfeite mit Soffiten zu verdecken, oder man kennzeichnet fie durch Nuten.

Die Steinbalken erhalten eine geficherte Lage in der Mauer, wenn man ihre Enden auf die Länge des Auflagers durch Mauerwerk belaftet. Gleichzeitig wird dadurch auch ihre Tragfähigkeit erhöht, welche man noch weiter dadurch fördern kann, dafs man auch die lotrechten Endflächen fcharf an das benachbarte Mauerwerk ftofsen läfst.

Das Belaften der Enden bringt allerdings die Gefahr des Bruches in der Nähe der Auflager mit fich. Diefe wird vermindert, wenn man der Auflagerfläche keine

Fig. 790.

Fig. 791 S3S).

-T

fy)

400.

Hauftein.

* '.. ‘

Fig. 792 ⁸³⁸).

///

Vi

//

7/

77 /,

- • /y*/s7    1 jj/j,

lli- i

838) Fakf.-Repr. nach: Redtenbacher, R. Beiträge zur Kenntnis der Architektur des Mittelalters in Deutschland. 2. Heft. Karlsruhe 1872.

überflüffige Länge gibt, fondern fie nur dem vorhandenen Auflagerdrucke ent-fprechend grofs macht.

Fig. 793-

Wenn ein Ueberdeckungsdeinbalken bricht, fo id daran in der Regel die zu geringe Zugfeftigkeit desfelben fchuld; immerhin wirkt diefelbe auf der Unterfeite nach Art einer Verankerung gegen Durchbiegung. Diefe Sicherung wird vermindert, wenn man den Stein auf feiner Unterfeite aushöhlt; damit ift eben eine Schwächung des Querfchnittes an derjenigen Stelle verbunden, wo das gröfste Biegungsmoment fich bildet. Deshalb ift die in Fig. 790 dargeftellte, häufig angewendete Herftellungsweife der ftichbogenförmigen Ueber-deckung unzweckmäfsig ; fie ftraft lieh oft durch Eintreten von Riffen. Vorteilhaft mufs dagegen die Verftärkung des Balkens nach oben (Fig. 791 ⁸³⁸) erachtet werden.

.ff'

Zur Abkürzung der Spannweite können Kragfteine angewendet werden (Fig. 79283S). Durch Vermehrung der ~

Zahl derfelben gelangt man zur vollftändigen Ueberdeckung — durch Auskragung (Fig. 793).

401.

Entlaftung.

Kann man einen Steinbalken nicht fo ftark machen, dafs er die zu erwartende Belaftung mit Sicherheit zu tragen vermag, fo mufs man ihn, wie fchon erwähnt wurde, entweder entlaßen oder ihn durch untergelegte Eifenträger ftützen.

Die Entladung kann bei geringer Spannweite durch eine Hohlfuge bewirkt werden, wenn darüber ein genügend tragfähiges anderes Werkftück folgt (Fig. 794 u. 795).

Fig. 794.

Fig- 795-

Ift dies nicht der Fall, fo mufs man zur Entladung Auskragungen, Spann-fchichten, Bogen oder Eifenträger über dem Steinbalken anwenden.

Wie die Entladungshohlfugen, fo werden die beiden eben zuerd erwähnten Mittel namentlich bei Haudeinfaffaden benutzt.

Die Auskragung kann in der Weife ausgeführt werden, wie bei den pelas-gifchen Thorbauten Griechenlands ⁸³⁹), wobei die fich bildenden dreieckigen Oeff-nungen durch eine verzierte Platte zu fchliefsen find, oder fo, wie bei der Mittelhalle der Propyläen auf der Akropolis zu Athen, wo über der Mittelöffnung der • dorifchen Säulendellung das Epidyl dadurch entladet wurde, dafs man über den Säulen nach beiden Seiten bis zur Mitte der Säulenzwifchenweiten übergreifende Stücke des Triglyphenfriefes anordnete ⁸⁴⁰).

Unter Spannfchichten find gegeneinander fich demmende Werkdiicke zu ver-dehen, welche die Beladung wie ein Bogen nach dem feitlich fich anfchliefsenden

S39) Siehe: Teil II, Band i (Art. 8, S. 24 [2. Auf!.: Art. 29, S. 38]) diefes »Handbuches«.

S1°) Vergl, : Bohn, R. Die Propyläen der Akropolis zu Athen. Berlin u. Stuttgart 1882. S. 20.

Fig. 796 S41).

Mauerwerk, das daher diefem Schube genügenden Widerftand bieten mufs, übertragen. Nötigenfalls kann über der Spannfchicht noch ein Werk-ftück mit Hohlfuge verlegt werden (Fig. 797). Diefe Konftruktion ift nur bei geringen Spannweiten zweckmäfsig.

In vielen Fällen hörender für die architek-tonifche Ausbildung, als die bisher befprochenen Anordnungen, aber vollkommener, find die Ent-laftungsbogen. Sie können je nach Bedarf bei den Rohbauten aus Haufteinen oder Backfteinen, beim Putzbau auch aus Bruchfteinen hergeftellt werden. Sie bedürfen felbftredend eines genügenden Widerlagers. Verwendbar find die verfchiedenften Bogenformen; doch ift zu beachten, dafs bei grofser Pfeilhöhe fich durch die notwendige Ausfüllung des Bogenfeldes wieder eine Belaftung des Steinbalkens ergibt. Aller-dings kann die Ausfüllung mit dünnen Platten — oder Wänden, bei grofser Mauerdicke mit ein-gefchloffenem Hohlraum, bewirkt werden.

Fig. 796⁸⁴9 und Fig. 798 bis 802 zeigen einige An-— Ordnungen des Entladens durch Voll- oder Stichbogen aus Haufteinen, bezw. Backfteinen. Die durch Fig. 802 mitgeteilte Entlaftung durch einen flachen, ⁴/2 Stein ftarken Backfteinbogen, deflen Widerlager an den Steinbalken angearbeitet find, hat geringen Wert, da ohne die Verfchwächung zur Gewinnung der Widerlager der Steinbalken nahezu ebenfo tragfähig fein würde.

\<*

II

IE

,•

I-

EV

i"

- ---^1

Fig. 797.

Fig. 798.

•    . ■■ ■ ' V

El

f V;

F*s

HT⁷⁻

>    . - f

k. Vj ‘.

"’.l

•Av

'c.

Fig. 799.

Fig. 800.

>■>

S4]) Fakf.-Repr. nach: Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 7. Paris 1864. S. 443.

Fig. Soi.

,1,11,1 1 ! TF

Fig. 802.

l i ii T

L“J

Bei den Spannweiten gewöhnlicher Thiiren und Fenfter genügen in der Regel 1 Stein ftarke Entlaftungsbogen ; bei gröfseren Spannweiten mufs man fie 1¹/2 Stein und ftärker machen. Bei grofsen Spannweiten und ftarken Belattungen kann fogar eine Verdoppelung der Entlaftungsbogen nötig werden.

Der Raum zwifchen Entlaftungsbogen und Ueberdeckungsbalken ift ebenfo wie derjenige der Entlaftungsfugen und Spannfchichten möglichft lange offen zu halten und erft während des Ausbaues leicht anzumauern, bezw. zu verputzen, damit durch die Ausfüllung beim Setzen des Gebäudes kein Druck auf die Steinbalken übertragen wird.

Die Entladung der Steinbalken durch übergelegte Träger, fowie das Aufhängen der erfteren an letztere und die Unterftiitzung durch Eifenträger wird im nächftfolgenden Hefte (unter D: Gefimfe) diefes »Handbuches« befprochen werden.

402.

Künftlicher

Stein.

Zur Ueberdeckung von Oeffnungen wird an Stelle von Hauftein auch Beton, insbefondere bei Betonbauten, verwendet, worüber in Art. 134 (S. 116) fchon das Nötige mitgeteilt worden ift.

Für diefen Zweck läfst fich die Tragfähigkeit des Cementbetons durch Eifen-einlagen wefentlich verbeffern. Diefe Einlagen find vorzugsweife in den unteren, auf Zug beanfpruchten Hälften der Balken anzubringen und aus Drähten, Rund-eifen, Flacheifen oder Quadrateifen herzuftellen.

Fig. 805 ⁸⁴³).

Fig. 803 ¹).

fâlSÊÉâ

lA.ToT:

Fig. 804 ¹).

PUP

g™™

Bei den nach dem Syftem Monier hergeuellten Steinbalken werden durch Draht verbundene Rund-eifeneinlagen benutzt, welche nach der in Fig. 803 u. 804 ⁸⁴²) dargeftellten Weife im Querfchnitt verteilt find. Die Abmeffungen der für gewöhnliche Thür- und Fenfterfpannweiten beftimmten Balken find mit Rückficht auf den bequemen Anfchlufs an das benachbarte Backfteinmauerwerk gewählt und in den abgebildeten Querfchnitten zu 1 Stein und 2a/2 Stein Breite, bezw. 3 Schichten und 5 Schichten Höhe angenommen.

Durch Verfuche fand Hyatt (1877) als vorteilhaftefte Anordnung das Einlegen von Flacheifen, durch welche in der Querrichtung Rundeifen gefleckt find, und zwar bezüglich der Tragfähigkeit und Koften.

Noch vorteilhafter foll aber das von Ranfome vorgefchlagene und feit 1885 vielfach in Nordamerika angewendete Einbetten von gewundenen Quadrateifenftäben fein, wie dies in Fig. 805 ⁸⁴³) für eine Schau-fenfterüberdeckung dargeftellt ift. Die Balken haben 4,57 m freie Spannweite und tragen 3 Stockwerke hohe Backfteinmauern mit aufgelagerten Balkenlagen. Sie find 0,56 m breit und 0,86 m hoch und enthalten im unteren Teile des Querfchnittes 10, im oberen 3 gewundene Eifenftäbe von 25 mm Stärke.

Künftliche Steinbalken find auch fchon aus in Cement gemauerten Lochfteinen mit durchgefteckten, 1cm ftarken Quadrateifenftäben (fogen. Nageleifen) hergeftellt worden (Fig. 806). So foll dies mit Vorteil beim Bau der Sonnenwarte bei Potsdam gefchehen fein ⁸⁴⁴). Die Eifenftäbe find am Ende des Balkens aufzubiegen.

Fig. 806.

2) Ueberwölbung.

In Art. 397 (S. 443) wurden fchon die gebräuchlichen Formen der Ueberwölbung mit Bogen vorgeführt. Es wird hier darauf verzichtet, die vielerlei anderen vorkommenden Bogenformen zu befprechen; nur eine derfelben ift hier noch zu erwähnen, der fcheitrechte Bogen. Trotzdem derfelbe durch gerade Linien

zu den Bogen, weil er deren charak-keilförmig geftalteten Steinen zufammengefetzt zu wer-

begrenzt wird (Fig. 807), gehört er doch teriftifche Eigenfchaft, aus den ⁸⁴⁵), befitzt.

Das Verzeichnen der Bogenlinien wird in Teil III, Band 2, Heft 3 (Abt. III, Abfchn. 2, unter B: Gewölbte Decken) diefes »Handbuches« behandelt werden.

Bei den Bogen find für die einzelnen Teile und Abmeffungen die folgenden Benennungen üblich.

Fig. 808.

403.

Form.

4°4-

Benennungen.

Fig. 807.

bl.’

a_

IL

- cî:

Die Mauerftücke W, W (Fig. 808), auf welchen der* Bogen ruht und zwifchen welchen fich derfelbe ftützt, heifsen Widerlagsmauern oder Widerlager. Die Anfichtsfläche A S A des Bogens nennt man Stirn oder Haupt. Die innere oder

844) Vergl. : Deutfche Bauz. 18S9, S. 326.

⁸⁴&). Vergl. hierüber den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, Art. 66, S. 58 (2. Aufl. : S. 59). Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

4°5-

Mauerbogen

und

Gurtbogen.

406.

Werkftoff.

untere Fläche L des Bogens heifst Laibung, die äufsere oder obere, von der in Fig. 808 nur das kleine Stück R fichtbar ift, Rücken.

Eine zur Laibung winkelrechte, dabei lotrechte Ebene fchneidet diefelbe in der Bogenlinie a s e. Die Verbindungslinie mm¹ der Mittelpunkte diefer Bogenlinien heifst Achfe des Bogens. Den höchften Punkt des Bogens nennt man Scheitelpunkt, die unterften Punkte a, e Kämpferpunkte, die Verbindungslinien s‘ der Scheitelpunkte, fowie a c und eg der Kämpferpunkte Scheitellinie, bezw. Kämpferlinien. Zwei in einer zur Achfe winkelrechten Ebene liegende Punkte der Kämpferlinien heifsen zufammengehörige Kämpferpunkte. Die Entfernung ae der wagrechten Projektion der letzteren ift die Spannweite des Bogens, die gröfste rechtwinkelige Entfernung zwifchen der Verbindungslinie zweier zufammengehöriger Kämpferpunkte und der Bogenlinie (m s in Fig. 808) die Pfeil- oder Stich höhe, der Pfeil oder Stich des Bogens. Die zu beiden Seiten der Scheitellinie liegenden Teile des Bogens heifsen Bogenfchenkel. Die Ebene, mit welcher ein Bogen-fchenkel auf dem Widerlager ruht (ab cd oder efg h), nennt man Sohle.

Der Bogen wird aus einzelnen keilförmig gefalteten Wölbfteinen zufammen-gefetzt; die unterften derfelben (A,A) werden Anfänger, die oberften (S) Schlufs-fteine genannt. Die in der Bogenftirn fichtbaren Fugen zwifchen den Wölbfteinen heifsen Wölbfugen. Sie follen theoretifch winkelrecht zur Stützlinie flehen; der leichteren Ausführung wegen werden fie aber meift winkelrecht zur Bogenlinie angeordnet und laufen daher, wenn diefe dem Kreis angehört, nach deffen Mittelpunkt m. An der Laibung und dem Rücken erfcheinen die Wölbfugen als zur Achfe parallele Linien. Sie begrenzen die Lagerflächen der Wölbfteine, durch welche der Druck im Bogen vom Schlufsftein nach den Widerlagern fortgepflanzt wird. Alle übrigen am Bogen fichtbar werdenden Fugen find Stofsfugen. Die Länge der Wölbfugen beftimmt die Dicke des Bogens.

Die Konftruktionen für die richtige Stellung der Wölbfugen bei elliptifchen Bogen und Spitzbogen werden in Teil III, Band 2, Heft 3 (Abt. III, Abfchn. 2, B: Gewölbte Decken) diefes »Handbuches« befprochen werden.

Die zur Ueberdeckung von Oeffnungen dienenden, daher in einer Mauer liegenden Bogen nennt man auch Mauerbogen; die zwar auch in Mauern befindlichen, aber zur Ueberdeckung von Nifchen benutzten heifsen Blendbogen, wenn fie nicht durch die ganze Mauerftärke hindurchgehen. Dagegen werden die frei über einen Raum fleh fpannenden Bogen, die entweder zum Tragen von Gewölbekappen oder wohl auch von Wänden benutzt werden, Gurtbogen genannt. Hier haben wir es nur mit den Mauerbogen zu thun.

Die Mauerbogen müffen immer auf Lehrgerüften ausgeführt werden, welche, wie die Gurtbogen, in dem eben angezogenen Hefte diefes »Handbuches« zur Be-fprechung gelangen werden.

Die Bogen werden aus Häuflein, Backftein, Bruchftein oder Beton hergeftellt.

Bei den Bogen aus Häuflein werden die Wölbfteine immer nach den Regeln des Steinfchnittes keilförmig bearbeitet. Wird Mörtel dabei zum Wölben verwendet, fo gefchieht dies gewöhnlich weniger, um die Wölbfteine miteinander zu verkitten, als um eine die Druckverteilung bei nicht ganz ebenen Lagerflächen bewirkende Zwifchenlage zu haben, die zugleich auch die Reibung an den Gleitflächen vermehrt. An Stelle des Mörtels werden der Druckverteilung halber daher mitunter auch nur Schichten aus Weifskalk oder Bleiplatten verwendet. Bei den Bogen aus grofsen Werkftücken würde es mit Mörtel gewöhnlicher Befchaffenheit fehl* fchwer fein, durch denfelben wirklich eine Verkittung herbeizuführen, auch wenn man ihn nach dem Verfetzen der Steine von oben in die meift eng angenommenen Fugen eingiefst und die vollftändige Ausfüllung durch Nachftochern mit fchmalen eifernen Schienen herbeizuführen fucht.

Nach Rheinhard84(j) fcheint die Mörtelverbindung, auch bei Ouadergewölben, jedoch fehr gut zu gelingen, wenn man dem Mörtel fo wenig Waffer zufetzt, dafs derfelbe lieh mit der Hand gerade noch ballen läfst und dabei kein Waffer aus-fchwitzt, und diefen in die fehr weiten (15 bis 30mm) Fugen der fehr rauh gehaltenen Lagerflächen von oben einftampft.

Je nach der zu erwartenden Beanl'pruchung wurde bei den von Rheinhard ausgeführten Gewölbebauten der Mörtel aus 1 Teil Portlandcement und 2 bis 3 Teilen grobem Quarzfand oder, wenn der Druck 20 kS auf 1 qcm nicht überfchritt, aus 1 Teil Cement, 1 Teil Schwarzkalk und 6 Teilen Sand, zuweilen auch mit Fettkalkzufatz bereitet. Die Steine wurden auf der Schalung in ihrer richtigen Lage aufgeftellt, gegeneinander feit verfpannt und dann fehr ftark angenetzt. Unmittelbar darauf erfolgte das Einbringen des Mörtels, wo derfelbe in 10 bis 15 cm hohen Schichten, gewöhnlich mit befonders zugerichteten eifernen Stämpfeln fett geltampft, bezw. durch die ganze Kraft des Arbeiters in Verbindung mit feinem Körpergewicht -eingedrückt wurde. Das fertige Mauerwerk ift anzunetzen und gegen rafches Austrocknen zu fchützen.

2-2. £

V

5cm

m

mi

Auch Quaderbogen, die im Aeufseren keine breiten Fugen aufweifen follen, laffen Fig. 809. fich in diefer Weife leicht ausführen, wenn man die im Inneren weit und fehr rauh gehaltenen Fugen nach aufsen etwa durch Einlegen eines fteifen Strickes oder dergl. abfchliefst (Fig. 809) und dadurch beim Stampfen das Austreten des Mörtels in den offen zu laffenden engen Teil der Fuge verhindert.

Man foll auf diefe Weife Gewölbe von einer in allen Querfchnitten gleichmäfsigen Befchaffenheit erhalten können, welche bei der Wahl genügend fefter Steine unter guter Bauaufficht 4 Wochen nach der Aufmauerung bei 7-bis 8-facher Sicherheit mit 60 kg Druck auf 1 qcm beanfprucht werden dürfen.

Auf Bogen mit gegliederten Stirnflächen, welche fehr enge Fugen haben müffen, dürfte diefes Verfahren fich nicht anwenden laffen.

Bei den Bogen aus Bruchfteinen fpielt die Verbindung durch den Mörtel, auch bei der gewöhnlichen Weife des Mauerns, eine gröfsere Rolle als bei den Quadern, da er fich wegen der befferen Handlichkeit der Stücke ficherer verwenden läfst. Es läfst fich felbft mit unregelmäfsigen Bruchfteinen unter guter Aufficht, mit forg-fältig bereitetem fteifem Cementmörtel und Einhalten guten Verbandes, ein billiges Bogenmauerwerk von fehr gleichmäfsiger Druckfeftigkeit herftellen⁸⁴ 7).

Schichtfteine und mit Hammer und Zweifpitz rechtwinkelig zugerichtete Bruch-fteine laffen fleh auch nach dem Rheinhardfchen Verfahren für Bogenmauerwerk fehr gut verwerten. Die auch für das Mauerwerk aus Schichtfteinen dabei notwendige Rauhigkeit der Fugenflächen und die deshalb wegfallenden Koften für fauberes Bearbeiten flehern demfelben eine gröfsere Billigkeit gegenüber der gewöhnlichen Ausführungsweife.

Wie beim Wölben mit Quadern, fo werden auch bei dem mit Bruchfteinen nach dem Rheinhard-fchen Verfahren die Steine auf dem Lehrgerüft im Fugenabftande von 15 bis 30 mm verteilt und miteinander verfpannt, wobei fie durch Holzklötzchen oben und unten auseinander gehalten werden. Nachdem die eingetretene Einfenkung der Lehrgeriifte durch Antreiben der^ untergelegten Holzkeile wieder befeitigt iit und die Steine ausgiebig angenäfst worden find, erfolgt das Einbringen des Mörtels in der oben angegebenen Weife.

S46) In: Deutfcbe Bauz. 1889, S. 142. — Siehe auch: Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 325, 339.

811) Vergl. die Mitteilungen Liebold's über Brückenbauten in Cement-Bruchfteinmauerwerk in: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1882, S. 9 u. ff.

Die Backfteine werden für das Wölben von Bogen in zwei Formen angewendet, entweder als keilförmig gebrannte Formfteine oder in der gewöhnlichen parallel-epipedifchen Geftalt, die man zum Wölben entweder durch Zuhauen oder durch keilförmig gebildete Mörtelfugen geeignet macht. Ueber das durch verfchiedene Umftände bedingte Verhältnis zwifchen Dicke und Halbmeffer des Bogens bei keilförmig geftalteten Backfteinen oder Mörtelfugen ift das im vorhergehenden Bande (Art. 68, S. 59 [2. Aufl.: S. 60]) diefes »Handbuches« Gefagte nachzufehen.

Keilförmig gebrannte Steine werden im Hochbau bei dem gewöhnlich geringen Bedarf, dem vielfachen Wechfel von Spannweiten und Pfeilhöhen und der daraus fich ergebenden grofsen Zahl verfchiedener Formfteine nur feiten angewendet, mit Ausnahme von Backfteinrohbauten, an denen Bogen aus profilierten oder fonft verzierten Steinen herzuftellen find.

Wo es irgend geht, bedient man fich der gewöhnlichen Backfteine und bei Stichbogen der keilförmig geftalteten Mörtelfugen.

Bemerkenswert ift die in England übliche Technik der geriebenen und gefchnittenen Steine, die darin befteht, dafs die Backfteine in derfelben Weife mit Werkzeugen bearbeitet werden, wie Haufteine, d. h. fie zu teilen, ihre Oberflächen oder die Teilflächen zu ebnen, zu glätten, ihnen Ornamente aufzu-meifseln u. f. w. Für alle gewölbten Stürze und Mauerbogen wird diefe Bearbeitung vor dem Verfetzen vorgenommen. Dazu gehören besonders hergeftellte Steine von fehr feinem Korn und von folcher Weichheit, dafs fie mit dem Meffer leicht gefchnitten werden können ⁸⁴⁸).

Von gröfster Wichtigkeit ift für die Backfteinbogen, wie für anderes Back-fteinmauerwerk die gute Verbindung durch den Mörtel, für welche daher ebenfalls die in Kap. 2 gegebenen Regeln voll zu beachten find.

Kleine Backfteinbogen von ^2 Stein Stärke laffen fich auch nach dem Rhein-hardtfchen Verfahren wölben.

Es genügt ein Ausfugen der auf die Schalung geftellten Steine mit einer hierzu befonders angefertigten lchw'eren Kelle. Auch hierbei find die Steine vor dem Einbringen des Mörtels durch kurze Schienen, welche die richtige Fugendicke (etwa 7 mm) haben, zu verfpannen. Formfteine von 250 bis 350 kg Druckfeftigkeit geftatten eine Beanfpruchung des Bogens von 35 bis 40 kg auf 1 qcm ⁸⁴⁸).

Erwähnung mag hier noch finden, dafs der Verzierung halber in Backfteinbogen oft einzelne Durchbinder aus Hauftein angeordnet werden. Dies kann jedoch häufig auch für den Verband ganz zweckmäfsig fein.

Bezüglich des Betons kann auf das in Kap. 5 Mitgeteilte verwiefen werden. Doch ift hier anzuführen, dafs das Aufbringen und Rammen auf die deshalb fteif und feft herzuftellenden Lehrgerüfte, wie beim Mauerbau, in wagrechten Schichten erfolgt.

407.

Bogen verband.

Wie bei jedem Mauerwerk, fo mufs auch bei jedem Bogen, welcher im Quer-fchnitte aus mehr als einem Steine hergeftellt wird, ein guter Verband beobachtet werden. In jedem folchen Bogen müffen daher regelmäfsig wenigftens zwei ver-fchieden zufammengefetzte Schichten miteinander abwechfeln, um das Aufeinanderfallen von Stofsfugen zu vermeiden. Die bezüglichen Verbandanordnungen für Backfteine find im vorhergehenden Band (Art. 67, S. 58) diefes »Handbuches« fchon befprochen worden. Bei Hauftein- und Bruchfteinbogen hat man nach demfelben Grundfatze zu verfahren.

Diefer Grundfatz ift aber für Backfteinbogen dann nicht mehr durchführbar, wenn diefelben im Verhältnis zum Halbmeffer fo ftark zu machen find, dafs die

84S) Siehe: Muthesius, H. Die neuzeitliche Ziegelbauweife in England. CentralbJ. d. Bauverw. 1898, S. 582 u. ff. S49) Vergl.: Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 349.

Steine oder die Fugen in unzuläffiger Weife keilförmig gemacht werden müfsten, die Bogenhalbmeffer alfo unter das a. a. O. (Art. 68, S. 59) angegebene geringfte Mafs für die angenommene Bogenflärke herabgehen. Man ift in diefem Falle genötigt, die Bogen entweder aus mehreren übereinander in Verband gewölbten Ringen (Fig. 810) oder aus einer Anzahl von ¹j2 Stein ftarken Schalen (auch Rouladen genannt) zufammenzufetzen (Fig. 811). Dies kommt namentlich bei Halbkreisbogen und Stichbogen von verhältnismäfsig grofser Pfeilhöhe vor. Man fpricht dann von der Ausführung in eng-lifchem Verbände oder von Schalen- oder Rouladenbogen.

Fig. 8io.

Fig. 811.

Obgleich diefe Wölbweife fchon von den Römern ⁸⁵⁰) vielfach angewendet worden ift, wie die erhaltenen Bauwerke derfelben beweifen, fo ift fie doch nicht ohne Bedenken; bei ftarken Belaftungen kann fie fogar gefährlich werden. Man ift bei derfelben über die Verteilung des Druckes im Bogen ganz im unklaren. Die Anzahl der Wölbfchichten nimmt in jedem nach oben hinzugefügten Ringe zu und damit auch das Mafs des Setzens. Die äufseren Ringe ruhen auf den inneren und können fich daher nicht ungehindert fetzen; fie haben deshalb eine geringere Spannung als die inneren. Daher kann der Fall eintreten, dafs nur der innerfte Ring durch die vorhandene Belaftung be-anfprucht wird. Diefem Mangel fucht man auf verfchiedene Weife abzuhelfen. Zweckmäfsig ift es jedenfalls, einen nicht fchwindenden, fehr fteifen Mörtel zu verwenden ; das Setzen kann dann nur durch das Zufammenpreffen des Mörtels erfolgen. Für folche Bogen dürfte fich daher ebenfalls die Anwendung des Rhein-hard'ichen Wölbverfahrens, fo weit als dies möglich ift, empfehlen.

Fig. 812.

Ein anderes Mittel befteht darin, die Anzahl der Wölbfchichten in allen Ringen gleich zu machen, diefen alfo verfchieden hoch beginnende Widerlager zu geben (Fig. 812).

Fig. 813.

Wo es angeht, fucht man ferner die einzelnen Ringe durch eingreifende Binder zu verbinden. Dies erfordert jedoch eine gleichzeitige Ausführung aller Ringe. Am zweckmäfsigften ift es aber jedenfalls, den Bogen mit Durchbindern aus Häuflein in einzelne Abfchnitte zu zerlegen (Fig. 813). Unter allen Umftänden ift die Anwendung eines im ganzen Bogen gleichmäfsig erhärtenden Mörtels notwendig⁸⁵¹).

Das Wölben in Ringen wird mitunter auch bei Ausführung in Schichtfteinen gewählt, unterliegt dabei aber felbftredend

S50) Von den Römern wurde diefe Wölbweife wahrfcheinlich wegen der bequemen und leichten Ausführung und des geringeren Aufwandes für die Lehrgerüfte gewählt.

851) Ueber eine Ausführung von Brückengewölben mit verzahnten Ringen fiehe : Centralbl. d. Bauverw. i8yo, S. 263.

denfelben Bedenken und Vorfichtsmafsregeln, wie bei Backfteinen. Bei Anwendung von Quadern ift es häufig zu umgehen, mufs jedoch bei den abgetreppten tiefen Laibungen von Bauten in mittelalterlichem Stil oft angewendet werden.

408.

Bildung

des

Die Widerlagsfläche fällt mit der unterften Wölbfuge zufammen. Bei Bogen, welche ftetig, bezw. tangential in die lotrechte Innenbegrenzung des Widerlagers Widerlagers, übergehen, fo beim Halbkreis- und Korbbogen, wird daher die Widerlagsfläche eine wagrechte Ebene fein müffen; bei allen Bogen aber, die unter einem Winkel an diefe Widerlagerbegrenzung anfchliefsen, wie beim Stichbogen, dagegen eine geneigte Ebene.

Fig. 816.

Fig. 814.

Fig. 815.

T~T

LZ

j___L

Da im Hochbau die Mauern faft immer in wagrechten Schichten aufgeführt werden, fo ergibt fich im letzterwähnten Falle die Notwendigkeit, zur Bildung der geneigten Widerlagsfläche die anftofsenden Steine der Mauer fchräg zuzuhauen (Fig. 814). Will man dies vermeiden, fo mufs man zur Bildung des Widerlagers in Back-fteinmauern befonders bearbeitete Werkftücke verwenden (Fig. 815 u. 816), die ganz ähnlich auch für Mauern aus Schichtfteinen oder Quadern geftaltet werden können. Um bei diefen Widerlagsfteinen fpitzwinkelige Kanten zu umgehen, hat man das untere Lager derfelben tiefer als die Kämpferlinie zu legen.

Fig. 817.

Fig. 818.

LZ

Um die Spannweite abzukürzen, wendet man mitunter ausgekragte Widerlagsfteine an, die profiliert fein (Fig. 817) oder an die Bogenlinie fich anfchliefsen können (Fig. 818).

Die Gröfse der Ausladung ift innerhalb der Grenzen zu halten, welche die Druckfeftigkeit des betreffenden Werkfteinmaterials geftattet. Uebri-gens kann die Auskragung auch mit Backfteinen hergeftellt werden (Fig. 819).

Fig. 820.

Fig. 819.

T~T

Die Auskragung ift auch noch in anderen Fällen vorteilhaft. So namentlich, wenn die über dem Widerlager folgende Mauermaffe eine möglichft grofse wagrechte Aufftandsfläche haben foll, was befonders bei nahe aufeinander folgenden Bogen wünfchenswert ift (Fig. 820), um das Auslaufen des darüber flehenden Pfeilers in einen nach unten gerichteten fpitzen Keil zu vermeiden, der bei ftarker Belaftung geeignet wäre, die beiden benachbarten Bogenfchenkel auseinander zu drängen. Von Vorteil ift das Auskragen auch in denjenigen Fällen, in denen das Wölben der Bogen erft nach Vollendung der über den Widerlagern folgenden Mauerkörper ausgeführt werden foll.

Um das tiefe Eingreifen ftarker Bogen in die Mauern zu verringern, kann man

man einen

1    Stein I72 Stein

2    Stein 272 Stein

Fig. 821.

Fig. 822.

das Widerlager in Abfätzen herfeilen (Fig. 821); ebenfo kann man aber auch bei Auskragungen verfahren (Fig. 822).

Zur Befimmung der Stärke von weit-gefpannten und fark belafeten Bogen und von deren Widerlagern bedarf es der Anwendung der Statik der Gewölbe. Es wird in diefer Beziehung hier auf Teil I, Band 1 zweite Hälfte (S. 438 u. ff.²), Sowie auf Teil III, Band 2, Heft 3 (Abt. III, Abfchn. 2, B: Gewölbte Decken) diefes »Handbuches« verwiefen. Für kleinere Bogen und gewöhnliche Belafungen, wie fie in den Umfaffungs- und Mittelmauern von 3- bis 4-gefchoffigen Gebäuden Vorkommen, begnügt man Sich in der Regel mit durch die Erfahrung fef gef eilten Abmeffungen.

Für die Scheitelfärke von Backfeinbogen finden Sich oft die folgenden An-

Stärke

IX.

der Bogen und

Widerlager.

gaben ³):

Spannweite

Spitzbogen

Halbkreisbogen

Stichbogen, gedrückt bis ¹ s der Pfeilhöhe

bis 1,75^ von 2,o bis 3,o von 8,5 bis 5,5 von 6,0 bis 8,5

72 Stein 1 Stein I72 Stein I72 bis 2 Stein

1¹/2 Stein 1¹ 2 bis 2 Stein 2 bis 2V2 Stein 2 72 bis 3 Stein

Bogen von gröfserer Spannweite gibt man je nach der Belattung ¹ji5 bis 7*2 der Spannweite zur Scheitelf ärke, wozu jedoch zu bemerken if, dafs man mit mittelguten Backfeinen nicht gern Spannweiten von 11,5m überschreitet und dafs Bogen von mehr als 5m Spannweite im gewöhnlichen Hochbau überhaupt feiten angewendet werden.

Für andere Steinmaterialien kann man die in Art. 298 (S. 352) angegebenen Verhältniszahlen zur Umrechnung der für Backftein gefundenen Mafse benutzen.

Die Stärke von fcheitrechten Bogen befimmt man häufig in der Weife, dafs Stichbogen mit einem Oeffnungswinkel von 60 Grad zu Grunde legt und dem gefundenen Mafse die Pfeilhöhe diefes Stichbogens hinzufügt. Ueber 2“ Spannweite geht man bei fcheitrechten Bogen nicht gern hinaus.

Damit die Stützlinie eines nicht überhöhten Bogens im mittleren Drittel desselben bleibe ⁴), machen Sich nach der Wölbtheorie Verfärbungen nach den Widerlagern hin notwendig. Bei den verhältnismäfsig grofsen Scheitelftärken und geringen Spannweiten, welche die Bogen im Hochbau zumeift erhalten, find jedoch Solche Verfärbungen gewöhnlich entbehrlich. Uebrigens ergeben fie Sich bei Rohbauten, wegen des Sichtbar bleibenden Anfchluffes an das benachbarte Mauerwerk, häufig von felbf.

Bei Hauftein und Bruchftein find diefe Verftärkungen leicht auszuführen; in Backfteinen können fie nur abfatzweife hergeftellt werden.

Als Widerlagerftärke genügt nach der Erfahrung ⁸⁵⁵): für überhöhte und Spitzbogen

für Halbkreisbogen.......

für gedrückte Bogen mit ]/4 Pfeilhöhe . für Stichbogen bis A/i 2 Pfeilhöhe .    .    .    ¹/-2

für fcheitrechte Bogen .

Diefe Mafse können bei ftark belafteten Widerlagern etwas verringert werden; dagegen verftärkt man fie, wenn die Widerlagspfeiler fehr hoch find.

410.

Bogen

aus

Haufteinen.

¹/5 bis x/e der Spannweite,

x/s    »    »

Vs » ¹k    »    »

²k

Im Plochbau haben die Bogen aus Hauftein faft nie Stofsfugen; fondera jede Schicht wird gewöhnlich aus einem einzigen Stein gebildet, der genau und nach den Regeln des Steinfchnittes geformt und bearbeitet fein mufs, auf deren Be-fprechung hier aber nicht einzugehen ift.

Die fichtbar bleibenden, mit einer Gliederung verfehenen Haufteinbogen werden oft mit einem zur Laibung konzentrifchen Rücken verfehen. Dies ergibt einen nach dem Scheitel zu immer fpitzwinkeliger werdenden Anfchlufs der benachbarten wagrechten Mauerwerksfchichten. Bei ungegliederten Bogen gibt man daher zur Vermeidung diefes Uebelftandes gern die konzentrifche Bogenlinie des Rückens auf.

Am gebräuchlichften ift dann wohl die Anwendung von im Haupt fünfeckig geftalteten Wölbfteinen, welche am Bogenrücken einen rechten Winkel aufweifen, der den Anfchlufs zu den Mauerwerksfchichten bequem vermittelt. So einfach diefes Mittel fcheint, fo ift es doch nicht durchführbar, wenn , wie dies im allgemeinen erwünfcht ift, die Schichten gleich hoch, die Wölbfteine gleich dick und die Wölbfugen gleich lang bleiben follen. Häufig begnügt man fich bei Halbkreisbogen mit der gleich bleibenden Dicke der Wölbfteine und läfst die Mauerfchichten nach oben etwas an Höhe ab-, die Wölbfugen nach dem Schlufsftein hin etwas zunehmen (Fig. 823). Gleich dicke Wölbfteine bei gleich hohen Mauerfchichten und zunehmender Länge der Wölbfugen kann man erzielen, wenn man die dem Schlufsftein benachbarten Wölbfteine bis an diefelbe Lagerfuge wie jenen gehen läfst

Fig. 823.

Fig. 824.

¹

Nach: Wayss, G. A. Das Syftem Manier. Berlin 1887. S. 101. S43) Fakf.-Repr. nach: American archiiect, Bd. 24, S. 161.

²

   ₂. Aufl. : S. 246.

³

   Nach : Scholz , A. Die Fachfchule des Maurers. Leipzig 1887. S. 90. — Vergl. auch : Baukunde des Archi-ekten. Bd. I, Teil 1. Berlin 1890. S. 222. — Gottgetreu, R. Lehrbuch der Hochbau-Konftruktionen. Teil I, Berlin 1880. S. 96. — Breymann, G. A. Allgemeine Bau-Conftructions-Lehre u. f. w. Teil I. 6. Aufl. Leipzig 1896. S. 178.

⁴

   Siehe: Teil I, Band x, zweite Hälfte diefes »Handbuches«, Art. 272 (2. Aufl.: S. 256; 3. Aufl.: S. 282).

7\

(Fig. 824). Für das Ausfehen ift es vorteilhaft, die Schnittpunkte der wagrechten Lagerfugen mit den Wölbfugen in eine Bogenlinie zu legen. Ein ebenfalls oft angewendetes, in konftruktiver Hinficht unzweckmäfsiges Mittel ift die Anwendung

Hakenfteinen (Fig. 825). Diefe Steine müffen fehr genau bearbeitet und fettem Material fein ; trotzdem brechen fie bei ftärkeren Belattungen an den Schnitt-ftellen von Lager- und Wölbfugen leicht, da in diefen Flächen verfchieden grofse Preffungen ftattfinden. Deshalb ift auch der ihnen zugefchriebene Vorzug geringen wagrechten Schubes nicht mit Sicherheit zu erreichen.

von

von

Fig. 825.

Fig. 828.

/U

Fig. 826.

Fig. 829.

ff,

Vom Kolofleum in Rom.

Fig. 827.

Fig. 830.

Bei gegliederten Bogen kann man den Vorteil guten Anfchluffes an das Mauerwerk erreichen, indem man entweder nach dem Vorgang der Römer die Gliederung an die Wölbfteine ohne Rückficht auf die Form der letzteren anarbeitet (Fig. 826), oder indem man befondere Anfchlufsfteine über der Gliederung anwendet (Fig. 827). Beide Auskunftsmittel laffen bezüglich des Ausfehens zu wünfchen übrig. Beffer wird dasfelbe im erften Falle, wenn man diefes Mittel nur für die dem Schlufs-ftein nächftliegenden Steine anwendet (Fig. 828).

Günftiger geftalten fich die Verhältniffe für die gegliederten Bogen, wenn fie einer rechteckigen Umrahmung umgeben werden können. Man macht die Werk-

von

ftücke dann meift fehr grofs und läfst die Zwickel zum Teile mit den Wölbfteinen aus einem Stück beftehen (Fig. 829), oder die Zwickel werden als grofse Werkftücke an den Bogen angefchoben (Fig. 830). Bei nicht zu grofsen Abmeffungen ftellt man den Bogenfchenkel mit dem Zwickel wohl ganz aus einem einzigen Stücke her (Fig. 831). Diefe Konftruktion unterfcheidet fich nur dadurch noch von der Ueberdeckung durch Auskragung, dafs ein Schlufsftein vorhanden ift. Diefen ganz

Fig. 831.

Fig. 832.

Fig- 833-

Fig. 834.

i ..''S

6S —

z-É

Fig- S35.

Fig. 836.

Fig. 837.

Fig. 838.

El

wegzulafien und nur zwei ausgekragte, nach der Bogenlinie ausgearbeitete Stücke aneinander zu fchieben (Fig. 832), ift nicht empfehlenswert.

Auch bei Haufteinbogen in geputzten Wandflächen ift Rückflcht auf einen guten Anfchlufs des Mauerwerks zu nehmen. Dabei werden aber die über den ringförmigen, Achtbar bleibenden Teil des Bogens hinausfallenden Stücke der Wölb-fteine um die Putzftärke abgearbeitet, um Ae mit überputzen zu können (Fig. 833). Das Einhalten gleicher Schichtenhöhe ift dann nicht fehr wuchtig; auch brauchen diefe Stücke nicht befonders fauber gearbeitet zu werden, fondera müffen rauh fein,

damit der Putz auf ihnen haftet.

Zum Schaden der guten Konftruktion wird aber leider auf diefe Bogenteile gewöhnlich zu wenig Sorgfalt verwendet.

Bei Stichbogen wendet man, des Anfchluffes an das Mauerwerk wegen, entweder ebenfalls fünfeckig geflaltete Häupter der Wölbfteine an (Fig. 834), oder man vereinigt diefelben zu Gruppen, welche oben wagrecht abfchliefsen (Fig. 835), oder man führt fämtliche Wölbfteine bis an eine wagrechte Lagerfuge (Fig. 836). Behält man die konzentrifche Rückenlinie bei, fo mufs die dem Scheitel nächftliegende Lagerfuge ein Stück von diefem entfernt fein (Fig. 837).

Das Bedürfnis nach wagrechter Ueberdeckung ohne Benutzung von Steinbalken führt zur Anwendung des fcheitrechten Bogens, der auch in Hauftein unter Ausfchlufs von künftlichen Hilfskonftruktionen nur über geringen Spannweiten aus-

Fig. 839.

Fig. 840.

Fig. 841.

Fig. 842.

Fig. 843.

führbar ift. Einige Hilfsmittel, um gröfsere Spannweiten zu ermöglichen, find fchon im vorhergehenden Bande (in Art. 101, S. 81 u. Art. 107, S. 87 [2. Aufl.: S. 82, bezw. 89]) befprochen worden; andere werden noch im nächftfolgenden Hefte diefes »Handbuches« (unter D: Gefimfe) behandelt werden. Fig. 838 u. 839 zeigen durch die Form herbeigeführte Verftärkungen des fcheitrechten Bogens, und Fig. 840 gibt

die Entladung eines folchen durch einen Stichbogen.

Zur Vermeidung zu fpitzwinkeliger Kanten an den Wölbfteinen fetzt man immer die Kämpferfuge etwas unter den Bogen und bricht häufig die Wölbfugen an Rücken und Laibung (Fig. 842). Auch Hakenfteine kommen bisweilen in Anwendung (Fig. 841). Sie haben hier aber ebenfalls die fchon früher befprochenen Nachteile.

Eine Abkürzung der Spannweite kann man durch Auskragung der Widerlager erzielen (Fig. 843).

Bei den Backfteinbogen läfst fich der fpitzwinkelige Anfchlufs der Mauer-fchichten an den Bogenrücken nicht vermeiden. Flachen Stichbogen gibt man oft

411.

Bogen aus Backfteinen.

eine wagrechte Rückenlinie; auch verwendet man häufig befondere Widerlagsftücke aus Häuflein. Der fcheitrechte Bogen wird gewöhnlich mit etwas Stich verfehen, wenn er geputzt werden foll. Sein Widerlager rückt man gern um eine Steinftärke in die Mauer und

Fig. S44.

ö'-'*

Fig. 845.

o-

nimmt den Halbmeffer nicht gröfser, als dafs der Anfänger mit einer Diagonale lotrecht zu flehen kommt (Fig. 844).

Verftärkungen können, wie bei Häuflein, durch bogenförmige Bildung des Rückens ausgeführt werden (Fig. 845).

412.

Bogen

aus

Für die Herftellung von Bogen aus Bruchfleinen eignen fich namentlich die von Natur lagerhaften und plattenförmig brechenden. Werden fie zu Schichtfleinen Bruchfteinen. verarbeitet, fo find fie ähnlich wie die Quaderbogen zu behandeln. Richtet man fie nur mit dem Hammer zu, fo ifl ein Verband und eine gleichmäfsige Mörtelverteilung wie in Backfleinmauerwerk anzuftreben. Lücken in den Fugen find mit Zwickern auszufüllen; auch miiffen möglichfl viele durch die Bogenftärke durchbindende grofse Steine verwendet werden.

Stichbogen aus Bruchflein verlieht man ebenfalls häufig mit wagrechtem

Rücken.

413-

Verankerung.

Bei fchwachen Widerlagern machen fich Verankerungen der Bogen notwendig. Diefelben müffen, wenn fie ihren Zweck voll erfüllen, alfo den wagrechten Schub des Bogens aufnehmen follen, in der Höhe der Kämpfer liegen und diefe auf dem kiirzeflen Wege verbinden. Solche Anker werden dann aber fichtbar, was man im allgemeinen als Hörend empfindet, wenn man diefelben auch aus Eifen herflellt und nicht aus Holz, wie zuweilen im Mittelalter, namentlich aber von den Byzantinern gefchehen ifl.

In verfleckter Lage kann eine den obigen Anforderungen entfprechende Verankerung eigentlich nur beim fcheitrechten Bogen auf der Unterfeite desfelben ausgeführt werden (Fig. 846).

Der Anker ift aus hochkantig gelegtem Flacheifen, welches in die Unterfeite des Bogens genau eingelaffen ift, herzuftellen und hinter den Widerlagfteinen mit Splinten zu verfehen.

Fig. 846.

Fig. 848.

Fig. 847.

Fig. S49.

In einfacherer Weife kann bei nicht fehr grofsen Oeffnungen die Verankerung durch mehrere flach untergelegte und an den Enden aufgebogene Flacheifen bewirkt werden (Fig. 847).

Sehr umftändlich und den Verband hörend ift das Einlegen der Anker in den Bogen felbft. Deshalb ift auch bei Stichbogen, welche geputzt werden, fehr

viel mehr die Anordnung von zwei zu beiden Seiten des Bogens angeordneten Ankern vorzuziehen (Fig. 848).

Diefe werden aus hochkantig geftellten Flacheifen angefertigt und mit ihrer Stärke in den Bogen eingelaffen. Ihre Enden werden mit Schraubengewinde verfehen und hinter beiden Widerlagern mit quer durch die Mauerftärke gelegten Eifenplatten verbunden.

Ift diefe Konftruktion unzuläffig, weil der Bogen ficht-bar bleibt, fo kann man einigermafsen Erfatz durch das Einlegen einer Anzahl von Bandeifen in die Lagerfugen

des über dem Bogen folgenden Mauerwerkes fchaffen ⁸⁵⁶). Namentlich ift dies bei Backftein-mauerwerk zweckmäfsig, während man Hauftein- und Bruch-fteinbogen mit Ankern ähnlicher Art, wie fie für die Unterfeite der fcheitrechten Bogen angegeben wurden, über dem Bogenrücken ausftatten mufs ⁸⁵⁷).

Am un vorteil hafteften ift das verfteckte Verankern von Bogen mit grofser Pfeilhöhe, weil der Anker zu hoch über die Kämpfer zu liegen kommt, wenn man ihn einfach wagrecht durchführt. Von geringem Nutzen find konzentrifch mit

Fig. 850 ⁸⁵⁸).

¹ko w. Gr.

Fig. 851 85S).

Lii

ft

;h.

3ËST

J-

11

ii

ii

St

I;

"h

RiUß

dem Bogen gelegte Eifenfchie-nen, die fog. Ringanker. Beffer wirken Anker nach der in Fig. 849 angegebenen Art, welche allerdings fehr umftändlich in der Ausführung find.

Von den Enden einer wagrecht über dem Bogen liegenden Schiene, welche gegen Durchbiegen geflchert fein und daher aus L-, T-, bezw. I-Eifen hergeftellt werden mufs, werden lange Splinte nach den Widerlagern herunter-

geführt und die Schiene mit den Splinten durch Winkelbänder verbunden.

Die Anwendung einer ähnlichen Verankerung auf einen Thorbogen* zeigen lig. S50 u. 851    )•

856) Ueber das Verankern mit Bandeifen, den fog. Reifeifenverband, fiehe den vorhergehenden Band (Art. 105, S. 84 [2. Aufl. : S. 87]) diefes »Handbuches«.

S57) Die etwas umftändliche Verankerung diefer Art an

der Berliner Bauakademie findet fleh mitgeteilt in : Allg. Bauz.

1836, S. 10.

858) Fakf.-Repr. nach: Beyaert, H. Travaux d'architecture etc.

Brüffel. Taf. 4

Der Anker ift in der Hauptfache in das Bruchfteinmauerwerk über dem Haufteinbogen gelegt, wodurch die erwähnten Umftändlichkeiten und damit allerdings auch die Wirkung verringert wurden. Er fpaltet fich von dem oberften wagrechten Stück ab beiderfeits in zwei Teile. Fig. 851 zeigt noch die Beteiligung des oberen Bandes des Gitterthorflügels.

3) Ueberdeckung mit Holzbalken.

414.

Verwendung.

Zur wagrechten Ueberdeckung von Oeffnungen find Holzbalken das bequemfte, wenn auch nicht dauerhaftere Mittel. Dort, wo das Holz fichtbar bleiben darf, findet man es deshalb auch oft am Aeufseren von Bauwerken verwendet, während es dann, wenn es unter einem Putziiberzug zu verbergen ift, wie in allen anderen Fällen, fo auch für den vorliegenden Zweck, nur im Inneren der Gebäude benützt werden follte. Aber auch hier ift feine Verwendung auf diejenigen Fälle einzu-fchränken, wo feine Vergänglichkeit keinen umfangreichen Schaden anzurichten vermag. Zu beachten ift hierbei allerdings, dafs bezüglich der Feuerficherheit die Aengftlichkeit oft zu weit getrieben wird, da die Erfahrung gelehrt hat, dafs dicht nebeneinander liegende ftarke Hölzer dem Feuer ziemlich lange Widerftand leiften 85!)), und zwar länger als Eifen. Diefe Widerflandskraft gegen Feuer wird im vorliegenden Falle dann um fo mehr zu erwarten fein, wenn Mauerwerk unmittelbar über dem Holz folgt, Zugluft durch Lücken der mit demselben gebildeten Decke fich alfo nicht leicht bilden kann ⁸⁶⁰).

415.

Konftruktion.

Fig. 852.

Die gebräuchlichfte und einfachfte Art der Ueberdeckung von Oeffnungen in maffiven Mauern mit Holzbalken, den fog. Deckhölzern, ift die, diefelben dicht nebeneinander zu legen und wagrecht zu übermauern (Fig. 852).

Die Hölzer müflen dabei felbftredend die der Beladung und Spannweite' entfprechende Stärke und Auflagerfläche haben.

Nach dem im vorhergehenden Artikel ausgefprochenen Grund-fatze follte aber diefe Konftruktion nur innerhalb befcheidener Grenzen ausgeführt, alfo namentlich nicht zur Unterftützung gröfserer Mauermaffen verwendet werden. Weniger bedenklich ift fie, wenn Oeffnungen wieder darüber folgen.

Sicherer geht man auch im letzten Falle, wenn man über dem Holze einen Bogen wölbt, deffen Widerlager aber gar nicht oder nur in geringem Mafse auf dem Holze ruhen darf (Fig. 853); der Zwifchenraum wird ausgemauert. In diefem Falle ift die Bedeutung des Holzes als Teil der Konftruktion nur noch eine untergeordnete. Es bietet blofs das Mittel zur Bildung einer wagrechten Fläche, während

Fig. 853.

Fig. 854.

Tg

der Bogen die Belaftung aufnimmt. Die Balken können hierbei durch Bohlen mit geringer Auflage gut erfetzt werden (Fig. 854); auch wird der Hohlraum über den-felben nur aufsen leicht mit Mauerwerk gefchloffen.

S5S)) Siehe Art. 187 (S. 200).

S60) Vergl: Teil III, Bd. 6 diefes »Handbuches«, Art. 68, S. 71 (2. Aufl. : Art. 72, S. 83).

Ganz verwerflich ilt die nicht feiten zu treffende Anordnung, Holzbalken über mehrere Oefifnungen ohne genügende Unterbrechung hinwegreichen zu laffen

(Fig. 855). Es find dann auf beträchtliche Länge zwei übereinander flehende Mauern durch eine

Fig. 855.

vollftändige Holzfchicht getrennt und den daraus lieh ergebenden Gefahren unterworfen, kann durch Ueberwölben der Hölzer mit Bogen nicht verbeffert werden. Will man zur Ueber-deckung nahe beieinander liegender Oefifnungen Holz verwenden, fo hat dies mit Bohlen in der vorhin befprochenen Weife zu

Dies

gefchehen.

Die wagrechte obere Begrenzung der Oefifnungen in Holzfachwerkwänden ilt fchon in Art. 154 (S. 148) befprochen worden. Es ilt dem hier hinzuzufügen, dafs fich die Ueberdeckung durch Anbringen von geeignet gefchnittenen oder krumm

Fig. S56.

XX

'm

Fig. 858.

:xü

ÜJ

li

TL;

V .A

Fig. 857.

x:

XL

li!®

~x~

X)

m

■ 'Vf

St

Mb

7/

ruSj

.....

rr

:n

*:

km

-f

* ff

_jn m

d vp,

. ... . .. .. .    J . v •;

Hofthor aus Münzenberg⁸⁶¹).

Von einem Haus in Ruftenhof bei Brakei⁸⁶¹).

gewachfenen Kopfbändern leicht bogenförmig gehalten läfst*, wie dies zumeift bei den Thüren älterer Fachwerkbauten, aber auch bei folchen von Maffivbauten (Fig. 856) zu finden ilt. Die Kopfbänder geben zugleich eine gute Verftärkung der Deck-_ riegel.

S6I) Fakf.-Repr. nach: Cuno & Schäfer, C. Holzarchitektur vom 14. bis 18. Jahrhundert. Berlin 1883 ff.

Diefe Anordnung kann auch mit Vorteil bei der Ueberdeckung weit gespannter Oefifnungen angewendet werden, wo die eben erwähnte Verftärkung un-erläfslich wird (vergl. Fig. 857 u. 858 sGx).

Diefe Verftärkung ift allerdings auch noch auf mancherlei andere, wenn auch in der Regel weniger künftlerifche Weife ausführbar; fo z. B. durch Anordnen eines mit dem Rahmen verzahnten oder beffer verdübelten Riegels (Fig. 859), deffen Enden durch Knaggen unterftützt werden ; oder durch gerade Kopfbänder (Fig. 860),

Fig. 860.

Fig. S59.

-j—O

-O

-CD-;-r--?

Fig. 862.

Fig. 861.

JU

LR

ETZ

welche den zur Ueberdeckung benützten Wandrahmen ftützen; oder durch Aufhängen des Riegels an einen über ihm angebrachten Hängebock (Fig. 861 ) ; oder durch Abfprengen des Rahmens nach der in Fig. 862 angegebenen Weife. In allen diefen Fällen wird die ganze Laft der über der Oefifnung befindlichen Bauteile und zum Teile auch ein Seitenfchub auf die die Oefifnung begrenzenden Ständer übertragen, die dementfprechend ausreichend kräftig zu machen find.

4) Ueberdeckung mit Eifenbalken.

416.

Verwendung.

Seit Einführung der Walzeifenträger werden durch diefe fehr häufig Stein und Holz für die Ueberdeckung von Oefifnungen in Mauern erfetzt. Namentlich gilt dies für weit gefpannte Oefifnungen, deren Anwendung die Fertigkeit des Eifens bei geringer Maffe fehr bequem ermöglicht. Durch das Walzeifen find die früher für diefen Zweck verwendeten Gufseifenträger und Eifenbahnfchienen fart ganz verdrängt worden.

daher trotz äfthetifcher Bedenken,

Das Eifen ift, unter der Vorausfetzung eines guten Anftriches, unverhüllt im Freien benützbar und kommt dadurch dem oft betonten Grundfatz, das Material in der Konftruktion zum Ausdruck zu bringen, entgegen. Allerdings widerfpricht dies der beim Eifen notwendigen Fürforge für den Schutz gegen Feuer, dem es bekanntlich keinen langen Widerftand leiftet. Ift diefer Schutz bei der Verwendung des Eifens an den Faffadenflächen auch nicht von zu grofser Wichtigkeit, fo ift er dies um fo mehr im Inneren der Gebäude, wo die jedoch zu allermeift nicht geteilt werden, von einer gegen ftarke Erhitzung fichernden Bekleidung immer Gebrauch gemacht werden follte.

Solche Bekleidungen können in Mauerwerk oder Drahtumwickelungen und Putz, Rabitz-Putz, Terra-cotta oder Formfteinen oder Beton beftehen. Die oft gewählte Verkleidung mit Holz entfpricht der Forderung nach Feuerficherheit nicht ¹).

Wo es geht, fucht man mit Walzträgern von I-Form auszukommen und macht nur bei fehr weiten Oeffnungen von genieteten Trägern Gebrauch.

417-

Konftruktion.

ftark)

mm

Die Ueberdeckung mit Eifenträgern ift fehr einfach auszuführen; doch erfordert fie namentlich Sorgfalt in der Auflagerung derfelben. Gern verwendet man dafür fefte Werkftücke und über diefen gewöhnlich in Cementmörtel (10 bis 15 gelegte Gufseifenplatten, über deren Geftalt und Berechnung Art. 316 u. 317 (S. 216 [2. Aufl.: Art. 323 bis 327, S. 245]) des vorhergehenden Bandes nachzufehen find.

Nur bei ganz dünnen Wänden begnügt man lieh mit einem Träger von I-Eifen; fonft verwendet man immer mindeftens zwei derfelben nebeneinander, um genügende Seitenfeftigkeit zu erhalten. Bei ftarken Mauern hat man fo viele Träger zu verlegen , als zur gleichmäfsigen Auflagerung des darüber folgenden Mauerwerkes erforderlich ift.

Die gekuppelten Träger find miteinander zu verbinden. Dies kann nach einer der in Art. 218 (S. 241) angegebenen Weifen mit umgelegten Bändern und

Fig. S63.

Kreuzfpreizen oder mit Stehbolzen gefchehen; doch kann dies auch mit Klammern (Fig. 863) oder einfachen Schraubenbolzen erfolgen, wenn der Zwifchenraum mit Backfteinen ausgerollt oder mit Beton ausgefüllt wird. Durch diefe Ausfüllung wird das Eigengewicht der Konftruktion in nicht unbeträchtlicher Weife erhöht; auch ift fie nur bei ausreichendem Abftande der Träger ausführbar. Man mufs daher von derfelben oft abfehen und kann dann zur Verbindung und Ausfteifung der gekuppelten Träger Gufseifen-ftiieke von der in Fig. 864 u. 865 ²) dargeftellten Form in Abhanden von etwa 2m, an den Enden beginnend, verwenden. Diefe Verbindungsweife ift beffer,

Fig. 865 ²).

Fig. 864 ²).

HSSBÊEEiA(

als die mit einzelnen Stehbolzen, welche das Schiefftellen der Träger nicht verhindern können, weshalb man bei forgfältigeren Ausführungen ftatt der Röhren gröfsere Gufsftücke und bei höheren Trägern auch nicht nur eine, fondern zwei oder drei Schraubenbolzen anwendet.

Ift man genötigt, zu genieteten Trägern zu greifen, fo kommt man auch bei ftarken Mauern zumeift mit zwei derfelben aus, die dann am einfachflen ebenfalls

30

Fig. 866 ⁸⁶³>

genietete Querverbindungen erhalten (Fig. 866⁸⁶³), wenn der Zwifchenraum das Einbringen von Nieten oder Schrauben zwilchen den Gurtungen geftattet. Ift dies nicht möglich, fo bringt man an jedem der Träger die Hälfte einer Querverbindung an und zieht die Träger durch Schraubenbolzen zu-fammen. Bei fehr weitem Trägerabftande kann man das darüber folgende Mauerwerk nach der in Fig. 867 ⁸⁶³) angegebenen Weife unterftützen. Die Querverbindungen werden etwa in der doppelten Entfernung, wie die Ausfteifungswinkel der Blechwände angebracht, und an den Enden bedient man fich am zweckmäfsigften quer vorgenieteter Blechtafeln.

Den zur Ueberdeckung einer Oeffnung verwendeten, nebeneinander liegenden Walzträgern gibt man häufig das gleiche Profil, auch wenn fie in verfchiedener Weife bean-fprucht find, wie z. B. durch feitlich anftofsende Decken-konftruktionen, oder bei einfeitiger Verfchwächung der darüber befindlichen Mauer, oder bei ungleicher Spannweite. Man verläfst fich dabei auf die Uebertragung der Laft von einem Träger auf den anderen. Beffer ift es aber jedenfalls, jeden der Träger nach der ihm zukommenden Belaftung zu berechnen und zu bemeffen. Sie können dabei immerhin in der gleichen Höhe aufgelagert werden, wenn davon nicht wegen der befonderen Beftimmung der Oeffnung, z. B. bei Schaufenftern und Thoren zur Bildung des Anfchlages, Abftand zu nehmen ift.

Zur Vermeidung zu grofser Durchbiegungen ift den Trägern mindeftens x/2o ihrer Spannweite zur Höhe zu geben; auch müffen fie vor ihren Enden im Mauerwerk einen Spielraum von ¹,i00 der Länge erhalten, um die ungehinderte Ausdehnung im Brandfalle zu geftatten. Bei genieteten Trägern ift in diefer Beziehung Riickficht auf die an den Enden angebrachten Ausfteifungswinkel zu nehmen.

000

Öl

Fig. 867 ⁸⁶³).

fcl

0 ö~tI 1°

41S.

Konftruktion.

c) Untere Begrenzung.

Die in Art. 393 (S. 441) fchon andeutungsweife befprochene Bildung der unteren Begrenzung der Oeffnungen würde, da auf diefelbe im nächften Kapitel ausführlicher zurückzukommen fein wird, hier keinen Anlafs zu Erörterungen bieten, diefelbe nicht in der gewöhnlichen Art der Ausführung von Bedenken allgemeiner Natur begleitet wäre.

Die Laft der Mauer über einer Oeffnung wird durch die Ueberdeckung der-felben auf ihre feitlichen Begrenzungen übertragen und dadurch in und unter den letzteren ein Setzen des Mauerwerkes hervorgerufen, an dem dasjenige unter der Oeffnung nicht teilnimmt, da es nicht belaftet ift. Daraus ergibt fich ein Druck unten auf die untere Begrenzung der Oeffnung, welchem diefe häufig nicht ge-

wenn

von

863) Nach: Scharowsky, C. Mufterbuch für Eifen-Conftructionen. Leipzig und Berlin 1888. S. 107.

wachfen ift und daher entweder leicht zerbricht oder bei der Herftellung aus kleinen Steinen ein unregelmäfsiges Gefüge aufweiih

Um diefen Uebelftänden zu begegnen, ift es daher notwendig, auf die Kon-ftruktion der unteren Begrenzung diefelbe Sorgfalt, wie auf die der oberen zu verwenden und Anordnungen zu treffen, durch welche die von unten nach oben gerichteten Drücke ebenfalls auf die feitlichen Begrenzungen der Oefifnung übertragen werden. Man follte daher an diefer Stelle, wie bei den Ueberdeckungen, entweder ftarke Steinbalken oder Entladungen derfelben oder Bogen oder hölzerne, bezw. eiferne Balken in Anwendung bringen. Die häufig dafelbft benützten Hau-fteinbänke werden aus Sparfamkeit oft nur fchwach gemacht und find daher leicht dem Zerbrechen ausgefetzt. Das Anbringen von weiten Entlaftungsfugen unter ihnen ift infolgedeffen, wenn die Enden eingemauert find, ganz befonders geboten. Aus Vorficht legt man fie oft frei zwifchen die Pfeiler (Streifbänke); fie haben dann aber keine ganz gekicherte Lage und find Verfchiebungen unterworfen.

Bei ftark belafteten Pfeilern und ftark prefsbarem Boden empfiehlt fich immer die Anwendung von umgekehrten Bogen unter den Oefifnungen, nicht blofs um die Laft auf eine gröfsere Grundfläche zu verteilen, fondern auch um die Form der unteren Begrenzung der Oefifnung zu fichera.

Folgt eine Anzahl von Oefifnungen übereinander, fo ift es zweckmäfsig, die Verftärkung der unteren Begrenzung nicht nur bei der unterften anzuordnen, fondern unter allen 8G4).

14. Kapitel.

Fenfter- und Thüröffnungen.

419.

Vor

bemerkungen.

nungen

folchen in fteinernen und hölzernen Wänden, da die Konftruktion derfelben in

In der Regel nennt man folche Wanddurchbrechungen, bei welchen Vorkehrungen für das Anbringen eines Verfchluffes getroffen werden, Fenfter- und Thüröfifnungen. Das im vorhergehenden Kapitel über die Oefifnungen im allgemeinen Gefagte ift hier durch Erörterung des Einfluffes zu ergänzen, welchen diefe Rückfichtnahme auf die Verfchlüffe, welche in Fenftern, Doppel- oder Winter-fenftern, Thüren, Läden, Rollvorhängen u. f. w. beftehen können, auf die Geftalt der Begrenzungen hat, infoweit die Befprechung diefer Befonderheiten nicht beffer fich an diejenige der betreffenden Konftruktionen des inneren Ausbaues felbft an-fchliefst. Dies gilt u. a. für die mit Hilfe von Holz hergeftellte Begrenzung der Thüröfifnungen in inneren Wänden, fo dafs hier im wefentlichen nur von den Oefif-in den äufseren Gebäudewänden die Rede fein wird, und zwar nur von

anderen Wandarten fchon bei diefen felbft im allgemeinen ausreichend befprochen worden ift.

Dies

420.

Teile

der

Vom Verfchlufs einer Oefifnung verlangt man zumeift, dafs er dicht ift. erfordert eine ebene Fläche, gewöhnlich an der Innenfeite der Oefifnung, an welche fich entweder unmittelbar der bewegliche Verfchlufs legt, oder welche zur Be- Begrenzung, feftigung eines Rahmens (Futterrahmen) dient, in den die Fenfter- oder Thür-

864) Vergl. über diefen Gegenstand: Deutfche Bauz. 1887, S. 538 (nach: Le génie civil, Bd. 7, S. 409).

flügel fchlagen. Man nennt diefen Teil der Begrenzung den An fehl ag. Derfelbe kann durch einen in die Einfaffung eingearbeiteten Falz erfetzt werden. Der An-fchlag liegt entweder bündig mit einer der Wandfluchten oder in einer Nifche der Wand (Fig. 868), letzteres namentlich dann, wenn die Mauern ftark find. Man hat daher häufig zwifchen der Einfaffung der Oeffnung und der Fenfter- oder Thürnifche zu unterfcheiden. Eine folche Nifche kann auch zu beiden Seiten der Einfaffung angeordnet werden (Fig. 869 u. 871), und die Laibung derfelben kann rechtwinkelig

Fig. 868.

Fig. 869.

Fig. 870.

Fig. 871.

oder fchiefwinkelig (Fig. 868 u. 870) auf der Wandflucht ftehen. Die Erweiterung, welche die Oeffnung durch die Nifche, befonders durch die mit fchräger Laibung erfährt, begünftigt den Einfall des Lichtes bei den Fenftern und erleichtert den Durchgangsverkehr bei den Thüren. Bei den Fenftern ermöglicht fie in ftarken Mauern, in Verbindung mit den fchwachen Brüftungsmauern, das Hinausbeugen aus denfelben.

Der untere, meift wagrechte Teil der Einfaffung heifst Bank — Fenfterbank und Thürbank —; doch fpricht man häufig auch von Fenfterfohlbank und Thürfchwelle.

Die Seitenbegrenzungen der Einfaffung nennt man Gewände, die obere Begrenzung Sturz, wenn fie wagrecht verläuft, Bogen, wenn fie nach einer gekrümmten Linie geftaltet ift. Im letzteren Falle fpricht man jedoch auch von Bogen ft urz, wenn die gebogene Ueberdeckung aus einem Werkftück hergeftellt ift. Beftehen die genannten Teile der Einfaffungen aus grofsen Stücken, fo nennt man fie zufammen Fenfter- oder Thürgeftell, bezw. -Gerüft oder -Stock.

Während bezüglich der Geftaltung und Konftruktion der Fenfter- und Thür-nifchen auf das vorhergehende Kapitel in der Hauptfache verwiefen werden kann, ift hier namentlich die Bildung der Einfaffungen zu erörtern.

a) Oeffnungen mit fteinernen Einfaffungen.

421.

Material

und

Konftruktion.

Die Gewände der Fenfter und Thüren in Umfaffungsmauern werden entweder aufgemauert oder aus längeren Haufteinftücken hergeftellt.

Die erftere Konftruktion ift jedenfalls die beffere, infofern dadurch ein gleich-mäfsiges Setzen der Mauern und Einfaffungen ermöglicht wird. Nicht wefentlich beeinträchtigt wird dies, wenn auf eine Schicht der Einfaffung mehrere Schichten der Mauer kommen. Sehr bemerklich und durch Riffe neben den Gewänden fich zu erkennen gebend wird jedoch die Verfchiedenheit des Setzens, wenn das Gewände auf die ganze Höhe aus einem Stück befteht oder aus nur wenigen Stücken zufammengefetzt wird, insbefondere wenn die Mauern aus Backfteinen oder unregel-mäfsigen Bruchfteinen hergeftellt find. Zu diefem Uebelftande tritt noch der andere hinzu, dafs bei langen Gewändeftücken nicht dem Grundfatze genügt werden kann, das natürliche Lager der Steine wagrecht zu legen. Dies kann für die Dauer der Konftruktionen fchädlich werden.

Trotz diefer Mängel langer Gewändeftücke find diefelben jedoch, der Bequem-

lichkeit und der leichter zu ermöglichenden, Tauberen Ausführung von Gliederungen wegen, fehr beliebt und werden auch bei Backfteinrohbauten in Haufteingegenden fehr häufig benützt.

Von entfchiedenem Vorteile ift dagegen die Verwendung langer Haufteinftücke für die Herftellung der Sohlbänke und Schwellen, weil dadurch die zahlreichen nach oben fich öffnenden und der Verwitterung und Feuchtigkeit den Zugang gewährenden Fugen kleiner Steine vermieden werden. Auf ihre Entladung ift jedoch die gleiche Sorgfalt zu verwenden, wie bei der ebenfalls fehr gebräuchlichen Herftellung gerader Stürze aus Haufteinbalken (vergl. Art. 418, S. 466).

Werden im Backfteinrohbau die Einfaffungen nicht aus Häuflein ausgeführt, fo benützt man hierftir bei einfachen Bauten gewöhnliche Backfteine oder Verblender und bei reicheren Gebäuden Formfteine oder Terrakotten. Sohlbänke und

Schwellen werden gewöhnlich als Rollfchichten konftruiert, Fenfterfohlbänke aber beffer mit Flachfchichten aus befonderen Formfteinen. Die Ueberdeckungen werden gewölbt.

dies gilt auch für Einfaffungen aus

Zu den Einfaffungen in Mauern aus unregelmäfsigen Bruchfteinen benützt man entweder Häuflein oder Backftein, da der Bruchftein hierzu fich nicht gut eignet und ein Ueberzug mit Putz an diefer Stelle Backftein — keine Dauer und keine äfthetifche Dafeinsberechtigung befitzt. Bei fehr fparfamen Ausführungen verwendet man zur Einfaffung der Oeffnungen in Bruchfteinmauern auch hölzerne Blockzargen, welche ganz ähnlich denjenigen der Thüröffnungen in inneren maffiven Mauern ausgeführt werden.

1) Fenfteröffnungen.

422.

Allgemeines.

Die Fenfleröffnungen find zumeift höher, als breit, und zwar annähernd im Verhältnis von 2 : 1. Quadratifche und noch niedrigere Fenfter verwendet man nur in untergeordneten Gefchoffen. Sind wegen der Gröfse des Lichteinfalles fehr breite Fenfter notwendig, fo teilt man fie in der Regel durch Mittelgewände und bildet fo die gekuppelten Fenfter. Diefe können entweder aus unabhängig nebeneinander ftehenden Oeffnungen mit felbftändigen Umrahmungen beftehen, oder zu einem Ganzen durch gemeinfchaftlichen Sturz oder Bogen zufammengefafst werden. Zwifchenpfeiler aus Backfteinen find bei grofseren gekuppelten Fenftern nur dann möglich, wenn fie mindeftens 25cm breit werden können. In Bruchftein müffen fie breiter, in Hauftein können fie fchmaler gehalten werden. Bei Verwendung letzteren Materials bildet man fie mitunter zu Säulen aus. Häufiger werden Säulen zur äufseren Teilung der gekuppelten Fenfter benutzt.

Eine Teilung der Fenfter kann auch der Höhe nach durch Zwifchenftürze oder Mafswerke erfolgen.

Die lichte Höhe der Fenfter ift von der Stockwerkshöhe abhängig und ift aufserdem durch die Höhenmafse begrenzt, welche für die Briiftung und die Kon-ftruktion der Nifchenüberdeckung in Anfpruch genommen werden müffen. Die Brüftungshöhe wird zwar häufig zu 0,so bis 0,85 m angenommen, kann aber jenach den befonderen Verhältniffen fehr viel höher oder niedriger angenommen werden. Als geringftes Mafs von der Unterkante des Sturzes bis zur Decke rechnet man gewöhnlich 0,3 8m, wenn die betreffende Mauer die Deckenbalken zu tragen hat. Eine Vergröfserung diefes Mafses wird mit Rückficht auf die ftatifchen Verhältniffe und auf das Anbringen von Rollläden oft ftattzufinden haben; eine Verringerung kann in der Regel nur eintreten, wenn die Mauer, in der das Fenfter fich befindet, keine balkentragende ift. Sie wird möglich bei Anwendung von Eifen zur Ueber-deckung der Fenfternifche.

Die Breite des Anfchlages an den Gewänden ift bei Anordnung von einfachen Fenftern zu 6,5cm, von inneren Doppelfenftern zu 10cm, von inneren Klappläden zu 12 bis 15cm, bezw. 15 bis 18cm mindeftens zu bemeffen. Die für einfache und Doppelfenfter angegebenen Mafse gelten auch für den Sturz, find jedoch dafelbft bis zu 20cm zu vergröfsern, wenn innere Rouleaux angebracht werden, da diefe fonft das Oeffnen der oberen Fenfterflügel verhindern würden.

Die Konftruktionen der Fenfteröffnungen follen nach den einzelnen Teilen mit Rückficht auf die Verfchiedenartigkeit des Materials derfelben getrennt behandelt werden. Von den Werkftoffen find jedoch hauptfächlich nur Hauftein und Backftein in Betracht zu ziehen.

a) Sohlbank.

423-

Konftruktions-

bedingungen.

Auf die Sohlbank trifft fowohl unmittelbar der Regen, als auch das an den Fenfterflächen herabfliefsende Regenwaffer. Diefes Waller mufs nicht nur nach aufsen abgeführt, fondern mufs auch daran verhindert werden, durch die Fugen zwifchen dem Holzwerk des Fenfters und dem Stein der Sohlbank in das Innere einzudringen. Die Wafferabführung fucht man durch Anordnung eines Gefälles nach aufsen hin zu erreichen. Je ftärker dasfelbe ift, um fo rafcher wird das Ab-fliefsen erfolgen, um fo weniger leicht ward das Waffer durch den Wind nach innen getrieben werden. Die unter der Sohlbank befindliche Mauer ift vor dem von ihr abfliefsenden Waffer möglichft zu fchützen. Man gibt deshalb der Sohlbank häufig einen mit einer Waffernafe verfehenen Vorfprung. Dadurch wird nun zwar die Mauerfläche nur auf eine geringe Höhe vor dem Nafswerden bewahrt; aber die Unterfeite der Sohlbank fowohl, als auch die Fuge unter ihr bleiben trocken, was um fo wünfchenswerter ift, da an diefen Stellen das Verdunften der Feuchtigkeit nur langfam vor fich geht und diefe daher durch fich felblt und durch Gefrieren fchädlich werden kann.

Die Waffernafe der Sohlbank kann nicht verhindern, dafs das von den Kanten der Gewände herabkommende Waffer an den Wänden weiter fliefst und dort

Schmutzftreifen erzeugt. Dagegen müffen auf dem Sohlbankvorfprung befondere Vorkehrungen getroffen werden.

Auf der geneigten Oberfläche würden fich die Gewände nur mangelhaft auffetzen. Deshalb ift für Befchaffung eines wagrechten Auflagers oder Aufftandes

zu forgen.

Die Fuge zwifchen der Sohlbank und dem Holz des Fenfterfutterrahmens mufs nicht nur gegen das Eindringen des Waffers, fondern wo möglich auch gegen die Bildung von Luftzug gekichert werden. Beides wird nicht immer gleichzeitig durch dasfelbe Mittel erreicht.

424.

Hauftein.

Die auf dem Vorbilde der Antike beruhende Architektur verwendet blofs Wafferfchläge von geringem Gefalle. Das Waffer fliefst von ihnen nur verhältnifs-mäfsig langfam ab, und es ift deshalb bei ihnen nicht nur ein dichter und glatt bearbeiteter Hauftein erwünfcht, fondern auch befondere Sorgfalt auf die Dichtung der erwähnten Füge zu verwenden.

Fig. 872.

47i

Fig. 872 bis 874 zeigen eine häufig verwendete einfache Form der Sohlbank für die Ausführung in Häuflein, bei welcher zur Aufnahme des 8₎₀ bis 4,5 cm ftarken Fenfterfutterrahmens durch eine nach oben am inneren Rande vorfpringende Reifte von wenigflens 8 bis 4 cm Breite und 1,0 bis 1,5 cm auf die ganze Anfchlagbreite, alfo bis fortzuführen ift. In derfelben wagrechten Ebene, wie die Oberkante diefer Leifle, liegt die bei der Abarbeitung des Wafferfchlages flehen zu laffende Aufftandsfläche für die Gewände. Auf der Riickfeite der Sohlbank find Dübellöcher für die Befefligung des geflemmten Brliftungslambris anzubringen, falls die Fertigftellung der Brüflungswand nicht in anderer Weife erfolgt.

Bei der eben befprochenen Konftruktion wird der breite Futterrahmen mit Steinfehrauben am Ge-

Höhe ein Falz gebildet wird, der

zur

Nifchenlaibung,

fß

Fig- 873.

Fig. 874.

y//.

V—

*130 w- Gr.

’!20 w. Gr.

wändeanfchlag befefligt. Sparfamer, wenn auch nicht beffer, konflruiert man, wenn man den Futterrahmen, der dann fchmaler gehalten werden kann, aber auch weiter in das Fenfterlichte hineinfpringt, in einen an das Gewände ängearbeiteten Falz fetzt, um deffen Tiefe die Sohlbank fchmaler gehalten werden kann (Fig. 875).

Am fparfamflen verfährt man nach der in Fig. 876 angegebenen Weife, indem man die Sohlbank nicht breiter, als die Gewände macht. Haben die letzteren einen Falz für den Futterrahmen, fo wird diefer auch an der Sohlbank angeordnet (Fig. 877). Die Anordnung ohne Falz ift jedoch vorzuziehen. Beide Ausführungsweisen haben den Nachteil, dafs die Anfchlufsfuge gegen das Eindringen des Regens nicht gefichert ift; andererfeits wird behauptet, dafs fie einen Luftdurchzug beffer verhindern, als die in Fig. 872 bis 875 gegebenen Konftruktionen.

Schliefslich mag hier noch die durch Fig. 878 erläuterte Anordnung Erwähnung finden, bei welcher die an die Sohlbank angearbeitete Leifle nicht zur Bildung eines Falzes für die Aufnahme des Futter-

rahmenwetterfchenkels benutzt ift, fondern diefer fich auf diefelbe fetzt. Das Holz ift dadurch gut gegen das Eindringen der Feuchtigkeit gefchützt.

Als geringste Stärke der Sohlbank kann 15 bis 18cm angenommen werden; doch hängt diefes Mafs ttufser von der Länge auch von der architektom'fchen Ausbildung des Fenfters ab. Die Breite der Bank fetzt fich aus dem Vorfprung vor der Wand, der für den Zweck der Wafferabführung mit 6 bis 9 cm genügend grofs ift, aus der Laibungs-

Fig. 875.

'Wß

Fig. 876.

mi

Fig. 877.

Fig. 878.

1|₂₀ w. Gr.

breite der Gewände, welche häufig bei einfachen Verhältniffen mit 15 bis 18crn be-meffen wird, und aus der etwa angenommenen Falzanordnung, für welche 6 bis 9cm zu rechnen ift, zufammen. Für die Beftimmung der Breite kommt aufserdem die Stärke der Brüftungsmauer in Betracht. Ift diefe nur wenig ftärker als die Sohlbank breit gedacht ift, fo thut man gut, die letztere um diefes Mafs breiter zu machen, um nicht Mauerwerk aus kleinen Stücken an diefelbe anflicken zu miiffen. Diefe Notwendigkeit würde bei Anwendung der eben angegebenen geringften Mafse eintreten.

Erhält die Sohlbank einen Vorfprung vor den Gewänden, fo ordnet man diefen auch feitlich von den letzteren an. Dadurch wird, wie fchon im vorhergehenden Artikel (S. 470) erwähnt wurde, die Bildung von Schmutzftreifen an der Wand ver-anlafst. Das einfachfte, aber nicht immer anwendbare Mittel zur Befeitigung diefes Uebels wäre, der Sohlbank nur Gefälle nach vorn zu geben. Ebenfalls einfach, dabei wenig auffällig und deshalb immer anwendbar, ift die Ueberführung des Wafferfchlages in eine kegelförmige Fläche neben dem Ge-wändeaufftand (Fig. 879 ⁸⁶⁵).

Etwas umftändlicher und auffälliger ift die in Fig. 880 dargeftellte Anordnung einer feitlichen Leifte, welche das im Winkel des Gewändes abfiiefsende Waffer nach vorn weift.

Fig. 879.

Fig. 880.

jgm

f.

If

Fig. 881.

Bei den aus einem Stück hergeftellten und von den Gewänden belafteten. Sohlbänken ift eine Entlaftungsfuge unter denfelben unbedingt notwendig (Fig. 873). Bei nicht fehr feftem Stein und ungleichmäfsigem Setzen der Fenfterpfeiler ift trotzdem ein Zerbrechen derfelben möglich. Um dies zu verhüten, wendet man wohl die in ganzer Länge aufliegenden, in ihrer Lage nicht vollftändig geficherten, zwifchen die Gewände gelegten fog. Streifbänke an (vergl. Art. 418, S. 467), be-fonders in denjenigen Fällen, wo die Gewände des Höhenverhältnifles der Oeffnung wegen tiefer, als die Sohlbank herabgeführt werden follen (Fig. 881).

Auch bei den Bauwerken in gotifchem Stil vermeidet man zumeift die an den Enden belafteten Sohlbänke und verwendet an Stelle derfelben einzelne Werkftücke (Fig. 882 86ti). Sind diefe fämtlich durch Mafswerkpfoften belaftet, fo fallen die in Art. 418 (S. 466) befprochenen Bedenken bezüglich des infolge des Setzens der Fenfterpfeiler auf die Sohlbank von unten her flieh ergebenden Druckes für diefelbe weg; jedoch ergeben flieh nunmehr durch diefen Druck Gefahren für die fchwachen Mafswerkspfoften, auf welche er übertragen wird.

Die Fenfterfohlbänke von Gebäuden gotifchen Stils haben zumeift den für die rafche Wafferabführung fo zweckmäfsigen ftark geneigten Wafflerfchlag, der bei

865)    Vergl. : Redtenbacher, R. Die Architektonik. Berlin 1883. S. 197.

866)    Nach: Marx, E. Die Burgkapelle zu Iben in Rheinheffen. Darmftadt 1882.

Kirchen, des verftärkten Lichteinfalles wegen, häufig auch nach innen angeordnet wird (Fig. 882).

Dabei ergibt fich bei ftarken Mauern und weil die Fenfter ge-

wohnlich auch nach aufsen mit Nifchen verfehen find, in welchen der Wafferfchlag fortgefetzt werden mufs, oft die Notwendigkeit, die Sohlbank der Höhe nach aus

rig. 882.

in''

.1

•«i

il

iir

/'•

■I!'

JÏ

! iii- '

1F

^=i

W!"!-:?:

fr~

il¹-

F enfler

der Burgkapelle

■SB

zu Iben ⁸⁶⁶).

i¹-

iskęmb.

kéo w. Gr.

mehreren Schichten zufammenzufetzen und zur Vermeidung zu fpitzwinkeliger Kanten die Neigung noch über 45 Grad hinaus zu vermehren oder die Kanten durch lotrechte Ebenen abzuftumpfen (Fig. 884 86 7).

An die Werkftücke der Sohlbank werden Aufftandsflächen, bezw. -Sockel für die die Gewände und Pfoften begleitenden Gliederungen oder Säulchen angearbeitet

425-

Backftein.

426.

Hauftein.

(Fig\ 883 8Ü7). Wünfchenswert ift es, die Stofsfugen der Sohlbank etwas entfernt von der Gewände- und Pfoften-gliederung anzuordnen, um das an diefer herabfliefsende Waffer nicht unmittelbar der Fuge zuzuführen. Dies ergibt fich übrigens ganz von felbft, wenn alle Stücke der Sohlbank belaftet werden follen.

Auch bei den gotifchen Fenfterfohlbänken wird zumeift im oberen Rande ein Falz zur Aufnahme der Fenfter angearbeitet, der aber bei der in den Kirchen gewöhnlich verwendeten Bleiverglafung nur fchmal zu fein braucht.

Zur Herftellung von Fenfterfohlbänken aus Backftein benutzt man wohl geneigte Rollfchichten (Fig. 885) und fucht diefe gegen die Witterung durch einen Cementputzüberzug oder durch eine Abdeckung mit Zinkblech oder Schieferplatten zu fchützen.

Beffer ift jedenfalls die Anwendung der in Art. 51 (S. 59) befprochenen Schräg- und Nafenfteine, wofür ein Beifpiel in Fig. 886 8(i8) gegeben worden ift. Die geneigten Flächen werden dabei häufig fo fteil geftellt, dafs fie die ganze Brüftungshöhe einnehmen und zu ihrer Herftellung eine grofse Zahl von Schichten erfordern.

Fig. 884 ⁸⁶⁷).

Fig. 886 ⁸⁶⁸).

■f

«î-

WM

' l

U¹

ß) G e w ä n d e.

Im Grundrifs find die Hau-fteingewände entweder rechteckig oder mehr oder weniger dem Dreieck fich nähernd, je nachdem fie in der Form dem Vorbild der

Fig. S85.

mm

Mao w- Gr.

antiken oder gotifchen Baukunft folgen. Die Vorteile der letzteren Geftalt find diefelben, wie bei den entfprechenden Nifchenlaibungen (vergl. Art. 420, S. 468).

Der Höhe nach beftehen die Gewände entweder aus langen, auf das Haupt geftellten Stücken, oder fie werden aus Ouaderfchichten aufgemauert. Die Vor-und Nachteile beider Konftruktionen wurden fchon in Art. 421 (S. 468) erörtert. Die Nachteile langer Gewände fucht man oft dadurch zu mildern, dafs man fie der Höhe nach teilt und zwifchen die einzelnen Stücke in die Fenfterpfeiler eingreifende Binder anordnet (Fig. 887). Sohlbank und Sturz kann man dann um das gleiche Mafs einbinden laffen. Infolge des Setzens des benachbarten Mauerwerkes

S67) Nach: Ungewitter, G. Lehrbuch der gothifchen Conftructionen. Leipzig 1859—1864. Taf. 25. 86S) Nach: Schmidt, O. Die Verwendung der neueren Formfteine. Berlin 1881. Taf. 8.

¹/óO w. Gr.

brechen jedoch bei weichem Stein die vorfpringenden Teile leicht ab, und der Vorteil der Binder geht dadurch wieder verloren. Konftruktiv beffer ift die in Fig. 888 dargeftellte Anordnung, bei welcher die Gewände aus Quaderfchichten hergeftellt find, welche in ihrer Höhe mehreren Schichten des Pfeilermauerwerkes entfprechen.

Lange Gewände von kleinem Querfchnitt fucht man in ihrer Stellung mitunter durch Dübelverbindung mit der Aufftandsfläche der Sohlbank zu fichern. Das obere

Fig. 889.

Lager der Gewände wird zumeift durch Stichklammern, welche den gewöhnlichen Steinklammern entfprechen ⁸⁶⁹), oder durch Stichanker (Fig. 889) mit dem Pfeilermauerwerk verbunden.

-i!

Haufleingewände in fchwachen Mauern macht man am beften fo ftark, wie diefe und arbeitet zur Bildung des Anfchlages auf der Innenfeite einen Falz an (Fig. 891).

Befinden fich die aus Häuflein hergeftellten P'enftereinfaffungen in Backftein-verblendmauerwerk, fo fetzt man diefelben oft in Nifchen des letzteren (Fig. 890);

fitzen fie dagegen in geputzten Wandflächen, fo läfst man fie auf einem Teile der

Breite immer über die Wandflucht etwas vorflehen, läfst

Fig. 890.

aber den Putz über die äufsere zurückgearbeitete Fläche weggreifen (Fig. 892). Man vermeidet dadurch die Bildung von unregelmäfsigen Setzungsriffen neben den Gewänden, welche entftehen würden, da man die an das Mauerwerk anfchliefsenden Gewändeflächen nur rauh zurichtet.

mmmm

Der Anfchlag für den Futterrahmen mufs immer glatt bearbeitet werden. Ueber die Breite des Anfchlages wurden

427.

Backftein.

428.

Häuflein.

fchon in Art. 422 (S. 470) Mitteilungen gemacht.

Fig. 891.

Fig. 892.

Fig. 893.

An den Gewändelaibungen können zum Anbringen von Läden oder Winter-fenftern befondere Falze oder Vertiefungen erwünfcht fein. So wird häufig bei einfachen Verhältniffen an den äufseren Kanten für die Aufnahme von Schlagläden ein Falz, der fog. Ladenfalz, angeordnet (Fig. 893), welcher dann auch am Sturz vorhanden fein mufs. Oder

Fig. 894.

es werden in den Laibungen Vertiefungen für das Unterbringen von eifernen Klappläden angebracht, welche eine Laibung von etwa 25cm Breite und eine Tiefe des Falzes von etwa 4 bis 5cm erfordern (Fig. 894).

Auch für die Anordnung von nach aufsen fchlagen-den Winterfenftern kann in der Laibung der Gewände fowohl, als an Sohlbank und Sturz ein etwa 1cm tiefer Falz erwünfcht fein (Fig. 895 u. 896).

Im reinen Backfteinbau werden die Fenftergewände häufig aus gewöhnlichen Back- oder Verblendfteinen aufgemauert, wenn man nicht zu die fern Zwecke bei reicheren Bauten Profilfteine verwenden will. Die Laibung wird dabei je nach Bedürfnis und Gröfse der Oeffnungen x/2 Stein oder 1 Stein, der Anfchlag Stein oder ^2 Stein breit gemacht. Beifpiele von Verbandanordnungen wurden im vorhergehenden Bande ⁸⁷⁰) diefes »Handbuches« gegeben.

Die Quartierftücke, aus welchen die Gewände abwechfelnd bei ^2 Stein breiten Laibungen und x/4 Stein breitem Anfchlag zufammengefetzt werden, erhalten keine recht fefte Lage. Zur Herftellung folcher Gewände find daher mit einem Anfchlagfalz verfehene befondere Formfteine vorzuziehen.

In Fig. 897 find folche Falzziegel dargeftellt, welche 3 bis 4cm länger und breiter als die gewöhnlichen Backfleine gemacht werden und bei welchen der Falz abwechfelnd zur Bildung des Anfchlages und des Gewändevorfprunges benutzt wird⁸⁷¹).

Die Gewände können, ebenfo wie Sturz und Sohlbank, auch aus grofsen hohlen Terracottaflücken hergeftellt werden.

y) Sturz.

Zur Ueberdeckung von Fenfteröffnungen wird Häuflein entweder in der Form von Balken oder von Bogen verwendet. Bezüglich der erfteren vergl. Art. 400 u. ff. (S. 445 u. ff.), bezüglich der letzteren Art. 410 (S. 456) und über die Breite des Anfchlages Art. 422 (S. 470).

Kommen Steinbalken in Anwendung, fo macht man fie oft ftärker, als die Gewände, um die nicht immer leicht zu ermöglichende Entlaftung vermeiden zu können. Die Art diefer Ver-

Fig. 895-

Fig. 896.

Fig. 897-

S7®) Art. 50, S. 47 (2. Aufl. : Art. 50, S. 48).

⁸⁷¹) Mitteilungen über andere fehr grofse Formfteine für diefen Zweck finden fich in: La feinaine des conftr.

Stärkung hängt von der architektonischen Ausbildung der Einfaffung ab. Man bringt diefe gröfsere Stärke entweder Sichtbar zum Ausdruck, oder man bewirkt fie, indem man den Sturz mit den darüber folgenden Architekturteilen, Fries, bezw. Verdachung, aus einem Werkftück herftellt.

Ueberdeckung der Fenfternifche benutzter Bogen zu liegen, während man fonft gern die gleiche Höhenlage beider Bogen einführt.

Ift eine Entladung auszuführen und find Fries und Verdachung vorhanden, fo mufs der Entlaftungsbogen über die Verdachung gerückt werden, wenn eine geeignete Konstruktion im Fries nicht unterzubringen ift. Er kommt dann höher, als ein zur

Fig. 898.

Falze für Fäden oder Winterfenfter find wie an den Gewänden, fo auch am Sturz oft anzubringen (vergl. Art. 426, S. 476).

Die in den Laibungen der Fensteröffnungen anzubringenden Brettchenzugläden nehmen in aufgezogenem Zuftande einen nicht unbeträchtlichen Teil der Höhe der Oeffnung in Anfpruch und beschränken diefe um fo viel. Namentlich wird dies

bei Bogenfenstern ftörend, bei denen der Ladenballen unter dem Bogenkämpfer bleiben mufs. Wie Sich dies durch befondere Bildung des Bogenfturzes verbeffern läfst, zeigen Fig. 898 u. 899, bei denen der Ladenballen nur den Raum des Stichbogens einnimmt.

429.

Backftein.

Ueberdeckungen von Fenfteröffnungen in Backftein werden immer gewölbt, wenn man nicht bei geringen Spannweiten durch Eifen verftärkte Rollfchichten aus Hohlfteinen anwenden will (vergl. Art. 402, S. 449).

Solche Fenfterbogen müffen auch einen Anfchlag erhalten, werden aber häufig mit dem die Nifche überfpannenden Bogen im Verband gewölbt, wofür Beifpiele

Fig. 899.

im vorhergehenden Bande ⁸⁷²) diefes »Handbuches« gegeben wurden. Nicht immer ift diefes Wölben im Verbände zweckmäfsig, fo z. B. wenn der Fenfterbogen ein fcheitrechter, der Nifchenbogen ein Stichbogen fein foll ; oder ausführbar, fo z. B. wenn der Kämpfer des Nifchenbogens über dem Scheitel des Fenfterbogens liegen mufs. Auf diefe Fälle wird bei Befprechung der Nifchenüberdeckungen zurückzukommen fein.

Die Widerlager der Fenfterbogen aus Backftein macht man häufig aus Hau-ftein, ebenfo mitunter die Schlufsfteine.

43°-

Eifen.

An Stelle von Steinbalken verwendet man zuweilen auch fichtbar bleibende gewalzte I-Eifen und verziert fie durch auf den Verbindungsbolzen aufgefchobene Ro-

Fig. 900 ⁸⁷³).

fM

SEiS

ja

c- :.....:...... r

PfjSv •• :    j

mm

KJ-

mm

ipr

Sk

m«wmm

I !Ær

li f ;

Ili

M:-

SÄ

ÜF

-'h:

Ha

wm 1

.gtgs-ä

1

__

V'.

IM

ISp

Ii:

1Ï

fetten. Dies ift namentlich für gröfsere Spannweiten ein fehr zweckmäfsiges und der Anwendung von verfteckten Trägern vorzuziehendes Auskunftsmittel, wenn es in die gewählte Architektur pafst.

Ein Beifpiel hierfür bei gewöhnlicher Fenfterweite bietet Fig. 900 ⁸⁷³). Das Auflager der Träger ift durch aufgelegte Gufsverzierungen verdeckt. Das Beifpiel zeigt zugleich, wie in folchen Fällen äufsere Rollläden angebracht werden können.

0) Gekuppelte Fenfter.

431.

Konflruktion.

Unter den gekuppelten Fenftern (vergl. Art. 422, S. 469) bieten hier diejenigen Anlafs zu Erörterungen, welche nicht durch Zwifchenpfeiler getrennt find, fondent nur eine Teilung durch Mittelgewände oder Pfoften aufweifen.

Für die aus Hauftein hergeftellten, unter die Gewände greifenden Sohlbänke ergibt fielt die Notwendigkeit, diefelben unter allen Mittelgewänden zu ftofsen und unter allen Oeftnungsabteilungen mit Entlaftungsfugen zu verfehen, um fie vor

Art. 67, S. 58 (2. Aufl.: Art. 67, S. 60).

8f3) Fakf.-Repr. nach: Moniteur des arch. 1874, Taf. 53.

dem Zerbrechen zu fchützen (Fig. 901). Bei den nach gotifcher Weife hergeftellten Fenftern ift dies nicht notwendig, da gewöhnlich die Sohlbänke unter den Oefif-nungen Stofsfugen haben (vergl. Fig. 882, S. 473).

Go W. Gr.

Auch für die Mittelgewände oder Teilungspfoften müffen an den Sohlbank-ftücken wagrechte Standfugen angearbeitet werden.

Die Mittelgewände unterfcheiden fich von den Seitengewänden nur dadurch, dafs fie ringsum gut bearbeitet fein und den Anfchlag für den Verfchlufs der beiden

Fig. 902.

benachbarten Oefifnungen bieten müffen. Wo Säulen zur Teilung der Oefifnungen benutzt werden, finden wir fie deshalb auch gewöhnlich nicht vollrund bearbeitet, fondern nach innen mit einem im Grundriffe rechteckigen Teile verbunden (Fig. 902).

Bei nach antiker Weife geflalteten Fenfteröfifnungen find die Mittelgewände gewöhnlich verhältnismäfsig breit und haben infolgedeffen einen ficheren Stand. Bei den gotifchen Fenftern, namentlich denen der mittleren und fpäteren Zeit, find die Mittelpfoften dagegen fchmal und fehr fchlank und werden gegen feitliche Ausbiegung nur durch die für die Verglafung angebrachten Eifenftäbe gefiebert. In der Tiefenrichtung fällt diefe Verfpannung weg; nur die Belaftung durch das Mafswerk trägt zur Erhöhung der Standfeftigkeit bei, fo dafs eine beträchtliche Stärke der Pfoften in diefer Richtung notwendig ift. Die Querfchnittsverhältniffe bewegen fich daher zwifchen 1 : 2 und 1 : 4.

Die Mittelgewände und Mittelpfoften werden gewöhnlich aus langen, auf das Haupt geftellten Werkftücken hergeftellt, deren lotrechter Stand bei den iiber-fchlanken Kirchenfenftern der Spätgotik mit durchgehenden Eifenfchienen gekichert werden mufste, bezw. durch Vermehrung der Mafswerksfläche und damit der Belaftung der Pfoften, oder durch Anordnung von fteinernen Querverbindungen.

Solche fteinerne Querverbindungen, Kämpfer oder Zwifchenftürze kommen auch bei Fenftern von Profanbauten vor und geben bei Anordnung von Mittelgewänden die Fenfter mit fteinernen Kreuzftöcken. Ein einfchlägiges Beifpiel liefert Fig. 903 ⁸⁷⁴).

Der Zwifchenfturz hat nicht nur die Ueberdeckung der unteren Fenfterabtei-lung zu bieten, fondern mufs zugleich als Sohlbank für die obere dienen und ift daher diefer letzteren Beftimmung entfprechend zu bilden. Er ift auch über dem Mittelgewände zu ftofsen, um ihn gegen Zerbrechen zu fchützen. Das Gleiche gilt übrigens auch für jeden wagrechten Sturz von gekuppelten Fenftern.

Bei letzteren erfolgt die Entlaftung in der Regel durch einen über die ganze Oefthung gefpannten Bogen. Bei den gotifchen Bogenfenftern erfüllt diefen Dienft der die Nifchenlaibungen verbindende Bogen, der deshalb auch das Mafswerk nicht belaften darf. Um eine Bewegung des letzteren fenkrecht zu feiner Ebene zu verhindern, läfst man dasfelbe unter Wahrung der Entlaftungsfuge mit einem vor-fpringenden, gewöhnlich abgerundeten Rücken in eine entfprechende Rinne des Bogens oder mit einer Feder in eine Nut desfelben eingreifen 8 75).

874)    Fakf.-Repr. nach: Beyaert, H. Travaux d’architecture etc. Biüffel. Taf. 29.

875)    Vergl. den vorhergehenden Band diefes »Handbuches«, Fig. 232, S. 80 (2. Aufl. : Fig. 232, S. 82).

BV!

TM

Ttttst

p5g

fen

ULaJ

:c

33

TTTITT

■'III

Wi.:    a

-v3 ■

ITT

'w|- .--T/TTT    y;:

--—JT.T. ...    __1

WÊ

IB

MM.'

■>

i.

.i

TTTT

3:    '3

-****■ "^*r.

■ii

\\

Y.

i L_

ÉÆSTTSâT

33

TT

TT

□LL-Y

T~T

[ -I

_L

31

TT

TT

TT

TT

o}

t?'    ___L__Lin______

W Tett . i i . ... i r 7 r r'tssi—r—: :• TT - -i 'f T " i. T

[_ ■ 1 ]

■■■

, ,WT TT|

:t i'¹ t~t i

fc.

98ÜRH1

TT

■M

TT

ggfi:

■ u_.

Von der Nationalbank zu Antwerpen ⁸⁷⁴).

Vs0 w. Gr.

s) Fenflernifche.

von Oeffnungen ift fchon im allgemeinen in Art. 420 (S. 467) die Rede gewefen, befonders von der Anordnung auf einer oder auf beiden Seiten der Oeffnung und von der rechtwinkeligen, bezw. fchiefwinkeligen Stellung der lotrechten Teile der Nifchenlaibung zur Mauerflucht.

432-

Lotrechte Teile der

Laibung.

Von der Anlage der Nifchen

Der Vorteil, den die fchiefwinkelige Stellung der Laibung für den Lichteinfall den Fenftern gewährt, ift nur auf Koften der einfachen und bequemen Ausführung, namentlich in Backftein, zu erkaufen ³). Bei Verwendung von Häuflein oder Bruchftein find diefe Schwierigkeiten zwar geringer; fie bleiben jedoch auch bei diefen für die Ueberwölbung der Nifche beftehen, worauf noch zurückzukommen fein wird. Wo daher die Schrägftellung der Laibungen nicht im Wefen des Bau-ftils begründet ift, wird man für gewöhnlich gut thun, von derfelben abzufehen, zumal meiftens die Vergröfserung des Lichteinfalles bis zu dem durch die Schrägftellung zu erreichenden Mafse leicht durch Verbreiterung der Oeffnung oder der rechtwinkelig geftalteten Nifche zu erreichen ift.

Die Weite der Nifche beftimmt fich durch die Lichtweite des Fenfters und

den Anfchlag (vergl. Art. 422, S. 470) zu beiden Seiten des letzteren.

433-

Ueberdeckung.

Für die Ueberdeckung der Fenfternifchen kommen die verfchiedenen im vorigen Kapitel unter b befprochenen Konftruktionen in Frage. Für zu Wohnzwecken be-ftimmte Gebäude ift die wagrechte Ueberdeckung immer die angenehmfte, auch bei Bogenfenftern. Darf kein Holz hierzu verwendet werden, fo mufs man zum fcheit-rechten Bogen, zu Eifenträgern oder zu künftlichen Steinbalken greifen.

Die Entfernung der Sturzunterkante von der wagrechten Nifchenüberdeckung ift mindeftens der Anfchlagsbreite am Gewände gleich zu machen. Diefes Mafs ift, wie fchon erwähnt wurde, bei Anwendung von Rouleaux bis zu 20cm zu vergröfsern, bei Rollladen um die Höhe des zur Aufnahme des Ladenballens beftimmten Roll-kaftens.

Der Durchmeffer des Ladenballens von Holzroliladen ⁴) ift von der Höhe des Ladens und der Konftruktion desfelben abhängig. Bei 1,6 bis 3,o m Höhe liegt er zwilchen 0,21 bis 0,29 m- Der lichten Höhe des Kaftens find 4cm etwa als Spielraum hinzuzufetzen und für die Holzftärke 2,o bis 2,5cm zu rechnen.

Fig. 904.

Ift die Fenfternifche überwölbt, fo mufs die Rouleau-ftange, bezw. der Rollladenballen unter dem Kämpfer des Bogens Platz finden, woraus fich eine fehr beträchtliche Konftruktionshöhe über dem FTnfterfturz ergibt. Bei überwölbten Fenfteröffnungen mufs felbftredend der Scheitel des Fenfterbogens um ein ausreichendes Stück unter dem Kämpfer des Nifchenbogens liegen, wenn die erwähnten Verfchlüffe follen angebracht werden können. Hat man hierauf keine Rückficht zu nehmen, fo ift diefer Höhen-unterfchied fo zu. bemeflen, dafs die oberen P enfterflügel ganz geöffnet werden können.

Will man nicht herunterzuklappende, fondera feitwärts drehbare Fenfterflügel haben, fo beftimmt man die tieîftmôgliche Lage des Kämpfers des Nifchenbogens nach der in Fig. 904 angegebenen Weife. Man klappt im Grundrifs die Nifchentiefe in die Ebene des Anfchlages, lotet den

31

gefundenen Punkt an den Aufrifs des Fenfterbogens und legt den Nifchenkämpfer um mindeftens fo viel höher, als der Flügelrahmen den Anfchlag deckt (etwa 2 bis 3 cm).

Fig. 905.

Fig. 906.

V;.

Wegen der verfchiedenen Bedingungen für die Lage von Fenfter und Nifchen-bogen werden diefe häufig, auch wenn fie konzentrifch fein füllten, nicht zufammen in Verband gewölbt werden können. Unzweckmäfsig würde jedoch auch bei dazu geeigneter Lage das Zufammenwölben eines fcheitrechten Feniterbogens mit einem im Stichbogen auszuführenden Nifchenbogen fein. Möglich und wünfchenswert ift dagegen oft das Zufammenwölben des Nifchenbogens mit einem Ent-laftungsbogen über wagrechtem Sturz.

Am einfachften ift dies zu erreichen, wenn man den Kämpfer beider Bogen in die Höhe der Sturzoberkante legen und beiden die gleiche Spannweite geben kann. Sie verfchmelzen dann zu einem einzigen durch die ganze Mauerdicke hindurchgehenden Bogen (Fig. 905).

Soll der Kämpfer des Nifchenbogens unter der Sturzoberkante liegen, fo läfst lieh mitunter das Zufammenwölben nach der in Fig. 906 angegebenen Weife ausführen, wobei darauf zu achten ift, den Stich des Bogens fo zu wählen, dafs die Spannweite des Entlattungsbogens nicht kleiner, als die Lichtweite des Fenfters wird.

Fig. 907 ⁸⁷⁹).

Die wagrechte Ueberdeckung von Nifchen mit fchräg zur Mauerflucht ftehenden Laibungen verurfacht keine Schwierigkeiten; diefe find jedoch für die Ueberwölbung vorhanden. Geringer find diefelben bei Verwendung von Haufteinen und Bruchfteinen, weil durch Bearbeitung derfelben nach den Regeln des Steinfchnittes fleh die der Erweiterung der Nifche entfprechenden kegelförmigen Wölbungen herftellen laffen ⁸⁷⁸). Dagegen find die Schwierigkeiten erheblicher bei der Ausführung in Backftein durch die Vermehrung der Zahl der Schichten von aufsen nach innen. Man kann fie in etwas durch Bildung des Widerlagers in Abfätzen mildern (Fig. 907 ⁸⁷⁹); Schwierigkeiten ergeben fielt dabei aber immer durch die ungleiche Neigung der einzelnen Widerlagerteile. Dabei mufs auch die Scheitellinie wagrecht angenommen werden, um zu grofsen Verhau zu vermeiden.

Fig. 908.

Will man im Bogen fielt fenkende Kämpferlinien zulaffen, fo kann man bei nicht zu ftarker Divergenz der Laibungen Bogen mit wagrechtem Scheitel anwenden, deren Spannweite gleich der gröfsten Weite der Nifche ift (Fig. 908).

Die Bildung des Ueberganges aus fchiefwinkeligen feitlichen Laibungen in die rechtwinkelige des Bogens zeigte Fig. 899.

434-

Brültungs«

mauer.

Zur Begrenzung der Nifchen gehören die Brüftungsmauern unter den Sohlbänken. Sie werden fchwächer als die Fenfterpfeiler gemacht, um das

Hinauslegen zunt geöffneten Fenfter zu ermöglichen. Als geringfte Dicke ift jedoch, wegen genügender Sicherung gegen die Witterungseinflüffe, das Mafs von 25

cm

S. 81.

S78) Ueber diefelben, fowie die fog. Kernbogen flehe : Ringleb, A. Lehrbuch des Steinfchnitts u. f. w. Berlin 1844. — Wehrle, J. Projektive Abhandlung über Steinfchnitt u. f. w. Zürich 1871 — 74.

879) Nach: Breymann, G. A. Allgemeine Bau-Conftructions-Lehre u. f. w. Teil I. 5. Aufl. Stuttgart 1881.

2) Thür Öffnungen.

Die Ein- und Durchgangsöffnungen der Gebäude nennt man Thüren; dagegen fpricht man von Thoren, wenn diefe Oeffnungen aufser zum Durchgehen auch zum Durchfahren beftimmt find. Thüren und Thore unterfcheiden fich daher durch die Gröfse und häufig durch das Verhältnis der Höhe zur Breite. Während die Thüren im allgemeinen fchlank find und oft mehr als die doppelte Breite zur Höhe haben, zeigen die Thore oft ein gedrücktes Verhältnis, das durch ihre grofse Weite und die Gefchofshöhe bedingt ift.

In der Konftruktion unterfcheiden fich die Thüren und Thore nur in wenigen Dingen von den Fenfteröffnungen. Namentlich gilt dies von den Gewänden und Ueberdeckungen, welche aber wegen der gröfseren Abmeffungen der erfteren und wegen der Erfchiitterungen, die fie durch die Bewegung der fchweren Thürflügel erleiden, ftärker als bei letzteren gemacht werden müffen.

Auch bei den Thüren und Thoren mufs auf die Anordnung eines Anfchlages Rückficht genommen werden, welcher meift mit 12 bis 15cm ausreichend breit ift, wenn Futterrahmen in Anwendung kommen, der aber auch anderenfalls in einem Falze beftehen kann. Thüren mit fteinernen Einfaffungen werden häufig in eine um die doppelte Anfchlagbreite weitere Nifche geftellt.

Gekuppelte Thüröffnungen kommen nur feiten, eigentlich nur bei Thüren von Kirchen in mittelalterlichem Bauftil vor; dagegen find die Thüren oft der Höhe nach durch einen fteinernen Zwifchenfturz geteilt, um ein Oberlicht zu gewinnen.

Konftruktionsbedingungen für die Thiirfchwellen find : fefte und gegen Bean-fpruchung auf Biegung geficherte Lage, Dauerhaftigkeit gegen Abnutzung und bei Thüren, die in das Freie führen, Sicherung des Wafferabfluffes nach aufsen. Dazu tritt noch gewöhnlich die Forderung nach einem Anfchlage für die untere Kante der Thürflügel.

Die fefte Lage wird, wie bei den Fenfterfohlbänken, dadurch erzielt, dafs die Schwelle an ihren Enden durch die dort aufgeftellten Gewände belaftet wird; die Sicherung gegen Biegung erreicht man durch Anordnung einer Entlaftungsluge, den Wafferabflufs durch eine nach aufsen geneigte Oberfläche ,* welche das Anarbeiten von wagrechten Standfugen für die Gewände, wie bei den Fenftern, bedingt. Den Anfchlag für die Unterkante der Thürflügel bietet eine Erhöhung der Schwelle um 1 bis 3cm über den Fufsboden des zu betretenden Raumes, oder bei Thüren in Umfaffungswänden mit nach aufsen fchlagenden Flügeln über den vor ihnen ange-

435-

Allgemeines.

436-

Schwelle.

Il

Fig. 909.

anzufehen, wobei aber ein weiterer Schutz gegen zu rafche Abkühlung durch Anwendung einer Luftfchicht oder eines geftemmten Brüftungslambris (vergl. Art. 424, S. 470) zu bieten ift.

Hauftein oder überhaupt

Ift die Brüftungswand aufsen aus bearbeitetem

HÜ

aus natürlichen Steinen hergeftellt, fo verfährt man oft fo, dafs man unter Wahrung einer Luftfchicht vor die Sohlbank eine ^2 Stein ftarke Ifolierwand fetzt und diefe zur Auflagerung des Fenfterbrettes benutzt (Fig. 909). Der geringe Wert der Luftfchichten wurde in Kap. 12 be-fprochen ; denfelben ift jedenfalls eine geftemmte Holzverkleidung vorzuziehen, wenn man die Briiftungsmauer nicht lft/2 Stein voll mauern will.

brachten Treppenflözen. Nur um diefes Stück kommen die Seitenflächen der Thür fchwellen zur Anficht. Sie haben daher auch vor der äufseren Wandflucht keinen das unfchädliche Wafferabtropfen befördernden Vorfprung mit Waffernafe. Diefer kommt nur ausnahmsweife bei äufseren Thüren vor, welche keine zu ihnen führenden Treppen befitzen und z. B. zum Einbringen von Waren in Niederlagsgebäuden dienen. Solche Thüren unterfcheiden fleh von den Fenftern nur dadurch, dafs fie keine Brüftung unter fleh haben und an der Bank keinen Falz für einen Futterrahmen brauchen. Doch kann auch in diefem Falle eine nach oben vorfpringende Leifte gegen das Einpeitfchen des Regenwaffers nützlich fein.

Ein Vorfprung der Schwelle mit äufserer Anfichtsfläche derfelben kann auch noch dann fleh ergeben, wenn diefelbe zugleich als oberfte Stufe der zu ihr emporführenden Treppe dient (Fig. 910).

Nach dem Getagten würde die Schwelle einer nach aufsen führenden Thür den in Fig. 911 dargeftellten Querfchnitt zu erhalten haben; doch wird die Erhöhung zur Bildung des Thüranfchlages mitunter nur durch eine Leifte, wie in Fig. 910, er-

Fig. 910.

Fig. 911.

Fig. 912.

Fig- 913-

il

V/

W//////ÆI

Fig. 914.

zeugt, oder durch eine an der Innenfeite angebrachte Eifenfchiene (Fig. 912). Diefe Erhöhung vermindert auch den Luftzug durch den unter dem Thiirfliigel unvermeidlichen Spalt und ift daher bei inneren Thüren ebenfalls erwünfeht; doch ift alsdann deren Oberfläche wagrecht zu gehalten (Fig. 913).

Erhalten die Thürgewände zur Aufnahme der Thürflügel einen Falz, fo ift derfelbe auch an der Schwelle anzuordnen ; doch gibt man ihm dann wohl nur die halbe Tiefe und legt ihn etwas über den Fufsboden (Fig. 914).

'/^//////////>^ ^ W/////////M.

Die Thürfchwellen find der Abnutzung fehr ftark unterworfen, weshalb man für fie nur harte und zähe Steine verwenden follte. Bei ftark begangenen Hausthüren macht man fie oft von Granit oder entfprechend dauerhaften Steinen, und in Ermangelung von folchen belegt man fie wohl mit Schwellbrettern von hartem Holze (Eichenholz) oder mit geriffelten Eifenplatten oder an den Kanten mit Eifen-fchienen oder Winkeleifen.

Da das Eifen aber glatt wird, find diefe Mittel weniger zu empfehlen, als das Belegen mit Holz, welches auch unfehwer eine Erneuerung geftattet. Um das Aus-wechfeln der Steinfchwellen felbft zu ermöglichen, konftruiert man fie oft als Streifbänke, welche aber keine ganz feite Lage erhalten (vergl. Art. 418, S. 466), jedoch bei guter Untermauerung gegen Bruch gefichert find.

Müffen die Schwellen aus Backfteinrollfchichten hergeftellt werden, fo ift ein Belegen mit Schwellbrettern oder Eifen unbedingt erforderlich.

Erwähnung mag hier noch finden, dafs bei Thüren mit tiefen Gewändelaibungen und mit in den letzteren untergebrachten Treppenftufen die Schwelle wohl

ganz wegfällt (Fig. 915 ⁸⁸⁰) oder durch die oberfte Treppenftufe erfetzt wird, dann alfo nicht fo breit wird, wie das Gewände. Auch bei Thoren fallen oft die Schwellen ganz weg.

Fig. 915-

mm

Tg-

sAlllJ

iii

Üii

ly

r---1

«Ü9

.1 .

~T .

Gif

li

IT

iK

ins

'■i';;I I

fttl

ly

§j

:|j

Thür der Nationalbank zu Antwerpen ⁸⁸⁰). 'ho w- Gr.

Bezüglich der Gewände ift hier anzuführen, dafs fie entweder ohne oder mit angearbeitetem Falz für die Thürflügel hergeftellt werden. Da im letzteren Falle, das Holz der Flügel unmittelbar auf Stein fchlägt, kein dichter Schlufs

437-

Gewände.

WO

zu er-

Fig. 916.

-.......21

1111111

¹

Auf diefe Bekleidungen wird in Teil III, Band 2, Heft 3 (Abt. III, Abfchn. 2, A : Balkendecken) näher eingegangen werden. Aeufsere Holzverkleidungen eiferner Träger werden im nächlten Hefte (Abfchn. 1, D, Kap. 20, unter g, Art. 182: Frei tragende Gefimfe) befprochen werden.

²

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

³

Bezügliche Verbandanordnungen finden fich ebendaf. in Art. 58, S. 53 (2. Aufl. : Art. 58, S. 54) niitgeteilt. 817) Von C. Leins à? Co. in Stuttgart.

⁴

Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.).

iii i

MH

0Ż.-

mâ

PJl

m)

Lj

i-'V

à-

7'

il

jü

ME,

Bfe

•jÿ.- -lid_

PS

LL-ii-

FF

©■g

maü

AS

Î-M

m

-T

IIS

Si fegjgjj

.v

ii^a

mm

}.

Al

■ ⁴>ySriàBMCiiag

1

©j

i«!

Fig. 917 SS1).

Thor der Nationalbank zu Antwerpen ⁸⁸¹)-I40 w. Gr.

, ....

zielen ift, fo ift die Anordnung ohne Falz vorzuziehen, bei welcher am Gewände ein Futterrahmen mit Steinfehrauben befeftigt wird und zur Bildung des Falzes dient.

Bei Hausthiiren tritt fehr häufig der Fall ein, dafs deren Schwelle tiefer als der Erdgefchofsfufsboden liegt; zur Bildung der Gewände wird dann oft der Gebäudefockel mit hinzugezogen (vergl. Fig. 915). Das Gleiche gilt für die Thorgewände. Bei den letzteren ift eine Sicherung

■-'■f

___

lu

Fig. 918.

~A

Ml

___I

jggjg

-Æ

¹/iO W. Gr.

4§S

gegen Befchädigungen durch die einfahrenden Wagen erforderlich, welche durch Abfafung oder Abrundung der Ecken und durch Radabweifer von Stein (Fig. 916 u. 917 88x) oder Eifen herbeigeführt wird.

Es ift fchliefslich noch zu erwähnen, dafs bei Hausthtiren mitunter die Geftelle derfelben in nach aufsen fich öffnende Nifchen gefetzt werden, um beim Oeffnen der Thürflügel etwas Schutz gegen Regen zu haben. Diefe Nifchen erhalten dann befondere Einfaffungen (Fig. 918), und fie werden oft zur Unterbringung von Treppen-ffufen benutzt. Erwünfcht find fie namentlich dann, wenn die Thürflügel nach aufsen fchlagen follen.

438-Thüren mit Oberlicht.

Die grofse Höhe, welche die Hausthüren nicht feiten durch Einfehneiden in den Gebäudefockei erhalten, macht häufig eine Höhenteilung erwünfcht, wobei dann die obere Abteilung eine fehr zweckmäfsige Verwertung als Oberlicht findet. Die Teilung kann zwar durch einen Holzkämpfer bewirkt werden, erfolgt aber wirk-famer durch einen fteinernen Kämpfer oder Zwifchenfturz (Fig. 918), welcher als Sturz der eigentlichen Thür und zugleich als Sohlbank für das Oberlichtfenfter dient und daher in dem Wetter ausgefetzter Lage als folche, wie bei den der Höhe nach geteilten Fenftern (vergl. Art. 431, S. 479), ausgebildet werden mufs.

Bei Bogenthiiren hat die Anordnung eines Kämpfers noch den Vorteil, dafs die Thiirflügel felbft oben nicht bogenförmig begrenzt zu werden brauchen und daher auch keine Schwierigkeiten für die Ueberdeckung der Nifche bereiten.

b) Oeffnungen mit hölzernen Einfaffungen.

439-

Die Anordnung der feitlichen Begrenzungen und der Ueberdeckung ift bei Anordnung jrenper. ung Thüröffnungen mit hölzernen Einfaffungen in Aufsenwänden im allge-Aiigemeinen. meinen diefelbe ; ein wefentlicher Unterfchied ergibt fich erft für die untere Begrenzung.

Fig. 920.

Fig. 919.

T;f

il

#■

ZT

i.

(ii

::

Jl

iil

i!

¹/ö0 w. Gr.

Die feitlichen Begrenzungen werden immer, auch bei den Blockwänden, aus lotrechten Holzftücken, den Ständern, hergeftellt, zwifchen welche bei den Fach-

ssl) Nach ebendaf., Taf. 27.

)--

il

gj|

!■

Hi*

mm

S®&

wm

Igggj^

Fig. 921.

Ji.vV.Vi ’ • • '

_r -i :t-.i

SU

"Ił - i

.-^aEjfiSsjŁ

TSfr?

4§9

mm

■^sg

Eig. 922.

gp:

1«,

Y'

■f/k

|VgP

I>fe

jjl

|§§S||1

werkwänden die Thürriegel (Fig. 919) und die Fender- und Bruftriegel (Fig. 920) eingefchaltet werden.

Bei den Blockwänden (Fig. 921) und den Bohlenwänden (Fig. 922) bedeht die

Ueberdeckung gewöhnlich aus einem längeren auf den Ständern liegenden Holzftiick. Auch die untere Begrenzung der Fenfteröffnungen in diefen Wänden ift gewöhnlich ein längeres Holzftück.

Die untere Begrenzung der Thüröffnungen wird entweder durch die Wandfchwelle gebildet, oder fie befteht aus einer auf dem Sockelmauerwerk ruhenden fteinernen Bank.

Die Thür- und Fenfterriegel der Fachwerkwände haben die über ihnen folgende Fachausmauerung zu tragen. Man mufs ihnen die hierfür genügende Stärke geben oder fie in geeigneter Weife verftärken, z. B. wie in Fig. 920 angegeben, oder fie entladen, was durch einen fcheitrechten Bogen (Fig. 919) gefchehen kann. Die Beladung macht auch die Verbindung diefer Riegel mit den Ständern durch Verfatzung und verbohrte Zapfen ^ lip erforderlich (vergl. Art. 153, S. 148). Auch bei den || amerikanifchen hohlen Fachwerkwänden (vergl. Art. 192,

,.. s. S. 211) entlaftet man diefe Riegel nach einer der in Fig. 923 u. 924 angegebenen Weifen, wobei die Ständer häufig verdoppelt werden (Fig. 923).

Fig. 923.

Fig. 9²4-

JloO w• Gr-

Fig. 925.

IIÄ

nt

in -

i¹

Die Bruftriegel der Fenfteröfthungen erhalten mitunter eine Unterflützung durch fog. Stempel (Fig. 920).

Bei den feitlichen Begrenzungen der Oeffnungen in Blockwänden ift auf das Zufammentrocknen der Blockhölzer Rückficht zu nehmen, und zwar in der Kon-

Fig. 926 ⁸⁸²).

i»

II!

/A

il

,h:

J'i.

T Mj

Vii!

ËP

nF

■-î*.

Zi

Miü

kl;

! ïiilU

Ł , g

TP

IFĘSBi

npi

!l IIS

P ~j

fi

Hf

•ß

v)

il;

-7"°

I \i

II

1FF

il

¹lao w- Gr-

ftruktion der Zapfen (Fig. 925). Näheres hierüber wurde in Art. 184 (S. 197) mit-geteilt. In die feitlichen Nuten der Ständer greifen die benachbarten Blockhölzer mit Federn ein und können fo fich frei bewegen.

Bei dem in neuerer Zeit wieder fehr beliebt gewordenen Fachwerkbau fucht man häufig eine gröfsere Wandftärke durch Hintermauerung des Holzwerkes zu erhalten, um die Gebäude wohnlicher und feuerficherer zu machen. Ein Beifpiel für die Anordnung von Fenftern in folchen Wänden zeigt Fig. 926 ¹).

Die Konftruktionshölzer der Einfaffungen bleiben entweder fichtbar und werden dann nach Bedarf formal als folche durchgebildet, oder fie werden verkleidet, und diefe Verkleidungen erhalten dann die erforderlichen Kunftformen.

1) F en ft er Öffnung en.

4+0.

Einflufs

der

Fenfteranord-

nung.

Die Fenfterflügel find entweder unmittelbar an den Einfaffungen befeftigt und fchlagen in Falze derfelben, oder fie haben, was gewöhnlicher ift, Futterrahmen, die auf den Einfaffungen oder in Falzen derfelben befeftigt find. Die Fenfterflügel fchlagen nach aufsen oder nach innen. Im erfteren Falle find fie dann meift bündig mit den Wandaufsenfeiten angeordnet. Im zweiten Falle liegen fie auf der Innenfeite oder fie können mitten in die Laibung der Oefifnung gefetzt werden. Die

¥T

mu. LMTESfflii

Fig. 927.

Al rii

3]

//

PlEĘ

~ -~y—

li

L,

lérEcv

j i¹

i¹

Tm

mi

Vj

3ĘS1 'm

Ml

dc:

§g§|

Ew-^iir^Ł " Dl

ifi uIisiesse

W-W\

ifllMHlilzSBI

lESUj!"

! ESääM

iilMfesiSDDC'lSlJJ

TB

1 :

C ; • i. t„LiL

r Larw-JTV'Lal

mmmmm:

|||

yiigfc^iA ^ssaLtlll iii liii

SE

».< •

_ i₌

i, ,l

[Hais

■pHÜ

Von einem Thorhaus zu Lübeck ⁸⁸³).

1/50 w. Gr.

441.

Fenfterbank.

Anordnung der Fenfter an der Aufsen-feite hält man gewöhnlich für häfs-lich, weil die Schattenwirkung der Laibungen verloren geht; fie hat jedoch den Vorteil, dafs das Holz der Einfaffungslaibungen fich in dauerndem Schutze befindet, während allerdings die Fenfter felbft mehr den Einwirkungen des Wetters preisgegeben find.

Fig. 927 ⁸⁸³) zeigt eine zweireihige Gruppe von nach aufsen fchlagenden Fenftern von einem Thorhaufe in Lübeck, deren beide Reihen durch ein durchgehendes Losholz voneinander getrennt find. Die Fenfterflügel find unmittelbar an den Ständern befeftigt und fchlagen in Falze aller Einfaffungen.

Fig. 928 ⁸⁸⁴) gibt ein kleines Fenfter einer Bohlenwand, welches auf der Innenfeite derfelben ohne Futterrahmen angeordnet ift.

Dagegen zeigt Fig. 929 ⁸⁸⁵) die Verwendung eines Fenfterfutterrahmens auf der Innenfeite der Fachwerkwand, wobei die Fenfterein-faffungshölzer ringsum eine Verkleidung haben. Innen ift ein Fenfterbrett auf Konfolen an-

gebracht.

Diefelbe Fenfter ftellung mit gleichzeitiger Anordnung einer ftark vorfpringenden inneren Umrahmung und Verftärkung des betreffenden Wandteiles ift in Fig. 93088ß) dargeftellt.

Den Fenfterfutterrahmen in der Mitte

O Oj

5-

=z

'ÿÿs ■'7 'V

»I

If

V20 W. Gr.

Fig. 929 S85).

der Laibung veranfchaulicht Fig. 931 ⁸⁸⁷).

Bei diefem Beifpiel hat nur der untere Teil des Fenfters bewegliche Flügel.

Die hölzerne Fenfterbank ^11 oder der Bruftriegel ift: ähnlich zu formen, wie die fteinerne Fenfterbank, da fie zumeift ebenfo wie diefe dem Wetter ausgefetzt ift. Sie mufs vor allem eine Ab-wäfferung nach aufsen erhalten, wie verfchiedene der vorhergehenden Beifpiele zeigen. Man macht fie aus möglichft dauerhaftem Holz, z. B. gern aus Eichenholz. Erhält fie eine Verkleidung,

■'h

Si

'S

“

___

II

SS3) Fakf.-Repr. nach: Cüno & C. Schäfer, Holzarchitektur vom 14. bis 18. Jahrhundert. Berlin r883 ff.

⁸⁸⁴) Fakf.-Repr. nach der in Fufsnote 882 (S. 491) angegebenen Quelle,

ift

Taf. 55.

8S5) Nach : Breymann, G. A. Allgemeine Baukonftruktionslehre. Teil II. Konftruktionen in Holz. 5. Aufl. Leipzig 1885. S. 44.

556)    Fakf.-Repr. nach der in Fufsnote 882 (S. 491) angegebenen Quelle, Taf. 17.

557)    Desgl. Taf. 61.

i|₁₀ w. Gr.

49'3

welche dann zweckmäfsigerweife

wie in Fig. 929, fo braucht nur das Deckbrett aus Eichenholz zu fein. Häufig findet man auch Verkleidungen mit Zinkblech etwas an den Ständern hinaufreichen.

In Fig. 929 ift am Deckbrett, ähnlich wie an den fteinernen Sohlbänken, eine innere Leifte zur befferen Dichtung gegen das Eintreiben des Regenwaffers ordnet.

ange-

Eine folche Leifte kann auch an den Bruftriegel felbft angearbeitet fein, wie in Fig. 932 ⁸⁸⁸),

wo

gebildet ift.

die Konftruktion überhaupt derjenigen in Stein nach-

Fig. 930 ⁸⁸⁶).

§8

OOO

OOO

m.

LI

■w

IF=

[é

'//A'A

J U ü U U d-)ULJ U u u U L

lil

rtnnr

TTTTTT

rra

incr

-kr

SS1BI'

Eine fteile Neigung der oberen Fläche des Bruftriegels ift für die Befchleuni-gung des Wafferablaufes vorteilhaft und deshalb die Anordnung in Fig. 933 zweckmäfsig. Man kann den gleichen Vorteil unter Umftänden durch fchräge Lage des Bruftriegels erreichen, wie in Fig. 934 ⁸⁹⁰).

889

888)    Fakf.-Repr. nach ebendaf., Taf. 83.

889)    Fakf.-Repr. nach ebendaf., Taf. 88.

890)    Fakf.-Repr. nach: Schönermark, G.

Die Architektur der Hannover’fchen Schule. Jahrg. I.

Hannover

.«I

[§mm

CP.

mm

Bil

Mm

i li y

ä ~    ...............iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

/ ri

ii

//,

//Mt

W) y

Br

T.i

M..........

!:......

1C

r. :

OTggggfe-JŁJŁ

£_-L.

B_B jSoSSli

I,40 w. Gr.

W/

Fig. 932 ⁸⁸⁸).

ru

ij

«UL

r~

Die obere Begrenzung der Fenfter wird nicht immer wagrecht und gerad-linig gebildet, fondern wohl auch in gebrochener Linie oder als Bogenlinie. Die Ausführung erfolgt dann durch Ein-fchaltung von entfprechend zugefchnitte-nen Winkelftücken, Knaggen oder Bügen zwifchen Ständern und Fenfterriegeln, wie in Fig. 928, 933 u. 934, oder durch Zufchneiden des genügend verftärkten Fenfterriegels, wie in Fig. 930.

Zur Sicherung gegen Wind, Sonnenfehein, Einbruch u. f. w. verwendet man auch bei den Fenftern in den Holzbauten Läden, und zwar meift aufsen angebrachte Schlag- und Schiebeläden, oder wohl auch Brettchenzugvorhänge.

Für die Schlagläden find in den Ständern und im Fenfterriegel Falze anzubringen, wie in Fig. 929 angegeben wurde.

442.

Obere

Begrenzung.

443-

Laden

anordnung.

J/40 W. Gr.

Die Schiebeläden bewegen fich entweder feitlich in wagrechten Führungen , welche in der verlängerten Fenfterbekrönung und dem Brüftungsgefims enthalten fein können, wie im Beifpiel aus Wafungen (Fig. 935 ⁸⁹¹) angedeutet ift, oder fie bewegen fich lotrecht nach

Fig. 933⁸⁸⁹)-

I)

L,

Hi

7m

=il

!40 w- Gr.

⁸⁹⁾) Fakf.-Repr. nach der in Fufsnote 882 (S. 491) angegebenen Quelle, Taf. 36.

_/

09

Fig. 934 S90).

fr-Ą

// •

■i

-•y.

jfir

ĘĘ7/

TvJ

ÜJ

v:;

yJl

4«

"Sufi

V-

m/y

MĄ

y yiTzn^nxzTTTT^zz/ >

■ r / /y>yy/

«iî-

liMi;|!i

■fi

HT

- -n

Z¹---//^ !

l/₄o w. Gr.

Fig. 935 ⁸⁹1).

ILLULUUUCL

unten, wie bei vielen alten Schweizer und Schwarzwälder Häufern. Ein Beifpiel hierfür wurde in Fig. 330 (S. 207) mitgeteilt.

Zur Unterbringung der Brettchenzugläden ift die Anordnung von Hohlräumen über den Fenftern wünfchenswert, wie in Fig. 933, wo zugleich die Anwendung von Doppelfenftern fich findet.

444.

Allgemeines.

2) Thür Öffnungen.

Die Thüren zum Verfchlufs der Thür-öfifnungen fchlagen nach innen oder nach aufsen. Dies hat für gewöhnlich wenig Einflufs auf die Bildung der Einfaffungen. In beiden Fällen werden entweder zur Aufnahme der Thürflügel Falze in die feitlichen und oberen Einfaflungs-

!

?!

SS

ir

hölzer eingearbeitet oder diefe Falze mit Hilfe einer Verkleidung der genannten Hölzer oder durch Auflegen eines Futterrahmens auf diefelben hergeftellt.

Auch die Thürfchwelle bedarf im Lichten der Oeffnung

zur Beförderung des

Wafferabfluffes einer nach aufsen geneigten Oberfläche. Um die Abnutzung des

445-

Schwelle.

Fig. 936 ²).

P

fe:

jSFO

ip

KV

ff

Im

Aff

sairara

'IF

iv

JT

AiV

ii

vt Mb'pps

=sli

Ii

ijplpffi

ÄHfl

nÄ: tefei

4-

kV

VAU

ii

ru

“i L

i ::

\A

.1,

•r

FA

ir

wir.

Schwellholzes zu verhindern, ift die Abdeckung desfelben mit einem eichenen Schwellbrett zweckmäfsig.

Die Mafsregeln, die bei einer Unterbrechung der Wandfchwelle durch die Ihür-öffnung zu treffen find, wurden in Art. 149 (S. 137) befprochen. Erwähnt fei hier, dafs in diefem Falle die Thürftänder vielfach auf Werkftücke aufgefetzt werden und dafs dann die Wandfchwelle mit den Thürftändern durch Zapfen verbunden wird (Fig. 936 ²).

Die feitlichen Begrenzungen werden entweder durch die Wandftänder gebildet, wie in Fig. 936, oder zwifchen diefen -werden besondere Thiirftänder eingefetzt, wie in Fig. 937 8 9 3).

446.

Seitliche und obere

Begrenzung.

Die Ueberdeckung der Thüröffnungen wird wie diejenige der Fenfteröffnungen behandelt (vergl. Art. 439)- Beifpiele für gebogene Ueberdeckungen wurden in

Fig. 937 ⁸⁹³)-

“7    ' AU : v. -• ' "...

4—

x&ll

—

R F"

A-

S-

wm

jgj

r IfS»

wm

:s

II

v.

TA

i!

fl

§g

:

II

!ll

!/■

C~-

,3

jij

__

Jfg

_L--_

F ni! y

ffm. j

ß #

ll'I;

L±

Fig. 936 u. 937 geboten; über die wagrechte Ueberdeckung vergl. Art. 153 (S. 148) u. 439 (S. 488), und über die Behandlung von weitgefpannten Ueberdeckungen Art. 415 (Ś. 464).

⁸⁹³) Fakf.-Repr. nach ebenda!"., Taf. 14.

Ueber den Thüren in big. 936 u. 937 find Oberlichtfenfter angeordnet, die eine Entladung der Thürriegel unnötig machen, die aber auch wegen der Ver-ftärkung durch die angewendeten Knaggen und Kopfbänder hier entbehrlich wäre.

15. Kapitel.

Sonftige Wandöffnungen.

447-

Vor-

Während in Kap. 13 die Oeffnungen im allgemeinen und in Kap. 14 die Be-fonderheiten von Fenfter- und Thüröffnungen befprochen wurden, wäre hier kurz bemerkungen. auf diejenigen Anordnungen einzugehen, bei welchen die Wandflächen in gröfserem Umfange von Oeffnungen durchbrochen werden und fleh oft in ein Syftem von Stützen auflöfen, die durch wagrechte Balken oder durch Bogen miteinander verbunden find. Demnach würden hierher alle auf die eine oder andere Weife überdeckten , ein- und mehrgefchofügen Säulen- und Pfeilerreihen gehören. Da diefe Stützen fich jedoch in der Konftruktion nicht von denen der Gewölbe und anderen Decken unterfcheiden und deren verbindende Ueberdeckungen in Kap. 13 befprochen worden find, fo können wir uns auf die Behandlung derjenigen Oeffnungen befchränken, die den befonderen Zweck haben, als Schaufenfter zum Auslegen von Waren, bezw. zur Erhellung von Verkaufs- und anderen ffädtifchen Gefchäftsräumen zu dienen.

448.

Anordnungen.

Die Oeffnungen für den angegebenen Zweck müffen zumeift fehr breit gemacht und daher gewöhnlich mit Eifen oder mit Hilfe von Eifen iiberfpannt werden, wie auch zur Stützung diefer Träger in der Regel der Raumerfparnis halber Eifen verwendet wird. Die unteren Stockwerke ftädtifcher Gefchäftshäufer beftehen daher in den Aufsenwänden häufig faft ganz aus Eifen und in Holz gefafsten Spiegelfcheiben, während die zum Wohnen benutzten oberen Gefchoffe maffive, von verhältnismäfsig kleinen Fenftern durchbrochene Wände zeigen. Ganz wird fich diefe widerfpruchs-volle Erfcheinung wegen der verfchiedenartigen Benutzungszwecke der übereinander folgenden Gefchoffe kaum vermeiden laffen. Immerhin läfst lie fich mildern, indem man die Verwendung des Steines zur Stützenbildung nicht ausfchliefst und die Wohngefchoffe mit möglichft zahlreichen Fenftern verfieht. Leichter ift die Aufgabe der Faffadenbildung, wenn auch die oberen Stockwerke zu Gefchäftsräumen mit grofsen Oeffnungen ausgenutzt werden. Doch ift auch in diefem Falle die teilweife Verwendung von Stein für das Ausfehen unbedingt vorteilhaft. Man findet deshalb bei derartigen Gebäuden die PTfiaden mitunter wenigftens in eine Reihe von fteinernen Pfeilern zerlegt, deren Zwifchenräume auf die ganze oder einen grofsen Teil der Höhe mit Eifenkonftruktion ausgefüllt find.

in Berlin ³) und andere neue Gefchäftshäufer.

Ein Beifpiel hierfür bieten die Grands Magafens du Printemps in Paris ⁴). Dafs aber auch die Löfung der Aufgabe in fehr befriedigender Weife bei überwiegender Anwendung von Stein möglich ift, zeigen die Bauten der Gefellfchaft »Werder’fcher Markt

Ganz befonders wird fich die vorzugsweife Verwendung von Stein an Stelle des Eifens empfehlen, wenn über Gefchäftsräumen Wohnungen folgen.

449-

Konftruktion.

Auf die Konftruktion der Schaufenfteröffnungen find aufser den AbmeiTungen und Beladungen die Befeftigung der Fenflerrahmen und die Anordnung des Laden-verfchluffes und der Sonnenblenden von Einflufs.

Für den Fenflerrahmen mufs ein unterer Auffland und ein feitlicher und oberer Anfchlag gefchaffen werden. Für den erfleren dient eine Sohlbank oder Schwelle, die aus Stein, Holz oder Eifen hergeflellt werden kann. In der Regel wird Stein verwendet, und zwar zumeifl dann, wenn die untere Begrenzung über dem Fufsgängerweg liegt. Die Schwelle liegt dann entweder in einer Höhe mit derjenigen der Thür und erhebt fich nur fehr wenig über den Fufsweg, in deffen Höhe Vorkehrungen für die Erhellung und Lüftung der Kellerräume getroffen werden müffen, oder fie wird durch den niedrig gehaltenen Gebäudefockei gebildet, in dem dann Kellerfenfter angebracht werden können (Fig. 941 89ü). Eine Steinbank dürfte auch in der Regel angewendet werden, wenn das Schaufenfter unter den Fufsweg hinabreicht, und zwar ent-

Fig. 938.

weder nur ein Stück (Fig. 938) oder um die ganze Keller-gefchofshöhe. Der vor dem Fenfter befindliche, nach aufsen durch eine Futtermauer abgefchloffene, oben offene Schacht mufs entwäffert werden; auch mufs über demfelben ein Schutzgeländer oder eine Abdeckung mit einem eifernen Roft vorhanden fein.

Holz oder Eifen ift zur Unterflützung des Fenfterrahmens verwenden, wenn es fich um möglichfle Raumerfparnis handelt, wie in denjenigen Fällen, wo der Ladenverfchlufs in einer in den Keller hinabzufenkenden Eifentafel befteht (Fig. 939 u. 940 89 7).

Die Beleuchtung des Kellers wird dabei durch eine in Fufsweghöhe angebrachte wagrechte Glas-

zu

]/lOo w. Gr.

platte vermittelt und ift auch bei herabgelaffenem Laden durch im oberen Teile des letzteren angebrachtes Gitterwerk gefichert. Bei dem gegebenen Beifpiel ift die Unterbringung der als Sonnenblenden benutzten Markifen berückfichtigt worden. In anderen Fällen wird die Rolle für diefelben wohl auch unter dem an diefer Stelle innerhalb oder aufserhalb des Fenfters ein Brettchenvorhang an-

Sturz angeordnet oder gebracht.

Der Anfchlag für die Fenflerrahmen an den feitlichen Begrenzungen der Oeff-nungen wird möglichfl knapp gehalten, um den Pfeilern und Zwifchenflützen das für ihre Belaflung geringfle zulaffige Mafs geben und dadurch die Fenfterfläche felbfl möglichfl ausdehnen zu können. Namentlich gilt dies für fleinerne Stützen (vergl. Fig. 940), die an fich fchon mehr Raum als eiferne beanfpruchen, obgleich man fie bei grofser Belaflung aus dem fefteflen Material, wie Granit, her-zuflellen pflegt.

Während für die äufserften feitlichen Begrenzungen meift Stein und nur ausnahmsweife zur Verftärkung derfelben Pfifen benutzt wird, kommt das letztere, als Gufs- oder Schmiedeeifen, fehr häufig für die Herflellung der Zwifchenflützen in Anwendung, weil es die Bildung von fchmalen, den Lichtraum der Oeffnungen wenig beengenden Stützen begünfligt. Der Grundrifs derfelben liegt daher im allgemeinen in einem Rechteck, deffen Länge durch die Mauerdicke beflimmt ift.

Mufterbuch für Eifen-Conftructionen. Leipzig und Berlin.

u. Fig. 4.

896)    Nach: Scharowsky, C.

897)    Nach: Gugitz, G. Neue und neuefte Wiener Bauconftructionen etc.

Teil I, 1888. S. 35

Wien. Taf. 7.

7j

Va

.-»• a» »il.....¹

Bill

■O

CJoLJ

cnonn

CHOdl

cnor=]

Icnoa

QOEZDil

ODEZl!

cnorzi!

CZÎOÎZDL

Icziorziil

czrorz:-

CHOEZI

cnoEn

CIOEZ)

Icnonj

choez]

QCO

C3QQL

aonus

|C3ŒZ]1

laoEziii

ox=r

CZTOCD

laoail

Ira

O

§

g

§

iiimtt

î"

----------1 ! i

r--------

t-

W+m

³150 w. Gr.

Die Frage, ob beffer Gufs- oder Schmiedeeifen zu wählen ift, die konftruktiven Bedingungen für die Formgebung, fowie die Berechnung der eifernen FreilUitzen

Fig. 941s96).

mmmnri

Fig. 943 s").

Fig. 944 s").

Ha :;o! iioT ¹ T)o.

LU ÜJ LiJ LiU

ft

-- :

Fig. 942⁸").

i_A

mWÆ/Æ

WÆ'Æ/Æ

m//.

«n

V. «//#. r/A« r/A.

=i

TT

ST

(• » :

\G

P*

fl

Il    II¹

in II    II æ.

LJU

°ir

öl a

wurden fchon im vorhergehenden Bande (Abt. i, Abfchn. 3, Kap. 6 ⁸⁹⁸) diefes »Handbuches« behandelt, fo dafs hier nur die üblichen Konftruktionsformen vorge-führt zu werden brauchen.

■ ZE

I I I rMhr; i ° » ° '

I 0,1 o o l! o

SÊ

o"

>1

.0 O O

OOP

ll

000

Fig. 948 ⁸").

///

'//////; v/Y/Z

/////y/a///////.

y/A

///

Das Gufseifen ift für die Zwifchenftützen der bequemen Formgebung wegen immer noch fehr beliebt; doch zeigt man es unverhüllt in der Regel nur an den Aufsenfeiten ; die Laibungen und die Innenfeiten werden gewöhnlich mit PIolz verkleidet. Das Gleiche findet zumeift bei den fchmiedeeifernen Stützen fiatt.

Fig. 947 ⁸").

wnrTTF

|;|ii ES

iiiik

p: 1 ? rsrMsji

ćjCio-czorro-isl

0(|0|

oipi

Einige für Gufseifen gebräuchliche Stützenformen find in Fig. 941 bis 954⁸") dargeftellt. Bei den zu-fammengefetzteren Formen (Fig. 941, 942 u. 943) wird die Zwifchen-wand gewöhnlich mit Durchbrechungen verteilen.

1-9.__Q__o, __P- 1

o o‘

7°1

li

Llo- :    T

IS

o O O Ol

TV:

B

v\

\yt

ioHo!

/ lo’lo' \    '    |t5    \

|°ifJ⁰l!°l ° 1° 0 0 °f‘ o\j° 1

émmMwmk

Die fchmiedeeifernen Stützen bildet man entweder bei geringeren Mauerftärken aus einfachen I-Eifen (Fig.

), oder aus I-Eifen und C-Eifen (Fig. 946 8 9 9), oder aus C-Eifen und Flacheifen (Fig. 947 ⁸"), oder aus 2 I-Eifen, bezw. 2 Paar L-Eifen, die durch eine Gitterwand verbunden find (Fig. 948 u.949⁸"). Recht beliebt fcheinen die aus E-Eifen und Flacheifen zufammen-gefetzten Stützen zu fein.

945

899

°w°

8") Nach: Scharowsky, C. Mufterbuch für Eifen-Conftructio-Leipzig und Berlin 1888.

nen.

5O4

Die Ueberdeckung der Oeffnungen hat die darüber folgenden Wände und oft die Decken zu tragen ; aufserdem dient fie zur Befeftigung des oberen Teiles des Fenfterrahmens und wird oft in der Gefamtanordnung durch die Einrichtung der Rollladenver-fchliiffe beeinflufst.

Wegen der Ueberdeckung mit Steinbalken und Bogen kann hier auf das in den beiden vorhergehenden Kapiteln Gefagte ver-wiefen werden. Vorzugsweife werden aber in neuerer Zeit I-Eifen- m träger für diefen Zweck verwendet, worüber in Kap. 13 unter b, 4 (S. 464) auch fchon Mitteilungen gemacht wurden.

Die für die Ausführung bequemfte und daher bevorzugte An- 0 Ordnung ift die, bei welcher alle bei der gegebenen Mauerdicke Lli nötigen I-Eifen in einer Höhe nebeneinander liegen. Der Karten für den Ladenballen (rtehe Art. 433, S. 481) mufs dann unter ihnen angebracht und hinter einer äufseren, architektonifch durchzubildenden Verkleidung verfteckt werden (vergl. Fig. 941, S. 502). Soll fich der Rollladenkaften ganz oder teilweife hinter dem Sturz befinden, fo find die Träger in verfchiedene Höhe zu legen (vergl. Fig. 938, S. 500). Dies erfordert befondere Vorkehrungen an den Stützen. Manchmal ift auch nur ein Anfchlag erwünfcht.

Fig- 95° ⁹⁰⁰)! 951 u- 95² zeigen Beifpiele verfchiedener Höhenlagerung der Träger und die dazu erforderlichen Einrichtungen an gufseifernen und fchmiedeeifernen Stützen.

Liegen die Träger alle in einer Höhe, fo wird der Anfchlag für den Fenfter-rahmen an der Verldei-

Fig. 949⁸").

Ó?

;2

Fig. 950⁹⁰⁰).

Fig. 95!•

i jQl

Fig. 952.

/o

'0/

~ö~Tö o

oi

°1

ger Deckenkonftruktionen mit der Ueberdeckung der Schaufenfter geben Fig. 941 bis 945, 947 u. 950 Auffchlufs.

Wie fchon in Art. 448 (S. 499) erwähnt wurde,

/"V

VT

900) Nach : Breymann, G. A. Allgemeine Bau - Conftructions - Lehre u. f. \v. Teil III. 5. Aufl. Leipzig 1890. Taf. 13.

lko w. Gr.

finden fich grofse Oeffnungen nach Art der Schaufenfter in Gefchäfts-häufern oft in mehreren Stockwerken übereinander, und zwar unter ausgiebiger Anwendung von Eifenkon-ftruktion. Man läfst dabei gern die eifernen Stützen durch die ganze Höhe hindurchreichen oder fetzt fie, wenn fie aus Gufseifen hergeftellt werden, dementfprechend zufammen und befeftigt an ihnen die zur Ueber-deckung der Oeffnungen, bezw. zum Tragen der Zwifchengebälke be-ftimmten Träger.

Beifpiele hierfür waren fchon in Fig. 947 u. 950 enthalten.

In Fig. 953 u. 954 ⁹⁰¹) mag noch ein Fall vorgeführt werden (von einem der Gefchäftshäufer am »Werder’fchen Markt« in Berlin), in welchem die Stützen nicht

¹/30 w. Gr.

=1

Fig. 955 ⁹⁰²)-

1|₅₀ w. Gr.

.ö

ii

ifol)

mm

W/,

901)    Nach ebendaf., Taf. 40.

902)    Nach ebendaf., Taf. 41. — Siehe auch: Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 82.

durchgehen, fondera durch gufseiferne Gefimfe voneinander getrennt find. Hinter diefen hegen I-Eifen, an welchen die Auflager für die hölzernen Deckenbalken durch Eifenfchuhe befchafft wurden.

Fig. 956 ⁹⁰²).

li

Ift eine möglichfte Ausnutzung des Tageslichtes erwünfcht, fo kann es z. B. in engen Strafsen und Höfen vorteilhaft fein, den Oberfchenkel des Fenfter-rahmens höher als das Deckengebälke zu legen. Die Ueberdeckung der Nifche kann dann durch Vermittelung der Fenfterbrüftung des oberen Gefchoffes erfolgen.

Ja

LI.

Diefe in England häufige Anordnung ift auch im Hofe eines der Gefchäftshäufer am Werder’fchen Markt zu Berlin getroffen worden. Innerhalb der Brüftung des I. Obergefchoffes ift eine fchräg anfteigende Schutzdecke aus mit Holz verkleidetem Wellblech angebracht, welche fich auf ein zum Tragen des Deckengebälkes beftimmtes C-Eifen ftützt (Fig. 955 u. 956 ⁹⁰²). Der Rollladen bewegt fich von unten nach oben, und der Hohlraum der unteren Brüftung ift zur Aufnahme der Rolle desfelben benutzt worden.

mm

LJ

■feo W. Gr.

Die Gefamtanordnung der Schaufenfteröffnungen zeigt in neuerer Zeit oft die Befonderheit, dafs fie fehr breit gemacht werden und in denfelben durch eingeftellte fchwache Zwifchenftützen die Ladenthür von den eigentlichen Schaufenftern abgetrennt wird; letztere erhalten alsdann an der Thürfeite Verglafung. Der Rollladenverfchlufs reicht gewöhnlich über die ganze Oeffnung hinweg ; ebenfo wird auch die Ueberdeckung ohne Rückficht auf die Unterteilung hergeftellt, da die letztere keine Laft aufzunehmen im ftande ift.

Wichtigstes Werk für Architekten,

Ingenieure, Bautechniker, Baubehörden, Baugewerkmeister, Bauunternehmer.

Handbuch der Architektur.

Unter Mitwirkung von Prof. Dr. J. Durm, Oberbaudirektor in Karlsruhe und Prof. H. Ende, Geh. Regierungs- und Baurat, Präsident der Kunstakademie in Berlin, herausgegeben von Prof. Dr. Ed. Schmitt, Geh. Baurat in Darmstadt.

Erster Teil.

ALLGEMEINE HOCHBAUKUNDE.

1.    Band, Heft i : Einleitung. (Theoretische und historische Uebersicht.) Von Geh. Rat -j- Dr.

Ä. v. Essenwein, Nürnberg. — Die Technik den wichtigeren Baustoffe. Von Hofrat Prof. Dr. W. F. Exner, Wien, Prof. H. Hauenschild, Berlin, Prof. Dr. G. Lauboeck, Wien und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Aufl.; Preis: 10M., in Halbfrz. geb. 13 M. hfeft 2: Die Statik der Hoehbaukonstruktionen. Von Geh. Baurat Prof. Th. Landsberg, Darmstadt. Dritte Auflage.    Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

2.    Band,-. Die Bauformenlehre. Von Prof. J. Bühlmann, München. Zweite Auflage.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. 7- Band-. Die Formenlehre des Ornaments. Von Prof. P. Lauser, Stuttgart, in Vorbereitung.

4-    Band-. Die Keramik in der Baukunst. Von Prof. R. Borrmann, Berlin.

Preis: 8 Mark, in Halbfranz gebunden 11 Mark.

5-    Band-. Die Bauführung. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Preis: 12 M., in Halbfrz. geb. 15 M.

Zweiter Teil.

DIE BAUSTILE.

Historische und technische Entwickelung.

1. Band-. Die Baukunst der Griechen.

Zweite Auflage.

2. Band-. Die Baukunst der Etrusker und der Römer. Von Oberbaudirektor Prof. Dr. J. Durm,

Karlsruhe. (Vergriffen.) Zweite Auflage in Vorbereitung.

?. Band, Erste Hälfte: Die altehristliehe und byzantinische Baukunst. Zweite Auflage. Von Prof.

Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark. Zweite Hälfte : Die Baukunst des Islam. Von Direktor J. Franz-Pascha, Kairo. Zweite

Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

Von Oberbaudirektor Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. Preis: 20 Mark, in Halbfranz gebunden 23 Mark.

Dr. H. Holtzinger, Hannover.

Auflage.

4. Band-. Die romanische und die gotische Baukunst.

Heft 1: Die Kriegsbaukunst. Von Geh. Rat *J* Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. Heft 2 : Der Wohnbau. Von Geh. Rat f Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. Heft 3 : Der Kirehenbau. Von Reg.- u. Baurat M. Hasak, Berlin. Unter der Presse.

In Vorbereitung.

f. Band-. Die Baukunst der Renaissance in Italien. Von Oberbaudirektor Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe.

6. Band-. Die Baukunst der Renaissance in Frankreich. Von Architekt Dr. H. Baron v. Geymüller, Baden-Baden.

Heft 4: Die Ausstattung der Kirchen. Von Reg.- u. Baurat M. Hasak, Berlin.

In Vorbereitung.

Heft 1: Historische Darstellung der Entwickelung des Baustils.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. Heft 2: Struktive und ästhetische Stilriehtungen. — Kirchliche Baukunst.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

7. Band-. Die Baukunst der Renaissance in Deutschland, Holland, Belgien und Dänemark. Von Direktor G. v. Bezold, Nürnberg. Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

Dritter Teil.

DIE HOCHBAUKONSTRUKTIONEN.

1.    Band-. Konstruktionselemente in Stein, Holz und Eisen. Von Geh. Regierungsrat Prof.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

G. Barkhausen, Hannover, Geh. Regierungsrat Prof. Dr. F. Heinzerling, Aachen und Geh. Baurat Prof. E. Marx, Darmstadt. — Fundamente. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.

2.    Band-. Raumbegrenzende Konstruktionen.

Heft 1 : Wände und Wandöffnungen. Von Geh. Baurat Prof. E. Marx, Darmstadt. Zweite Aut läge.    Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.

Heft 2: Einfriedigungen, Brüstungen und Geländer; Baikone, Altane und Erker. Von Prof, -f- F. Ewerbeck, Aachen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Gesimse. Von Prof. A. Göller, Stuttgart. Zweite Auflage. Preis: 20 M., in Halbfranz geb. 23 M.

Heft 3, a-: Balkendecken. Von Geh. Regierungsrat Prof. G. Barkhausen, Hannover. Zweite Aufl.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 3, b: Gewölbte Deeken; verglaste Deeken und Deckenlichter. Von Geh. Hofrat Prof. C. Körner, Braunschweig, Bau- und Betriebs-Inspektor A. Schacht, Celle, und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Aufl. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.

Heft 4: Dächer; Dachformen. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Dach Stuhlkonstruktionen. Von Geh. Baurat Prof. Th. Landsberg, Darmstadt. Zweite Auflage.    Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

Heft 5: Daehdeckungen; verglaste Dächer und Dachlichter; massive Steindächer, Nebenanlagen der Dächer. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin, Geh. Baurat Prof. E. Marx, Darmstadt und Geh. Oberbaurat L. Schwering, St. Johann a. d. Saar. Zweite Auflage.    Preis: 26 Mark, in Halbfranz gebunden 29 Mark.

7. Band, Heft 1: Fenster, Thüren und andere bewegliche Wandverschlüsse. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Zweite Auflage.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark.

Heft 2: Anlagen zur Vermittelung des Verkehrs in den Gebäuden (Treppen und innere Rampen; Aufzüge; Sprachrohre, Haus- und Zimmer-Telegraphen). Von Direktor J. Krämer, Funkenhausen, Kaiserl. Rat Ph. Mayer, Wien, Baugewerkschullehrer O. Schmidt, Posen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite

Auflage.

Preis: 14 Mark, in Halbfranz gebunden 17 Mark.

Heft 3: Ausbildung der Wand-, Deeken- und Fussbodenfläehen. Von Geh. Baurat Prof.

H. Koch, Berlin. In Vorbereitung.

4.. Band-. Anlagen zur Versorgung der Gebäude mit Licht und Luft, Wärme und Wasser.

Versorgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Künstliche Beleuchtung der Räume. Von Geh. Regierungsrat Prof. H. Fischer und Prof. Dr. W. Kohlrausch, Hannover. — Heizung und Lüftung der Räume. Von Geh. Regierungsrat Prof. H. Fischer, Hannover. — Wasserversorgung der Gebäude. Von Prof. Dr. O. Lueger, Stuttgart. Zweite Auflage.

Preis: 22 Mark, in Halbfranz gebunden 25 Mark.

f. Band: Koch-, Spül-, Wasch- und Bade-Einrichtungen.    Von Geh. Bauräten Professoren

E7 Marx und Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Entwässerung und Reinigung der Gebäude; Ableitung des Haus-, Dach- und Hofwassers; Aborte und Pissoirs; Entfernung der Fäkalstoffe aus den Gebäuden. Von Privatdocent Bauinspektor M.Knauff, Berlin und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Aufl. Preis: 18 M., in Halbfranz geb. 21 M.

zur

6. Band-. Sicherungen gegen Einbruch. Von Geh. Baurat Prof. E. Marx, Darmstadt. — Anlagen Erzielung einer guten Akustik. Von Geh. Baurat f A. Orth, Berlin. — Gloekenstühle. Von Geh. Finanzrat F. Köpcke, Dresden. — Sicherungen gegen Feuer, Blitzschlag, Bodensenkungen und Erdersehütterungen; Stützmauern. Von Baurat E. Spillner, Essen. — Terrassen und Perrons, Freitreppen und Rampen-Anlagen. Von Prof, f F. Ewerbeck, Aachen. — Vordächer. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Eisbehälter und sonstige Kühlanlagen. Von Stadtbaurat f G. Osthoff, Berlin und Baurat E. Spillner, Essen. Zweite Auflage.    Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

Vierter Teil.

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.

/. Halbband\ Die architektonische Komposition. Allgemeine Grundzüge. Von Geh. Baurat Prof, -j- Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Die Proportionen in der Architektur. Von Prof. Ä. Thiersch, München. — Die Anlage des Gebäudes. Von Geh. Baurat Prof. T Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Die Gestaltung der äusseren und inneren Architektur. Von Prof. J. Bühlmann, München. — Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen. Von Geh. Baurat Prof, -j* Dr. H. Wagner, Darmstadt. Zweite Auflage.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

2. Halbband'. Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehrs.

Unter der Presse.

Heft 1 : Wohnhäuser. Von Geh. Hofrat Prof. C. Weissbach, Dresden.

Unter der Presse.

Heft 2: Gebäude für Handel und Verkehr. Von Prof. H. Auer, Bern, Architekt P. Kick, Berlin, Prof. C. Zaar, Berlin und Privatdocent L. Zaar, Berlin.

Heft 3 : Gebäude für den Post-, Telegraphen- und Fernspreehdienst. Von Postbaurat

R. Neumann, Erfurt.

Preis: 10 Mark, in Halbfranz gebunden 13 Mark.

?. Halbband-. Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittel-Versorgung.

Heft 1 : Landwirtschaftliche Gebäude und verwandte Anlagen. Von Prof. A. Schubert, Kassel und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage.

Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

Heft 2 : Gebäude für Lebensmittel-Versorgung (Schlacht höfe und Vieh markte; Märkte für Lebensmittel; Märkte für Getreide; Märkte für Pferde und Hornvieh). Von Stadtbaurat -J- G. Osthoff, Berlin und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage.    Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

4. Halbband: Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke.

Heft 1 : Sehankstätten und Speisewirtsehaften, Kaffeehäuser und Restaurants. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Volksküchen und Speiseanstalten für Arbeiter; Volks-Kaffeehäuser. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Oeffëntliehe Vergnügungsstätten. Von Geh. Baurat Prof. -f- Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Festhallen. Von Oberbaudirektor Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. — Gasthöfe höheren Ranges. Von Baurat H. v. d. Hude, Berlin. — Gasthöfe niederen Ranges, Schlaf- und Herbergshäuser. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage.

Preis: 13 Mark, in Halbfranz gebunden 16 Mark.

Heft 2 : Baulichkeiten für Kur- und Badeorte. Von Architekt f J. Myliüs, Frankfurt a. M. und Geh. Baurat Prof. -J- Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Gebäude für Gesellschaften und Vereine. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt und Geh. Baurat Prof. -j- Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Baulichkeiten für den Sport. Sonstige Baulichkeiten für Vergnügen und Erholung. Von Oberbaudirektor Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe, Architekt -j- J. Lieblein, Frankfurt a. M., Oberbaurat Prof. R. Reinhardt, Stuttgart und Geh. Baurat Prof. -{- Dr. H. Wagner. Darmstadt. Zweite Auflage.    Preis: 11 Mark, in Halbfranz gebunden 14 Mark.

f. Halbband-. Gebäude für Heil- und sonstige Wohlfahrts-Anstalten.

Heft 1 : Krankenhäuser. Von Prof. O. Kuhn, Berlin. Preis: 42 M., in Halbfranz gebunden 45 M.

Zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 2: Verschiedene Heil- und Pflege-Anstalten (Irren-Anstalten, Entbindungs-Anstalten, Heimstätten für Genesende); Versorgungs-, Pflege- und Zufluchtshäuser. Von Stadtbaurat G. Behnke, Frankfurt a. M., Oberhaurat und Geh. Regierungsrat T A. Funk, Hannover und Prof. K. Henrici, Aachen. (Vergriffen.) Zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 3 : Bade- und Sehwimm-Anstalten. Von Baurat F. Genzmer, Wiesbaden.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 4: Wasch- und Desinfektions-Anstalten. Von Baurat F. Genzmer, Wiesbaden.

Preis: 9 Mark, in Halbfranz gebunden 12 Mark.

6. Halbband-. Gebäude für Erziehung, Wissenschaft und Kunst.

Heft i: Niedere und höhere Schulen (Schulbauwesen im allgemeinen; Volksschulen und andere niedere Schulen; niedere techn. Lehranstalten u. gewerbl. Fachschulen; Gymnasien und Real-Lehranstalten, mittlere techn. Lehranstalten, höhere Mädchenschulen, sonstige höhere Lehranstalten; Pensionate u. Alumnate, Lehrer-u. Lehrerinnen-Seminare, Turnanstalten). Von Stadtbaurat G.Behnke, Frankfurt a. M., Oberbaurat Prof, -j- H. Lang, Karlsruhe, Architekt *j- O. Lindheimer, Frankfurt a. M., Geh. Bauräten Prof. Dr. E. Schmitt und f Dr. H. Wagner, Darmstadt.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. Heft 2: Hochschulen, zugehörige und verwandte wissenschaftliche Institute (Universitäten; technische Hochschulen; naturwissenschaftliche Institute; medizinische Lehranstalten der Universitäten; technische Laboratorien; Sternwarten und andere Observatorien). Von Geh. Oberbaurat H. Eggert, Berlin, Baurat C. Junk, Berlin, Geh. Hofrat Prof. C. Körner, Braunschweig, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt, Oberbaudirektor -J- Dr. P. Spieker, Berlin und Geh. Regierungsrat

L.    v. Tiedemann, Potsdam. (Vergriffen.) Zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 3: Künstler-Ateliers, Kunstakademien und Kunstgewerbesehulen; Konzerthäuser und Saalbauten. Von Reg.-Baumeister C. Schaupert, Nürnberg, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt und Prof. C. Walther, Nürnberg. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark. Heft 4: Gebäude für Sammlungen und Ausstellungen (Archive; Bibliotheken; Museen; TVflanzenhäuser; Aquarien; Ausstellungsbauten). Von Baurat -j* A. Kerler, Karlsruhe, Stadtbaurat A. Kortüm, Halle, Architekt -f- O. Lindheimer, Frankfurt a. M., Prof. A. Messel, Berlin, Architekt R. Opfermann, Mainz, Geh. Bauräten Prof. Dr. E. Schmitt und -j- Dr. H. Wagner, Darmstadt. (Vergriffen.) Zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 5: Theater und Cirkusgebäude. Von Direktor K. Lautenschläger, München, Baurat

M.    Semper, Hamburg und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt, in Vorbereitung.

7. Halbband-. Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung; Militärbauten.

Heft 1: Gebäude für Verwaltung und Rechtspflege (Stadt- und Rathäuser; Gebäude —für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften; Geschäftshäuser für Provinz- und Kreisbehörden; Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private Verwaltungen; Leichenschauhäuser; Gerichtshäuser; Straf- und Besserung anstalten). Von Prof. F. Bluntschli, Zürich, Stadtbaurat A. Kortüm, Halle, Prof. G. Lasius, Zürich, Stadtbaurat -j- G. Osthoff, Berlin, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt, Baurat F. Schwechten, Berlin, Geh. Baurat Prof, -j- Dr. H. Wagner, Darmstadt und Baudirektor -j- Th. v. Landauer, Stuttgart. Zweite Auflage.

Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark.

Heft 2: Parlaments- und Ständehäuser; Gebäude für militärische Zwecke. Von Geh. Baurat Prof. Dr. P. Wallot, Dresden, Geh. Baurat Prof, -j- Dr. H. Wagner, Darmstadt und Oberstleutnant F. Richter, Dresden. Zweite Aufl. Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

s-

8. Halbband-. Kirchen, Denkmäler und Bestattungsanlagen.

Heft 1: Kirchen. Von Hofrat Prof. Dr. C. Gurlitt, Dresden, in Vorbereitung.

Heft 2 u. 3 : Denkmäler. Von Architekt A. Hofmann, Berlin. Unter der Presse.

In Vorbereitung.

Heft 4: Brunnendenkmäler. Von Architekt A. Hofmann, Berlin.

Heft 5: Bestattungsanlagen. Von Architekt A. Hofmann, Berlin, in Vorbereitung. g. Halbband-. Der Städtebau. Von Geh. Baurat J. Stübben, Köln. Preis: 32 M., in Halbfrz. geb. 35 M.

10. Halbband-. Die Garten-Architektur. Von Baurat A. Lambert und Architekt E. Stahl, Stuttgart.

Preis: 8 Mark, in Halbfranz gebunden 11 Mark.

gegen

solche Handlungen nachzuweisen.

Das »Handbuch der Architektur« ist zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen, welche auf Verlangen auch einzelne Bände zur Ansicht vorlegen. Die meisten Buchhandlungen liefern das »Handbuch der Architektur« auf Verlangen sofort vollständig, soweit erschienen, oder eine beliebige Auswahl von Bänden, Halbbänden und Heften auch monatliche Teilzahlungen. Die Verlagshandlung ist auf Wunsch bereit,

Stuttgart,

im Sept. 1901.

Arnold Bergsträsser Verlagsbuchhandlung

A. Kröner.

Handbuch der Architektur.

Unter Mitwirkung von Prof. Dr. J. Durm, Oberbaudirektor in Karlsruhe und Prof. H. Ende, Geh. Regierungs- und Baurat, Präsident der Kunstakademie in Berlin, herausgegeben von Prof. Dr. Ed. Schmitt, Geh. Baurat in Darmstadt.

Arnold Bergsträsser Verlagsbuchhandlung (A. Kröner) in Stuttgart.

Alphabetisches Sach-Register.

Ableitung des Haus-, Dach- und

Hofwassers........

Aborte .....

Teil

III

III

Band Heft

Teil Band Heft

Akademien der bildenden Künste . Akademien der Wissenschaften .    .

Akustik. Anlagen

IV

IV

ui u-ivo r-

ro N

zur Erzielung

einer guten Akustik.....

Altane .

III

Antike Baukunst......

Aquarien........

Arbeiterhäuser......

Arbeitshäuser.......

III

II

IV

IV

IV

II

IV

IV

IV

Oo tO Ol

Architekturformen. Gestaltung nach malerischen Grundsätzen .    .

Archive..........

Armen-Arbeitshäuser.....

Armen-Versorgungshäuser Asphalt als Material des Ausbaues

Ateliers..........

Aufzüge.......

Ausbau. Konstruktionen des inneren

Ausbaues.......

Materialien des Ausbaues .    .

Aussteigeöffnungen der Dächer Ausstellungsbauten ......

Bade-Anstalten .......

Bade-Einrichtungen ......

Bahnhöfe.........

Balkendecken........

Baikone..........

Balustraden........

Bankgebäude ........

Bauernhäuser ........

Bauernhöfe ........

Bauformenlehre.......

Bauführung........

Bauleitung.....

Baumaschinen......

Bausteine.........

Baustile. Blistorische und technische Entwickelung.......

IV

IV

IV

IV

IV

III

III

III

IV

IV

III

IV

III

III

IV

IV

IV

IV

II

AD N ui N

ri VO vn i_o

IO W 4^

ro

VO ro

’ji o i w oj u w vo k> to w ui ui oi w i-i

to

ro

tN>

Baustoffe. Technik der wichtigeren

Baustoffe.........

Bazare..........

Beherbergung. Gebäude für Beherbergungszwecke .

Behörden, Gebäude für Beleuchtung, künstliche, der Rä Beleuchtungs-Anlagen . Besserungs-Anstalten . Bestattungs-Anlagen .

Beton als Konstruktionsmateria

Bibliotheken......

Blei als Baustoff .... Blinden-Anstalten ....

Blitzableiter......

Börsen........

Botschaften. Gebäude f.Botscha Brunnendenkmäler ....

Brüstungen......

Buchdruck und Zeitungswesen

Büchermagazine.....

Bürgerschulen.....

Bürgersteige, Befestigung der Byzantinische Baukunst Chemische Institute

Cirkusgebäude.....

Concerthäuser.....

Dächer........

Massive Steindächer .

Metalldächer.....

Nebenanlagen der Dächer

Schieferdächer.....

Verglaste Dächer

Ziegeldächer.....

Dachdeckungen.....

Dachfenster......

Dachformen......

Dachkämme......

Dachlichter ......

Dachrinnen . i Dachstühle. Statik der Dachsti Dachstuhlkonstruktionen . Decken........

• <D

KH KH

a i-h i—11—i

n>

3 .

I—I I 1 (—II—il—I !—I il—II H

KH KH KH

KH KH KH KH KH KH KH KH H-H KH KH KH KH KH KH KH KH KH

KH

I—H KH KH KH KH KH KH KH KH KH KH KH KH KH r-H

0\ t>xCO m v£) i-i liivo m r-^oo n vo vo covo 'O 'O m n n ri N ri m ri ri ri ri m ro ri ri m

n i-i n i-h tJ- t-i

4^ W W 'hh '-t¹ ^ ■£. <-n    >-n <_n <_n <_n oi Ui W Ui tO m

KH

Deckenflächen, Ausbildung der .    .

OJ

p OJ

er ja

Teil

CT

P

Deckenlichter

III

55

III

Denkmäler........

Desinfektions-Anstalten Desinfektions-Einrichtungen . Einfriedigungen......

5 5    .......

Einrichtung der Gebäude.    .    .    .

Eisbehälter........

Eisen und Stahl als Konstruktionsmaterial .........

Eisenbahn-Verwaltungsgebäude .

Eislaufbahnen.......

Elasticitäts- und Festigkeitslehre . Elektrische Beleuchtung . Elektro-technische Institute .

Entbindungs-Anstalten.....

Entwässerung der Dachflächen . Entwässerung der Gebäude . Entwerfen der Gebäude . Entwürfe, Anfertigung der . Erhellung der Räume mittels Sonnenlicht .........

Erholung. Gebäude für Erholungszwecke .........

Erker..........

Etrusker. Baukunst der Etrusker . Exedren.........

>>

III

III

III

a m coco u~i u-i m o\52_vo

tO

ro

io

h-H

>>

M K. K. h—I M    H-H »—I

H1 M M M M h—I

OJ

Teil

Cd

p

Heft

))

Exerzierhäuser.......

Fabrik- und Gewerbewesen .

Fahnenstangen.......

Fahrradbahnen.......

Fahrstühle.........

Fäkalstoffe-Entfernung aus den Gebäuden .........

Fassadenbildung.......

Fenster..........

Fenster- und Thüröffnungen . Fernsprechdienst, Gebäude für . Fernsprech-Einrichtungen .

Festhallen .........

Festigkeitslehre.......

Findelhäuser........

Fluranlagen........

Formenlehre des Ornaments. .    .

Freimaurer-Logen......

Freitreppen........

OJ -p. IO '■O VO 4^ to to

10 U tn M to

Fundamente......

Fussböden.......

Galerien und Passagen Garten-Architektur .    .    .    .

Gartenhäuser......

55

Gasbeleuchtung . Gasthöfe .    .    .    .

Gebär-Anstalten .

COM M cO-sf-iu-iM COTJ-VO ON - fOM O ^ Ol ^ ^ ^1

(0    10 H W IW H H

tsi

tO tO

tO 1-1

Gebäudebildung.......

Gebäudelehre .    .....

Gefängnisse........

Geflügelzüchtereien......

Gehöftanlagen, landwirtschaftliche .

Geländer.........

Gerichtshäuser.......

Gerüste..........

Gesandtschaftsgebäude    .

Geschäftshäuser.......

Geschichte der Baukunst .

Antike Baukunst......

Mittelalterliche Baukunst . Baukunst der Renaissance

Gesimse..........

Gestaltung der äusseren und inneren

Architektur........

Gestüte.......

Getreidemagazine......

Gewächshäuser.......

Gewerbeschulen.......

Gewölbe. Statik der Gewölbe .

Gewölbte Decken......

Giebelspitzen der Dächer Glas als Material des Ausbaues

Glockenstühle........

Gotische Baukunst......

Griechen. Baukunst der Griechen

Gutshöfe.........

Gymnasien.........

Plandek Gebäude für die Zwecke

des Handels.......

Handelsschulen.......

Heil-Anstalten.......

Heizung der Räume .

Herbergshäuser.......

Hochbau-Konstruktionen . Hochbaukunde, allgemeine .

Hochlicht .........

Hochschulen........

Hof-Anlagen........

Hofflächen, Befestigung der .    .    .

Holz als Konstruktionsmaterial .

Hospitäler.........

Hotels..........

Innerer Ausbau.......

Innungshäuser.......

IV

IV

IV

IV

IV

III

IV

IV

IV

II

II

II

II

III

IV

IV

IV

IV

IV

III

III

III

II

II

IV

IV

IV

IV

IV

III

IV

III

III

IV

IV

III

IV

IV

III

IV

IV

IV

II

IV

. IV

• .IV

IV

IV

IV

. .IV

CO

tO N un    to U OO N)

hH

M ci

to

Un OJ m

M COCOIOVO M M t—I vo    coVO

M tû en Tj- -HU co VO

en K K T N N Tł-

tO

10

OJ

»—i <_n

tO

to

i—t

W U) ls> to

to to to H to

Keramik in der Baukunst Keramische Erzeugnisse . Kinder-Bewahranstalten

Kinderhorte......

Kinderkrankenhäuser

Kioske........

Konversationshäuser.....

Konzerthäuser.......

Kostenanschläge.......

Krankenhäuser.......

Kreisbehörden.......

Kriegsbaukunst, romanische und got.

Kriegsschulen........

Krippen..........

Küchenausgüsse.......

Kühlanlagen........

Kunstakademien.......

Kunstgewerbeschulen.....

Künstler-Ateliers.......

Kunstschulen........ .

Kunstvereins-Gebäude.....

Kupfer als Baustoff.....

Kurhäuser.........

Laboratorien *......

Landhäuser........

Landwirtschaft. Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft .

Laufstege der Dächer.....

Lebensmittel-Versorgung. Gebäude für Lebensmittel-Versorgung .

Leichenhäuser........

Leichenschauhäuser......

Logen (Freimaurer)......

Lüftung der Räume.....

Lungenheilstätten......

Luxuspferdeställe......

Mädchenschulen, höhere .... Märkte für Getreide, Lebensmittel, Pferde und Hornvieh ....

Markthallen........

Marställe.........

Materialien des Ausbaues

Mauern..........

Mechanisch-technische Laboratorien Medizinische Lehranstalten der Universitäten .    .    .    .    .    .    ...

Messpaläste........

Metalle als Materialien des Ausbaues Metalldächer........

HH «

IV

IV

IV

IV

IV

II

IV

IV

IV

III

IV

III

r“H    HH HH HH HH HH 1—(■ i i k—H HH    k-H H—4    t- i i

III

IV

IV

IV

IV

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

III

IV

IV

IV

III

Band

Heft

Teil

Heft

¹⁻¹ O'O'^OtauiuiM^Muiui 0\4a I-i «h HUlA O O-fn OO^uiuiui h-Ja

TfVO W

tO Oo

0\W tn 4s. 4, N) IUI Cm

O tO «WWW

to i—* to O

C-D IO

to to

Gn

to

- 05

to

CS N

05 O) HH ŁT1

Militärbauten........

Militär-Hospitäler......

Ministerialgebäude......

Mittelalterliche Baukunst .

Mörtel als Konstruktionsmaterial .

Museen..........

Musikzelte.........

Ornament. Formenlehre d.Ornaments

Ortsbehörden........

Paläste..........

Panoramen.........

Parkanlagen........

Parlamentshäuser......

Passagen.........

Pavillons.........

Pensionate

Pergolen

55

Perrons .

Pferdeställe

Pflanzenhäuser

55

Pflanzungen, städtische .

Pflegeanstalten.......

Physikalische Institute.....

Pissoirs........ .    .

Post-Gebäude........

Proportionen in der Architektur

Provinzbehörden.......

Rampen, äussere......

Rampen, innere.......

Rathäuser.........

Raum-Architektur......

Raumbegrenzende Konstruktionen .

Raumbildung........

Rechtspflege. Gebäude f. Rechtspflege Reinigung der Gebäude ....

Reitbahnen........

Reithäuser.........

Renaissance. Baukunst der .    .    .

Renaissance in Italien . Renaissance in Frankreich Renaissance in Deutschland, Holland, Belgien und Dänemark .

Rennbahnen ........

Restaurants........

Rollschlittschuhbahnen.....

Romanische Baukunst.....

Römer. Baukunst der Römer .    .

Ruheplätze ........

Saal-Anlagen

Saalbauten

Sammlungen

IV

IV

IV

II

IV

IV

IV

III

IV

I—H    I—I    h-h    H-I    HH i—i hH M HH ™    f—H    HH HH hh HH HH HH HH HH    H—f    __ p-H HH HH HH HH    t—.    _ .. i. .

KSK<<K<<K<<<K<<<K<<<<<<K<<<<<<<<<<<

M I—I HH

H-H HH HH HH M

<<<<<KK<<<K

3/4

8/9

tO Ln O Ln

U H SJ oo O'H

VI 4- ui

5/7

0<~n

to HH ts) to 4a

V.

tO tO to to

to

to to

LO

to

to to

to

to

to

eo

Sanatorien.........

Schankstätten .......

Schaufenstereinrichtungen .    .    .

Scheunen ....    .....

Schieferdächer.......

Schiesshäuser........

Schiessstätten.......

Schlachthöfe........

Schlafhäuser........

Schneefänge der Dächer .    .    .    .

Schulbaracken.......

Schulbauwesen.......

Schulen..........

.Schützenhäuser.......

Schwachsinnige, Gebäude für .    .

Schwimm-Anstalten......

Seitenlicht...... .    .

Seminare.........

Sicherungen gegen Einbruch, Eeuer, Blitzschlag, Bodensenkungen und Erderschütterungen .

Siechenhäuser........

Sonnenlicht. Versorgung der Gebäude mit Sonnenlicht .    .    .    .

Sonnenwärme. Versorgung der Gebäude mit Sonnenwärme .    .    .

Sparkassengebäude ......

Speiseanstalten für Arbeiter . Speisewirtschaften ......

Sprachrohre ...    .....

Spiil-Einrichtungen ......

Stadthäuser........

Städtebau.........

Ställe..........

Ständehäuser........

Statik der Hochbau-Konstruktionen Stein als Konstruktionsmaterial.    .

Sternwarten........

Stibadien .    ........

l-H M    I—H    I—H    h—I    HH I—<    HH H—I    h—<    H—l    i—.    HH HH HH 1—(    H

<K<<<<<<K<<<<K<<<<L

Band

Heft

2 Thüren und Thore . i Tierhäuser.....

(M

(ja

OJ !>} KJ

HH l—l

M HH

< B

HH

00

KJ

te

p

Heft

15

Straf-Anstalten.......

15

Terrassen .

11

Theatergebäude.......

Thonerzeugnisse als Konstruktionsmaterialien ....... •

Thorwege.........

Thür- und Fensteröffnungen .    .    .

<<SHK<B<<<<KH<<<<MH<<<<KK<<<K

Gn'O C\ to tooj C\ 0\u~i CO GN ^ vo 41 C\h h vj o o    M ui

KJ

KJ

tsi KJ

KJ KJ

Träger. Statik der Träger .    .    .

Treppen.........

Treppen-Anlagen......

Trinkhallen........

Turmkreuze........

Turnanstalten........

Universitäten........

Veranden .........

Veranschlagung.......

Verdingung der Bauarbeiten Vereine. Gebäude für Vereinszwecke

Vereins-Häuser .    ......

Vergnügungsstätten, öffentliche .    .

Verkehr. Anlagen zur Vermittlung des Verkehrs in den Gebäuden Gebäude für Zwecke des Verkehrs

Verkehrswesen.......

Versicherungswesen......

Versorgungshäuser......

Verwaltung. Gebäude f. Verwaltung

Vestibül-Anlagen......

Viehmärkte........

Villen..........

Volksbelustigungsgärten .    .    .    .

Volks-Kaffeehäuser ......

Volksküchen.........

Volksschulen........

Vordächer.........

Vorhallen.........

Vorräume.........

Wachgebäude........

Wagenremisen.......

Waisenhäuser........

Wandelbahnen und Kolonnaden . Wände und Wandöffnungen .    .    .

Wandflächen, Ausbildüng der .    .

Wand Verschlüsse, bewegliche

Warenhäuser........

Wärmeinrichtungen......

Wärmstuben........

Wasch-Anstalten.......

Wasch-Einrichtungen.....

Waschtisch-Einrichtungen ....

Wasserkünste........

Wasserversorgung der Gebäude

Windfahnen........

Wirtschaften........

Wohlfahrts-Anstalten ..... Wohnbau, romanischer und gotischer

Wohnhäuser .    .......

Zenithlicht.........

Ziegeldächer........

Zink als Baustoff......

Zufluchtshäuser.......

Zwangs-Arbeitshäuser.....

l-H < <

K>>K>>>

^ HH H I—I h H H

to to

MHHH

hH l-H

KJ

0\ Ot -4- 4^ 4“- KJ OJ H MoiV) —J KJ OJ

KJ KJ

hh

, HH K K M K HH HH

BBhh^hBB

>>

tja i—i tO OJ KJ 4n tja -fh tO 4^ VO (ja (ja 'ja (ja (ja t0 O0 CjJ KJ 4h (ja CjO ^ J hh

KJ KJ

KJ

hl Ol

KJ

(Jl

to

Zu beziehen

durch die meisten Buchhandlungen.

nOoo

!

■

1

iii

\u

fi

,Ti

fÄi

J

i|

►X

fe!

K

r i

fYj

■-A

rJ

r -

EJ

n

s

K.j

f¹

[Ä

[4

Ij

f^czmę ,^éf*!&Sm&m&$ mmßt .. £ -• >s ,yt#p';;w WMmf

l?Äp

"    Wr-^rf^

' Z222à*fmii ' % ■ *4 ïfa,

kf\N^(Sw^^ / «

f\

r- A i

A A

>y>

,o

/ : i Xt , • fl A>—y

IÄ ;

,,V ?,if\

^*ü> \    ¹ '

^é'ir,i

y-

; j ^ -Y

f,m^ ^

nrx

/AO# X

Nf\

^ fii ^ T~ f*

r. a

f\

4W

.> v 'R ÂHH,r i Æ

ï^f^rrrf

KNv,

■ V\

A¹

*1

O- C

<y <l:

■W⁵

£oSf:- x\

y>

:^ Yrr^/ >f; ■¹

'W|?Y

*~**m>J ' j^s    ' .1' ■ ■■; A\

fjW

i Nwifc

c "iWgi-Uto

O ^ - /A . 1?* <: j » ;âH- ' ■

j> J y/5.

y-

y?

r\(S.

r\r\

A.

w®« »

wWyShA rV

,AAA

flîS

/\

■ ■ A

r, ^ r\

r\ .

V~S\ ,

^ AKfS'Kp,X A

?>^AKr\A^A^^ ,    ,    -,A. -

FA

fs

R.A.A^^rv

/A yN

X\

i ■

K

Müft»

I. "

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

«I

£

■ H

111-306440

's

lV

'I

’JB

m

»

«

7.

kS

X

A

Z

NsSRSfi

I*

<

• /*

r :

>

«I

r* '

tvä

; -*

M

SU

*A;

<UL

&

fi

1

i

«I»

fl

r

i

«

ji

Irl

HÉ«

ii

I

k^n

W

r j

Ml<

.i

f

m

»Q

[•Ai

RS

ws

rÂ

Wd

.Ta

5

Ëg

fl

m

s

Ai

»

%

Ifi

P

I ,)

«

S

/

»

f.

V

Kot!

fl

a;

ł-

»

i"

#£

giig

m

a

SM

S:i

fi

U⁴

i

li >

;

HW

a

mi;

v

Ml

î»

»i

A

y

n

î?

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

>

fl

ri

100000298749    l«âïl

« ^vJGfS

¹

Fakf.-Repr. nach: Neumeister, A. & E. Häberle. Die Holz-Architektur. Stuttgart. Taf. 52.

²

Fakf.-Repr. nach: Ungewitter, G. G. Gothifche Holz-Architektur. 4. Aufi. Berlin. Taf. 12. Handbuch der Architektur. III. 2, a. (2. Aufl.)

³

   Siehe: Centralbl. d. Bauvenv. 1889, S. 81. — Builder, Bd. 60, S. 292.

⁴

   Veröffentlicht in: Encyclopédie d'arch. 1884 u. 1885.