i rfDZIALY IOlITECHNICZNE KRAKOW

I *I^iöTEKA GpfNA

Sw

L. in v.

...............

|*y

(•»

<)

miEYMAm

ii

I-

KONSTRUKTIONS-

LEHRE.

ii

;1

.i

Hf

H O L Z,

.............

naaflfEmanKtnaflMg^ifiiiftWBBHllfllKMBa^HBMHiWWBKHIUlWlwwiWKMW'llllHHlilw iiiwiw............    .....

I

,nl!

>>

X

N.

m

F

’C

h

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000298630

zXJ- =) H    I

SMWM

M-

*

ES

m

M

.

t/i

■

iS

5

■ES

H

El

r '

RG

jggj%

^V..f I

J3L

ß

~ri

ES

vr

W

- !-:

I UMW^W^W

iär^rtSl

:■

M

W

Eti

s

f!

ck km

; «, <i

j .

-3sE7

sWl‘S'

•w

v ‘-i¹-

' w

,VT*

i'L'

Hi

• . 1

QU

I

I,

^221

sar

?W

jÜJi/ -L

-_sä*

.....5

lüj

-

;äs5

J

1

11

Üi

"    ”»jv w m». «-

*'l Hl W

I

,T

,

11

-

-

I 5 i - Aj d

LLJ H i

äßS«,. ..........»ms«»»- .    Üto.»'.    . t . wW

W>

|

ü

M

• -

I j 1

E

** ■*$    "*||r

V *1 i

S M i:

U, j

*

W

w. g

|

> • i |\

» >

W

?

#

. ■

I'

il

4 ■$

Md

REPROD. V. SCHELTER & GIESECKE, LEIPZIG.

J. M. GEBHARDT’S VERLAG, LEIPZIG.

Das Karnrnrrzellsche Haus in SLrahburg.

Back einem Original-Aquarell von Prof. H. Vrabbes.

A "x*:, =.v

-    ■- -    ■ -T--

W

Ti

v

:1

<v

m

.N

f.

" v-

' -4T

i

j

! i.fe

"f %

;i

■'i '■

X

.

■ \

i £ •-%,

-

;>

,f~Y

mttr

m \

.

' :0 '

Hti >V' ;

ts w s

, m

# f

-

FL I

:w ;j

K .1

f « *!

,

i

tälj

n -    ' ‘2

I |5

Bll

' u

WM

x«:

.

H

;"f

< kJT

M

' ;.

El i,

i

;

M -.

W "    ;

dMM- I;

N

AAMMM

s

D üs

ü a mrnrr; ei

11*

Vaus

I V ?. .H .

n Pr in hm I- Hov ¹¹

n Prüf. IV Er all

.

X

Allgemeine

Baukonstruktionslehre

mit besonderer Begehung auf das

Hochbauwesen.

(Ein Handbuch zu Vorlesungen und zum Selbstunterricht.

Begründet von

G. A. Breymamt, f Baurat und Professor an der König!. polytechnischen Schule in Stuttgart.

Neu bearbeitet von

H. Lang,

f Vberbaurat und Professor an der Großherzogl. Technischen Hochschule in Karlsruhe

Dr. Otto Warth,

O. Königes

Gberbaurat und Professor an der Großherzogl. Technischen Hochschule in Karlsruhe

und

Königl. preuß. Tisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor in 0alle

A. Scholh,

Baumeister und Lehrer der Bauwissenschaften in Berlin.

In ^ Bänden.

ZLand II: Die Konstruktionen in Kotz.

6. verbesserte und vollständig umgearbeitete Auftage von

Oberbaurat Prof. Dr. O. WArtst.

Leipzig,

I. ZT(. Gebhardt's Verlag. 1900.

Die

Konstruktionen in Holz.

Sechste verbesserte und vollständig umgearbeitete Änflage von

Br. Otto Wsrth,

Gberbaurat und Professor an der Großherzogl. Technischen Hochschule in Karlsruhe.

Mit einem in Farbendruck ausgeführten Titelbild: „Das Aarnrnerzellsche Haus in Strasburg" nach einem Originalaquarell von Prof. p. Arabbes,

825 Originalzeichnungen in Holzschnitt und {2$ photolithographierten und lithographierten Figurentafeln.

Leipzig,

3> 2TL Gebhardt's Verlag. 1900.

* BI8//0

3C

111 - ,'b06 SST'

Alle Rechte, insbesondere

das Recht der Übersetzung in andere sprachen, vorbehalten.

BIBtlßTEliA PÜLITE6HBI62BA

KRAKÖW

N5i^L

Druck auch des farbigen Titelbildes von A. Th. Engelhardt, Leipzig.

Akc. Nr.

Vorwort ;ur sechsten Auflage.

durchweg den:

Die bei der Bearbeitung benutzten Werke sind jeweils an den betreffenden Stellen in Fußnoten angegeben.

Dem Werke ist ein ausführliches Inhaltsverzeichnis und ein Tafelverzeichnis mit Angabe der zugehörigen Textseiten beigegeben, wodurch der Gebrauch des Buches wesentlich erleichtert werden wird.

Möge auch dieser Baud in der neuen Bearbeitung und unter Vermeidung rein theoretischer Erörterungen, wohlwollende Aufnahme und nachsichtige Beurteilung erfuhr die Berechnung der Holzkoustruktionen, wobei finden.

Bei der vorliegenden Bearbeitung der sechsten Auflage der „Baukonstruktionen in Holz" Ware:: im allgemeinen dieselben Grundsätze maßgebend, wie bei der Neubearbeitung des ersten Bandes dieses für Praxis und Schule bestimmten Werkes. Es wurde demgemäß ein Hauptwert daraus gelegt, alle wichtigen Konstruktionen aus dem Gebiete des Holzbaues durch bildliche Darstellungen zu veranschaulichen; bei der bereits großen Zahl der Tafeln wurden diese — mit Ausnahme vor: zwei neuen Tafeln Texte eingefügt, und es ergaben sich circa 350 neue Illustrationen.

Der Text hat unter Berücksichtigung aller neueren Konstruktionen eine fast völlige Neubearbeitung erfahren, wobei die formale Ausbildung der Holzkonstrnktionen soweit behandelt wllrde, als dies im Rahmen eines Konstruktionswerkes zulässig erschien.

Ausführliche Behandluug, jedoch tu einfacher Weise

versucht wurde, die Formeln zur Berechnung der Querschnitte so zu gestalten, daß der eigenartigen Ber-biudungsweise Rechnung getragen wird.

Wesentliche Erweiterungen erhielten die Kapitel über die Konstruktion der Balkenlagen, der Zwischendecken und der Dachstühle; insbesondere wurden eingehend behandelt die unsymmetrischen Satteldachbinder, wie sich solche bei den Bauausführungen so außerordentlich häufig finden, die zusammengesetzten Dächer, und die Hallenkonstruktionen zn vorübergehender: Zwecken.

Wexfctffex.

Karlsruhe, im November 1899.

Inhaltsverzeichnis.

Seite

CZA VA CZA CZA

Erstes Kapitel. Konstruktionen in Holz.

Allgemeines..............

Das Material und seine Zurichtung.....

Einteilung und Benennung des Bauholzes . . . Das „Arbeiten" des Holzes........

GC/5 CZA CZA)

l> 00 OJ

Lattenwände .... Zäune und Einfriedigungen Spundwände.....

Seite

66

66

68

§ 1.

Zweites Kapitel. Die einfachen Hotzverbindungen.

§ 1. Allgemeines...............

§ 2. Die Hilfsmittel der Verbindung........

1.    Aus Holz.............

2.    Aus Eisen.............

§ 3. Die Verlängerung der Hölzer.........

§ 4. Die Verstärkung oder Verdickung der Hölzer....

§ 5 Die Verbreiterung der Hölzer.........

§ 6. Die Verknüpfung der Hölzer........ .

a)    Die Überblattungen oder Überschneidungen .

b)    Die Verzapfungen.........

c)    Die Versatzungen. (Das Anstirnen) . . .

d)    Die Verkämmungen.........

e)    Das Ausdollen. (Verdollen)......

f)    Die Verklauungen.........

g)    Das Verzinken..........

12

12

12

13

17

20

22

24

25

26

29

31

32

32

33

«)o Ws «zj «jo «x>

<M CO xH Ist ZD

Fünftes Kapitel. Die Balkenlagen.

Benennungen itrtb Anordnungen......

a)    In den Zwifchengebälken.....

b)    In den Dachgebälken......

Auflager der Balken..........

Balkenverankerungen..........

Konstruktion der Zwischendecken......

Ausbildung der Decken.........

Die Roste.............

70

72

73

75

81

82

91

93

rH CM

CO

§ 5.

Drittes Kapitel. Die Hängewerke.

Allgemeines..............

Verbindungen der Hängewerke.......

a)    Verbindung der Streben mit dem Tramen

b)    Verbindung der Strebe mit der Hängesäule

c)    Verbindung der Hängesäule mit dem Haupt

traut m............

Die Sprengwerke............

Verbindungen der Sprengwerke ......

a)    Verbindung der Streben mit den: Balken

b)    Verbindung am Strebenfuß.....

Vereinigte Häng- und Sprengwerke.....

Sechstes Kapitel. Berechnung der Holzkonstruktionen.

Allgemeines...............

Zug- und Druckfestigkeit (Normalfestigkeit). . . .

Scher- oder Schubfestigkeit.........

Biegungsfestigkeit............

Trägheitsmomente und Widerstandsmomente. .

Tabelle I. Querschnitte utrd Widerstandstnomente der Holzbalken in beit gewöhnlichen Abmessungen, fortlaufend nach der Breite b der

Querschnitte geordnet........

Tabelle II. Querschnitte und Widerstandsmomente der Holzbalken, fortlaufend nach den Widerstandsmomenten geordnet......

H CM CO ^ IO

98

99

100

101

103

104

105

§ 6.

§ 7.

Berechnung der an einem Ende eingespannten Träger (Freiträger)...............

106

Viertes Kapitel. Die Wände.

§ 8.

«Zv oGo ooo

«30 «yo «z>

xh ld CD

Allgemeines...............

Die Riegel- oder Fachwerkswände.......

Konstruktion der Fenster- und Thürumrahmungen und

der Ballone...............

Die Spreng- oder Hängewände........

Die Blockwände.............

Die Bohlen- und die Bretterwände einschließlich der Ständerblockwände............

CI    03 Ul Ol    JX

CO    M © K)    -3-3

§ 9.

§ io.

a)    Belastung durch Einzellasten

b)    Gleichmäßig verteilte Lasten Berechnung der an beiden Etlden frei aufliegenden Träger 107

a)    Belastung durch Einzellasten

b)    Belastung durch gleichmäßig verteilte Lasten. 108

c)    Belastung durch gleichmäßig verteilte Last und

durch Einzellast..........

Der Träger ist nicht an den Enden, sondern an Zwischenpunkten unterstützt.............

Die kontinuierlichen Träger..........

Graphische Ermittelung der Reaktionen undderBiegungs-

Momente

106

106

107

110

111

112

114

114

A.    Allgemeine Sätze

B.    Bestimmung der Auflagerreaktionen    . . . 116

C.    Bestimmung der Biegungsmomente    . . . 117

D.    Bestimmung der Vertikalkräfte

Seite

. . 118

119

120

120

123

. 123

124

125

126

127

127

129

129

132

134

136

140

140

140

141

142

142

. . 144

146

146

151

151

a)    Bei Pfettendächern ....

b)    Bei Kehlbalkendächern . . .

§ 7. Satteldächer ohne Balkenlagen . . .

1.    Dächer aus geraden Hölzern . .

2.    Dächer aus krummen Hölzern, Bohlendächer. . 164

151

171

178

181

185

191

200

205

207

220

237

. 249 . 249

251

253

. 255 . 256

* ^ c-Cvl Cvl

Zehntes Kapitel. Die Gesimse.

Elftes Kapitel. Ne Treppen.

284

286

286

286

286

288

289

291

291

Dreizehntes Kapitel. Die Thüren, Fenster und Kaöen.

A. Die Thüren.

294

295

297

297

. . 308

308

319

321

321

327

337

341

. . 331

§ 1. Allgemeines.

§ 2. Die Lehrgerüste § 3. Die Baugerüste

§11. Beanspruchung auf Bieguug mit) Druck . . § 12. Beanspruchung auf Biegung und Zug . . .

§ 13. Der excentrische Druck und Zug.....

§ 14. Zertnickungsfestigteit.........

Siebentes Kapitel. Berechnung der Gnerfchnitte bei den zusammengesetzten Holzkonstruktionen (Dachstnhl-konstrnütionen u. f. iu.).

§ 1. Allgemeines...............

§ 2. Streben und sonstige Konstruttionshölzer, auf Druck, bezw. Zertnickung beansprucht

§ 3. Streben und Pfosten, auf Druck und durch Pfetten

gleichzeitig auf Bieguug beansprucht ......

§ 4. Balken, auf Zug beansprucht.........

§ 5. Balken, welche auf Zug (wie ad 3) und gleichzeitig durch

die Deckelast auf Biegung beansprucht werden ... 126 § 6. Zugstangen § 7. Hängesänlen § 8. Pfetten .

Achtes Kapitel. Die Dächer.

§    1.    Einleitung.........

§    2.    Die Dachformen.......

§    3.    Dachverbände........

a)    Verbindungen am Dachfuße .

b)    Verbindungen an der Dachfirst

c)    Verbindungen an den Zwischenpfetten .... 136

§    4.    Konstruktion der    Dachgerüste    . . .

§    5.    Satteldächer mit    unterstützten    Balken

A.    Einfache Sparrendächer. . .

B.    Kehlbalkendächer.....

C.    Der stehende Dachstnhl . . .

a)    Bei Pfettendächern . . .

b)    Bei Kehlbalkendächern . .

D.    Der liegende Dachstuhl. . .

a)    Bei Pfettendächern . . .

b)    Bei Kehlbalkendächern . .

§    6.    Satteldächer mit nicht unterstützten Balkenlagen (Hängewerksdächer) ...............

158 159 . . 159

§ 8 Kirchendächer......

§ 9. Pultdächer.......

§ 10 Unsymmetrische Satteldachbinder

§ 11. Walmdächer.......

§ 12. Die zusammengesetzten Dächer.

§ 13. Windschiefe Dächer ....

§ 14. Mansardedächer......

§ 15. Zelt-, Kegel- und Turmdächer.

§ 16. Kuppeldächer......

§ 17. Hallenkonstruktionen (zu vorübergehenden Ztvecken). . 226 § 18. Ermittelung der Spannungen in den Dachstuhlkon-struktionen

Seite

Neuntes Kapitel. Dacheindeckungen und Ninnen-konstruktionen.

§ 1. Allgemeines .......

§    2.    Bretterdächer.......

§    3.    Schindeldächer...........

§ 4. Stroh- und Rohrdächer........

§    5.    Lehmschindel- oder    Lehmstrohdächer

§    6.    Die Ableitung    des    Wassers    von    den Dächern

§ 1 Allgemeines.....

§ 2. Die Gesimskonstruktionen

§ 1. Allgemeines .    . .

§ 2 Unterstützte Treppen § 3 Freitragende Treppen

Zwölftes Kapitel. Die Vervretternngen.

§ 1. Die Fußboden............

a)    Blindbvden..........

b)    Rauher Dielenbvden......

c)    Gehobelter Dielenboden......

d)    Tafelfußboden..........

e)    Friesboden. (Eingefaßte Boden) .... 287

f)    Patentfußboden

g)    Riemenboden (in langen Riemen) Schiffboden 288

h)    Kapuziner-, Fischgrat- oder Stabfußboden,

auch Schrägriemeuboden genannt .... 289

i)    Tafelparkette oder Parkettboden k) Deutscher Fußboden ....

§ 2. Verschalungen oder Bertäferungen . .

§ 1. Allgemeines..........

§ 2. Ordinäre Thüren........

§ 3. Verdoppelte Thüren.......

§ 4. Die eingefaßten oder gestemmten Thüren

§ 5. Der Beschlag der Thüren.....

§ 6. Beschlagteile zur Bewegung der Thüren § 7. Beschlagteile zum Verschluß der Thüren

B. Die Fenster.

§ 8. Allgemeines........

§ 9 Die Flügelfenster......

§ 10. Schiebefenster.......

§11. Der Beschlag der Fenster . . .

C. Die Laden.

§ 12. Äußere und innere, ordinäre und gestemmte Laden

Vierzehntes Kapitel. Die Gerüste.

341 343

a)    Bockgerüste.....

b)    Stangengerüste .    .    .

c)    Abgebundene Gerüste .

d)    Fliegende Gerüste.    .    .

e)    Hängende Gerüste . .

344

344

347

350

351

351

§ 4. Die Glockenstühle

Erstes Kaxiiel.

Konstruktionen in Kol'z.

Allgemeines.

Unter bett Konstruktionen in Holz verstehen mir olle diejenigen, bei denen das Holz als Hauptmaterial auftritt, und die daher vornehmlich die Arbeiten des Zimmermannes und des Tischlers (Schreiners) bilden.

Zu den Zimmerarbeiten gehören im allgemeinen alle Verbindungen und Zusammenfügungen von Hölzern, die für das konstruktive Gerippe eines Bauwerkes nötig sind, und zu denen kein Leim benutzt wird, wogegen die Bautischlerarbeiten (Schreinerarbeiten) alle feineren Holzarbeiten umfassen, die insbesondere für die innere Ausstattung der Bauten bestimmt sind, und bei denen die Verbindung durch ein Klebemittel, den Leim, bewirkt wird.

Bei der früheren strengen Trennung der Gewerbe bildete die Anwendung des Leimes das wesentlichste Unter-scheidnngsmerkmal zwischen Zimmer- und Tischlerarbeit. Unter den heutigen Verhältnissen ist eine scharfe Trennung nicht mehr vorhanden, und die Grenze ist um so ungewisser, als auch der Ortsgebrauch einen Einfluß übt.

Die Holzkonstruktionen beruhen auf wesentlich anderen Grundsätzen, als die im ersten Bande dieses Handbuches behandelten Steinkonstruktionen.

Vergleichen wir die Eigenschaften des anorganischen Steines mit denen des organischen Holzes, so werden sich auch charakteristische Unterschiede zwischen den Stein-und Holzkonstruktionen leicht ergeben. Der Stein zeichnet sich ans durch Schwere, Dichtigkeit, Härte, Sprödigkeit, Dauerhaftigkeit und Un verbrenn licht eit, das Holz dagegen durch Leichtigkeit, Porosität, Weichheit, Elastizität, Veränderlichkeit und Verbrennlichkeit.

Während der Stein im allgemeinen eine parallel-epipedische Form von geringer Länge besitzt, ist der Stamm,

Brcymann, VaiikoiistriiktioiiSlchre. II. Sechste Auflage.

bezw. das zu Konstruktionen verwendete Holz . entschieden stabförmig, von bedeutender Längenausdehnung im Verhältnis zur Querschnittsfläche; hieraus ergiebt sich in konstruktiver Beziehung die Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Steines, vermöge seiner Form und Schwere, gegenüber der Unselbständigkeit und Abhängigkeit des Holzes. Der Pfeiler, die Säule bleiben aufgerichtet stehen (Obelisken), der Holzpfosten hingegen nur, wenn er unten und oben gefaßt oder mit anderen Strukturteilen verbunden wird. Ein Steinbau kann ausgeführt werden ohne künstliche Verbindung seiner Teile, ein Holzbau nicht. Gegenüber der Massenhaftigkeit, der Fülle und Gleichartigkeit des Materiales, das der Steinbau aufweist, tritt uns der Holzbau mit Magerkeit entgegen, und oft bildet das Holz nur das Skelett, das Rahmwerk, dessen Felder mit anderem Material ausgefüllt werden.

Während die Mauern mehrstöckiger Gebäude unmittelbar aufeinander sitzen, und nur in der Stärke nach oben abnehmen, können die Holzwünde etagenweise übereinander vortreten, wodurch ein wesentliches charakteristisches Merkmal gegenüber dem Steinbau entsteht. Ein bedeutender Unterschied liegt auch in der Gesims -bildung. Der Steinbau bedarf weniger des Schutzes, und das Hauptgesims tritt wegen seiner durch die Konstruktion bedingten bescheidenen Ausladung hauptsächlich nur bekrönend auf, wogegen das weit ausladende durch Verlängerung der Dachflächen gebildete Holzgesims zugleich schütz geb end wirkt, was durch die schräge Stellung des Gesimses charakteristisch ausgesprochen wird, Fig. 1, Holzhaus aus dem XIV. Jahrhundert in Annonay. st

Auch das Verhalten des Holzes gegen Witterungseinflüsse ist bestimmend für die Konstruktion. Das Holz

1) Viollet-Le-Duc, Dictionnaire raisonne. Bd. 6.

als hygroskopischer Körper vermindert in der Wärme sein Volumen, „schwindet", und vergrößert cs in feuchter Luft, „quillt", welchen Eigenschaften in der Konstruktion Rechnung getragen werden muß tRahmen und Füllung).

Fig. l.

:t$SSa

il

st *

mm

■te

Bi

sir

■Bll i

Bi flb v I I

m "

El—ttj—— r '

RR

iß

fl m

kommen, die Zeugnis geben könnten von den Anfängen und der weiteren Entwickelung der Holzarchitektur. Solche Belege geben uns aber die erhaltenen Steinbauten der alten Völker, die vielfach Nachahmungen von Holzkonstrnk-tionen aufweisen.

So zeigen die Grottenbanten Jildiens eine frühzeitig gepflegte Holzarchitektnr; ihre Decken sind dem Holzgebälk nachgebildet, und die Steinstützen, welche in einiger dieser Grotten das Gebälk tragen, haben das unverkennbare Gepräge des Holzstünders. Ebenso zeigen die in die Felsen gemeißelten Fassaden der persischen Königsgräber direkte Nachahmungen einer Holzarchitektnr, und die Steinpfeiler lassen die Nachbildung einer Holzkonstrnktion unter Verwendung von Sattelhölzern deutlich erkennen, Fig. 2.

Auch bei den Ägyptern finden sich Anlehnungen an den Holzbau, insbesondere an den Sarkophagen, die oft das genaue Bild eines kunstvoll verschränkten Gitterwerkes darstellen, wie es der Verfertiger des Sarkophages dem geschickten Zimmermeister abgesehen hatte, y Bisweilen sind an den Fassaden der Grabmonnmente blinde Thüren oder über dein wirklichen Eingang Gitterfenster iit Relief dargestellt, die von einem bunten Leisten- und Lattenwerk umgeben sind, Fig. 3.

Fig. 2.

JTJXTUXTLJtJTJ'LJ U U U LsLTLhJ

?ls

m

MW

.

Fig. 3.

/PS

"Sämm

si

I!

Rn

Y-'--

A:

Die vorteilhaften Eigenschaften des Holzes und seine in der Natur nahegelegte leichte Verwendbarkeit zu baulichen Zwecken machen es unzweifelhaft, daß das Holz neben dem Stein, bezw. der Erde zu den ersten baulichen Versuchen benutzt worden ist; je nach der Natur des Landstriches, je nach dem zur Verfügung stehenden Baumaterial, war es die Stein- oder Erdhöhle oder das Lanbzelt, das den Menschen Obdach gewähren mußte.

Aus dem hohen Altertum sind wegen der leichten Zerstörbarkeit des Holzes keine Holzbauten ans uns ge-

\V

1) Siehe Lehfeld, Die Holzbaukunst, und Semper, Der

u. s. w. und der Belagernngstürme und der Kriegsmaschinen gedacht.

Interessant in dieser Beziehung ist eine große Anzahl ^ plastischer Grabfassaden in den felsigen Landschaften Lykiens, Kariens und Phrygiens, an denen man die genauesten Nachbildungen von in Holz gezimmerten Hütten findet — Fig. 4, Grabmal in Myra, — und die alle

Fig. 4.

Von besonderer Bedeutung für die Kenntnis der Entwickelung der Holzkonstruktionen sind die altchristlichen Basiliken, denn sie find die ersten Gebäude, von denen das

Fig- 5.

</

PMSmm

■ iZI.'Z

mm

Eil

mMtkffx

IJ

f ,-r

Bi

i -mm

iip

Vs

If

I!

4o'___.

18

El

MM

MM

r.-Vxxx

mm»

MN

(ägi

Details des Holzbaues in so getreuer Wiedergabe zeigen, daß inan hiernach das Holzhaus der Einwohner des Landes mit voller Sicherheit rekonstruieren kann. Aus diesen frühzeitig gepflegten und wahrscheinlich ziemlich ausgebildeten Holzarchitekturen haben sich, lute nach dem heutigen Stande der Forschung nicht mehr zu bezlveifeln ist, die Formen der dorischen und der jonischen Banweise entwickelt, und interessant ist, wie z. B. Viollet-Le-Duc das Kapitell der schlanken jonischen Säule ans dem geschnitzten Sattelholz der ursprünglichen Holzkonstruktion, das zwischen Stütze und Balken eingeschoben ist, entstehen läßt, Fig. 252. Wird diese Form auf Stein übertragen, so muß die seitliche Ausladung mit Rücksicht ans die Materialeigenschaften eine wesentlich geringere werden, und cs entsteht die Kapitellbildung, lute sie sich an den Monumenten des jonischen Stiles findet.

Bei den Römern waren es bedeutende konstruktive Aufgaben, und zwar im Hochbau, im Brückenbau und bei den Bauten für rein militärische Zwecke, durch die die Zimmerkunst wesentlich gefördert wurde. Es sei hier nur der Überspannung weiter Räume, wie sie die Basiliken und die Theater darboten, sowie der Brücken über den Tiber, die Donau, den Rhein, — Fig. 5, Brücke des Julius Cäsar nach Rekonstruktion von Rheinhard —

-<■

HL

|

«=a,

Zimmerwerk des Daches, wo nicht im ursprünglichen Zu-stande, doch in getreuen Wiederherstellkmgen auf unsere Zeit gekommen ist. Ein großartiges Beispiel giebt die 330 vollendete und 1506 abgebrochene alte Peterskirche in Rom, die eine Mittelschiffbreite von 23 m bei 30 in Höhe hatte, Fig. 6.

Obschon in Deutschland und Frankreich bis zur Zeit Karls des Großen hauptsächlich nur in Holz gebaut wurde, so dürften doch erhebliche Fortschritte im Holzbau nicht gemacht worden sein. Erst in der gotischen und in der nachfolgenden Renaissanceperiode hat sich die Holzarchitektnr und Konstruktion in hervorragendem Maß, insbesondere

ist das

und es giebt Häuser, an denen

ist neuerdings wiederhergestellt worden), und luir geben als glänzendes Beispiel das 1894 ebenfalls in allen Teilen erneuerte Kammerzell'sehe Haus in Straßburg, vom Jahre 1589 (s. Titelblatt).

Außer diesen Fachwerksbauten

in den nordischen Ländern entwickelt und die reichste und glänzendste Ausbildung in Deutschland erfahren; wir besitzen zahlreiche Bauten, die den ganzen Reiz erkennen lassen, der diesen Holzarchitekturen eigen ist, Fig. 7, Holzhaus in Schwäbisch-Hall aus dem Jahre 1615. *) Charakteristisch , insbesondere an den norddeutschen Bauten — Hildes heim, Halberstadt, Braunschweig u. s. w. oft starke Überkragen der einzelnen Stockwerke der vorherrschend in Fachwerk hergestellten Fassaden, — Fig. 8²) vom Knochenhaueramthaus in Hildesheim vom Jahre 1529, siehe auch Fig. 178

auch Ständerriegelbauten genannt, — findet sich in waldreichen Gegenden, namentlich in solchen mit strengem Winter, der Blockhausbau, der wohl älter ist als der Fachwerksban. Die bedeutendsten Beispiele dieser Konstruktionsweise finden sich in den Schweizer Holzbauten, die von keinen anderen in Bezug ans künstlerische Durchbildung und malerischen

ZE

te

luYVWSffiS#

II

Fig. 6.

V'-'!

MM

’i&a

i.

ggg

ls

die Flucht des oberen Geschosses bis 1,5 in über die Flucht des Erdgeschosses vorsteht.

Dieser Fachwerksban umfaßte in einzelnen Gegenden, wie z. B. im Harz, das ganze Gebiet der nicht kirchlichen Gebäude in Städten und Dörfern; nicht nur das Hans des Landmannes, des Bürgers und Patriziers, sondern auch die öffentlichen Bauten waren in Fachwerk errichtet, letztere oft in so großer Pracht, daß sie wohl kaum von Fachwerksbauten anderer Länder überboten werden, Fig. 9 vom sogenannten „Brusttuch" in Goslar, vom Jahre 1526.³)

Vielfach wird der Reichtum noch durch die Farbe gesteigert (ein großer Teil der Bauten in Hildesheim u. a. O.

1)    Paulus, Denkmäler in Württemberg.

2)    P. Lehfeld, Die Holzbaukunst.

3)    Ceutralblatt der Banverwaltung 1889,

Reiz übertroffen toerben, Fig. 10, Haus von Caspar Schild in Meiringen, vom Jahre 1615. Durch Überkragen der Blockhölzer lassen sich starke Vorsprünge gewinnen, die Gelegenheit bieten, die Hölzer reich zu gruppieren und die schattenreichen und vor den Witternngseinflüssen geschützten Teile dekorativ auszugestalten, Fig. 11, von einem Hause in Matten bei Jnterlaken, 1799.

Eine abweichende Konstruktion zeigt die Ständerblockwand; diese hat ihren Namen von den Ständern oder starken Holzpfosten, die an den Krenzungsstellen der äußeren und inneren Wände angeordnet sind und statt der Ausmauerung durch starke Bohlen oder Blockhölzer geschlossen werden, die sich in entsprechende Nuten oder Pfosten einsetzen, Fig. 12, Bauernhaus in Roßwiesli bei Fischenthal, Kanton Zürich, vom Jahre 1785, und Fig- 217.

Fig. 13 zeigt die Einsind fast

Dieselbe Konstruktionsweise zeigen auch die malerischen, vielfach mit einem massiven Erdgeschoß und hohem mit Stroh gedecktem Dache versehenen Bauernhäuser des Schwarzwaldes, Fig. 218.

Für 7.

Materialien zu ersetzen. So wird für die raumnmschließen-den Wände fast nur noch der Stein, für wichtige Dachkonstruktionen fast nur noch das Eisen (die in den vierziger und fünfziger Jahren in Holz erstellten großen Einsteighallen der Bahnhöfe steighalle des alten Bahnhofes in Mannheim sämtlich entfernt und durch Eisenkonstruktionen ersetzt) und

Fig. 8.

LLlDlCU^^

BÖE: <di

MßMLW

stEEEÖE—

-~>-------------;

MM

rV rW i V i V i Mi "'i V i V i ^ ittI

ME

T\wm

eS

Eli

El

VS

j5§§

dH

25

'mm

« sm&A

■iaS

mm

ji|a« aas

IHM M

HQOÄÖöf’Iax

FITIm

iS

sss

§/ fl

<£

Ms

'u

miTJ

? äh. f Fa 1

MW

MW

?i

%s,\

WWM

U,*

Lin

für die Boden- imb Deckenkonstruktionen vielfach Eisen, Stein, Beton und dergl. verwendet, so daß, auch im Hinblick auf die vielfache anderweitige Verwendung des Holzes zu industriellen Zwecken, es den Anschein hat, daß das seit Jahrtausenden so wichtige Baumaterial im Bauwesen der Zukunft in konstruktiver Beziehung nur noch geringe Bedeutung haben und insbesondere vom Eisen immer mehr verdrängt werden tvird. Für die Arbeiten der inneren Ausstattung, für die Tischlerarbeiten dagegen ist es unentbehrlich und kann durch andere Stoffe nicht ersetzt werden.

2.

Das Material unb seine Zurichtung.

Zu den Zimmerarbeiten werden in Deutschland vor-

Leider verschwinden die schönen Denkmäler der Holzarchitektur immer mehr, da sich überall das Bestreben geltend macht, für das konstruktive Gerippe der    nehmlich Nadelhölzer verwendet, die sich wegen ihres ge-

Bauwerke das verbrennliche Holz durch feuerbeständige    raden schlanken Wuchses und ihres geringen Gewichtes bei

verhältnismäßig großer Festigkeit und Dauerhaftigkeit besonders zu Bauholz eignen. J\VX In erster Linie kommen hier > in Betracht die Tanne ,

(Weißtanne, Silbertanne oder Edeltanne), die Fichte g (Rottanne) und die Kieser (Forle, Föhre, Weißkiefer), tiC| lvährend das Lärchenholz, das im Mittelalter vielfach zu Zimmer-Konstruktionen verwendet wurde, jetzt nur noch in der Tischlerei in geringem Umfang Anwendung findet.

X \\

UH

UW

TM

Zu einzelnen Zimmer- H Konstruktionen, vornehmlich S aber in der Tischlerei, ftnden auch verschiedene Laubhölzer mehr oder weniger weitgehende Verwendung. Jit erster Linie ist es das

TW*

Ug. 9.

TT

HSSPs M LJLL

st

!ii

VAX

XV

/ paUi

rrr- -X

Ln

Hx

j.

yt

IN

II!

ijx

Fig. io.

Wmsmt

ii

bh

- jMmk    gvVX,.

W    . y, :'

' H WWWW

UM

■1;

I- m

hIf

w&ammm

U.

%%

ii

||

ISO

Hl

!B

«M

iM

Hk

gggsgy

Si

%<

.X

PtilE

E,    _Z.

JZ

Konstruktionen in Holz.

Eichenholz, das zu Schwellen, Mauerlntten und dergl., besonders aber zu Parkettboden und Treppen eine ausgedehnte Anwendung findet. Es ist wegen seiner großen Danerhastigkeit und Festigkeit wohl das beste Ballholz und früher in umfassender Weise zu den Zimnier-arbeiten verarbeitet worden. Seine derzeitige ausgedehnte Verwendung im Eisenbahn-, Erd- und Wasserbau, zu Parkettboden uild in der Mvbetschreinerei hat den Preis des Eichenholzes derart gesteigert, daß es zll den Arbeiten des Zimmermannes heute nur noch in geringem Maß verarbeitet wird.

Außer dem Eichenholz kommt für bauliche Zwecke noch das Buchenholz (Rotbuche) in Betracht, das ein eigentliches Bauholz nicht ist, aber in neuerer Zeit zu Boden- lind Treppenbelägeu Verwendung findet. Die übrigen Laubhölzer, wie Erlenholz (das zu „Federn" für Hartholzbodeu benutzt wird), Pappelholz, Nußbalnu. Kirschbaum und dergl. werden nur für einzelne feinere Jnnbau-arbeiten verwendet.

Das „Fällen" des Holzes erfolgt am besten im Winter (Winterholz), da in dieser Jahreszeit die Saft-bildung im Baume ruht, und deshalb die zur Erhaltung des Holzes erforderliche Austrocknung am leichtesten zll erreichen ist. Diese Füllzeit kann aber llicht überall und immer eingehalten werden, und die Winterfällung ist z. B. im Hochgebirge wegen des Schnees vielfach unmöglich. Daß das Sommerholz (im Sommer gefällt) welliger dauerhaft sei und vornehmlich leichter vom Schwamm befallen werde als das Winterholz, ist infolge der verheerenden

Fiq. II.

_ ....

nur

EM

?%.

*•

ajfef 1

ftie

Fig. 12.

ÜB

Bi¹

fji

im

mm.

•u

111 WmS

Sl in

ülü

»fl

- -------

m--

...

Wirkungen des Hausschwainmes in beit letzten Dezennien oft behauptet aber nicht bewiesen worden. Die Ursache ist wohl mehr in ungenügender Austrocknung und darin zu suchen, daß dieses ungenügend oder überhaupt nur wenig getrocknete und noch den Saft enthaltende Holz in den Bau eingebracht und rasch von der Luft abgeschlossen wird (zu rasches Bauen, was nnterdeu heutigen Verhältnissen, namentlich in den Städten, nicht zu vermeiden ist; daher größte Vorsicht in Bezug auf das zu verwendende Holz erforderlich).

Das gefällte Holz wird zunächst von den Ästen befreit, und die Krone, soweit sie kein Bauholz giebt, abgeschnitten; Laubholzstümme werden teilweise entrindet, „gereppelt", (völlig entrindetes Holz ist dem Reißen ausgesetzt), indem die Rinde spanweise

und schraubenförmig um den Stamm abgeschlagen wird, Nadelhölzer dagegen werden gewöhnlich nicht entrindet, um das Ausfließen des Harzes zu verhindern.

Die Hölzer werden nur selten in der Form, wie sie gewachsen sind, verbraucht, sondern es wird ihnen eine dem jeweiligen Zweck entsprechende Gestalt gegeben. Oft werden die Stämme schon im Walde, gleich nach dem Fällen, roh vierkantig beschlagen, was man den Wald-hieb oder das Bewald rechten nennt, und wodurch der

3.

Einteilung imb Benennung des Wairljol'zes.

Das bearbeitete Holz teilt man ein in Stammholz (Berbandholz) und in Schnittholz oder Schnittware, wobei man unter ersterem alle balkenartig gestalteten Hölzer versteht, und unter letzterem alle Arten Bohlen, Dielen, Bretter, Schwarten, Latten und Rahmenschenkel.

Beim Stammholz unterscheidet man wieder Ganzholz, Halbholz, Krenzholz, auch Sechstelholz.

;r

Fig. 13.

5,6 —

ÜL

_0_„

__5,6

Fig. 14.

(V

b. L

sh

Wi:

Stamm ungefähr den in Fig. 14 dargestellten Querschnitt erhält. Die in der ursprünglichen Rundung des Stainmes liegenden Seiten a heißen Baum- oder Wald kanten jauch Wahnkanten). Der Zweck des Bewaldrechtens ist, den unbrauchbaren Splint zu entfernen und sehr schwere \ Stämme für den Transport leichter zu 1 machen. Für die spätere Zurichtung ist jj/ diese Arbeit wertlos, und die Hölzer er-a halten die beabsichtigte Form erst durch das Beschlagen mit Axt und Beil oder durch das Schneiden in den Sägewerken (oder in kleinen Mengen auch von Hand).

Das Beschlagen war früher allgemein üblich, ist aber heute durch das Schneiden vollständig verdrängt, da letzteres weitaus billiger ist, die Hölzer regelmäßiger und gleichmäßiger im Ouerschnitt werden, sich deshalb rascher und leichter abbinden lassen, und außerdem die seitlich abfallenden Teile, die beim Beschlagen nur Späne geben, zu schwächeren Schnittwaren (Schwarten, Latten und dergl.) Verwertung finden.

Achtel holz, je nachdem ans einem Stamme ein, zwei, vier, sechs oder acht Stücke geschnitten werden, Fig. 15.

Fig. 15.

£LJl|

ML!

WW

Das Ganzholz erhält entweder quadratischeit Querschnitt, wobei sich die Quadratseite zum Durchmesser (am Zopfende des Stammes) verhält wie 1: yr2, b. h. wie 1: l,4i42, oder rechteckigen Querschnitt, in welchem Fall sich die Rechteckseiten am besten wie 1: V‘2 oder annähernd wie 5: 7 verhalten, da dies den Balken größter

Tragfähigkeit ergiebt, der aus dem Rundstamme geschnitten werden kann. Dieser Querschnitt wird erhalten, indem man, Fig. 15b, den Durchmesser in drei gleiche Teile teilt, in den Teilpunkten Senkrechte, die den Umkreis treffen, nach entgegengesetzten Richtungen errichtet, und dann das Rechteck g h i k verzeichnet.

Ganzholz hat im allgemeinen die größten, Kreuzholz die kleinsten Abmessungen, doch giebt es auch schwaches Ganzholz, das man zum Unterschied von Halb- und Kreuzholz als einstielig bezeichnet. Das einstielige Holz darf aber nicht aus unausgewachsenen Stämmen gewonnen werden, deren Holz noch nicht die gehörige Reife hat, da solches unreife Holz weniger fest und dauerhaft und dem raschen Verderben mehr ausgesetzt ist, als das gehörig ausgewachsene; Halb- und Kreuzholz, weil aus stärkeren ausgewachsenen Stämmen geschnitten, ist deshalb für die schwächeren Verbandstücke vielfach vorzuziehen, besitzt aber den Nachteil, daß es sich gern wirft, besonders wenn die

Schnitte durch die Achse gehen, wie in Fig. 15 d. Günstiger sind die nach Fig. 15f geführten Schnitte, wobei aus den Eckstücken noch vier Rahmenschenkel — schwaches Verbandholz von 4 bis 12 cm Stärke — gewonnen werden können.

Bezüglich der Querschnittsabmessungen des Schnittholzes ist zu bemerken, daß es zulässig ist, diese Abmessungen je nach Erfordernis zu bestimmen, daß es aber zweckmäßig erscheint, wenn irgend möglich, die Querschnitte nach den vom Jnnungsverbande deutscher Baugewerkemeister festgesetzten Normalprofilen für Schnittmaterialzu wählen, um den Sägewerken die Beschaffung von Lagervorräten und dadurch von ausgetrocknetem Bauholz zu ermöglichen.

Als solche Normalprofile werden die nachstehend verzeichneten Querschnitte empfohlen (s. Runderlaß im Centralblatt der Bauverwaltung 1898, S. 373).

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

8/8

810 j 10/12 10/10 ! 12/12

10/14

12/14

14/14

CO

r—i—I

W ^ 0

ro O

14/18

16/18

18/18

24/30

28/30

Fig. 16.

ff

VIII i, ■

F7TT7

Bei den Schnittwaren unterscheidet man: Bohlen, auch Planken oder Flecklinge benannt, sind 5 bis 10 cm dick, Dielen sind 3 bis 5 cm, Bretter oder Borde 2 bis 3 cm dick in Abstufungen von je ¹j₂ cm. Dielen von 3,5 cm Dicke bezeichnet man Schlaufdielen (Schleifdielen), und solche von 3 cm Dicke als Bettseiten oder Sattelbretter.

Bohlen, Dielen und Bretter kommen gewöhnlich gesäumt in den Handel, d. h. die Banmkanten an den Längsseiten sind abgeschnitten, doch geht in einzelnen Gegenden auch ungesäumte Ware.

Die Länge beträgt gewöhnlich 4,5 m (bei den schwedischen Riemen bis 8 m), die Breite wechselt von 12 bis 35 cm; die schmalen Sorten von 12 bis 15 cm heißen Riemen.

Bezüglich der Qualität unterscheidet man:

a)    Reine Ware: das Holz muß gleichfarbig, sauber und ohne Äste sein;

b)    Halbreine Ware, mit einigen kleinen und gut verwachsenen Ästen;

c)    Ordinäre Ware, mit größeren und losen Ästen. Unter Schwarten versteht man die seitlichen Abfälle,

die sich beim Schneiden des Holzes ergeben, s Fig. 16 A, die also einerseits Schnittfläche, anderseits noch die Rundung des Stammes besitzen.

Brey mann, Bankonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

Gangbare Größen der Rahmenschenkel sind ⁷/₇, % Vsr ⁹Ar ⁹In, ¹⁰/io und ¹⁰/₁₂ cm; ¹²/₁₂ cm starkes Holz heißt Riegelholz.

Latten sind in Streifen zerlegte Bretter, gewöhnlich

4,5 m lang, 2 bis 3 cm dick, 4 bis 6 cm breit (einfache Latten 2,4/5, Doppellatten 3,5/6, Spalierlatten 2,4/2,4, Fugenlatten 1,2/4,5, Gips- oder Plafoudlatten 1/1,6 bis 1,2/1,8).

!■ 111 111

ff ff ,UK ('./(lg

im

MM

er

w = “ . .

Man nehme den ungünstigsten Fall, wonach die Span

ir

///// 7/

WM

den Gratsparren in einiger Entfernung von denselbe

* rB

6.

SiW

i jP

■fl

x,

„ 4 „

wm

ff ff ,UK ('./(lg

Das Schneiden des Stammes zu Dielen und Brettern kann auf verschiedene Weise erfolgen, Fig. 16; nach A erhält man zwei Schwarten und ungesäumte Ware, nach B werden zuerst zwei Schwarten abgeschnitten, dann der

Auch kann man nach Fig. 17 die Anordnung so treffen, daß man stärkere Bohlen aus der Mitte des Stammes schneidet, a a, damit sie möglichst breit ausfallen; die Dielen können dabei einseitig oder beiderseiüg gesäumt werden.

Stamm gekantet und durch parallele Schnitte zerlegt, so daß man vier Schwarten und gesäumte Ware erhält. Bei besseren Ausführungen und besonders bei den in neuerer Zeit vielfach zur Ausführung kommenden Riemenboden zieht man der Dauerhaftigkeit wegen Dielen mit möglichst senkrecht stehenden Jahresringen vor, zu welchem Zweck das Schneiden etwa nach D, E und F erfolgen muß; die starken Eckabschnitte können zu Latten und Rahmenschenkel verwendet werden. Ebenso können die stärkeren Schwarten noch zu schmäleren und schwächeren Brettern ausgenutzt werden, Fig. 16 E und C.

Fig- 17.

haben, sich beim Quellen und Schwinden, das in den verschiedenen Teilen ungleichmäßig vor sich geht, zu werfen und zu verdrehen, d. h. „windschief" zu werden, Fig. 18 D.

Dieses ungleiche Verhalten hat ferner zur Folge, daß der frischgefällte, saftreiche Stamm am Umfang aufreißt, wenn er entrindet wird; deshalb wird die Entrindung nur teilweise vorgenommen, — der Stamm wird „gereppelt",

Fig. 18.

§ 4.

Aas „Arbeiten" des Kotzes.

Das Holz ist hygroskopisch, d. h. es nimmt in feuchter Luft Wasser auf und giebt es bei trockener Luft wieder ab; diese Veränderungen des Volumens, die wir als Quellen und Schwinden bezeichnen, sind um so geringer, je älter, und um so größer, je weniger ausgetrocknet, je frischer das Holz ist.

Die Ausdehnung und Zusammenziehung tritt vornehmlich quer zur Faserrichtung — im Querholz — ein,

IO), da die Fasern beim Aufnehmen der Feuch-

3 t.a bis

(ca

sehr unbedeutend sind, (ca.

' 100 100

tigkeit dicker, beim Austrocknen dünner werden, wogegen die Änderungen längs der Faser — im Langholz — nur

_L_)

100G'

Das Quellen und Schwinden ist aber in dem festeren und dichteren Kernholz geringer als in den lockeren Schichten des den Kern umgebenden Reifholzes, und deshalb wird z. B. ein aus der Mitte des Stammes geschnittenes Brett (Herzdielen) am Rande mehr schwinden als in der Mitte, Fig. 18A; ans demselben Grunde schwinden Bretter, die nicht der Mitte des Stammes entnommen sind, auf der dem Umfang zugekehrten Seite mehr als auf der dem Kern zugekehrten, Fig. 18 B, so daß also z. B. zwei Bretter, von denen das eine mit dem Kern nach oben, das andere nach unten gekehrt wird, sich in entgegengesetztem Sinne werfen werden, Fig. 18C.

Ebenso werden die Hölzer, bei denen die Jahresringe schräg durchschnitten sind, — und dies ist bei jedem Schnittholz mehr oder weniger der Fall, — das Bestreben — indem man die Rinde in spiraligen Gängen ablöst, um ein langsameres und dadurch gleichmäßigeres Austrocknen zu erreichen. Bei Halbholz wölben sich die Flächen nach Fig. 18E, bei Viertelholz nach Fig. 18F, und dieses Holz hat leicht die Neigung, windschief zu werden.

An den Hirnholzflächen der Stämme entstehen beim Austrocknen leicht Strahlenrisse, wenn diese Flüchen nicht durch aufgenagelte Bretter oder aufgeklebtes Papier vor der unmittelbaren Berührung mit der Luft geschützt werden.

Diesem Arbeiten — Schwinden, Quellen, Reißen, Windschiefwerden u. s. w. — des Holzes muß bei den Konstruktionen durch zweckmäßige Verbindungen und entsprechende Vorkehrungen Rechnung getragen werden, um es möglichst unschädlich zu machen, um zu erreichen, daß die Konstruktionen stehen bleiben, daß sie sich nicht werfen, nicht reißen u. s. w., und es bedarf oft der größten Sorgfalt, wenn die aus diesen Eigenschaften des Holzes entstehenden Nachteile vermieden werden sollen.

Bei Herstellung großer Flüchen wird deshalb ein Rahmen aus Langholz gebildet, der eine Füllung so zwischen sich aufnimmt, daß sich diese frei bewegen, zusammenziehen und ausdehnen kann (gestemmte Arbeiten für Brüstungen, Thüren und dergl.); oder es werden viele schmale Teile aneinandergereiht, so daß beim Schwinden eine größere Anzahl nur schmaler Fugen entstehen, die wenig ins Auge fallen (Riemenboden) oder durch entsprechende Profilierung der Fugenkanten überhaupt un-

sichtbar gemacht werden (Schalungen, Riemenfüllungen und dergl.); oder es werden breitere aus einzelnen Riemen zusammengeleimte Platten mit Einschubleisten versehen, so

Fig. 19.

Wl

\WVV

lY\\ V.

vor dem Sichwerfen gesichert werden. Das Windschiefwerden und auch das Reißen läßt sich beseitigen oder wenigstens auf ein geringes Maß einschränken, wenn man die Hölzer in entsprechender Weise trennt und die Teile verschränkt wieder zusammenleimt, so daß die durch das Arbeiten hervorgerufenen Wirkungen gleichsam durch sich selbst wieder aufgehoben werden. Schneidet man z. B. Fig. 19A, ein Holz nach a—b auseinander, kehrt den einen Teil um, stürzt ihn und verleimt die beiden wieder, so werden die Wirkungen, die zuvor nach einer Richtung auftraten, nunmehr entgegengesetzte sein und sich dadurch aufheben; stärkere Hölzer, die gut stehen bleiben sollen, werden in derselben Weise mehrfach getrennt und verschränkt wieder zusammengeleimt, oder sie werden aus mehreren schwachen Hölzern nach derselben Konstruktionsweise zusammengesetzt (Thürkämpfer und dergl.), Fig. 19 B und C.

'iß

daß sie sich in diesen verschieben, ausdehnen und zusammenziehen können, und durch die Leisten gleichzeitig

Bei feineren Arbeiten werden die unangenehmen Eigenschaften des Holzes dadurch beseitigt, daß man die verleimten und gut ausgetrockneten Tafeln beiderseits fourniert, wobei aber das eine Fournier quer über die Holzfasern laufen muß. (Einseitiges Fournieren ist unzulässig und würde sehr stark verzogene Platten ergeben, die zudem leicht dem Reißen ausgesetzt wären.)

Zweites Kapitel.

Die einfachen KolznerGindungen.

i::

1.

Allgemeines.

Jede Holzkonstruktion besteht aus mehreren Stücken, deren Anzahl durch die Form und Zweckbestimmung der Konstruktion und durch die Größe der zur Verfügung stehenden Hölzer bestimmt wird. Diese einzelnen Teile müssen aber zu einem einzigen festen und unverschieblichen Ganzen vereinigt werden, was eine feste Verbindung der einzelnen Verbandstücke untereinander erfordert. Diese Verbindung wird in der Hauptsache und wurde bei den älteren Konstruktionen ausschließlich durch entsprechende Gestaltung der Hölzer selbst unter Verwendung von Holznägeln und Holzkeilen erreicht. Es wurden eine Menge der verschiedensten Znsammenfügungen, zum Teil sehr künstlicher Art, ersonnen, die heute nicht mehr zur Anwendung kommen und nur noch historisches Interesse besitzen, da heute das Eisen in Form von Bändern, Schrauben, Klammern und dergl. ein vorzügliches Hilfsmittel zur Erreichung erhöhter Festigkeit bei einfacher Verbindungsweise gewährt. Je nach dem Zweck, dem die Verbindung dienen soll, unterscheidet man:

A.    Verlängerung der Hölzer,

B.    Verdickung oder Verstärkung derselben,

C.    Verbreiterung derselben,

D.    Verknüpfung derselben,

1.    Die Hölzer liegen in einer Ebene.

2.    Die Hölzer liegen in verschiedenen Ebenen.

Bei den ausgebildeten Holzarchitekturen erhalten die Nägel häufig einen sichtbar bleibenden, vorstehenden Kopf, der mehr oder weniger reich geschnitzt wird; Fig. 21 zeigt solche sorgfältig geschnitzte Holznägel von Schweizer Bauten,

Fig. 20.

W

:■>

jZEsE

2.

Die Kitfsrnittel der Weröindung.

1. Aus Holz.

Als Verbindungsmittel aus Holz stehen zur Verfügung: Nägel, Keile, Dübel, Schwalbenschwänze und Federn.

Holznägel, Fig. 20a, dienen zur Verbindung zweier verbohrten Hölzer, wobei das Loch des eingeschobenen Zapfens etwas schräg gebohrt wird, so daß sich der Nagel, der gewöhnlich aus Kiefernholz gefertigt wird, etwas pressen muß.

Keile, Fig. 20b und c, werden verwendet, um durch Eintreiben an passender Stelle eine Holzverbindung zu schließen und fest zu machen; sie werden aus Hartholz — Eichenholz und Buchenholz — gefertigt, und fanden insbesondere bei den älteren Konstruktionen ausgedehnte Anwendung.

Dübel oder Dollen, rund, oder besser, weil sie sich in der Ausbohrung festpressen, abgekantet prismatisch,

1) Gladbach, Die Holzarchitektur der Schweiz.

Schwalbenschwänze, Fig. 20e, aus Hartholz dienen zur Verbindung zweier aneinanderstoßenden Hölzer, werden aber nur wenig verwendet.

Fig. 20 d, dienen zur Verbindung zweier neben- oder übereinander liegenden, gewöhnlich sich kreuzenden Hölzer, nnd werden am besten aus Eichen- oder Buchenholz gefertigt.

Federn, Fig. 20f und g, sind linealartige Holzstreifen und dienen zur Verbindung nebeneinander liegender Hölzer (Bretter); man unterscheidet Langholzfedern, Fig. 20 f, mit längslaufenden Fasern, die aber wenig widerstandsfähig sind und der Länge nach leicht durchbann, wenn diese Verbindnngen den Witterungseinflüssen keinen genügenden Widerstand bieten. Auch sollen die Wellblechnägel nicht nur Risse, die sich im Holzwerk bilden, am Weiterspalten hindern, sondern der Bildung solcher Risse durch rechtzeitiges und sachgemäßes Verbinden cher betreffenden Holzfasern vorbeugen. Die Anwendung scheint sich aber nur bei hartem Holze zu bewähren, si

Die Splintbolzen, Fig. 23 A, bestehen aus einem Schafte a, dem Kopfe b, der Unterlagsscheibe c und dem Splinte d, der Schaft kann runden oder eckigen Querschnitt haben, der Kopf ist gewöhnlich quadratisch, die Unterlagsscheibe ist rund oder eckig, und hat den Zweck,

Fig. 22.

i'

ItC

ff

Fig. 21.

Im

brechen, nnd Hirnholzfedern, Fig. 20g, mit querlaufenden Fafern, wie solche bei den Riemen- und Parkettboden verwendet werden. Zur Verbindung von Harthölzern verwendet man am besten Weichholzfedern (Erlenholz), zur Verbindung von Weichhölzern dagegen besser Hirnfedern aus Hartholz (Eichenholz).

2. Aus Eisen.

Als Verbindungsmittel aus Eisen sind zu nennen: Nägel, Bolzen, Schrauben, Bankeisen, Klammern, Schienen und Winkel.

Die Nägel, die am meisten als Verbindungsmittel benutzt werden, sind ihrer Form nach sehr verschieden, aber auch so bekannt, daß sie keiner weiteren Auseinandersetzung bedürfen; erwähnt seien nur die großen geschmiedeten Nägel (Spitzbolzen, Sparrennägel, Schiffsnägel) mit rundem, rechteckigem oder dreieckigem Schafte; die letzteren benutzt man gern, wenn sie in das Hirnholz eines Verbandstückes eingetrieben werden sollen, da sie in diesem fester haften, als die mit rundem oder rechteckigem Schafte.

Eine besondere Art Nägel bilden nach amerikanischem System die sogenannten Wellblechnägel, die aus hartem gewelltem Bandstahl hergestellt werden, Fig. 22. Sie sollen dazu dienen, das Leimen und das Verbinden der Holzteile mit Zapfen oder Schrauben zu ersetzen, besonders das Eindringen des Splintes in das Holz zu hindern. Die Splinte, auch Vorstecker genannt, sind kurze Rundoder Kanteisenstücke; soll der Splint aber gegen ein Herausfallen gesichert werden, so verwendet man Bleche oder Bandeisenstücke, die man nach dem Einstecken abbiegt (doppelter Splint). Die Splintbolzen werden nicht angewendet, wo ein festes Zusammenziehen der zu verbindenden Hölzer beabsichtigt ist, sondern nur da, wo sie ein Entfernen der Teile in der Richtung senkrecht auf die des Bolzens unmöglich machen, eine Drehung um den Bolzen aber nicht verhindern sollen. Das zum Einziehen des Bolzens bestimmte Loch muß so weit vom Ende des Holzes entfernt sein, daß dessen Ausreißen nicht zu befürchten ist.

Die Holzschrauben, Fig. 23B, geben eine festere und sichere Verbindung als die Nägel und bilden eine jederzeit wieder lösbare Verbindung. Gewarnt sei vor der Anwendung von Nägeln mit Schraubenköpfen (Scheinschraubenstifte), die den Schein erwecken sollen, als sei die Verbindung mit Holzschrauben bewirkt, denen aber natürlich nur die Wirkung von Nägeln zukommt.

Die Mutterschrauben (Schraubenbolzen), Fig. 230, bestehen aus einem cylindrischen Schafte mit

1) Centralblatt der Bauverwaltung 1893, Seite 264.

Kopf und eingeschnittenem, scharfgängigem Gewinde mit Spitz klammern sind mehr oder weniger lange vier- oder sechskantigen Muttern, die aus Unterlagsscheiben Kanteisenstücke mit rechtwinkelig abgebogenen Spitzen; sie sitzen, um beim Anziehen der Mutter das Einschneiden in das Holz zu verhindern. Damit sich der Bolzen beim Anziehen der Mutter nicht dreht, wird entweder der eckige Kopf in das Holz eingelassen, oder es wird ein Teil des Schaftes zunächst dem Kopfe viereckig gestaltet. Bei kleinen Bolzen und weichem Holze wird auch beim Kopfe eine Untcrlagsscheibe eingelegt.

finden Anwendung sowohl zu vorübergehenden Konstruktionen, beim Gerüstbau, beim Zurichten der Hölzer u. s. w., Fig. 23 V, sowie als bleibendes Verbindungsmittel, in welchem Fall sie gewöhnlich die Form Fig. 23 E nehmen.

an-

Krampen, Fig. 23F, sind kurze Klammern mit längeren Spitzen; sie dienen zur Befestigung von Eisenschienen auf Holzwerk, gewöhnlich in Verbindung mit geschmiedeten Nägeln oder Schraubenbolzen.

Schienen, Winkel, Verbindungsplatten zeigen je nach ihrer Zweckbestimmung verschiedene Formen; sie bestehen gewöhnlich aus Flacheisen oder starken Blechen und dienen zur weiteren Sicherung nicht genügend fester Holzverbindungen. Sie werden entweder aufgelegt oder besser eingelassen, und mit den Hölzern (und unter sich, wenn sie paarweise angeordnet sind) durch Krampen,

! Mutterschrauben, Nägel u. s. w. gut verbunden, Fig. 23 G und H.

Fig. 23.

W "W

ff

Sr i

1FI

:: l/rxl§

M

in

®L

{////////' 'V, ■ 11 n

Für alle Bolzen müssen die Löcher gebohrt werden, und es ist darauf zu achten, daß der Durchmesser weder zu groß noch zu klein wird; im ersteren Fall würde der Bolzen schlottern und nicht fest sitzen, im letzteren Fall müßte er mit Gewalt eingetrieben werden, wodurch der Kopf Schaden leiden und das Holz zersprengt werden kann.

Bankstifte oder Bankeisen, Fig. 23J und K, wendet man an, um zwei sich kreuzende Hölzer untereinander, oder, was häufiger vorkommt, um Holzteile an Mauerwerk zu befestigen. Sie bestehen aus dem Dorn a, von viereckigem Querschnitt mit einem Ansatz (Nase) c, zum Eintreiben mit dem Hammer dienend, und einem runden oder langgestreckten Lappen b, in dem sich Löcher zum Einziehen von Nägeln oder Schrauben befinden.

Steinschrauben, Fig. 23L, sind quadratische Kanteisenstücke mit aufgehauenen Kanten, an dem einen Ende rund geschmiedet und mit Schraubengewinde und Mutter-versehen. Sie dienen zur Befestigung von Holzteilen Mauerwerk, indem das aufgehauene Ende in einer schwalbenschwanzförmig gestalteten Vertiefung eingegipst oder eingebleit, das Holzstück übergeschoben und dann durch Anbringen der Mutter befestigt wird. Die Mutter wird vielfach bündig in das Holz versenkt, wie z. B. bei Befestigung der Futterrahmen und dergl.

Die Rohrschrauben, Fig. 24, dienen demselben Zweck wie die Steinschrauben; sie bestehen aus einer

Fig. 24.

an

Nietnägel werden bei den Holzkonstruktionen, abgesehen vom Schiffbau, fast nicht verwendet, da sie wohl eine billige und feste, aber keine lösbare Verbindung ermöglichen, und zur Herstellung des Schließkopfes die Mitwirkung des Schmiedes oder Schlossers notwendig machen.

scharfgüngigen Schraube, die in eine röhrenförmig gestaltete und im Mauerwerk eingegipste Mutter eingeschraubt wird. Vornehmlich zur Befestigung der Futterrahmen werden sie

in neuerer Zeit mehr und mehr an Stelle der Steinschrauben verwendet.

Fig. 25.

iv

MM

Die sogenannten Doppel-Spiraldübel, Fig. 25, dienen ebenfalls zur Befestigung von Hölzern an Mauer-

ungespreiztem Zustande entsprechend, wird ein Loch so tief in das Mauerwerk eingehauen, daß die Keilverschraubung bis zur Rosette eingeschoben werden samt. Zieht man nunmehr die Schraubenmutter an, so dreht sich der Bolzen nach außen, das Vierkantende, das sich zwischen die losen Flügel einpreßt, treibt diese auseinander, und bei vollem Anziehen der Mutter sitzt die Keilverschraubung in der Öffnung fest, ohne daß die Anwendung irgend eines Bindemittels erforderlich wäre. Sie ist somit jederzeit wieder lösbar, besitzt außerordentlich große Festigkeit und wird für die verschiedenartigsten Zwecke verwendet.

Die Stahl-Hohldübel von Franz Spengler in Berlin, Fig. 27, bestehen aus eigentümlich zugespitzten mit diamantharter Spitze versehenen Rohrstückchen aus Hartgußstahl, die sich einfach mittels Hammerschlägen in den härtesten Stein bündig eintreiben lassen, ohne Zersplitterung oder Beschädigung des Verputzes und ohne einer Vorlochung zu bedürfen; die Rohrstückchen werden mit lHolz-) Spaltspünen ausgefüllt und in diese dann die Nägel, Kloben, Haken u. s. w. eingetrieben. Dadurch ge-

Fig. 26.

TTT

ggg

iü

werk, werden aber auch zur Verwendung für viele andere Zwecke, als Bilder- und Spiegelhaken und bergt, geliefert; sie bestehen aus einer scharfgängischen Schraube, die in eine doppelt gewundene Drahtspirale eingeschraubt wird. Diese Drahtspirale wird mit eingedrehter und zuvor eingefetteter Schraube in eine mit einem Bohrer hergestellte Öffnung eingegipst; die Schraube kaun, sobald der Gips fest geworden, gelöst und der betreffende Gegenstand befestigt werden.

Die lösbaren Keilverschraubungen (Patent Eiffe & Fehr in Hamburg), Fig. 26, bestehen aus einem Schraubenbolzen, dessen eines Ende vierkantig und sich keilförmig verdickend gestaltet ist; um den Bolzen liegen lose, nur durch einen umgelegten Draht gehalten, vier Platten, die an dem unteren Ende mit Einkerbungen versehen sind. Dem Durchmesser der Keilverschraubung in

Winnen die eingeschlagenen Teile vollständig sicheren Halt, und können, wenn notwendig, ohne Verletzung des Verputzes wieder ausgezogen werden. Zur Befestigung von schwereren Kloben dienen flachgedrückte Hohldübel, Fig. 27 d, und zur Befestigung von Gegenständen, die nicht genagelt werden können, erhalten die Hohldübel ein Bleifutter, das die Befestigung mit Holz- und Metallgewindeschrauben gestattet, Fig. 27 c. Einige Anwendungen sind in Fig. 27 o bis h gegeben.

Fig. 27" zeigt noch Thiekes eiserne Dübel mit Holzeinlage, die sich leicht in die Fugen eintreiben lassen, und hier und da mit Vorteil Verwendung finden können.

Die zunehmende Verwendung des Eisens im Hochbau hat verschiedene Konstruktionen hervorgerufen, die die unmittelbare Befestigung von Holz an Eisen bezwecken, ohne

::

a.

b.

Fig. 27.

d.

.11!

l'l®

Die Rohrdorffschen Patent-Lagerholzklam-aus Eisendraht hergestellt, dienen zum Befestigen

ment    _

der die Dielen tragenden Fußbodenlager an | I, F und C Eisen; sie werden ebenfalls in zwei Formen P und R geliefert, deren Verwendung sich nach der Lage der Lagerhölzer richtet, Fig. 29.

Fig. 28.

"jiS’ta/zL jßlei

G.M.S. 90 8 6

c.

Mi

k Pt

Fig. 29.

Fig. 27a.

k\

mm

i.

li:

(L

MW

WM

II

daß das Bohren von Löchern oder dergl. erforderlich würde. Zu nennen sind:

Die Rohrdorffschen Patent-Verbindungsklammern aus schmiedbarem Eisenguß zum Befestigen von Brettern unmittelbar an den Flanschen von | T |— und C. Trägern. Sie werden in zwei Formen geliefert: Form Fig. 28 A, bei Blindboden, Zäunen und dergl., wo eine offene Fuge zulässig ist (f. auch Fig. 229), und Form Fig. 28 B, wenn dichtschließende Fugen verlangt werden, i

111

Die Katz'schen Keilhaften, Fig. 30, finden zur Befestigung von Blindboden, Schalungen, Lagerhölzern und dergl. an Eisenbalken Verwendung; durch Vortreiben des Keiles in der Hafte wird das Holz fest gegen den Trägerflansch gezogen, der umgebogene Lappen des Keiles preßt sich am Holze fest und verhindert das Lockerwerden der Verbindung.

Fig. 30.

3.

Ire Verlängerung der Kötzer.

ms

Die Verlängerung erfolgt bei unzureichender Länge der Hölzer; die Anordnung ist davon abhängig, ob die Hölzer wagrechte, geneigte oder senkrechte Lage haben und ob die Verbindung einen Widerstand gegen Druck, Zug oder Biegung aufzunehmen hat.

Der gerade Stoß, Fig. 31A; die Hölzer stoßen stumpf gegeneinander, was eine sichere Unterstützung der gestoßenen Stelle voraussetzt. Der gerade Stoß wird deshalb nur bei wagrecht liegenden Hölzern über oder unter Pfosten angeordnet, und meistens gegen Verschieben durch eingelassene Klammern oder durch Flacheisenbänder gesichert.

Der schräge Stoß, Fig. 31B und C, mit schräg geschnittenen Hirnflächen hat einen Vorzug gegenüber dem geraden Stoß nur bei einer Anordnung nach Fig. 31C,

Fig. 31.

y.:

Md

Wä

Mt

ii!

ill

!l[!

mtk

MM

Gi

Wm

©:■

J"

ff

a.

<6

da hierbei die beiden Balkenenden ein weiter eingreifendes Anflager erhalten.

Das Blatt oder die Verblattung ist eine gute Verbindung, die häufig angewendet und gewöhnlich verbohrt, d. h. durch einen Holznagel oder besser durch einen Schraubenbolzen gesichert wird, Fig. 31 ß; die verblattete Stelle muß eine gesicherte Unterstützung erhalten. Bei |

Verwendung von zwei Nägeln oder Schraubenbolzen sind diese diagonal anzuordnen, um ein Aufspalten des Holzes zu verhüten, Fig. 31E.

Das schräg eingeschnittene gerade Blatt,

Fig. 31F, soll der Verbindung eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Herausheben geben.

Das schräge Blatt,. Fig. 31G, wird dem geraden zuweilen vorgezogen, weil das Holz weniger leicht aufspaltet; es wird verbohrt und gewöhnlich bei Hölzern von kleinen Abmessungen angewendet.

Das schräge Blatt mit Grat ans dem Stoß, keiner Seite ausweichen kann, so lange der Keil nicht gc-Fig. 31H, wird heute kaum mehr verwendet; der Grat löst ist; sie ist der vorgehenden vielleicht vorzuziehen, da ans dem Stoß soll die Verbindung gegen seitliche Be- die Ausführung einfacher ist und die Hölzer weniger leicht wegungen sichern.

Der Stoß mit eingesetztem schräg geschnittenem Haken und Keil, Fig. 31J, giebt eine nach allen Seiten untrennbare Verbindung.

Das gerade Hakenblatt, Fig. 32A, hebt Zugspannungen in den verbundenen Hölzern durch die Art

Fig. 32.

der Verbindung auf; das Heben wird durch einen Bolzen verhindert.

Das gerade Hakenblatt mit Versatznng und Keil, Fig. 32ß, giebt ohne Eisen eine vorzügliche Verbindung, die nach keiner Seite ausweichen kann.

Das schräggestirnte schräge Hakenblatt mit Keil, Fig. 33, giebt ebenfalls eine Verbindung, die nach

Fig. 33.

MM

ITT]

LÜ—J a

Fig. 34.

•>!

■Bl

-i—

MV

W,

if

mm

aufspalten. Werden die Hölzer an den schrägen Stirnen noch mit Zapfen versehen, so wird die Verbindung Jupiter, Jupiterschnitt, genannt, Fig. 34, eine sehr alte

Fig. 35.

Et

«ff

I'IK

Fig. 36.

§1

. i;

Z.

fl

fei

!■

©,

>x

WA

ca

Ml

ii

fl

i,i

ij

Fig. 37.

fr

MM

sv

U,

;l

aber nicht mehr verwendete Verbindungsweise. Die Hakenblätter, obgleich sie sehr gute Holzverbindnngen abgeben, werden bei den neuen Konstruktionen selten ausgeführt, da man durch Eisenbänder und Schranbenbolzen die Verbindung einfacher und dauerhafter herstellen kann.

Das schwalbenschwanzförmige Blatt, gewöhnlich mit Brüstung, Fig. 35, findet häufig bei Mauer-latten und Pfetten Anwendung, da es ein Verschieben der einzelnen Stucke nach jeder Richtung verhindert.

Der Zapfen (Schlitzzapfen, Scheerzapfen), erhalt den dritten Teil der Holzbreite als Stärke; Fig. 36 A stellt einen gerade abgesetzten, Fig. 36B einen schräg abgesetzten, und Fig. 360 einen schräg eingesetzten (mit Grat auf dem Stoß) Schlitzzapfen dar. Diese Verbindungen, die in der Regel verbohrt und mit ein oder zwei Schraubenbolzen gesichert werden, finden ihre Anwendung meistens nur bei Verlängerungen in senkrechter Richtung (Propfungen), die bei Hochbauten im allgemeinen wenig vorkommen, da in den meisten Füllen Hölzer von hinreichender Länge zu beschaffen sind. Welch künstliche Verbindungen für Propfungen zur Ausführung kamen, mögen Fig. 37 A, B und C verdeutlichen, die nähere Erläuterungen nicht erfordern.

Bei Pfühlen, die unter der Ramme in den Boden getrieben werden sollen, und die verlängert werden müssen, — was wohl wenig vorkommen wird und möglichst zu vermeiden ist

richten, daß die Achsen der zu verbindenden Hölzer in eine gerade Linie treffen, daß beide Hölzer sich mit möglichst großen Flüchen berühren und ein Aufspalten und

hat man sein Augenmerk darauf zu

3*

Splittern verhindert wird, wobei dann noch daraus zu sehen sein wird, daß keine vorstehenden Eisenteile die Reibung beim Einrammen vergrößern und letzteres erschweren.

Hiernach erscheint die in Fig. 38 A dargestellte Verbindung als unzweckmäßig, indem sie eine zu vermeidende Splitterung gewissermaßen geradezu einleitet. Auch die in Fig. 38 B gezeichnete Verbindung mit drei eisernen Schienen ist nicht zweckmäßig, weil diese ein Brechen gar nicht und ein seitwärtiges Ausweichen nicht kräftig genug verhindern.

Fig. 38.    ^

hültnis zur Höhe steht. Es liegt deshalb nahe, Verbindungen aufzusuchen, die eine Vergrößerung der Höhe n-abmessung des Balkens bezwecken. Diese Verbindungen müssen aber durchaus feste und innige sein, damit sich die Hölzer nicht unabhängig voneinander bewegen können, sondern sich so verhalten, wie wenn sie aus einem Stücke bestünden. Da die zum Teil sehr sinnreichen Konstruktionen dieser Art durch die Walzeisenträger vollständig verdrängt sind, somit heute nicht mehr zur Verwendung kommen und nur noch historisches Interesse besitzen, so seien nur die wesentlichsten Verbindnngsarten kurz erwähnt.

i]

>/

liü

!I

Bei der Verzahnung, Fig. 39, greifen die übereinander liegenden Hölzer sügezahnartig ineinander und werden durch Schraubenbolzen fest verbunden. Die Höhe der einzelnen Hölzer betrügt ⁶/₁₀ der Höhe des verzahnten Balkens. Besteht die Verzahnung aus drei Stücken, so geht das untere Holzstück durch, erhält in der Mitte ⁶/10 und an jedem Ende ⁵/io der Höhe zur Stärke und wird etwa um yi6 seiner Länge aufwärts gekrümmt (gesprengt); die Länge der Zähne beträgt etwa ⁸/₁₀ bis ¹⁵/₁₀ der Höhe, und ihre Tiefe etwa V₁₀, so daß das Holzstück nach der Bearbeitung am dünneren Ende noch ⁴/₁₀ der Höhe stark ist. Um da, wo die Hirnenden der Zähne sich gegeneinander stemmen, einen dichteren Schluß zu erreichen, und ein Jneinanderpressen des Hirnholzes zu vermeiden, werden die Zähne mit Zwischenraum bearbeitet, um trockene Hartholzkeile eintreiben zu können. Die Verzahnung kann übrigens auch vorkommen, wenn es nur Absicht ist, ein

Fig. 3!).

Es dürfte am zweckmäßigsten sein, .g nach Fig. 38 C beide Hölzer genau sgH senkrecht auf ihre Achsen abzuschneiden, jedes Ende mit einem starken eingelassenen eisernen Ringe zu versehen und einen etwa 36 cm langen, 3 bis 5 cm starken, geschmiedeten eisernen Dorn zur Hälfte in jedes Holz in genau in der Achse gebohrte passende Löcher einzulassen. Vorteilhaft ist die in Fig. 38 D gezeichnete Verbindung, die durch eine gußeiserne Muffe abcd bewirkt wird, und die sich auch bei quadratischem Querschnitt der zu verbindenden Hölzer empfiehlt, Fig. 36 D.

von

4.

Pie Werstärkung oder Werdickrmg der Kötzer.

Die Untersuchungen über die Biegungsfestigkeit prismatisch gestalteter Hölzer lehren, daß die Tragfähigkeit im einfachen Verhältnis zur Breite und im quadratischen Ver-

Holz auf einem anderen so zu befestigen, daß ein Verschieben nach einer besümmten Richtung unmöglich wird, wie z. B. bei einem Sattelholz, Fig. 40, oder bei der Tafel 36 mitgeteilten Dachstuhlkonstruktion. In diesem Fall ist nur darauf zu sehen, das jeder Zahn ein so großes Stück Holz faßt, daß dessen Abscherungsfestigkeit genügend groß ist, um die Verschiebung zu verhindern.

Bei der Verdübelung wird die Verbindung und die Unverschieblichkeit der Hölzer nicht durch ein Jnein-

Eine bessere Materialausnutzung geben diejenigen Konstruktionen, bei denen die beiden Balken nicht unmittelbar aufein and erlieg en, sondern mehr oder weniger weit voneinander abgerückt und durch Spreizen und Bolzen miteinander verbunden sind. Die Konstruktion beruht auf dem aus der Statik bekannten Gesetze, daß das Widerstandsmoment des Querschnittes wächst mit dem Quadrat des Abstandes der einzelnen Flächenteile von der neutralen Achse (siehe Kapitel VI, § 5).

andergreifen der Hölzer, das eine wesentliche Verschwächnng herbeiführt, sondern durch besondere Verbindungsstücke, die Dübel, bewirkt, deren Form prismatisch oder schwalben-schwnnzsörmig sein kann, und die zur Hälfte in jedes der

Stg. 40.

Der Gitterträger (Fachwerkstrüger), Fig. 42, besteht aus zwei parallelen Balken (den Gurtungen), die

Fig. 42.

■=-

zu verbindenden Hölzer eingreifen, oder die Dübel bilden einfache oder doppelte Keile und bewirken, unter Zuhilfenahme von Schraubenbolzen, die beabsichtigte Verbindung. Fig. 41 a zeigt links eine Verdübelung mit Doppelkeilen, rechts eine solche mit prismatischen Dübeln, und Fig. 41 b

Fig. 41.

-Ä.

tT rrt einen Träger, bei dem die zahnartig eingreifenden Dübel einfache Keile bilden. Die Keilverbindungen haben den Vorzug, daß man später nach Zusammentrocknen des Holzes die Keile von neuem eintreiben und die Teile wieder spannen kann. Um das Eintreiben zu erleichtern, werden zwischen die Hirnholzflächen dünne Zinkblechstreisen gelegt und die Keile mit grüner Seife gut geschmiert.

Die Verdübelung kann noch Anwendung finden zur Verbindung zweier unmittelbar aufeinanderliegenden Streben bei Dachstuhlkonstruktionen, Tafel 27, ebenso bei Sattelhölzern, Tafel 38, und dergl. m.

Die Verschränkung, die gewöhnlich nur bei lotrecht stehenden Hölzern, vornehmlich Hüngsäulen, vorkommt, zeigt rechtwinkelig geschnittene Zähne; die Verbindung wird durch Schraubenbolzen gesichert, Tafel 27,

Fig- 3.

durch sich kreuzende Hölzer, sogenannte Andreaskreuze, versteift und durch starke Schraubenbolzen untereinander verbunden werden. Die Tragfähigkeit dieser Konstruktion ist im Verhältnis zum Materialaufwand sehr bedeutend, und da die |f=| a Herstellung einfach ist, so können derartige Träger auch unter den heutigen Verhältnissen in gewissen Fällen noch mit Vorteil zur Anwendung kommen.

Diese Gitterträger haben auf ihre ganze Länge einerlei Höhe; da aber die Biegungsmomente von der Mitte gegen die Auflager hin abnehmen, so ist es statisch zulässig, auch dieTrüger-höhen gegen die Auflager hin zu verringern, und auf dieser Erwägung beruht die Konstruktion der linsenförmig gestalteten Balken oder der sogenannten Laves'scheu Balken, die zuerst vom Hofbaurat Laves in Hannover konstruiert worden sein sollen. Spaltet man einen Balken im mittleren Teil der Höhe seiner Länge nach und nahe bis an die Enden auf, schützt letztere durch eiserne Bänder und Bolzen gegen ein weiteres Aufspalten, treibt die beiden Hälften durch Keile auseinander und erhält sie durch Spreizen in dieser Lage, so wird die Tragkraft des Balkens bedeutend vergrößert, während die Vermehrung an Material und Gewicht nur unbedeutend ist.

Einfacher und zweckmäßiger ist es, die Verbindung aus zwei einzelnen Balken herzustellen, als einen einzigen durch einen Sügeschnitt zu trennen. Die Form kann symmetrisch zur Schwerachse des Balkens gebildet sein, wie bei den Hauptstreben des Dachstuhles im Hoftheater in

Karlsruhe, Tafel 33, oder nach Fig. 43 mit einer geraden ihre Dicke betrügt y₃ der Holzstärke. Fig. 45 A und B und einer gebogenen Gurtung, wie dies bei Deckenträgern zeigen zwei andere Anordnungen der Spundung, wie solche wohl stets der Fall sein wird. Der Lawes'sche Balken vornehmlich bei Spundwänden zur Anwendung kommen.

Fig. 43.

•9m-

Die Keilspundung, Fig. 46, bei der die Federn im Querschnitt gleichseitige Dreiecke (oft mit abgestumpfter Spitze) zeigen, deren Seite gleich y₃ der Holzstärke ist.

L.............. Die beiden Spundungen, Fig. 45 A

und B, sind die einzigen, die bei Spundwänden, bei denen die Hölzer mit der Ramme eingetrieben werden müssen, anwendbar sind; bei diesen Spundwänden macht man manchmal die Nute tiefer als die Feder und gießt den leergebliebenen Raum mit Cementbrei aus, mit eine vollständige Dichtung gegen Wasser zu erreichen.

ist umständlich und daher teuer in der Herstellung, ist deshalb nur wenig ausgeführt worden, und konnnt wohl selten mehr zur Anwendung.

Fig. 45.

Bei den sogenannten „armierten Balken", die eine sehr zweifelhafte Konstruktion darstellen, werden zu beiden Seiten des eigentlichen Balkens 9 bis 15 cm starke Dielen so befestigt, daß sie entweder kleine Spreug-werke bilden, die den durchlaufenden Balken einschließen, oder, in ganzen Längen durchgehend, das aus zwei Balkenstücken gebildete Sprengwerk zwischen sich fassen; Balken und Armierungen sind durch Schraubenbolzen und eventuell durch Verdübelungen gut miteinander zu verbinden. Nach dieser Koustruktionsweise sind z. B. in der von Schinkel erbauten Bauakademie in Berlin die 9 m langen Unterzüge der Saaldecken ausgeführt worden.

§ 5.

/\

7'

Hill

Die Meröreiterung der Kötzer.

Die Verbreiterung kommt vornehmlich bei Brettern und Dielen, — für Fußboden, Bretterwände, Täfelungen i u. s. w. — weniger bei Balken vor. Die Art der Ver- | bindung hängt von dem besonderen Zweck und auch von der Stärke der zu verbindenden Teile ab, denn oft ist eine sonst zweckmäßige Verbindung der zu geringen Stärke der Hölzer wegen nicht ausführbar.

1) Die Spundung, bei Dielen, aber auch bei Balkenholz, z. B. in den Spundwänden gebräuchlich. Den eingreifenden Teil nennt man die Feder, und die von derselben zu füllende Öffnung den Spund oder die Nut. Jedes Holzstück erhält gewöhnlich an einer Seite einen Spund und an der anderen eine Feder. Wir unterscheiden:

Fig. 44.

1* /r

l g W ill

i t ¹    4

Spundungen nach Fig. 47 und 47a kommen nur bei Dielen und Bohlen vor, finden aber selten Anwendung, da sie gegenüber der einfachen Spundung kauin einen Vorzug besitzen.

Fig. 46.

ft

I!

2) Die Federung, Fig. 48, kommt der Spundung Die Quadratspundung, Fig. 44, so genannt, nahe, nur besteht der Unterschied, daß jedes Holz zwei weil die Feder a einen quadratischen Querschnitt erhält; Nuten erhält, und die Feder aus einem besonderen Holz-

Fig. 40.

stück besteht, das in die Nuten eingetrieben wird. Die Federung wird hauptsächlich bei den Riemen- und Parkettboden verwendet. Zuweilen macht man die Feder, statt

Fig. 47.

3) Die halbe Spundung oder die Falzung Fig. 49, bei der jedes Brett einen Falz erhält, dessen Tiefe der halben Brettstärke gleich ist. Bei Täfelungen,

Fig. 48.

// !

0-

Fig. 47 a.

//

PL

Fig. 50.

Fig. 51.

WA

WM

7/5$

Md

WWATnfk

von Holz, auch von schwachem Bandeisen oder von starkem Zinkblech.

Fig. 52.

Fig. 53.

Schalungen und bergt, werden die Falzkanten vielfach mit angekehlten Profilen versehen, um die Fuge auszuzeichnen

J,

i:

1)1/j

rrnml.

Infh

bg

~<N\\SkS

LS

’^xWW

SM

----wwvX

Fig. 56.

Fig. 55.

und dadurch die Flüche zu dekorieren, und um ein etwaiges Ausgehen der Fugen beim Schwinden der Bretter dem Auge unbemerkbar zu machen, Fig. 50.

4)    Verbindungen, die ohne Anwendung des Leimes oder anderer Verbindungsmittel diesen Namen nicht mehr beanspruchen können, sind das Fugen, Fig. 51, und das Messern, Fig. 52. Bei dem Fugen (stumpf gefügt) stehen die Stoßfugen rechtwinkelig, wogegen sie beim Messern Winkel von 45° oder besser von 60° mit der Oberfläche der Bretter bilden. Das Messern kommt wenig vor und wird zuweilen bei den Schalungen für Schiefer-deckungen verwendet, weil ein auf die Fuge kommender Nagel immer noch Holz trifft.

Zur besseren Verbindung der stumpf zusammengefügten und gewöhnlich verleimten Bretter werden noch verwendet:

5)    Die Verdübelung, Fig. 53A und B, durch runde oder rechteckige Dübel.

6)    Schwalbenschwänze, Fig. 53E, die aus Hartholz gefertigt und eingeleimt werden, die aber wenig Sicherheit bieten und selten Anwendung finden.

7)    Hirnleisten, Fig. 53C, meistens aus Hartholz gefertigt, fassen die Dielen am Hirnholzende, und werden durch verkeilte Schlitzzapfen mit diesen verbunden und gut verleimt.

8) Grat- oder Einschubleisten, Fig. 53D, die quer über die zu verbindenden Bretter laufen und in schwalbenschwanzförmig gestaltete Nuten eingeschoben werden. Sie werden in der Regel aus Hartholz (Eichen- oder Buchenholz) gefertigt.

Diese Verbindungen sind mehr oder weniger als drehbar anzusehen, wenn man eine größere Konstruktion beurteilen will. Denn nur dadurch lassen sich die Formänderungen erklären, die viele Konstrnktionsteile erleiden, ohne daß ein Zerbrechen oder Zerreißen der einzelnen Hölzer stattgefunden hat.

Meistens ist es aber dem Konstrukteur gerade darum zu thun, eine solche Drehung in den Kreuzungspunkten unter allen Umstünden zu vermeiden, und dann bleibt nichts übrig, als diesen Kreuzungspunkt zum Winkelpunkt einer unverschieblichen Figur zu machen, d. h. zur Winkelspitze eines Dreieckes. Kreuzen sich z. B. in Fig. 55 zwei Hölzer a und b in dem Punkte p, und soll eine Drehung um letzteren Punkt unter allen Umstünden verhindert werden, so muß ein drittes Holz c zu Hilfe genommen werden, das sich mit a und b in den Punkten o und v kreuzt; denn wenn nun auch die Punkte p, o und v als Scharniere angesehen werden, so ist eine Drehung um dieselben (immer die erforderliche Festigkeit und Steifigkeit

Fig. 57.

ZA

W'//

■fW!

§ 6.

Die Werknüpfmrg der Kötzer.

Die Verknüpfung der Hölzer oder die Knotenbildung, die bei den Verbänden für Wände, Decken und Dächer auftritt, findet statt, wenn sich zwei oder mehrere Hölzer kreuzen und in diesen Kreuzungs- oder Knotenpunkten eine Verbindung bewirkt werden soll. Gewöhnlich kreuzen sich nur zwei Hölzer in einem Punkte, und wo es möglich ist, hat man dahin zu wirken, daß deren Zahl

Fig. 54.

Fig. 58.

Fig. 59.

der Hölzer a, b und c vorausgesetzt) dennoch unmöglich. Eine solche Verbindung wollen wir einen festen Knoten nennen, im Gegensatz zu einer Verbindung von nur zwei Hölzern, die immer, wenigstens in Beziehung auf Drehung, einen losen Knoten bilden. Zur Darstellung eines festen Knotens sind daher immer wenigstens drei Hölzer erforderlich und noch unter der Voraussetzung, daß.diese ein Dreieck einschließen und sich nicht etwa alle drei in nicht größer wird, weil die Verbindung leichter, sicherer ein und demselben Punkte kreuzen, denn eine Verbindung und meistens auch mit geringerer Schwächung der Hölzer von drei Hölzern nach Fig. 58 oder 59 kann kein fester

i Knoten genannt werden, wogegen beide durch eine kleine

Kl

l!l

(

J

!i

geschehen kann, Fig. 54.

Veränderung, wie sie die Fig. 56 und 57 darstellen, in feste Knoten verwandelt werden. Es handelt sich daher meist nur um die unmittelbare Verbindung zweier Hölzer miteinander.

Die zu verbindenden Hölzer können in einer oder in verschiedenen Ebener: liegen, sie können sich rechtwinkelig oder unter einem beliebigen anderen Winkel kreuzen, und es können alle Hölzer oder nur ein Teil oder gar keines über den Kreuzungspunkt hinausreichen.

a) Die Überblattungen oder Überschneidungen.

Die Überblattung findet vielseitige Anwendung bei Hölzern, die in einer Ebene liegen und sich recht- oder schiefwinkelig kreuzen, oder ein T ober ein |_ bilden.

Eine Ecküberblattung mit nur teilweisem Zusammen-schnitt auf Gehrung zeigt Fig. 63 B, die Verbindung wird

Fig. 63.

51

Fig. 60.

ggr

Fig. 61.

Fig. 62.

ÜI

Fig. 60 zeigt die gewöhnliche Überblattung, wenn beide Hölzer über den Kreuzungspunkt hinausgehen, Fig. 61, wenn dies nur bei einem der Fall ist, und Fig. 62, wenn beide im Kreuzungspunkte endigen. Die Verbindung wird iu der Regel verbohrt und wird aus jedem Holze die halbe Stärke ausgeschnitten; in: allgemeinen muß aber der Grundsatz festgehalten werden, daß das Holzstück, das getragen wird, eher eine Schwächung ertragen kann, als dasjenige, welches trägt.

Die Ecküberblattung wird bei gewissen Konstruktionen, wie z. B. bei den Thürverkleidungen und dergl. auf Gehrung ausgeführt, Fig. 63 Ä, wobei die beiden Hölzer (Bretter) auf einer Seite nach der Gehrungslinie, d. h. nach der Halbierungslinie des Winkels, den sie miteinander bilden, zusammenschneiden (Gehrungsüberblattung).

Brey mann, Baiikoiistruktionslehre. II. Sechste Auflage.

wenig und nur dann angewendet, wenn aus irgend einem Grunde das Hirnholz der zusammentreffenden Hölzer nicht sichtbar 'werden soll.

Fig. 64 zeigt eine Überblattung mit Versatzuug bei liegenden sich rechtwinkelig kreuzenden, und Fig. 88 eine solche bei stehenden sich schiefwinkelig kreuzenden Hölzern. Die Versatzung hat den Zweck, den Einfluß, den das Eintrocknen der Hölzer auf die Festigkeit der Verbindung ausübt, weniger schädlich zu machen. Die Verbindung ist gekünstelt und findet wenig Anwendung.

Eine nur als Eckverbindung übliche Überblattung zeigt Fig. 65 unter dem Namen Ecküberblattung init schrägem Schnitt. Die schräge Fläche der Blätter verhindert die Trennung der Verbindung, so lange das obere Holz genügend belastet ist, weshalb die Verbindung bei Schwellenkreuzungen gebräuchlich ist.

Das schwalbenschwanzförmige Blatt, Fig. 66, • verhütet ein Herausziehen des angeblatteten Holzes a, und das schwalbenschwanzförmige Blatt mit Brüstung, Fig. 67, schont bei demselben Zweck das Holz, in das das Blatt eingesetzt wird, da dieses nur V₃ der Holzstürke stark ist, wogegen die sogenannte Brüstung (der Vorsprung bei c)

die halbe Holzstärke besitzt, so daß es zur Drnckübertragnng genügend stark ist; zugleich ist durch die Verkürzung des den beiden vorgenannten Verbindungen nach, da der Blattes dessen Hirnholz versteckt.    | Haken a sehr leicht abgesprengt wird. Bei Eckverbin-

dnngen wird die hakenförmige Überblattung nach Fig. 70 gestaltet, wobei vermöge des keilförmig gestalteten Hakens die Verbindung nach keiner Richtung ausweichen kann.

Fig. 64.

Fig. 65.

jg

I

lOf

Fig. 66.

V/.

'///«gy/A

Die Form des schwalbenschwanzförmigen Blattes bei schiefwinkeligem Zusammenschnitt der Hölzer zeigt Fig. 68, wobei zu bemerken ist, daß der Winkel bei c stets als rechter gebildet wird.

Fig- 67.

Fig. 68.

WÄ

VA

mm

mm

Fig. 69.

Fig. 70.

-s

VT

b) Die Verzapfungen.

Diese Verbindungen kommen mit wenigen Ausnahmen nur in den Fällen vor, in welchen nur eines oder gar keines der zu verbindenden Hölzer über den Kreuzungs-Punkt hinausreicht. Es ist nicht nötig, daß die Hölzer in einer Ebene liegen, gewöhnlich ist jedoch die Anordnung so, daß die Oberflächen der verbundenen Hölzer auf einer Seite in eine Ebene fallen, d. h. bündig liegen.

Die Verzapfungen kommen von allen Verbindungen am häufigsten vor, obgleich sie oft zweckmäßiger durch Überblattungen ersetzt werden können. Sie haben den Nachteil, daß sie schwer zu kontrollieren sind, und man nicht sehen kann, ob Zapfen und Zapfenloch gut ineinanderpassen; stehen die eingezapften Hölzer geneigt oder lotrecht, und liegen die, in welche sie eingezapft sind, wagrecht unter ihnen, so kann sich die an den Hölzern hinabziehende Feuchtigkeit in den Zapfenlöchern sammeln und zum Faulen der Hölzer Veranlassung geben. In solchen Füllen sollten deshalb die Zapfenlöcher an ihren tiefsten Stellen durchbohrt werden, damit das Wasser ablaufen, oder die Luft wenigstens besser in die Zapfenlöcher treten kann.

Fig. 71A zeigt den einfachen geraden Zapfen; seine Länge betrügt y₄ bis y₃ der Stärke des mit dem Zapfenloche versehenen Holzes, und seine Breite gewöhnlich y3 der Stärke des eingezapften Holzes. Die Verbindung wird meistens verbohrt, wobei darauf zu sehen ist, daß sich das Loch möglichst nahe an der Wurzel des Zapfens befindet, damit genügend Holz vor dem Nagel steht, um eilt Ausreißen zu verhindern.

Fig. 71B zeigt den geüchselten oder zurückgesetzten Zapfen, der angewendet wird, wenn die Hölzer ein Eck bilden; der fehlende Teil des Zapfens bildet in seiner Grundfläche gewöhnlich ein Quadrat.

Allseitig zurückgesetzte quadratisch gestaltete Zapfen finden Anwendung bei lotrecht ans Steinpostamenten stehenden Pfosten, Fig. 71D, bei Treppenantrittspfosten auf Steintritten und dergl. Überall, wo die Verbindung der Witterung ausgesetzt ist, ist die Konstruktion nicht empfehlenswert, da das eindringende Wasser die baldige Zerstörung des Holzes bewirkt; in solchen Fällen verdient ein sorgfältig eingesetzter eiserner Dübel den Vorzug.

>i!V:

|U|

UW

|SF

(r

ÜB»

|!

Mg. 71.

II

«W

-Di

2_"

Z:-Z::xZ\ ifai!

Der schräge Zapfjen, Fig. 72, kommt sehr vielfach zur Anwendung und ist einer von denen, bei welchen das Zapfenloch etwa bei a durchbohrt sein sollte, damit das

Fig. 72.

Bei der Zusammenfügung dünnerer Hölzer, d. h. bei Dielen und Bohlen, also insbesondere bei den Tischlerkonstruktionen, findet der Scherzapfen, wo er dann den

Fig. 73.

^7-.

Immw

ZB

'0,

Bi

an

dem eingezapften Holze B herablaufende Wasser entweder ablaufen oder doch schnell auftrocknen kann.

Der Scherzapfen, Fig. 73, ist ebenfalls eine Eckverbindung und hauptsächlich für die Verbindung der Dachsparren am First gebräuchlich. Die Verbindung wird stets verbohrt; der Zapfen erhält ¹/₃ der Holzstärke.

4)

Namen Schlitzzapfen führt (ba das Zapfenloch die Form eines Schlitzes annimmt), ausgedehnte Anwendung; die Rahmen aller gestemmten Arbeiten werden fast ausschließlich durch Schlitzzapfen miteinander verbunden und die Verbindung gut geleimt.

a'

Fig. 71C zeigt beit einfachen Schlitzzapfen für eine Eckverbindnng und Fig. 71E für eine Mittelnerbin-bttttg; die Zapfendicke ist in der Regel gleich erneut Drittel der Holzstürke. Sollen die Hölzer in ihren Aufsichtsflächen auf Gehrung zusammenschneiden, so verwendet man den Schlitzzapfen auf Gehrung, Fig. 71F, der auch nach Fig. 71 0 völlig verdeckt ausgeführt werden kann, wenn der Zapfen nicht sichtbar werden soll. Besser als die vorgenannten Eckverbindungen ist das gestemmte Eck mit Nut- oder Federzapfen, Fig. 74. Hier beträgt die Zapfenbreite nur circa 6 bis 8 cm oder etwa

Fig. 74.

Der schwalben schwanzförmige Zapfen, Fig. 76 A, soll das Herausziehen des eingezapften Holzes verhindern, indem der Keil a in die für ihn ausgesparte Öffnung a' getrieben wird. Die Verbindung ist gut und wirksam.

Fig. 76.

Ifc

w.

II

«MM

MM

²/₃ der Friesbreite, so daß noch etwas Holz ant Ende des mit dem Schlitz versehenen Friesstückes stehen bleiben und die Verbindung verkeilt werden kann. Die geringe Zapfenbreite wird auch deshalb gewählt, weil breitere Zapfen bei nicht ganz trockenem Holze schwinden und die Verbindung infolgedessen locker werden kann. Zur Erhöhung der Festigkeit bleibt jedoch der Zapfen auf etwa 2 cm Länge in der ganzen Friesbreite stehen, und dieser Teil a heißt Nnt- oder Federzapfen.

Fig. 75 zeigt in A und B zwei verschiedene Arten Brustz'apfen, die nur bei wagrecht liegenden Hölzern,

Fig. 75.

Der KPeuzzapfen, Fig. 76B, wird zur Verbindung von Pfosten und Schwelle verwendet und hat den Vorzug, daß das eindringende Wasser sich nicht festsetzen, sondern ablaufen kann.

Bei sehr starken Bauhölzern, namentlich bei Wasserbauten, wendet man zuweilen den Doppelzapfen, Fig. 77, an, der aber vor dem einfachen (nur verhältnismäßig stärkeren Zapfen) kaum Vorteile haben dürfte. Sehr gut ist der einfache und der doppelte Blattzapfen, Fig. 78 A und B, der eine kräftige Verbohrung oder Verbolzung der Hölzer ermöglicht. Der doppelte Blattzapsen

Fig. 77.

Fig. 78.

Mm

CL

„Eli,

(JL

insbesondere bei Auswechselungen der Balkenlagen Anwendung finden, da das eingezapfte Holz mit seiner halben Stärke aufliegt und deshalb größere Lasten übertragen kann.

kann mit Vorteil Anwendung finden, wenn zwei sich rechtwinkelig kreuzende, wagrecht liegende Hölzer durch einen Pfosten unterstützt werden sollen.

Fig. 79.

/r_____^ DerSeitenzapfen, Fig.79,

/I /] kommt zur Anwendung, wenn die

, ,4l___\ zu verbindenden Hölzer auf keiner

yjj| / Seite bündig sind.

Fig. 80 zeigt den Grund-zapfen. Das durch das Holz hindurchreichende Zapfenloch ist nach oben zu erweitert, und in den ebenfalls durchreichenden Zapfen werden ein paar schlanke Holzkeile getrieben, so daß die Verbindung eine feste ist und ein Abheben des wagrechten Holzes verhindert wird. Die Verbindung dürfte bei Grundbanten Anwendung finden.

Fig. 80.

Fig. 83 zeigt eine einfache Versatzung; durch punktierte Linien ist die auf Abscherung beanspruchte Fläche angedeutet, die wesentlich größer ist als jene in Fig. 82,

Fig. 82.

nur

-r;

MM

Hk

Fig. 81.

so daß die Verbindung auch entsprechend größere Widerstandsfähigkeit besitzt. Der Zusammenschnitt der Hirnholzflüchen erfolgt am besten nach der Halbierungslinie des

II

Fig. 83.

'//

mWJL

nur

am

Soll mit zwei bereits fest verbundenen Hölzern A und B, Fig. 81, noch ein drittes C mit Zapfen verbunden werden, so erhält dieses an dem Ende a einen gewöhnlichen schrägen Zapfen und bei b einen sogenannten Jagdzapfen, der nach einem ans dem Punkte a beschriebenen Kreisbogen abgerundet, und in das Zapfenloch mit Gewalt eingetrieben („eingejagt") und dann verbohrt wird.

c) Die Versatzungen. (Das Anstirnen).

Bei zwei durch den schrägen Zapfen verbundenen Hölzern zerlegt sich eine in der Achse des schrägen Holzes wirkende Pressung P in eine lotrecht abwärts und in eine wagrecht wirkende Kraft, und die letztere beansprucht das wagrecht liegende Holz auf Abscherung, Fig. 82; es ist in der Verbindung das Bestreben vorhanden, das vor der Stirn des Zapfens befindliche, in Fig. 82 punktiert angegebene Stück Holz heraus zu drängen. Da die Festigkeit gegen Abscherung proportional der beanspruchten Fläche ist, so sucht man diese durch Versatzungen zu vergrößern.

von beiden Hölzern gebildeten stumpfen Winkels, die Tiefe bd der Versatzung beträgt 3 bis 6 cm oder y6 bis Vs der Höhe des ausgeschnittenen Holzes, und die Breite des Zapfens circa y₃ der Holzbreite. Bei großen und stark belasteten Konstruktionen wird die Verbindung durch Bolzen und Bänder noch iuetter gesichert.

Fig. 84 A zeigt eine etwas mtbcre Gestalt der einfachen Versatzung, die zur Anwendung kommt, wenn noch wenig Holz vor der Versatzung steht, da hierbei die auf Abscherung beanspruchte Flüche seitlich des Zapfens die Länge ab erhält; die Anordnung ist jedoch nur bei nicht zu kleinem Winkel a zu empfehlen. Diese Art der Versatzung findet sich vornehmlich bei den Verbindungen Dachfuß, wenn die Sparren über die wagrechten Balken, mit denen sie fest verknüpft werden sollen, hinausreichen, Fig. 84 B; die Verbindung wird stets verbohrt.

Auch die einfache Versatzung, Fig. 840, verfolgt den Zweck, die vor der Versatznng stehende, auf Abscherung beanspruchte Flüche möglichst zu vergrößern.

Sollte durch das Zapfenloch eine zu starke Schwächung des Holzes herbeigeführt werden, wie dies z. B. bei Hängsäulen der Fall fein kann, so kann die Versatzung auch nach der in Fig. 84 D dargestellten Weise zur Ausführung kommen. Diese Anordnung läßt sich auch auf alle anderen Arten der Versatzung anwenden, ist int allgemeinen aber wenig gebräuchlich und auch nicht sehr empfehlenswert, da der

Fig. 84.

L>,

MH

mm»

HM

Zapfen im Langholz steht und leicht bricht.

Bei starken Hölzern und kleinem V

Neigungswinkel « wird wohl auch die doppelte Versatzung, Fig. 85 und 86A mit und ohne Zapfen verwendet, bei der aber, wenn sie recht wirksam sein soll, der Punkt a' tiefer als a liegen, und die Bearbeitung eine sehr genaue sein muß, was ohne weiteres einleuchtet. Fig. 86 B und 89 C geben noch andere Anordnungen der doppelten Versatzung.

Die einerseits verdeckte Versatzung, Fig. 87, mit oder ohne Verzapfung, ergiebt sich bei Verbindung ungleich starker Hölzer.

(i

sKljjfj

!§E

w,

W~~

Ms'

/:

Fig.'86.

Fig. 87.

Fig. 85.

W)

Fig. 88.

Bei allen Versatzungen, bei denen die Verzapfung fehlt, muß die Verbindung durch umgelegte Bänder oder Schraubeubolzen gegen seitliche Verschiebungen gesichert werden; derartige Sicherungen sind auch bei Anwendung von Zapfen dann nötig, wenn der Neigungswinkel « klein ist und die Befürchtung besteht, daß sich das eingesetzte Holz aus der Verbindung lösen könnte.

Versatzung mit Überblattung, Fig. 88, ist eine sehr gute aber etwas gekünstelte Verbindung, und kommt nur selten zur Anwendung.

Die Verbindung zwischen Thürriegel und Pfosten bei Fachwerkswänden erfolgt ebenfalls gewöhnlich durch Versatzung mit Zapfen in der in Fig. 89 A dargestellten

>z”'—: ~

8h

Sz

my

Art, oder auch durch beiderseits verdeckte Versatzung nach Fig. 89 B, welch' letztere jedoch den Nachteil aller verdeckten Verbindungen teilt und wenig verwendet wird.

meisten gebräuchlichen sind in Fig. 90, gerade Verkämmung, und in Fig. 91, Kreuzverkümmung, dargestellt.

Fit,. 89.

Fig. 90.

.1

N\W\W\\

•1-:

1 i.L

Fig. 91.

//>

mm

111ife

wW~d

Fig. 92.

IM

WW ''

"L

-Zs/

Die Mauerversatzung, Fig. 89 D, erfordert zur soliden Ausführung einen entsprechend ausgearbeiteten Werkstein; doch kaun auch ein Winkeleiseu, das sorgfältig angebracht ist, zur Ausnahme des Holzes dienen.

6) Die Verkämmungen.

Die Verkämmungen bezwecken, zwei sich kreuzende Hölzer, deren Oberflächen nicht in einer Ebene liegen (nicht bündig sind), unverschiebbar nüteinauder zu verbinden. Dabei können beide Hölzer, oder nur eines oder gar keines, über den Kreuzungspunkt hinausreichen (+, T und s-Verbindung). Bei den Verbindungen in + Form, wo beide Hölzer den Kreuzungspunkt überschneiden, ist die Form der Verkümmnng ziemlich gleichgiltig; die am

E nd v erkä m m u n g eu, bei denen nur eines der Hölzer über den Kreuzungspunkt hinausreicht, sind in Fig. 92 bei A, und in Fig. 93 bei B und C dargestellt. Die mit B und C bezeichneten sind gebräuchlicher, stehen aber der schwalbenschwanzförmigen Verkämmung A nach, weil bei dieser der Kamm im Zusanuueuhauge mit dem übrigen Holze bleibt, wodurch er einem Zuge wirksamer widersteht, als die hakenförmigen Kämme B und C, die leicht abspringen.

Fig. 92 und 93 zeigen bei E und D Eckver-kämmungen, von denen die letztere vorzuziehen ist, da bei E der kleine isolierte Kamm a leicht abspringt.

Fig. 93.

J)

nur wenig Tiefe haben. Einer größeren Gewalt kann der Dollen aber nicht widerstehen.

In Fig. 95 A geht das Holz über den Krenzungspunkt hinaus; es kann dasselbe aber auch bei a enden, welcher Fall bei Balkenlagen vorkommt. Sehr häufig

Alg. 95.

<«1

i*

mm mi

WMMW

ES®

Die Anwendung der Verkämmungen, deren Tiefe int allgemeinen 2 bis 3 cm beträgt, zeigt Fig. 94 in der Ansicht und dem Durchschnitt.

2 Fig- '9 t.

ü!

lverden die Balken bloß durch Dollen mit den Mauerlatten verbunden, wie Fig. 95 B zeigt, in welchem Fall der Dollen mehr des bequemeren Aufschlagens als der Festigkeit wegen da ist, indem er nach dein Segen der Maner-latten den Ort anzeigt, an welchen ein Balken zu legen ist.

11-

c\=i

f) Die Verklauungen.

Das Ansklanen ist eine Verbindung, die vorkommt, wenn ein Holz das andere in der Richtung der Diagonale

Fig. 96.

e) Das Ausdollen. (Verdollen.)

An ntanchen Orten ist statt des Verkämmens eine andere Verbindung gebräuchlich, die man das Auf- oder Verdollen nennt. Von den zu verbindenden Hölzern wird eines in der ganzen Breite des anderen um die Kammtiefe (24 mm) ausgeschnitten, so daß es nach der Richtung seiner eigenen Lüngenachse unverschieblich ist. Um die Unverschieblichkeit auch nach der Richtung des anderen Holz-stückes zu sichern, bekommt dieses nach Fig. 95 A einen 24 bis 30 mm starken hölzernen Nagel, gewöhnlich von Eichenholz, den eigentlichen Dollen, welcher in ein in das ausgeschnittene Holz gebohrtes Loch eingreift. Die Verbindung ist, wenn sie einmal bewerkstelligt ist, gut und dem Zwecke entsprechend, und kann noch ans den Vorteil Attsprnch machen, daß ein geringes Heben oder Werfen    des Querschnittes trifft, Fig. 96 A und B. Den gabel-

der Hölzer dieselbe nicht so leicht gefährdet, wie bei den    förmigen Ausschnitt nennt man „Klane", auch „Geisfnß".

Verkämmungen, da diese, um die Hölzer nicht zu schwächen, I Vielfach werden die spitzen Kanten der Klaue gebrochen

ai

W//A

MM»

MM

Wm

und es werden auch beide Teile der Klane wohl noch durch einen stehenbleibenden Steg miteinander verbunden, Fig. 96 C.

In allen Fällen, in denen die Achsen der beiden Hölzer nicht lotrecht aufeinanderstehen, wie z. B. bei Schistern und Kehlsparren, müssen die Klauen schräg eingeschnitten werden, s. Kap. VIII; um das anfallende Holz gegen Verschieben zu sichern, muß eine solche Verbindung genagelt werden.

die Verzinkung nach Fig. 99x) aus, wobei die Zähne der beiden Bretter nicht keilförmig, sondern von parallelen Linien begrenzt, aber in ihrer Richtung gegen die Brettkante schräggestellt sind, so wird ein Herausziehen für beide Bretter ausgeschlossen.

Fig. 98 a.

g) Das Verzinken.

Fig. 98b.

üS

Diese Verbindung ist eine Eckverbindung, die bei Brettern und Dielen, und deshalb vornehmlich in der Bauschreinerei Anwendung findet und gewöhnlich noch verleimt wird; doch giebt eine sorgfältig hergestellte Verzinkung auch ohne Leim schon eine sehr feste Verbindung. Die schwalbenschwanzförmigen Zähne, Fig. 97 und 98, (Zinken) sind immer an das Holzstück zu arbeiten, das keinem Seitendruck ausgesetzt ist; denn Fig. 97 zeigt, daß das Holzstück A nach der Richtung des Pfeiles a nicht aus der Verzinkung gerissen werden kann, wogegen ein Ausweichen nach der Richtung des Pfeiles b nicht verhindert wird, Fig. 97 und 98a. Diese Verzinkung findet auch bei Blockbauten Anwendung, Fig. 98b (s. auch Fig- 213).

Big. 97

Fig. 09.

Fig- 98.

MW

Die Verbindung wird zur Herstellung kastenartiger Konstruktionen verwendet, wobei die verzinkten Bretter oben oder unten durch einen Deckel oder Boden gefaßt und fest verbunden werden; führt man in diesen Füllen

Breymann, Baukonstruktionslchre- II. Sechste Auflage.

Fig. 100 zeigt die sogenannte verfaßte Verzinkung, die vor der gewöhnlichen keinen besonderen

1) Ceirtralblatt der Bauverwaltung 1884, S. 317.

Vorzug hat. Bei der verdeckten Verzinkung, Fig. 101A, wird das Hirnholz der. Zinken einseitig verdeckt, wogegen bei der Verzinkung auf Gehrung ans keiner der An-sichtsflächen die Zinken sichtbar werden, Fig. 101B.

Fig. 101.

Fig. ICO.

LE*

UW

tSs

III

...... ,

Drittes Kapitel.

Die Kcingewer^ke.

VA

giff. 104.

Häufig müssen weitgespannte oder stark belastete, nur an den beiden Endpunkten unterstützte Balken zur Erreichung genügender Tragfähigkeit an einem oder an mehreren Zwischenpunkten durch oberhalb angebrachte Unterstützungen gefaßt, d. h. aufgehängt werden, derart, daß die Lasten auf die unterstützten Endpunkte des Balkens übertragen werden. Derartige bei Dachwerken und Wänden vorkommende Konstruktionen heißen Hängewerke. Die einfachste Form ist in Fig. 102 dargestellt. Dieses einfache Hängewerk, auch einfacher Hängebock genannt, besteht aus dem Träger oder Tramen AB, der

griff- 102.

V:

7)

Brustriegel CG', der die Hängesüulen an den Ansallspunkten der Streben zu verspannen hat, um sie in der Schwebe zu erhalten.

Fig. 103.

n"

B'

WM

Durch Verbindung des einfachen und des doppelten Hängebockes lassen sich die größeren mit mehr als zwei Hängesüulen versehenen Hängewerke zusammensetzen, und umgekehrt werden sich die größeren Konstruktionen dieser Art wieder in den einfachen und den doppelten Hüngebock zerlegen lassen. Fig. 104 zeigt ein Hängewerk mit drei

Fig. 105.

iE

Fig. 106.

Hüngesüule CD, und den beiden Streben AC und BC, welche die durch die Hüngesüule aufgenommene Balkenlast auf die Balkenenden A und B übertragen. Diese in den Strebenachsen wirkenden Spannungen zerlegen sich in lotrecht abwärts wirkende Lasten N und N' und in wagrecht wirkende, den Balken auf Zug beanspruchende Kräfte S und S'. Die Verbindungen müssen den Beanspruchungen entsprechend richtig gewühlt und sorgfältig ausgeführt, und soweit erforderlich durch Bolzen und Bänder gesichert werden. Reicht eine einmalige Unterstützung des Balkens zwischen seinen Endpunkten nicht aus, so können deren zwei nach Fig. 103 angeordnet werden, wodurch sich der doppelte Hängebock bildet. Dieser besteht aus dem Haupttramen AB, den beiden Hängesüulen CD und C'D', den beiden Streben AC und BC und dem Spann- oder

\E

JL

Hängesäulen, bei dem der einfache Hüngebock ABC den doppelten A1)BB umschließt. Wird der Spauuriegel DE nach Fig. 105 in die beiden Streben DB und BB verwandelt, so entsteht ein Hängewerk aus drei einfachen

Fig. 107.

Hüngeböcken, bei dem die beiden Hauptstreben AC und BC wesentlich größere Beanspruchungen erfahren, als bei der

Konstruktion Fig. 104. Fig. 106 giebt ein Hängewerk Durchbiegung des Balkens zu befürchten ist, oder würde mit vier Hangesanten, aus zwei übereinander gestellten durch Zapfen und Verfatzung eine unzulässige Verschwüchung doppelten Hängeböcken bestehend, und Fig. 107 eine Abänderung, bei der die sämtlichen Hängesäulen gleich lang werden. Fig. 108 und 109 zeigen Konstruktionen mit fünf Hüngesäulen, und zwar ist in Fig. 109 der lange Spannriegel vermieden, eine Abänderung, die sich auch bei Fig. 106 anwenden läßt. Diese letztere Anordnung ge-

Fig. 108.

Fig. no.

Fig. Hl.

-!S-

BI

Fig. 109.

XT

währt den Vorteil, daß der Haupttramen mit Hilfe des auf ihm liegenden Spannriegels einfacher und sicherer gestoßen werden kann.

des Tramens herbeigeführt, was z. B. bei Anordnung von Doppelstreben eintreten kann, so legt man wohl entweder einen Schuh auf den Tramen, Fig. 112, oder ein Sattel holz unter den Tramen, Fig. 113. Schuh und Fig- 112.

Fig. 113.

voo

2.

Weröindnngen der Kängerverke.

a) Verbindung der Streben mit bein Tramen.

Die Verbindung wird bei leichteren Hängewerken mit einfacher, bei größeren Konstruktionen mit doppelter Versatzung bewirkt, nach einer der Seite 30 gegebenen Anordnungen, wobei insbesondere darauf zu achten ist, daß vor der Versatzung am Ende des Haupttramens genügend Holz stehen bleibt, um die durch den Strebenschub hervorgerufene Abscherungsbeanspruchung aufzunehmen. Bei flachliegenden Streben (Winkel « ^ 30 0) und bei geringer Tiefe der Versatzung, und insbesondere dann, wenn die Streben nahe am Ende des Tramens anfallen, so daß verhältnismäßig wenig Holz vor der Versatzung steht und ein Abscheren eintreten könnte, muß die Verbindung durch Schraubenbolzen oder umgelegte Eisenbünder gesichert werden.

■äir

Sattel werden am besten aus Eichenholz gefertigt, mit dem Tramen verdübelt oder verzahnt, und durch Schraubenbolzen oder umgelegte Bänder, Fig. 114, so verbunden, daß dadurch gleichzeitig die Streben gefaßt werden.

Fig. in.

Die Bolzen können entweder senkrecht zur Strebe oder senkrecht zum Tramen gerichtet sein; das erstere ist gebräuchlicher, da sie bei dieser Anordnung weniger auf Biegung und mehr auf Zug beansprucht werden; aber in beiden Füllen muß entweder durch Passende Einschnitte, wie bei a, Fig. 110, oder durch untergelegte keilförmige Eisen, wie bei b, Fig. 110, Sorge getragen werden, daß Kopf und Mutter des Bolzens senkrecht zu dessen Achse gerichtet werden können, so daß ein Abbiegen der Bolzenenden vermieden wird. Ob die Schraubenmutter oben oder unten angeordnet werden soll, richtet sich danach, welche Stelle am leichtesten zugänglich bleibt, um, wenn nötig, ein Nachziehen der Schrauben vorzunehmen.

Trifft der Fuß der Strebe den Tramen nicht mehr über seiner Unterstützung, Fig. 111, so daß eine ungünstige

<y-M

TUT

m

Die beiden Anordnungen haben somit den Zweck, zu große Schwächung des Tramens zu verhindern und dessen Biegsamkeit zu verringern; sie finden sich jedoch bei Hochbaukonstruktionen nur wenig, da es sich hier selten um so

bedeutende Pressungen handelt, daß derartige Verstärkungen erforderlich werden.

Bei Dachkonstruktionen kommt es wohl vor, daß zur Anbringung eines weitausladenden Holzgesimses lange Tramen erforderlich werden; zur Vermeidung solcher kann man die in Fig. 115 dargestellte Anordnung treffen, die

Fig. 115.

der ohnehin schon durch das Schwinden und Zusammentrocknen des Holzes eine Verringerung der Abmessungen erfolgt, und außerdem die Druckfestigkeit des Holzes senkrecht zur Faserrichtung nur ungefähr halb so groß ist, wie in der Richtung der Fasern, so erfordert dieser Umstand alle Aufmerksamkeit; man macht deshalb in wichtigen Fällen die Hängesäulen doppelt, um zwischen diesen bie, beiden Streben mit Hirnholz gegeneinander zu stemmen.

Fig. 117 und 118 zeigen die üblichen Versatzungen bei einfachen Hüngesäulen (f. auch Fig. 84); die' Anordnung

Fig. 117.

zugleich den Vorteil bietet, daß die Strebe mit Hirnholz aus Hirnholz steht; seitliches Ausweichen wird durch einen kurzen Schlitzzapfen verhindert.

Liegt der Anfallspunkt der Strebe nahe am Ende des Tramens, so daß nicht mehr genügend Holz vor der Versatzung stehen bleibt, so müssen entsprechend gestaltete gußeiserne Schuhe zur Verwendung kommen, die durch Schranbenbolzen sorgfältig mit dem Tramen zu verbinden sind, Fig. 116.

Lffi

Fig. lis.

SM

Fig. 11G.

Pr.

WW

ÜIHHIU v

nach Fig. 119 läßt sich mit Vorteil anwenden, wenn das zur Hüngesäule bestimmte Holz schon im rohen Zustande eine solche Form hat, daß die in der Zeichnung dargestellte ohne großen Holzverlust zu erreichen ist.

Fig. 119.

'<S-

b) Verbindung der Strebe mit der Hängesüule.

Die Verbindung beruht auf denselben Grundsätzen wie die vorige, und wird durch die einfache oder die doppelte Versatzung bewirkt, nur muß zur Bestimmung der Entfernung der Versatzung von dem Ende der Hängesäule nicht der Horizontalschub, sondern die in der Hängesäule wirkende Spannung in Rechnung gestellt werden. Die Streben werden dagegen mit einer Kraft, gleich der Größe des Horizontalschubes, aus Zusammenpressung der Hängesüule wirken, und da dies senkrecht zur Faserrichtung erfolgt, in

W

Ist oberhalb der Versatzung nicht so viel Raum vorhanden, um einen entsprechend langen Kopf an der Hüngesäule stehen zu lassen, so muß die Verbindung mit

Zuhilfenahme von Eisen erfolgen. Fig. 120 und 121 zeigen solche Anordnungen, von denen die Kappe in Fig. 121 schon deshalb den Vorzug verdient, weil sie erlaubt, die

Fig. 120.

stumpf zusammenstoßenden Streben aufhören läßt und beiderseits Laschen anbringt, die, aus Eichenholz gefertigt, mit der Hängesäule hakenblattartig verzahnt und sorgfältig

Fig. 123.

-R

ÜH

lü

er

Fig. 121.

|P II:

mm

Uu

verbolzt 'werden. Bei genauer Ausführung gewährt die Verbindung große Festigkeit, sie erscheint jedoch etwas schwerfällig und kommt nur wenig zur Ausführung.

Fig 124.

xiBl

JS

iE

im

Streben oberhalb der Hüngesüulen unmittelbar gegeneinander zu setzen, so daß Hirnholz gegen Hirnholz preßt; bei bedeutenden Pressungen wird eine dünne Eisen- oder Blechplatte zwischen die beiden Hirnflüchen gelegt, damit sie sich nicht ineinander drücken können.

Ist die Hängesäule doppelt, so daß sie die Streben umfaßt, so ergiebt sich die Anordnung nach Fig. 122,

Fig. 122.

Bei dem doppelten Hüngebock sind Strebe und Spannriegel mit der Hängesäule zu verbinden, und auch hier soll die Anordnung so getroffen werden, daß sich die Mittellinien der drei Hölzer in einem Punkte schneiden, Fig. 128 B, damit Biegungsspannnngen vermieden werden. Die Verbindung erfolgt ebenfalls durch Versatznng mit dem Zapfen, Fig. 128 B, und bei ungenügender Höhe zur Bildung eines entsprechend langen Kopfes mit Zuhilfenahme eiserner Winkel, Fig. 125, oder eiserner Kappen, Fig. 126, die sorgfältig mit den Hölzern verbolzt werden.

wenn für den Kopf der Hängesäule genügend Holz vorhanden ist, andernfalls nach Fig. 123, bei welcher der eiserne Winkel zwischen die beiden Hölzer der Hängesäule eingelassen wird.

Bei doppelter Hängesäule gestaltet sich die Verbindung nach Fig. 128 A.

Sind in einem Hängewerke ein doppelter und ein einfacher Hüngebock übereinander angebracht, Fig. 104, so empfiehlt sich die Anwendung von doppelten Hüngesänlen, damit der Spannriegel des doppelten Hüngebockes un-Den Vorteil, den doppelte Hüngesüulen für die Ver- gehindert durchgeführt werden kann. Die Hängesäulen bindung gewähren, kann man auch bei einfachen Hänge- können auch einfach genommen werden, etwa nach Fig. 127, faulen erreichen, wenn man nach Fig. 124 diese unter den oder mit Anordnung von beiderseitigen Laschen nach der

in Fig. 128 A und C gegebenen Konstruktionsweise. Die doppelten Streben werden durch Verschränkung, oder einfacher und völlig genügend, durch Verdübelung nach Fig. 127 miteinander verbunden, um ein Gleiten der Hölzer unabhängig voneinander zu verhindern.

Ist die vom Hängewerk aufzunehmende Last nicht sehr bedeutend, so kann man von einer Verdoppelung der Strebe absehen, und bei einfacher Hängesänle den Spannriegel nach Fig. 129 als Doppelzange ausbilden; diese wird mit der Strebe und der Hängesänle sorgfältig ver-

Fig. 127.

Fig. 125.

Fig. 126.

0)i

§§v

I!

f<a

im

ft

'WM

MM

sme#

F-g. 128.

/Ti

A---

' >-

bolzt, und die letztere noch mit der Strebe durch ent schwalbenschwanzförmiges Blatt verbunden, so daß sich in ABC ein festes unverschiebliches Dreieck bildet, das zur Versteifung der ganzen Konstruktion wesentlich beiträgt;

Fig. 129.

o|

mm

leih

cp

die Entfernung der Bolzen c und d darf jedoch nicht groß werden (nicht wohl über 1 m), damit keine nachteiligen Biegungen in der Zange auftreten können. Ist noch eine mittlere Hängesäule vorhanden, so muß auch diese wegen des doppelten Spannriegels einfach genommen werden.

y-

c) Verb indun g der Hängesäulen mit dem Haupt-tramen.

Die gewöhnliche Befestigung erfolgt durch sogenannte Hängeeisen, Fig. 130, die aus Schmied eisen gefertigt und durch Krampen, Schraubenbolzett und Nägel befestigt werden. Es ist zweckmäßig, das Eisen nicht scharf rechtwinkelig abzubiegen, um Nisse und Sprünge in demselben

Zwischen Hängesäule und Tramen soll stets ein kleiner Ein solches Hüngeeisen gestattet nach der Befestigung Zwischenraum verbleiben, damit bei einer etwaigen Setzung kein „Nachziehen", weshalb man besser die Verbindung    der Hängesäule kein Druck auf den Tramen ausgeübt und

zu vermeiden, und es müssen deshalb die Kanten des lassen, und durch Unterlagscheibe und Schraubenmutter Balkens an den betreffenden Stellen etwas abgerundet die Verbindung bewirken, werden.

nach Fig. 131 anordnet, bei der die beiden seitlich liegenden    das Nachziehen der Muttern möglich wird. Gewöhnlich

Flacheisen am unteren Ende in Schraubenbolzen auslaufen wird beim Aufschlagen der Hängewerke der Tramen etwas

Fig. 131.

Fig. 130.

Ji

I 'l-15

IlCZJ

y\\

X\

ifl

■ II mim

sä

Fig. 132.    .

Fig. 133.

Fig. 134.

IIJ

C[3xrint! rri

ji

«E

JFi

AM ft,

Atz

und die Muttern auf einer besonders eingelegten Querschiene aufsitzen, so daß sie, so lange die Verbindung zugänglich bleibt, nachgezogen werden können; damit dies möglich ist, darf die Hängesäule jedoch nicht fest auf dem Tramen aufsitzen, sondern nur im Zapfen „spielen".

Ist die Hängesüule doppelt, und darf sie unter den Tramen hinabreichen, so läßt man letzteren nach Fig. 132 Dort ihr umfassen, und zieht ober- und unterhalb des Tramens einen Bolzen durch die Hängesüule. Reicht dagegen die Hängesüule nicht unter den Tramen, so kann man ein starkes Hüngeeisen nach Fig. 133 zwischen die beiden Hängesäulenhülften einlegen, das in eine Schraubenspindel auslaufende Ende durch den Tramen reichen gesprengt, d. h. auswärts gebogen, damit nach Aufbringen der Lasten und dadurch hervorgerufenem Setzen der Konstruktion kein Durchbiegen des Tramens unter die Horizontale stattfindet.

Muß der Tramen gestoßen werden, so geschieht dies am besten unter einer Hängesüule, und man legt dann wohl einen Sattel von Eichenholz unter den Stoß auf die in Fig. 134 angegebene Weise.

Soll der Tramen eine Balkenlage aufnehmen, die zur Bildung der Decke dient, so werden die einzelnen Balken entweder auf denselben gelegt, Fig. 135B, oder sie werden auf der Unterseite des Tramens aufgehängt und durch Schraubenbolzen befestigt, Fig. 135A. Die

sj

ip

ft

Ir

.V

Fig. 135.

"T FH\ Hk

ü. Ms\ llfü\

cf

-W

Deckenbalken können aber auch, statt quer über den Tramen, parallel zu diesem gelegt werden, in welchem Fall ein weiterer Träger als Unterzng oder Überzug quer zum Tramen (Bundbalken) erforderlich wird. Der Überzug kann in einfacher Weise nach Fig. 135 D und 136 dicht seitwärts neben die Hängesüule gelegt und mit dem Tramen verkömmt und verbolzt werden. Soll der Überzug gerade unter der Hängesüule liegen, so kann die Verbindung nach Fig. 137 erfolgen, wobei die beiden seitlich liegenden Flachschienen mit ihren runden, am Ende die Schraubenspindel enthaltenden Teilen durch den Überzug hindurchgehen, und mittels Quereisen und Muttern den Tramen aufnehmen. Bei Anordnung eines Unterzuges kann die Verbindung bei einfachen Hüngesäulen nach Fig. 135 C, und bei doppelten Hüngesäulen nach Fig. 138 erfolgen. Die Annahme von zwei Hängeeisen, wie in Fig. 139, hat den Nachteil, daß sich nicht genau beurteilen läßt, ob auch

Brcymann, Baukonstruktionslchrc. II. Sechste Auflage.

beide tragen; vorzuziehen ist stets die Konstruktion mit besonderem Quereisen und Schrauben nach Fig. 131, da

Fig. 136.

Fig. 137.

ln

durch Anziehen der Schrauben die Lastverteilung auf die sämtlichen Seitenschienen möglich wird.

In allen Fällen, in denen die Holzkonstruktion nicht sichtbar bleibt, sondern zur Herstellung der Decke irgend wie verkleidet wird, — und dies bildet bei den Hochbau-

Fig. 138.

oder Rohren ersetzt, die an beiden Enden Schranben-gewinde erhalten, und mit Muttern und Unterlagsscheiben die Verbindung in einfacher Weise bewirken. Bei größeren

Fig. 141.

Fig. 142.

II,

[fl

Fig. 133.

SB

Konstruktionen verwendet man besondere gußeiserne Schuhe, in die beim einfachen Hängewerk die beiden Streben, beim doppelten Hängewerk Strebe und Spannriegel eingreifen. Einige Anordnungen dieser Art sind in Fig. 141 und 142 dargestellt.

3.

füg

'S

v ° f/f o i

1 $

Iin

LEU

konftruktionen die Regel, — werden aber die Schraubenmuttern verdeckt und unzugänglich, so daß später bei etwaigen Senkungen ein „Nachziehen" unmöglich wird. In diesem Fall empfiehlt sich die in Fig. 140 dargestellte Konstruktion, die allen Anforderungen entspricht und beliebig und jederzeit reguliert werden kann.

Fig. 140.

Die Sprengwerke.

Die Sprengwerke kommen für sich allein,nur selten bei Hochbaukonstruktionen vor, finden sich dagegen häufiger in Verbindung mit Hängewerken, und bilden dann die sogenannten „vereinigten Häng- und Sprengwerke".

Das einfachste Sprengwerk entsteht, wenn man unter der Mitte eines an beiden Enden unterstützten Balkens zwei Streben so anbringt, daß sie die hier wirkende Last in schräger Richtung auf die Stützen oder Mauern übertragen, Fig. 143; diese in der Richtung der Streben fortgepflanzte Pressung wird sich am Strebenfuß wieder in

Fig- US.

iS

* VA

-sS

mi

y; i

WM

Vielfach werden in neuerer Zeit die hölzernen Hänge-süulen durch schmiedeeiserne Hängestangen aus Rundeisen

eine wagrechte und lotrechte Seitenkraft zerlegen. Während beim Hängewerk die wagrechten Beanspruchungen durch den Tramen aufgenommen werden, muß denselben bei dem Sprengwerk die Stabilität der Stützen oder Mauern entgegenwirken.

Muß der Balken an mehr als einem Punkte unterstützt werden, so ergiebt sich zunächst die Anordnung nach Fig. 144, oder besser nach Fig. 145, bei welcher zwischen die beiden Streben noch ein Spannriegel eingefügt wird. Es treten hier dieselben Verhältnisse ein, wie bei dem

doppelten Hängebock, nur daß auch hier statt der Zug-    Streben ohne Spannriegel in    den Hauptbalken ein, so    ge-

festigkeit des Tramens die Standfestigkeit der Mauern in    schieht die Verbindung nach    Fig. 150 mit Versatzungen

Anspruch genommen wird. Liegt dabei der Spannriegel ad    und Schraubenbolzen, welch'    letztere zur Sicherung    der

dicht unter dem Hauptbalken und ist mit diesem verdübelt    Verbindung nicht fehlen dürfen.

Fig. 144.

Fig. 146.

\°

füf

Fig. 145.

r,

Fig. 147.

XI

||

f

Ir

___

m

Ix-'

und verbolzt, so erscheint der Teil ab als verstärkter Balken und kann demgemäß länger genommen werden, wodurch ein vorteilhafter Winkel für die Streben erreicht und der Horizontalschub auf die Widerlager geringer wird.

Derartige Sprengwerksysteme können mehrere untereinander angeordnet werden, Fig. 146 und 147. Werden dabei die Streben zu lang, so werden sie durch Doppelzangen gefaßt, die entweder senkrecht auf die Streben oder auch lotrecht gestellt werden können.

Bei Annahme eines Spannriegels, der, wie bereits bemerkt wurde, mit dem Hauptbalken verdübelt und verbolzt wird, werden die Streben mit dem Spannriegel

Fig. 150.

iE

MM

stumpf zusammengeschnitten, Fig. 145, oder nach Fig. 151B mit einem hakenförmigen Einschnitt, oder nach Fig. 151A mit einem kurzen Zapfen versehen. Eisensicherungen durch Klammern oder Schienen erscheinen nur notwendig, wenn die Konstruktion stark belastet oder großen Erschütterungen ausgesetzt ist; die Sicherung kann auch durch Doppelzangen in der in Fig. 151 bei A und B angedeuteten Weise erfolgen, die unter sich und mit dem Hauptbalken verbolzt werden.

Ist das Sprengwerk mit Unterzügen versehen, so | können diese, wenn die Höhe beschränkt und der Strebewinkel flach ist, nach Fig. 152 angeordnet werden. Diese Anordnung hat jedoch den Nachteil, daß Hirnholz gegen I Langholz preßt, weshalb bei genügender Höhe die An-j ordnung nach Fig. 153 den Vorzug verdient. Soll dabei aber    quer    unter    dem    Balken    ein    Unterzug,    so    fassen    die    der Spannriegel zur Verstärkung des Hauptbalkens benutzt

Streben    diesen    durch    Klauen,    Fig.    149.    Greifen    zwei j werden, so können ein oder mehrere Drempel a, d. h.

•//.

4.

Weröindrmgen der Sprengn erste.

a) Verbindung der Streben mit dem Balken. Bei dem einfachen Sprengwerk, Fig. 143, stoßen die beiden Streben stumpf zusammen und greifen mit kurzen schrägen Zapfen in den Hauptbalken ein, Fig. 148. Liegt

Fig. 148.

Fig. 149.

XX:-

kurze aufrecht stehende Pfosten zwischen die beiden Hölzer gestellt und durch durchgezogene Schraubeubolzen mit diesen verbunden werden.

b) Verbindung am Strebensuß.

Die Streben können entweder auf Holzpsosten oder auf Mauerwerk aufgesetzt werden.

Fig. 151.

Die Streben können sich auch mit Zapfen auf wagrecht in die Mauer eingelegte Hölzer stützen, eine Anordnung, die gewühlt wird, wenn das Mauerwerk aus kleinen, wenig lagerhaften Steinen besteht, um den Streben-drnck auf eine größere Fläche zu verteilen, Fig. 153. Ist die Konstruktion der Nässe ausgesetzt, so ist die Anordnung nicht zu empfehlen, da das Holz an der Verbindungsstelle,

Fig. 154.

Ji

'W

Fig. 152.

mm

-W -W

Fig. 155.

Fig. 153.

IMÄ

: iQ:

m

Ei

11

In Holzpfosten werden die Streben mit Versatzung und Zapfen eingesetzt und erforderlichen Falles durch Schraubenbolzen verbunden, Fig. 155. Werden die Pfosten (Wandpfosten und freistehende Pfosten zwischen zwei Spreng-werksjochen) durch langlaufende Gurthölzer, Fig. 154, miteinander verbunden, so stehen die Streben stumpf ans diesen auf und greifen mit kurzen Zapfen in die Pfosten, ohne weiter durch Bolzen befestigt zu sein. Die Gurthölzer werden mit- den Pfosten verkömmt und verbolzt, und häufig durch untergesetzte Knaggen noch weiter gesichert, Fig. 156 A.

Die Wandpfosten, die zur Aufnahme der Streben häufig vor den Mauern stehend angeordnet werden und dann Klebpfosten (Klappstiel) heißen, und die den Vorteil haben, daß der Horizontalschub der Strebe nicht einen einzelnen Stein oder eine einzelne Schicht der Mauer wo sich Wasser sammelt, leicht der Fäulnis anheimfällt, angreift, werden vielfach nicht bis zum Boden hinabgeführt,    und es ist besser, in der Höhe des Strebenansatzes einen

sondern auf eingemauerte Kragsteine oder Bindersteine Absatz anzuordnen und die Strebe auf die nunmehr freiausgesetzt, Fig. 157.    liegende Schwelle aufzuklauen, Fig. 156 B.

Fig. 158.

'S

'/j.

zz

'W'd

M

ZS

iS

WH

Kt.

v.S

Fig. 158.

Fig. 161.

y,

Auch die Mauerversatzungen, Fig. 159 und 160, sind, dem Regen ausgesetzt, nicht empfehlenswert, da das Eindringen von Wasser nicht verhütet werden kann, und es ist vorzuziehen, die Strebe auf einen größeren, entsprechend bearbeiteten Werkstein mit Versatzung, Fig. 89 D, oder mit einem kurzen Zapfen, Fig. 161, aufzusetzen; das Zapfenloch kann nach vorn einen kleinen, rinnenartigen Einschnitt erhalten, der dem etwa eindringenden Wasser einen Ausweg gestattet.

Fig. 157.

Die Streben können auch in aufgelegte und entsprechend befestigte Winkeleisen eingesetzt werden, Fig. 156 6.

Flg. 162.

V/,

wm

-O

V/

czy:

5.

Weremigte Käng- mtb Sprengwerke.

Die vereinigten Häng- und Sprengwerke finden sich bei den Dachstnhlkonstrnktionen häufig, und entstehen, wenn die Streben eines Hängewerkes unter den Tramen bis zu den Stützen weitergeführt werden, so daß sie gleichzeitig

EM-

Fig. 159.

Fig. 160.

Flg. 163.

■1

ll

Fig- 164.

Bei größeren Belastungen legt man zur besseren Druckübertragung auf das Mauerwerk H oder den Quader eine entsprechend große gußeiserne Platte, die, mit einem etwa 3 cm hohen vorstehenden Rande versehen, die Strebe umfaßt, und so eine Art Schuh bildet, der auf dem Mauerwerk durch Steinschrauben oder auch durch eingelassene, an die Unterflüche der Platte angegossene Nasen befestigt wird. Die Strebe erhält dadurch, besonders wenn sie mit Asphalt in den Schuh eingegossen wird, einen sicheren und guten Stand, Fig. 162.

x_X

TT

HE

die Streben eines Sprengwerkes bilden und Stützpunkte für den Tramen abgeben, Fig. 163.

Würden Tramen und Streben aus einfachen Hölzern gebildet und bündig gelegt, so müßten diese beiden wichtigen Verbandhölzer an ihrer Verbindungsstelle überblattet und je auf die Hälfte ausgeschnitten werden, was unzulässig ist, wenn nicht überflüssig starke Hölzer verwendet werden sollen. Man ordnet deshalb entweder die Streben doppelt an, so daß sie den Tramen, die Hängesäule und den Wandpfosten, wenn ein solcher vorhanden, umklammern,

Fig. 163 und 165A, B und D, oder man verdoppelt den Tramen bei einfacher Strebe und Hängesäulc, Fig. 164 und 165 C. Die Verbindungen sind in beiden Füllen durch Schraubenbolzen sorgfältig zu sichern.

Mn.

m,

Fig. 165.

Im

oj

iä'V\

Ws

11

V.

vM

ESEL

WL

4h

jiP

II

Vierkes Kapitel.

Die Wände.

Allgemeines.

Bei den Wänden unterscheidet man solche, die ganz aus Holz bestehen, von denen, bei welchen nur das Gerippe aus Holz gebildet und die eigentlichen Flächen, die Gefache, aus Mauerwerk u. s. w. hergestellt werden. Zu den ersteren gehören: die Block- oder Schurzholzwand, die Spundwand, die Bohlen- oder Dielwand, die Bretterwand und die Lattwand; der zweiten Art gehört die Riegel-, Bund- oder Fachwerkswand an, die, obgleich der Holzbau in neuerer Zeit mehr und mehr zurückgedrängt wird, doch noch als Umsassungswand — bei Landhäusern und dergl. — und insbesondere als Scheidewand immer noch eine wesentliche Rolle spielt, trotzdem ihr in konstruktiver Hinsicht nicht gerade das Wort geredet werden kann.

Die Schwelle bildet die Unterlage für den Aufbau der Wand; sie ist entweder ihrer ganzen Länge nach untermauert — Grnndschwelle —, oder durch eine Balkenlage in verhältnismäßig geringen Entfernungen unterstützt — Brustschwelle oder Saumschwelle, — so daß die Biegungssestigkeit nur unbedeutend in Anspruch genommen wird. Man verwendet deshalb keine starken Hölzer, sondern gewöhnlich Halbhölzer, die mit der Breitseite aus der Unterlage ausruhen.

Für die aus Mauerwerk liegende Grundschwelle, die besonders der Zerstörung durch Feuchtigkeit ausgesetzt ist, verwendet man am besten Eichenholz, das mit der Kernholzseite immer nach unten zu liegen kommt, um das Verfaulen möglichst zu verhindern. Fig. 167 bis 169 zeigen einige Anordnungen für die Auslagerung der Grundschwelle. Bei Fig. 167 dient eine Rollschicht aus hart gebrannten

IvM

e"

HM

//

Fig. 166.

m=

je*

§ 2.

Die Wieget- oder Aachwerkswände.

Eine Riegel-, Bund- oder Fachwerkswand, Fig. 166, besteht aus der Schwelle ab, der Psette oder dem Rahmstück cd, den Pfosten oder Stielen e, den Streben oder Bändern f, und den Riegeln k.

Backsteinen als Unterlage; die Schwelle steht etwas vor, damit das Wasser abtropfen und nicht in die untere Fuge eintreten kann; um auch das Eintreten von Feuchtigkeit aus der oberen Fläche der Schwelle zu verhindern, ist es besser, die Schwelle nicht vor die Wand vortreten zu lassen, sondern sie mit den Pfosten bündig anzuordnen, wie in

Fig. 168, wo ein steinerner Sockeldeckel zur Aufnahme der Schwelle angenommen ist. Der Sockeldeckel ist mit einem 2 bis 3 cm hohen, mit der Schwelle bündigen Plättchen versehen, um auch hier das Eindringen von Feuchtigkeit zwischen Stein und Holz zu verhüten. Übrigens ist es zweckmäßig, die Schwelle in eine dünne Schicht von Asphalt oder Cement einzulegen, um die Fuge zu dichten.

was jedoch wenig empfehlenswert ist, da sie dann an zwei Ecken ausgewinkelt werden müssen.

Bei Umfassungswänden kann die äußere Flucht der Pfosten entweder bündig mit der Ausmauerung, bezw. mit dem Putze sein, oder die Pfosten können etwas vorstehen, ähnlich wie der Eckpfosten, Fig. 170b, in welchem Fall die Kanten gewöhnlich abgefaßt werden.

gig. 167.

Fig. 168.

Flg. 109.

II

ZA¹

WZ

■?

m uni»

<r

«f iuh

Ei!

die Wand, nach Fig. 166 y, stellen, wo er dann zum sogenannten Klebpfosten (Klappstiel) wird, und die Verbindung beider Wände nur durch Schwelle und Pfette erfolgt.

Die in Fig. 168 angegebene Verdübelung ist nur bei leichten Wänden erforderlich, um das Werfen der Schwellen zu verhindern. Die Enden der Schwellen werden entweder nach Fig. 166, oder für den Holzban charakteristischer, mit vorstehenden und abgedeckten Köpfen nach Fig. 169 überblattet.

An Stelle des einfachen geraden Zapfens, in dessen Zapfenloch sich leicht Wasser ansammelt, findet auch der Kreuzzapfen Anwendung, Fig. 76B. Der Stoß der Schwellen erfolgt stumpf oder mit geradem oder mit schrägem Blatt und stets unter einem Pfosten.

Die Saum- oder Brustschwellen sind auf die Balken des unterhalb liegenden Stockwerkes aufgekämmt und mit dem übrigen Verbandholz aus gleichem Material.

Auf der Schwelle stehen die Pfosten, Stiele oder Ständer, Fig. 166; man unterscheidet Eck-, Bund-, Thür-, Fenster- und Zwischenpfosten. Die Eckpfosten e' sind gewöhnlich etwas stärker als die übrigen, teils des besseren Aussehens wegen, teils, weil sie in erhöhtem Maße den Witterungseinflüssen preisgegeben sind. Diese stärkeren Eckpfosten müssen, wenn sie bündig mit dem Mauerwerk oder Putz, oder in gleicher Flucht mit den übrigen Pfosten bleiben sollen, im inneren Eck „ansgewinkelt" oder ausgeklinkt werden, Fig. 170a.

Die Bundpfosten e" stehen da, wo zwei Wände aufeinander stoßen oder sich kreuzen; sie erhalten die gleiche Stärke wie die anderen Verbandhölzer, wenn sie nur wenig durch Zapfenlöcher geschwächt werden, Fig. 170 e, andernfalls werden sie nach einer Richtung verstärkt, Fig. 170 6, oder auch nach beiden Richtungen, Fig. 170 e,

Je nach der Einteilung und Ausbildung der Riegelfache einer in Holzarchitektur durchgebildeten Umfassungswand kann ein Bundpfosten störend in die Zeichnung eingreifen; in einem solchen Fall kann man ihn dicht hinter

Fig. 170.

• 11

iS

MM

X X \ < V x xx VV'.V'

Kä« * |ff . |1|

is n M.

Die Thür- und Fensterpfosten bilden die Umrahmungen der betreffenden Öffnungen, und die Zwischenpfosten stehen so zwischen den bisher genannten, daß die Entfernung von Pfosten zu Pfosten nicht unter 0,70 bis 0,90 m und nicht über 1,50 m betrügt.

Eine Abmessung des Pfostenquerschnittes richtet sich nach der Stärke der Wand, und diese oft nach dem Material, mit dem die Fache ausgemauert werden. Bei unregelmäßigen Bruchsteinen beträgt die Stärke der Nus-manernng wenigstens 18 bis 21 cm, und bei Backsteinen

Durch Schwelle, Pfosten itnb Pfette ist eine Wand umrahmt, aber noch nicht zu einer urlverschieblichen Figur gemacht. Dies geschieht durch die Streben und Büge (Schubbänder, Wind- oder Sturmstreben), die in schräger Richtung die Schlvelle oder die Pfosten mit der Pfette verbinden, und so ein Verschieben der letzteren verhindern. Bestehen Pfette und Schwelle aus je einem Stück, so sind nur zwei Büge oder Streben erforderlich, ff, Fig. 166; ist aber die Pfette bei x gestoßen, so werden noch die punktiert gezeichneten Verstrebungen f' f' Fig. 166, angeordnet. Die Streben, die stets entgegengesetzte Richtungen erhalten, werden mit Schwelle und Pfette versatzt und verzapft, wobei die Zapfenlöcher etwa 9 cm von denen der nächsten Pfosten entfernt bleiben sollten.

Die Verstrebungen können jedoch auch nach Fig. 171 B und C angeordnet werden.

die halbe oder die ganze Steinlünge, und nur bei ganz leichten Scheidewänden setzt man die Backsteine wohl cutcf) hochkantig in die Wände, so daß die Stärke gleich der Dicke der Backsteine wird. In neuerer Zeit werden die Fache, wo es sich um Herstellung leichter Wände handelt, mit Gipsdielen, Spreudielen, Schwemmsteinen u. s. w. ausgesetzt, und je nach den Stärken dieser Materialien werden auch die Pfostenabmessnngen 31t wählen sein. Diese sind jedoch auch abhängig von der Auflast, durch welche die Pfosten auf Zerknicknng beansprucht werden; bei den gewöhnlichen Belastungen und Stockwerkshöhen von 3,00 bis 3,60 m genügt eine Stärke von 15 bis 18 cm im Quadrat, und nur, wenn der Druck nicht nur lotrecht sondern auch seitwärts wirkt, wie z. B. bei Getreidescheunen, müssen die Pfosten senkrecht zur Wandrichtnng stärker werden, und etwa 21 bis 24 cm erhalten; in der Längen-richtnng der Wand wird ein Ausbiegen schon durch die Ausmauerung der Fache und auch durch die Riegel verhindert, wenn solche vorhanden sind.

Die Wand nach oben begrenzend und von den Pfosten getragen, liegt das Rahmholz oder die (Wand-)Pfette; da sie in geringen Entfernungen unterstützt ist, erhält sie die Stärke der übrigen Verbandhölzer. Die Pfetten macht man gern aus langen Stücken, um einen Stoß zu vermeiden; wo dies aber nicht zu erreichen ist, erfolgt die Verbindung am besten durch das schräge Hakenblatt, und stets über einem Pfosten, wie bei x in Fig. 166.

Am Eck oder bei sich kreuzenden Wänden werden die Pfetten, wenn beide in einer Ebene liegen, überblattet, und wenn sie übereinander liegen, überkämmt. Die Verbindung mit den Pfosten erfolgt durch den gewöhnlichen Zapfen, der bei Eck- und Bundpfosten geächselt werden muß. Bei diesen Zapfen tritt der Hauptnachteil der Verzapfungen, daß Nässe in die Zapfenlöcher dringen kann, nicht ein.

Mehr Verstrebungen einzulegen, als erforderlich, ist aus technischen Rücksichten nicht ratsam, da wegen der schrägen Stellung die Ausmauerung der Fache nachteilig beeinflußt wird. Hierbei ist nun aber zu beachten, daß die Streben nur während der Herstellung des Baues notwendig sind, da die Wände nach der Ausmauerung die nötige Steifigkeit gegen Verschieben besitzen. Diese für das Aufrichten erforderliche Verspannung kann aber zweckmäßiger durch vorübergehende Verschwartungen erreicht werden, wie solche bei jedem Baugerüst zur Anwendung kommen.

Fig. 171.

* //

Wi

Wenn diese Verspannungshölzer somit bei einfachen Nutzbauten fehlen können, so werden bei besser durchgebildeten Holzarchitekturen aus formalen Gründen die Streben und Büge beizubehalten sein, da sie für den Holzbau äußerst charakteristisch sind, zur gefälligeren und reicheren Teilung der Fache und zur malerischen Durch-bildung der Flüchen wesentlich beitragen. Beispiele dieser Art geben die Fig. 7, 177 und 181 und die umstehende Fig. 172 eines Hauses aus Sindelfingen. st

Besonders beliebt ist das „Andreaskreuz", das aus zwei sich kreuzenden Streben gebildet wird, Fig. 171 A, und das zur Belebung großer und kleiner Fache und oft in vielfacher Wiederholung verwendet wird, Tafel 5; vielfach werden dem Andreaskreuz noch weitere sich kreuzende Hölzer beigefügt, Fig. 173, insbesonders in den Brüstungsfachen, wovon Fig. 7 und 181 Beispiele geben.

Statisch sind die Andreaskreuze nur von geringer Bedeutung, denn da die Hölzer bündig liegen, so müssen sie im Kreuzungspunkte überblattet werden, wodurch sie an Festigkeit wesentlich verlieren; man läßt deshalb wohl eine Strebe in der ganzen Stärke durchlaufen und fügt die andere aus zwei Stücken ein, die man durch kurze Zapfen oder auch durch Nägel befestigt.

Die Riegel sind wagrecht laufende Hölzer, die die Fache der Höhe nach teilen — Zwischenriegel —, die Thür- und Fensteröffnungen nach oben — Thür- und Fensterriegel, — und das Fenster nach unten — Brustriegel — begrenzen.

1) Paulus, Denkmäler in Württemberg.

Vreyma n n, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Ausluge.

Die Thür- und Fensterriegel erhalten bei ausgemauerten Fachen einen Entlastnngsbogen und werden mit Zapfen und Versatznng in die Pfosten eingesetzt, die Brustriegel macht man gern aus Eichenholz oder harzreichem Kiefernholz, da sie den Witterungseinflüsfen sehr ausgesetzt und dem Verderben preisgegeben sind. Die

Mg. 172.

man sie nach Fig. 171 versetzen, da dann die Zapfenlöcher nicht in gleicher Höhe liegen und die Pfosten weniger geschwächt werden.

Fig. 173.

YJ.

in

|F,

V.

jki

By

/£

m/ 4

ilÄSilir

!ii<

\A

iii

.......

mm

II

p-

Kl

^    — _TT”” "-T—

i;

Die Riegel erhalten im allgemeinen die Stärke der übrigen Verbandhölzer und werden mit einem kurzen Zapfen eingesetzt, der wohl auch noch verbohrt wird, wobei der Nagelkopf etwas über die Flüche vortreten kann. Konstruktiv ist das Verbohren vielleicht zu beanstanden, da die mit dem Hirnholz nach außen stehenden Nägel Nüsse aufsaugen und quellen, und dadurch Risse und Spalten im Holze verursachen, durch die die Fellchtigkeit dann in das Innere der Hölzer eindringen kann.

Bei Wänden mehrstöckiger Gebäude kann man nach Fig. 174 und 176 für jedes Stockwerk eine vollständig in sich geschlossene Wand mit Schwelle und Pfette

Fig. 174.

Fig. 175.

30

lll

1-t-t-t-t-fc-i-1-i

Zwischenriegel werden vielfach so angeordnet, daß die entstehenden Fache etwa 2 qm Fläche nicht überschreiten, richten sich aber bei unverputzt bleibenden Wänden nach dem guten Aussehen. Konstruktiv sind sie eher schädlich als vorteilhaft, da die Pfosten durch die Zapfenlöcher geschwächt werden, und die Ausmauerung durch das Einlegen der Riegel keine erhöhte Festigkeit erhält; denn zwischen der Unterfläche des Riegels und der Ausmauerung bildet sich infolge des unvermeidlichen Setzens der letzteren, dem das Schwinden und Eintrocknen des Holzes noch zur Hilfe kommt, eine Fuge, wodurch der Zusammenhang zwischen den Riegeln und der unter ihnen liegenden Ausmauerung aufgehoben wird. Wo die Fache verputzt werden, ist es deshalb vorteilhafter, die Zwischenriegel ganz wegzulassen. Wo sie angewendet, aber verputzt werden, kann i

14

Fig. 176.

MM A

PS

[i]

Bi

am

V.Jp

(vFW

Wn ■    '

. M,

WT^

■=a

zimmern).

anordnen, wobei die Saumschwellen auf das Gebälk aufgekämmt werden, das dann nach zwei Seiten Stichgebälke erhalten muß. Werden die Stichgebälke weggelassen, so ergiebt sich für die Wände parallel der Balkenlage die Anordnung A, Fig. 175, wobei der in die Wand fallende Deckenbalken zugleich Pfette für die untere und Schwelle für die obere Wand wird.

Man kann auch die Hanptpfosten ununterbrochen durch die Höhe der sämtlichen Wände laufen lassen, Tafel 1, Fig. 1 aa, und zwischen dieselben starke Riegel b b einsetzen, die zugleich als Schwellen und Pfetten dienen; Fig. 2 giebt einen Horizontalschnitt nach gh, Fig. 4 die Seitenansicht, Fig. 3 den lotrechten Durchschnitt, und Fig. 5 und 6 lotrechte Schnitte nach den Linien cd und es, Fig. 2. Die Riegel werden am besten mit Zapfen und Versatzung eingesetzt und unter sich und mit den Pfosten durch aufgelegte und verbolzte Eisenbänder verbunden.

Es ist vorzuziehen, die durchgehenden Pfosten aus schwächeren Hölzern zusammenzusetzen und die Zwischenpfosten doppelt, die Eckpfosten vierfach anzunehmen, Tafel 2. Bei dieser Konstruktion können die Zwischenpfosten ent-weder nach der Länge oder nach der Dicke der Wand doppelt gestellt werden. Stehen sie parallel der Wand, Tafel 2, Fig. 2, so können die Balken der Zwischendecken und des Daches durch sie hindurchgesteckt und verbolzt werden, während die Riegel nur von Pfosten zu Pfosten reichen; stehen die Pfosten aber, nach Tafel 2, Fig. 1, nach der Tiefe doppelt, so können die Riegel in langen Hölzern zwischen den Pfosten hindurchgehen, und geben, mit diesen verbolzt, der Wand eine große Festigkeit; zur soliden Verbindung mit dem Gebälke legt man entweder den Deckenbalken seitlich des Pfostens oder man ordnet statt eines stärkeren zwei schwächere an, und verbolzt sie mit dem Pfosten, wodurch man eine Anordnung erhält, die der in Fig. 2 dargestellten vorzuziehen ist.

Dieses System der Doppelpsosten konsequent durchgeführt, ergiebt an den Ecken vierfache Pfosten, die dann einen sehr soliden Eckpfeiler bilden. Die Hanptpfosten stellt man am besten unmittelbar auf das Mauerwerk, bezw. einen entsprechend gestalteten Werkstein, und setzt die Schwellen zwischen die Pfosten ein; eventuell können nach Fig. 2, Tafel 2 die Zwischenpfosten auch auf die durchlaufende Schwelle aufgesetzt werden. Sollten bei großer Höhe die Pfosten gestoßen werden müssen, so muß dies natürlich im Verband geschehen, und müssen die Verbindungsstellen durch Schienen und Bolzen gesichert werden.

Der Raum zwischen den Pfosten wird auf die früher besprochene Weise ausgeriegelt; das Auflager der Deckenbalken kann man auf die verschiedenen in Fig. 1 und 2, Tafel 2 dargestellten Arten anordnen.

Solche Konstruktionen finden bei Kirchen und Türmen, die in Fachwerk erbaut werden sollen, Anwendung; ebenso auch bei Magazinen und Scheunen, und bei letzteren leisten die nach der Stärke der Wand gestellten Doppelpfosten einen bedeutenden Widerstand gegen den Seitendrnck des Getreides, und verhüten das Ausbauchen bei hohen Scheunenwänden. (Über durchlaufende Ständer bei den niedersächsischen Fachwerksbauten siehe Lachn er, der norddeutsche Holzbau.)

Es wurde bereits hervorgehoben, daß in allen Fällen, in denen nur den konstruktiven Forderungen Rechnung getragen werden soll, nicht mehr Verbandstücke als erforderlich anzuwenden sind. Wo es sich aber um -architektonisch durchgebildete Anlagen handelt, werden vielfach, insbesondere im süddeutschen Riegelbau, außer diesen konstruktiv erforderlichen Verbandstücken weitere Hölzer beigefügt, die nur dekorative Bedeutung haben; die Fig. 177 st und 172

Fig- 177.

.J;, '

[bl

*1

3al

:vJp

mm,

Tipj^PFyir,

-■•    '    - .»Mn—1

T» geben einige derartige Beispiele. Die Fenster sind gruppenweise zusammengefaßt und unsymmetrisch angeordnet; sie wechseln mit mehr oder weniger großen Mauerflächen, die durch Streben, Büge, Riegel belebt und meistens unsymmetrisch angeordnet sind. Die Vorkragungen der Geschosse sind gering und das Dach schießt wenig über die Wandflächen vor.

1) Paulus, Denkmäler in Württemberg (Haus in Frauen

Einen wesentlich anderen Charakter zeigt das norddeutsche, insbesondere das niedersächsische Fachhaus (Stünder-riegelbau), bei dem die Pfosten (Ständer) in regelmäßigen Abstünden stehen und jeden: Ständer ein Deckenbalken entspricht; die Pfosten sind mit der Schwelle durch kleine

Fig. 178.

Wie bei den Wandflüchen ist auch die Ausbildung der Giebelflächen in den verschiedenen Gegenden eine andere, und wir geben als Beispiele in Fig. 179 9 einen nieder-sächsischen, einen rheinischen und einen Thüringer Giebel, sowie in Fig. 180 9 einen prächtig durchgebildeten Giebel von einer Scheuer in Zernez ans dem Ende des vorigen Jahrhunderts (]'. auch Kap. IX).

Die dekorativ eingelegten Hölzer erhalten eiltweder die Stärke wie die eigentlichen Verband Hölzer, Fig. 181,9 von Thüringer Fachwerksbauten, oder sie können, wie dies z. B. bei Schweizer Holzbauten vorkommt, Fig. 182,9 aus 4 bis 5 cm dicken und in die Verbandhölzer eingelassenen Bohlenstücken bestehen. Wenn eine solche Ausführungsweise auch in beschränktem Maße zulässig ist, so ist es doch ganz verwerflich, diese Täuschung so weit zu treiben, daß man ganz roh und einfach gehaltenes Riegelwerk nach der Ausmauerung über Holz und Stein weg unter Nachahmung reicherer Fachwerke außen mit abgehobelten und mit Ol getränkten Brettern benagelt und die Zwischenfache dann verputzt.

§3.

EH

lc<]

iS

3;

5g !

äi

ii

3!

i-WMWW

Ml

mul

IBOlZI

schräg gestellte Schubbänder oder durch Winkelbänder verbunden, und alle sonstigen Verstrebungen und Zwischenriegel, sowie ausgemauerte Fache kleinen Brüstungsflüchen — fehlen. Das charakteristischste ttnd schönste Beispiel dieser Bauweise ist das 1529 erbaute Amthaus der Knochenhauer in Hildesheim, Fig. 178.9

1) Lachn er, Der norddeutsche Holzbau.

abgesehen von den

Konstruktion der Aenster- und ThürumraHmnngen und der Matkone.

Die Umrahmungen der Fenster- und Thüröffnungen bilden sich durch die Anlage der Fenster- und Thürpfosten nebst Riegeln, welche in jene eingezapft werden.

Die Ausbildung kann in verschiedener Weise erfolgen:

1)    Die Umrahmung wird unmittelbar gebildet von den genannten Konstrnktionshölzern, die entweder nur gehobelt, oder mehr oder weniger reich geschnitzt werden, Fig. 183³) und Tafel 3.

2)    Die Umrahmung wird als selbständige Bildung der Wand vorgebaut, Fig. 184.9

3)    Die Umrahmungshölzer werden durch gehobelte und fassonierte Bretter verkleidet, Tafel 4, Fig. 1, jedenfalls die für Holzbauten am wenigsten charakteristischste Form.

In der Regel sind die Höhen der Stockwerke bei Holzbauten nicht sehr groß, namentlich bei ländlichen Bauten, wie sie sich im Schwarzwald, in der Schweiz, in Tirol u. s. tu. finden, weshalb die Fensteröffnung im Verhältnis zur Höhe breit angelegt wird, wodurch sich ein liegendes, statt wie gewöhnlich ein stehendes Rechteck ergiebt. Da diese Form unschön aussieht und der als Sturz dienende Fensterriegel

1)    Neumeister und Huberte, Die Holzarchitektur.

2)    Gladbach, Der Schweizer Holzstil.

3)    Lützvw, Zeitschrift für bildende Kunst. 1882.

zu

zu weit freigelegt würde, keilt man diese großen Fenster-öffnungeu durch einen oder mehrere Pfosten, wodurch die gekuppelten oder Gruppeufenster entstehen, deneiHsich der Holzbau besonders eignet, Fig. 177.

/VÜi' die Konstruktion wichtig ist insbesondere der Brustriegel, der den Einflüssen der Witterung am meisten preisgegeben ist; bleibt er unverkleidet, so muß er in Eichenholz hergestellt werden.

dem auf der Innenseite angebrachten Fenster und einem äußeren Verschluß mittels eines Ladens a. Das Simsbrett b, Fig. 185, ist mit einer Wassernase und aufrecht stehendem Ansatz versehen, in den die Fntterrahme c des Fensters eingreift. Durch diese Bildung des Simsbrettes, das außerdem oben abgeschrägt wird, damit das Wasser leicht und rasch abläuft, wird dem Eindringen des Regen-wassers vorgebeugt. Um auch das Schwitzwasser der Fenster

Fig- 179.

^yH\e3ersdcVjsiscV)er

CO

vm

selber⁰

gUel

ÜZ

MH

mm.

_MKBfgm.

WWW

«iMWMsMWUiiiAsMMMMAWiIMUWlWMMilNM^

I*

?)

n<ser //

''

BEL D

r/

' £1

mm

-z

M.- ISj

üilüiiiiiülu!

NW

wü SH WM

WM1

■ Bl

mmm

EH

11

W>8>

ESESSS^^25x:

In der Regel luirb der Brustriegel jedoch durch ein eichenes Simsbrett abgedeckt, in welchem Fall er dann wie die Pfosten aus weichem Holze gefertigt werden kann. Die Anordnung, die Fensterrahmen mit der Außenseite der Wand bündig anzubringen, um die Oberfläche des Brustriegels dem Wetter zu entziehen, ist des unschönen Aussehens wegen, und weil das Fenster selbst den Witternngs-einflüssen zu stark ausgesetzt wird, nicht zu empfehlen.

Die Fig. 185 bis 187 zeigen im Durchschnitt, in der inneren Ansicht und im Grundriß eine Anordnung mit aufzunehmen, ist das innere mit Rinne versehene Simsbrett angebracht, das zugleich die Annehmlichkeit gewährt, kleinere Gegenstände am Fenster niederlegen zu können. Dessen Befestigung erfolgt teils cim Riegel und an der Verkleidung, teils auf den „Knaggen" d.

Die Fenster in der Mitte der Wanddicke anzubringen, findet sehr häufige Anwendung, Fig. 188 und 189. Bei dieser Anlage muß zuerst das Fensterfutter eingesetzt werden, an welches sich die Simsbretter, Fig. 188, sowie die zur Verkleidung der Pfosten und Riegel dienenden Futterstücke,

M

i

Fig. 180.

m

yB

»

llSil

K.

i

■

1

Z

mm

>"

HP*?---

M

■ J

st

;diM

Sw I

c" ■ j

25

1

1

k\

m

TT

.

i

S

O

1

SS¹

\x

W

Fig. 189, anschließen. Die Simsbretter sind in das Fensterfutter eingezapft und das äußere Sims-brett erhält eine starke Schräge nebst Wassernase. Häufig wird auch das Simsbrett, der Fuß der Pfosten und die Fensterfutterrahme bis unter den Fensterflügel mit Blech beschlagen, um das Eindringen des Regen-wassers an sämtlichen Fugen zu verhindern, Fig. 188 a.

Bei Holzhäusern in der Schweiz l) findet man die Fensterpfosten a, Fig. 190 und 191, gehobelt, in welche die Füllhölzer b eingespundet sind, an deren Innenseite die Ver-täfernng c angebracht ist; die Futterrahmen d der Fenster werden in die Falzen der Pfosten und bündig mit denselben eingesetzt, während an der Außenseite entweder Flügelladen f, Fig. 190, oder Schiebladen g, Fig. 191, angebracht sind.

Bei den Thüren vertritt in den meisten Füllen die

mSm

mm

111

*/#

M

m

k ,

=-~;

Jji

m

XSL

m**

VI',

Jb,

l

#

ISS

SS

m

mm

Fig- 181.

Holzstil.

1) Gladbach, Der Schweizer

%

h

\3

x: - '

rh

f

i

I

/.V

14

V ••

EM

Zwischenwände im Innern der Gebäude, der Thürschwelle keinen Vorsprung geben will. Indessen pflegt man auch in diesem Fall die Schwelle um die Brettdicke auszuschneiden und ein besonderes Futterbrett von Eichenholz einzulegen. Bei den Wänden der Erdgeschosse würde aber bei dieser Lage die Schwelle ihrer ganzen Höhe nach verschüttet werden, deshalb legt man sie höher. Legt man sie nun so, daß ihre Unterfläche mit dem Fußboden in eine Ebene füllt, dieser also mit dem Sockel gleich hoch liegt, so muß die Schwelle in der Thüre ganz ausgeschnitten werden, wenn sie nicht über dem Fußboden vorstehen soll. Dies kann aber für die Wand gefährlich werden, weil dadurch die Längenverbindung aufgehoben wird, weshalb man diese, wo möglich, durch eiserne Schienen wieder herzustellen sucht.

Wandschwelle auch die der Thüre, doch muß sie in vielen Fällen ganz oder zum Teil ausgeschnitten werden, je nachdem der Fußboden des Raumes, zu dem die Thüre führt, mehr oder weniger unter der Oberfläche der Thürschwelle

Fig. 182.

Fig. 184.

'W-f-e

MI

53'

Fig. 183

iS

M>

Es

IM0!

VA

1=

II

Ei

Vf

i:

i;-

ÜK

II

II

;ih liegt. Liegt der Fußboden so, daß seine Oberfläche mit der der Schwelle in eine Ebene füllt, so könnte man die letztere hobeln und das Thürfutter nur an den drei übrigen Seiten herumführen, wenn man, wie bei den Thüren der

Wenn daher keine anderen Gründe dagegen sprechen, so wird es am besten sein, in den unteren oder Erdgeschossen den Fußboden in Beziehung auf die Wandschwelle so hoch zu legen, daß in der Thüre beiläufig die halbe Schwellen-höhe oder so viel ausgeschnitten wird, daß sie noch 7,5 cm stark bleibt. Befindet sich in der Nähe der ausgeschnittenen Stelle ein Stoß der Schwelle, nach dem schrägen Hakenblatt ausgeführt, so niuß das Blatt, wie bei A, Fig. 192, unten an das ausgeschnittene Schwellende geschnitten werden, und nicht wie bei B, weil hier nach der Linie ab leicht ein Abspringen erfolgen könnte. Ist die Schwelle aber zugleich eine Saumschwelle und aus ein Gebälk aufgekämmt, so daß ein Balken unter die ausgeschnittene Stelle trifft, so wird man hier die Tiefe der Verkämmung nicht aus der Schwelle, sondern ganz aus dem Balken schneiden.

Fig. 185.

Bei Einfahrten, deren Schwelle immer unter der Wandschwelle liegt, pflegt man die Anordnung nach Fig. 193 §u treffen. Die Thürschwelle ab liegt hier immer in das Sockelgemüuer versenkt und muß daher von Eichenholz genommen und auch lvohl noch mit einigen eisernen Schienen beschlagen werden, wenn sie Dauer gewähren soll. Wenn man hinreichend lange und feste Werksteine haben kann, so

Fig. 186.

gemacht, eine Art Bogenarchitektur darstellen, die eigentlich in der Holzkonstruktion keine Begründung findet.

Bei sehr weiten Thoren, über denen eine volle Wand vielleicht durch mehrere Stockwerke sich erhebt, legt man wohl einen verzahnten oder verdübelten Balken als Riegel, lute in Fig. 194, wo der Thorriegel, unmittelbar unter der Pfette liegend, mit dieser verdübelt und verbolzt erscheint.

Fig- 187.

Fig. 188.

WM

TD

"M

fl

fl

i!

T?;il

l-z Hl

mm

LUI

11' I

W//A

==

<f.

Fig. 190.

Fig. 191.

j*

'mmmm

re

Ml'

eignen sich diese ganz vorzüglich zu dergleichen Thorschwellen. Sie müssen aber so lang sein, daß die Thürpfosten noch in sie eingezapft werden können. Diese sind mit den Wand-schwellen bei c c verzapft und hängen außerdem noch auf einer Versatznng. Diese Zapfen müssen verbohrt werden, wenn man kein Eisen zur Verbindung verwenden will.

Fig. 192.

Fig. 189-

Bei Fig. 195 fehlt der Thorriegel und die Pfette ist mit Bügen gegen das Einschlagen gesichert, oder, wenn es der Raunl gestattet, bringt man einen Thorriegel versaht und ans Knaggen ruhend, an, Fig. 196, und sprengt die

Fig. 193.

«all

durch eine Hüngesänle unterstützte Pfette mittels zweier Streben ab. Natürlich müssen dann die Thürpfosten hinreichend stark genommen werden, weil auf diesen nun die ganze Last ruht. Ein fester Stand und ein hinreichend starker Querschnitt sind für Thür- und Thorpfosten schon deshalb erforderlich, weil an ihnen die oft schweren Thürflügel befestigt werden, die bei ihrer Bewegung nachteilige

Die Fenster-, noch mehr aber die Thür- und Thorriegel, die für die Öffnungen den Sturz bilden, werden in die Pfosten außer mit dem Zapfen auch noch mit einer Versatzung eingelassen, so daß sie mit dem vollen Holze anfliegen. Der Tragkraft dieser Riegel kommt man zuweilen durch konsolartige Knaggen in den Ecken zu Hilfe, die, nach mancherlei Formen geschnitzt, endlich zu Kopfbändern werden, und dann ausgerundet oder, von krummgewachsenem Holze | Erschütterungen hervorrufen können.

Auf Tafel 3 geben wir nach Böttchers Holzarchitektur des Mittelalters einige Beispiele von Thürbildungen mittelalterlicher Holzbauten, bei denen die obere Begrenzung der Thüröffnung verschiedene Linien zeigt, die durch ausgeschweifte und fcharf eingepaßte Holzstücke hergestellt sind.

Fig. 195.

Fig. 194.

i;

fl

Auch das in Fig. 5 und 6 dargestellte Doppelfenster zeigt eine ähnliche Durchbildung mit weit vorgesetzter Umrahmung, die auf vortretenden Balkenköpfen mit Konsolen und Füll hölzern ausruht, und oben mit einer stark ausladenden Verdachung versehen ist. Das untere Doppelfenster ist mit einer sogenannten Blumenbank versehen. Die

Fig. 197.

Fig. ISS.

in

LIÜ

Fig. 196.

1}

M,

!■

tn'i

«nun im_jin

I,

yl\

Kl

■O

EJ

Soll über einem Fenster oder einer Thüre eine Art Verdachung, eine Bekrönung, angebracht werden, so erfolgt dies gewöhnlich durch ein Gesimsbrett, das über dem Fensterriegel auf Knaggen befestigt und zum Schutz gegen die Witterung am besten mit Zink beschlagen wird, Dafel 4, Fig. 1, 2 und 5. Diese Tafel zeigt in Fig. 1 und 2 eine Thüröffnung in Verbindung mit einem Balkon und einem einfachen Fenster in Fig. 3 und 4, und ferner die Bildung zweier übereinander liegenden Doppelfenster in Fig. 5 bis 8. xn Fig. 1 sind Thürpfosten und Riegel gehobelt und nach außen mit geschnitzten Brettern verkleidet, worüber die aus Knaggen, Häng- und Deckbrettern bestehende Verdachung angebracht ist. Das Thürgestell befindet sich in einer Blockwand und besteht aus zivei Pfosten, welche die Enden der Balken aufnehmen und die in den als Thürriegel dienenden Balken eingezapft sind. Das Fenstergestell, Fig. 3 und 4, besteht aus gehobeltem und profiliertem Holz. Dasselbe tritt über die Mauer weit vor, um eine kräftige Schatten-wirkung zu erreichen, weshalb der „Brustriegel" durch zwei eingemauerte Träger gefaßt wird. Das Simsbrett, solvie der Fuß der Pfosten und ebenso die Verdachung sind mit Zinkblech beschlagen angenommen.

Breymann. Baukonstruktionsichre. H. Sechste Auflage.

II

jljjj

II

:i|

ganze Anordnung ist im Durchschnitt in Fig. 197. verdeutlicht.

Der Boden des Balkon, Fig. 1 und 2, Tafel 4, ruht auf Balken auf, welche unabhängig sind vom Stockgebälk und mittels besonderer Träger unterstützt werden. Die Traghölzer der Balken werden, zur Aufhebung des nach

außen wirkenden wagrechten Zuges, entweder mit der Mauer verankert oder mit dem Stockgebälke fest verbunden. Die Köpfe dieser Hölzer werden ausgeschert, damit die zu beiden Seiten ausgeschnittenen Gelünderpfosten eingestreift und verschraubt werden können, welche Verbindung der Verzapfung vorzuziehen ist. Die Seitenansicht von Fig. 1 und 4, Tafel 4, ist in Fig. 198 dargestellt.

In Fig. 199 geben wir noch die Unterstützung einer Gallerie (Laube) in Verbindung mit dem Vordach von einem Hause in Eggiwyl (Kanton Bern) aus dem vorigen

Fig. 199.

\\

MW

BE*

F\

i\'

peil li|

UW

-c

Hl

Äi

mm

-----

Wandflächen an den Giebeln siitd verschalt. Zum Schmucke des Gebäudes sind Balköne, ein offener und ein überdeckter, angebracht.

Tafel 6 stellt in Fig. 1 bis 4 einen dekorierten Giebel dar mit Balkon auf / einem steinernen Gebäude.

Der Boden des letzteren ist durch ein Stichgebälk, Fig. 4, worauf wir später zurückkommen werden, und welches in ein Kopfholz eingezapft ist, unterstützt, während die beiden äußersten Stichbalken von je einem Bug, Pfosten und Konsol abgesteift wer-den. Das Geländer besteht aus Pfosten, Deckgesims,

Brüstungsbrettern, „Doggen" und Sockelleisten. Die Pfosten sind nicht in das Kopfholz eingezapft, sondern besser in dasselbe eingeschoben und verschraubt.

Tafel 7 giebt eine von dem früheren verdienstvollen Bearbeiter dieses Handbuches , Oberbaurat Professor Lang, ausgeführte

Veranda; dazu sei nur erwähnt, daß das Übersetzen der oberen Pfosten und Einsetzen derselben in die Balkenköpfe

Fig. 201.

Fig. 200.

i:

~0\

<>

Jahrhundert!) und in Fig. 200 ein Beispiel einer reicheren Unterstützung, dessen Aufbau zum Theil Motiven aus Hildesheim entnommen ist.²)

Eine andere Art der Unterstützung der Balkonbalken ergiebt sich bei der Blockwandbildung dadurch, daß einzelne Balken der Querwände, Fig. 201, verlängert werden.

Auf Tafel 5 bis 7 geben wir noch einige Darstellungen von ausgeführten Fachwerksbauten mit Balkönen und Lauben, zu denen wir kurz bemerken:

Tafel 5 zeigt die beiden Fassaden eines zweistöckigen Gebäudes mit übersetzten Wänden. Die Kniewünde und

--Ol

o|

1)    Gladbach, Der Schweizer Baustil.

2)    Handbuch der Architektur, Dl. III, Bd. II, Heft 2.

nebst Verschraubung mit denselben hauptsächlich aus dem Grunde erfolgt ist, damit sich kein Regenwasser in die Zapfenlöcher einsetzen und Fäulnis erzeugen kann, Fig. 202.

Fig. 202.

Eine perspektivische Ansicht der Pfostengruppe an der Ecke der oberen Halle ist in Fig. 203 dargestellt.

Was schließlich die vor die Fluchten vortretenden Erkerausbauten betrifft, so können diese entweder auf Steinkonsolen ausruhen, wie solche bei massiven Unterbauten vielfach ange- I ordnet werden, oder ä die Unterstützung erfolgt durch vorgeschobene und entsprechend unter sich verbundene Balken und Abspreizung durch Kopfbänder, welche sichtbar bleiben, wie an den in Fig. 204 9 dargestellten Erkertürmchen aus Münstermayfeld im Moselthale, oder sie werden verschalt, wie an dem reizenden Holzhaus in Schwaigern (Württemberg) Fig. 205.²)

Es finden sich aber auch Bildungen, bei denen die Unterstützung vorgekragten Steinplatten nachgebildet ist, wie auch der Holzausbau Nachbildungen von Steinformen zeigt, wie z. B. das hübsche Erkertürmchen Fig. 206 aus Rothenburg a. d. Tauber, das aus Postamenten, Muschelnischen, Pilasterhermen und Architravplatten mit Bekrönungsgesimsen zusammengefügt ist.

ra

Fig. 203.

>'V

Ä\\

TW

ZA

■mm*

Kill

M W i Ml! M

■nimm

mmmm

pie Spreng- oder Kängewände.    |    g

Bei den im § 2 besprochenen Konstruktionen der Riegelwände ist angenommen, daß diese    Ä

auf einem Fundament oder auf anderen Wänden ruhen, so daß die Schwellen in ihrer ganzen Länge eine unmittelbare Unterstützung finden.

Häufig kommt aber der Fall vor. daß die Wände überm „Hohlen" ausgeführt werden sollen, so daß die Schwelle nur an den Enden unterstützt ist. Dann müssen sogenannte Spreng- oder eigentlich Hüngewände konstruiert werden.

Der leckende Gedanke dabei ist, daß man die Wandschwelle als Tramen eines Hängewerkes

4.

IS*

II

i!

Fig. 204.

mm

s|:

(Ml

II

m-k

i;

HIP

i|k

aa,

mmjlm

El

WW

1)    Zeitschrift für bildende Kunst, 1882.

2)    Paulus, Denkmäler in Württemberg.

PA

ansieht, dessen Hängesäulen und Streben die Wandlast ans die Auflager übertragen. Die zwischen den Verband-stücken des Hängewerkes bleibenden Flächen werden durch Pfosten und Riegel in entsprechender Weise geteilt. So zeigt Fig. 207 den einfachen und Fig. 208 den doppelten Hängebock, der sich bei der Anlage einer Thüre ergiebt.

Fig. 205.

Fig. 206.

Aal

mm

tvMS

(S)

IW

-M

itiST

fc

WM

HM

I."

wmmm

»igfliiiyFr -if

Mil

fl

?V -

l|!

il'lf

Dergleichen Wände sind meistens Querscheidewände, d. h. solche, die senkrecht auf den Frontmauern stehen, und in diesen liegen die Thüröffnungen nur dann zweckmäßig in der Mitte, wenn die Zimmertiefe mindestens

mgmt

i9fiu

f ;¹-_g&S

-----

F^BsteShlBE

ff¹

Fig. 207.

Fig. 208.

\N

Soll ein Teil der Wand massiv als Fenerwand

5 m beträgt; andernfalls wird die Thüröffnung gewöhnlich ! während die Zangen mit schwalbenschwanzsörinigen Blättern so angelegt, daß sie 0,oo bis 1,20 m von der Front- oder in die mit ihnen verbundenen Hölzer eingelassen sind, der Korridorwand entfernt bleibt. Man muß dann von der symmetrischen Gestalt der Hängewerke abgehen und cs konstruiert werden, so kann eine Hängestrebe nach Tafel 8, entstehen netzartige Konstruktionen, wie eine solche auf Fig. 2, durch einen einhüftigen Backsteinbogen ersetzt werden. Tafel 8 in Fig. 1 dargestellt ist. Die Streben sind mit , Da sich ein solcher indessen mehr setzt als die auf der den Pfosten und Schwellen durch Versatzungen verbunden, I anderen Seite liegende Strebe, so ist die in Fig. 3, Tafel 8,

gezeichnete Anordnung vorzuziehen, bei welcher die Holzstreben durch zwei doppelte eiserne Bänder ersetzt sind und die Wand an die Pfette aufgehängt wird. Diese Konstruktion eignet sich auch vortrefflich, um bestehende früher unterstützt gewesene Wände in Hängewände umzuwandeln, da dabei die Wand in ihrem ganzen Bestände erhalten werden kann. Die Schwelle darf jedoch nicht gestoßen sein, sondern muß ununterbrochen durchlaufen, Fig. 3, Tafel 8.

das sind auf allen vier oder ans drei oder nur auf zwei Seiten ebengehauene Stämme, unmittelbar aufeinander legt, bis die Höhe der Wand erreicht ist.

Fig. 10 zeigt eines der ausgezeichneten Schweizer, und Fig. 209 ein russisches Blockhaus ans Kostroma. ff An den Ecken und überhaupt da, wo sich zwei Wände kreuzen, erfolgt die Verbindung entweder durch Verkämmung oder Überblattung oder Verzinkung.

Bfc

im.

LW

Hü

3ä|gj

WA

il

MWWUUWNWK

jiflT

- RRsS

Fig. 211.

Die Konstruktionen der Sprengwände sind int allgemeinen als veraltet anzusehen, da diese Wände mit Hilfe von I Trägern einfacher und sicherer unterstützt werden können. Auch können die Wände vorteilhaft als 'eiserne Riegelfachwünde ausgeführt werden, s. Deutsche Bauzeitnng 1898, S. 506.

Fig. 210.

Fig. 210 zeigt die Verkämmung, wobei jedes Holz vor betn Kamme einen Kopf behält, wodurch sich die aufeinander gelegten Balken fest verknoten und -sich die Wände gegenseitig vortrefflich verankern. Bei dieser Art der Verkämmung treffen die Lagerfugen zweier Hölzer der einen Wand stets auf die Mitte eines Holzes der

ftifl- 212.

mm

Fi

3,

mm

t25

Ul

§#

WM

§5.

Die Mockwände.

Die Block- oder Schurzh olzwand ist nur in sehr holzreichen Gegenden, wie in Rußland, Polen, Galizien, in der Schweiz, in Tirol u. s. w. gebräuchlich. Die Konstruktion besteht darin, daß man die Schurzhölzer, anderen, so daß, wenn beide Wände gleich hoch werden sollen, auf die eine entweder noch ein besonderes Holzstück aufgefüttert oder das oberste um so viel höher genommen werden muß.

1) Centralblatt der Bauverwaltung 1881.

Wird die Blockwand ans unbeschlagenen Stämmen hergestellt, nnc dies wohl in höheren Gebirgslagen und bei einfachen Baulichkeiten vorkommt, so crgiebt sich die Verkämmung nach Art von Fig. 211. Die Hirnenden der Hölzer können, wenn erforderlich, gegen die Witterungseinflüsse durch vorgenagelte Brettstücke geschützt werden, die jederzeit leicht durch neue ersetzt werden können.

Bei der Überblattung, Fig. 212,-bei der sich die Hölzer meistens nicht überschneiden, muß die Verbindung durch einen starken Nagel von Hartholz gesichert werden; die Verbindungsweise ist weniger solide und nicht so charakteristisch wie die in Fig. 210 dargestellte Verkämmung, und dasselbe gilt von der Verzinkung, Fig. 213, bei der die Zinken nach beiden Seiten schwalbenschwanzförmig gestaltet sind, wodurch die Hölzer ohne Anwendung von Nägeln am Ausweichen verhindert werden (s. a. Fig. 98 b).

Tafel 9 zeigt ein solches aus Blockwänden konstruiertes Gebäude,, einen Käsespeicher aus Böningen?) Um das

Fig. 215.

mi

tu

WMW

WM

ZL

M-

F!g. 214.

WZM

Fig. 213.

WWW

A-

—’s

U-

WS

Schutt AB

Gebüude gegen die Bodenfeuchtigkeit zu schützen, ist es vom Boden abgehoben und nur durch einzelne Pfosten

Fig. 216.

Die Fenster- und Thüröffnungen in diesen Wänden werden auf die Art hergestellt, daß die Thür- und Fensterpfosten auf dasjenige Schnrzholz, das die Schwelle oder den Brustriegel bildet, eingezapft und ebenso mit dem den Fenster- und Thürriegel bildenden Holze verbunden werden. Die Pfosten sind seitwärts mit Nuten versehen, in die die Schurzhölzer mit Zapfen eingreifen, Fig. 214 und Tafel 4, Mg- 1.

Wk

WM

//

lEfJ

■il

Liegen die Hölzer ohne weitere Verbindung aufeinander, so wird bei größerer Länge ein seitliches Ausbiegen einzelner Hölzer möglich, was durch Verdübelung auf je etwa 1,80 m verhindert wird, wie dies bei den russischen Blockbauten üblich ist, Fig. 214 bei a a. Um derartige Wände, auf denen infolge des unvermeidlichen Arbeitens der Hölzer kein Verputz haftet, dicht zu bekommen, werden die Lagerfugen entweder mit Moos ausgelegt, oder, wie in Rußland gebräuchlich, kalfatert, indem ans .Werg lose gedrehte Seile unterstützt; das Dach ist mit Schindeln gedeckt, und diese mit einem stumpfen (Stemmeisen und Schlägel in die    Un^ *)urc^ 9roBe kleine gegen das Abheben durch stürme

Bl

x Vif

mm

rrmi: y

! Ä I

mmmmm

hi

gesichert. An den Ecken sind die Hölzer verkömmt, und und den Ständerbau der Schweiz nach der älteren Bauweise oben kragen die Balkenköpfe übereinander vor, wodurch zeigt. Die Pfosten sind durch Büge verstrebt, die schwalben-eine äußerst malerische und für den Holzbau charakteristische schwanzsörmig überblattet sind und sich dicht vor die einge-Unterstützung der Pfetten oder der weit ausladenden Sparren schobenenBohlen legen. Die Schlitzzapfen der Grundschwellen entsteht. Ein reicheres Beispiel einer solchen konsolartigen von den Seiten- und Scheidewänden treten vor die Grund-Unterstützung zeigt Fig. 215, vom Schulhaus zu Rouge- schwelle vor und sind durch mehrere Holznügel außen befestigt, mont,¹) und Fig. 216 st giebt eine Anordnung mit vorgebauten Lauben auf bogenförmig ausgeschnittenen Block- Konstruktion; Fig. 218 giebt ein Bild eines solchen aus

Gutach. st

Die malerischen Schwarzwaldhüuser zeigen dieselbe

hölzern (s. auch Fig. 10, 11 und 201).

Fig. 217.

crr.

s§

Die Bohlen- und die Bretterwände einschließlich der Ständerölockwände.

w.

Die B oh len- oder Dielenwände erhalten wie die Riegelwände Schwelle, Pfette, Eck-, Bund-,

Thür-, Fenster- und Zwischenpfosten, wogegen die Riegel und die schrägen Verbandhölzer fehlen und die Fache nicht ausgemauert, sondern mit Bohlen oder starken Dielen, oder auch mit Blockhölzern, Füllhölzern geschlossen werden.

Zu diesem Zwecke erhalten die Pfosten Nuten, in welche die wagrecht liegenden Bohlen ein-geschoben werden, Tafel 10, Fig. 1, 2 und 3, deren Stärke 3 bis 6 cm beträgt bei 1,5 bis 2,5 m Entfernung der Pfosten. Werden statt der Bohlen Blockhölzer verwendet, so greifen diese mit Zapfen in die Nuten der Pfosten ein,

Fig. 190 und 191. Die wagrecht laufenden Fugen werden wie bei den Blockwänden gedichtet; die Bohlen können einfach gefugt oder gemessert, oder besser gefalzt oder gespundet werden, Tafel 10, Fig. 7, wenn nötig unter Anwendung von Moos oder Werg zur weiteren Dichtung. Da bei diesen Wänden die Pfetten durch die Pfosten unterstützt werden, so nehmen sie an dem durch das Zusnmmentrocknen der Füllhölzer entstehenden Bohlen senkrecht gestellt und in die ausgesalzten Schwellen, Setzen nicht Teil, und es wird sich deshalb zwischen dem ^ Pfosten und Pfetten eingelegt werden, zeigen die Fig. 4, 5 obersten Füllholze und der Pfette eine Fuge bilden, die und 6, Tafel 10. Dabei werden die zur Befestigung der durch eine Leiste geschlossen wird, welche selbstverständlich Dielen notwendigen Riegel, sowie die etwa erforderlichen an das Rahmholz,' und nicht etwa an das Füllholz, befestigt Verstrebungen um die Falztiefe schwächer als die Pfosten, werden muß, oder es werden mit Rücksicht auf das Ein- und die Dielen werden auf ihnen sowie in den Falzen trocknen der liegenden Wandhölzer alle Pfosten mit einem genagelt und der Anschluß durch Deckleisten gedeckt. Die schwebenden Zapfen versehen, wie dies bei den Schweizer Dielen werden unter sich gefalzt, oder gespundet, oder Ständerbauten geschieht, st Hierbei rechnet man etwa V/₂ gefedert, oder nur gefugt und mit Fugenleisten versehen, bis 3 Proz. Senkung der Wand und richtet nach diesem Maß die Länge der schwebenden Zapfen.

Ein Beispiel derartiger Konstruktionen giebt beistehende

\«gv __

Wik. ns

wm

..... .

Wm

■A

ii§|/

>:

HH

fr

Wmm

Eine ähnliche Wand, nur mit dem Unterschiede, daß die

Die Bretterwand wird nur als leichte Scheidewand gebraucht. Sie bildet entweder eine einseitig oder beiderseitig verschalte Riegelwand, wobei die Bretter schräg Fig. 217, die einen Teil eines Hauses in Wytikon st darstellt i laufend angeordnet werden, Fig. 219, so daß sie verstrebend

1) Gladbach, Der Schweizer Holzstil.

1) Deutsche Bauzeitung 1895.

wirken, oder die Wand besteht überhaupt nur ans einer-doppelten Bretterlage ohne Holzgenppe, Fig. 220. Bei dieser Konstruktion werden die beiden Bretterlagen so übereinander gelegt, daß bei der einen die Fugen lotrecht aufsteigen, während sie sich bei der anderen in schräger Richtung der Mitte zuwenden, also ebenfalls verstrebend sich lassen ^ damit sie sich beim Quellen nicht werfen. Statt eines Putzes können die Bretterwände auch mit gut aufzunagelndem Nesseltnch (Sackstoff) überspannt und tapeziert werden.

Zu den Verschalungen können an Stelle der Holzdielen allch Gipsdielen Verwendung finden; diese werden aus

Fig. 218.

MM

......

■ .........

iSM

■Ä*8

wirken, und beide Lagen werden durch eine ausreichende Anzahl umgenieteter eiserner Nägel fest miteinander ver-bnnden. Soll die Wand eine Thür erhalten, so wird die Öffnung dafür in der Wand ausgespart, mit einer Zarge eingefaßt, und auf beiden Seiten mit Thürverkleidnngen oder Einfassungen versehen.

Fig. 219.

Rohr und Gips unter Beimischung von porösen und fest bindenden Stoffen (Haaren, Kork und dergl.) in Stärken von 2 bis 12 cm,¹) einer Breite von 20 bis 25 cm und in Längen von 2,5 bis 3 m angefertigt, und lassen sich wie Holz nageln und ans jedes Maß zersägen, so daß ihre Verwendung eine einfache und leichte ist. Sie sind fener-

Fig. 220.

Derartige leichte uild gut in sich verstrebte Bretter-lvünde eignen sich besonders zu Scheidewänden, die über dem Hohlen stehen, und die ohne besondere Tragkonstruktionen zwischen Fußboden und Decke eingezogen iverden sollen.

Werden die Wandflüchen verputzt, so bleiben die Bretter unbehobelt iinb werd eil einfach oder besser doppelt verrohrt, was am geeignetsten durch sogenannte Doppelrohrgewebe geschieht. Die Bretter sollen nicht dicht an-einandcr gereiht werden, sondern offene Fugen zwischen sicher, schlechte Wärmeleiter, schalldämpfend, leicht (pro Kubikmeter 800 kg) und trocken, und werden mit verzinkten Nägeln mit breiten Köpfen, mindestens 3 cm länger als die Dicke des Schilfbrettes, an die Pfosten befestigt. Bei Maueranschlüssen müssen die Gipsdielen circa 2 cm in eine im Mauerwerk allsgesparte Nute

1) Die 10 und 12 cm starken Gipsdielen haben Hohlräume iHohlgipsdielen).

eingreifen, und die Lager- und die Stoßfugen der verlegten Gipsdielen sowie die Nuten der Maueranschlüsse müssen gut genetzt und mit einem Bindemittel aus Gips und Leimwasser bestrichen werden, um die einzelnen Teile innig zu verbinden. Die Entfernung der Pfosten, Fig. 221, richtet sich nach der Stärke der Gipsdielen und beträgt bei 2,5 cm starken Dielen 66 cm,

„    3 „ „

„    4 u. 5 cm „

von Mitte zu Mitte.

Um ganz dünne Wände zu erhalten, können an Stelle der Holzpfosten 3 bis 4 cm starke Bohlen verwendet werden, wobei jedoch für die Thürzargen Holzpfosten anzuordnen sind, Fig. 221 b.

Bei Innenwänden    wird    der    Verputz

aus Gips, Weißkalk und Sand circa 1    cm    stark, bei    Außenwänden    (für

Baracken und bergt.) am besten aus Cementmörtel oder Cementkalkmörtel circa 2 cm stark aufgetragen. Nägel zum Anbringen leichter Gegenstände finden in den Gipsdielen genügenden Halt' schwerere Gegenstände sind am Holzgerippe zu Befestigen.

Diese hohlen, beiderseits mit Gipsdielen verschalten Wände finden mit Vorteil bei Schiebethürkonstruktionen, wenn nur geringe Mauerstärken zur Verfügung stehen, Anwendung.

Zur Herstellung schalldichter Scheidewände (bei Musik-oder Sprechzimmern und bergt) sind die zur Befestigung

Fig. 222.

Fig. 221.

TT

Putz

;Vl

83 „

„    125 „

(t

(V

ÜB

der Gipsdielen nötigen Holzpfosten für jede Wandfläche besonders anzuordnen, um die Schallübertragung zu verhindern, Fig. 222. Bei Verwendung von 7 cm starken

Breymaiin, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

Gipsdielen oder von 10 und 12 cm starken Hohlaivsdielen werden die Pfosten in Entfernungen von 2,5 bis 5 m Entfernung aufgestellt, die Gipsdielen int Verband dazwischen aufgesetzt, die Fugen mit Gipsmörtel-Leimwasser bestrichen, besonders aber die Fugen längs der Pfosten mit Gipsmörtel ausgegossen, die Gipsdielen an den Stoßfugen außerdem von oben her mit verzinkten Nägeln zusammengenagelt. Die Pfosten erhalten entweder dreieckige Aus-nutungen oder sie werden mit Dreikantleisten versehen, und zur Anbringung des Verputzes verrohrt oder mit verzinkten Drahtgeweben überzogen.

Bei Verwendung von 10 und 12 cm starken Hohlgipsdielen können statt der Holzpfosten mit Vorteil I Ständer angeordnet werden (eiserne Riegelfache).

Es ist sogar möglich, mit 5 bis 7 cm starken Gipsdielen Zwischenwände ohne Zwischenpfosten auszuführen, indem nach Fig. 223 7 mm starkes Rundeisen in die Gips-bieten eingelassen und mit Krampen am Fußboden und an der Decke Befestigt wird.

Zur Befestigung von schwereren Gegenständen an solchen Wänden, bei denen die Holzpfosten fehlen oder in größeren Abstünden stehen, sind nach Fig. 224 Flachschienen zu beiden Seiten der Wand anzubringen und mit

einander zu verschrauben; auf denselben sind me Haken zum Aufhängen der Gegenstände angebracht.

Statt mit Hohlgipsdielen können leichte Wände auch mit Sprentafeln von Dr. Katz in Stuttgart hergestellt

nicht notwendig werden. Diese Wände haben jedoch ebenfalls den Mißstand, daß Nägel nur ungenügenden Halt finden.

Fig. 224 a.

7.

Fig. 223.

-r

XfX

XIX

XX

XIX

LaLtenrvände.

Zu Ranmabteilungen in Kellern, auf Dachboden u. s. w. verwendet man häufig sogenannte Latten-wünde; sie erhalten ein Gerippe aus Rahmenschenkeln, 7 bis 9 cm stark, das wie eine Riegelwand aus Schwelle, Pfette, Pfosten, Bügen

H | und Riegeln besteht. Die Pfosten __ jp | stehen in Entfernungen von etwa

_m 1,80 m, und die Büge und die

\W Riegel werden so angeordnet, daß pp | die lotrecht und mit Zwischen-^ räumen von 3 bis 6 cm dagegen gelegten Latten auf je 1 bis 1,2 m einen Nagel bekommen können. Das Gerippe muß so abgebunden werden, daß die Hölzer auch bei verschiedener Stärke auf derjenigen Seite bündig liegen, auf der die Latten befestigt werden.

Fig. 225 zeigt eine solche Lattenwand in der Ansicht und im Durchschnitt, und Fig. 226 einen Teil der festen Wand und der Thüre in größerem Maßstabe. *)

§ 8.

Zäune und Einfriedigungen.

Die hölzernen Einfriedigungen — Bretter- und Lattenzüune — bestehen aus einem Gerippe von Pfosten und Riegeln. Kleinere Pfosten werden unten zugespitzt in die Erde eingetrieben, größere Pfosten, die aus einstämmigem Holze bestehen, bleiben, so weit sie in die Erde Handel. Sie lassen sich gleichfalls mit der Säge zer- ! kommen, rund, und werden mit Erde oder Lehm fest einschneiden und werden in der gewöhnlichen Weise mit Gips- ^ gestampft. Um sie vor raschem Verfaulen zu schützen, wird Mörtel oder Kalkgipsmörtel vermauert und verputzt. Sie der in der Erde befindliche Teil an der Oberfläche etwas können wie die Gipsdielen nur Verwendung finden an verkohlt oder mit Steinkohlenteer, Carbolineum und dergl. solchen Orten, die den Einwirkungen des Wassers oder getränkt; das Tränken mit diesen Stoffen erfordert jedoch, feuchten Dünsten nicht ausgesetzt sind; bei Umfassungs- daß das Holz durchaus trocken ist. wänden ist deshalb nach außen' entweder Putz oder eine Über Boden können die Pfosten und ebenso die Riegel, Verkleidung mit Schindeln, Schiefer oder Metall anzu- die in zwei Reihen anzuordnen sind, — die untere etwa bringen, wobei zwischen Spreutafeln und Verkleidung ein °'30 m über Boden, die obere ebensoweit von den Köpfen Zwischenraum von 3 bis 8 cm gelassen wird, Fig. 224a. der Pfosten entfernt — entweder rund bleiben, oder nur Zu Scheidewänden über dem Hohlen eignen sie sich gut, an der Bundseite geebnet oder allseitig bearbeitet sein, da sie nur circa 55 kg pro Quadratmeter wiegen, so daß Die Anordnungen sind so zu treffen, daß das Wasser in den gewöhnlichen Füllen besondere Tragkonstrnktionen

X______A

=>

\E

werden. Sie bestehen aus einer Mischung von Gips, Kalk, Spreu, Sügespänen, Kork, Lohe, tierischen Haaren und Leimwasser, und kommen in fertigen trockenen Stücken von 0,67 m Länge, 0,so m Breite bei 10 cm Dicke in den

Fig. 224.

© EU ©

© CD ©

1) Kirch er, Vorlagen für den gewerblichen Fachunterricht.

Mg. 225.

ZU

/-V

-TL

1°

°L

DL

Fig. 226.

iZl

fZl

ilsJ

IM

TM

nirgends stehen bleibt, sondern überall leicht abstießen kann. Deshalb werden die Köpfe der Pfosten schräg abgeschnitten und wohl auch mit einem Brettstück bedeckt, ebenso deckt man die Hirnenden der Bretter mit einer dachförmig behobelten Leiste, zu deren Befestigung eine Latte nach Fig. 227 wagrecht zunächst den Enden der

Fi-,. 227.

er

sM

■" /%•////=

UJ

idFum

ist

Bretter angenagelt wird, oder die Bretter und Latten werden nach irgend einer Form zugespitzt (fassoniert), Tafel 11. Alles Holzwerk sollte durch Tränken mit Carbolineum und dergl.

oder durch einen Ölfarbenanstrich, der aber nur bei gehobelten Hölzern anwendbar ist, vor den Einwirkungen der Feuchtigkeit geschützt werden; gehobelte Hölzer sind dauerhafter als nicht gehobelte, da an ihnen das Wasser rascher abläuft. Wenn ungehobelte Hölzer verwendet werden, müssen sie jedenfalls von der Rinde befreit werden.

Fig. 229.

Wenn die Bretter bis nahe oder ganz bis auf den Boden hinabreichen müssen, so leiden sie sehr durch die Bodenfeuchtigkeit und das Spritzwasser, infolgedessen bald die sämtlichen Bretter an ihrem unteren Ende anfaulen. Es ist dann vorzuziehen, die Bretter in wagrechter Lage, und etwas übereinander greifend, an die Pfosten zu nageln und die Riegel ganz wegzulassen; die Entfernung der Pfosten ist dann so anzuordnen, daß sich die Bretter nicht durchbiegen und der Stoß jeweils auf einem Pfosten erfolgt, Fig. 228.

—

nSBys

mm

»

ii

.1

||l :

Fig. 228.

8MW

vx

9.

Die Spundwände.

Die Pfähle müssen viereckig beschlagen werden, und man sucht möglichst breite Pfähle aus den Stämmen zu gewinnen.

Behält man das Holzgerippe nach Fig. 227 bei, und bekleidet dasselbe, statt mit Brettern, mit Latten in senkrechter Lage, so erhält man den vielfach angewendeten sogenannten Lattenzaun.

Die gewöhnlich vorkommenden Anordnungen sind auf Tafel 11 zusammengestellt.

Wenn derartige Einfriedigungen auf den Grenzen der Grundstücke errichtet werden, so pflegt man die Bundseite gegen dasjenige Grundstück zu legen, dessen Eigentümer die Herstellungskosten bestritten hat, und bei entstehenden Streitigkeiten über das Eigentumsrecht wird hiernach entschieden, wenn keine anderen Beweismittel vorhanden sind.

Das konstruktive Gerippe dieser Einfriedigungen ist im allgemeinen nicht von langer Dauer, weshalb Steinpsosten, oder, wie in neuester Zeit vielfach üblich, solche ans I, C und ~ Eisen vorzuziehen sind, zwischen die dann Holzriegel auf angenieteten Winkeln, oder besser Schienen aus F, T oder □ Eisen eingelegt, und auf letzteren die Dielen oder Latten mit Schrauben oder Rohrdorff'schen Klammern befestigt werden, Fig. 229 (f. Fig. 28).

Die Spundwände gehören eigentlich in das Gebiet des Tiefbaues, doch kommen sie auch bei Gründnngs-arbeiten für Hochbauten vor, und sie sollen hier deshalb kurz erwähnt werden.

Der Zweck dieser Wände ist, das Durchströmen des Wassers zu verhindern, Wasserdichtigkeit im gewöhnlichen Sinne gewähren sie nicht. Oft sollen sie auch nur eine feste Umschließung bilden, um weichen moorigen Boden gegen das seitliche Ausweichen zu schützen. Hiernach richtet sich die Konstruktion der Wand, und man unterscheidet eigentliche Spund- und Pfahlwünde.

Bei den Spundwänden greifen die in den Boden eingerammten Pfühle mit einer Spundung gegenseitig ineinander ein, bei den Pfahlwänden dagegen fehlt die Spundung und die Pfühle liegen nur möglichst dicht aneinander.

Geradwüchsiges Holz ist notwendig, weshalb fast nur Nadelhölzer zur Verwendung kommen. Trockenes Holz gewährt keine Vorteile, ist vielmehr wegen des Quellens nachteilig.

Die Stärke der Spundpfähle schwankt zwischen 12 und 25 cm. Bis zu 12 cm starken Pfählen und bei Bohlen wendet man Keilspundung, bei stärkeren Hölzern Quadratspundung an. Die Bearbeitung muß möglichst genau sein; der Pfahl wird nicht zugespitzt, sondern meißelförmig zugeschärft.

Das Einrammen der Spundwand ist eine schwierige Arbeit und muß mit großer Aufmerksamkeit geschehen; der

Fig. 230.

Vorzug verdienen. Die Hauptsache ist, die Wand schließend und in der vorgeschriebenen Richtung einzurammen, weshalb nach Fig. 230 Zwingen, d. s. Balken angeordnet werden, zwischen denen die Pfähle stehen. Sind diese lang, so wird außer der zunächst dem Boden angebrachten Zwinge noch eine solche an den Pfählen selbst befestigt, Fig. 231. Bei unreinem Boden, in den die Pfühle nur schwer eindringen, versieht man sie mit eisernen Schuhen. Als

Fig. 231.

IJJfi

.v

mm

\vJll »> In' WHIMmI IUI Ifll/Hl HUI li

mm

Grund muß frei von größeren Steinen, Wurzeln, Holzstücken u. dergl. sein, und solche Gegenstände müssen eventuell zuvor beseitigt werden. Das Einrammen der Spundpfühle kann nicht einzeln geschehen, sondern es muß die ganze Wand gesetzt und dann die Pfähle der Reihe nach eingeschlagen werden, und zwar nicht auf einmal in ihrer ganzen Tiefe, sondern nach und nach, wie sie gerade leicht eindringen, „ziehen". Die Ramme muß daher öfters versetzt werden, weshalb die sogenannten Lauframmen vor den Kunstrammen, des leichteren „Verfahrens" wegen, den obere Begrenzung erhält die fertig eingetriebene Spundwand ein wagrecht laufendes Holz, den Holm, der an der Unterfläche eine durchlaufende Nut besitzt, in die die Spundpfähle mit Zapfen greifen; Holm und Pfähle werden durch Klammern miteinander verbunden. Besteht die Spundwand aus Bohlen, so wird statt des Holmes eine Zange angebracht, die die Bohlen faßt und mit diesen zusammengebolzt ist. (Über die Spundwände siehe auch Band IV dieses Handbuches, III. Abschnitt.)

Fünftes Kaxitel.

Die ^Sasäertsagen.

§ 1.

Benennungen und Anordnungen.

Die Balkenlagen bezwecken die Herstellung wagrechter Flächen, zum oberen und unteren Abschluß der Räume dienend, oder auch nur zum Tragen von Lasten bestimmt. Hierher gehören also die Zwischendecken in Gebäuden, die offenen Balkenlagen, die keine geschlossenen Decken bilden, und die Roste (bei Fundationen).

Unter Balken versteht man int allgemeinen ein an den beiden Enden und auch wohl an Zwischenpunkten unterstütztes, wagrecht liegendes Holz, das auf seine Biegungsfestigkeit beansprucht wird, und mehrere in eine Ebene gelegte Balken nennt man eine Balkenlage oder ein Gebälk. Man unterscheidet: Zwischengebälke, die zur Bildung der Decke eines unteren und des Fußbodens eines oberen Stockwerkes dienen; Dachgebülke, die die Decke des obersten Stockwerkes bilden und zur Aufstellung des Dachgerüstes dienen; und Kehlgebülke, die über dem Dachgebülke im Dachraume selbst angebracht sind und oft wesentliche Teile des Dachgerüstes bilden.

Je nach der Stelle, die die einzelnen Balken in einer Balkenlage einnehmen und nach dem besonderen Zwecke, dem sie dienen, führen die Balken verschiedene Namen, und man unterscheidet, Tafel 12, Fig. 1:

1)    Ganze Balken aa, die in einem Stücke durch die ganze Balkenlage reichen und auf den Umfassungsmauern aufliegen; sie dienen insbesondere als Bundbalken in den Dachgebälken und zur Verankerung der gegenüberstehenden Umfassungsmauern (Ankerbalken), in welchem Fall sie auf vollem Mauerwerk, und nicht etwa über einem Fenstersturze liegen müssen.

2)    Stich balken bb, die mit einem Ende auf einer Mauer ruhen und mit dem anderen in ein anderes Holz der Balkenlage eingezapft sind.

3)    Wechsel (Trumpf- oder Schlüsselbalken) dd, die an beiden Enden in andere Balken mit Brustzapfen eingesetzt sind; einen Wechsel zwischen Wechseln, wie e, nennt man auch ein Balkenstück.

4)    Gratbalken ff, die die Umfassungswände nicht senkrecht treffen, sondern den Winkel aus- oder einspringender Ecken halbieren. Entweder nehmen sie, wie f', andere Balken als Stichbalken auf, oder sie sind selbst Stichbalken, wie f (Gratstichbalken), und können selbst wieder Stichbalken aufnehmen, wie z. B. der Gratstichbalken g, Tafel 12, Fig. 2.

5)    Bundbalken g, die auf einer Riegelwand aufliegend, dieser zugleich als Pfette dienen, und gleichzeitig auch Schwelle für eine darüber stehende Wand sein können.

6)    Streichbalken hh, die längs einer durch die Balkenlage hindurchgehenden Scheidemauer liegen; ist die Mauer abgesetzt, so kann der Streichbalken ganz oder zum Teil auf dem Absätze aufliegen.

7)    Wandbalken i, die auf einer unter der Balkenlage endigenden Scheidemauer aufliegen.

8)    Giebel- oder Ortbalken k, die äußersten oder letzten einer Balkenlage. Gehört der Giebelbalken zum Dachgebälke, so heißt er Dachgiebelbalken.

9)    Dachbinderbalken oder auch bloß Binderbalken heißen diejenigen Balken im Dachgebülke, die das Dachgerüste tragen. Die zwischen diesen Binderbalken liegenden und mit dem Dachgerüste in keinem Zusammenhange stehenden Balken nennt man wohl Leerbalken.

Dieselben Benennungen kommen auch im Kehlgebülke vor und man unterscheidet Gratkehlbalken, Gratkehl-stichbalken, Kehlstichbalken, Kehldachbinderbalken u. s. w. Zu den Balkenlagen gehören ferner, wenn sie auch mit den übrigen Balken nicht in einer Ebene liegen:

Fig. 233.

10)    Die Mauerlatten mm, Fig. 1, Tafel 12, die auf den Mauern liegen, und auf denen die Balken ihr Auflager finden.

11)    Die Unterzüge 11. Dies find Hölzer, auf denen die Balken an Zwischenpunkten ihre Unterstützung finden. Die Unterzüge find entweder nur an den Enden oder nach Erfordernis auch an Zwischenpunkten unterstützt.

12)    Liegt das zur Unterstützung der Balken dienende Holz nicht unter, sondern über diesen, so heißt es Träger j oder auch Überzug, Fig. 135 A und D.

Fig- 232.

SS

1

2)    Die Streichbalken, die zu beiden Seiten aller durch die Balkenlagen gehenden und mit den Balken parallelen Mauern angeordnet werden. Liegen Rauchrohre in den Mauern, so müssen die Balken an den betreffenden Stellen auf etwa 3 bis 6 cm ausgeschnitten und der Zwischenraum mit einer doppelten in Lehm gelegten Lage Dachziegel ausgefüttert werden, um das Holzwerk vor dein Entzünden zu schützen.

3)    Die Bundbalken, die bei den zum Gebälk parallel laufenden Riegelwüuden angeordnet werden, und bei durchreichenden Wänden zugleich Pfette und Schwelle bilden. Erhalten sie nur die Stärke des Riegelholzes, was zulässig ist, so müssen die Bundbalken an beiden Seiten aufgefüttert werden, um die Bodendielen und den Deckenputz befestigen und die Fachkonstruktion anbringen zu können, Fig. 232. Einfacher und zweckmäßiger ist es deshalb, dem Bundbalken die gewöhn-

Fig. 234.

(A

’ä

SS

MMA

M.

mm

mm®

fff»;

//

Sä*

III

mm

CK

W,

mm

Um eilt Gebälk anzuordnen, ist zunächst der voll" ständige Grundriß desjenigen Stockwerkes erforderlich, dem das Gebälk als Decke dienen soll. Die Lage der Balken ist gewöhnlich nach der Tiefe des Gebäudes am vorteilhaftesten. weil sie so durch die Mittelscheidemauern die geeignetste Unterstützung erhalten und als Anker für die Frontmauern benutzt werden können.

Gestaltung und Anordnung des Grundrisses und die Abmessungen der Räume können auch Anordnungen parallel der Frontmauer bedingen, und es ist in jedem einzelnen Fall näher zu erwägen, welche Lage der Balken die zweckmäßigere ist. Jedenfalls müssen aber die durch die Mauern in ihrer Lage bestimmten Balken zuerst festgelegt werden, und zwar:

1) Die Giebelbalken, die zu Bundbalken werden, wenn die Giebelwünde Riegelwünde sind, so daß sie gleichzeitig Pfette und Schwelle oder nur Schwelle bilden, wenn die untere Wand von Stein und nur die obere als Riegelwand gebildet ist.

liehe Balkenstürke zu geben und ihn mitten auf die Wand zu legen, Fig. 233, oder bei geringer Balkenbreite, eine Balkenseite „bündig" mit einer Wandseite anzunehmen, und auf dieser Seite noch einen schwächeren Streichbalken anzuordnen, der mit dem Bundbalken verdübelt oder besser verschraubt wird, Fig. 234. Die Kamine sind, wo immer möglich, so anzuordnen, daß ein Auswechseln der Bundbalken vermieden wird.

4) Die Wandbalken; diese liegen auf den mit den Balken parallelen Mauern, und auf ihnen können die Bodendielen befestigt und auch die Fachkonstruktion angebracht werden; zur Anbringung des Deckenputzes dagegen müssen entweder die Balken seitlich aufgefüttert oder es müssen Wechsel in entsprechenden Entfernungen eingelegt werden, Fig. 235 A. Liegen in der betreffenden Mauer Rauchrohre, so muß der Wandbalken in hinreichender Entfernung von diesen ausgewechselt werden. Es erscheint deshalb vielfach vorteilhafter, an Stelle eines Wandbalkens zwei Streichbalken zu beiden Seiten der Mauer anzulegen und diese durch Wechsel zu verbinden; die Mauer

wird dann nahe bis Oberkante der Balken aufgeführt und erhält ihre „Spannung" durch die genannten Wechsel, Fig. 235 B.

Zwischen diese in ihrer Lage bestimmten Balken werden nunmehr die übrigen Balken, die „Zwischenbalken", so gelegt, daß sie 0,to bis 1,20 m, von Mitte zu Mitte gerechnet, voneinander entfernt liegen. Die größere Entfernung bedingt unter sonst gleichen Verhältnissen größere Balkenstärken, ist übrigens mehr oder weniger abhängig von der Fachkonstruktion und von örtlichen Gepflogenheiten. So pflegt man in Süddeutschland und überhaupt in holzreichen Gegenden die Balken näher, etwa 0,75 m,

Fig. 235.

während bei den Pfettendüchern die Balken ohne Rücksicht auf die Sparren gelegt werden.

Das Stoßen der Balken sucht man, wo immer möglich, zu umgehen; wo es nicht zu vermeiden ist, muß der Stoß auf einer Unterstützung erfolgen und durch eine Klammer gesichert werden.

So sehr man Stichbalken und Auswechselungen zu umgehen sucht, so werden sie doch in folgenden Fällen nötig:

iip

5P»

zu legen, während in Norddeutschland Entfernungen von ^ l,oo bis 1,20 m üblich sind.

In der Dachbalkenlage werden für die Austeilung der Zwischenbalken außer den Giebel-, Streich-, Bund- I und Wandbalken insbesondere noch die Binderbalken maßgebend, die zur Aufnahme des Dachgerüstes bestimmt sind. Die Binderbalken liegen im allgemeinen etwa 3,oo bis 4,50 m voneinander entfernt; soweit dies durchführbar ist, nimmt man gerne Bund- oder Wandbalken zu Binderbalken, und insbesondere solche, die zugleich ganze Balken, ix h. nicht ausgewechselt sind, was vornehmlich dann der Fall sein muß, wenn der Dachverband einen Seitenschub auf den Balken ausübt.

Stehen die Dachsparren mit ihren Füßen aus den Balken, so muß die Balkenausteilung hiernach erfolgen,

a) In den Zwischengebälken.

1) Wenn kein Giebelbalken angeordnet, sondern die über dem Gebälk stehende Giebelwand nach Fig. 174 mit einer eigenen Brust- oder Saumschwelle versehen werden soll. Fig. 1, Tafel 12 zeigt diesen Fall bei f f; die Stichbalken b und die Gratstichbalken f, auf die die Saumschwelle ausgekämmt wird, sind mit Brustzapfen mit dem durchgehenden Balken a a verzapft und durch übergeschlagene und eingelassene Klammern mit diesem verbunden. Durch die vielen Zapfenlöcher wird der Balken beträchtlich geschwächt, weshalb er entweder verdoppelt oder entsprechend breiter genommen wird. Eine solche Anordnung mit Stichgebalk wird nur bei solchen Holzgebüuden angewendet, bei denen man an der Giebelfront die Balkenköpfe nicht entbehren will. Bei einfachen Anlagen, bei denen die architektonische Durchbildung nicht in erster Linie in Frage steht, wählt man zweckmäßiger die Anordnung nach Fig. 175.

2) Bei der Durchführung der Rauchrohre sind Auswechselungen meistens nicht zu umgehen, Tafel 12 und Fig. 235 (f. auch Band I dieses Handbuches, Seite 20 und 21). Liegen mehrere Rauchrohre in einer Reihe senkrecht zur Balkenrichtung, so daß mehrere nebeneinanderliegende Balken ausgewechselt werden müßten, so ist anzuraten, die Rauchrohre so auseinander zu rücken, daß zwischen ihnen ein ganzer Balken durchgehen kann, so daß nicht zu viel ausgewechselte Balken unmittelbar nebeneinander liegen, Fig. 236.

3) Bei den Treppenöffnungen werden Auswechselungen von Balken und auch Anlage von Stichbalken hüusig erforderlich; wo immer möglich, sollte man, um den Balken ein besseres Auflager zu verschaffen, an Stelle der Wechsel Unterzüge anordnen, s. Band I dieses Handbuches, Seite 229.

ES

;p.

■§■1

4) Wenn das Gebäude eine Wiederkehr bildet uild die Sparren in die Balken eingesetzt werden sollen, so werden für die Grat- lind Kehlsparren Gratbalken notwendig, die entweder durchlaufende Balken sind, wie in Fig. 1, Tafel 12, oder nur Gratstichbalken bilden, wie in Fig. 2 bis 5, Tafel 12.

Im ersteren Fall hat der Gratbalken ff von beiden Seiten viele Stichbalken aufzunehmen, weshalb man gewöhnlich zwei Balken dicht nebeneinander legt und diese sorgfältig miteinander verbolzt.

Die Fig. 2 bis 5, Tafel 12, zeigen einige Beispiele von Dachbalkenlagen über unregelmäßigen Grundrissen unter der Voraussetzung, daß die Sparrenfüße unmittelbar auf den Balkenköpfen stehen, eine Annahme, bei der die Anordnung der Balkenlage besondere Aufmerksamkeit erfordert.

10

4) Bei großen Öffnungen in den Umfassungsmauern — Ladenfenstern, Thoren und dergl. — haben die Überdeckungen häufig nicht die erforderliche Stärke, um die von den: Gebälk übertragenen Lasten mit genügender Sicherheit aufzunehmen, oder die Öffnungen reichen so nahe unter die Decke, daß die auf die Öffnung treffenden Balken überhaupt nicht mehr gelagert werden können. Sie müssen dann durch Wechsel gefaßt werden, die in die seitlich der Öffnung liegenden Balken eingezapft sind, eine wenig empfehlenswerte Konstruktion, da die Wechsel zu stark belastet werden. In diesen Fällen sind die im Band I dieses Handbuches, Seite 107 bis 109 und Tafel 28 mitgeteilten Konstruktionen vorzuziehen.

Fig,' 236.'

gj

Ü»:

jum

V ■s&f-Ü-'*'

4^3331-

;I

SÜ

b) In den Dachgebälken.

1)    In allen Fällen, in denen in den Zwischengebälken Auswechselungen nötig werden, ist dies auch im Dach-gebälk erforderlich.

2)    Wenn das Dach ein Walmdach ist und die Dachsparren in die Balkenköpfe eingestellt werden sollen. Die Richtung der Gratstichbalken bestimmt sich nach der Lage der Horizontalprojektion des Anfallspunktes o, Fig. 1, Tafel 12, nach dem ihre verlängerten Mittellinien laufen.

3)    Wenn außer den Dachbinderbalken alle übrigen wegfallen, wie z. B. bei den Scheunendüchern älterer Konstruktion, für jeden Sparrenfuß aber doch ein Valkenkopf vorhanden sein soll, ähnlich, wie dies bei d, Fig. 1, Tafel 12, bei der Auswechselung für die Treppenhansöffnung angegeben ist.

Breymann, Baukonstruktionslelire. II. Sechste Auflage.

Bei den Zwischengebälken werden die Ort-, Giebel-, Bund- und Streichbalken wie bei rechtwinkeligen Grund-figuren bestimmt, und nur die Wandbalken bleiben in den Fällen, in denen die betreffenden Mauern nicht senkrecht auf den Frontmauern stehen, weg, wie z. B. bei A, Fig. 2. Hierauf werden die Zwischenbalken so eingeteilt, daß sie die einzelnen Räume nach ihrer kürzesten Abmessung überspannen. Dasselbe geschieht bei der Dachbalkenlage, nur ist hier die Lage der Dachsparren zu berücksichtigen, welche eine auf die Umfassungsmauern senkrechte Richtung der Balken bedingen.

Die vielen notwendig werdenden Stichbalken müssen so angeordnet werden, daß:

1)    die längeren noch in einem Zwischenpunkte durch eine Mauer oder einen Unterzug unterstützt werden,

2)    nicht zu viel Stichbalken in einen Balken eingezapft werden; ist dies nicht zu vermeiden, so muß der Balken verbreitert oder verdoppelt werden,

3)    sie senkrecht auf die Frontmauer gerichtet sind. Ist dies nicht zu erreichen, wie bei bb, Fig. 2, Tafel 12, so müssen die Zapfenlöcher schräg in die Balkenköpfe und senkrecht zur Frontmauer eingestemmt werden. Wenn, wie in Fig. 4, Tafel 12, zwei einander gegenüberliegende Frontmauern nicht parallel sind, so werden die durchgehenden Balken senkrecht zur Hauptfrontmauer gelegt, und die Sparren stehen alsdann auf der hinteren Seite schräg zur Frontmauer.

Wesentlich einfacher gestalten sich die Dachbalkenlagen bei den Pfettendüchern, da bei diesen Balken und Sparren unabhängig voneinander sind und deshalb die Stichgebälke entbehrlich werden.

Auf Tafel 13 geben wir noch die vollständige Zwischen-balkenlage eines Wohngebäudes mit allen Auswechselungen und Verankerungen; es genügt, dabei zu erwähnen, daß die Seitenfassadenmauer mit drei Anker nf m' an die beiden zunächst liegenden Balken f und k angehängt ist, zu welchem Zweck diese Balken durch Wechsel fest miteinander verspannt sind.

In Nordamerika und England, und neuerdings auch in größeren Städten Deutschlands, verwendet man der

Fig. 237.

V////////////////£££//^/£/////.'////y//////////////////////, /////////////////////////////z/ ////////////77T7

iss

BF

mit die Bohlen durch die Sprenghölzer nicht auseinander getrieben werden, befestigt man entweder starke Bandeisen über den Enden und der Mitte des Balkenrostes oder man zieht Rundstangen als Zugbolzen durch die Balken.

Eine ähnliche Deckenkonstruktion ist in Fig. 237 dargestellt, die über dem Turnsaale des Gymnasiums in Linz ausgeführt ist; hier liegen die Bohlenbalken circa 0,co m auseinander, sind aber in verhältnismäßig kurzen Entfernungen durch sich kreuzende Hölzer verspannt, die mit-einander verblattet und verschraubt sind.

Die Bohlenbalken liegen in der Regel parallel der Frontmauer, so daß sie in den Giebelmauern ihr Auflager finden, das nach Fig. 238 mit schräg geschnittenem Balkenkops gebildet wird, um die Mauer möglichst wenig zu ver-schwächen.

Fig. 238.

Fig. 239.

v'

V-______ ____

Y///////////M

V//\ -    ^

’JUh

' f/,

-og'o-

j: cl

■——I

Holzersparnis wegen und zur möglichsten Ausnutzung der Biegungsfestigkeit des Holzes vielfach sogenannte Bohlenbalken, die bei 9 bis 12 cm Breite 30 bis 40 cm Höhe erhalten und von Mitte zu Mitte 36 bis 48 cm voneinander entfernt liegen; da diese aber leicht umkanten und sich werfen, so müssen sie in Entfernungen von 2,5 bis 3,oo m durch kreuzweise eingesetzte Hölzer von 5 X 10 bis 6 X 12 cm Stärke gegeneinander abgespreizt werden. Da-

Eine in holzreichen Gegenden früher vielfach übliche und heute noch in einzelnen Gegenden Österreichs besonders zu Dachgebülken gebräuchliche Anordnung der Balkenlagen sind die sogenannten Dübelgebälke — Dippel-, Dübbel-auch Diebelgebülke geschrieben — bei denen die Balken, meist flach gelegte Halbhölzer, dicht aneinander gereiht, und mit hölzernen „Dippeln", „Diebeln" oder „Dübeln" zusammengehalten und miteinander verbunden werden.

Eine solche durch die Balken selbst geschlossene Decke wird auf der Unterseite ohne weiteres gerohrt und verputzt; oberhalb verstreicht man die Fugen mit Lehm, bringt eine 7 bis 10 cm hohe Schicht trockenen Sandes auf, in den man in Entfernungen von etnm 1 m die 5 bis 6 cm dicken und 8 bis 12 cm breiten Polster- oder Lagerhölzer zur Aufnahme des Fußbodens einbettet, Fig. 239.

Die Dübelgebälke geben warme, den Schall schlecht leitende Decken, haben aber den großen Übelstand, daß die dicht nebeneinanderliegenden Dübelbäume die Mauern sehr schwächen, so daß diese stärker werden müssen, als bei den gewöhnlichen Balkenlagen, oder sie müssen auf Vorkragungen gelagert werden, wie dies bei den Jnnen-mauern notwendig ist, wenn die Dübelgebälke Zwischendecken bilden.

3¹¹ erwähnen sind noch die Blindbalkenlagen, Bei den Dachgebälken werden die Balken häufig schon bei denen besondere Balkenlagen zur Bildung des Fuß- wegen der Bildung der Traufe oder eines Holzgesimses bodens und der Decke angeordnet werden, um Schallüber- vorgekragt (siehe Konstruktion der Holzgesimse, Kapitel IX); tragnngen zu verhindern, und reich in Stuck oder Malerei durchgebildete Decken vor Beschädigungen durch Boden-erschütterungen zu bewahren. Zu diesem Zweck werden besondere Balken in die Zwischenräume der eigentlichen Gebälklage eingeschoben, die man Blind-, Fehl-, Fälloder Fallbalken nennt, während die Hanptbalken zum Unterschied Sturzbalken genannt werden. Da die Vlind-balken nur die Decke zu tragen haben, so können sie wesentlich schwächer sein als die Sturzbalken, sie müssen aber, je nach der gewühlten Deckenkonstruktion so tief liegen, daß auch bei den stärksten Erschütterungen keine der mit den Sturzbalken verbundenen Konstruktivnsteile mit den Blindbalken in Berührung kommen, Fig. 240.

Ftg. 242.

/I

Fig 240.

Wk

M

zrn

2.

F!g. 241.

Mäßigkeit, Schönheit und Charakteristik wesentlich nach, bei der die Balkenköpfe jedes Gebälkes mehr oder weniger über die untere Wand vortreten, wo-

bei massiven Mauern liegen die Balken auf Manerlatten, auf die sie etwa 3 cm tief aufgekämmt werden, Fig. 243. Grat- und Gratstichbalken erhalten in ihrer ganzen Breite einen 3 cm tiefen Einschnitt und umfassen so die beiden Enden der Mauerlatten, die in diesem Fall nur stumpf auf Gehrung aneinander gestoßen werden.

Auflager der Walken.

Sorgfältige und gute Lagerung der Balken ist von großer Wichtigkeit, damit die Gebälke dauernd in ihrer Lage erhalten ioerden.

Bei Riegelwänden liegen die Balken auf den Wandpfetten, und werden auf diese entweder aufgedockt, oder, was des Querverbandes wegen besser ist, aufgekämmt, Fig. 241. Diese Anordnung steht der bei älteren §Jjp, Holzbauten üblichen an Zweck-

um

durch ein Gewinn an Raum und größere Tragfähigkeit der Balken erreicht wird, und sich Gelegenheit zu reizvollen Bildungen bietet, Fig. 242 (siehe auch Kapitel IX Gesimse). Über eigenartige Anordnung von Hakenstichbalken (siehe Zeitschrift für Bauwesen 1894, Tafel 61).

Bei den Vorkragungen ergeben sich an den Ecken verschiedene Möglichkeiten der Lösung (siehe Kapitel IX).

Fig. 243.

Da die Mauer-satten, die der größeren Haltbarkeit wegen am besten aus Eichenholz gefertigt werden, ihrer ganzen Länge nach aufliegen, so genügen ⁹/₁₂ und ¹²/₁₂ cm Stärke. Der Stoß der Mauerlatten erfolgt mit dem gewöhnlichen geraden Blatt oder besser mit schwalbenschwanzförmiger Überblattung, doch ist stets darauf zu achten, daß der Stoß über einem Pfeiler und nicht etwa über schwachen Bogen über Öffnungen erfolgt.

Die Mauerlatten haben den Zweck, das „Aufschlagen" zu erleichtern und den Druck der Balken auf die Mauer zu

10*

verteilen, was aber voraussetzt, daß sie auf einer sorgfältig hergestellten Mauergleiche in ihrer ganzen Fläche aufruhen, eine Bedingung, die bei dem gewöhnlichen Mauerwerk nur schwer erreichbar ist. Bei den Zwischen-gebälken sollten Mauerlatten nur angeordnet werden, wenn sie auf Mauerabsützen gelagert werden können, sie sind dagegen ganz verwerflich bei durchgehenden Mauerstürken,

Fig. 244.

und dadurch eilt sorgfältiges wagrechtes Verlegen der Balken (siehe auch Band I dieses Handbuches, Seite 69 und 70 und Tafel 40). Bei schwachen Mauern können auch Vorkragungen, mit oder ohne Mauerlatten, angeordnet werden, Fig. 245, oder es werden stärkere Holzer ans Kragsteine gelegt, die sorgfältig eingemauert sind, Fig. 246, eine Anordnung, die häufig in den alten Burgen angetroffen wird.

Fig- 245.

,1

s?

Üi

li

Fig.°247.

Fig. 246.

Fig. 248.

VAX,/; < f\

HM

i|

>/

'l,N 'ii

Mtz-D

SA

'i

I,

\\

ii

!,X

!i| '

WM

Mk l!-4.

>Jh

sich beim Dachgebälk des Rittersaales auf der Burg in Nürnberg findet.

Fig. 248 zeigt eine andere Anordnung, die in Frankreich üblich sein soll, und wohl Anwendung finden kann, wenn die Anlage von Kragsteinen oder die Ausführung vorgemauerter Gesimse nicht zulässig ist.

Es wird nämlich längs der Mauer ein starker Stütz-

da die Manerlatten hier eingemauert werden müssen, wo- | Fig. 247 zeigt eine etwas abweichende Konstruktion, die durch aber das Holz einer raschen Zerstörung ausgesetzt ist, und die Mauer in unzulässiger Weise geschwächt wird.

Es ist deshalb vorzuziehen, die Mauerlatten ganz wegzulassen, und die Balken entweder auf einzelne größere plattenartige Steine, Fig. 244, oder besser auf sorgfältig in Cementmörtel gemauerte Backsteinrollschichten, Fig. 257, auszulagern; insbesondere die letztere Anordnung gestattet die Herstellung einer genauen wagrechten Abgleichung j ballen, „Lambourde“, durch eiserne Anker in einer Ent-

fernung von l,so bis 2,40 m und mit seinen Enden gut in den mit den Balken parallelen Wänden oder Manern befestigt, und in diesen Stützbalken werden dann die Deckenbalken mit Brnstzapfen eingezapft.

Statt der Steinkonsolen können auch solche von Eisen verlvendet werdeil, und ebenso können an Stelle der hölzernen Mauerlatten eiserne Schienen zur Verwendung kommen, wenn aus irgend einem Grunde eine solche zur besseren Verteilung der Balkenlasten ans das Mauerwerk erforderlich erscheint. Fig. 249 zeigt die eiserne Lastverteilungsschiene von A. Rau in Pforzheim, die plattenartig gestaltet und mit einer Längs-rippe versehen ist, in welche die Balken mit einer entsprechenden Nut eingreifen, wodurch sich zugleich eine Art Verankerung zwischen Balken und Schiene bildet.

Zur Überdeckung von Öffnungen dient eine eiserne Schiene nach Fig. 249 C, die unten eine Holzeinlage zur Befestigung von Putz, Schalung oder Verkleidung erhält und mit der auf den Mauern liegenden Lastverteilungsschiene durch Laschen i, Fig. 249verbunden werden kann, wodurch ein zweckmäßiger Längsverband der Mauern erreicht wird.

Um die in das Mauerwerk einbindenden Balkenköpfe

Stein, einen Unterlagsqnader, auflegt. Von Vorteil ist es, wenn der Unterzug an seinen Enden „fest eingespannt" werden kann, da seine Tragfähigkeit hierdurch wesentlich erhöht wird.

Fig. 249.

trf

- i ' -r* -

V't 's'! '

ik-’ I

V- ¥    •

i.

/i

a³

LJ

■

fl!-

ALL

•    's-

Q>-

Werden die Unterzöge noch durch Holzpfosten unter-gegen den Einfluß der Mauerfeuchtigkeit und vor raschem stützt, so bedient man sich gerne der sogenannten Sattel-Verfaulen zu schützen, werden sie auf allen Seiten trocken Hölzer, die mit dem Unterzuge verdübelt und verbolzt und

Fig. 250.

Fig. 251.

11

<1

<1

-!i-

Kr

tlf

mit Backsteinen, Ziegeln oder auch Bruchsteinplatten umstellt, Fig. 257, oder mit dünnen Bleiplatten, Dachpappe und dergl. eingebunden, und wohl auch mit Teer, Carbo-lineum oder dergl. angestrichen. Das Einbinden sollte so geschehen, daß die Luft den Balkenkopf umspülen kann, um das Austrocknen zu befördern.

Werden die Balken durch Unterzöge unterstützt, so müssen diese an ihren Enden gut gelagert werden, indem mein sie entweder auf ein Holz oder zweckmäßiger und solider auf einen größeren mit ebenen Lagern versehenen durch Büge oder Kopfbänder mit dem Pfosten verknüpft werden, Fig. 40, 250 und 251. Durch diese Konstruktion wird die Tragkraft der Unterzöge wesentlich erhöht, so daß die Pfosten in entsprechend größere Entfernung gestellt werden können.

Stehen solche Pfosten mehrfach übereinander, so werden bei der Konstruktion nach Fig. 250 die Unterzugspfosten der oberen Stockwerke auf dem Langholze des Unterzuges aufstehen und das Schwinden des letzteren durch Druck noch vermehren helfen, so daß die Summe der hierdurch entstehenden Senkungen bei den: obersten Unterzuge sehr bedeutend werden kann. In solchen Fällen und bei starken Belastungen ist die Konstruktion mit Doppelpfosten nach Fig. 251 vorzuziehen, wobei die letzteren den Unterzug mit dem Sattelholz umfassen und das Schwinden der Langhölzer keinen nachteiligen Einfluß ausüben kann.

Läßt man die Stöße der Doppelpfosten gehörig abwechseln, legt zwei schwächere Deckbalken seitlich an die Pfosten und verbindet alle Teile durch Schraubenbolzen, so lvird die Konstruktion kaunt noch dm cid zu wünschen übrig lassen.

Das Motiv des Sattelholzes ist schon sehr alt und findet sich bereits an den in die Felsen eingemeißelten Fassaden der persischen Königsgrüber, die unmittelbare Nachahmungen einer Holzarchitektur zu sein scheinen; hier tragen schlanke Stützen ein deutlich als Sattelholz erkennbares Glied, das die Vorderleiber von Einhörnern und dergl. Tieren zeigt, die einander den Rücken zukehren, Fig. 2. Diese der Holz-konstrnktion nachgeahmten Konstruktionsteile zeigen auch volutenförmige Endigungen, aus denen Viollet-Le-Due das jonische Kapitäl ableitet, Fig. 252.

Fig. 252.

erfolgen durch Hobeln und Schnitzen aus dem vollen Holz oder durch Verkleidung des rauhen Kernes. Die erstere gewährt eine charakteristische Behandlung, während diezweite, der Schreinereitechnik ungehörige Bildungsweise den Vorteil gewährt, daß die im Kern entstehenden Risse dem Auge entzogen sind.

Die freistehenden Ständer waren stets ein beliebter Gegen-starid künstlerischer Ausgestaltung, und einige Beispiele mögen zeigen, in welcher Weise die Durchbildung erfolgen kann.

Fig. 253 zeigt die Stützenkonstruktion ans dem 1388 erbauten Zollhause in Konstanz'; Fuß und Kopf sind durch

Fig. 253.

TT

PW

l|

ffll ''

Die Steinkonstruktion verlangt eine derartige Bildung nicht, da die Steinstütze vermöge ihrer Schwere und ihres Verhältnisses der Dicke zur Höhe fest stehen bleibt, ohne Beihilfe anderer Konstruktionen, und im stände ist, die zu tragende Last unmittelbar aufzunehmen. Dadurch unterscheidet sich die Steinstütze wesentlich von der hölzernen Stütze, die diese Selbständigkeit und Unabhängigkeit nicht besitzt, und an beiden Enden gefaßt werden muß, um sich in stehender Lage zu erhalten, wovon nicht allein das geringe spezifische Gewicht, sondern auch das sehr schlanke Verhältnis des Holzpfostens Ursache ist.

Diesem schlanken Verhältnis ist der unangenehme Eindruck zuzuschreiben, den wir empfinden, wenn die Balken ohne Vermittelung auf den Pfosten anfliegen. Diese Vermittelung wird erreicht durch wagrecht liegende Sattelhölzer, oder schräg gestellte Kopfbünder oder durch beide gleichzeitig. Die formale Ausbildung der Pfosten kann

il

WA

WM

den Übergang aus dem achteckigen Schaft in das Viereck gebildet. Der Unterzug ist durch den Kopf der Stütze I durchgesteckt, und ebenso das darunter liegende Sattelholz das konsolenartig ausgeschnitten ist.

Fig. 254 st zeigt eine spätgotische Ausbildung, bei der der Unterzug aus zwei übereinanderliegenden Balken besteht, von denen der untere in einen Ausschnitt des achteckigen Kopfes eingelegt und durch kurze eingezapfte Kopfbänder mit dem Pfosten verbunden ist.

1) Nach Schäfer, Holzarchitektur vom XIV. Bt§_XVlII. Jahrh.

Um ein zu großes Vortreten der Unterzüge vor die Decken zu vermeiden, kann man aber auch nach Fig. 257³) die Deckenbalken derartig zwischen die I Träger einstreifen, daß sie nur etwa 8 bis 10 cm über die obere Schienen-

In Fig. 255 geben wir eine Holzfäule mit quadratischen! Kopf und reich geschnitzten Konsolen aus Weinsberg *) und in Fig. 255a eine eigentümliche Ausbildung aus einem Hanse in Flaach (Kanton Zürich) aus dem Jahre 1642.²)

Ng-1 l>is 5, Tafel 14, zeigen einige von Oberbaurat ^ n n g entworfene Ausbildungen, teillveise mit sich kreuzenden Unterzügen und Absteifungen nach allen vier Seiten, die keiner weiteren Erklärung bedürfen.

Die früher häufig zu Unterzügen verwendeten „armierten Balken", Fig. 256, — s. S. 22, — gelangen heute nicht mehr zur Ausführung, sondern es werden vielfach statt Holzbalken I Träger verwendet, auf denen die Deckenbalken einfach aufliegen.

flansche vorstehen; sie liegen auf Tragbalken, die seitlich an die I Schienen angeschraubt sind, und die zugleich die

Flg. 254.

1)    Paulus, Denkmäler aus Württemberg.

2)    Gladbach, Der Schweizer Holzstil.

Fig. 255a.

3)    Aus beut Neubau des elektrotechnischen Instituts der Technischen Hochschule in Karlsruhe, erbaut von Dr. Warth.

Fig. 255.

im

⁷* \

I|

TS

221

I. <lll

Fig. 256.

<(/

- um in i 'Tii'i11[iii[iTTT

ML

Befestigungen einer Unterzugsverkleidung oder die Aus- nach der Fig. 260 dargestellten Konstruktion die Deckenbringung des Verputzes gestatten.    und Bodenhölzer getrennt sind; die Befestigung an die

Liegen die Balken auf den eisernen Unterzügen, so I Schienen kann mit den Fig. 29 angegebenen Verkömmt zur Befestigung von Holzverkleidungen oder zum An- bindungshaften bewerkstelligt werden.

WM

Fig. 257.

r-

WS?

r-'

^>z.

Y.t

ME

f tmmm

r~

ME

Hg

ll™

—I--i

bringen des Putzes in ähnlicher Weise durchlaufende Hölzer oder auch nur einzelne Klötzchen an den Schienensteg befestigt werden, oder man bringt die nötigen Schablonen an den Deckenbalken an, wie dies Fig. 258 zeigt. 0

Fig. 258.

Die Deckenhölzer können aber auch ganz fehlen, tuemt die Bodenlast durch qnerlaufende Bodenrippen auf die

Fig. 259.

ES

A.

syC

s³

Vielfach besteht das ganze Gebälk aus T Trägern, zwischen die nur Nippen oder Bohlen eingelegt werden, mit den Deckenverputz anbringen und den Bodenbelag befestigen zu können.

Fig. 259 zeigt eine Anordnung mit hochkantig gestellten Bohlen, an die auf der Unterseite Drähte für den Verputz und zur Aufnahme der Spreutafeln, und auf der oberen Seite die Bodendielen befestigt werden, während 1) Handbuch der Architektur, Tl. III, Bd. II, Heft 2.

C/

1/

Eisenbalken übertragen wird, Fig. 261; diese Konstruktion verdient insbesondere auch deshalb den Vorzug, weil die

Bodenrippen mit den. j_ Schienen fest verbunden werden können, was bei Parkettboden unbedingt erforderlich ist, um ein Hochziehen der Bodeurippen zu verhindern.

Fig. 260.

Wm

ER

)mi

Pulsterhuh

■ ' 1

gUBi

Cb

Cb

Cb

Fig.>261.

VW

.....

”v

geputzte

Fläche

Ende des Ankers durch Umschmieden verdoppelt und durch die Verdoppelung ein Loch gehauen, in das der 25 bis 30 mm starke runde Ankersplint (Nadel) eingesteckt wird. Im zweiten Fall wird das vordere Ankerende zu einer hochkantig gestellten länglichen Öse geschmiedet und durch diese der Ankersplint von rechteckigem Querschnitt, der Schlüssel, hindurchgesteckt. Damit der Schlüssel nicht durchfallen kann, wird er verkeilt oder erhält bei a einen kleinen Ansatz, mit dem er auf der Öse aufsitzt. Die Ankersplinte müssen möglichst große Steine fassen und dürfen auf keine Stoßfugen treffen; sie liegen entweder ganz vor der Mauer, und sind dann oft formal ausgebildet, oder sie sind in die Mauer eingelassen und bündig mit derselben. Statt der Ankersplinte kann man auch Ankerplatten anwenden, die mit Hilfe von Schraubenmuttern befestigt werden, indem das vordere Ende des Ankers, statt in einer Öse, in einer starken Schraubenspindel endigt, Fig. 264a. Auch kann man auf beiden Seiten des Balkens

Fig. 264 a.

Fig. 264.

§ 3.

WakKenveranKernngen.

Die Balkenverankerungen bezwecken, die gegenüberstehenden Mauern mit Hilfe der Balken, die deshalb nicht gestoßen sein sollen, andernfalls an dem Stoß durch Schienen sorgfältig verbunden sein müssen, fest miteinander zu verankern. Dies geschieht durch die schmiedeeisernen

Fig. 263.

Q]

'    -n'.:

3t

p.

;;

r.,

Fig. 262.

4,

«4

Flachschienen mit Schraubenendigungen anbringen und ein wagrecht liegendes starkes Flacheisen vorschrauben, Fig. 264.

F'g. 265.

!E

XL

WS

Ei*

mm

Hi

Balkenanker, die aus 10 bis 15 mm starkem und 40 bis 60 mm breitem Flach eisen bestehen, das mit Krampen und Nägel, eventuell auch mit Schraubeubolzen auf der oberen Fläche des Balkens, Fig. 262. oder auf einer Seitenfläche, Fig. 263, befestigt wird.' Im ersten Fall wird das vordere

Brey in a tut, Baukonstruktionslehrc. II. Sechste Auflcige.

Eine sehr wirksame Verankerung läßt sich auch, nach Fig. 265, auf die Weise anbringen, daß man zwischen zwei

il

Balken ein starkes Holzstück mit Versatzung einzapft, durch dessen Mitte der Anker mit einer Schranbenspindel reicht und eine Unterlagsscheibe samt Schraubennmtter aufnimmt. Der Splint a greift hinter ein Paar etwa 0,9 m lange, horizontal liegende Schienen bb und faßt so ein großes Stück Mauer.

Rohrmatten überzogen und verputzt, während die Balkensache oberhalb mit reinem, trockenem Sande aufgefüllt werden, was natürlich erst nach vollständigem Austrocknen

Fig. 267/

§ 4.

auch Stickhölzer, Schlierhölzer, Spreizen

\ -----

WSSkSSB-

WZ.

Konstruktion der Zwischendecken.

Die Ausfüllung der zwischen den einzelnen Deckenbalken verbleibenden Zwischenräume, der Fache, zur Bildung der Decke und des Fußbodens wird sich nach den Anforderungen zu richten haben, die man an die Deckenbildung in Bezug auf äußere Gestaltung, Feuersicherheit, geringe Leitungsfähigkeit von Schall und Wärme, Leichtigkeit u. s. w. stellt.

Zu den älteren Konstruktionen gehören die sogenannten Windelboden, bei denen man gestreckte, ganze und halbe Windelboden unterscheidet. Die gestreckten Windelboden sind wenig im Gebrauch und nur bei ganz untergeordneten Räumen anwendbar. Die Konstruktion besteht darin, Fig. 266, daß man sogenannte Schlehtstangen,

Fig- 266.

das sind etwa 9 cm int Durchmesser starke, runde oder auch gespaltene Stangen von Kiefern-, Erlen-, Birken- u.s.w. Holz, die vorher mit Strohlehm umwunden werden, dicht nebeneinander und mit abwechselnden Stößen, die auf die Balken treffen, quer über diese streckt und mit einigen hölzernen Nägeln befestigt. Die obere und die untere Fläche werden darauf mit Strohlehnt glatt gestrichen, oberhalb der Fußboden, gewöhnlich ebenfalls aus einem Lehmestrich bestehend, aufgebracht, und die Untersicht in der Regel geweißt

Der ganze Wiudelboden wird hergestellt, indem nach Fig. 267 in einer Entfernung von 7 bis 9 cm von der Unterkante der Balken Nuten in dieselben eingearbeitet und in diese mit Stroh lehnt umwickelte Stakhölzer

genannt — dicht aneinander eingeschoben werden; die Stakhölzer sind am besten gerissene, nicht geschnittene, eichene oder forlene Hölzer von 3 bis 4 cm Stärke bei 6 bis 8 cm Breite. Die Unterfläche des „Gewickels" wird bündig mit den Balken glattgestrichen, in der Regel gerohrt oder mit des Strohlehms geschehen kann, wozu je nach der Witterung 5 bis 6 Wochen erforderlich sind. Bauschutt, wie überhaupt alle Materialien, die organische Stoffe enthalten, dürfen zur Ausfüllung nicht verwendet werden, und auch bei Schlacken ist große Vorsicht geboten, da diese vielfach ungeeignete Beimengungen enthalten, und bei Zutritt von Feuchtigkeit leicht schwefelige Dünste entwickeln, die gesundheitsschädlich werden können. Die mit dem ganzen Windelboden konstruierten Decken halten warm und leiten den Schall schlecht, sie haben dagegen ein großes Eigengewicht und erfordern daher ein starkes Gebälk, weshalb ihnen vielfach der halbe Windelboden vorgezogen wird, der geringeres Eigengewicht besitzt, aber den Nachteil der Hellhörigkeit hat.

Bei dem halben Windelboden werden die Nuten etwa 9 bis 12 cm von der Oberkante der Balken angebracht, und hier entweder die Stakhölzer eingelegt und mit Strohlehm umwickelt, Fig. 268, oder es werden, um

Fig. 268.

//77a»

"/ 7    //> ////// //Sfr

•n-: das Eigengewicht der Konstruktion noch mehr zu verringern und die Arbeit zu vereinfachen, die dicht aneinander gelegten Stakhölzer etwa 6 cm dick mit Strohlehm übertragen, auf den nach erfolgtem Trocknen wieder die Sand-auffüllung gebracht wird. Statt der Stakhölzer können

Fig. 269.

üü

JMM

auch Brettstücke oder Schwarten auf seitlich an die Balkeii angenagelte Latten eingelegt werden, wodurch sich der sogenannte Streif- oder Fehlboden ergiebt, der ebenfalls

mit Strohlehm übertragen und mit Sand überfüllt wird,    aufgebracht werden; der Raum zwischen der Gipsdecke und

Fig. 269. Der Strohlehm muß durchweg dicht schließen,    der Stakung oder dem Streifboden bleibt frei, wodurch

Sollen die Balken sichtbar bleiben, so samt man nach Fig. 271 uild 272 dieselben abhobeln, sie mehr oder we-

wie wir aus dem Mittelalter

damit ein Durchrieseln des Sandes ausgeschlossen ist, das Eigengewicht wesentlich vermindert wird, während die Bretter des Streifbodens, des Quellens wegen nicht dicht aneinander getrieben werden.

Werden die Bretter der Einschubdecke nach Fig. 270 niger reich profilieren so eingelegt, daß sie nicht nebeneinander liegen, sondern und der Renaissance schöne Beispiele besitzen —, die Unter-

ö'tg. 273.

Fig. 270.

1?

ll.'

!'

IIP

lii«

sich abwechselnd überdecken, so entsteht die sogenailnte Stülp decke, bei der häufig die Bretter nicht auf angenagelte Latten, sondern in entsprechende Nuten eingelegt werden: um sie in diese bringen zu können, müssen an sicht des Streifbodens rohren und verputzen, und bett Anschluß der geputzten Felder durch Kehlleisten decken. Öderes werden an Stelle des Putzes gehobelte Verschalungen aus einzelnen Riemen oder ans verleimten Tafeln an-

Fig. 274.

Fig. 271.

/I

mm

jjgfl

/J

MW

Fig. 272.

-y

Li

li*

jedem Balken ein oder zwei Ausschnitte von der Tiefe der Nuten und gleich der Brettbreite angebracht werden, Fig. 270 und 277. Auch hier werden die Bretter mit Lehmestrich übertragen und mit Sand überfüllt.

Zur Anbringung des Deckenputzes muß bei den vor-beschriebcnen Konstruktionen die Unterfläche der Balken verschalt und 'gerohrt, oder Gipslatten oder Rohrgewebe gebracht, in welchem Fall häufig an beit Enden Wechsel zwischen die Balken eingelegt werden, so daß sich abgeschlossene Felder bilden, die von den an den Balkenkanten angebrachten Profilierungen umrahmt werden, Fig. 273. Werden die Balken noch durch Unterzüge unterstützt, dann wiederkehren die Untersichten nicht allein vor den Wänden, sondern auch zu beiden Seiten der Unter-

Fig. 275.

m.

v-

züge, wodurch die Deckenfelder je zwischen Wänden und Unterzügen in sich abgeschlossen und umrahmt werden, Fig. 274.

Ein schönes Beispiel einer solchen Balkendecke auf Unterzügen giebt Fig. 275 aus dem Rathanse zu Rothenburg a. d. Tauber.

Derartige Balkendecken lassen sich auch gewölbeartig und unabhängig von den eigentlichen Balkenlagen ausführen; Fig. 276x) aus dem Nathause in Lindau zeigt mehrere Beispiele, bei denen die gekrümmten Unterzüge durch Pfosten und Sattelhölzer unterstützt sind (s. auch

'4.

1) Deutsche Bauzeitung 1888.

Fig. 276.

A\

K-

ft

SM

PS

)!

Ri

II:

jjj [    -Üb

mJSLMLMJULMJZ*

El

nsa

flpn

e i—I—n—1\

laimn)

it

die ähnliche Konstruktion einer gewölbeartigen Bohlendecke in Fig. 280 und 307).

Bei sichtbar bleibenden Balken läßt sich auch die Stülpdecke in hübscher Weise ausbilden, tvenn man die Bretter von gleicher Breite nimmt, sie nach Fig. 277

Fig- 277.

spundet, und da, wo sie übereinander greifen, kehlt; hierbei müssen die vortretenden Balken natürlich ebenfalls behobelt und gekehlt oder gestäbt werden. Bei diesen gespundeten Schalungen kann der Lehmestrich wegbleiben und unmittelbar die Sandauffüllung aufgebracht werden.

Eine ähnliche Deckenausbildung zeigt Fig. 278, wie sie bei den Schweizer Holzbauten nicht selten ist.

Statt mit einfachen Verschalungen können die Balkenfache auch mit einer Art Vertüferung versehen werden, die als „gestemmte" Arbeit aus Friesen und Füllungen gebildet wird. Die Deckenfelder ruhen auf starken Gesimsleisten und müssen gegen das Verziehen durch rückwärts angebrachte Rühmenschenkel gesichert werden.

Diese Hölzer laufen nicht allein über den Langsriesen, sondern auch über den Quer-und Kreuzfriesen hinweg, wodurch dieselben fest eingespannt werden, Fig. 279.

Erwähnt sei hier eilte eigenartige, bei den.Schwarz-

Fig. 278.

waldhüusern mitunter vorkommende Anordnung, nach der unter der eigentlichen Balkenlage die Zimmerdecke in Form eines flachen Gewölbes aus gefederten Dielen nach Fig. 280 gebildet ist, und zwar so, daß der mittlere Dielen, der keilförmig gestaltet ist, durch die Frontwand hindurchreicht, und von außen nachgetrieben werden kann, wenn die Bretter zusammentrocknen.

Den Zweck des Nachtreibens hat auch der bei dem Blockhause Tafel 9 vortretende Dielen.

Diese verschiedenen vorstehend verzeichneten Ausbildungen der Deckennntersichten, wie auch die im § 5, Kap.V mitgeteilten, können auch bei deu nachfolgend angegebenen Deckenkonstruktionen, vielleicht mit kleinen Abänderungen in der Anordnung, zur Anwendung kommen.

Bei größeren Spannweiten sucht man hochkantiges Gebälk anzuordnen, dessen Tragfähigkeit man durch eine Kreuzstakung nach Fig. 281 zu erhöhen sucht, die zugleich eine vorzügliche Versteifung der hochkantig stehenden Balken gegen seitliche Bewegungen bewirkt. Die Kreuzstellung wird oberhalb wieder circa 6 cm hoch mit Strohlehm übertragen und mit Sand überfüllt. Um die gegenseitige Absprengung recht wirksam zu machen, legt man die Balken etwas weniger weit auseinander als gewöhnlich, und zwar

Fig. 279.

Fig. 280.

DA

MM

ED

es

__

__,

oder sie können auch oben bündig gelegt werden, wenn der Fußboden ans besondere Polsterhölzer gelegt und somit ganz von dem Gebälke getrennt werden soll. In allen Fällen werden die Fugen zwischen den Füllhölzern oberhalb gut mit Lehm ausgestrichen, um ein Durchrieseln der Sandauffüllnng zu verhindern.

Diese Decken sind warm ititb solid, erfordern aber viel Holz und kommen heute wohl nur selten zur Ausführung.

nur 0,6o bis Or?o ra von ÜDüttc 31t Mitte; die Stakhölzer dürfen nicht zu schwach sein unb müssen recht fest eingespannt werden. Der Deckenputz kann auf Schalung und Rohrnng, ans Gipslättchen n. s. lu. angebracht werden.

Fig- 281.

er

In holzreichen Gegenden wendet man wohl auch eine Art Dübelgebülk von schwächeren Füllhölzern zur Ausfüllung der Balkenfache an, die mit den Hanptbalken parallel oder senkrecht zu diesen liegen.

Bei paralleler Lage werden die Füllhölzer in an-gemessenen Entfernungen entweder durch eingezogene hölzerne Wechsel, Fig. 282 B und C, oder durch Bandeisen

fttg. 282 A, B und C.

Die Windelboden ebenso lute die mit Lehmübertrag versehenen Staknngen und Fehlboden haben bei den raschen Bauausführungen der Neuzeit den schwerwiegenden Nachteil, daß Lehmumwickelnng und Übertrag naß ein-gebracht werden müssen und Wochen zur Austrocknung erfordern, und daß bei nicht völliger Austrocknung die Holzbalken, die i'lberdies durch die gefederten Bodenbeläge und den-Gipsdeckenputz dicht von der Luft abgeschlossen sind, einem baldigen Verderben anheimfallen; die Windelboden belasten außerdem das Gebälk in hohem Grade und erfordern deshalb bedeutende Balkenquerschnitte. In feuchten Räumen, wie Stallungen und dergl., sind diese Lehmestrich-konstruktionen überhaupt nicht anwendbar, da der Lehnt unter beut Einfluß der Dünste aufweicht, weshalb bei derartigen Anlagen schon lange die Balkenfelder entweder gewölbeartig oder dachförmig mit besonders zu diesem Zweck hergestellten Backsteinen ausgemauert, „ausgerollt" werden, wobei die Weite der Balkenfache etwa 0,42 bis 0,45 nt betrügt, Fig. 284.

Fig. 284.

WM

V:

§§t

//.

///

Fig. 283.

getragen, die über die Hauptbalken gelegt sind, Fig. 282 A. Liegen die Füllhölzer winkelrecht zu den Balken, so werden sie mit Zapfen in entsprechende Nuten eingesetzt, was jedoch eine ziemliche Schwächung der Hauptbalken verursacht, Fig- 283.

Bei beiden Anordnungen können je nach der Durchbildung der Decke die Füllhölzer unten bündig mit den Balken liegen, oder sie liegen in mittlerer Höhe..derselben,

Das Bestreben, die Holzbalkendecken im allgemeinen trocken und möglichst schwammsicher und auch widerstandsfähig gegen die Einwirkungen des Feuers herzustellen, hat in neuerer Zeit eine Menge Konstruktionen hervorgerufen, bei denen die Fachausfüllung mit leichtem Steinmaterial oder mit anderen fabrikmäßig hergestellten, völlig trockenen Banstoffeit erfolgt, die entweder in bestimmten Abmessungen geliefert oder an Ort und Stelle für die verschiedenen Balkenentfernnngen in einfacher Weise (mit Säge n. s. w.) zugerichtet werden können.

Fig. 285 zeigt eine in Frankreich vielfach übliche Art der Fnchansfüllnng mit Hohlsteinen, System LaporteZ)

1) Deutsche Bauzeitung 1886, Seite 202.

bei der gebrannte Hohlsteine von 17 cm Höhe, 32 cm Länge und 25 oder 33 cm Breite zwischen die Balken eingelegt und mit Gips- oder Cementmörtel versetzt werden.

Fig. 285.

mit Cementmörtel zwischen die Balken eingelegt. Um unverrückbares Auflager und Widerlager zu erhalten, werden an den Holzbalken beiderseits Winkelschienen a befestigt, die

Sig. 287.

UM

\\

Wmlw.

Sund

a.

iL, Poröse

steine a.

Wegen der ziemlich engen Teilung werden Bohlenbalken von 8 bis 10 cm Breite verwendet; die Unterflächen der Steine sind zur Aufnahme des Putzes gerieft, und die Balken werden in gewöhnlicher Weise berohrt oder mit verzinkten Drahtgeweben überzogen. Das Eigengewicht betrügt ohne die Sandauffüllung 90 bis 94 kg pro Quadratmeter.

Hr-

df

i-

äs

Fig. 286.

Sand

>//////w/////////////////////////////////////////////////^    |

9/

Wh

V,

. Sand

Bei der Holzbalkendecke von H. Bilgner (Großh. Kunstziegelei in Schwerin), D. R. P., werden zur Bildung der wagrechten Decke entweder leichte, poröse und hohle Backsteinplatten von 10 cm Höhe, 12 cm Breite und 60 bis 84 cm Länge nach Fig. 286, oder poröse Hohlsteine von 25 X 25 X 10 cm in ganz flachen Gewölben, Fig. 287,

durch eiserne Querstäbe b in gleich ein, leint Nachtrocknen der Holzbalken sich nicht vermindertem, gegenseitigem Abstande erhalten werden. Zwischen den eisernen Qnerstreben und den Balken können nach Fig. 286 B leichte, poröse, 2 cm starke Steinplatten gegen Feuersgefahr und zur Vermeidung von Rissen im Deckenputz eingelegt werden. Das Gewicht der Platten und Steine beträgt circa 70 kg pro Quadratmeter.

Statt dieser Steinmaterialien, die in jedem Fall besonders bezogen werden müssen, ist es meistens bequemer, solche Stoffe zu verwenden, die überall zu haben oder stets leicht zu erhalten sind. Hierher gehören insbesondere die rheinischen Tuff- oder die sonstigen leichten Schwemmsteine, die gute, warme und schalldichte Decken bei geringem Eigengewicht ergeben. Sie werden am einfachsten auf geschnittene und in Nuten eingesetzte Stakhölzer oder auf Brettstücke, die auf angenagelten Leisten liegen, aufgelegt und mit Gipsmörtel vermauert, oder, was völlig genügend, trocken nebeneinander gestellt und nur von oben mit Gipsmörtel in den Fugen verstrichen, Fig. 288. Bei Verwendung von Bohlenbalken und einer Fachweite von 40 cm können die Fache ohne Stakhölzer oder Brettstücke mit Schwemmsteinen im Verband ausgemauert werden, Fig. 289, was um so leichter möglich ist, als bei der engen Balkenlage die Fußbodenbretter die Lasten ganz auf die Balken übertragen und die Fachausfüllungeu nahezu unbelastet bleiben.

Statt der Schwemmsteine können die noch leichteren Korksteine, die Wärme und Schall sehr schlecht leiten, genau in derselben Weise zur Bildung der Fachkonstruktion Verwendung finden, doch können sic lvegen ihres hohen

an

Preises für die gewöhnlichen Hochbaukonstruktionen kaum in Frage kommen.

Noch einfacher gestalten sich die Ausführungen mit jenen Baustoffen, die sich bei verhältnismäßig geringem Gewichte wie Holz sägen und sich deshalb am Orte der Verwendung leicht den verschiedenen Fachweiten anpassen lassen. Hierher gehören vornehmlich die Gips dielen,

Fig. 288.

Die Gipsdielen, in Stärken von 6 bis 12 cm, können auch bündig mit der Unterfläche der Balken gelegt werden, zu welchem Zweck in Entfernungen von etwa. 9 cm verzinkte, 2 mm starke Drähte mit verzinkten Krampen die Balken nach Fig. 291 befestigt werden; durch die gebrochene Führung können die Drähte recht straff angezogen werden. Auf diese Drähte werden die Gipsdielenstücke

Fig. 289.

,!

J/jM

K'.V"-

ly

BF

iinr

2,.o bis 7 cm stark, und die Hohlgipsdielen, 10 und 12 cm stark, die für Deckenkonstruktionen neuerdings ausgedehnte Verwendung finden. In der Regel werden sie in der gleichen Weise wie die Streifboden zwischen die Balken auf angenagelte Latten eingelegt, mit Gipsmörtel in den Fugen verstrichen und mit Sand überfüllt, Fig. 290 u. 290a.

Fig- 290.

wM

mit ihrer rauhen Seite nach unten aufgelegt, die Fugen satt mit Cementmörtel ausgegossen, die Balken berohrt, und der etwa 2 cm dicke Gipsputz aufgebracht. Um den

Fig. 291.

_Thon

Mörtel

IWF

Fig. 290 a.

wm

/, I

e~~

Die Decke wird dann in der gewöhnlichen Weise auf Schalung und Rohrung, auf Rohrmatten, Gipslatten oder dergl. geputzt, doch können die Balken auch sichtbar bleiben und nur die Felder verputzt, oder auch verschalt, vertäfert u. s. w. werden, in der Weise, wie dies bereits besprochen wurde. Die Tragfähigkeit der Gipsdielen genügt selbst für große Weiten der Balkenfache. Die Gipsdielen von Mack in Ludwigsburg sind durchweg mit Nut und Falz versehen, wodurch ein inniger Verband der aneinander stoßenden Dielen und erhöhte Isolierfähigkeit erreicht wird, Fig. 291. i

Deckenputz von den Holzbalken zu isolieren, empfiehlt es sich, die Balken vor dem Ziehen der Drähte auf der Unterslüche mit Dachpappe zu benageln. .

Alle diese Deckenkonstruktionen sind leicht, dicht und warm, und wenn auch nicht ganz feuersicher, so doch sehr widerstandsfähig gegen die Einwirkungen des Feuers; sie

Der Deckenputz kann auch in der Weise hergestellt können dagegen an feuchten Orten keine Verwendung finden, werden, daß die Decke mit 2,5 cm starken Gipsdielen nach und auch Gipsdielen, die zu ihrem Schutze mit einer Lage Fig. 290 und 292 verschalt und diese etwa 1 cm stark Asphaltpappe überzogen sind, werden den Einflüssen von verputzt werden.    Dünsten und Feuchtigkeit nicht dauernd widerstehen.

Fig. 292.

Fig. 294.

Hü

—Ja.____

<L±

Asphalt.

Soll der Bodenbelag aus Plättchen, Terrazzo und bergt gebildet werden, so legt man die Gipsdielen so zwischen " die Balken ein, daß sie etwa 2 cm unter deren Oberkante liegen; die Fugen werden mit Gipsmörtel ausgegossen, die Balkenoberfläche zur Isolierung mit Dachpappe benagelt und die Plättchen in 3 cm starken Portlandcement- = mörtel auf Sandauffüllung verlegt oder der Terrazzoboden aufgebracht, Fig. 292, A.

Fig. 292, B giebt eine etwas abgeänderte Konstruktion mit Hohlgipsdielen, Sandauffüllung und Asphaltboden fauch Asphaltparkett), oder mit Gipsestrich und Linoleum- 2 belag, bei der die zur Haltbarkeit des Bodens erforderliche Isolierung des Holzwerkes durch 2,5 cm starke Gipsdielen bewirkt ist, die auf die Balkenoberfläche genagelt werden.

Fig. 293.

jL

d2.

0,50-------*•-----bis-------*■-----i,oo

;c-v,

rg

rg

rg

rg

ÜB

Ein solider Gipsestrichboden kann nach Macks Konstruktion, Fig. 293, auch in der Art hergestellt werden, daß die Balkenoberflüchen mit Dachpappe benagelt und mit einem Drahtnetz nach Fig. 291 überzogen werden, welch' letzteres nunmehr in den Gipsestrich eingebettet wird, weshalb die dünne Sandschicht bis 1 cm unter Balkenoberkante reicht.

Brey mann, Baukonstruktionslchre. II. Sechste Ansinge.

Nahe verwandt den Gipsdielen sind die Spreutafeln von Dr. Katz, die aus Gips, Kalk, Spreu, Sägespänen und bergt mit Leimwasser bestehen und in Hohltafeln von 0,67 m Länge, 0,3o m Breite bei 10 cm Dicke in den Handel kommen, und sich ebenfalls mit der Säge schneiden lassen. Die Verwendung ist die gleiche, wie bei den Gips-

dielen, so daß die in Fig. 294 und 295 dargestellten Konstruktionen keiner weiteren Erläuterung bedürfen.'

Bei der Hei st er Äschen Patentdecke werden besondere hohle Formstücke aus Gips verwendet, die in Breiten von

finden, und insbesondere werden sich Schlackenbeton und Bimskiesbeton ihrer Leichtigkeit wegen für derartige Ausführungen eignen. Fig. 298 giebt eine derartige Konstruktion, wie sie bei Bohlenbalken von Fürn es;

Fi-,. 295.

Fig. 296.

_, Fussb öden

. -.

1.. ___

\v

.....

Rohrputz-Drahtjmlz-o ä SpalierMtendecke ‘

ms¹

/(/eputzte. Fläche.Ft.

Parketboden.

Blindboden.

1111 INI

Spreutafel'

Deckenverschalung.

Deckenputz.

3 zu 3 cm abgestuft, 50 cm lang und 18 cm hoch gefertigt werden. Sie werden auf Latten aufgelegt, durch Holzkeile verspannt und mit Sand entsprechend überfüllt. Die Formstücke können bündig mit der Unterkante der Balken liegen, oder-sie liegen entsprechend tiefer, um die Balkenuntersicht durch Gipsdielen und dergl. besonders verkleiden zu können. Fig. 296 zeigt die Konstruktion in einigen verschiedenen Ausbildungen.

■1

Tsussbodeti

_ BurinslilrUj

Zu erwähnen sind ferner Stoltes Stegcementdielen — Quarzsand-Cementdielen von großer Festigkeit, und Bimsstein-Cementdielen, die sich sägen lassen — mit Baudeisen- oder Drahtgeflechteinlagen, die ganz in der gleichen Weise wie die Gipsdielen zur Bildung der Decken verwendet werden, vor diesen aber den Vorzug großer Tragfähigkeit und Feuer- und Wetterbeständigkeit besitzen, weshalb sie sich vornehmlich zur Anwendung bei eisernen Gebälken eignen. Bei Holzgebülk werden sie am besten auf Winkeleisen — nicht auf Holzlatten — aufgelegt; zum Schutz der Balken gegen Feuer können auf den freiliegenden Flächen derselben Cementleisten mittels eingebetteter Blechstreifen und Schrauben befestigt werden.

Fig. 297.

1    ! Böhrputz od.Drahtqewebe -T:

-------------1,65-0,68-— ----------

in Philadelphia ausgeführt wird. Zur Aufnahme des Betons und gleichzeitig zur Verstärkung der Bohlenbalken werden seitlich ungleichschenkelige Winkeleisen durch 8 mm starke Bolzen so befestigt, daß sie durch 10 mm dicke auf

Fig- 297.

_________________________

■Hp

fuj

#'

~ÄW*

y,

Ausfüllungen mit Beton, die bei den eisernen Gebälken sehr üblich sind, können auch bei Holzgebälken Anwendung

mm

MT".

die Bolzen gesteckte Ringe so weit von den Balken fern gehalten werden, daß noch eine Cementschicht zwischen beide eingebracht werden kann. Alls die Unterfläche der Balken sind Dreiecksleisten genagelt, an die die Einschalung zum Einstampfen des Betons angebracht wird, ^wodurch die

fttg. 298.

Fache frei läßt, um hier die Blindbalken einzulegen und möglichst geringe Konstruktionshöhe zu erhalten. Fig. 300 giebt einige Anordnungen, die einer näheren Erläuterung nicht bedürfen.

Bei Gebälken mit außergewöhnlichen Belastungen in Lagerhäusern und dergl., und da, wo es sich nicht um einen dichten Abschluß zwischen beiden Geschossen handelt, fehlt

HP zw///////

Fig. 301.

HZ

ij

starke Hüngebleche ges

mm

Die einfachste Kassettendecke ergießt sich durch Auswechselung des Gebälkes, wobei die Wechsel aus vollem Holz oder nur in Kastenform aus Brettern hergestellt werden, wobei derselbe Zweck mit geringerem Materialaufwand erreicht wird.

Holzbalken fast vollständig umhüllt und der Einwirkung des Feuers entzogen werden. Durch einen hölzernen Fußboden wird die Feuersicherheit der Konstruktion nur wenig beeinträchtigt, da erfahrungsgemäß die untere Deckenfläche die am meisten gefährdete ist. Diese kann auch durch feuersicheren Putz nach System Rabitz oder Monier gesichert werden.

Abweichend von den vorstehend besprochenen Konstruktionen sind einige englische Anordnungen, von denen in Fig. 299 das System Edwin May dargestellt ist.

Fig. 299.

SS

Y/l\

Auf die Balken sind 6 bis 8 nagelt, die mit Sandfülluug und Polsterhölzern den Fußboden aufnehmen. Die Untersicht kann entweder in der gewöhnlichen Weise oder auch feuersicher verputzt, mit Gipsdielen verschalt oder auch mit Blechplatten und entsprechender Überfüllung verkleidet werden.

rFig. 30n.

meistens diesZwischendecke 'gänzlich, 'und die Balken sind dann nur zur Bildung des Bodens mit einem starken Dielenbelage, und eventuell auf der Untersicht mit einer Bretterverschalung versehen, Fig. 301. Wenn die letztere fehlt, ist eine stellenweise Absteifung der Balken gegen Drehung empfehlenswert.

§ 5.

Ausbildung der Decken.

Bei der Besprechung der Konstruktion der Zwischendecken wurde bereits auf die Ausbildung der Deckenunter-sichten hingewiesen, und die Fig. 257 und 273 bis 280 zeigen einige diesbezügliche Anordnungen.

Weitere Motive ergeben sich durch Anordnung von Kassetten, wie sich solche auch bei den Steiubalkeudecken und den Gewölben finden, und die eine außerordentlich reiche und wirkungsvolle Durchbildung der Decken ermöglichen.

ZZ

fi

Bei Blindbalkenlagen, die zur Trennung von Fußboden und Decke angeordnet werden, wird eine Fachkonstruktion zu wählen sein, die den unteren Teil der

Das Bild der einfachsten Kassetteudecke zeigt Fig. 302, wozu wir bemerken, daß die Größe der Kassetten, insbesondere ihre Tiefe, von den Abmessungen des zu überdeckenden Raumes abhängig ist, und sorgfältig erwogen sein will, wenn eine harmonische Wirkung erzielt werden soll. So sind beispielsweise in Fig. 303 Kassetten von geringer Tiefe angeordnet, wie sie nicht selten bei niederen Räumen ausgeführt werden, wobei die kastenartigen Wechsel auch nicht die Höhe der Balken zu haben brauchen, sondern nur bis zum Kassettengrund reichen, welcher, wie hier, aus gehobelten und gespundeten oder gefederten Dielen, oder

Fig. 302.

Zf

\\

<■ —-r

xz.

'Z>z-

E>

WM

7^zWW//

r~ . •

\J

aus gestemmter Arbeit, Fig. 279, bestehen kann und von gegliederten Leisten umgeben wird. Dabei ist es möglich, noch einen halben Windelboden unter dem Fußboden anzuordnen.

sind, bezw. der Kassettendecke einen unwandelbaren Halt gewähren. Tafel 15 zeigt in Fig. 1 den Durchschnitt längs der Balken und Fig. 304 einen solchen quer durch dieselben. An die Balken a, welche einen halben Windelboden und einen parkettierten Fußboden zu tragen haben, ist der Kassettengrund bc direkt befestigt, und an Stellen, wo dies nicht möglich ist, sind schwache Riegel d, Fig. 304, in die Balken eingestreift.

Zur Befestigung der weiteren Bestandteile der Decke dienen die zu beiden Seiten der Balken befestigten Dielenstücke f, Fig. 1 und Fig. 304, an welchen der den Kassettensteg bildende Kasten g, Fig. 1, samt Gesimsleisten h ihre Befestigung finden. Werden noch die Leisten i angebracht, so können die Rahmen k zwischen h und i eingeschoben oder eingespannt werden. Die Buchstaben in Fig. 304 entsprechen denen in Fig. 1, Tafel 15; bei Fig. 304 ist eine andere Hilfskonstruktion erforderlich, um den Kassettensteg einstreifen und befestigen zu können. Diese besteht in einem | I förmigen Kasten 1, welcher an den darüber befindlichen Balken a genagelt oder besser geschraubt wird. Damit dies geschehen kann, muß bei Einteilung der Balken Rücksicht auf die Deckebildung genommen werden. Um endlich die Gesimsteile längs der Wände anschlagen zu können, sind die Dielenstücke m, sowie die etwas in die Wand eingelassenen n und die Rahmen o anzuordnen, was aus den Fig. 1 und 304 zu ersehen ist.

Während die Decke, Tafel 15, eine regelmäßige Feldereinteilung von circa 1,35 m Weite über einem 6 m tiefen Zimmer zeigt, ist in Tafel 16, Fig. 1 bis 2, im Grundriß und Durchschnitt eine Decke dargestellt, die gewissermaßen in drei Teile zerlegt ist, die sich bezüglich ihrer Höhe derart abstufen, daß das Mittelfeld a, der Gesamtwirknng wegen, nur um weniges höher gelegen ist, als die es umgebende reißen und durch ihre Befestigung am Werfen gehindert Vertäferung b; daß dagegen die Deckenfelder a und b zu-

Fig. 303.

fr

i;7

ii

7m

■will

wm\

(O

f|V„

---/, XO?)L.

yy i

igRS

—<7

Beispiele von nicht sehr komplizierten Kassettendecken bei gewöhnlicher Balkenlage zeigen die Tafeln 15 und 16, im Durchschnitt Fig. 1 und Grundriß Fig. 2. Die Konstruktion zerfällt in zwei Teile, und zwar in die vorbereitende Zimmerarbeit, welche zur Aufnahme und Befestigung der Schreinerarbeit dient. Erstere muß möglichst leicht und ans trockenen Hölzern hergestellt werden, welche nicht auf-

sammelt durch einen tiefer gelegenen, von architravierten Unterzügen eingefaßten Fries d umspannt sind, Fig. 306.

Das Mittelfeld a bildet eine unmittelbar unter den Balken befestigte Putzfläche für Malerei. Daran stoßen die Holzverkleidungen, welche an den, Dielenstücken e und

Fig- 304.

/////////Z//ZW:

Ttv

II

ZK

Fig. 306, nur mit dem Unterschiede, daß hier die Bohlenstücke i bündig mit der Balkenfeite angenommen sind, über welche verbindend die Dielen g hinweggreifen. Auf der anderen Seite der Balken können i und g ebenfalls angebracht werden, wenn weitere Befesügungspunkte erforderlich sein sollten. Im übrigen entsprechen die Buchstaben von Fig. 306 denen Tafel 16.

Schließlich geben wir in Fig. 307 noch eine gebrochene Balkendecke auf Halbkreisbogen aus der Friedenskirche in Stuttgart, st die zeigen soll, wie reizvoll sich derartige Bildungen ausgestalten lassen (]". auch Fig. 276 und 280).

IriE™'

1 C

6.

Fig. 305.

Ta

Wl

sz

>Wl

Fig. 306.

⁷l~

A3

1314=

3»

den Leisten f, Fig. 1 und 305, befestigt sind. Nach Anbringung der Dielenstücke g, welche zangenartig die bei k ausgeschnittenen Riegel i umschließen, und nachdem die Leisten h angeordnet sind, kann sämtliches Schreinwerk angeschlagen werden.

Eine perspektivische Ansicht fber Hilfskonstruktion zur Befestigung des Schreinwerkes der Decke, Tafel 16, zeigt

Pie Waste.

Diese haben im allgemeinen den Zweck, den Druck der Fundamente entweder auf den Grund gleichmäßig zu verteilen oder denselben auf den tiefer liegenden tragfähigen Grund zu übertragen.

Wir haben es hier nur mit der Konstruktion der Roste zu thun, während die Fälle, in denen sie Anwendung finden, im vierten Teile dieses Werkes besprochen sind.

Die Rosthölzer unterscheiden sich von den eben betrachteten Balken wesentlich dadurch, daß sie nicht auf große Längen frei liegen, sondern häufig unterstützt werden, daher nicht zu den Balken gerechnet werden können, und den Namen Schwellen, Rostschwellen, führen.

Im allgemeinen besteht ein jeder Rost aus zwei Lagen von Schwellen, die sich rechtwinkelig kreuzen, miteinander verbunden sind und einen Beleg von Dielen oder Bohlen tragen. Man unterscheidet zwei verschiedene Arten von Rosten, den liegenden, auch Schwellrost genannt, und den Pfahlrost. Bei ersterem liegen die Schwellen der untersten Lage unmittelbar auf dem Baugrunde auf, während sie bei letzterem durch eingerammte Pfühle gestützt werden.

Jeder Holzrost muß so gelegt werden, daß seine Oberfläche noch immer etwas, und mindestens 0,so m, unter dem niedrigsten Stande des Grnndwafsers bleibt.

Der liegende Rost hat den Zweck, die von ihm zu tragende Last über beit ganzen Raunt, den er bedeckt, gleich-

1) Deutsche Bauzeitung 1893.

mäßig zu verteilen, so daß er ein tieferes Einsinken in eine nachgebende Unterlage nicht verhindert, dieses aber gleichmäßig stattfinden läßt. Hiernach muß er in sich fest verbunden, und die einzelnen Hölzer müssen so stark sein, daß sie sich unter der ihnen aufgebürdeten Last nicht biegen.

wenn sie nicht quadratisch sind, hochkantig wie die Balken. Ihre Entfernung voneinander muß so abgemessen werden, daß die über diese Langschwellen gelegten, 9 bis 15 cm starken Dielen sich unter ihrer Belastung nicht biegen. Diese Dielen werden auf den Schwellen nur durch hölzerne Nägel befestigt, weil allein ein Verschieben zu verhindern

'S

Fig. 307.

Sv

mm

Tv

Fig. 1, Tafel 17, zeigt einen solchen Rost, und zwar in A den Grundriß, in C einen Querdurchschnitt und in B die vordere Ansicht. Die Hanptverbandstücke desselben sind die Langschwellen bb; sie müssen in den Stößen besonders gut verbunden, hier immer durch eine Querschwelle unterstützt und die Stöße selbst so angeordnet fein, daß sie Verband untereinander halten. Man giebt diesen Schwellen eine Stärke von 21 bis 23 cm, legt sie aber, und ein Abheben nicht zu befürchten ist. Um die Laug-schwellen in ihrer parallelen Lage zu erhalten, liegen unter denselben die sogenannten Querschwellen cc in Entfernungen von 1,20 bis 1,50 cm. Sie haben dieselbe Stärke wie die Langschwellen und erhalten da, wo sie sich mit diesen kreuzen, 6 bis 9 cm tiefe Einschnitte, während die Langschwellen nicht eingeschnitten werden.

Gebäudes verhüten soll, bezweckt man bei Anordnung eines zuerst die Querschwellen, in den vorgeschriebenen Entfer- Psahlrostes das Setzen ganz zu verhindern. Der Pfahlrost itungcn, genau nach der Schnur und Bleiwage aus den Grund der Baugrube gestreckt und die Langschwellen darauf gebracht. Bevor nun aber der Dielenbcleg aufgelegt wird, wird der Raum unter denselben und zwischen den Schwellen, bis zur Oberfläche der Langschwellen, sorgfältig mit Lehm oder Bauschutt fest ansgeschlagen, oder auch wohl ausgemauert, so daß nirgends ein hohler Raum bleibt. Diese Ausfüllung bringt man auch noch zur Seite des Rostes in der Baugrube an, so daß sie bis unter tue Belegsdielen reicht. Den Lehm kann man feststampfen, Sand und Bauschutt befestigt man aber dadurch am sichersten, daß man diese Materialien von oben nach unten vom Wasser durchziehen läßt. Es ist deshalb sehr wünschenswert, während buches beschrieben ist. dieser Operation den Stand des Grundwassers in der Baugrube niedriger als die Unterflächc der Querschwellen zu halten.

Bei der Anfertigung eines liegenden Rostes werden

Bildet die Mauer, welche auf dem Roste gegründet werden soll, eine Ecke, so muß der Rost dieser Gestalt folgen. Man kommt hier am leichtesten zum Ziele, wenn man die Lnngschwellen der einen Seite über diese hinausreichen und als Unterlager oder Querschwellen für die andere Seite dienen läßt. Hierbei kommt natürlich der Dielenbeleg für die beiden Mauern nicht in eine Horizontalebene zu liegen, allein dies schadet der Festigkeit und Solidität des Rostes gar nicht, wenn man nur dafür sorgt, daß auch der höher gelegene Rost noch unter dem niedrigsten Stande des Grundwassers bleibt und die Oberflächen des Rostes für sich wagrecht liegen.

Ist die Ecke nicht rechtwinkelig, so ändert dies in der Konstruktion nichts, als daß man, nach Fig. 2, Tafel 17, zunächst an der Ecke die Unterlagen oder Querschwellen auch schief legt, dann aber bald wieder in die zu den Langschwellen senkrechte Lage übergeht. Die Dielen des Beleges müssen alle über sämtliche Langschwellen hinwegreichen, und dürfen daher an der Ecke nicht etwa zu dreieckigen Stückchen zerschnitten, sondern nur an einer Seite schmäler gehalten werden, bis sie nach und nach wieder parallele Seiten erhalten können.

Die eben beschriebene Konstruktion des liegenden Rostes ist die in Deutschland ziemlich allgemein übliche, während in England und Frankreich in manchen Stücken davon abgewichen wird. Namentlich pflegen die Franzosen alle Hölzer zu überblatten, d. h. bündig zu überschneiden, was übrigens, wenn man nicht durch besondere Umstünde dazu gezwungen wird, keine Vorteile gewähren dürfte.

Der Pfahlrost unterscheidet sich schon wesentlich durch seine Bestimmung von dem liegenden; denn während dieser nur ein ungleichförmiges Setzen des darauf fundierten hat zunächst die Bestimmung, das Gewicht des auf ihm gegründeten Bauwerkes auf den tiefer liegenden, festen Baugrund zu übertragen und ist daher eigentlich nur in den Füllen anwendbar, in welchen eine weiche, nachgebende Bodenschicht den guten festen Baugrund bedeckt und durch erstere hindurchgerammte Pfähle den letzteren erreichen.

Im allgemeinen kann man seine Konstruktion beschreiben, wenn man sagt, es sei ein Schwellrost, der nicht unmittelbar auf der Sohle der Baugrube, sondern ans den Köpfen eingerammter Pfühle ruhe. Die wichtigste Arbeit bei der Konstruktion solcher Roste ist daher auch das Einrammen der Pfühle, welches im vierten Bande dieses Hand-

Die einzurammenden Pfühle werden gewöhnlich nicht beschlagen, sondern nur von der Rinde befreit und am unteren Ende pyramidal zugespitzt. Hierbei ist zu bemerken, daß die Spitze selbst nicht zu schwach auslaufen und auch der Kantenwinkel der Pyramide nicht zu spitz werdeu darf, damit ein Aussplittern vermieden wird. Man giebt daher dieser Spitze die Gestalt einer vierseitigen Pyramide, deren Höhe gleich dem 1-, iy₂' bis 2fachen des Pfahldurchmessers ist, wie Fig. 4, Tafel 17, eine solche zeigt, wobei noch zu bemerken ist, daß die äußerste Spitze wieder eine kleine, stumpfere Pyramide sein muß. Dreiseitige Pyramiden geben zu spitze Kantenwinkel, doch werden sie, um das Drehen der Pfühle beim Einrammen mehr zu verhüten, häufig vorgeschlagen.

Um die Pfahlspitzen beim Eindringen in festen Boden gegen Beschädigungen zu schützen, hat man an manchen Orten die Gewohnheit, sie vor dem Einrammen zu brennen. Dieses Hilfsmittel dürfte sich indessen ziemlich unwirksam zeigen, denn wenn dadurch auch das Aufsplittern etwas verhindert wird, so wird dafür das Ausbrechen einzelner Holzstückchen nur um so wahrscheinlicher. Es ist deshalb vorzuziehen, die Pfahlspitzen in solchen Füllen mit sogenannten Pfahlschuhen zu versehen. Ein solcher besteht nach Fig. 3 aus einer eisernen Pyramide, die die Spitze bildet, und an welche vier Federn angeschmiedet sind, die auf den Seitenflächen der Pfahlspitze aufliegen und hier durch eiserne Nägel befestigt werden. Das Aufbringen der Pfahlschuhe erfordert Sorgfalt, weil nicht nur die Spitze genau in die Achse des Pfahles fallen, sondern auch die Verbindung des Schuhes mit dem Holze eine möglichst feste sein muß. Die Spitze des Pfahles darf, wenn derselbe mit einem Schuh versehen werden soll, nicht mehr zugeschärft, sondern muß senkrecht auf die Achse abgeschnitten werden, so daß eine quadratische Grundfläche entsteht. Eine gleich große Fläche muß der Pfahlschuh im Inneren zwischen den vier Federn zeigen.

Die Pfähle werden in Reihen eingeschlagen, und zwar decken sich entweder die Pfähle der verschiedenen Reihen, wie in Fig. 5, oder sie stehen schachbrettartig nach Fig. 6. Diese letztere Stellung erleichtert das Einrammen insofern etwas, als der zwischen den Pfählen befindliche Boden gleichmäßiger zusammengepreßt wird, als bei der Stellung in sich deckenden Reihen.

Die Entfernung der Pfahlreihen voneinander betrügt je nach der zu tragenden Last 0,9 bis 1,50 m, die der Pfühle in den Reihen gewöhnlich aber etwas mehr. Die Stärke der Pfähle betrügt 24 bis 36 cm, und zwar soll man nach Perronet's Regel 24 bis 27 cm starke Pfähle bis zu 25000 kg, 36 cm starke höchstens mit 50000 kg belasten.

diesen Raum mit einem Lehmschlage ans und führt hierauf die Ausmauerung auf, die bis zur Oberfläche der Rostbalken sich erstrecken muß.

Wendet man so starke Belegsdielen an, daß diese allein im stände sind, die ihnen aufgelegte Last zu tragen, so kann man die Zangen so weit einschneiden, daß sie mit ihrer Oberfläche in der Ebene der Dielen liegen, sonst läßt man auch wohl die Zangen vorstehen. Die Dielen werden, wie beim liegenden Roste, mit hölzernen Nägeln festgenagelt.

Einen nach vorstehender Beschreibung konstruierlen Rost zeigt Fig. 5, Tafel 17, bei A in der Horizonral-projektion, bei B in der Ansicht von der Seite und in C und D in zwei Querschnitten, von denen der erste durch eine Zange, der zweite durch eine Diele gelegt ist.

In Fig. 6 stehen die Pfähle schachbrettförmig, welche Stellung, wie schon bemerkt, das Einrammen derselben etwas erleichtert. Fig. 6 A zeigt den Grundriß und B die Seitenansicht. Hierbei können natürlich nicht alle Zangen gerade über die Pfühle treffen, welche Anordnung bei sich deckenden Pfahlreihen gewöhnlich getroffen wird. Dies schadet indessen der Festigkeit des Rostes keineswegs. In unserer letzten Figur sind ferner die Zangen mit den Rostbalken förmlich verkömmt und ragen über die Dielen hervor.

Sind die Pfähle eingerammt, so müssen sie so abgeschnitten werden, daß ihre Köpfe alle in einer Horizontal-ebene liegen, und zwar so tief unter dem tiefsten Stande des Grundwassers, daß der aufgezapfte Rost mit seiner Oberfläche ebenfalls noch darunter bleibt. Die Horizontalebene stellt man am leichtesten dadurch her, daß man das Grundwasser in der Baugrube eine Zeit lang in Ruhe läßt und dann den Stand des zur Ruhe 'gekommenen Wasserspiegels an den Pfühlen bezeichnet.

Die Pfühle erhalten Zapfen, um das Verschieben der Rostbalken zu verhindern, was in vielen Füllen von großer Wichtigkeit sein kann. Die Zapfen erhalten eine Breite von 6 bis 9 cm, eine Länge von 18 cm und eine Höhe von 9 bis 12 cm. Diejenigen Pfähle, auf welchen die Rostbalken gestoßen werden, erhalten möglichst lange Zapfen, damit die Enden der Rostbalken gegen das Ausweichen geschützt sind.

Die Rostbalken erhalten nur Zapfenlöcher und die Zapfen werden nicht verbohrt, weil an ein Abheben der Rostbalken nicht zu denken ist. Um die Rostbalken nicht zu schwächen, werden sie nur stumpf gestoßen, und mit eisernen Klammern verbunden, oder man legt eiserne Schienen an die Seiten der Rostbalken, die man mit eisernen Nägeln befestigt.

Die auf die Pfähle gezapften Rostbalken erhalten demnächst ihre Verbindung untereinander und eine Sicherung ihrer parallelen Lage durch eine zweite Reihe von Verbandstücken, welche sie rechtwinkelig kreuzen; dies sind die sogenannten Zangen, auch Querschwellen genannt. Da ein Verschieben dieser, nach der Länge der Rostbalken, nicht wohl denkbar ist, so erhalten letztere gar keine Einschnitte, sondern nur die Zangen.

Eine sorgfältige Ausfüllung und in wichtigen Füllen eine Ausmauerung in den Rostseldern ist, wie bei dem liegenden Roste, auch hier ein Haupterfordernis. Gewöhnlich hebt man, nachdem die Pfähle eingerammt sind, den Grund noch 0,eo bis 0,eo m tiefer aus, stampft dann

Bei einer Veränderung in der Richtung des Rostes läßt man diejenigen Verbandstücke desselben, welche für die eine Seite die Rostbalken bildeten, für die andere als Zange dienen, so daß der Dielenbeleg, wie bei dem liegenden Roste, Fig. 2, in verschiedenen, aber für sich wagrechten Ebenen liegt.

Bei dem Pfahlroste wird häufig eine Spundwand angeordnet. Der Zweck derselben ist eine Verminderung des Wasserzudranges während des Baues und ein Zusammenhalten des Erdkörpers, welchen der Rost bedeckt. Da aber hier ein tieferes Einsinken des Rostes durchaus nicht in der Voraussetzung liegt und auch nicht stattfinden darf, so ist eine innige Verbindung der Spundwand mit dem Roste auch nicht mehr nachteilig, und man erreicht nun den Vorteil, auch unter dem Roste Spundwände anbringen zu können, was in vielen Füllen von großem Nutzen fein kann. Soll die Spundwand indessen den Rost nur umgeben, so erhält sie ihren passendsten Platz außerhalb der vorderen Pfahlreihe, weil sie so sämtliche Pfähle des Rostes gegen das Ausdrängen schützen kann. Ja man thut oft gut, die Spundwand nicht zu nahe an die vordere Pfahlreihe zu fetzen, weil sie dann das Eindringen der Rostpfähle nicht so hindert; denn jedenfalls muß die Spundwand zuerst eingeschlagen werden, weil ihre an sich schon schwierige Darstellung noch viel beschwerlicher werden würde, wenn der Boden durch die Rostpfähle schon zusammengepreßt wäre.

Die Fig. 7 und 8, Tafel 17, zeigen zwei verschiedene Arten der Verbindung der Spundwand mit dem Roste.

Bei der ersten, Fig. 7, ist die Spundwand über den Rost hinausgeführt und statt des Holmes mit einem Paar zangenartiger Hölzer versehen, von denen das eine die Fnge zwischen der Spundwand und dem Dielenbeleg des Rostes deckt. Bei der zweiten, in Fig. 8 dargestellten Anordnung ist angenommen, daß die Spundwand nicht über den Dielenbeleg hinausragen darf, und es ist der Holm derselben, den man bei starken Splmdpfählen überhaupt nicht wohl entbehren samt, mit dem vordersten Rostbalken zusammengebolzt. Die Zangen des Rostes sind nur auf den Holm schwalbenschwanzförmig aufgekämmt und reichen, wie die Belegsdielen, bis zur Vorderfläche desselben.

In neuerer Zeit wird an Stelle des auf dem Pfahlrost liegenden Schwellrostes häufig eine entsprechend starke und sorgfältig eingestampfte Cementbetonschicht auf die Pfühle aufgebracht, wobei die Köpfe der Pfähle etwa 10 bis 15 cm tief in dieselbe eingebettet werden, Fig. 308.

Eine solche, bei der üblichen Entfernung der Pfähle etwa 60 cm starke Betonschicht übertrügt die Lasten in vortrefflicher Weise auf die Pfühle, ist rasch und billig auszuführen, und der vorbezeichneten Konstruktion mit dem    eisen eingelegt werden, wodurch die Betouplatte wesentlich

Schwellrost wohl in den meisten Füllen vorzuziehen. Bei    verstärkt wird. Spundwände werden bei dieser Konstruk-

besonders lockerem Boden können die Köpfe der Pfühle tion wohl selten erforderlich werden.

vor dem Aufbringen des Betons durch starkes Bandeisen nach der Quere und Länge (nm besten kreuzweise) miteinander verbunden und außerdem in die Betonschicht Reif-

Fig. 308.

/!

mm

SBret)mattn, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

Sechstes Kaxikel.

Hterechnung der Kolzkonflruktionen.

Flg. 309.

1.

Assgemeines.

Die Beanspruchung der zu den Hochbaukonstruktionen verwendeten Hölzer kann erfolgen:

1) Durch Kräfte irr der Richtung des Stabes, auf Verlängerung wirkend, — Zugfestigkeit oder absolute Festigkeit, Fig. 309;

Mg. 310.

a)    Der Stab besitzt eine geringe Längenausdeh-

nung, so daß derselbe bares) die einwirkenden Kräfte zerdrückt wird, — Druckfestigkeit, Fig- 310;

b)    der Stab besitzt im Verhältnis zu seinein Qner-

schnitt eine bedeutende Längenansdehnung, so daß erst ein Biegen und dann ein Zerknicken stattfindet, — Zerknicknngs- oder Strebefestigkeit, Fig. 311;

Mg. 31P.

Fig. 311.

El

iS

!fl

il

ii

il

Fig. 313.

mmm

2) durch Kräfte in der ^Richtung des Stabes, auf Verkürzung wirkend, ‘— rückwirkende Festigkeit wobei jedoch zu unterscheiden:

3) durch Kräfte, welche senkrecht zur Stabachse gerichtet Biegungs- oder relative Festigkeit,

sind,

Fig. 312;

4) durch Kräfte, welche den Stab zu trennen suchen, auf Abscherung wirkend, — Scherfestigkeit, Fig. 313.

Je nach der Art der Einwirkung dieser Kräfte erletben die Körper irgend eine Formänderung; sie werden entweder gestreckt, oder zusammengedrückt, oder gebogen u. s. w. Die Formänderungen sind innerhalb gewisser Grenzen jedoch keine bleibenden, da jedes Material in größerem oder geringerem Grade die Fähigkeit besitzt, wenigstens annährend die ursprüngliche Form wieder anzunehmen, sobald die Einwirkung der äußeren Kräfte aufhört. Diese Eigenschaft wird als Elastizität der Körper bezeichnet. Überschreitet die Formänderung jedoch eine gewisse Grenze, die sogenannte Elastizitätsgrenze, so wird sie eine bleibende, und der Körper nimmt seine ursprüngliche Gestalt nicht mehr an, woraus sich von selbst ergiebt, daß Konstruktionsteile niemals einer Beanspruchung bis zur Elastizitätsgrenze ausgesetzt werden dürfen.

Die Elasüzitätsgrenze können wir auch bezeichnen als diejenige Beanspruchung, unter welcher die Form -ündernngen proportional den ein wirkenden Kräften sind, während darüber hinaus die Formänderungen viel schneller wachsen.

c-*-

Unter Elastizitäts-Modul verstehen wir eine Kraft, die im stände wäre, einen Stab von 1 qcm Querschnitt um seine eigene Länge auszudehnen, derart, daß diese Formänderung innerhalb der Elastizitätsgrenze liege, mithin proportional der einwirkenden Kraft sei.

Die Bestimmung des Elastizitäts-Moduls, der bei verschiedenen Berechnungen erforderlich ist, erfolgt für die verschiedenen Materialien durch Versuche in folgender Weise, Fig. 314:

Fig. 314.

Zug- und Druckfestigkeit (Mormalfestigkeit).

Die Versuche zeigen, daß die Tragfähigkeit eines Stabes auf Zug und einfachen Druck proportional seinem Querschnitt ist, in der Voraussetzung, daß die Kraft in der Stabachse wirkt, so daß sie sich gleichmäßig über den ganzen Querschnitt verteilt.

Wenn also ein Stab von 1 qcm Querschnitt eine Last von B kg bis zum Bruche zu tragen vermag (B — Bruchfestigkeit), so muß ein Stab von 2 qcm Querschnitt 2 B, und von q qcm Querschnitt eine Last N = q. B tragen.

Die Stäbe können aber nicht bis zur Bruchgrenze,

und auch nicht bis zur Elastizitätsgrenze belastet werden;

vielmehr müssen Sicherheits-Koeffizienten n eingeführt

werden, so daß sich hiernach die in der Praxis zulässige

Belastung ergiebt aus der Formel

,T B N = q.?

ES

nennt man die zulässige Beanspruchung

Quadrateentimeter, die im folgenden mit 8 bezeichnet werden soll. Es ist demnach, Fig. 315,

Es =q;.S

pro

• (2)

Ein Stab von 1 qcm Querschnitt und der Länge 1 erfahre innerhalb der Elastizitätsgrenze durch die Kraft 8 kg eine Verlängerung = v cm; eine Kraft — Elastizitäts-Modul E kg soll dann, ebenfalls mner-halb der Elasttzitätsgrenze den L>tab um ferne eigene Länge 1 cm verlängern. Innerhalb der Elastizitätsgrenze sind' aber die Längenändernngen proporüonal den einwirkenden tosten, mithin muß sein:

cm

Fig. 315.

dem

E : 8 =1: v 8.1 V •

. . (1)

Versuche zu

¹ __i (b i ü = 8-—10) der Bruchfestigkeit in Rechnung 8 10¹" gestellt.

somit

Beispiel: Ein gußeiserner Stab von 1 qcm Querschnitt und 75 cm Länge werde mit 200 kg belastet und erfahre eine Ausdehnung von0,ois crn; hiernach berechnet st ) Elastizitäts-Modul für Gußeisen nach Formel ( )

t? __200.75 __ -j 0oo000 kg.

0,015

Der Elastizitäts-Modul beträgt:

für Eichenholz 115000 kg Kiefernholz 120000 „ Fichtenholz 115000 „ Tannenholz 120000 „

\\l \

N= q.S.

Diese für die Praxis zulässige Beanspruchung ist durch ermitteln, und wird hierfür durchschnittlich

In der folgenden Tabelle sind für die gebräuchlichen Kmlzsorten die zulässigen Beanspruchungen 8 in Mittelwerten in Kilogramm pro Quadrateentimeter (|| parallel der Faser) angegeben.

o o o o

Ci GO 00 GO

Material

Zulässige Beanspruchung 8 Druck

Zug

heit gerechnet werden muß, die vorstehend entwickelten Formeln

(2)

Eichenholz . Kiefernholz . Fichtenholz . Tannenholz.

Diese Werte gelten vornehmlich für bte Berechnung der Balkenlagen und der Pfosten. Bei den Dachstuhlkonstruktionen, die keinen Erschütterungen unterworfen sind, und bei denen die nur sehr selten auftretenden Wind- und Schneebelastungen bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen, kann die Beanspruchung etwas höher angenommen werden, und zwar zu 70 kg/qcm für Biegung und Druck, welcher Wert dann der Einfachheit halber auch für die Znghölzer beibehalten wird (siehe hierüber Kap. VII).

Bei provisorischen Bauten können die Beanspruchungen größer genommen werden, und zwar:

Bei Eichenholz auf Zug 160,

„ Druck 130.

Bei Nadelholz auf Zug 160,

„ Druck 110.

Ist die Belastung N gegeben, wie dies in der Regel der Fall ist, so ergiebt sich der erforderliche Querschnitt

und (3)

Giltigkeit behalten.

Die zulässige Beanspruchung 8 auf Abscherung bei den Hölzern ist verhältnismäßig gering und kann angenommen werden pro Quadratcentimeter, Fig. 316:

F'g. 316.

<-

Bei Eichenholz: parallel der Faserrichtnng 8 kg senkrecht zur Faserrichtung 12 „

Bei Nadelhölzern: parallel der Faserrichtung 5 „ senkrecht zur Faserrichtung 12 „ Beispiel: Eine Strebe sei mit Versatzung in einen tannenen Balken eingesetzt und übertrage einen Horizontalschub von 6000 kg, Fig. 317.

Fig. 317.

m\ tz;

(3)

1. Beispiel: Ein tannener Balken werde durch 10000 kg auf Zug beansprucht; wie groß muß sein Querschnitt sein?

Es ist: N = 10000, 8 = 80, q = ? 10000

= 125 qcm

d. i. 11 X 11 oder 10 X 12,5 oder 9 X 14

2. Beispiel: Ein kurzer quadratischer Pfosten aus Eichenholz werde mit 20 000 kg auf Druck beansprucht; wie groß ist die Seite b zu nehmen?

Es ist: P = 20 000, 8 = 70, q = b²

b=/²^f

80

cm.

<r~l8

= 17 cm.

VZ-

3.

Die Breite der Hölzer betrage 18 cm. Wie weit ist die Versatzung vom Ende des Balkens anzuordnen?

Die Strebe sucht mit 6000 kg den vor der Versatzung liegenden Teil abcd des Balkens „abzuschieben". Die entstehende Trennungsfläche wird, wenn cd = x,

18 x + 2.3 x = 24 x,

Scher- oder Schubfestigkeit.

Die Scher- oder Schubfestigkeit ist, wie die Zug- und einfache Druckfestigkeit proportional dem beanspruchten Querschnitt, so daß, da ebenfalls mit entsprechender Sicher-

und ist somit (Formel 3):

N = 6000, 8 = 5, q = 24 x

24 x =

6000

x = . .50 cm.

Berechnung der Holzkonstruktionen.

Fig. 319.

Für Schmiedeeisell (Bolzen und dergl.) ist 8 = 600 kg anzunehmen.

Beispiel: Eine Hängesäule aus Tannenholz werde nach Fig. 318 u. 319 durch Flacheisenbänder und Bolzen mit dem Tramen verbunden; die Verbindung ist in allen Teilen zu berechnen, unter Annahme einer Zugspannung N = 5000 kg, Fig. 318.

N = 5000, S = 5, q = 2.15 x

2.15* = ^

5

x — 33 cm.

IV. Entfernung y des Bolzens vom Ende des Eisenbandes (Scherfestigkeit).

Hier entstehen vier Abscherungsflächen, und es ist i (Formel 3):

Fig. 318.

-k

"Z~y=6,s

....i

/>—

ilK’

33

EL

KM

jS'chjS

N=soodkg.

"W

I. Stärke des Schraubenbolzens (Scherfestigkeit).

Der Bolzen wird mit zwei Querschnitten ans Abscherung beansprucht; ist der Durchmesser = d, dann wird (Formel 3):

N = 5000, S = 600, q = 2.^

3,14 d²_

z • 4 — 600' d — 2,3 cm.

N = 5000, 8 = 600, q = 4.1 .y

5000

4y — 600

Trd² ₀ 3,14d2 ~ ⁼ ^ '    4 *

y — 2,i cm.

Diese Entfernung ist für die Ausführung zu klein, und es ist zu wählen

und

5000

mithin

y min — 2,5 d oder besser = 3 d y = 3.2,3 cm = oo 7 cm.

§ 4.

2 bh =

Nimmt man

freien Ende durch ein Gewicht P

am

gang

durch Null gehen, d. h. es muß eine mittlere Faserschicht vorhanden sein, die weder gezogen noch gedrückt, sondern gebogen wird, und welche die neutrale Faserschicht heißt. Der Schnitt 00 der neutralen Faserschicht mit jedem Querschnitt des Balkens heißt die neutrale Achse des Querschnittes.

II. Stärke der Eisenbänder (Zugfestigkeit).

Die Abmessungen an der durch das Bolzenloch geschwächten Stelle seien b und h; dann ist (Formel 1)

N = 5000, 8 — 750, q = 2 bh 5000

750'

h — 1 cm, dann wird b — 3,3 cm.

Die ganze Breite B wird

B = b + d = 3,3 + 2,3 = 5,6 cm b. i cv) 6 cm.

III. Entfernung x des Bolzens vom Ende der Hängesäule (Scherfestigkeit).

Der Bolzen sucht das zwischen ihm und dem Hünge-säulenende stehende Holz auszuscheren; es ist (Formel 3):

Wegungsfeftigkeit.

Wird ein wagrecht liegender Balken an einem Ende fest eingespannt und

belastet', so erfährt der Balken eine Biegung, die um so größer sein wird, je größer die freie Länge des Balkens und je größer die Belastung ist, Fig. 320.

Infolge der Biegung erfahren die einzelnen Fasern des Balkens eine Längenändernng, derart, daß die oberhalb liegenden Fasern gezogen, „verlängert", die unten liegenden zusammengedrückt, „verkürzt" werden. Der Überaus der Zugspannung in die Druckspannung muß

nur

Zwei sehr nahe bei einander liegende parallele und normal zur Balkenachse stehende Ebenen a und ß werden sich nach eingetretener Biegung schneiden, Fig. 320, und die Verlängerungen und Verkürzungen der Fasern werden sich ergeben aus den Abschnitten zwischen den Linien ß und ß\ wenn ß' || a durch D gezogen wird, da vor der Biegung die sämtlichen Fasern die Länge CD hatten, Fig. 321.

Mg. 320.

äußersten Fasern höchstens die zulässige Beanspruchung 8 auftreten darf. Bezeichnet man die Beanspruchung pro Quadratcentimeter in der Entfernung y von der neutralen Schicht mit 8, so ist, da sich die Längenünderungen innerhalb der Elastizitätsgrenze wie die Spannungen verhalten (f. Seite 99)

v'~s

und daher mit Berücksichtigung von Formel (4) auch

mA

a,

Mg. 321.

(L

C/L

ij

p/ro

<- E -5»

Fig. 322.

S.s.-

(V

kr

a>

Die Verlängerung der äußersten Faser ist somit diejenige der Faser in der Entfernung y a v

y — v'

d- h- die Verlängerungen, bezw. die Verkürzungen sind proportional der Entfernung von der neutralen Faser.

Die in den einzelnen Fasern auftretenden Zug- und Druckspannungen dürfen das zulässige Maß nicht überschreiten, so daß also in den am meisten beanspruchten

= V,

v', und es ist

(4)

und somit

d. h. die Spannungen der einzelnen Fasern des gebogenen Balkens sind direkt proportional ihrer Entfernung von der neutralen Schicht.

Bei Beanspruchung auf Biegung ist stets ein Moment aus Kraft und Hebelarm in Rechnung zu stellen, das man Kraftmoment oder Moment der äußeren Kräfte nennt und mit M bezeichnet. So ist die Beanspruchung auf die Stelle D, Fig. 320, ausgedrückt durch das Moment M = P . x,

und auf die Einspannungsstelle A durch das Moment M = P.l,

das zugleich das größte Moment, das Maxim al-Biegungs-Moment — Mmax darstellt, da für diesen Punkt der Hebelarm am größten ist.

Diese äußeren Momente erzeugen innere Momente, die sich gegenseitig das Gleichgewicht halten müssen.

Um diese zu berechnen, denkt man sich den Balken irgendwo in einer beliebigen Entfernung x vom Ende durchschnitten und bringt an den einzelnen Fasern die entsprechenden Zug- und Druckspannungen an, dann müssen für die Erhaltung des Gleichgewichtszustandes die folgenden drei Bedingungen erfüllt werden:

1)    Die Summe der wagrecht wirkenden Kräfte muß Null sein, um ein Verschieben in wagrechtem Sinne zu vermeiden;

2)    die Summe der lotrecht wirkenden Kräfte muß Null sein, um ein Verschieben in lotrechtem Sinne zu vermeiden;

3)    die Summe der statischen Momente aller Kräfte auf eine beliebige Achse, mithin auch auf die neutrale Achse muß Null sein, um eine Drehung des Systems zu vermeiden, Fig. 322.

Die Bediugungsgleichung (1) erfordert, daß die Zugspannungen mit den entgegengesetzt wirkenden Druckspannungen int Gleichgewicht sind, was bekanntlich der Fall ist, wenn die iteutrale Achse, die die beiden Spannungen trennt, die Schwerachse der Querschnittsfläche ist, woraus folgt, daß die neutrale Achse eines Querschnittes mit dessen wagrechter Schwerachse zusammenfällt.

s = -.y

(5)

M: = 2 (s f y).

Unter Berücksichtigung von Formel (5) wird

x(fy.fy) s

und bö> a als konstanter Faktor vor die Klammer gesetzt werden kann, so nimmt die Gleichung die Form an:

®2(fy²).

2 (fy²) bedeutet: Man zerlege den Querschnitt in unendlich viele und unendlich kleine Flächenteilchen f, multipliziere jedes mit dem Quadrate seines Abstandes von der neutralen Achse und summiere alle diese Produkte.

2 (fy²) = J

- (6)

. - (7)

- • (8)

-H

(fy²).

:y

2y

Bei rechteckigem wie überhaupt symmetrischem Querschnitt liegt mithin die neutrale Achse in der Mitte.

Zur Erfüllung der Gleichgewichtsbedingung (2) muß an der Schnittstelle eine nach oben gerichtete Vertikalkraft V gleich der abwärts gerichteten? angebracht werden, Fig. 322; diese Kraft wirkt in den einzelnen Querschnitten aus Abscherung, ist bei der Berechnung jedoch nicht weiter zu berücksichtigen, da die nach der dritten Gleichgewichtsbedingung erhaltenen Querschnitte überreichlich genügen.

Zur Bestimmung der dritten Gleichgewichtsbedingung sind die Momente der inneren Kräfte zu bilden. Bedeutet f den Querschnitt einer Faser, und s die Spannung pro Quadratcentimeter, dann ist s . f bie Spannkraft der Faser und s. f. y das Moment derselben in Bezug auf die neutrale Achse. Die Summe aller dieser Momente, d. h. 2 (s f y) muß gleich sein dem Moment M der äußeren Kräfte, mithin

Man setzt

und versteht hierunter das auf die neutrale Achse bezogene Trägheitsmoment des Querschnittes (äquatoriales Trägheitsmoment). Dann wird

S.J = S.l. a    a

Der Ausdruck -, d. h. das Trägheitsmoment, dividiert

durch die Entfernung a der äußersten Faser von der neutralen Achse, wird als Widerstandsmoment W des Querschnittes bezeichnet, und es lautet die Grundgleichnng für die Biegungsbeanspruchung somit:

M = S W

und bei gegebenem Biegungsmoment, das erforderliche Widerstandsmoment des Querschnittes:

w = “ . .

8

Für M ist stets das größte Biegungsmoment, also j M max, in Rechnung zu stellen, und da für die bei den Hochbauten zur Verwendung kommenden Nadelhölzer die zulässige Beanspruchung 8 — 60 kg/qcm anzunehmen ist, so nimmt die Gleichung (7) für Holzbalken die spezielle Form an:

W — 0,oi66 M max .    .

(da ^ = 0,oi66 ist).

5.

Trägheitsmomente und Widerstandsmomente.

Für das Rechteck, das für die Holzkonstruktionen allein in Betracht kommt, läßt sich das Trägheitsmoment in folgender einfacher Weise bestimmen, Fig. 323: *)

Fig. 323.

k-

<Xr

jl

s'

Es ist

Denkt man sich das Rechteck in unendlich schmale Flüchen-ftrafen f parallel der neutralen Achse zerlegt, und bezeichnet den innerhalb des Dreieckes a ß y fallenden Teil desselben mit f, so verhält sich:

f:f =

und hieraus mithin wird:

2 (f y) bedeutet die Summe der Produkte der einzelnen Ftächenelemente f, d. h. der Flächenteilchen in den Dreiecken a ß y und ihrer Abstände von der durch die Spitze y der Dreiecke gehenden Geraden; dieses statische Moment läßt sich auch bilden aus dem Produkt der ganzen Flüchen der beiden Dreiecke a ß y und den Abstünden ihrer Schwerpunkte von y.

Die Flüche jedes Dreieckes ist und der Schwer-2 h h

punktabstand betrügt ^^    ^, mithin ist das statische

Moment der beiden Dreiecke aßy

1) H. Müller, Elementares Handbuch der Festigkeitslehre. Berlin 1875.

q 3ima

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 (f y) = 2 (4b. I) und somit das Trägheitsmoment des Rechteckquerschnittes:

• - (9)

bk²

Setzt man diesen Wert für W in die Gleichung (8), so erhält man

bk³

bk² — 0,i Imax.....(11)

Sobald die Werte von Mmax bekannt sind, können hiernach die Abmessungen b und h des Balkens ermittelt werden.

12 • •

Das Widerstandsmoment wird W —und da a — ^

a    2

- - (10)

GcrSetce I.

Ouerfchnitte und Widerstandsmomente der Holzbalken in den gebräuchlichen Abmessungen, forttanfend nach der Breite b der Ctnerfchnitte geordnet.

Normalprofil

8X8    64

8 x 10    80    133

10 X 10 10 X 12 10 X 14

12 x 12 12 x 14 12 x 16

14 x 14 14 X 16 14 X 18 14 X 20

bk²

9 X 18    162    486

10 X 20    200

11 X 22    242

Um die Rechnung zu vereinfachen, folgen hier zwei Tabellen der Querschnitte und Widerstandsmomente für Holzbalken in den gebräuchlichen Abmessungen.

li

8 X 12    96    192    8 x 10    80    133    8 x 8    64    85 Q

-    — -    8 x 11    88 161    -    -    — y

666

887

108    216    9 x 9    81    121 g

130    281 10 X 10    100

166

10

CDCifi

tX)00

I I WK! !

: cctcoo

12 x 24    288 1152

13 x 26    338 1467

11 X 18 198 594 11 X 16 11 x 19 209 661 11 X 17

12 x 20

CI

CO l>-

r- co

T—I r-H

o®

12 x 18 216 648

360 11 X 11    121

412

222 n

512 12 x 12 144

288

12

13 x 21    273    955    13 x 19    247    782    13 x    17

13 X 22    286    1048    13 x 20    260    866    —

196    457 14 x 28 392 1830 14 x 23

14 x 24

224 597 252 756 280 933

15 X 30

450 2250 15 X 25

221

626

13 X 13    169

366 ₁₃

, CO CO CO to ¹ O CO

1233 14 x 21

1344

mg

1029 14 x 18 —    14 X 19

(M CO ,    |

ist CO <M 1    1

I I

t>scs

14 x 14

375 1560 15 X 22 — — 15 X 23

330 1210 15 X 20 345 1322    -

300 1000

15 X 15

i i M |s i

S i M li i

16 x 16    256    683    16 X 32

17 x 34

2 I io ¹

I s

LO

2731

3275

16 X 26 16 X 27

17 x 28 17 X 29

SS | | 1 1

476

493

1801 16 X 24    384 1536 16 x 21

1944

1102 16 x 16

256    683

16

2220 17 x 25 425 1770 17 x 22 2380 17 X 26 442 1915 17 x 23

S C5 co co

1371

1499

17 x 17

289

820

17

18 X 18 18 X 20 18 X 22 18 X 24

O CO Ol CM CO Ci CO CO CO CO

4-

972 18 x 36

1200

1452

1728

3888

18 X 30

19 X 31

19    X 32

20    X 33 20 X 34

8 02    O OD    I    I    I    £

OO    00®    I    ¹    I    o

2700 18 X 27    486

3040 19 x 28 32401 19 x 29

36301 30 X 30

532

2187 18x24

2449

551 2663

600 3000

19 X 25

20 X 26 20 X 27

432

475

520

540

1728

1980

2253

2430

18 X 18

19 X 19

20 X 20

324

972

18

361 1143

400

1333

19

20

q 3U3aa

Normalprofil

b=fh

b X h q AV

AV

AV

AV

Breite b

21

22 X 28    616 2875

21    x 35

22    x 36

23

24

24 X 24 24 X 26 24 X 30

576 2304 624 2704 720 3600

24 X 36

651 3363 21 x 28

7ÖT 3755 22 x 29 726 3976    -

782 4431 23 X 30 805 4696 23 X 31

864” 5184 24 x 32

588 2744121 x 21

638 3084 22 x 22

690 3450 23 x 23 713 3648    -

768 4096 24 X 24

3 i I SI | • 'fe fc

05 ! ¹ CO    ^ j l-i

1542

1774

2028

2304

CO    CO

CO    b-*

23

24

25

25 X 33

26

26 x 26    676 2930

l>6 X 28    728 3397

27

26 X 34

26    X 35

27    X 36

825 4547

884~ 5010 910 5310

972 5832

25    x 25

26    X 26

625 2604 676 2930

25

26

28

28 X 28    784 3660

28 x 30 840 4200

27 X 27 28X 28

729 3281

784 3660

27

28

29

29

30

30 x 30    900 4500 30

(Querschnitte und Widerstandsmomente der

H crö e e II.

Holzbalken, fortlaufend nach den Widerstandsmomenten geordnet.

bXh

5 X 10 8x8 9X9 8 X 10 0 X 12 8 X 11 10 X 10

11 x 11 8 X 13

00 CD

12 X

10 X

11 X 13 X

10 X

12 X

i !§liSiSili!giiI8iBSäSS8888

a833B83B8S8B8S8B8S8B8888SS    j

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    I

165

160

196

176

170

162

192

187

225

198

224

221

216

209

200

256

252

247

240

289

266

288

260

242

273

324

412

426

457

470

481

486

512

530

562

594

597

626

648

661

666

683

756

782

799

820

842

864

866

887

955

972

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

fc666fc3B888 838§2gg§gggggglg§

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X'X

co<iMoi<iooto<iwa)#.®

woooroaoüitooMM

111§1s1bISE111

17    X 34

27    X 27

21    X 31 26 X 28 23 X 30 20 X 33

578

729

651

728

660

713

784

704

726

768

735

782

825

805

792

910

972

Sechste Auflage.

14

3275

3281

3363

3397

3450

3630

3648

3660

3755

3852

3888

3976

4065

4096

4200

4284

4431

4500

4547

4696

4752

5010

5184

5310

5832

6.

Berechnung der an einem Ende eingespannten Sräger (Areiträger).

a) Belastung durch Einzellasten.

Der Träger sei am freien Ende durch die Einzellast P beansprucht, Fig. 324; dann bildet sich das Maximalbiegungsmoment für die Einspannungsstelle A, und es wird

M max = 0.1,

b) Gleichmäßig verteilte Lasten.

Ist die Belastung P gleichmäßig über die ganze Trägerlänge 1 verteilt, so kann man sich die ganze Belastungsflüche in unendlich schmale, unendlich viele senkrechte Be-lastnngsstreifen zerlegt denken, die als Einzelkräfte p wirken, und mit dem größten Hebelarm x nach der Einspannungsstelle das Biegungsmoment p x bilden, Fig. 325. Das

Fig. 325.

und somit nach Gleichung (8)

W = 0,0166 PI. .

• - (12)

oder nach Gleichung (11)

bh² = 0,i P I . .

• (13)

Fig. 324.

Beispiel: Es sei: P = 1000 kg

I — 1,3o rn — 130 cm.

Maximalbiegungsmoment bildet sich dann aus der Summe dieser Einzelmomente, d. h.

Dann wird:

1) Nach Gleichung (12)

W = 0,oi66 .1000.130 =2158

M max = Z (p x).

Z (p x) ergiebt sich aber aus dem Gesaintgewicht P mal

und es können nach den gegebenen Tabellen, Seite 104 u. 105, folgende Querschnitte verwendet werden:

dem Abstand ^ des Schwerpunktes der Belastnngsflüche

von der Einspannungsstelle, und es wird somit

P.l

M max

18/27 cm, q = 486 qcm, W = 2187, 17/28 cm, q = 476 qcm, W = 2220, 15/30 cm, q = 450 qcm, W — 2250, 20/26 cm, q = 520 qcm, W =2253.

2) nach Gleichung (13)

und nach Formel (8)

d. i.

p |

W = 0,0166 W = 0,0083 PI .    .

- - (14)

oder nach Formel (11)

bh² = 0,i. 1000.130.

Man nehme z. B. b = 20 cm, dann wird 20 h² = 0,i. 1000.130

bh² = 0,05 P 1    .    .

Beispiel: Es sei P = 1000 kg 1 = 130 cm.

- - (15)

und . .

oder man nehme b in einem gewissen Verhältnis zu h, also z. B.:

b — 26 cm;

(M !co

h, dann wird

Dann wird nach Formel (14)

W = 0,oo83 . 1000.130 = 1079.

Nach den Tabellen können folgende Querschnitte verwendet werden:

₃ h . h² = 0,i . 1000.130,

woraus .

= 27 cm,

= 18 cm.

Genau in derselben Weise werden auch für alle anderen Belastungsfälle die Querschnittsabmessungen zu ermitteln sein.

er er

16/21 cm, q = 336, W = 1102,

19/19 cm, q = 361, W=1413,

12/24 cm, q = 288, W = 1152,

18/20 cm, q = 360, W = 1200.

Nach Formel (15) wird

b h² = 0,oö . 1000.130 = 6500 und hieraus, z.B. bei b = 18 cm, wird h =20 cm.

vz.

_v

(16)

und hieraus

7.

Berechnung der an beiden Enden frei anfliegenden Gräger.

a) Belastung durch Einzel lasten.

Ist ein frei auf zwei Stützen liegender Träger durch eine Last P belastet, so wird diese Last auf die beiden Stützen übertragen, und diese müssen den übertragenen Lasten einen

Fig. 326.

— ct-

1)    Damit keine Drehung entsteht, muß die Summe der statischen Momente auf jeden beliebigen Drehpunkt-Null sein;

2)    damit keine Bewegung im lotrechten Sinne entsteht, muß die Summe der lotrecht wirkenden Kräfte — Null sein.

Zur Ermittelung der ersten Gleichgewichtsbedingung bezeichnen wir allgemein die rechtsdrehenden Momente als positiv, die linksdrehenden als negativ. Dann lautet unter Annahme, z. B. des Punktes B, als Drehpunkt die Gleichgewichtsbedingung

Al —Pb = 0 P.b

,R

Wird A als Drehpunkt angenommen, so ttnrd _ Bl + Pa = 0

3 = P

. . (17)

T>

*>B

X-

und hieraus Mithin

d. h. die beiden aufwärts gerichteten Auflager-reaktionen sind = der abwärts gerichteten Last, womit also auch die zweite Gleichgewichtsbedingung erfüllt ist.

Aus (16) und (17) folgt:

A + B = -y

er

+■

= P,

(V

k-

tV

b-oc

B a'

d. h. die Anslagerreaktionen Verhalten sich umgekehrt wie die Hebelarme.

Zur Bildung des Biegungsmomentes für eine beliebige Stelle C denke man sich den Träger in C durchschnitten, Fig. 326, und es ergeben sich folgende Momentengleichungen: Von den links liegenden Kräften:

Mc = A (a + x) P . x, d. i. Mc = Aa — x (P — A).

Da (P — A) positiv, ist der zweite Wert unbedingt negativ, und der Wert von Mc wird deshalb am größten, d. h. — M max, wenn x (P — A) am kleinsten, d. h. wenn x — 0 wird (da P —A in jedem Fall eine bestimmte unveränderliche Größe darstellt). Es wird dann:

M max — Aa

A =

und da

vb,

<-

so wird

T)

entsprechenden Widerstand entgegensetzen. Dieser Widerstand, oder der Gegendruck, der Auflagerreaktion genannt wird, kann an Stelle der Stütze als aufwärts gerichtete Kraft angebracht werden, Fig. 326.

' Damit Gleichgewicht in diesem System mit nur lotrecht wirkenden.Kräften vorhanden ist, müssen die so gen den Gleichgewichtsbedingungen erfüllt sein:

p

M max — , . a . b.

Wird das Moment von rechts gebildet, dann wird:

Mc — — B (b — x).

Mc wird somit wachsen mit abnehmendem x und ant größten werden, wenn x = o wird; dann wird Mc = M max und

Mmax — — B b.

14*

Da

i—< —¹

.a,

Pb + Pich

— y ab.

Es ergiebt sich hieraus, daß der absolute Wert des Biegungsinomentes (b. h. der Wert ohne Berücksichtigung des Vorzeichens) derselbe ist, gleichviel, ob das Moment von den links- oder den rechtsliegenden Kräften gebildet wird.

Bei dem durch eine Einzellast beanspruchten Träger liegt somit der gefährliche Querschilitt im Angriffspunkt der Last, und es wird

so wird

Mmax =

Pa + Pi aj

Mi = Aa Mn = A ai

Ftg. 337 a.

P (ax — a).

,1

4-

■H

M max —

ab .    .

. - (18)

a±

■H

->

und somit nach Formel (8)

W — 0,0166 *

Pab

. - (19)

und nach Formel (11)

Pab

bh² = 0,i

Beispiel: Essei (Fig. 327): P ^ 2000 kg,

a — 200 cm, b — 300 cm,

1 — 500 cm.

. . (19a)

Das größere der beiden Momente ist Mmax, und nach diesem ist dann der Querschnitt zu berechnen.

b) Belastung durch gleichmäßig verteilte Lasten.

Der Balken, Fig. 328, sei gleichmäßig auf seine Länget belastet, und es seien für verschiedene Stellen 1,2, 3 . . . des Balkens die Momente berechnet und nach einem beliebigen Maßstab als Ordinaten aufgetragen, so ergiebt die

Fig. 328.

Fig. 327.

jP -zooo

200

,300

500

200

!\

Dann ist:

■x

W — 0,0166

2000.200.300

500

= 3984.

Nach der Tabelle Seite 105 können folgende Querschnitte verwendet werden:

22 X 33, q = 726 qcm, W = 3976,

29 X 29, q = 841 qcm, W = 4096,

24 X 32, q = 768 qcm, W = 4096.

Wird a =

b = g, d. h. greift die Last in der Träger-

p i

mitte an, dann wird W = 0,oi66

. . (20)

und

bl)² = 0,i

PI

. - (21)

A ■ ■

Wirken mehrere Einzellasten auf den Träger, z. B. P und Plf dann wird Fig. 327a;

Verbindungslinie der Endpunkte dieser Ordinaten eine Kurve, die als Mo menten kurv e bezeichnet wird. Anfangs wachsen die Ordinaten, so daß die Differenz M₂ — Mx zweier unmittelbar aufeinander folgenden Ordinaten positiv wird; gegen B hin bei fallender Kurve wird dagegen die Differenz M₂" — Mi" zweier unmittelbar aufeinander folgenden Ordinaten negativ; der Übergang aus dem Positiven in das Negative geht durch Null, d. h. es muß von dem steigenden nach dem fallenden Teil der Kurve ein Übergang sein, bei dem die Differenz zweier unmittelbar aufeinander folgenden Ordinaten Null ist, d.h. M₂' — M/= 0.

Diese Stelle giebt zugleich die Maximalordinate, also das Maximalbiegungsmoment des Trägers.

Zur Bestimmung denken wir uns den Träger an einem beliebigen Punkte C in der Entfernung x von A

durchschnitten; die Belastung des Trägerteiles AC fei Q, die im Schwerpunkt der Belastungsfläche in der Entfernung y von A vereinigt wird. Das Biegungsmoment für die Stelle C wird dann Mc = A . x

und nach Gleichung (11)

d. i.

PI

d. i.

Q O — y),

Mc = X (A — Q) -f- Q y.

Bilden wir ferner das Moment für die Stelle Cx in der unendlich kleinen Entfernung e von C, wobei die unendlich kleine Zunahme der Belastung vernachlässigt werden kann, so wird

bh² — 0,i

b h² = 0,oi25 PI .... (23a)

Beispiel: Für einen Deckenbalken sei, Fig. 330,

P ----- 3600 kg 1 — 600 cm,

Fig.1330.

d. i.

mithin

MCi = A (x + e) — Q. (x e — y), Mci = (x -f- e) (A — Q.) + Qy

Mc = (x -f- e) (A — Q) + Q y — [x(A — Q) + Qy], Mcx — Mc — c (A — Q).

Nach dem vorstehend Gesagten soll aber für die Stelle des Maximalbiegungsmomentes Mcx — Mc — 0 sein, mithin muß sein

c ist unendlich klein angenommen, aber immer größer als Null, somit muß, wenn die vorstehende Gleichung erfüllt sein soll,

sein; d. h. die Summe der _ Vertikalkräfte wird — Null. Wir erhalten somit den tvichtigen Satz, daß sich das Maximalbiegungsmoment an derjenigen Stelle befindet, wo die Vertikalkraft V— 0 ist, wobei die aufwärtsgehenden Kräfte positiv, die abwärtsgehen den negativ eingesetzt werden.

Mc*

d. i.

0081

600

0 = e (A — Q);

Fig. 329.

wobei die Länge 1 von Mitte zu Mitte des Auflagers zu rechnen ist; dann wird nach Formel (23)

W ----- 0,oo2i. 3600.600 ----- 4536.

Dies giebt nach der Tabelle, Seite 105,

25/33 cm, q — 825 qcm, W — 4537, oder 23/35 cm, q — 805 qcm, W — 4696.

Oder nach Formel (23 a)

b h² = 0,oi25.3600.600 2

und hieraus, wenn z. B. b = ^ h genommen wird:

CM 'fO

p.

Bei gleichmäßig über den Träger verteilter Belastung befindet sich das Maximalbiegungsmoment somit in der Trügermitte, und es wird, Fig. 329,

Ä = B =

to hj

d. i.

h.h² = 0,oi25.3600.600,

b — 35 cm, b — 23 cm.

Derartig gleichmäßig belastete Balken sind die Deckenbalken und Unterzüge, deren Belastung sich zusammensetzt aus dem Eigengewicht der Konstruktion und der Verkehrslast.

Das Eigengewicht sollte in jedem einzelnen Fall nach der wirklich gewählten Konstruktionsweise berechnet werden, und nicht mach den in den Lehr- und Handbüchern angegebenen Durchschnittswerten, da die Eigengewichte je nach der Ausführungsweise in großen Grenzen schwanken.

Die Verkehrslasten sind je nach der Zweckbestimmung der Räume nach Erfahrungssätzen zu bestimmen, und zwar sind anzunehmen:

1 _P1

‘4    "8" ‘ ‘

M max = ? .

Somit nach Gleichung (8)

PI

W = 0,0166 W = 0,0021 PI .    .

to

hj

■ (22)

. . (23)

tFig. 331.

Nach betn Seite 109 festgestellten Grundsatz befindet sich das Maximalbiegungsmoment an derjenigen Stelle, für die die Bertikalkraft V = 0 ist, oder an der ein plötzlicher Übergang von + V nach

V stattfindet, wie dies

Fig. 332.

7^ 0,035

0,10

0,08

— 0,025

Gt/pS

!*'

0..70

Beispiel: Fig. 331:

A. Eigengewicht pro Meter Balken: Balken (eingenommen)

1600

1600

1.900

0,20 X 0,36 = 0,0720,

300

200

Streifboden 0,025 X 0,öo — 0,0125,

BodeN .    .    0,035 X 0,70—0,0245,

Lehmestrich, 8 cm stark,

0,1090 ä 600 kg = 65,40 kg,

Cj c

600

Sandfüllung, 10 cm hoch,

(0,50 X 0,08) — 0,04 ä 1600 kg — 64,00 kg,

/ \1600

0,50 X 0,10 — 0,05 ä 1600 kg — 80,00 kg, . .    . 0,70 qm ä 30 kg =21,00 kg.

Eigengewicht pro Meter Balken 230,40 kg. B. Verkehrs last pro Meter Balken (für Wohnräume 150 kg/qm)

0,70 qm ä 150 kg .    .    .    105,00 kg.

Totallast pro Meter Balken . 335,40 kg. 335,40

Deckenputz . .

, ,1600

1200

t

VCj\ = 900

,3500

(pro Quadratmeter Decke also

0,70

= 479 kg).

1200

Vc

=1100

Bei 6 m lichter Weite wird hiernach P — 335,io X 6,00 = 2011 kg 1 = 625 cm (von Mitte Auflager bis Mitte Auflager).

Somit nach Formel (22)

W = 0,0021 20LI. 625 = 2637.

Dies giebt nach Tabelle, Seite 105,

25/25 cm, q = 625, W = 2604,

19/29 cm, q = 551, W = 2663,

18/30 cm, q = 540, W = 2700.

Der letzte Querschnitt, 18 X 30 cm, ist der vorteilhafteste, da er bei größter Tragfähigkeit die kleinste Querschnittsfläche besitzt.

C. Belastung durch gleichmäßig verteilte Last und durch Einzellast.

Es kommt vor, daß Deckenbalken oder Unterzüge außer durch die Deckenlast noch durch einen oder mehrere Pfosten (der Dachstuhlkonstruktion u. s. w.) belastet werden, Fig. 332.

bei Einzellasten eintreten kann. In diesem Fall findet sich in der Momentenknrve keine Stelle mit wagrechter Tangente, wie in Fig. 328, d. h. also keine Stelle, für die die Differenz zweier unmittelbar aufeinanderfolgenden Ordinalen — Null wird, sondern die Momentenknrve hat im Angriffspunkt der Einzellast eine Spitze, so daß der Übergang aus dem Positiven in das Negative plötzlich erfolgt, Fig.'332.

Beispiel: Es sei:

die gleichmäßig verteilte Last P = 2000 kg, die Einzellast . .

dann wird bei den in Fig. 332 angegebenen Abmessungen: 2000    1500.2

2 ⁺

2000    1500.3

2 ⁺~~5~

. . Q = 1500 kg,

Drehpunkt A:

B . 5,00 + 2000.2,50 + 1500.3,00 + 500.6,00 + 1000.7,00 = 0 B = 3900.

^— — 1600 kg.

= 1900 kg.

A,

giß. 333. 1300

1000

200

-^rlOO ->|

Die Vertikalkraft unmittelbar vor dein Punkte C in

\B

Oi wird:

YCl — 1600 — "^0. Z — +. 400 kg,

und diejenige im Punkte C:

'    ».3₊,500

L o

Im Paukte C geht mithin die Vertikalkraft plötzlich von + 400 kg (d. h. aufwärts gerichtet) über in — 1100 kg (d. h. abwärts gerichtet), so daß sich die Vertikalkrüfte, als Ordinaten aufgetragen, in der in Fig. 332 gegebenen Weise darstellen (s. Hierwegen § 10). Das Maximalbiegungsmoment befindet sich somit im Angriffspunkt der Einzellast und wird:

M max = 1600.300 — (²^° . 3) 150 = 300 000.

Yc = 1600 —

1100 kg.

As

300

230

500

200

2000

<r

1500

<■

J00

<2000

1500

600

■H

200

500

1000

200

500

•e

1000

B''

Somit nach Formel (8)

W = 0,oi66.300000 = 4980; die Tabelle, Seite 105, ergießt

26/34 cm, q = 884, W = 5010.

100

1500

JOUO

Oder nach Formel (11):

bh² = 0,i . 300000.

Ar

Wird z. B. b = 24 cm angenommen, dann wird: 24 h²= 0,i . 300000 h — 36 cm.

mo

3000

und somit

1000

§ 8.

Der Aräger ist nicht an den Enden, sondern an Zwischenpunkten unterstützt.

Wenn der Träger nicht an den Enden, sondern z. B. nach Fig. 333 derart unterstützt ist, daß das eine Ende über die Stütze hinausragt, wie dies bei der Konstruktion von Gallerien und Balkönen vorkommt, so werden sich zwei größte Momente bilden, eines zwischen den beiden Stützen und eines über der Stütze B, da das überragende Ende des Trägers als Freiträger zu betrachten ist.

Die Berechnung erfolgt in der nachstehend verzeichneten Weise unter Zugrundelegung der in Fig. 333 angenommenen Werte.

Zunächst sind die beiden Reaktionen zu bestimmen:

Drehpunkt B:

A . 5,00 — 2000.2,50

131,5 -a|

1100

1100

0C=215

B&-

''500

h- 200 -$j

Nunmehr ist der Punkt C zwischen A und ß zu bestimmen, für den die Vertikalkraft Y = 0 wird (ober aus dem Positiven in das Negative übergeht). Im vorliegenden Fall liegt dieser Punkt offenbar kurz vor dem Angriffs- • Punkt der Einzellast, und es muß sein:

2000

Yc = 0 = 4-1100---₅

und hieraus

1100

400

— 2,75 m — 275 cm

1500.2,00 + 500.1,00 + 1000.2,00 = 0 A = 1100.

Somit wird

Mc= 1100.275 — 1100.137,5 = 151250 kgcm.

Mc

P₂

- - (26)

Ein zweites größtes Moment bildet sich über der Stütze B, da der überragende Trägerteil als Freiträger wirkt, und es wird:

Mb — 500.100 + 1000.200 = 250000 kgcm.

Das Moment MB ist somit das größere, mithin wird das erforderliche Widerstandsmoment M_ 250000 S“ 60

Nach Tabelle Seite 105 ergiebt sich ein Querschnitt von 28 X 30 cm oder 21 X 35 cm.

und ebenso

Reaktion B = ^--p

und Reaktion C = (P, + P₂) — (A + B). . . . (27) Das größte Biegungsmoment Mi im Felde A C befindet sich an der Stelle, für die V— 0 ist, d. h.

Pi li

Fig. 334.

■ Bll

9.

-i4

mc

Me Kontinuiertichen Frager.

Ir

Px

Unter einem kontinuierlichen Träger versteht man einen auf mehr als zwei Stützen ruhenden.

Bei diesen Trägern bilden sich sowohl über jeder Zwischenstütze lute zwischen je zwei Stützen Maximalmomente, mit) ist je nach dem größten der Querschnitt zu ermitteln.

Bei den im Hochbau vorkommenden Spannweiten und Belastungen ist mit Anwendung der kontinuierlichen Träger keine oder nur geringe Materialersparnis zu erzielen, und es kann im allgemeinen die Berechnung erfolgen, wie für Träger über zwei Stützen mit frei aufliegenden Enden.

In allen Fällen dagegen, wo es sich darum handelt, den Querschnitt einer Mittel stütze eines kontinuierlichen Trägers oder unter einem System kontinuierlicher Träger, wie bei Fig. 335, zu ermitteln, müssen zur Berechnung der Stützenlasten die Träger als kontinuierliche behandelt werden, da bei diesen die auf die Mittelstützen übertragenen Lasten wesentlich größer als bei gestoßenen Trägern sind.

Die Behandlung der kontinuierlichen Träger ist elementar nicht durchzuführen, und wir beschränken uns deshalb auf die Mitteilung der Berechnungsweise, unter der Annahme, daß die Träger nur gleichmäßig belastet sind, wie dies fast ausnahmslos bei den Hochbaukonstruktionen der Fall ist.

Das Biegungsmoment über der Mittelstütze 0 sei — Mc, dasjenige im Felde AG = Mi, und dasjenige im Felde BO— Mn, so wird nach den in Fig. 334.gewählten Bezeichnungen :

A/k

Pt

P₂

Fig. 335.

43 2

Mc

Pi 1i² + P₂V

8 Oi +- E)

• - (24)

Es muß aber auch sein: — Mc = A . 1

Pi

1.

Al

und hieraus x = p¹.

Mi = A .|, d. h.

Es ist dann

2'

woraus sich ergiebt

Reaktion A = ~

- - (25)

und ebenso

*»! 's s ’s

(28)

(29)

Beispiel: Ein Raum von 10,20 m Tiefe und 6,48 m Breite, Fig. 335, erhalte Holzgebälk, das auf einem auf einer Stütze ruhendem Unterzuge aufliege. Es sollen die Deckebalken und der Unterzug berechnet und die auf die Stütze übertragene Last ermittelt werden, a) Deckebalken:

Die Fachweite betrage 0,72 m, die Deckelast einschließlich der Verkehrslast 570 kg pro Quadratmeter; dann ergeben sich als Belastungen der beiden Felder (Fig. 336): (7,io X 0,72) 570 = cv) 2930 kg,

(3,io X 0,72) 570 — cv) 1280 kg.

Fig. 336.

Einzellasten beansprucht, die aber in gleichen Abstünden und nahe bei einander liegen, so daß die Wirkung nicht wesentlich von jener verschieden ist, die dieselbe Last, gleichmäßig verteilt, hervorbringen würde. Es kann deshalb die Berechnung nach den vorstehend mitgeteilten Formeln erfolgen.

Fig. 337.

3000

0002

3000

II

3000

3000

3000

Vi-—YA—kl-kl—YX-YÄ-k/1—kl—kl

>±32

440

216

225

!r

Ad

110

310

35=288

kC

ii85kg.

300ltk(f.

nkg.

-35=110

Somit wird:

<-

440

225

nach Formel (24)

Mc =

2930.7,io² + 1280.3,io² _ 8 (7,io -)— 3,io)

Es wird dann (Fig. 337):

1950 kgm,

Mc = —

18000.4,402 -[_ 9000.2,252 _

nach Formel (25)

8 (4,40 + 2,25)

7300 kgm,

_2930    1950

A — _2⁻    7,io

—1185 kg,

nach Formel (26)

= 7340 kg,

B = -ir

1280    1950

3,io

= 11 kg,

nach Formel (27)

C = (2930 + 1280) — (1185 + 11) = 3004 kg, nach Formel (28)

1230 kg,

C = (18000 + 9008) — (7340 + 1230) = 18430 kg, Mi =

2,25

73402.4f40

2.18000

= 00 6600 kgm,

11852.7,io 2.2930

(die Entfernung x des Punktes I von der Stütze A wird nach der ans Seite 109 angegebenen Weise berechnet, da für Punkt I die Vertikalkraft V = 0 sein muß), nach Formel (29)

Mi =

— 1706 kgm,

12302.2,25

2.9000

= cxd 190 kgm.

Mn =

Somit ist M c = 7340 kgm = 734000 kgcm das Maximalmoment, und es wird bei Annahme eines I Trägers 734000

112.3,io 2.1280

Mc= 1950 kgm = 195000 kgcm ist sonach das Maximalbiegungsmoment, und es wird 195000

Mn =

= 0,147 kgm.

= 907.

W =

Dies ergiebt nach den Tabellen für I Träger Normal-prosil Nr. 34.

Wären die Balken auf den Stützen gestoßen, so würde in jedem einzelnen Fall der Stützendruck gleich der halben Trägerlast sein, und es würde die von dem Unterzug auf die Mittelstütze übertragene Last betragen

1 (10,20 X 6,48) 570 = 9400 kg,

statt der vorstehend berechneten von 18430 kg.

Man sieht, wie außerordentlich wichtig es ist, zur Vermeidung schwerer Konstruktionsfehler die Stützenlast in richtiger Weise zu ermitteln.

750

= 3250.

W =

Nach Tabelle I, Seite 104, können somit als Querschnitte 24/30, 17/34, 19/32, 21/3B, 23/30, 27/27 verwendet werden.

60

b) Unterzug:

Die einzelnen Deckebalken übertragen auf den Unter-zug die Reaktion 6 — 3004 kg. Der als kontinuierlicher Träger gebildete Unterzug ist somit durch eine Anzahl

Brey mann, Bankonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

15

P,

Pa

Pz

do'

§ io.

Graphische Ermittelung der Weaktionen und der Wiegungsmomente.

Statt auf rechnerischem Wege können die Auflagerreaktionen und die Biegungsmomente auch mit Hilfe der graphischen Methode bestimmt werden. Da nach der graphischen Methode auch die Spannungen in den einzelnen Konstruktionsteilen der Dachstühle ermittelt werden, so sollen hier zunächst die erforderlichen allgemeinen Sätze aus der graphischen Statik angeführt werden (). auch Band I dieses Handbuches, Seite 147).

A. Allgemeine Zähe.

Satz 1. Die Resultierende ztveier auf einen Punkt tvirkeuden Seitenkräfte P, itttb P₂, Fig. 338, bildet die Diagonale AG eines Parallelogramms. Da aber Seite BC=AD = P₂, so genügt es, P₂ nach Größe und Richtung an Pt anzutragen, und die Schluß-linie AG mit der Pfeilrichtung Von A nach C ergießt die gesuchte Resultierende. Das Dreieck ABC nennt man ein Kräftedreieck.

Fig. 338.

Man trägt, Fig. 340, die Kräfte nach ihrer Größe und Reihenfolge so aneinander, daß die Richtungspfeile immer denselben Sinn Haben; die Schlußlinie des Kräftezuges ergießt die Resultierende aus sämtlichen Kräften mit der Pfeilrichtung vom Anfangspunkte A nach dem Endpunkte I) des Kräftezuges. Fällt der Endpunkt des Kräftezuges

Fig. 340.

■r

A&-d)

mit dem Anfangspunkte zusammen, dann ist der Kräftezug geschlossen, die Resultierende ist Null und die sämtlichen Kräfte sind miteinander im Gleichgewichte. Bei einem solchen Kräfteplan oder Kräftepolygon haben die sämtlichen Kräfte dieselbe Pfeilrichtung. Fig. 341.

Fig. 341.

C B,

Pz >

'C

P,

II

Pi

P,

Ji

Pz

^/)

rA

P‘t

Pa

Pz

As

Ps

JO

Gegeben seien die beliebig gerichteten Kräfte P, — P₄. Man bringe an P₄ beliebig zwei Gleichgewicht haltende Seitenkräfte I und II

S a tz 2. Soll die mit den Kräften P, und P₂ das Gleichgewicht haltende Kraft ermittelt werden, so ist R gleich groß aber entgegengeletzt, also int Kräftedreieck mit umgekehrter Pfeilrichtung, Von C nach A anzubringen, Fig. 339, so daß sich die Richtungspfeile der Kräfte nicht mehr begegnen, sondern in demselben Sinne fortschreiten.

Fig. 339.

Pj

Satz 4. Schneiden sich die Kräfte nicht in einem Punkte, so findet man die das Gleichgeivicht haltende Kraft auf folgende Weise: Fig. 342.

Pi

Fig. 342.

.W—

p±_

I ln

'C

Vit

b.

Pa

litt

Jt

r\/B

O—

c\t*

— O.    (I

Satz 3. Soll dagegen eine Kraft R in zwei Seitenkräfte P, und P₂ Von gegebener Richtung zerlegt werden, so geschieht dies durch Konstruktion des Kräftedreiecks, indem man durch die Endpunkte von R Parallele zu den gegebenen Richtungen zieht, die sich in B gegenseitig abschneiden. Die hängen AB und CB stellen die beiden Seiten-    an, deren Größe in dem Kräftedreieck Gab bestimmt wird, verlängere

kräfte P, und P₂ dar, deren Pfeilrichtung derjenigen von R entgegen-    II bis zum Schnitt mit P₂, bestimme im Kräftedreieck Obe eine

gesetzt ist. Wären P, und P₂ die das Gleichgewicht .haltenden Kräfte,    Gleichgewicht haltende Seitenkraft III durch Ziehen der Schlußlinie

so würden sie mit R einerlei Pfeilrichtung erhalten.    Oe, verlängere III bis zum Schnitt mit Ps, bestimme wie.vor die

In derselben Weise verführt man, wenn die Resultierende von    das Gleichgewicht haltende Seitenkraft IV durch Ziehen der Schluß

beliebig vielen auf einen Punkt wirkenden Kräften zu ermitteln ist.

fi

kirne Od, verlängere IV bis zum Schnitt mit P₄, ermittle wieder

11

III

->!

|<— kti -^|x- jbü'

rM

----!=

Io-

Fig. 346.

ist-

15

_1.::

M°

2°

WS,

I)

.3

...H'

11

in»

0°f

wi

6L

die das Gleichgewicht haltende Seitenkraft V, durch Ziehen der Schluß-linie 0 e im Kräftedreieck Ode, und bringe nunmehr die Seiten-ktäste V und I in E zum Schnitt, so ist E der Angriffspunkt der das Gleichgewicht haltenden Kraft, deren Größe durch die Schlußlinie ae des Kräfteplanes gegeben ist. Denn die Kräfte bilden jetzt ein geschlossenes Polygon a b c d e a mit gleicher Pfeilrichtung, und die Seitenkräfte I, II—V, die in jeder Seite des Linienzuges ABCDE paarweise auftreten, heben sich gegenseitig auf, sind somit ebenfalls im Gleichgewichte, so daß sich das ganze System im Gleichgewichte befinden muß. Den Linienzug ABCDE bezeichnet man als Seil-polygon (wenn die durch die Kräfte hervorgerufenen inneren Spannungen Zugspannungen sind), oder als Druckpolygon oder Drucklinie (wenn die inneren Spannungen Druckspannungen sind), die Strahlen 0 a, Ob, u. s. w. als Polstrahlen und den Punkt 0, der stets beliebig gewählt werden kann, als Pol.

Den Angriffspunkt der das Gleichgewicht haltenden Kraft erhält man somit im Durchschnittspunkte der letzten Seilstrahlen I und V des Seilpolygons. Soll die Resultierende aus den Kräften P^—P4 bestimmt werden, so ist die Kraft a e mit entgegengesetzter Pfeilrichtung anzubringen.

Ganz analog tvird man auch z. B. bei nur zwei Kräften P, und P₂, Fig. 343, verfahren, indem man wieder bei P, die Seitenkraft I beliebig annimmt, die das Gleichgewicht haltende II ermittelt,

Fig. 343.

DL

zA

/ M

1l

rß

(V

bteje entgegensetzt gerichtet an P₂ anbringt, und alsdann die das Gleichgewicht haltende Seitenkraft III ermittelt. Der Schnittpunkt C der Seitenkräfte I und 111 ist dann der Angriffspunkt der das Gleichgewicht haltenden Kraft E, deren Größe und Richtung durck) die Schlußlinie ac des Krästeplanes gegeben ist, Fig. 343, denn die Kräfte bilden auch hier ein geschlossenes Polygon a b c mit gleicher Pfeilrichtung, und die Seitenkräfte I —III, die paarweise auftreten, heben sich gegenseitig auf.

Fig- 344.

,c

EL

14 ^ 11

_w_

Werden die Kräfte P, und P₂ parallel, Fig. 344, so geben sie im Kräfteplan eine gerade Linie und fallen zusammen mit der das Gleichgewicht haltenden Kraft ß; die Polstrahlen.I, II und III gehen tote zuvor von den Punkten a, b und c aus, und der Durchgangs-

Punkt der Schlußkraft R liegt tut Schnittpunkt C der äußersten Seitstrahlen I und III.

Ist umgekehrt die Kraft ß = ac bekannt, und es sollen die in den Punkten A und B angreifenden und zu R parallelen Kräfte ermittelt werden, Fig. 345, so ziehe man zunächst von dem beliebig gewählten Pol 0 aus die beiden Polstrahlen a 0 = I und c 0 = III,

ziehe zwischen den Kräften von betn beliebig gelegenen Punkt C aus die Parallelen zu I und II, verbinde die Schnittpunkte Ä, und und ziehe im Kräfteplan Ob = 11, so giebt die Strecke ab zunächst dein Polstrahl I die in A angreifende, und bc zunächst dem Polstrahl III die in B angreifende Seitenkraft, deren Größe nunmehr nach beut gewählten Maßstab abgelesen werden kann.

Satz 5. Konstruiert man für eine Anzahl von Kräfteit aus verschiedenen Polen die entsprechenden Seilpolygone, so liegen die Schnittpunkte der gleichen Seilpolygonseiten auf einer geraden Linie, die ztt der Verbindungslinie der beiden Pole parallel

So schneiden sich,

Fig. 346, die gleichliegen- \ den Seilpolygonseiten I vj> und 1° in of, 11 und II" in ß, III und III" in y,

IV und IV" in 6, und die Schnittpunkte «, ß, y, 6 liegen in einer Parallelen ztl 0 0". Denn in bett beiden Vierecken 0 0" d c und y 6 3⁰ 3 sind drei Dreiecke einander ähnlich und fünf entsprechende Seiten einander parallel, nämlich 0 c || y 3, 0° d ||

6 3°, de || 3 3«, Od || 63 und 0"c || y 3®. Es muß deshalb y 6 || 0 0° sein. Ebenso folgt, daß y ß und (3 a-II 0 0" sein müssen, und daß somit die Punkte d,ß,y und 6 auf einer zu 0 0° parallelen Geraden liegen.

Soll demnach zwischen mehreren beliebig gerichteten Kräftetr ein Seilpolygon so gezeichnet werden, daß es durch gegebene Punkte A und B gehe, Fig. 347, so zeichne man zunächst von einem beliebigen Pole aus ein Seilpolygon AI 23456, ziehe durch A eine beliebige Gerade, am einfachsten eine Lotrechte (oder auch eine Wagrechte), verlängere Seilstrahl 4, der unter dem Durchgangspmikt B liegt, bis zum Schnitt a mit dieser Senkrechten, ziehe n B und nunmehr im Kräfteplan 0 0A || A a, und durch d — zwischen Kraft III unb iv — eine Parallele §u «B, so ist der Schnittpunkt 0, der

15*

beiden Linien der Pol für ein neues Seilpolygvn, das durch die an-genommenetr Punkte A und B hindurchgehen muß.

Fig. 347.

J?

10

12

8.

!t

Yi

J1I

Bf

ff

einem beliebigen Maßstab auf der Kraftlinie a c auf, nehme Pol O beliebig, ziehe die Seilstrahlen 0 a und 0 c, und parallel hierzu von dem beliebigen Punkt C auf der verlängerten P die Parallelen I und III, ziehe die Verbindungslinie II der Schnittpunkte A, und Ich und tut Kräfteplan parallel hierzu 0 b, so teilt diese Linie die Strecke P, und ab zunächst dem Seilstrahl I wird ----- Reaktion A, und bc zunächst dem Seilstrahl III = Reaktion B, deren Größen nach den: Maßstab abgelesen werden fömtett. (Über die Vertikalkraftfläche siehe § 10 D.)

2) Der Träger AB, Fig. 349, sei durch mehrere Einzellasten P, Ich P₂ belastet; man trage die Kräfte auf eine Kraftlinie nach a b + bc cd, nehme Pol 0 beliebig, und ziehe 11| 0a, II || Ob, III || 0 c, IV || 0 d, und 8 || Aj Ich, so wird a m zunächst Seilstrahl I ----- Reaktion A, und d m zunächst Seilstrahl IV ----- Reaktion B.

Ng. 349.

ff

12

e{

11

10,

ßOj

9,

7 00

d>

8.

jt

A.

::

1300

(f

\D

k- 150

C<

200

1>

150 -*-100-4>i

1=600

1)

ct

B. öestimiiiiing kr Anflagerrcaktionen.

Nach den Satz 4 gegebenen Ausführungen können die Auflagerreaktionen belasteter Träger leicht ermittelt merkn.

1) Der Träger A B sei durch die Einzellast P belastet, welche mit den lotrecht aufwärts gerichteten Reaktionen A und B im Gleichgewichte sein muß, Fig. 348. Man trage P nach

Fig. 318.

JE

11=1500

•4

,_L.

4-

■A=lh25->

\i

P=300ü

2oo

300

Ai

ß=157S

V=500

JK

xv

P=3000

J,

JK

_4l

11=2000 -4|

3)    Eine gleichförmig über den ganzen Träger verteilte Belastung, Fig. 350, kann angesehen werden, als bestehend aus einer großen Anzahl kleiner Einzellastett, die durch Einteilung in gleich große Abschnitte erhalten werden; die Schwerpunkte der Lamellen bilden die Angriffspunkte der Einzellasten.

Teilt man demnach zum Beispiel das Gesamtgetvicht P in fünf gleiche Teile, so können mit Hilfe des Seilpvlygons in der angegebenen Weise die Reaktionen ermittelt werden.

Wird die Anzahl der Lantellen unendlich groß, dann geht das Seilpolygon in die Seilkurve über, für die die eiitzelnen Seiten des Polygons Tangenten bilden. Für die praktische Ermittelung genügt die Verzeichnung des Seilpolygons.

4)    Wenn der Träger nicht atr den Enden, sondern z. B. nach Fig. 351 derart unterstützt ist, daß das eine Ende über die Stütze hinausragt, wie dies bei der Konstruktion von Gallerien und Balkönen vorkommt, so werden die Reaktionen in derselben Weise be-

fftmmt. Die gleichmäßig verteilte Last betrage 1000 kg pro Meter, woraus sich die in der Figur angegebenen Belastungen ergeben. Man teile die Belastung der Streckern z. B. in fünf, und die des freien Endes z. B. in zwei gleiche Teile, zeichne hiernach das Seil-polygon, schneide Strahl I mit der verlängerten A, und Strahl VITI mit der verlängerten B, und ziehe im Kräfteplan s parallel mit der Verbindungslinie A, B,, so ergebt die Strecke a b die Reaktion A = 2100 kg, und die Strecke b c die Reaktion B = 4900 kg.

5) Sind außer beit gleichmäßig verteilten Lasten noch Einzellasten vorhanden, Fig. 352, so ist auch in diesem Fall die gleichmäßig verteilte Last in entsprechender Weise in Lamellen einzuteilen, so z. B. die Last aus die Strecke A C in zwei, die Strecke CB in drei, und die Strecke B I) in zwei gleiche Teile. Trägt man die so erhaltenen Einzelkräfte wieder der Reihe nach aneinander an, so können die Reaktionen in der vorstehend angegebenen Weise ermittelt werden.

Zieht man durch C die Linie E F || R, so giebt r den normalen Abstand der R von C, und es wird mithin Mc = R r.

Fig. 351.

j<S-

II

5000

500

TF

-X-

2000

ßm

|Är

200 -!->

i#M

H-11= 4ooo

Fig. 350.

P=5000

lyjj

s«--

jn

III

llll ¹ II1 :|

TF

i-1=J>00

+-a

00(fh

'Bj

yit

|i

TL

JF

11=2000 ->|

K-00 Ql

Das Dreieck D E F ist ähnlich dem Dreieck 0 a d, da alle Seiten parallel sind. Es verhalten sich mithin die Grundlinien wie die Höhen, d. h.

-DL

dl, I

JF

__4:

-CT

C. üestimmililg der Üiegimgsmomente.

Soll für eine Anzahl beliebig vieler in einer Ebene liegenden Kräfte A, P, Px das Moment ans irgend einen in der Krastebene liegenden Punkt C ermittelt werden, so muß unter Berücksichtigung der Drehungsrichtung die Summe der Produkte aus Kraft mal Hebelarm gebildet werden.

Es wäre somit nach Fig. 353

Mc = A a — P . p — Px. Pi.

Dieses Moment kann aber auch erhalten werden ans der Resultierenden dieser Kräfte mal dem normalen Abstande vom Drehpunkte C. Größe, Richtung und Angriffspunkt der Resultierenden R kann aber mit Zeichnung eines Seilpolygons ermittelt werden, indem man die Kräfte A, P und ich der Reihenfolge nach anträgt, ein Seilpolygon verzeichnet, und die äußersten Seilstrahlen s und III in I) zum Schnitt bringt. D ist dann der Angriffspunkt der Resultierenden R, deren Größe und Richtung durch die Schlußlinie a d des Kräfteplanes gegeben ist; als Resultierende der Kräfte erhält sie entgegenlaufende, also aufwärtsgehende Pfeilrichtung.

R:y = H:r R r = H y Mc=H.y,

d. h. das Biegungsmvment ist gleich dem Polabstand H multipliziert mit der Ordinate y.

Da für einen gegebenen Fall II konstant ist, so nimmt Mc ab mit abnehmendem y und zn mit zunehmendem y, und erreicht daher seinen größten Wert M max bei ymax; es ist somit M max = H . y max.

Dabei ist H nach dem Krüftemaßstnbe in Kilogramm, y nach dem Längenmaßstabe in Zentimeter auszudrücken.

Die Ordinalen y stellen also unmittelbar die Momente dar, und man nennt deshalb die durch das Seilpvlygon und dessen Schlußlinie begrenzte Fläche die Mo menten fläche.

In dem Beispiel Fig. 349 ist H = 1500 kg angenommen, y max ergiebt sich = 160, und es wird somit

M max = 1500.160 = 240000 kgcm 240 000

und hieraus und somit:

60

= 4000,

wonach der Querschnitt nach Tabelle I, Seite 104 = 22/33, 29/29, 24/32. Ebenso wird im Beispiel Fig. 350

M max -= 2000.100 = 200000 kgcm 200 000

60

= 3333,

was einem Querschnitt von 21/31 oder 26/28 entspricht.

D. üestiiiiiiiiillg der Verlikalkräfte.

Wie int § 7 näher ausgeführt wurde, befindet sich das Maxi-malbiegungsmoment an derjenigen Stelle des Trägers, für die die Vertikalkraft entweder gleich Null ist, oder für die die Bertikalkrast aus dem Positiven plötzlich in das Negative überspringt.

Fig. 352.

1000

800

1600

1920

lVtO

200

2kO

1— 180 -i—M

Diese Verlikalkräfte lassen sich ebenfalls graphisch darstellen; sa ist z. 93., Fig. 349, die Bertikalkraft im Punkte A:

Va-A Yc = A — P Vd = A —(P + P,)

VE = A - (P + P, + P₂) = - 1575 „

Bei den Einzelbelastungen ändert sich somit die Vertikalkraft sprungweise in den Belastnilgspunkten, und es ergiebt sich bei der graphischen Darstellung eine treppenförmig fallende Linie, ivährend bei gleichmäßig verteilter Last die Vertikalkraft proportional der Entfernung vom Auflager ist, und die graphische Darstellung ergiebt somit eine gerade Linie, Fig. 350.

Die eingeschlossene Fläche heißt Vertikalkraftfläche, und das Maximalbiegungsmoment befindet sich an derjenigen Stelle, an der die Bertikalkrast = Null ist, bezw. aus dem Positiven in das Negative übergeht, Fig. 348—350.

ebenso

= 1425 kg = 425 „ = — 275 „

11=9000

L,

0091 —k

■t-

i't-1000

A=SU20

JE

JE

C—

—-s-

VT

V1I

—>r

Vffl,

*§

T Fq

x;

§ 11-

Beanspruchung aus Wiegung und Druck.

Einzelne Konstruktionsteile, lvie z. B. Hauptstreben bei Dachstuhl-konstruktiouen können auf Biegung und auf Druck beansprucht werden, wobei vorausgesetzt werde, daß die Richtung der Druckkraft N mit der Stabachse zusammenfalle (axial wirke), Fig. 354. Dann entsteht durch letztere, die sich gleichförmig über den ganzen Ouerschnitt verteilt, eine Druck-spannuug s'₂ von der Größe

Fig. 353.

A\

Vi

US

1,

jr

li

Hi

•s

-f

a>

il

-O

JE

Durch die auf Biegung wirkende Last entstehen in den Fasern Zug- und Druckspannungen, und zwar wird die größte Zugspannung

M max

si -~w

und die größte Druckspannung

M max W '

Da die aus beiden Belastungen resultierenden Spannungen senkrecht zum Querschnitt wirken, also gleichgerichtete Kräfte darstellen, so können sie unmittelbar addiert werden, und es wird somit, wenn die Zugspannung positiv, die Druckspannung negativ angenommen wird:

— Si s 2

und die größte Druckspannung:

8₂ = s₂    s 2 •

s₂ =

Da bei bem für bie Holzkonstruktionen notwenbigen symmetrischen Querschnitt st = s₂, und daher ber absolute Wert der Drnckgleichung größer ist, als derjenige ber Zuggleichung, so kann ber Querschnitt unmittelbar berechnet werden unter Weglassung der negativen Vorzeichen nach der Formel

8₂ — s₂ + s'₂,

Fig. 354.

§ 12.

Weanspruchung auf Wiegung und Zug.

Wird ein auf Biegung belasteter Balken alißerdem noch durch eine in der Stabachse wirkende Zugkraft beansprucht, so sind die Maximalbeansprnchnngen in ähnlicher Weise zu ermitteln, wie int § 11.

Durch die Zugkraft N entsteht eine über den ganzen Querschnitt gleichförmig verteilte Zugspannung

s'i

=+N.

q

idl

Durch die Biegungsbeanspruchung dagegen ergebeil sich, wie im § 11:

Größte Zugspaitnitng

si ⁼⁼ 3—~w

und größte Druckspannung 8₂ =

M max

Mmax

b. h. nach Einsetzung der oben entwickelten Werte M max . N

- - (30)

82

wobei S₂ höchstens den Wert von 70 kg/qcm erreichen bars, ba berartige Beanspruchungen in ber R-egel nur bei Dachstuhlkonstruktionen auftreten.

Beispiel: Ein Balken von 4 m Länge werbe mit 1200 kg auf Biegung und mit 15000 kg axial auf Druck beansprucht, Fig. 355; es ist ber Balkenquerschnitt zu ermitteln.

Die Maximalzngspannung wird somit

Q _Mmax

bl ~

und die Maximaldruckspannung

M max N W ' q *

s₂

Da beiden Dachstuhlkonstruktionen SL =S₂=70 kg/qcm angeiiommen wird, und der absolute Wert der Zuggleichung größer wird als derjenige der Druckgleichung, so kann der Querschnitt unmittelbar berechnet werden nach der Formel M max

Fig. 355.

15000

400

■H

W ⁺q • •

(dieselbe Gleichung wie Nr. 30).

Beispiel: Ein Balken von 4,oo m Länge werde mit 1500 kg auf Biegung und mit 11000 kg axial auf Zug beansprucht, Fig. 356; es ist der Balkenquerschnitt zu er-mitteln.

84 —

• - (31)

Fig. 356.

Es ist

nach Formel (22): Mmax =

N = . .

Die Abmessungen bes Balkens werben versuchsweise angenommen:

1200.400

- = 60000, . . . 15000.

1)000 ^

ft 00

b — 18, h = 24.

Es ist nach Formel (22)

1500.400

M max —

-1= 75000.

Dann wirb:

bh²

1728

q = b. h = 432

Die Abmessungen des Balkens werden versuchsweise angenommen, z. B.

Somit nach Forinel (30): o 60000 , 15000 S2 = T72T ⁺ “43^

Dieser Querschnitt ist somit ausreicheub.

= 34 + 35 = 69 kg.

Daun wird:

br=i8, h = 24. W= 1728, q = 432.

Somit nach Formel (31)

75000    11000

IW ⁺ 432 Der Querschnitt ist somit ausreichend.

Si

= 43 + 26 =r- 69 kg

wenn h wie bisher die Balkenhöhe bezeichnet. Man nehme versuchsweise:

Dann wird:

b = 12,

h= 18. q — 216 qcm W = 648

§ 13.

Per excentrische Druck und Zug.

6 — 4,5 cm.

Somit:

Bei den Holzkonstruktionen wirken infolge der Art und Weise der Verbindungen die Normalspannungen nicht in der Stabachse, sondern mehr oder weniger außerhalb derselben, wobei sich die Spannungen nicht mehr gleichmäßig über den ganzen Querschnitt verteilen und zugleich Biegungs-beanspruchnngen auftreten.

Fi». 357.

-jv

Nehmen wir an, die Druckkraft dl greife nicht in der Stabachse, sondern in der Entfernung e von derselben an, Fig. 357, so können in der Achse zwei gleich große, aber entgegensetzt gerichtete Kräfte ^ = N₂ = N angebracht werden, wodurch an dem Gleichgewichtszustände nichts geändert wird.

4“    -7x” *“=T*

Die axiale Kraft Nt bringt in dem Querschnitte eine gleichmäßig verteilte Druckspannung N, N

s₂ =

q q

hervor, wogegen die Kräfte N und N₂ ein Krüftepaar bilden, dessen

Biegnngsmoment

M = N. + N₂.    = N . e . . (31a)

KO CD

wird, da N₂ = N.

Der excentrische Druck ist somit eine Beanspruchung auf Biegung und Druck, weshalb die Querschnittsermittelung nach § 11, Formel (30), erfolgt. Es wird somit:

N

w + -    . . (31b)

q W q

(w⁺ ) •

oder

N Ne

r—i ; CT¹

s₂ = n

(s. auch Band I dieses Handbuches, S. 61). Beispiel: Fig. 358. Es sei N — 6000,

. - (32)

i4^1 tr

Ug. 358.

6000

!-

(4?⁵ I 1648 +

) = 68 kg.

Da 70 kg/qcm (bei Dachstuhlkonstruktionen) zulässig sind, so ist der gewählte Querschnitt ausreichend.

Die excentrischen Druckspannungen, ebenso wie die excentrischen Zugspannungen, die in gleicher Weise nach Formel (32) zu berechnen sind (s. § 11), treten häufig gleichzeitig mit Biegungsspannungen auf, insbesondere bei den Dach-stuhlkonstrnktionen, worüber das Nähere im Kap. VII.

S₂ =r 6000

216

§ 14.

Zerknickimgsfestigkeit.

Wird ein lotrecht stehender prismatischer Stab vom Querschnitt q durch eine Last N gepreßt, so entsteht eine Druckspannung

sJ.

Lange und dünne Stäbe werden nun aber erfahrungsgemäß nicht zerdrückt, sondern sie erfahren unter der Einwirkung der Last N eine Biegung, so daß sie eher zerknickt als zerdrückt werden.

Annäherungsweise kann auf elementarein Wege die zulässige Belastung in folgender Weise ermittelt werden.

Nimmt man an, Fig. 359, daß die Biegung des am unteren Ende fest eingespannten Stabes nach einer Kreislinie mit dem Radius r erfolge, und bezeichnen wir den sehr klein vorausgesetzten Biegungspfeil mit f, so wird das auf die Einspannungsstelle bezogene Biegungsmoment M = Nf.

Da aber nach Formel (6) auch M= WS

ist, so wird

Nf= WS,

und hieraus die größte Spannung

Da

so wird

Nf

s = w

W = T a

Nf.a

(a)

Nach Fig. 359 wird die Verlängerung v eines kurzen Stabstückes von der Länge l:

v = L — L

Es verhält sich aber

l:    = r : (r 4- a)

woraus

*1 =

l (r + a)

Somit wird

Der Wert von ^ ist gegenüber dem sehr großen Wert

p

verschwindend, und kann ohne Fehler vernachlässigt werden, so daß wird

von

— A ==

¹    2f‘

Fig. 359.

Setzt man diesen Wert in Gleichung ß, dann wird aE.2f

und somit unter Berücksichügung von Gleichung (a) aE . 2f

N.f.a

woraus

2 ET

nr

\1/

T-f

^j\— O/ —?j

Diese Last P bildet die Grenzbelastung, und eine Vergrößerung der Last würde auch sofort eine Vergrößerung des Biegungspfeiles hervorrufen, weshalb als wirtliche Tragfähigkeit bei den Konstruktionen nur ein gewisser Teil,

allgemein ^ N zugelassen werden darf, woraus sich ergiebt

2ET nP ‘

Die genauere Theorie liefert ein etwas größeres Ergebnis, und zwar

T+a

‘tg

GR Oc7

jQ

cp"

CO

C'

AT 5ET N= 21«

Sind die Enden des Stabes frei aufstehend, aber so verbunden, was bei jeder guten Konstruktion der Fall ist, daß sie stets in der Stabachse geführt werden, Fig. 360, so wird die Biegungskurve symmetrisch in Bezug aus die Mitte, und man kann sich den Stab in zwei an dem einen Ende lotrecht eingespannte, am anderen Ende freie Teile zerlegt

Fig- 560.

(33)

denken, deren Länge ^ ist. Dann wird die Tragfähigkeit

somit

5ET

und hieraus

aE

. - (ß)

d. i.

10ET

Nach Fig. 359 wird:

nP

- - (34)

r* =s !*■+ (r — f)²

und hieraus

und hieraus bei gegebener Last das Trägheitsmoment des Querschnittes

1* f 2f ⁺ 2*

nPN

10 E ‘ •

. . (35)

Breymann, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

16

Bei den Baukonstruktionen ist im allgemeinen nach Formel (34) und (35) zu rechnen, da fest eingespannte Konstruktionsstübe nur selten vorkommen, und bei jeder guten Konstruktion angenommen werden darf, daß die Stabenden infolge der Verbindungen seitliche Ausbiegungen nicht erfahren, sondern stets in der Stabachse geführt werden.

Für die Holzkonstruktionen wird fast ausschließlich Kiefern- und Tannenholz verwendet, für welche anzunehmen ist:

n = 10

E = 120000.

Bezüglich des Trägheitsmomentes ist zu beachten, daß der Rechteckquerschnitt, Fig. 361, zwei verschieden große

und bei gegebenem Querschnitt die Tragfähigkeit N =

Beispiel 1: (Fig. 362.)

Eine quadratische Stütze von 4 m Höhe habe 20000 kg zu tragen; es ist der Querschnitt zu ermitteln.

a) Auf einfachen Druck ist erforderlich, Formel (3):

20000

. . (39)

Fig. 362.

Fig. 361.

und da

T)

t=S

q = h2 8 — 60 kg,

ooo

300

h-->

so wird

h²

20000

60

— 333 qcm,

-----f—

74...

---1----

und hieraus h — 18,5 cm.

48

Ty

5 jR/-!Ec

mel (38):

b) Auf Zerknickung, For-

20

Trägheitsmomente, Tx und Ty, besitzt, und daß sich der Stab unter der Einwirkung der Last nicht nach der Hochkante, sondern nach der Schmalkante durchbiegt. Es ist somit das kleinere der beiden Trägheitsmomentein Rechnung zu stellen, d. i.

h = ^4².20000, h² = /32Ö0ÖÖ = 566 qcm h — Y566 — 24 cm.

Die Stütze ist demnach auf Zerknickung beansprucht und hat eine Stärke von 24 X 24 cm zu erhalten.

Beispiel 2: Welche Tragfähigkeit besitzt eine Stütze von 18 X 24 cm bei 3,oo m Länge?

Es ist:

d. i.

und

Mit Berücksichtigung dieser Werte ergießt sich aus Gleichung (35)

q — 18 X 24 — 432 qcm, 24^ y 12

11664.

hb³

10.1². N 12 10.120000'

und hieraus, wenn die Länge 1 in Meter eingesetzt wird hb³ = l²N

18 24³

(Das Trägheitsmoment Tx — - ^ — = 20736 ist wesent

(36)

lich größer, und darf deshalb nicht in Rechnung gestellt werden.)

oder, wenn der Querschnitt gegeben ist, die Tragfähigkeit N =

a) Die Tragfähigkeit auf Druck wird, Formel (2):

hb³

l²

(37)

Der Nechteckquerschnitt ist ökonomisch unvorteilhaft, da bei der Zerknicknngsbeanspruchung die Tragfähigkeit nach der Hochkante nicht ausgenutzt wird, und hier also überflüssiges Material vorhanden ist. Es empfehlen sich deshalb nur solche Querschnitte, die zu zwei sich rechtwinkelig schneidenden Achsen synnnetrisch sind; bei den Holzkonstrnk-tionen ist dies insbesondere der quadratische Querschnitt, für den b = h wird, Fig. 361. Dann ist nach Gleichung (36) h⁴ = 1²N

N = q. S = 432.60 = 25920 kg; b) auf Zerknickung, Formel (37):

XT hb³ 24.183 1 ~T²

Hiernach darf der Pfosten nur mit circa 15500 kg belastet werden.

Ein quadratischer Pfosten von 21 x 21 cm Stärke hat annähernd denselben Querschnitt wie der vorstehend berechnete rechteckige (441 gegen 432 qcm); er würde übertragen können:

₃₂    = 15552 kg.

21⁴

und hieraus

K = -₃-₂ =21600 kg,

woraus sich unmittelbar ergießt, wie unvorteilhaft der rechteckige Querschnitt bei Zerknicknngsbeanspruchung ist.

Siebentes Kapitel.

Werechnung der Huerschnitte bei den zusammengesetzten Kotzkonstruktionen (Dachstuhtkonstruktionen u. s. w.).

VA

1.

2.

Allgemeines.

Nachdem im vorhergehenden Kapitel der allgemein statische Teil erläutert wurde, soll nunmehr gezeigt werden, in welcher Weise bei den zusammengesetzten Konstruktionen thatsächlich die Querschnitte zu ermitteln sind, nachdem durch die bei den verschiedenen Dachstuhlkonstruktionen näher zu erläuternden Kräfteplünen die Spannungen in den Konstruktionsteilen ermittelt worden sind.

Während bei den Eisenkonstruktionen die Querschnitte unter Annahme einer Beanspruchung von 750 kg/qcm unmittelbar erhalten werden, unter Berücksichtigung der verhältnismäßig geringen Schwächung durch die Verbindungen, würde eine ähnliche Berechnungsweise bei den Holzkonstruktionen zu ungenügenden Querschnitten führen. Denn bei den Metallkonstruktionen schwächen die Verbindungen die Teile nur wenig, und Nieten, Schrauben, Laschen und Bänder gleichen insbesondere bei allen auf Druck beanspruchten Stäben den Verlust an Material, der durch die Löcher entsteht, wieder aus. Bei den Holzkonstruktionen dagegen ist die Verschwächung infolge der eigenartigen Verbindungsweise sehr bedeutend, die Berührung der miteinander verbundenen Stücke erstreckt sich nur auf einen Teil des Querschnittes, und die Übertragung der Spannungen erfolgt in der Regel nicht in der Stabachse. Dadurch, und auch durch die Verkrümmungen, denen die Hölzer mehr oder weniger unterworfen sind, entstehen Nebenspannungen, wodurch die Abmessungen der Querschnitte wesentlich vergrößert werden. Infolgedessen wird der Unterschied der Querschnitte bei Holz- und bei Eisendachstühlen beträchtlicher, als dies nach dem Verhältnis der Festigkeiten der beiden Materialien der Fall sein sollte.

Im Folgenden sollen die verschiedenen vorkommenden Fälle untersucht werden, wobei durchweg für die Beanspruchung des Holzes 70 kg/qcm angenommen sind, wie dies bereits im Kapitel VI als zulässig angegeben wurde.

Streßen und sonstige Konstruktionsstötzer, auf Druck, öezw. Zerknickung beansprucht.

Wirkt die Spannung in der Stabachse, so erfolgt die Querschnittsbestimmung nach den Formeln (3) und (38).

Infolge der eigenartigen Verbindungsweise, die in der Regel durch Zapfen und Versatzungen erfolgt, Fig. 363,

Fig. 363.

wirken aber die Spannlingen nicht in der Achse, sondern excentrisch, mehr oder weniger weit von der Achse entfernt, meistens ganz nahe der oberen oder der unteren Fläche, wodurch Biegungsbeanspruchungen entstehen, und der Stab somit aus Druck und auf Biegung nach Formel (32) berechnet werden muß, d. h.

N(w + q)=70kS'

16*

h³

Man nehme den ungünstigsten Fall, wonach die Spannung im Rande wirke, dann wird e = und da bei quadratischem Querschnitt

W = — 6

und q — h²

struktionen möglich ist, so ist doch ein vollständiges Zusammenfallen der Pfettenlast mit dem Knotenpunkte in den wenigsten Fällen zu erreichen, so daß stets mehr oder weniger große Biegungsbeanspruchungen in der Strebe hervorgerufen werden.

Fig> 364.

wird, so ist

N(

Berücksichtigt man, daß besonders die dünneren und längeren Streben häufig nicht gerade, sondern mehr oder weniger gekrümmt sind, wodurch sich der Biegungspfeil nochmals vergrößern kann, so empfiehlt sich zur größeren Sicherheit ein Zuschlag von circa 50 Proz. zu obigem Werte, d. h. man nehme:

70 =

4P

\j

70 =

h²

h = 0,294 /N ....    (40)

Auf Zerknickuug bei axialer Beanspruchung wäre dagegen erforderlich nach Formel (38)

h = ]/P¥

Der Querschnitt ist nach beiden Formeln zu berechnen, und der größere der beiden Werte ist dann der Ausführung zu Grunde zu legen, wobei es sich jedoch empfiehlt, mit Rücksicht auf die Bieguugsbeanspruchung, der die Stäbe durch ihr Eigengewicht unterworfen sind, der Höhe etwa 2 bis 3 cm zuzulegen.

Beispiel: Es sei Iss = 6000 kg,

1 = 4,oo m.

woraus

(41)

Es bezeichne, Fig. 364,

P die lotrecht wirkende Pfettenlast,

Px die Normalkomponente zur Strebenrichtung,

1 die Entfernung der Knotenpunkte, x die Entfernung der Pt vom nüchstgelegenen Knotenpunkte, dann wird, nach Formel (18) das Maximalbiegungsmoment M im Angriffspunkt der Pi

Pi (1 — x)

M = -1 v—---. x

X.

Dann wird:

a) Nach Formel (40)

b) nach Formel (41)

h = 0,294 / 6000 =    . .    . 24 cm

h = ^4². 6000 . . .

Der Querschnitt wird somit 24 X 24 cm, bezw. 24 X 26 cm. st

.    .    18 cm.

3.

Nimmt man für x nur den geringen Wert = ^

6 Pi 1

~49~    8

d. h. so groß, wie wenn die Last Pt gleichmäßig über die Trägerlänge verteilt wäre, s. Formel (22).

Wird aber x größer, wie dies thatsächlich vielfach der

dann wird

dann wird

Pil

Fall ist, z. B. x = ^

Hieraus ergiebt sich, daß stets eine gewisse Biegung in Rechnung gestellt werden muß, auch dann, wenn die

Streben und Pfosten, auf Druck und durch Metten gleichzeitig auf Wiegung beansprucht.

Vielfach liegen, insbesondere bei den größeren Konstruktionen, die Pfetten unmittelbar auf den Streben.    L ^    ,    . . .

Wenn nun auch bie Pf-tt-n nahe an beit Knoten-    "°he °» d-n Knotenpunkten liegen, uni. baß es

punkten liegen, so nahe, als dies bei den meisten Kon- j

zum mindesten ratsam fft, die Normalkomponente der Pfetten-

--:    last als gleichmäßig verteilte Last zwischen den Knoten-

1) Die Querschnitte lassen sich wesentlich einfacher feststellen : punkten in Rechnung zu stellen. Da der Wert in den graMli<t,e„ Tabelle», in bie bi« SBerte bet beibm Forme,» df, gäCm ^ wesentlich Um, bet Last P abweicht,

stimmung der Querschnitte bei Holz- und Eisenkonstruktionen" von f° empfiehlt eo sich sogar, die Pfettenlast P selbst zu Or. Warth, Verlag von I. M. Gebhardt, Leipzig 1899.    ! Grunde zu legen, vornehmlich bei Anordnungen wie Fig.364,

dann wird:

da hier die Entfernung x den Wert von | in der Regel übersteigt, und es wird daher:

P.l

2

entspricht, wobei ein Rechteckquerschnitt b = ^ h zu empfehlen ist. Also z. B.:

h — 22 und b — 15,

Bezeichnet S* die Biegnngsspannung pro Qnadrat-centimeter, dann wird auf Biegung nach Formel (7), Seite 103,

W = Z P.l

Sa 8 Sa

und hieraus

Sa

PI

8W

3.1000.400    5.6000

~ 4.15.222 + 2.15.22

Es sind aber nur 70 kg zulässig, der gewühlte Querschnitt ist deshalb zu klein.

Man nehme: b — 24, b — 16, dann wird:

— 41    45 — 86 kg.

und da

bh²

3.1000.400 4.16.24²

5.6000 2.16.24

= 32 + 39 = 71 kg

so wird ¹

/.

pH

cc: .

er

CO +

ul

somit ausreichend.')

Die Strebe wird außerdem auf Druck beansprucht durch die ans den Krüfteplönen zu ermittelnde Normal-spannung N, die infolge der Berbindungsweise nicht in der Achse wirkt, sondern mehr oder weniger an die obere Fläche der Strebe rückt. Man wird bei dieser kombinierten Beanspruchung aber nicht den ungünstigsten Fall zu Grunde legen dürfen, sondern es wird erfahrungsgemäß genügen, anzunehmen, daß der Abstand y₄ der Höhe h von deroberen Fläche betrage. Dadurch entstehen aber wieder Biegungsspannungen, und es wird nach Formel (31b)

Sb +

4.

Walken, auf Zug öeausprucht.

Die in der Strebe wirkende Pressung N wird auf den Bundbalken übertragen, in dem eine Zugspannung Z gleich der Horizontalkomponente wirksam wird, Fig. 365. Da

Fig. 365.

(ju_cb

Es ist aber nach Formel (31a), da 6 —

t=r

d>

_£l

M = N.

bh²

N.

sonnt

Sb —

er

N _ 5 N

bh " 2 be

die Lastübertragung hauptsächlich durch den Kopf ab der Verscrtznng erfolgt, so wirkt somit auch diese Normalspannung nicht in der Stabachse, sondern oberhalb derselben, und zwar wird man nach den thatsächlichen Verhältnissen annehmen

können, daß Z in der Entfernung | von der Stabachse

angreife.

Strebe

Es ergiebt sich hiernach die Gesamtspannung in der

Der Balken wird somit auf Zug und Biegung beansprucht, und es muß nach Formel (31b) wieder sein:

S — S» Sb, d. h. da 8 ^ 70 3 P1 . 5 N

70

4 b h²

. - (42)

-C ICO

um

Beispiel: Essei P = 1000 kg

1 — 4 m = 400 cm N = 6000 kg.

Man nehme versuchsweise einen Strebequerschnitt an, zu sehen, ob derselbe der Bedingungsgleichnng (42)

Nun ist nach Formel (31a), da e =

m = z-5-

W ist zu berechnen für den durch Zapfen und Ver-fatznng geschwächten Querschnitt des Balkens, für den nur

1) Siehe Fußnote Seite 124,

2

die Abmessungen b und ^ h in Rechnung gestellt werden können, d. h.

05; er¹

•(

OS tC

V 2 b h²

27 •

die unteren Fasern Zugspannung, die oberen dagegen Druckspannung, während die letzteren gleichzeitig durch die Spannung Z auf Zug beansprucht werden.

Fig. 366.

und ebenso

Somit wird

;CO

b h.

Zh 27    _ . _

3 ‘ 2b h2 + 2 b h — bh und da 8 — 70 kg anzunehmen, so wird

70

- - (43)

12 • •

Es muß also die Spannung versechsfacht oder es darf als Festigkeitskoeffizient nur 12 kg/qcm zugelassen werden.

Eine andere Betrachtting führt zu demselben Ergebnis: Die Druckübertragung erfolgt vornehmlich auf der Berührungsfläche abd und der Druck darf 70 kg/qcm nicht übersteigen; die in Betracht kommende Qnerschnittsfläche abeddeba ist ungefähr y₈ des ganzen Querschnittes

=    ; berücksichtigt man aber, daß es nach der ganzen

Art der Zusammenfügnng nicht wahrscheinlich ist, daß der Druck gleichmäßig über diese Flüche verteilt ist, so wird man wohl nur die halbe Flüche in Rechnung stellen dürfen, und es ergiebt sich hierdurch die Maximalbeanspruchung

8 Z

b h bh

wie oben.

Für    b =

„    b =

(M jCO CO i-'tf

h wird h — 0,35 ]/Z .    .    . (44)

h wird h — 0,33 ]AZ .    .    . (44 a)

wird h — 0,29 ]/Z    .    . . (44b)

Beispiels) Es sei Z — 6000 kg. Dann wird: Formel (44):    h = 0,35 /6Ö00 — 28, b = 19 cm

„    (44 a):    h = 0,33 /60ÖÖ = 26, b = 20 „

„    (44b):    h = 0,29 /6000 = 23, b = 23 „

Diese beiden Spannungen heben sich aber mehr oder weniger auf, so daß die in den unteren Fasern herrschenden Spannungen die größeren sind. Es genügt deshalb, die so belasteten Bundbalken unter Vernachlässigung der Zugspannung Z einfach nach der gleichmäßig verteilten Deckelast auf Biegung zu berechnen, d. h. nach Formel (23 a), wonach wird

Sollen die Abmessungen b und h in einem bestimmten Verhältnis stehen, so können die Werte von h unmittelbar berechnet werden; so z. B.

Beispiels)    Es sei    P = 3000    kg

I — 4 in — 400 cm.

b h² = 0,oi25 P1.

Dann wird:

Formel (45): h = 0,267 1^3000.400 = 28, b = 19 cm „    (45a): h = 0,255 f/3ÖÖÖ7iÖÖ = 27, b = 20 „

„    (45 b): h = 0,235 fZ3Ö007iÖÖ = 24, b = 24 „

§ 6.

5.

Balken, welche auf Zug (wie ad 3) und gleichzeitig durch die Zeckelast aus Wiegung beansprucht werden.

Die Bnndbalken, welche die Dachstreben aufnehmen und dadurch Zugspannungen erleiden, sind in der Regel Deckebalken, die durch die Deckelast P, Fig. 366, gleichmäßig ans Biegung beansprucht werden; dadurch erfahren

Zugstangen.

Werden statt der hölzernen Vundbalkcn eiserne Zugstangen verwendet, wie dies bei den Holzeisenkonstruktionen der Fall ist, so sollte man deren Beanspruchung bei der Rechnung nicht über 600 kg/qcm steigern, da sich unter dem Einfluß der Temperatur die beiden Materialien wesentlich verschieden verhalten, so daß sich infolge des verschiedenen Maßes der Lüngenänderungen die Spannungen bedeutend vermehren können.

Berechnung der Querschnitte bei den zusammengesetzten Holzkonstruktionen.

127

Bezeichnet:

d cm = 0,047 /Z.....(46)

Beispiel:*) Es sei Z = 7900 kg, dann wird

h = 0,4 /Z

(47)

dann wird

Z die Zugspannung, d den Durchmesser der Stange,

dann wird somit nach Formel (3), da q =

7t d²

4    600

und hieraus

d — 0,047 ]/7900 — 4,2 cm.

§ 7.

h²_ Z 2 12

und hieraus

Hat die Hängesäule noch Gegenstreben aufzunehmen, so ist selbstverständlich die in der Hängesäule wirkende Ge-samtspannnng in Rechnung zu stellen.

Die Hängesüule muß jedoch mindestens die Breite der anfallenden Streben erhalten; sollte deshalb Formel (47) geringere Werte liefern, so ist das Maß auf die Strebebreite zu erhöhen.

Beispiel:*) Es sei Z = 1600 kg,

h — 0,4 Y1600 —16 cm.

Kängesäuten.

Am Kopfe der Hängesäule fallen beide Streben an, und setzen sich mitZapfen und Versatzung in dieselbe ein, Fig.367, wodurch der Querschnitt etwa auf die Hälfte verschwächt wird, so daß bei quadratischem Querschnitt, der sich zur

Fig. 367.

§ 8.

^fetten.

Die Dachpfetten sind durch die Deckung, durch Wind und Schnee gleichmäßig belastet, und somit, wenn P diese gleichmäßig verteilte Totallast bezeichnet, zu berechnen nach Formal (22), wonach wird

PI

■>

<-

und somit nach Formel (7)

P-i cc

t-

Setzen wir die Länge 1 der Pfetten, zwischen zwei Dachbindern gemessen, in Meter ein, so muß auch die Beanspruchung 8 auf Quadratmeter bezogen werden, d. h. 8 — 700000 kg.

Fig. 368.

S'

(V

-X-

Verwendung bei den Hängesäulen empsiehlt, nur mehr

q = g- in Rechnung zu stellen ist. Hierzu kommt, daß

die Pressungen der Streben gegen die Hüngesüulen senkrecht zur Faserrichtung erfolgen, daß die Festigkeit in dieser Richtung aber wesentlich geringer ist als diejenige längs der Faserrichtung, und daß das Holz außerdem gerade in der Querrichtung, also in der Richtung des Druckes schwindet. Ilm brauchbare Querschnitte zu erhalten, wird es sich deshalb empfehlen, auch hier nur eine Festig-keit von 12 kg/qcm wie beim Zngbalken einzustellen, und es muß somit sein, wenn Z die Zugspannung bezeichnet:

Bezeichnet ferner (Fig. 368):

p die Dachlast pro Quadratmeter, in der Dachfläche gemessen, in Kilogramm, a die Pfettenentfernung, in der Dachfläche gemessen, in Meter,

1 die Binderentfernung in Meter.

bh²

b h²

pal²

pal²

CO

und hieraus

- (48)

V - \sal². . . . (48a)

CO

Formel (48):

COl t\2

Formel (48 a):

cm

Dann wird

P = p . a. 1, und sonnt, da W = p . a . 1.1

87700000' 8.700000 '

Nimmt man den Pfettenquerschnitt rechteckig und am besten b = ~ b, dann ist h²_

• 6 “ 8.700000 h cm — 1,12 ]/p . j7a l² . .    .

Ebenso wird für b = ^ h

h cm —

Es ist anzunehmen:

Bei Zinkdeckung . . p = 100 kg „ Schieferdeckung . p —125 „

„ Falzziegeldeckung. p = 125 „

„ Flachziegeldeckung p = 145 „

„ Doppelziegeldeckung p — 165 „

Beispiel: ff Es sei p = 125 kg, a = 4 m,

1 = 4 m.

Dann wird:

bei b —

h = 1,12 |^125 \f\.4² — 22,5 cm . .    17 cm,

bei b —

h = 1,18 \ 125 f/4.4² = 24

b — .    .    16 cm.

Die aus vorstehenden Berechnungen sich ergebenden Abmessungen sind als ausreichend, aber doch als Minimalwerte zu betrachten, die mit Rücksicht auf sachgemäße Verbindung der zusammentreffenden Hölzer manchmal werden vergrößert werden müssen. Jedenfalls sollte man aber bei allen Konstruktionshölzern unter das Maß von 12 X 12 cm nicht heruntergehen.

1) Siehe Fußnote Seite 124.

Achtes Kaxitel.

Die Dächer.

VA

II

Ml

1.

Einleitung.

Der Zweck des Daches ist, das Gebäude gegen die atniospärischen Niederschläge und deren Einwirkungen zu schützen. Um diesen Zweck zu erreichen, muß das Dach geneigte Flüchen besitzen, die undurchdriiiglich sind für Regen und Schnee, und häufig auch Hitze und Külte abhalten sollen. Das Deckmaterial, das diese Dachflächen bildet, muß deshalb wetterbeständig, und soll nicht feuergefährlich sein, um die Weiterverbreitnng des Feuers bei ansbrechenden Bränden zu verhindern.

Das Dachgerlist, dessen Konstruktion in diesem Kapitel zu behandeln ist, ist zur Aufnahme des Deckmateriales bestimmt, weshalb sich seine Konstruktion nach diesem richten muß, woraus folgt, daß wesentlich verschiedene Deckmaterialien auch verschiedene Konstruktionen des Dachgerüstes bedingen. Dies bezieht sich aber hauptsächlich nur auf diejenigen Teile, die zur unmittelbaren Aufnahme des Deckmateriales bestimmt sind, als Lattungen, Schalungen n. s. w. Die übrigen Konstrnktionsteile sind zwar auch, was die Neigung der Dachflächen und die durch das Gewicht der Deckmaterialien bedingten Holzstärken anbelangt, mehr oder weniger von dem Deckmaterial abhängig, doch treten hier noch andere Umstände bedingend auf, so daß oft eine und dieselbe Dachstuhlkonstruktion für verschiedene Deckungsarten anwendbar ist.

Nicht allein in technischer, sondern auch in formaler Beziehung ist das Dach als wesentlicher Teil eines Bauwerkes von großer Bedeutung, da seine Form einen großen Einfluß auf die äußere Erscheinung des Gebäudes ausübt. Bei manchen Gebüudegattnngen, als Villen, Schlössern u. s. w., sind die Dachformen nicht gerade als ein Ergebnis der Anlage oder des Grundrisses anzusehen, sondern umgekehrt wird schon bei der Grundform des Gebäudes auf die Dachformen und auf die Wirkung, die man durch sie zu erreichen sucht, Rücksicht genommen.

Breymann, BaukonstrukUonslchre. II. Sechste Auflage.

Ob nun die Beschaffenheit des Deckmateriales oder die Benutzung und Verwertung des Dachranmes oder formale Rücksichten die Form des Daches bestimmen, immer wird es Aufgabe sein, die Konstruktion des Dachgerüstes den statischen Bedingungen entsprechend auszugestalten.

2.

Die Dachformen.

Bezüglich der Form der Dächer müssen wir im allgemeinen solche mit ebenen und solche mit gebogenen Flächen unterscheiden. Ferner solche, die im Grundriß nur ausspringende Winkel zeigen, von denen, bei welchen auch einspringende Winkel vorkommen. Erstere kann man einfache, letztere zusammengesetzte Dächer nennen.

Das Satteldach, die Grundform der Dachbildungen, besteht aus zwei gegeneinander geneigten, sich in einer Firstlinie a, Fig. 369, schneidenden Flächen, die in der Längsrichtung durch die Giebelwände b begrenzt sind. Das Satteldach wird deshalb auch Giebeldach genannt.

Fig. 369.

l'jl¹

Fig. 370.

ff

IlllUtllllllllltllUillillllllll

111)1'"

|1

Beim Walmdach, Fig. 370, werden die lotrechten Dachgiebel ebenfalls durch geneigte Dachflächen, die Walm-feiten, ersetzt, die sich mit den Langseiten in Gräten g

17

Achtes Kapitel.

130

Fig. 374.

schneiden. Ein solches Dach heißt ein ganzes Walmdach, wenn die Trauflinicn der Lang- und der Walmseiten in einer Horizontalebene liegen, und halbes oder Knüppel-Walmdach, Fig. 371, wenn die Trauflinien der Walmseiten höher, gewöhnlich auf der halben Höhe der Langseiten liegen, von den Dachgiebeln also die unteren Teile noch vorhanden sind. Der Punkt, in dem sich die beiden Gräte und die Firstlinie schneiden, heißt der An falls-p u n k t.

Tonnendach, Fig. 375, das Walmdach Louvredach, und das Zeltdach Dachhaube, oder bei größeren Abmessungen Kuppeldach, Fig. 376 und 377, und Tasel 19, Fig. 6 und 8. Geschweifte Dächer mit zusammengesetzt

Fig. 376.

Fig. 375.

_r

Fig. 371.

IIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE1IIIIIIIIIIIII!

■A-

■n

ih )

f...........................ifi

:l'

P~Tl

3ZL

Fig. 373.

Beim Zeltd ach fallen die beiden Anfallspunkte eines Walmdaches in einen zusamnien, die Firstlinie verschwindet, und das Dach nimmt die Gestalt einer Pyramide an, Fig. 372 und 373.

Fig. 372.

IllllllllllllliliilliiiliiiisHiI

»ÜE---7:

!i!

gekrümmten Dachflächen, Fig. 378 und 379, werden auch Glocken-, Zwiebel- und Kaiserdücher genannt.

Tafel 19 giebt einige reichere Dachaufbauten, bei denen verschiedene Dachsormen kombiniert sind.

Fig 377.

/.:;v

Fig- 378.

Fig. 379.

Bei sehr steilen Dachneignngen wird das Zeltdach zum Turm- oder Helmdach, das sehr verschiedene Ausbildung erhalten kann; die wesentlichsten Formen sind auf Tafel 18 dargestellt. Es sind großenteils vier- oder achtseitige Pyramiden, die ans niedrigen, abgestumpften Pyramiden scheinbar aufsitzen, wodurch eine Kranzlinie entsteht, welche man Leistbruch nennt. Diese Bildung ist zum Teil aus konstruktiven und formalen Rücksichten geboten, indem die Hanptpyramide auf der Mauer aufsitzt, und die untere Pyramide das Wasser über den Gesimsrand zu leiten hat. Denn wollte man den Turmhelm auf den äußeren Gesimsrand setzen, so käme das Gesims in Gefahr, heruntergedrückt zu werden, abgesehen von dem schwerfälligen Aussehen, das ein solcher Turmhelm gewährte.

Geht das Polygon des Grundrisses in einen Kreis über, dann verschwinden die Gräte des Zeltdaches und dieses wird zum Kegeldach, Fig. 374.

Dieselbe Entwickelungsreihe ergiebt sich bei gebogenen Dachflächen; das Satteldach heißt dann Bohlen- oder

HP

'm

-4-

/«ia

.4

■üA

Werden beim Sattel-, Walm- oder Zeltdach die Dachseiten so gebrochen, daß die unteren Teile steiler als die oberen liegen, so heißen solche Dächer Mansardedücher, nach dem französischen Architekten Mansarde (1625 bis 1708), dem Erbauer des Versailler Schlosses, Fig. 380.

Fig. 380.

Im allgemeinen hat bei diesen Dachformen der Winkel, den die Dachflächen mit dem Horizonte bilden, keinen Einfluß auf die Benennung; doch unterscheidet man flache und steile Dächer. Sind die Neigungen fo gering, daß man ohne Unbequemlichkeit auf den Dächern umhergehen kann, so nennt man sie Altandücher oder Terrassen-dücher.

pLT

fx

Hi

Fig. 383.

"S

MM

Fig. 384.

Sheddächer, Fig. 381 (Sägedächer), sind aus einer beliebigen Anzahl unregelmäßiger Satteldächer zusammen-gesetzt, und werden zur Bedachiing größerer Werkstätten, Ausstellungsgebäuden und dergl. angewendet, wobei gewöhnlich die nach Norden gerichteten, steileren Dachflächen mit Glas eingedeckt werden, wodurch auch den größten Räumen gleichmäßige, ruhige lind volle Beleuchtung zugeführt wird.

Noch müssen wir einiger Dachbenennungen gedenken, die sich auf die Größe der Neigung der ebenen Dachflächen beziehen, obgleich sie wenig gebräuchlich sind. So nennt man wohl ein Dach, bei welchem die senkrechte Höhe des im Querschnitte eines Satteldaches entstehenden Dreieckes größer als die Grundlinie ist, ein altgo tisch es Dach, Fig. 384. Ist die Höhe gleich der Grundlinie, so heißt

Fig. 385.

Fig. 381.

Fig. 386.

Fig. 387.

Fig. 382 zeigt das zusammengesetzte Satteldach bei gleichen Dachneigungen, das wie das Sheddach zur Überdeckung größerer Räume gewählt wird, um statt eines großen Dachstuhles mehrere kleinere auszuführen.

Fig. 382.

17*

Pultdächer, Fig. 383, sind halbe Satteldächer; dieselben können Giebel haben oder abgewalmt sein, wie dies in der Figur angedeutet ist.

das Dach ein altdeutsches, Fig. 385, und ist das entstehende Dreieck ein gleichseitiges, ein altfranzösisches Fig. 386. Ist endlich die Höhe gleich der halben Grundlinie, so heißt das Dach ein neudeutsches oder ein Winkel dach, Fig. 387. Doch sind, wie schon bemerkt,

Achtes Kapitel.

132

Fig. 389.

Fig. 390.

CO

diese Benennungen ziemlich außer Gebrauch, und man bezeichnet die Neigung der Dachflächen allgemein durch das Verhältnis der Höhe zur Breite oder „Tiefe" desselben, wobei man aber immer das Satteldach zu Grunde legt, und spricht daher von einem Drittel-, Viertel- u. s. w. Dache, je nachdem die Höhe ¹/3l V₄ u. s. w. der Tiefe des Daches beträgt. Danach wäre Fig. 388 ein Dritteldach,

Fig. 388.

Fig. 391.

r.

Fig. 389 a ein Viertel- und Fig 389 b ein Fünftel-Dach, Fig. 390b ein Achtel- und Fig. 390c ein Zwölftel-Dach. Endlich ist in Fig. 391 ein Zwanzigsteldach dargestellt. Die Fig. 387 bis 391 zeigen Dächer, deren Neigungen für unser Deckmaterial entsprechend sind, wobei bemerkt werden muß, daß die Größe der Dachflächen der Fig. 390 und 391 bei gleicher Tiefe des Gebäudes sehr wenig voneinander verschieden sind, ja selbst bei Fig. 391 verhält sich die Länge der beiden Dachseiten zu der von Fig. 388 nur wie ca. 1 : 1,is. Schließlich empfehlen wir nicht zu flache Dächer, insbesoudere gegen die Richtung des Regenwindes. Bei flachen Dächern, Fig. 389 bis 391, ergiebt

Dachveröände.

Bevor wir zur Besprechung der verschiedenen Bildungen der Dächer übergehen, seien zunächst, der besseren Übersichtlichkeit wegen, die wesentlichsten Verbünde der Dach-konstruktionen kurz zusammengestellt.

Das einfachste Dach entsteht, wenn man nach Fig. 392 zwei Hölzer ac und cd, deren Längen zusammen größer sind, als die des Balkens a d, oben miteinander und unten mit dem Balken verbindet und mehrere dergleichen Gebinde oder Gespärre, wie eine solche Verbindung genannt wird, nach der Länge des Daches nebeneinander aufstellt. Die beiden Hölzer ac und cd heißen Dachsparren und ans ihnen wird die Lattung oder Schalung für das Deckmaterial befestigt. Ein solches Gespärre ist seiner Tiefe, d. i. der Länge des Balkens ad nach, eine unverschiebliche feste Figur, und nehmen wir an, die Verbindung der einzelnen Gespärre unter sich und mit den Giebeln sei ebenfalls eine feste und unverschiebliche, so bildet das Dach ein, auf einer seiner Seitenflächen aufliegendes, dreiseitiges Prisma.

Werden die Sparren ac und bc, Fig. 393, so lang, daß sie sich einzubiegen suchen, so wird diese Einbiegung durch den Riegel de verhindert. Soll dieser bloß eine Aussteifung der beiden Sparren bezwecken, so genügt die links der Figur angedeutete Verzapfung, soll aber außerdem noch ein Verband der Sparrenpunkte d und e erzielt werden, so wird die rechts gezeichnete schwalbenschwanzförmige Verblattung angewendet.

Eine andere Absteifung der Sparren a c und b c zeigt Fig. 394, durch Pfosten oder Strebe f g und d e, welche zur festeren Verbindung nicht allein bei d und f, sondern

a,

Fig. 392.

Fig. 393.

ss

WW'/"

sich die Anlage einer Kniewand von selbst, wenn der auch seitlich am Balken ab bei e unb g schwalbenschwanz-Speicherraum für Kammern u. s. w. ausgenutzt werden förmig verblattet werden, soll, und zwar wird deren Höhe mit der Abnahme der Größe des Neigungswinkels des Daches zunehmen und den steilen mittelalterlichen Dachstühlen angehört, ist in wird endlich Stockmauer, wenn das Dach ein Terrassen- ; Fig. 395 insofern weiter ausgebildet, als außer den Pfosten

de und fg auch noch ein Riegel hi angebracht ist.

Diese Absteifung der Sparren, welche insbesondere

dach wird.

./

Durch diese Anordnung werden die Punkte d und f der Sparren ac und bc unterstützt, während die Punkte h und i versteift und miteinander verbunden werden.

Bei gewölbten Kirchen fand man die Herstellung eines vollständigen Speichergebälkes für überflüssig, weshalb man

Fig. 394.

dA

je

nur in Entfernungen von circa 3 bis 4 m durchgehende Balken annahm, und zwischen diese Wechsel einlegte, in welche die Stichbalken gegen das Herausziehen mittels schwalbenschwanzförmiger Blattzapfen eingesetzt wurden, wie dies Fig. 395 im Grundriß darstellt.

Fig. 395.

Hölzer, sondern nur solche von der Stärke der Sparren erforderlich sind, wodurch eine leichte Dachkonstruktion entsteht. Wenn nun auch hier der Querverband nichts zu wünschen übrig läßt, so ist dagegen der Länge-verband nur auf den Zusammenhang der Gespärre mittels Lattung oder Schalung beschränkt. Anstatt nun jedes Gespärre für sich zu einer festen nnverschieblichen Figur abzubinden, kann man eine andere Konstruktion wählen, welche darin besteht, daß sämtliche Sparren gemeinsame Unterstützung und Befestigung finden aufHölzern (^3fetten), welche die Richtung der Sparren durchkreuzen. Mit solchen Pfetten wird ein weit besserer Längeverband des Daches erzielt, ist der Holzbedarf und Arbeitslohn ein geringerer, sowie das Aufschlagen leichter, als wie bei der älteren Konstruktion. Solche Dachkonstruktionen einfachster Art sind in den Fig. 396 bis 398 dargestellt, wobei die oberste

Fig. 396.

s>

'i

a //k

I.

Hl

-LS

Fig. 397.

Fig. 398.

KM

Kr

Absteifung der Gespärre, was

besonders geeignet, indem keine starken

Für steile Dächer, deren Sparrenfüße in Balken eingezapft sind, ist die besprochene Unterstützung und

man den Querverband

nennt, ganz

Pfette Firstpfette, die beiden unteren Sattelschwellen genannt werden. Die Pfetten, welche bei größerer Sparren-länge, als bei obensteheuden Figuren, zwischen Firstpfette und Sattelschwelle zu liegen kommen, heißen Zwischen-pfetten. Während die ältere Konstruktion, Fig. 395, sich vorzugsweise für steile Dächer eignet, deren Sparren unten

Achtes Kapitel.

134

in Balken eingezapft sind, eignet sich die Anlage von Psetten ganz besonders für Dächer mit sogenannten Knie wänden oder Kniestöcken, Fig. 398.

Hat die Firstpfette außer den Endunterstützungen auf Giebelmauern noch eine oder mehrere Zwischenunterstützungen, je nach der Länge des Daches, nötig, so entsteht der Bund, Binder, Dachbinder. Dieser ist in der einfachsten Weise bei Fig. 396 bloß aus einem Pfosten, Bundpfosten, mit zwei Bügen gebildet, während er bei Fig. 397 aus zwei Streben und bei Fig. 398 aus diesen nebst vier Bügen und zwei Zangen zur Feststellung der Sattelschwellen besteht. Die Entfernung der Binder voneinander beträgt circa 3 m; wird jedoch die Firstpfette, wie bei Fig. 396 und 398 noch durch Büge oder Kopfbünder gestützt, so kann man die Binder auf 5 m entfernt anordnen. Bei Fig. 396 hat der Balken, beziehungsweise eine darunter befindliche Stütze, den Druck des Bundpfostens aufzunehmen, wogegen der von der Firstpfette ausgeübte Druck bei Fig. 397 und 398 durch die Streben auf die UmfassungsWände oder -Mauern übertragen wird, wodurch letztere an den Binderstellen eine größere Belastung erfahren, während bei der älteren Konstruktion, Fig. 394 und 395, das Gewicht des Daches ziemlich gleichmäßig auf die Anßenmauern verteilt wird.

Verzapfung eingesetzt sind, Fig. 392 bis 395. Hierauf beziehen sich die Fig. 399 bis 402. Nachdem die Gespärre aufgerichtet sind, ist noch eine Vorkehrung zu treffen zum Ableiten des Regenwassers über den Gesimsrand des Gebäudes, welche darin besteht, daß man auf die Sparren

Fig. 400.

Fig. 399.

WS

Fig. 401.

Fig. 401a.

ff

Das einfachste Bild des stehenden Dachstuhles zeigt Fig. 396, das des liegenden Fig. 397 und 398.

Weitere Beispiele stehender Dachstühle sind auf Tafel 20 verzeichnet, und zwar in Fig. 2 bis 3 mit je einer Zwischen-pfette und in Fig. 1 mit je zwei solcher zwischen First und Dachfuß. Ebenso enthalten die Tafeln 21 bis 23 Beispiele von liegenden Dachstühlen, und zwar Tafel 21 von älterer, Tafel 22 und 23 von neuerer Konstruktion und unter Anordnung von Kniestöcken.

Auf die auf Tafel 20 bis 23 verzeichneten Konstruktionen des stehenden und des liegenden Dachstuhles werden wir später wieder zurückkommen, und wir behandeln zunächst die bei den verschiedenen Dachstuhlkonstruktionen vorkommenden Verbindungen der einzelnen Konstruktionsteile derselben.

Diese Verbindungen zerfallen in drei Gruppen, und zwar in solche

a)    am Dachfnße,

b)    an der Dachfirst und

c)    an der Pfette.

a) Verbindungen am Dachfnße.

Betrachten wir zunächst den Fall, bei welchem die Sparren in die betreffenden Deckebalken mittels der bekannten Verbindungen der Verzapfung, oder Versatzung und

\J sogenannte Aufschieblinge a nagelt, wodurch eine Dachfläche von circa 1 bis 2 m Breite und von geringerer Neigung als die des Daches gebildet wird, die den genannten Zweck erfüllt. Beide Dachflächen schneiden sich nach einer Linie, welche man den Leistbruch nennt, der mit Ziegeln nur schwer dicht einzudecken, und daher für die Haltbarkeit dieser Dächer von Nachteil ist.

Werden die Balken, Fig. 401 a, nach der Dachrichtung „dachrecht" abgeschnitten und die äußere Wandflüche circa 15 bis 20 cm hinter den Punkt a zurückgesetzt, so können die Aufschieblinge umgangen werden; eine Konstruktion, die nur bei untergeordneten Gebäuden, Remisen und dergl. ausgeführt wird.

Die angedeuteten Gesimse dürften ohne weitere Erklärung verstanden werden.

Fig. 402 stellt den Dachfuß Tafel 21, Fig. 1, dar mit Aufschiebling, Sparren und Strebe, welch' letztere nebst den sie absteifenden beiden Bügen sich in die Sattelschwelle einzapfen, die den Zweck hat, den Druck der Dachbinder auf den Balken, beziehungsweise auf der Mauer, gleichmäßig zu verteilen.

Werden die Sparren nicht in die Balken eingesetzt, Entfernung der Kniewandpfosten richtet sich nach der Ent-sondern zur Gesimsbildung über die Mauer verlängert, so fcrnung der Dachbinder, mit welchen sie im Zusammenentstehen Konstruktionen nach den Fig. 403 bis 405.

Fig. 402.

hange stehen, und außerdem werden sie an den Wiederkehren der Sattelschwellen angeordnet.

Fig. 405.

gP

i;

Dabei werden die Sparren auf die Sattelschwelle aufgekämmt, Fig. 403 und 404, oder aufgesattelt, Fig. 405,

und außerdem mit 18 cm langen Nägeln, „ Leist-nügeln", befestigt. Außerdem können sie mit den Balken verzapft, Fig. 403, oder schwalben-schwanzförmig verblattet werden, Fig. 404. Bei letzterer Figur ist auch der Strebefuß des Dachbinders angedeutet. Ist es nicht möglich, der Sattelschwelle eine feste Lage auf dem Gebälke zu verschaffen, so wird sie auf die mittels Platten abgeglichene Mauer gelegt und mit circa 1,20 bis langen Ankern gefaßt, welche 2,o bis 3,o m entfernt

Fig. 403.

Obschon diese Pfosten meistens eingemauert werden, so ist doch zur Erhaltung der unverschiebbaren Lage der Sattelschwelle eine Verbindung derselben mit der Strebe

Fig. 406.

P*

Ws.

7/Ä

1,50 m

angeordnet werden. Fig. 405.

Fig. 404.

Fig- 407.

xz

//,

Bei Kniewänden ist die Sattelschwelle auf kurzen Pfosten, „Kniewandpfosten", aufzuzapfen, welche selbst wieder in die betreffenden Bundbalken eingezapft sind. Die

136

Achtes Kapitel.

ober einem Pfosten des Dachbinders nötig, welche durch Dachstuhle, Fig. 396, bereits angedeutet haben. Anstatt ein Holzstück, „Zange" genannt, Fig. 406 und 407, des Bundpfostens ist in Fig. 409 eine Hängesäule erreicht wird. Diese Zange kann entweder nach Fig. 406 genommen, welche durch Streben, mit Versatzungen und mit der Sattelschwelle schwalbenschwanzförmig verblattet ; Zapfen versehen, abgesprengt rft. und mit der Strebe durch eine eiserne Klammer verbunden werden, oder besser, sie luirb nach Fig. 407 auf die Sattel- ist und die Firstpfette abgesprengt werden soll, dann giebt schwelle aufgekämmt, in den Sparren und die Strebe etwas man ihr zweckmäßig einen quadraten Querschnitt und eine eingelassen und mit denselben durch Nägel oder — solider solche Lage, daß ihre Seiten paarweise parallel laufen mit — durch Schranbenbolzen verbunden. Noch vorteilhafter den sie einschließenden Streben und Sparren. Die Pfette wird es sein, wenn die Zange verdoppelt, oder zu beiden ist fest eingespannt und gegen Drehung gesichert, indem sie Seiten der Strebe mib des Bundsparrens angebracht wird. j in die Streben und Sparren circa 3 cm tief eingelassen

Fig. 408.

an-

Wenn das Dach, wie in Fig. 397, ein Winkeldach

Fig. 409.

Fig. 410.

4m<

i:

Fig. 4ii.

Fig. 412.

Fig. 413.

XX

Fig. 414.

Fig. 415.

Fig. 416.

_-x

|1l

b) Verbindungen an der Dachfirst.

ist, welche unter sich verblattet und verschraubt sind, Fig. 410.

Die Annahme einer Firstpfette hat nicht allein den    Ist der Winkel, den die Dachflächen an der First bilden,

Vorteil, die oberen, durch den Scherzapsen verbundenen,    ein stumpfer, Fig. 411, dann wird der Firstpfette die ge-

Sparrenenden zu unterstützen, wodurch eine genaue First- wohnliche Lage gegeben. Endlich sind die an der First linie auf die Dauer erhalten werden kann, sondern sie er-    zusammenlaufenden Holzer der liegenden Dachstühle, Fig. 1

leichtert auch die Anbringung eines Blitzableiters, First- j dis 2, Tafel 23, in Fig. 412 deutlicher dargestellt, wozu kammes und bergt In den Fig. 408 bis 412 ist die    bemerkt sein mag, daß die Streben circa 4 cm in die Pfette

c) Verbindungen an den Zwischenpfetten. Diese Verbände sind sehr verschieden, je nachdem der

Firstpfette nebst ihrer Unterstützung dargestellt. Die First- eingreifen und unter dieser stumpf aneinander stoßen, pfette, auf welcher die Sparren aufgesattelt und aufgenagelt sind, Fig. 408, ist hier durch eingezapfte Bundpfosten und Büge unterstützt, welche Konstruktion wir bei dem stehenden Dachstuhl ein stehender oder liegender ist, mit oder ohne

und den Bundsparren sicher faßt. Die Unterstützung der Pfette sindet wieder dnrch Bundpfosten und Büge statt.

Fig. 415 mit Seitenansicht von außen zeigt nur eine kleine Abänderung der Fig. 414, welche darin besteht, daß der Sparren auf die Pfette aufgekämmt anstatt aufsattelt ist.

Zwischengebälk, „Kehlgebülk"; ferner ob das Dachgebülk unterstützt ist, oder durch den Dachstuhl getragen werden muß. Außer dem Bundsparren sind bei der Pfette zu verbinden die stützenden Verbandstücke, als: Pfosten, Strebe,

Hängesäule und Büge, sowie die verspannenden, zu welchen der Spannriegel, „Brustriegel" und die Zange gerechnet werden. Letztere haben den Zweck, die gegenüberliegenden Pfetten nicht nur auseinander zu halten oder zu Spannriegel nicht in einer Ebene, wodurch der Bundsparren

Bei Fig. 416 und 416 a liegen Bundpfosten und

Fig..416»

rw*

JTijl

VA

Fig. 417

Fig. 418.

vi

El

Ws

Hg

EU

f «■

zum

verspannen, sondern auch zu verbinden und hauptsächlich Querverband des Dachbinders beizutragen. Verbindungen an der Pfette des stehenden Dachstuhleio sind in den Fig. 413 bis 423 angegeben. Wird ein Kehlgebülk zur Bildung von Kammern erforderlich, so können die Kehlbalken zur Unterstützung der Sparren benutz werden, Fig. 413, während die Pfette unter dieses Gebalk gelegt und von Bundpfosten und Bügen getragen wir . Während hier die Kehlbalken zur Verspannung der gegenüberliegenden Pfetten dienen, übernimmt in Fig. 414 der Spannriegel diese Funktion, welcher die Pfette aufnimmt

Breymann, Baukonstcuktionslehre. II. Sechste Auflage.

anstatt nur an einer, Fig. 414 und 415, an zwei Seiten durch Pfosten und Spannriegel gefaßt wird, zwischen welchen die Pfette sehr fest eingespannt ist. Noch besser anstatt des Spannriegels ist die Anordnung einer Zange, Fig. 417, welche den Bundpfosten umschließt und den Sparren festhält, welcher außerdem auch noch vom Pfosten gefaßt wird.

In dem festen, von Zange, Pfosten und Sparren gebildeten Dreieck hat die Pfette eine äußerst gesicherte Lage. Während hier das horizontale Verbandstück, die Zange, Sparren und Pfosten umschließt, werden in Fig. 418

Achtes Kapitel.

138

Fig. 420.

Sparren und Spannriegel uont lotrechten Verbandstücke, dem verdoppelten Bundpfosten, umschlossen, wodurch ebenfalls eine sehr feste Verbindung entsteht.

Die Verbände, Fig. 419 und 420, erfordern wie bei Fig. 413 ein Kehlgebälk zur Sparrennnterstützung. Anstatt

Fig. 419.

die Streben mit dem Bundbalken und dem Spannriegel bilden, während die beiderseits von der Strebe und dem Spannriegel ausgehenden Büge den Zweck haben, Pressungen, lvelche auf die Dachfläche, beziehungsweise auf die Pfette wirken, auf die Bundhölzer zu überführen.

Fig. 421.

Vs

!ü

|l|

Fig. 422.

Fig. 423.

rV'

:<x

L.

X"

xx

jedoch den Bundpfosten einfach wie in Fig. 413 unter die Pfette zu setzen, ist derselbe hier bis zum Bundsparren verlängert, um demselben eine weitere Unterstützung zu geben und zugleich eine feste Verknüpfung mit dem Kehlbalken — der hier als Spannriegel auftritt — zu bewirken. Die Pfette liegt nur teilweise auf dem Pfosten, mit dem sie verschränkt ist, und ist nicht so fest und sicher unterstützt, lvie bei Fig. 413, weshalb letzterer Verbindung der Einfachheit wegen der Vorzug zukommen dürfte. Wenn beim stehenden Dachstnhle eine Firstpfette vorkommt, deren Gewicht durch ein Strebenpaar nach den Bundpfosten übertragen wird, so entstehen Verbindungen, wie sie in Fig. 421 bis 423 dargestellt sind.

Die gewöhnlichste Verbindung der Pfette mit Bund-sparren und Spannriegel, sowie die des letzteren mit der Strebe — des liegenden Dachstuhles — nebst der Anordnung der Büge ist in Fig. 424 dargestellt. Der Strebebug, zwischen Strebe und Spannriegel, stellt den Dreiccks-verband zu beiden Seiten des Dachbinders her und verhindert die Formänderung des Paralleltrapezes, welches | einer Zange anstatt eines Spannriegels sein.

Wird der Dreiecksverband oberhalb des Spannriegels durch Verlängerung der Strebe bis zum Bnndsparren hergestellt, Fig. 425 und 426, so wird die Verbügung zwischen

Fig. 424.

Strebe und Spannriegel, Fig. 424, entbehrlich. Die in Fig. 425 dargestellte Form der Pfette ist die weniger gekünstelte, daher zweckmäßigere. Besser wird die Anordnung

m//

m

a-

m

A

Fig. 425.

Fig. 426.

Fig. 427.

Fig- 428.

f

Fig. 430.

M

y

l3

n

/!

in

■

4

i

As

I

WM

M

MS

'Ifl;

Fig. 429.

m

x-\—

1 i

W

Li

T7M

rA

WM

Fig- 431.

MM

'I

m

_

m

m

Fig- 432.

Fig- 433.

y?i

755

I

. r; t-

A-

fl

\//.

s

140

Achtes Kapitel.

Fig. 427 zeigt die Verbindung bei der Zwischenpfette die Pfetten, welche dann eine Entfernung von 2 bis 3 na ähnlich wie bei Fig. 3, Tafel 23, welche keine weitere Er- voneinander erhalten, steigende Sparren gelegt, worauf sie klärung bedarf, indem der Unterschied nur darin besteht, nach Fig. 434 mit Sparren und Strebe verbunden werden, daß hier, sowie auch in Fig. 428 Sparren und Strebe parallel laufen, während dort durch Annahme einer Kniewand dies nicht der Fall ist.

Eine Verbindung bei der Pfette des liegenden Dach-stuhles älterer Konstruktionen , Fig. 1, Tafel 21, ist in Fig. 429 dargestellt, welcher die Verbindung am Dachfuße,

Fig. 402, entspricht. Die Strebe ist der vielen Verbindungen wegen und weil die Pfette mit ihrer ganzen Stärke in sie eingesetzt und mit ihr verzapft wird, oben stärker als unten angenommen. In den Strebekopf setzt sich nicht allein der Spannriegel, sondern auch der Kehlbalken nebst der Pfette ein, auf welcher sämtliche Kehlbalken aufgekämmt sind. Der Bundsparren, sowie die übrigen Sparren ruhen nicht allein auf den Kehlbalken, mit denen sie verzapft sind, sondern auch auf der Pfette, die ihrerseits zwischen den Bindern durch Büge gestützt wird, auf welchen, sowie auch aus denen am Fußende, Fig. 402, die zunächst liegenden Sparren noch ein weiteres Auflager finden.

Bildet der Dachstuhl den doppelten Hängebock, dann wird die Pfette auf die Hängesäule aufgezapft, welche durch Streben und Spannriegel abgesprengt wird, Fig. 430.

Weit solidere Verbindungen sind in den Fig. 431 und 432 dargestellt, insbesondere bezüglich des Querverbandes und

Fig- 434.

4.

Konstruktion der Dachgerüste.

Die Konstruktion der am meisten zur Anwendung kommenden Satteldächer, die die Grundform der Dachstuhlkonstruktionen bilden, ist davon abhängig, ob Dachbalkenlagen, bezw. Bundbalken vorhanden sind, oder nicht, und wenn sie vorkommen, ob sie hinreichend - unterstützt sind, oder nur auf den Umfassungsmauern aufliegen, in welchem Fall sie an den Dachstnhl aufgehängt werden. Danach ergeben sich drei Gruppen von Satteldächern, und zwar:

I. mit unterstützten Balkenlagen.

II.    mit nicht unterstützten Balkenlagen,

III.    ohne Balkenlagen.

In diese drei Hauptabteilungen, die wieder in verschiedene Unterabteilungen zerfallen, lassen sich die verschiedenen Konstruktionen aller Satteldächer bringen, wie solche bei Ökonomie- und Wohngebäuden, Kirchen, Hallen aller Art u. s. w. vorkommen.

§ 5.

Satteldächer mit unterstützten Walken.

A. Einfache Sparrendücher.

Das einfachste Dach, Sparrendach, Fig. 435, wird erhalten durch Zusammenstellen zweier Sparren von in der Regel gleicher Länge mit je einem wagrecht liegenden Dachbalken, wie dies schon im § 3 erläutert ist. Danach bildet jedes Dachgebinde ein gleichschenkeliges festes Dreieck, welches durch die Latteu oder Schalbretter mit den benachbarten verbunden und abgesteift wird.

Die Sparren, welche sich gegenseitig stützen, werden bei 3 bis 4 m Länge 12 cm hoch und 10 cm breit, und bei 4 bis 5 m Länge 15 cm hoch und 12 cm breit angenommen.

der gesicherten Lage der Pfette, wodurch sich Fig. 432

besonders auszeichnet.    ,    .

Bisher haben wir bloß Verbindungen von Dach- j ®ie Entfernung der Dachgebmde voneinander richtet sich konstruktionen mit steigend en oder steh end en Sparren unter Zugrundelegung dieser Sparrenabmessnngen nach betrachtet; sollen letztere dagegen eine horizontale Lage wie ; ^er ^n9e ^er Sotten oder Schalbretter, welche auf den die Pfetten erhalten, wie dies der italienische Dachstuhl : Sparren gestoßen werden, sowie nach der Stärke der ersteren zeigt, dann werden sie durch Streben unterstützt, auf denen un^ ^cm Gewicht des Deckmateriales. Sie betrügt: sie gegen das Abgleiten gesichert werden müssen, und zwar    6eint Stroh- und Schindeldach . 1,5 bis 2,o m

Dach, bei welchem die liegenden Sparren die Lattung oder

. . 1,0 „ 1,2 „

. - 0,80 „ 1,10 „

Die hier angegebenen Entfernungen der Sparren von-Schalung aufnehmen und circa 1 m voneinander entfernt einander gelten nicht allein für die kleinen Sparrendächer, gelegt werden, heißt Pfettendach. Mitunter werden auf sondern sind auch für die größeren Dachwerke maßgebend.

Wenn nun auch die Entfernung der einzelnen Sparren- ¹ ist zum Saal gezogen, und die Decke in Form eines spitz-gebinde voneinander durch die aufgenagelten Latten oder bogenförmigen Tonnengewölbes ausgebildet; zu diesem Schalbretter gesichert erscheint, so muß doch gegen Ver- Zweck sind zwischen einzelne durchgehende und entsprechend schiebung des Daches seiner Länge nach gesorgt werden, fassonierte Deckebalken längslaufende Wechsel eingesetzt, Die hierauf bezügliche Anordnung nennt man die Kon- mit denen ein Stichgebälk zur Aufnahme der einzelnen struktion des Längenverbandes. Ein solcher wird erzielt durch die sogenannten Windrispen, Sturm- oder Schwebelatten, Fig.435, von 7 bis 10cm Dicke, 12 bis 16 cm Breite und 4 bis 5 rn Länge. Die Sparren legen sich entweder nur auf die Breitseite dieser Windrispen auf, oder sie werden noch etwas in sie eingelassen und in beiden

Fig. 436.

Vis

Fig. 435

ff

'r>

.?■

\N

4"

■A-

IN

ml

Tfv

...

Füllen mit langen Nägeln verbunden. Die Windrispen greifen mit einer Klaue auf den Dachbalken und enden oben in der Mitte eines Sparrens, wo sie sich an die benachbarten stumpf anlehnen. Durch die punktiert angegebenen Windrispen ist ihre Lage an der entgegengesetzten Dachfläche bezeichnet.

Die Verbindung der Sparren mit dem Balken geschieht gewöhnlich mittels des schrägen Zapfens, Fig. 400. Am First des Daches, wo beide Sparren zusammenstoßen, werden sie durch den Scherzapfen oder Schlitzzapfen, Fig. 73, und hölzerne Nägel verbunden; dagegen zieht bei schwachen Sparren die Überblattung dem Schlitzzapfen vor.

Treten die Sparren über die Mauerflucht vor, so werden sie, lute in Fig. 403, auf die ebenfalls vortretenden Balken, sowie auf eine „Sparrenschwelle", heitsschwelle" aufgekämmt. Eine sehr solide Verbindung zeigt Fig. 404, bei welcher der Sparren, nachdem beiden Seiten um je 2 cm ausgeschnitten wurde, in den Ausschnitt des Balkens eingesetzt und mit diesem verbohrt und vernagelt wird.

SSi

li

man

„ Sicher-

er an

Bon

oa

1

an

jgm.

B. Kehlbalkendächer.

Werden die Dachsparren länger als 4 bis höchstens 5 m, so müssen sie eine Zwischenunterstützung erhalten, Sparren verbunden ist; bogenförmig ausgeschnittene Kopf-was durch Anordnung eines Kehlbalkens von der Stärke der Sparren geschieht, Fig. 393, deren Verbindungen bereits im § 3 erklärt sind. Eine interessante architektonische Ausbildung einer solchen Konstruktion zeigt Fig. 436, vom Rathaus in Nauen. 9 Der untere Teil des Dachraumes

1) Centralblatt der Bauverwaltung 1886.

Ltn.

bänder verbinden die Sparren mit diesen Wechseln und den Kehlbalken und gestatten die Befestigung der Decken-schalnng. Eine säulenartig ausgeschnittene Hängesäule, die von den Sparren gefaßt wird, verbindet den durchgehenden Deckebalken mit dem Scheitel der tonnengewölbartigen

Decke.

142

Achtes Kapitel.

Andere Unterstützungen der Dachsparren sind in Fig.394 durch Pfosten oder Streben, und in Fig. 395 durch Kehl- eine Stuhlwand. Je nachdem die Stuhlpfosten senkrecht ballen und Pfosten dargestellt, woselbst auch die näheren oder schief stehen, erhält man den stehenden oderliegen-Erläuterungen gegeben sind.    den Dachstuhl; ebenso stehende und liegende Stuhl-

wände. Ist der Stuhlpfosten, lute in Fig. 396, in der Mitte eines Dachbalkens eingezapft, so muß dieser unterstützt werden; bringt man dagegen über den Balken eine Schwelle, Stuhlschwelle, an (Fig. 437), so wird der Druck des Stuhlpfostens auf mehrere Balken verteilt, und es entsteht der verschwellte Stuhl im Gegensatz zum unverschwellten, wenn diese Schwelle fehlt.

Diese so konstruierten Dächer, die aus lauter gleichen und gleich abgesteiften Gebinden zusammengesetzt sind, waren im Mittelalter vornehmlich im Gebrauch, 9 werden aber in neuerer Zeit iuegert des Aufwandes an Material und Arbeit, und der Abhängigkeit der Dachgebälke von der Stellung der Gebinde nicht oder nur wenig mehr ausgeführt. Vorteilhafter ist es, nur einzelne Dachgebinde besonders fest zu konstruieren, sie in gewissen Entfernungen aufzustellen, und mittels Pfetten die Last der Zwischengebinde — der Leergebinde — auf die Hauptgebinde Dachbinder, Binder-gebinde sind aber von den Lehrgebinden zu unterscheiden, welchen Namen dasjenige Gebinde erhält, das zuerst abgebunden wird, und dann als Lehre oder Schablone für alle übrigen dient.

Bei den mit einzelnen Dachbindern konstruierten Dächern kann man zwei verschiedene Anordnungen unterscheiden, ob nämlich die Sparren der Zwischen- oder Leergebinde durch Kechlballen und diese von den Bindern aus unterstützt J werden, oder ob die Sparren der Leergebinde diese Unterstützung durch horizontal liegende und sie rechtwinkelig kreuzende Hölzer, sogenannte Dachpfetten, erhalten, welch 1 letztere wiederum von den Bindern unterstützt werden. Die ersteren heißen Kehlbalkendächer, die letzteren Pfetten-d ü ch e r.

die

zu übertragen. Die Leer-

Fig. 437.

Wenn die Sparren, wie bei Fig. 392, an ihrem Fuße in die Dachbalken eingezapft sind, so bilden sie unverschiebliche Dreiecke und üben einen Seitenschub aus auf die Kopfenden der Balken, der durch die Verbindung aufgehoben werden muß. Dieser Seitenschub hört aber auf, wenn eine Firstpfette angeordnet wird, auf welcher die verscherten und verbohrten Sparren aufgesattelt und mit eisernen Nägeln befestigt werden, die 6 bis 10 cm in die Pfette eingreifen müssen. Es ist daher die Anbringung einer Firstpfette, wenn die Sparren nicht eingezapft werden, sondern über die Fassadenmauern vortreten sollen, wie bei Fig. 396, ganz besonders zu empfehlen, obschon die Sparren nicht allein auf den Dachbalken, sondern auch auf den Sparrenschwellen aufgekämmt uud mit Leistnägeln befestigt sind. Die Sparrenschwellen werden 4 bis 5 cm in die Dachbalken eingelassen. Damit aber die Sparren durch den Sturm nicht gehoben werden können, ist eine Verblattung und Verbohrung derselben mit den Balken der Verkämmung 0. Der stehende Dach stuhl.    vorzuziehen, wobei hölzerne, in die Bohrlöcher eingetriebene

a) Lei pfettendilchern.    Nägel genügen, Fig. 404. Durch diese „feste Knoten-

Betrachten wir zunächst solche, welche in unmittel- bildung" aber sind die Sparrengebinde solid miteinander barer Verbindung mit den Dachbalken stehen.    verbunden, und zur Sicherstellung der Stuhlpfosten nach

Das einfachste Pfettendach ist in Fig. 396 dargestellt, der Länge des Daches, sowie zur Unterstützung der Firstbei welchem die Firstpfette durch einen Pfosten unterstützt pfette zwischen den Pfosten dienen die Kopfbüge, Fig. 396. ist, welcher Stuhlpfosten genannt wird und mit der Durch Anordnung von Sturmlatten zwischen Pfette und Stnhlpfette — den einfachstehenden j Schwellen können die Dachflächen der Länge nach abgesteift Stuhl bildet. Ein solches Dach heißt auch Stuhldach, werden und die Sparren noch weitere Unterstützungspunkte

finden. Die Stuhlpfosten, Pfetten und Schwellen oder die Bund Hölzer werden 15 bis 18 cm stark angenommen, wo-1) Siehe Viollet-le-Duc, Dictionnaire, tome 3: „charpente“. bei man der Firstpfette gewöhnlich 3 cm mehr Höhe als

Die meisten Schwierigkeiten bieten beim Entwerfen der Dachkonstruktionen die Dachbinder bezüglich ihrer Konstruktion und Anordnung. Dieselben zerfallen in stehende und liegende Dachstühle, Stühle. Nach diesen beiden Systemen der stehenden und liegenden Dachstühle sollen die Konstruktionen der Pfetten- und Kehlbalkendächer behandelt werden, und zwar in unmittelbarer und in mittelbarer Verbindung mit den Dachbalken.

Firstpfette

Pfetten stuhldach.

Leistnägeln

Breite giebt. Die Entfernung der Stuhlpfosten voneinander beträgt 3 bis 4 in. Nur die Bundsparren entsprechen den Stnhlpfosten, während die Leersparren auf den Schwellen und der Firstpfette allein aufliegen.

so fest gefaßt werden können, wie dies bei Fig. 3 möglich ist, da sie nur auf den erhöht gelegenen Sparrenschwellen — Sattelschwellen — aufgesattelt oder besser aufgekämmt werden, Fig. 406 und 407. Diese Sattelschwellen werden durch kleine Pfosten — Kniewandpfosten — unterstützt, welche auf allen Bundbalken, sowie an den Enden oder Wiederkehren der Umfangsmauern angebracht und in die Balken und Sattelschwellen eingezapft werden. Obschon

Fig. 438.

Der einfachstehende Stuhl besitzt nur geringe Stabilität, welche abhängig ist von der Unverschiebbarkeit der Gebinde, und da er außerdem den Speicherraum sehr beengt, so findet er Anwendung meistens nur bei unbedeutenden, nicht sehr hohen Dächern.

Der doppeltstehende Dachstuhl, Fig.3, Tafel20, entsteht, wenn anstatt einer Firstpfette zwei Zwischenpfetten mit zwei Stuhlwänden zur Unterstützung der Sparren erforderlich sind. Er wird in Verbindung mit einem Kehlbalken in dem Bindergespärre ausgeführt, wobei letzterer aber eigentlich nicht zur Unterstützung der Sparren, sondern nur zur Bildung eines guten Querverbandes angeordnet wird, als Zange dient und in den Leergebinden fehlt.

man sie bald nach dem Aufschlagen des Daches einmauert, verlangen sie doch eine Sicherstellung gegen den Schub, den die Dachsparren mit ihren Lasten auf die Sattelschwelle ausüben. Dies wird erreicht durch Anordnung einer Dreiecksverbindung nach Fig. 438 und 439, oder besser durch Ein-

Ftg. 439.

Dieses Verbandstück oder Bundholz, welches nicht nur zu-sammen zu halten, sondern auch zu verspannen hat, heißt Spannriegel, Brustriegel. Seine Verbindung mit dem Bundsparren, der Pfette und Pfosten ist in Fig. 414 und 415 dargestellt. Weit fester sind aber die Verbindungen Fig.416 bis 418, nach welchen feste Dreiecke oder „feste Knoten" gebildet werden. Dabei sind aber die Kopfbüge nicht so leicht anzuordnen, wie bei Fig. 414 und 415.

Die beiden Stuhlpfosten, Fig. 3, Tafel 20, verlangen einen Bundbalken, welcher durch Wände oder Pfosten unterstützt tverden muß. Daß auf eine recht feste Verbindung der Sparren mit Schwelle und Balken Bedacht zu nehmen ist, wurde schon beim einfachen Stuhl erklärt.

.v*.

Bei Fig. 3, Tafel 20, fehlt die Firstpfette, was zulässig ist, wenn die Länge der Sparren von der Zwischen-: pfette bis Anm Tirst 2.50 m nicht überschreitet, und keine Firstkümme oder Blitzableitungen angebracht werden, für welche man der soliden Befestigung wegen nicht gerne auf die Firstpfetten verzichtet; die Sparren müssen sich dann aber mit Scherzapfen gegeneinander lehnen. Beim Fehlen der Firstpfette sucht man stets die Anordnung so zu treffen,

«lag

• daß der unterhalb der Zwischenpfetten liegende Teil der Sparren länger ist, wie der oberhalb liegende, — daß also der Schwerpunkt der Dachflächen unterhalb der Pfetten liegt, da dann das Streben der Dachflächen, sich um die Pfetten zu drehen, in Wegfall kommt.

Die Entfernung der Pfetten, in der Horizontalprojektion gemessen, beträgt 3 bis höchstens 4 m, und wird um schaltung von Streben, die mit der Sattelschwelle durch | so geringer, se steiler die Dachflächen und se schwerer die Zangen verbunden werden, Tafel 20, Fig. 2 und 406 Deckmaterialien sind; die freie Länge der Sparren beträgt und 407. Durch die Anlage der Streben wird aber ein hiernach etwa 4 bis höchstens 5 m.    Teil der Psettenlasten aus die Enden bei Balken über-

H Der doppeltstehende Stuhl mit Kniewand, tragen, der stehende Stuhl wird zum liegenden, und das Fig. 2, Tafel 20, unterscheidet sich zunächst von dem vorher- ganze System kann ohne Schwierigkeit in ein doppeltes gehenden dadurch, daß die unteren Sparrenenden nicht mehr Hängewerk umgewandelt werden.

Achtes Kapitel.

144

Eine weitere Konstruktion, um die Sattelschwelle fest- j Fig. 442 dargestellt ist, besteht aus drei Stuhlpsosten, zulegen, zeigt Fig. 1, Tafel 20, die weiterer Erläuterung welche die Stuhlpfetten tragen, auf denen die Kehlbalken

nicht bedarf.

Fig. 442.

aufgekämmt sind, die an ihren Enden die Dachsparren und Der Längenschnitt von Fig. 2, Tafel 20, ist in Fig. 440 ! Pfetten aufnehmen. Der Kehlbalken an den Bindern ist dargestellt, und zwar im gleichen Maßstabe. Balken und Sparren sind 0,76 m und die Binder 3,so m von Mitte zu Mitte voneinander entfernt. Ebenso ist auch die Balken-und Sparreneinteilung, sowie die Binderstellung von Fig. 3,

Tafel 20, gedacht, bereit Lüngenschnitt von Fig. 440 so wenig abweicht, daß eine besondere Darstellung nicht erforderlich scheint.

Fig. 440.

—i.

IN

JL

b) Lei Lehlbalkciidächern,

welche mit den Dachbalken in unmittelbarer Verbindung stehen.

zugleich Spannriegel und wird durch drei Paar Kopfbüge abgesteift, während drei weitere Paare auch die Stuhlpfetten gegen Längeverschiebung sichern. Zwischen den unteren Mittelpfetten und der Firstpfette liegen die oberen Mittel-Wird die Tiefe des Daches so groß, daß eine First- pfetten, welche auf Zaugen ruhen, die mit dem die Firstpfette anzuordnen ist, so wird diese entweder wieder durch pfette stützenden Stuhlpfosten und mit den langen Kopfeinen Stuhlpfosten unterstützt, der sich aus den Brustriegel bändern verschraubt sind, aufsetzt, oder es wird der doppeltstehende Stuhl nach Fig. 441 mit dem einfachliegenden kombiniert, wodurch die Last der

Fig. 441.

je nach der

cm

Die einfachste Konstruktion dieser Art ist in Fig. 393 dargestellt. Wird die Spannweite größer und dadurch der Kehlbalken länger, so daß Einbiegung zu befürchten ist, dann ist in der Mitte ein Rahmholz, Stuhlpfette, anzubringen, die in Entfernungen von 3 bis 4 m durch mit Kopfbügen versehene Stuhlpsosten zu unterstützen ist, wodurch wieder der einfachstehende Stuhl entsteht, wie er im Quer- und Längenschnitt in Fig. 443 dargestellt ist. Dabei erhalten die Stuhlpfetten eine Breite von 15 bis 18 cm bei einer Höhe von 18 bis 21

Stafette auf d.e Stuhlpfosten übertragen wird; die Ver- Größe der Dächer, und die Sparren 15 cm Höhe und (mibuna an bet First ist m W 410    und die an der    ₁₂ om    Breite. Die Kehlbalken    erhalten nicht selten    die

Zvpchenpfc e in Fig, ' dargestellt.    Stärke    der Sparren; bei größeren Dächern oder Zunahme

_    ^ 0 r dr eisa ch steh end e Stuhl mit Kniewand,    der freien Legweite werden sie    15 cm breit und 18    bis

3*9- L £ctfel 20, dessen Längenschnitt in    gleicher Größe in    20 cm    hoch angenommen.

Eine interessante hierher passende Dachkonstrnktion bietet die Bogenhalle des alten Gottesackers der Stadt Halle a. S.,x) Fig. 444.

Da hier die Sparrengebinde nicht in Dachbalken eingezapft werden konnten wegen der gewölbeförmigen hochgelegenen Holzdecke, sondern mittels der Klaue in Schwellen eingesetzt werden mußten, so galt es, diesen Schwellen eine

Fig. 443.

Ist ü&eröem Kehlgebälke noch ein sogenanntes Hahnen-gebälk zur Absteifung der Sparren erforderlich, welches in seiner Mitte unterstützt werden muß, dann entsteht eine Kombination des einfachen und des doppeltstehenden Stuhles oder der dreisachstehend e Dachstuhl, Fig. 446. Gegen Verschiebung der Dachbinder sind Sturmbänder angeordnet, welche den Bundbalken mit den unteren Stuhlpfosten, dem

Fig. 444.

binden.

durchaus sichere Lage zu geben durch Aufhebung des Seiten-schubes der Gebinde, was durch Winkelbänder erfolgte, die mit den tiefliegenden Kehlbalken und dem Sparrenfuß zu festen Dreiecken verbunden sind. Die so gebildete polygonale Form bietet zugleich die erforderlichen Befestigungspunkte zur Herstellung der tonnenartigen Holzdecke.

Bei größerer Länge der Kehlbalken müssen zu deren Unterstützung zwei Stuhlpfetten angeordnet werden, wodurch wieder der doppeltstehende Stuhl, Fig. 445, entsteht. Diese Anordnung läßt den mittleren Speicherraum frei und kommt nicht in Konflikt mit den meistens in der Mitte des Hauses aufsteigenden Schornsteinen, wie dies beim einfachstehenden Stuhle leicht vorkommen kann.

Fig. 445.

Kehlbalken und dem oberen mittleren Stuhlpfosten der-Das über den einfach- und doppeltstehenden Stuhl Gesagte gilt auch hier.

Der stehende Stuhl ist bezüglich der Ausführung und der Leichtigkeit des Aufschlagens die einfachste Konstruktion,

Fig. 446.

G 'S

Die punktiert gezeichneten Büge sind nicht durchaus notwendig, wenn die Sparren mit den Kehlbalken, um) diese mit den Stuhlpfetten verkämntt werden, und jedes Gebinde ein festes Dreieck bildet; es ist aber stets vorteilhaft, den Stuhl in sich selbst durch Einfügung fester Dreiecke gegen Verschiebungen zu sichern, so daß die Anbringung der Büge zu empfehlen ist.

1) Deutsche Bauzeitung 1883, S. 129.

Breymann, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

die auch für nicht sehr starke Mauern von Vorteil ist, weil diese von der Dachlast nur einen verhältnismäßig kleinen Teil erhalten. Er wird deshalb auch immer noch bei solchen Gebäuden ausgeführt, bei welchen weder die Stuhlpfosten im Dachraume, noch die darunter stehenden Stützen als Hindernis erscheinen. Er sollte aber stets nur dann angelegt werden, tu ernt die Unterstützungen unmittelbar unter oder möglichst nahe an den Stuhlsänlen liegen, andernfalls ungleiche Senkungen in den ungleich belasteten Deckebalken,

Achtes Kapitel.

146

Verbindung der Bundsparren, Hauptsparren und First-pfette, eine sehr solide Sparrenverbindung, haben wir in Fig. 410 und die der Bnndsparren mit der Firstpsette und letztere mit den Streben in Fig. 412 kennen gelernt. Die Verbindung am Sparrenfuße mit der Sparren-

und damit Risse und Sprünge im Deckenputz unvermeidlich sind. Bei der Anordnung in Fig. 445 ist dieser Bedingung thatsächlich nicht entsprochen und es würde sich hier vielmehr ein liegender Stuhl empfehlen der immer vorzuziehen ist, wenn der Speicherraum in keiner Weise beengt und die Möglichkeit gegeben sein soll, den Grundriß ganz frei, ohne    schwelle und bent Dachbalken zeigt Fig. 403 und 404 und

hemmende Beeinflussung seitens der Dachkonstruktion zu    die an der Kniewand und Strebe Fig. 407.

Die Leergebinde sind bei Fig. 397 mit der First-pfette verkömmt; ebenso sind bei Fig. 398 die Leer ge binde ans der Firstpsette und den Sattelschwellen aufgesattelt und ailfgenagelt und fehlen unter ihnen die Streben und die Zangen. Will man jedoch auch den Leergebinden eine seitliche Verblattung an ihrem Fuße geben, ähnlich wie solche die Bindersparren mit den Zangen oder Binder st ich-balken ab, Fig. 447, haben, so wird zwischen diese ein Wechsel c eingesetzt, welcher die Stichbalken bc für die Leergebinde aufnimmt, und zwar durch schwalbenschwanzförmige Verblattung, wie dies b'c' im Grundriß zeigt. Durch Anordnung eines Stichgebälkes erhält die Sattelschwelle zwischen den Bindern eine gesicherte Lage, und das Stich-gebälk kann auch zur Bildung eines hölzernen Hanpt-gesimses gut verwendet werden, Fig. 447a.

Die Fig. 397 und 398 zeigen die einfachsten Motive des liegenden Dachstuhles, welche bei Zunahme der Tiefe des Daches einer weiteren Entwickelung fähig sind.

entwerfen, wie dies bei den meisten Privat- und öffentlichen Gebäuden der Fall ist.

Wie bereits die vorstehend besprochenen Konstruktionen zeigen, bietet der Kehlbalkendachstuhl gegenüber dem Pfetten-dachstnhl weder in konstruktiver noch in ökonomischer Beziehung Vorteile, der Pfettendachstuhl bietet aber die Möglichkeit, das Kehlgebälk querlaufend oder längslaufend anzuordnen oder es ganz fehlen zu lassen, und da er außerdem leichter aufzuschlagen ist als der Kehlbalkendachstnhl, so gelangen die Kehlbalkenkonstruktionen in neuerer Zeit nur wenig mehr zur Ausführung.

D. Der liegende Dachstuhl. a) Lei pfettcndachrrn.

So unterscheidet sich Fig. 448 von Fig. 397 nur durch Anordnung von Mittelpfetten, um den zwischen Firstpsette

Der liegende Stuhl, von welchem die einfachsten Beispiele in den Fig. 397 und 398 dargestellt sind, ist nach denselben Grundsätzen konstruiert, wie der stehende. Die Fig. 397 zeigt die unmittelbare Verbindung der Dachsparren mit den Kehlbalken und Fig. 398 die mittelbare durch den

Fig. 447.

b'

Fig. 447 a.

HL/

ÜB

MW

ll,i|

's-:;

und Sparrenschwellen 8,5 m langen Sparren die erforderliche Unterstützung zu geben. Damit sich die langen Hauptoder Tragsparren nicht durch den Druck der Mittelpfetten Kniestock. In Fig. 397 ist die Firstpsette mittels zweier    einbiegen, ist ein verdoppelter Spannriegel oder eine Zange

Hauptsparren, die mit den Bundsparren parallel liegen,    angebracht,    die bei bedeutender Länge durch die punktiert

unterstützt, während in Fig. 398 die Firstpsette durch zwei    gezeichneten    Büge abgesteift werden kann. Die Mittel-

Streben mit zwei Paar Kopfbügen getragen wird. Die    pfetten sind    mehr belastet als die Firstpsette, weshalb sie

Fig. 449.

MT

vH

zwischen den Bindern durch Büge unterstützt werden, die auf den Hauptsparren aufgeblattet sind, und die zugleich die erforderliche Verspannung zwischen den einzelnen Bindern herstellen und Verschiebungen in der Längsrichtung des Dachstnhles verhindern. Die Verbindung der Mitteipfette mit Zange, Binder- und Hauptsparren ist in Fig. 428 dargestellt.

Häufiger als die Konstruktionen Fig. 397 und 448 wird in neuerer Zeit der liegende Dachstnhl mit Knie-stock, Kni ew and, Drempelwand ausgeführt, Tafel 22 und 23, da diese Anordnung eine günstigere Ausbildung

Fig. 448.

die Hauptbinder so konstruiert werden, daß die Unverschieblichkeit der Anlage gesichert ist.

Bei Beibehaltung des Konstrnktionsmotives Fig. 398 ergiebt sich bei einer Spannweite des Dachstnhles von circa 12 bis 14 m die Konstruktion Fig. 3 und 4, Tafel 23, durch Anordnung von Zwischenpfetten und Unterstützung derselben mit Zangen, die außerdem die Bindersparren und die Streben zusammenfassen und verspannen; die Verbindung ist unter Weglassung der Büge, die einen festen Längen- und Querverband herstellen, in Fig. 427 und die Firstverbindung in Fig. 412 dargestellt.

Die Konstruktion ist brauchbar, so lauge die Kniewand nicht sehr hoch ist, da sonst die Mittelpfette sich zu sehr vom festen Unterstützungspunkt entfernt, der im Durchschnitt der Mittellinien von Strebe und Zange anzunehmen ist. In diesem Fall verdient die Konstruktion Fig. 1 und 2, Tafel-23, den Vorzug,"'bei welcher anstatt einem Paar langer Streben zwei Paar kürzere die Dachlast ans die Enden der Binderbalken überführen. Dabei setzen sich die unteren Streben mit ihrem Kopfende und die oberer: mit ihrem Fußende in den Spannriegel ein, Fig. 449 (ohne die obere Strebe).

der Fassaden ohne Vermehrung der Stockwerkshöhen, und eine bessere Ausnutzung der Dachräume zuläßt. Durch Anlage des Kniestockes steht der Fuß der Sparren nun nicht mehr in unmittelbarer Verbindung mit dem Dachgebälke, wodurch beide unabhängig voneinander werden, was insbesondere für die Anordnung der Balkenlage von großem Vorteil ist. Anderseits wird aber die Festigkeit der Konstruktion durch die Aufhebung des unverschieblichen Dreieckes, das durch zwei Sparren und den zugehörigen Dachbalken gebildet wird, leiden, und es müssen deshalb

Fig. 450.

fs:

l-,93

1,63 -H

3,75

i.

-8,71-

LL!Z

J.

Bei steilen Dachflächen, die dem Winde große An- häufig vorkommt; ein solcher ist ans Tafel 22, Fig. 1 bis 3, griffsflüchen darbieten, kann die Versteifung in vortrefflicher im Grundriß und im Quer- und Längenschnitt dargestellt. Weise nach dem in Fig. 452 dargestellten Konstruktions-

zugleich erhalten. Das Dach ist ein Schieferdach von der Höhe — y₃ bis y₄ der Weite. Der Dachraum ist der

148

Achtes Kapitel.

Bei Spannweiten von 10 bis 11 m wird der ober-

Jst ein Kehlgebälk anzulegen, so kann dasselbe ähnlich wie bei Fig. 1, Tafel 22, parallel zu den Pfetten    halb der Zwischenpfetten liegende Sparrenteil so kurz,

auf die Spannriegel oder die Zangen aufgelegt und mit    daß die Firstpfette entbehrt werden kann — siehe Hierwegen

diesen verdollt oder verkömmt werden. Müssen letztere unterstützt werden, so geschieht dies am zweckmäßigsten durch Einfügung einer Hängesäule, die durch das obere Strebenpaar getragen wird. Durch die Kehlbalken wird der durch die Büge bewirkte Längenverband der Dachstnhl-konstruktion noch vermehrt.

Die Konstruktion Fig. 1, Tafel 23, findet häufigere Verwendung als die Fig. 3, weil sie zum Querverbände bloß einen Spannriegel und keine Zange, und kürzere Hölzer zu den Streben verlangt, sich deshalb leichter aufschlagen läßt und den Mittelpfetten eine bessere Unterstützung bietet.

Eine Abänderung dieser Konstruktion ist in Fig. 450 dargestellt, wobei sich die obere Strebe unmittelbar in die untere mit Zapfen und Versatzung einsetzt, so daß sich in Verbindung mit der Doppelzange ein festes Dreieck bildet; die Verbindung mit etwas abgeänderter Pfettenlage zeigt S. 143 — und es entsteht der liegende Dachstuhl mit Mittelpfetten, der besonders bei den gewöhnlichen Wohngebäuden

Fig. 451.

MH

Fig. 451.

Fi». 452.

—7.05

Allerdings ist das Satteldach mit der Wiederkehr, „dem Mietn erfolgen, — vom Post- und Telegraphengebüude in Walmen", gezeichnet, wodurch wir, der Konstruktion des Lübeck st — bei dem sich im oberen Teil des Binders sieben Walmdaches vorgreifetld, die eines Sattel- und Walmdaches feste Dreiecke bilden, die jede Verschiebung ausschließen.

1) Deutsche Bauzeitung 1884.

Länge nach durch Anlage eines Ganges, von dem man zu    Quer- und Längeverspannung erhält, wieder entfernt

Billiger uub einfacher jedoch ist eine provisorische Versteifung des Dachstuhles mittels Dielen. An das dem letzten Binder angehörige Sparrengebinde, Fig. 2 bis 3, schmiegen sich die Gratsparren an, an welchen die sogenannten Schiftsparren, Schifter, durch Nägel be-festtgt werden. Sollte das Kehlgebälk nicht bis zur Pfette des Walmen reichen oder ein solches überhaupt fehlen, so ist es zweckmäßig, die an den Wiederkehren verzapften oder ver-blatteten Pfetten durch ein Winkelband, Fig. 2, zu verspannen.

beiden Seiteil in die Kammern gelangt, in drei Teile zer- werden, da sie die Kammern verunstalten würden, legt, von welchen der Gang eine Balkendecke, die Kammern dagegen eine ans Sparren mit» Balken gebildete Decke erhalten. Die Balkendecke besteht außer den Pfetten noch aus drei Kehlbalken, die wie die ersten auf ben Spannriegeln der Binder ruhen ititb von: letzten Binder, Fig. 3, bis zur Pfette des Walmen vortreten, mit welcher sie verzapft sind.

Durch diese Anordnung geht die Balkendecke in die Sparren-decke ohne störende Unterbrechung über, was nicht der Fall ist, wenn die Kehlbalken auf den Pfetten neben den Sparren

Fig. 453.

ihr Auflager finden, weil dann die Pfette vor die Decke zu liegen kommt. Neue Verbindungen haben wir bei dieser Dachkonstrnktion 'nicht zu verzeichnen. Die verschiebbare Trapezform der Binder, gebildet aus Bundbalken, Streben und Spannriegel, wird unverschiebbar gemacht durch den Dreiecksverband mittels der Büge, welche zwischen Strebe und Spannriegel angebracht sind. Die Pfettenbüge sind in Fig. 1 bis 3 nur punktiert, weil sie gewöhnlich nach dem Aufschlagen, bezw. nach Vollendung des Jnnbaues des Speichers, wodurch die Dachkonstrnktion die erforderliche

Zur Unterstützung der Pfette am Walmen werden sogenannte halbe Binder angeordnet, von denen hier einer genügt, da die Pfette schon durch die Zapfen der Kehlbalken getragen wird. Derselbe besteht ans einer Strebe, die mittete der Klaue die Pfette faßt und sie außerdem durch Kopfbüge unterstützt, während der Strebefuß in eine auf drei Balken aufgekämmte Schwelle versatzt ist. Dieser letztere Verband ist wegen Vermeidung von Verschiebung dem Aufklauen der Strebbaus den Wandbalken vorzuziehen.

Achtes Kapitel.

150

Die gewöhnliche Konstruktion der Dachanfsätze zur Aufnahme der Flügelfenster für die Beleuchtung der Kammern ist aus der linken Seite von Fig. 1 und im Grundriß, Fig. 2, gezeichnet, während die Anordnung eines Stellfensters ans der rechten Seite von Fig. 1 dargestellt ist.

Fig. 453a.

Anschließend hieran geben wir in Fig. 453 *), 453a, 453b und 454¹ 2) noch zwei Konstruktionen von Dachlncken, die einer weiteren Erklärung nicht bedürfen.

Schließlich soll hier ans den interessanten Versuch hingewiesen werden, die Dachbinder durch Manerbogeit zu ersetzen, auf die dann die liegenden Sparren unmittelbar anfgelagert werden, Fig. 455.³)

Fig. 454.

Fig. 453 b.

3.

Fig. 455.

.4

.6

X7

8,

«8

Vj

JiP⁴

^MWUMIS

ÜB

■f-

Wmm\

¹

   Kircher, Vorlagen für den gewerblichen Fachunterricht.

²

   Neumeister & Häberle, Die Holzarchitektur.

³

   Centralblatt der Bauverwaltung 1887.

it

ir

s.

10"

16/

b) Lei KehUialkendächerii.

Zwei auf Tafel 21 dargestellte Beispiele zeigen liegende Stühle mit Kehlbalken, bei denen der Quer- nnb Längenverband der Binder und die Absteifung der Dachflächen allen Anforderungen entspricht.

Die einfachere Konstruktion, Fig. 1 bis 2, besteht ans den auf die Dachbalken aufgekäntmten Stuhlschwellen, ans denen die liegenden Stuhlsäulen stehen, die zu ihrer Verspannung beim Aufschlagen ein Querholz, den Spannriegel, bedürfen, welcher durch Büge oder Strebebänder unterstützt wird, die hauptsächlich aber zur Feststellung des trapezförmigen Binders angebracht werden. In die Stuhlsäulen werden die Rahmhölzer, Dachrühme, Stuhl-pfetten gelegt, weshalb sie oben mehr Holzstürke als unten haben müssen. Von den Stuhlsäulen gehen die Kopf- und Fußbüge — Kopf- und Fußbünder — aus zur Versteifung der Stuhlsänle, sowie der Pfette und Schwelle, Fig. 1 und 2. Nachdem die Binder so weit aufgeschlagen sind, werden die Kehlbalken gelegt und die Sparrengebinde aufgerichtet. Die Bindersparren liegen auf den Stuhlsäulen auf; außerdem noch, wie auch die Leergebinde, auf der Stuhlpfette und den Kehlbalken, mit denen sie verkümmt sind. Die beit Bindern zunächst liegenden Leergebinde werden auch noch durch Kopf- und Fußbüge, auf denen sie anfliegen, unterstützt. Der Dachstuhl heißt auch verschwellter liegender Stuhl, und stellen Fig. 402 und Fig. 5, Tafel 21, die betreffenden Verbindungen dar. Fehlen die Schwellen, wobei die Stuhlsäulen, Fig. 4, sich in die Bundbalken einsetzen, dann entsteht der unverschwellt liegende Süthl.

Die Verbindung bei der Stuhlpfette zeigen die Fig. 429 und Fig. 6, Tafel 21. Miteinander versatzt und verzapft sind Spannriegel und Stuhlsänle; versatzt Stuhlsänle und Kehlbalken, auf welche die Sparren aufgekämmt werden. Die Stuhlpfette ist in den Ausschnitt der Stuhlsäule eingesetzt und eingezapft.

Im allgemeinen erfordern die Verbindungen des liegenden Stuhles weit mehr Arbeit, als die des stehenden, und insbesondere viel stärkere Hölzer. So erhält die Fußschwelle 21 cm Höhe und 27 bis 28 cm Breite; die Stuhlsäule oben 30 cm, unten 25 cm Breite bei einer Stärke von 18 bis 20 cm, welches auch die Abmessungen des Spannriegels sind; die Kehlbalken und Sparren ¹³/₁₆ cm und endlich das Rahmholz — Stuhlpfette 22 om.

Bei größerer Gebüudetiefe wird zur Unterstützung des Spannriegels und der Kehlbalken in deren Mitte eine Stnhlwand derart angeordnet, daß die Pfette unter die Kehlbalken und über den Spannriegel zu liegen kommt, welcher durch bett Stuhlpfosten unterstützt wird, Fig. 3, Tafel 21. Die Kopfbüge zwischen dem liegenden Stuhl-

Pfosten und Spannriegel würden nun aber leicht ein Durchbiegen des letzteren verursachen, wenn man nicht die erstere mit dem Spannriegel überblattete und in den Kehlbalken und in die Stuhlsänle ebenfalls mit einem schwalbenschwanz-förmigen Blatte eirtließe. Durch diese Anordnung geht übrigens einer der am meisten gerühmten Vorteile der liegenden Dachstühle, ein freier Bodenraum, größtenteils wieder verloren.

Die auf Tafel 21 dargestellten Dachkonstruktionen sind ungeachtet ihrer Solidität veraltet und werden selten mehr ausgeführt, und zwar toegeit allzu großen Aufwandes an Material und Arbeit und wegen schwieriger Reparatur insbesondere der Stnhlschwellen und Stuhlpfetten. Dazu kommt noch der durch die Aufschieblinge sich bildende sogenannte Leistbrnch der Dachflächen, welcher mittels Ziegel oder Schiefer nicht gut dicht eingedeckt werden kann, sowie die Unfreiheit in der Einteilung des Speichergebälkes, welche mit der der Dachsparren in innigem Zusaumtenhange steht. Aus diesen Gründen und insbesondere wegen der Möglichkeit, Kniewände in beliebiger Höhe anordnen zu können, verdienen die besprochenen, ans Tafel 22 und 23 dargestellten Konstruktionen des liegenden Pfettendachstuhles den Vorzug lsiehe auch die Bemerkungen hierüber Seite 146).

6.

Satteldächer mit nicht unterstützten Balkenlagen.

(Kängewerksdächer.)

a) Lei pfettendächern.

Wir haben bisher eine von unten hinlänglich unterstützte Dachbalkenlage angenommen und das Dach in unmittelbare oder mittelbare Verbindung mit ihr gebracht. Fehlt jedoch eine genügende Unterstützung, tote dies bei größeren Räumen, tote Kirchen, Sälen aller Art und bergt, der Fall ist, so bringt man entweder in der Dachkonstrnktion ein Hängewerk an, oder man verstärkt alle oder einzelne der Dachbalken durch die früher angegebenen Mittel, so daß sie keiner Zwischenunterstützung bedürfen.

Heute wendet man wohl nur noch die erste Konstruk-tionsweise an, während man früher vielfach die beiden Methoden vereinigte, um die Anzahl der Hängesäulen möglichst zu verringern.

Die Balken können je nach ihrer Spannweite, Belastung und Stärke ein-, zwei- oder mehrmals mit Hünge-säulen aufgehängt werden, wonach man ein einfaches, zweifaches oder mehrfaches Hängewerk erhält.

Die Anordnungen der Deckengebälke, wo solche vorhanden sind, und der Urtterzüge oder Überzüge sind bereits

Die Verbindungen an den Knotenpunkten, Fig. 1 bis 3, Tafel 24, finden sich im III. Kapitel, § 1, worauf wir verweisen.

S. 40 und 41 besprochen und in Fig. 135 dargestellt worden, worauf wir des Näheren verweisen.

Da sich die Pfettendücher leicht in Verbindung mit Hängewerken ausführen lassen, so wird sich die Anlage der Häugesäulen, bezw. ihre Entfernung voneinander im allgemeinen nach der der Pfetten richten; doch können die Hängesäulen auch zwischen den Pfetterl angeordnet werden, s. Tafel 26, Fig. 1, wodurch jedoch ziemlich bedeutende Bieguugsbeanspruchungen in den tragenden Kon-struktionsteilen hervorgerufen und auch die Verbindungen schwierigere werden.

Einige Beispiele von Pfettendächern mit Hängewerken sind auf Tafel 24, Fig. 1 bis 3, gegeben, mit einem, zwei und drei Anfhüngepnnkten. Es wird in jedem einzelnen Fall je nach der Deckelast zll bestimmen sein, welche Anordnung zu wählen ist.

Eine einmalige Unterstützung zeigt Fig. 3, wobei die Leerbalken mit dem auf ihnen liegenden und sie rechtwinkelig kreuzenden Träger, „Überzug", durch Schraubenbolzen verbunden sind, eine Anordnung, bei der die Deckeuflüche nicht unterbrochen tvird. Darf hingegen durch vortretende Hölzer die Decke in Felder zerlegt werden, so legt man die Träger, „Unterzüge", unter die Balken, Fig. 1 und 2, bei welch' letzterer die Uuterzüge nach der Tiefe und die Balken nach der Länge des Hauses zu liegen kommen. Die in Fig. 2 an den Enden des Unterzuges gezeichneten Sattelhölzer tragen zu seiner Verstärkung wesentlich bei, wodurch unter Umstünden die von den Mittelpfetten ausgehenden Hängeeisen erspart werden können.

Bildung eines Kehlgebälkes benutzt werden kann. Nur in den Fällen, in welchen die Mittelpfetten zur Anbringung von Hängeeisen bezw. Hüngesäulen benutzt werden, ist die Konstruktion Fig. 2 jener in Fig. 3 vorzuziehen.

Der Lüngenverband, Fig. 1 bis 3, wird durch Kopf-bilge hergestellt; noch weit solider kann er in Fig. 3 ausgeführt werden durch Anordnung zweier Halbhölzer zu beiden Seiten der Häugesünle, welche mit letzterer verbolzt und in die Zange eingelassen sind, wodurch eine mit den Pfetten parallel laufende Zange entsteht, die die Füße der Andreaskreuze aufzunehmen hätte, die zwischen den Bindern zitr Versteifung und weiteren Unterstützung der Firstpfette anzubringen wären (siehe Tafel 26, Fig. 1 und 2).

Die Sparren müssen bei Dächeril ohne Firstpfette, Fig. 1, Tafel 24, von gleicher Stärke sein, dagegen kann diese, wenn auf Billigkeit gesehen werden muß, nach oben abnehmen um 2 bis 3 cm nach der Breite und Höhe der Sparren, wenn eine Firstpfette vorhaildcn ist.

Wendet man die Konstruktion Fig. 3, Tafel 24, in Verbindung mit einer Kniewaud an, so ergiebt sich die Anordnung Fig. 456, die jedoch nur daun zu empfehlen ist, wenn die Mittelpfette nicht ztl weit, höchstens 1 m, von dem Durchschnittspunkt der Strebe mit dem verdoppelten Spannriegel zu liegen kommt; zur besseren Ver-

F!g. 456 a.

Fig. 456.

/Om

Bei den Dachkonstruktionen, Fig. 2 und 3, ist der    spannung empfiehlt es sich,    zwischen Strebe und Spanneinfache, bei Fig. 1 der doppelte Hängebock verwendet,    riegel ein keilförmig gestaltetes Holz einzuschieben und

Da die Hängewerkstreben, Fig. 2 und 3, durch Mittelpfetten,    sorgfältig zu verbolzen.

und in Fig. 2 noch durch Hängeeisen belastet sind, be- Wird der Kniestock so hoch, oder das Dach so flach, dürfen sie einer Versteifung, die in Fig. 2 durch schräge, daß die Mittelpfette nach der Konstruktion Fig. 456 un-von der Hängesäule ausgehende Stützen — sogenannte    genügend unterstützt wird, so    sind nach Fig. 456a besondere

Gegenstreben — bewirkt wird, die mit den Hauptstreben    Streben einzufügen, die mit    den Hauptstreben versatzt und

wieder einfache Hängewerke bilden, während in Fig. 3 eine    gut verbolzt werden.

Doppelzange eingelegt ist, die den Dachraum weniger be- Die Konstruktion des doppelten Hängebockes, Fig. 1, engt, eine sehr gute Dreiecksverbindung gewährt und zur Tafel 24, bleibt dieselbe, wenn auch die Kniewand fehlt

und die Sparren nach bekannter Art in die Dachbalken eingezapft sind, wobei die Sparrengebinde an Festigkeit wesentlich gewinnen. Zwei Abänderungen dieser Konstruktion sind in Fig. 457 dargestellt, und zwar auf der rechten Seite mit, auf der linken ohne Kehlgebälk, was durch die beiden Längenschnitte weiter erklärt ist. Während bei Fig. 1, Tafel 24, die Vindersparren nicht besser wie die Leergebinde unterstützt sind, ist in Fig. 457, linke Seite, der

Fig. 457.

lassnng eines besonderen Spannriegels angenommen sind, und Fig. 458b zeigt eine Anordnung, bei der der Zugbalken verdoppelt und noch durch Sprengstreben unterstützt wird, die sich in Wandpfosten einsetzen, die unten in steinerne Konsolen und oben in die Schwellen eingezapft sind; die

Fig. 458 b.

4-

-i—

7\

->

gefaßt, wodurch der Quer-

IfSÄ/

10 m,

Bindersparren durch einen verdoppelten Kehlbalken — Zange, Spannkehlbalken verband des Dachbinders wesentlich gewonnen hat. Durch die Anordnung von Kopfbügen können drei bis vier Leer-gebinde zwischen die Binder gelegt werden.

Besser noch ist die Konstruktion nach Fig. 458 mit verdoppelter Hängesäule,' da diese mit Spannriegel und

Fig- 458.

Spannriegel sind auch hier verdoppelt angenommen. Diese Anordnung eignet sich insbesondere für Holzbauten, bei denen die Wände mit dem Dachstuhl in feste, unverschiebliche Verbindung gebracht werden müssen. Derartige Dachstühle sind häufig mit „Vordächern" zu verbinden, wie z. B. bei Güterhallen, um geschützte Plätze zum Verladen zu erhalten. Tafel 25, Fig. 1, zeigt eine solche Anordnung, bei der zur Bildung des Vordaches die beiden Dachflächen verlängert und zwei Fußpfetten angebracht sind, welche auf Zangen ruhen, durch die die Sprengstreben gehen, die mit den Bindersparren verblattet und in die Wandpfosten eingesetzt sind.

Eine Anwendung des doppelten Hängebockes bei der Anlage einer Firstpfette zeigt Fig. 459, bei welcher Konstruktion die Mittelpfetten und Bindersparren mit Hängesäulen und verdoppeltem Spannriegel gut verbunden sind.

Fig. 459

.1

-fi

Fig. 458 a.

-13,5 m.-

urn-

10 711

Bundsparren ein festes Dreieck bildet, das die Pfette faßt; die zur Längsverspannung dienenden Büge können entweder von den Streben oder von den Hängesäulen ausgehen, wie dies in der Zeichnung angegeben ist.

Eine Abänderung der Konstruktion giebt Fig. 458", bei der einfache Hüngesüulen und Doppelzange unter Weg-

Breymann, Baukonstruktionslchre. II. Sechste Auflage.

Einige weitere Anordnungen geben die Fig. 460 und 460\ bei denen einfache Hängesäulen und Doppelzangen unter Weglassung des Spannriegels angeordnet sind; die oberen Streben fassen ebenfalls eine Hängesüule, die mit der Doppelzange verbunden ist und die Firstpfette aufnimmt.

Jn Fig. 461 ist auch die Strebe verdoppelt und mit einem doppelten Wandpfosten versaht und verbolzt, nach dem System Tafel 26, Fig. 4 und Fig. 463.

20

154

Achtes Kapitel.

Liegen die Pfetten bei diesen Konstruktionen annähernd gleich weit auseinander, wie dies im allgemeinen der Fall zu sein pflegt, so wird das Mittelfeld des aufgehängten Bundbalkens etwa doppelt so lang wie die Endfelder, so daß unter Umstünden bedeutende Querschnittsabmessnngen für diesen Balken erforderlich werden. Fig. 1, Tafel 26, giebt eine Konstruktion, bei der die Balkenfelder gleich lang angenommen sind, wobei aber die Hängesünlen seitlich der zu 18 m Tiefe ausreichen.

unterstützt sie auch den doppelten Spannriegel in seiner Mitte und trügt nach Anordnung einer mit den Pfetten parallelen Zange und Strebebändern, Fig. 2, zu einem tüchtigen Lüngenverbande wesentlich bei.

Diese Konstruktion kann, wenn das Gebälk nicht stark belastet ist, und wenn zwei Mittelpfetten angeordnet werden, tote auf der rechteu Seite von Fig. 1 angenommen ist, bis

Fig. 460.

Fig. 4C0a.

iM

Jgjg

jm

«p

nr

Tzr

'D

MW

....

mm.

TT

Fig. 461.

Mg. 462.

81#

Mm

IS

.0/

M.

Bl

/■X

E.vü

Zuweilen kann man noch mit einer Hüngesünle aus-

Durchschnittspunkte von Strebe und Doppelzange angeordnet und mittels Laschen A, Fig. 1 — siehe auch    reichen, wenn man mit einigen Konstruktionsteilen unter-

Fig. 124 — mit Hüngestreben, Bindersparren und Zange    halb des Haupttramens hinabgehen darf, ein Fall, der bei

Reit- und Exerzierhüusern u. s. w. vorkommen kann, besonders dann, wenn keine geschlossene Balkenlage verlangt wird, und es daher nur auf Unterstützung der Binderbalken ankommt. Wenn man nämlich, nach Fig. 4, Tafel 26, von den Umfangswänden aus Streben, die den Haupt-

verbunden und verbolzt sind. Fig. 3, Tafel 26, und Fig. 462 zeigen die Verbindung des Hauptknotens in doppelter Größe; a sind die Laschen, in die sich die unter der Strebe stumpf abstoßende Hängesäule eiuhakt. Während die mittlere Hängesäule den Streben einen soliden Anschluß gewährt,

turnten und die Hängestreben umfassen, anordnet, so läßt Besonders auch bei hölzernen Umfassungswänden läßt ]tcl) die freie Länge des Hauptbalkens so einschränken, daß    sich die beschriebene Konstruktion mit Vorteil anwenden,

wenn man, wie auf der rechten Seite von Fig. 4, Tafel 26, gezeichnet ist, statt der Doppelpfosten einen sogenannten Klebpfosten (Klappstiel) in etwa 0,3 m Entfernung von dem auf den Binder treffenden Wandpfosten oben in den Haupttramen zapft und unten auf einen Absatz der Fundamentmauer stellt, zwischen beide Pfosten kurze Klötze etwas einläßt und durch Schraubenbolzen diese drei Hölzer fest vereinigt. Die Streben gehen dann möglichst tief herunter, sind in die Pfosten etwas eingekämmt und ebenfalls verbolzt, Fig. 464 a.

eilte Unterstützung in der Mitte ausreicht. Diese Streben sind doppelt und stemmen sich gegetr Doppelpfosten, die dicht an der Umfangsmauer aus einem Absätze derselben oder auf Konsolen stehen können, und den Hauptbalken, die Hängestreben und die Dachsparren umfassen, Fig. 463.

Fig. 463.

Üi

'■j

Sind die einfachen Hängestreben nicht in genügender Stärke zu erhalten, so werden sie unterhalb doppelt genommen, nach Fig. 1, Tafel 27, und ein doppelter Hänge-bock in den einfachen eingeschlossen. Hierbei sind alle Hänge-süulen doppelt, und der horizontale Spannriegel ist mit den kürzeren Streben stumpf zusammengeschnitten. Will man indessen die feste Dreiecksverbindung durch den Spannriegel nicht aufgeben, so kann man diesen doppelt nehmen, Fig. 2 und 3, und ihn so ausschneiden, daß die kurzen Streben sich wieder gegen volles Hirnholz stemmen, die längeren Streben aber noch zaugenartig umfaßt werden. Die Hängesäulen werden nun sämtlich einfach und die beiden

4«

Ug. 464 a.

Diese Anordnung gewährt eine sehr feste Dreiecksverbinduug und den Vorteil, daß ein etwaiger Seitenschub auf die Umsangswünde nicht auf das obere Ende derselben allein wirkt, sondern durch die Doppelpfosten auf ihre ganze Länge verteilt wird.

ww

'Mm-'- &

Fig. 464.

Tr

7/,

kurzen wieder durch die schon mehrfach erwähnten Holz-

Eine Modifikation der Konstruktion zeigt Fig. 464,    _    ,

bei der die Doppelzange und die Sprengstreben die Haupt- laschen an beide Streben aufgehängt. Diese letztere Konstruktion ist zwar etwas schwierig auszuführen, dürfte aber doch nicht mehr Holz erfordern, weil die doppelten Hängesäulen in einfache verwandelt werden, jedenfalls aber eine

streben unmittelbar bei den Mittelpfetten fassen, und die mittlere Hängesäule im unteren Teil durch ein Hünge-eisen ersetzt ist.

20*

156

Achtes Kapitel.

festere, unverschieblichere Figur bilden, als die zuerst beschriebene; denn der Knoten bei A, Fig. 2, ist ein fester, Fig. 4 bis 6, bei der die Haupttragsparren, ans denen die nicht aber der bei B, Fig. 1. Der Längenverband, sowie    zur Befestigung der Schalbretter dienenden Psetten aus-

die übrigen Details, bedürfen keiner näheren Erläuterung,    liegen, die einfache Hängesäule fassen, von der aus die

Bei Anlage eines Kniestockes und Annahme Dort nur zwei Hängesüulen zur Unterstützung des Tramens empfiehlt sich eine Anordnung nach Fig. 465, die näherer Erläuterung nicht bedarf.

Nach demselben System, wie der Dachstuhl, Tafel 27, Fig. 1, aber nur mit je einer Zwischenpsette ist der Dachstuhl, Fig. 1, Tafel 28, konstruiert, der vermöge der Kopsbüge den Borteil einer größeren Binderentsernung hat, dagegen den Bindersparren keine bessere Unterstützung als den Leersparren gewährt.

Die Hängesüulen, aus die die Psetten ausgezapst sind, sind doppelt und müsset: mit diesen mit eisernen Bändern verbunden werden.

Bei flachen Dächern und hohen Kniewänden können auch die kombinierten Hüngeböcke mit drei doppelten Hängesäulen, Fig. 466, bei einer Dachtiese bis zu circa 18 m verwendet werden, wobei der Spannriegel, der ungehinderten Benutzung des Speicherraumes wegen, mindestens in einer

..

st

11

Fig. 465.

Fig. 466.

Tragsparren durch Gegenstreben gegen Einbiegung gestützt sind. Die Binder erhalten je nach der Stärke der Psetten eine Entfernung von 3 bis 4 m.

Bezüglich der Verbindung an der First verweisen wir aus Fig. 120 und 125 bis 126, während die Vorkehrung gegen das Abgleiten der Psetten in Fig. 433 und 434 dargestellt ist.

Fig. 467

-sr

tr

tim.-

Höhe von 1,8 bis 2,o m angelegt werden muß. Diese Konstruktion erlaubt eine große Belastung des Speicherbodens, der für Getreideschüttung u. s. w. verwendet werden kann.

Eine derartige Konstruktion mit drei Hängesäulen, von denen nur die mittlere doppelt ist, zeigt Fig. 467^. Diese

Fig. 467 a.

Eine besondere Art von Psetten-dächern haben wir noch anzuführen, bei denen die Sparren wegfallen und durch Psetten ersetzt werden, die in Entfernungen von etwa 1 m verlegt werden. Sie sind in Italien heimisch und eignen sich vorzugsweise für flache Dächer.

JL

W.

/5 m

V/.

Auch bei den Tafeln 29 bis 31 dargestellten Konstruktionen ist kein Dachgebälk, sondern nur Kehlgebülk vorgesehen, um den Räumen mehr Höhe und günstigere Verhältnisse zu geben, ohne daß man genötigt ist, die Umfassungsmauern höher aufzuführen. Dadurch entstehen sogenannte „gebrochene" Decken, welche in akustischer Beziehung vorteilhaft sind, und bei denen ein mehr oder weniger großer Teil des Dachstuhles sichtbar bleibt, und eine einfache oder reichere Durchbildung erhalten kann.

Tafel 29 zeigt den Dachstuhl einer in Karlsruhe

die Binderbalken

an-

umgangen

Fuße des Daches, welche in den Fig. 3 und 4 dargestellt sind, bedürfen wohl keiner weiteren Erklärung. ^ Dielen der Deckeschalung sind, wie alles von unten sichtbare Zimmerwerk, gehobelt und angestrichen.

am

Vorstehenden Dächern, denen die Konstruktion des einfachen und doppelten Hängebockes zu Grunde gelegt ist, dürfte sich auch die auf Tafel 32 dargestellte Konstruktion anschließen, bei welcher insbesondere die formale Durchbildung in erster Reihe steht. Aus diesem Grunde sind durch den mittleren Aufbau die Dachflächen zerlegt, wodurch sie ein gefälligeres Ansehen erhalten; die Zugbalken und Hüngesäulen sind nur auf die zu den Holzverbindungen

wird durch die Hanpttragsparren, die beiden anderen durch kürzere Hängestreben und Spannriegel in Schwebe erhalten.

Dieselbe Binderkonstruktivn ist auf Tafel 28, Fig. 2 und 3, dargestellt, unter der Annahme eines offenen Dach-stuhles, so daß keine Decke, sondern nur der Binderbalken aufzuhängen ist; bei leichter Dachdeckung und bei Entfernungen bis etwa 14 m kann in diesem Fall auch von der Verdoppelung der Streben abgesehen und können an Stelle der Hängesüulen Hüngeeisen angeordnet werden, wodurch die Konstruktion ein leichteres und eleganteres Ansehen erhält, Fig. 468.

Fig. 468.

WF von

Hübsch erbauten Reitbahn, bei der nur zur Aufhebung des Horizontalschubes der Binder geordnet, die Deckebalken jedoch auf die Höhe AB, Fig. 1, gebracht sind. Die Spannweite des mit Ziegeln gedeckten Daches beträgt 19,5 m, und die Pfetten sind auf beiläufig 3,30 m, horizontal gemessen, angeordnet. Die Binderweite von 5,7 m, Fig. 2, war nur durch Annahme langer Büge möglich. Die Pfetten ruhen auf doppelten Hängesäulen, welche die Streben und Bnndbalken umschließen, Fig. 2, und die von Binder zu Binder reichenden, mit Kopfbügen versehenen Träger der Kehlbalken aufnehmen. Zur Herstellung eines festen Lüngenverbandes sind die Enden dieser Träger durch eiserne Klammern miteinander verbunden. Die Binderbalken sind in der Mitte gestoßen und mit langen schmiedeeisernen Schienen verbunden, wav ohne größere Kosten durch Anwendung eines ganzen Holzes hätte werden können. Die Verbindungen bei A und

Die

Der in Fig. 1 bis 3, Tafel 30, dargestellte Dachstuhl aus dem von Eisenlohr erbauten Kursaale in Baden-weiler besteht aus einem einfachen Hüugebock, der durch Einfügen eines Spannriegels noch zu einem doppelten Hängewerk ausgestaltet ist. Das Dach von 12,5 m Weite ist mit Schiefer eingedeckt, und die Pfetten sind ans etwa 3 m in horizontaler Entfernung angeordnet. Die Hünge-sänlen, die nur den Bundbalken aufzunehmen haben, der besseren Verbindung wegen aber doppelt angeordnet sind, besitzen ihre volle Stärke nur an den Verbindungsstellen, und sind zwischen denselben entsprechend ausgeschnitten, wodurch sie leichteres und gefälligeres Aussehen erhalten. Die Deckebalken sind mit den Sparren verblattet, ruhen auf den des besseren Längenverbandes wegen seitlich der Hängesüulen angebrachten Mittelpfetten, sowie auf den Trägern, die in die mittleren Hängesüulen eingezapft sind.

Eine ähnliche Konstruktion, die über der Aula des von Lang erbauten Schnllehrerseminars II in Karlsruhe ausgeführt ist, zeigt Tafel 31. Hier ist der mittlere Teil der Binderbalken durch durchgehende Zugstangen ersetzt, die der besseren Wirkung und des leichteren Aussehens wegen angeordnet worden sind. Die Deckebalken liegen auf den Hängestreben und Zangen und sind mit diesen verdübelt. Die mittlere Hängesüule des einfachen Hängebockes reicht herab bis zur Zange, Fig. 3, und faßt diese durch Hüngeeisen. Diesen konstruktiv notwendigen Verbandstücken sind nun außerdem noch hinzugefügt die Riegel a, Fig. 1 und 2, welche, mit den Zangen z in gleicher Höhe liegend, zwischen den Bindern die mittleren vier Deckefelder umrahmen. Ferner die Hängesäulen b, die mit den Streben und Bundbalken c den Dreiecksverband herstellen. Endlich die langen und kurzen Bohlenbogen d und f, Fig. 1 und 2, die den Übergang von den kurzen Hängesüulen b mit dem vor die Decke tretenden Rahmen a und z vermitteln.

Dies sind die wesentlichsten Teile der Decke, während die übrigen, als: geschnitzte Füllbretter, Leistenwerk, gedrehte Knöpfe und Rosetten, sekundärer Natur sind.

Zwischen den Balken befindet sich ein Streifboden, der einen Gipsputz trügt. Diese Putzfelder sind nebst allem sichtbaren Holzwerk und den Saalwänden mit Malerei versehen. In der im Grundriß, Fig. 5, angegebenen Nische befindet sich die Orgel. Die Fig. 3 und 4 zeigen die nötigen Details.

Achtes Kapitel.

158

fünf Pfetten, sichern durch eiserne Stützen den festen Stand der Fußpfetten und nehmen die Hüngesäule nebst vier Hängeeisen mit ihren Belastungen auf. Diese sind unten mit Unterlegplatte und Keil zum Antreiben versehen und sind oben mit der durch den Träger durchgesteckten Schiene in einer Weise verbunden, Fig. 4, daß sie ohne Nachteil kleinere Bewegungen der Konstruktion mitmachen können. Die Verbindungen der Hüngesäulen zeigen die Fig. 3 und 5, sowie den Lüngenverband zwischen denselben Fig. 2. Die Bänder, welche stellenweise die Streben umspannen, sollen das Aufreißen des Holzes und dadurch eine Schwächung verhindern. Die Streben dürften anstatt der Bänder einen gußeisernen Schuh haben und die Hängeeisen unten mit Schrauben anstatt Keilen versehen sein.

Obgleich nicht leicht mehr als fünf Hängesänlen vorkommen dürften, da man mit dieser Zahl Räume bis zu 24 m Weite überdecken kann, so würde man doch nach

nötige Länge beibehalten und der Nest durch Eisenstangen | Zusammensetzen zweier Balken. Diese Streben tragen ersetzt; endlich ist der magere Kontur des Binders verbreitert durch Anordnung eines durchbrochenen Frieses und Verdoppelung der Streben und des Spannriegels, wodurch die Kuppelung der Pfosten bedingt wurde. Die wagrechte mittlere Decke der Halle kann nun mit einem durchgehenden Oberlichte a, Fig. 2 und 3, oder mit abwechselnden Oberlichtern und Vertüferungen b, Fig. 2 und 3, versehen sein, oder die horizontale Abdeckung unterbleibt gänzlich, wonach der Verschluß der Wandungen des Aufbaues einzurichten sein wird. Das übrige erklären die Figuren.

Obschon die hölzernen Theaterdachstühle ihrer Feuer-gefährlichkeit wegen in Zukunft zu den Seltenheiten gehören möchten, so wollen wir doch ein interessantes Beispiel dieser Art auf Tafel 33 von dem von Hübsch erbauten Theater in Karlsruhe mitteilen. Der Dachstuhl ist über der Bühne von 20,o m Weite ausgeführt. Das Prinzip dieser Konstruktion besteht wieder in der Bildung des einfachen Hängebockes, in den durch Anordnung von Gegenstreben den in Fig. 104 bis 109 gezeichneten Systemen auch und Hängeeisen nach dem System Fig. 469 einige weitere deren noch mehrere anordnen können. Die Konstruktion

Fig. 469.

wird sich nach dem bereits Gesagten immer leicht ergeben, und wir bemerken daher nur noch im allgemeinen, daß man auch bei einer geraden Anzahl von Hängesäulen die äußersten Streben immer bis zum First durchführen sollte, um hier eine kurze Hängesäule anzubringen, damit man die so wichtige Firstpfette und, mit Hilfe der mittleren Hüngesäule, einen kräftigen Längenverband anordnen kann.

b) Lei Kehlbalkcn-nchern.

Diese Dächer mit st e h e n den oder liegenden Stühlen können zu Hängewerken umgestaltet werden. Besonders leicht der doppeltstehende

Fig. 470.

einfache Hängewerkes eingeschaltet sind. Da diese ihre Lasten aber schließlich in das Haupthängewerk, also in die Hauptstreben überführen, so müssen diese eine solche Widerstandsfähigkeit besitzen, daß sie im stände sind, nicht nur das Dach zu unterstützen, sondern auch die Decken mit verschiedenem Zubehör zu tragen. Um diesen Anforderungen

Fig. 469 a.

in!

i:d

Stuhl; denn die Stuhlsäulen lassen sich sehr leicht in Hängesäulen

zu entsprechen, konstruierte man die Hängestreben nach dem verwandeln, wie dies Fig. 470 zeigt. Gewöhnlich werden auf S. 21 beschriebenen L av es'schen Träger, aber nicht dabei die Hängesäulen einfach genommen, und man hat dann durch Spalten eines Balkens, Fig. 469a, sondern durch nur darauf zu sehen, daß oberhalb Holz genug für den Kopf

man

stehen bleibt. Nimmt man aber die Hängesäulen doppelt und läßt sie den Kehlbalken und Sparren umfassen, wie dies auf der rechten Seite der Figur gezeichnet ist, so erhält man eine weit festere Verbindung und gewinnt auch einen besseren Strebewinkel für das Hängewerk, weil den Spannriegel a nun höher legen kann, als den b. Wird hierbei für die Kehlbalken in der Mitte noch eine Unterstützung nötig, so kann man eine Pfette auf den Spannriegel des Hängewerkes legen und sie mit diesem und dem darüber liegenden Kehlbalken verbolzen, wodurch sie ein hinlänglich sicheres Auflager erhält, um die Kehlbalken der Leergebinde zu tragen. Hierbei sind die Kehlbalken nicht in die Sparren zu verzapfen, sondern anzublatten, wie früher schon erwähnt wurde.

Das Kehlbalkendach mit liegendem Stuhl ist besonders im 16. und 17. Jahrhundert vielfach in Verbindung mit Hängewerken zur Ausführung gekommen, und es bestehen noch viele Gebäude von bedeutender Spannweite, die auf diese Weise konstruiert sind. Die Anordnung ist übrigens keine gute, erfordert viel und starkes Holz und ist schwer auszubessern, so daß man wohl nicht leicht eine derartige Dachkonstruktion, wovon wir nur zwei Beispiele vorführen wollen, setzt noch nachahmen wird.

Gewöhnlich sind mehrere Stockwerke von liegenden Dachstühlen übereinander angeordnet, deren Stuhlsüulen

Fig. 471.

3=

Fig. 471 a.

teilweise als Streben der Hängewerke benutzt werden, Fig. 471 und 471a. Die eigentlichen Hängesäulen hängen gewöhnlich an den Kehlbalken und belasten diese auf eine sehr unvorteilhafte Weise, und da ihre Senkung durch das

Zusammentrocknen der Schwellen und Stnhlpfetten unvermeidlich wird, so tragen sie zum Einsacken der Gebälke bei, statt sie in horizontaler Lage schwebend zu erhalten.

§ 7.

Satteldächer ohne Wakkenlagen.

Dachkonstruktionen, bei welchen ein Teil des Dachraumes zur lichten Höhe des überdeckten Raumes gezogen wurde, haben wir auf Tafel 29 und 30 kennen gelernt. Soll aber das Dach zugleich Decke bilden, dann läßt man die Dachbalkenlage fort und konstruiert die Dächer ohne diese. Bei allen diesen Konstruktionen, deren Spannweite häufig größer ist, als die der bisher betrachteten, ist der Horizontalschub der Dachbinder aufzuheben, weshalb die Binder- oder Zugbalken — Streckbalken — des Dachgebälkes nicht entbehrt werden können. Da jedoch diese Binderbalken bei Räumen von großer horizontaler Ausdehnung bei verhältnismäßig geringer Höhe schwerfällig wirken, und überdies vermöge ihres nicht unerheblichen Eigengewichtes die Konstruktion sehr belasten, so werden sie besser durch Eisenstangen ersetzt. Dies führt aber zu Dachkonstruktionen von gemischten Materialien, den sogenannten Holzeisenkonstruktionen, welche im 3. Band dieses Werkes: „Konstruktionen in Eisen" dargestellt sind. Als Beispiele solcher Konstruktionen sind die auf Tafel 31 und 32 dargestellten zu betrachten, bei welchen ebenfalls Eisen zur Aufhebung des Horizontalschubes verwendet ist. In den meisten Fällen wird die Beiziehung des Eisens zu Dachkonstruktionen von über 25 m Spannweite nicht allein billigere, sondern auch gefälliger aussehende Konstruktionen geben. Werden doch die Dächer der Eisenbahnhallen von bedeutender Tiefe schon längst fast vollständig aus Eisen konstruiert, worüber der 3. Band Aufschluß giebt.

Die hier einschlägigen Dachkonstruktionen können nun in zweierlei Weise gebildet werden, nämlich aus geraden Hölzern oder aus solchen in Bogenform. Letztere Konstruktion, eine Nachahmung der Gewölbeform, ist die der Bohlendächer und besteht ans bogenförmigen, mit Dielen konstruierten Verbandstücken. Dabei können die Dachflächen als gekrümmte oder als ebene Flächen behandelt werden.

1. Dächer aus geraden Hölzern.

Anstatt die Dachbinder nach der Kreislinie zu konstruieren, wie wir später bei den Bohlendächern zeigen werden, ist diese Linie bei den zunächst zu besprechenden Konstruktionen der Binderform bloß zu Grunde gelegt, so zwar, daß die einzelnen Verbandstücke der Binder die Kreislinie nur tangieren, wie Fig. 2, Tafel 34, zeigt, wodurch Binder von P o l y go n al e r F or m entstehen, weshalb man den Dächern auch den Namen polygonale Dächer geben

Achtes Kapitel.

160

kaun. Wissenschaftliche und praktische Untersuchungen hierüber sind von dein französischen Ingenieur Ardant angestellt worden. Dmlach sind diese Dächer weit billiger herzustellen, als die Bohlendächer, da sie unter gleichen Verhältnissen weniger Material und Arbeit verlangen; und bei gleichem Materialaufwande zeigen die aus geraden Hölzern konstruierten Gespärre gegen Biegung einen vier-lual so großen Widerstand als die Bogengespärre.

Ardant weist zunächst nach, daß alle Dachgespärre ohne durchgehende Dachbalken, mögen sie gestaltet sein wie sie wollen, au ihrem Fuße einen Horizoutalschub auf ihre Unterlage äußern, und zwar auf folgende Weise. Es sei Fig. 1, Tafel 34, AE GEB ein solches, auf irgend eine Art zusammengesetztes Gespärre, was, in Bezug auf eine Vertikale durch die Spitze C, durchaus symmetrisch angeordnet, und auf beiden Seiten ebenso ganz gleich durch Gewichte p, p', p", ... pn belastet ist und dessen untere Enden A und B auf einer festen Horizontalfläche aufstehen. Bezeichnet inan das gesamte Eigengewicht einschließlich der Belastungen p, p',. .. pn der einen Hälfte durch P, so ergeben sich die Auflagerreaktionen A und B = P, und es wird in dem System nichts geändert werden, wenn wir uns das Gespärre mit der Spitze C fest eingemauert denken, so daß CD immer lotrecht bleibt, und dann das Gespärre, wenn die Stützpunkte weggenommen sind, unter der Einwirkung der Reaktionen P und der Belastungen p, p', ... pn steht. Vereinigt man die Lasten p, p', ... pn zu einer in GH wirkenden Mittelkraft, so wird das Moment aller Kräfte in Bezug auf den Punkt C:

Mc = P. A D — (p + p' + • • • Pn) H D;

da P = p + p' + • • • Pnr so wird

Mc = P. AD — P. HD = P. AH.

Hieraus folgt aber, daß der Punkt A (ober) B der Kraft P folgen muß und etwa eine Lage in A' annehmen wird. Zieht man A'a senkrecht auf AP, so ist Aa das Maß für die vertikale und A'a das für die horizontale Bewegung des Punktes A. Oder Aa stellt eigentlich die Senkung der Spitze C dar, während A'a das Maß des Horizontalschubes giebt. Dieselbe Erklärung paßt auch, wenn man statt des polygonalen Gespärres ein kreisförmiges, oder nach anderen Kurven gebogenes voraussetzt, so daß die oben aufgestellte Behauptung erwiesen sein dürfte.

Ardant giebt die Formeln zur Berechnung der Scheitelseukuug, des Horizontalschubes und der Spannungen der einzelnen Koustruktionsteile, deren Mitteilung wir unterlassen, da diese Berechnungen richtiger und einfacher mit Hilfe der graphischen Methode durchgeführt werden (siehe hierüber § 18, Kap. VIII).

Derartige Dachstuhlkonstruktionen werden stets Psetteu-dächer sein, so daß die Gespärre die Binder bilden, und die Pfetten stützen, deren Befestigung auf den Hauptsparren keinen Schwierigkeiten unterliegt; unter allen Umständen ist eine Firstpfette anzuordnen. Wichtig ist, daß an den Verbindungsstellen im Gespärre möglichst „feste Knoten" gebildet werden, wie dies die Details auf Tafel 34, Fig. 4 und 5, zeigen.

Macht man die Pfosten AB, Fig. 2, Tafel 34, doppelt, so wird das Tragband C einfach und mit Versatzung ohne Zapfen in den Sparren eingesetzt, hier aber durch einen Schraubeubolzen befestigt, während die Doppelpfosten das Sparreneude umfassen und mit ihm verbolzt sind. Über diese Verbindung geht nach der Mitte des Tragbandes noch eine Zange, welche hauptsächlich die Unver-üuderlichkeit des Winkels bei B bezweckt.

Den Spauuriegel D wird man wohl ebenfalls am zweckmäßigsten einfach anordnen, um so beide Hauptsparren gegeneinander stemmen zu können. Die Verbindung mit dem Spanuriegel zeigt Fig. 5. In der Mitte wird alsdann eine kurze doppelte Häugesüule nötig, um mittels derselben einen wirksamen Lüugenverband anordne:: zu können, wie solches der Längendurchschnitt Fig. 3 zeigt.

Wegen derHorizoutalverschiebung des Punktes B, Fig. 2, hat mau sich wohl zu hüten, weder den Sparren, noch die Zange gegen die Mauer zu stemmen, sondern gegenteils mit den Enden dieser Hölzer etwas über das Maß dieser Verschiebung davon entfernt zu bleiben, um eine Bewegung, die durch das „Setzen" in den einzelnen Verbindungen entsteht, unschädlich zu machen; auch ist es vorteilhaft, den Stuhlpfosten AB etwas nach innen zu neigen, so daß der Winkel «, Fig. 1, ungefähr 3° beträgt, wodurch erreicht wird, daß der Pfosten nach erfolgtem Setzen sich nicht nach auswärts neigt, sondern annähernd senkrecht steht.

Wird die Sparrenschwelle E unabhängig von dem Hauptsparren auf die Mauer gelagert, so ist bezüglich des Aufschlagens folgendes zu bemerken: Zuerst werden die einzelnen Bindergespürre aufgestellt, die, noch unbelastet, ihre ursprüngliche Gestalt beinahe ganz beibehalten werden. Auf diesen werden dann die Pfetten befestigt, die die Dachsparren aufnehmen, welche zunächst das Deckmaterial zu tragen haben. Werden nun durch das Aufbringen dieses letzteren die Bindergespärre nach und nach belastet, so werden sie sich biegen und im Scheitel senken. Hierdurch werden aber die Dachsparren, weil sie ihre Länge nicht verkürzen, von der Firstpfette und den dieser zunächst liegendeil Pfetten gelöst und müssen nun einen bedeutenden Schub auf die Sparrenschwelle und so auf den oberen Teil der Mauer ausüben, der sehr gefährlich werden kann. Ardant schlägt daher vor, die Sparrenschwelle anfänglich auf Keile zu legen, von einer Höhe gleich der zu erwartenden Senkung im First, und diese Keile bei der allmählichen Belastung ebenfalls allmählich zu senken, bis die Dachsparren überall ans den Pfetten und auch ans der Firstpfette anfliegen.

Es wird sich empfehlen, derartige Dächer mit leichten Materialien einzudecken, und die Last der Bedachung auf viele Punkte und möglichst gleichmäßig über die Hauptsparren zu verteilen; bei größerer Anzahl der Pfetten können dann schwächere Dachsparren verwendet werden.

Ein hübsches Beispiel einer derartigen Konstruktion giebt der Dachstnhl des großen Saales der von Dnrm erbauten Festhalle in Karlsruhe, Fig. 472, st bei dem zur

Tafel zeigt die weitere Ausbildung derart, daß sich das ganze Gespärre einer Halbkreisform anschließt, die ein eleganteres Ansehen gewährt. Auch in diesem letzteren Gespärre sind alle Hölzer gerade, mit Ausnahme des mittleren EF und der kleinen Ausfüllungsstücke bei Gr. Diese krummen Hölzer tragen wenig oder nichts zur Festigkeit der Konstruktion bei und können daher aus Dielenstücken hergestellt werden, wie dies auch zur Herstellung der Halb-kreisfvrm an den Bindern der Karlsruher Festhalle geschehen ist.

Aus der Betrachtung der Figur wird die Konstruktion so deutlich hervorgehen, daß man das Leergebinde und den

Vf

/:

jinini' •

;/VLw

1II1S

uw

>-

Fist- 472.

!fe

WMW

PT £

rinn

EH3

WWW

Äff

29^fo_

V-oo"^

----------

besseren Innung in di- — ****«« »^tSÄttS Pfosten, HauPtsPEN und Tragband gußestern L M    “J^n baB im Scheitel mit Hilse der hier be-

eingclegt und sorgfältig mit den Holzern verschraub s ,    ^ ^^1», Zange wieder auf dieselbe Weise wie

die Dachstuhlbinder der Seitenhallen wirken m vortreff ) f ->    . , c-m Länaenverband heraestellt werden

Weise dem Horizontal,chnbe des Hollenbinders entgegen, tu F,g. 3, ***    man

Um schwächere Hölzer verwenden zu können, hat man    ^ ü6riqen§ auch noch dadurch verstärken, daß man auf

die einfachen Gespärre dadurch zu verstärken gesucht, ap    ^ o e ^ c n0Cfy eine Pfette anordnete und zwischen

man zwei polygonal geformte fo übereinander setzte, atz ^ unb ber Firstpfette eine Reihe von Andreaskreuzen die Eckpunkte des Inneren auf die Mitte der langen Seite    bie an dieser Stelle dem Lüngenverbande sehr

des Äußeren treffen und diese stützen. Fig. 1, Tafel 3o, W" ^men dürften, giebt eilt allgemeines Bild davon, und Fig. 4 oersewen    In Beziehung auf die Ausführung solcher zusammen-

nc-seüter Gespärre ist, gegenüber den einfachen, nichts 1) Handbuch der Architektur, IV. Tl.. 4. Bd.    ^    ¹⁹⁹    21

Brcymann, BalikonstrukttoiiStchrc. II. Sechste Auflage.

162

Achtes Kapitel.

Besonderes zu bemerken, als daß alle bündigen Überschnei- | Länge von der zweiten bis zur fünften Mittelpfette lim düngen, wobei die Hölzer zur Hälfte ausgeschnitten werden, möglichst zu vermeiden sind und man die Schraubenbolzen nicht sparen darf.

Nach diesem Systeme sind mehrfach Dächer über größere und geringere Spannweiten ausgeführt, von denen wir einige beispielsweise anführen wollen.

Fig. 1 bis 4, Tafel 36, zeigt die Überdeckung der durch Feuer zerstörten Fruchthalle in Mainz, welche 1838 vom Architekten Dr. Geier erbaut wurde.

Obschon das Dach über eine Weite von circa 34 m zu spannen war, wurde doch dessen Konstruktion wesentlich dadurch erleichtert, daß in der Halle zwei Reihen Stützen angeordnet waren, wodurch nur noch eine freitragende Dachkonstrnktion von 25 m herzustellen übrig blieb, die in höchst zweckmäßiger Weise und mit geringem Materialaufwand ausgeführt war.

Das ans Pfeilern und Säulen bestehende Stützensystem nahm zum Längenverband zwei nebeneinander gelagerte verzahnte Balken ans, die über den Stützen durch Doppelbalken mit der Umfassungsmauer verankert worden sind. Auf diesen Doppelbalken waren zwei Schwellen aus Eichenholz eingelassen, auf denen Doppelpfosten sich erhoben, die nicht allein den Hauptsparren von 20,5 m Länge, sondern auch den darüber liegenden zweiten Mittelpfetten eine sichere Unterstützung gewährten, die bei letzteren durch die Kopfbänder noch vermehrt wurde. Um diese Doppelpfosten sucht sich aber der Dachbinder zu drehen, indem die First das Streben hat, einzusinken und einen Seitenschub auszuüben, während der Fuß des Binders eine auswärts gerichtete Bewegung zu machen sucht. Um diesen Bewegungen vorzubeugen, ist unter der fünften Mittelpfette eine Zange angebracht, welche die kurze Hängesäule mit den Haupt-und Bindersparren fest verbindet. Diese Zangen sind aber unter sich wieder fest verspannt durch eine über ihnen befindliche Zange, welche parallel mit der Firstpfette angebracht ist. Gegen die Aufwärtsbewegung des Binder-fußes sind ausreichende Vorkehrungen getroffen durch die nicht leicht aufwärts zu drehende Stichbalkenzange, die den Fuß des Hauptsparrens sicher faßt und die Sparrenschwelle aufnimmt; hauptsächlich aber durch ein Verbandstück, welches die Stichbalkenzange, den Fuß des Haupt-und Sparrenbinders mit den verdoppelten Balken verbindet, welche den Querverband der Pfeiler- und Süulen-stellung mit den Umfassungsmauern vermitteln. Ein Blick auf die Fig. 2 wird dies verdeutlichen, sowie sie auch die sorgfältige Konstruktion zur Aufhebung des Seitenschubes erklärt.

betrügt, sich einzubiegen suchen, weshalb eine Verstärkung lind Abstrebnng auf- und abwärts hergestellt ist. Dr. Geier projektierte diese Konstruktion auch mit Bohlensparren, um vergleichende Kostenberechnung anstellen zu können, die zu dem Ergebnis führte, daß die Konstruktion mit Bohlensparren um ein Viertel teurer käme, als die auf Tafel 36 dargestellte.

Nach demselben Prinzip, nach dem die auf den Tafeln 34 bis 36 abgebildeten Hallendächer konstruiert siud, ist auch der Dachstuhl zur Reitbahn in Wiesbaden, Tafel 37, Fig. 1 bis 9, von Möller entworfen und von Görz ausgeführt worden.

Fig. 1 stellt das Pfettendach dar von 18,40 m Spannweite. Die Hauptsparren werden horizontal durch verdoppelte Kehlbalken verspannt und in schräger Richtung mittels aus doppelten Wandpfosten ausgehenden einfachen und verdoppelten Sprengstreben gestützt. Aus Fig. 2 ist die Binderweite zu entnehmen, sowie die Fig. 3 bis 9 die in Fig. 1 mit entsprechenden Nummern bezeichneten hauptsächlichsten Verbindungen erklären, die sehr sorgfältig ausgeführt und mit Schrauben bolzen gesichert sind. Obschon der Längenverband der Dachflächen wie bei jedem Pfetten-dache nichts zu wünschen übrig läßt, so konnten doch die bei 5 und 6, Fig. 1, angeordneten und verbolzten Riegel des Längenverbandes der Bundhölzer wegen nicht wohl umgangen werden.

Was den Horizontalschub dieser Konstruktion betrifft, so ließ ein nach Moller'scher Zeichnung angefertigtes und auf bewegliche Unterlager gestelltes Modell dessen Vorhandensein sehr deutlich wahrnehmen. Eine sichtbare Verminderung trat ein, als man die punktiert dargestellte eiserne Stange A, Fig. 1, Tafel 37, anbrachte und scharf spannte.

Da ein Teil des Horizontalschubes von der Umfassungsmauer aufgenommen werden muß, so wäre eine Verstärkung derselben an der Stelle der Binder und eine Verringerung der Manerstärke zwischen ihnen sehr empfehlenswert gewesen.

Zwischen der dritten und vierten Mittelpfette sind Oberlichter durch Auswechselung eines Leersparrens, Fig. 3, angeordnet; hier werden auch die Hauptsparren, deren freie

Sollte ein solcher Dachstuhl mit sogenannten steigenden Sparren hergestellt werden, so würde die Konstruktion nach Fig. 4, Tafel 38, umgeändert werden müssen.

Eine interessante Sprengwerks-Konstruktion, bei der der Horizontalschub in der Konstruktion selbst nicht aufgehoben ist, und die deshalb starker Widerlager bedarf, bietet der Dachstnhl einer vom Architekten Hauers entworfenen Turnhalle in Hannover, Fig. 473. ft Die Widerlager bestehen aus starken nach auften vorspringenden Pfeilern

1) Deutsche Bauzeitung 1868, S. 266.

und zwei Stein starken Backsteinsäulen, die in 0,9o m Entfernung von der Wand im Inneren angeordnet und in der Langenrichtung durch Gurtbogen miteinander verbunden sind. Die Dachkonstruktion besteht hauptsächlich aus kräftigen Sprcngstreben, die mittels Zangen und Stielen mit den Bindersparren verbunden sind und die Dachpfetten tragen.

liegenden Gegenstrebe 8 in eine gerade Linie fällt, Fig. 476, so daß Z und 8 aus einem durchlaufenden Holz hergestellt werden können, und dann ein sogenanntes „Schwert" bilden, und man kann sogar den Punkt I) soweit aufwärts rücken, daß die beiden gegenüberliegenden Gegenstreben 8 in eine gerade Linie fallen, Fig. 476a. Eine Konstruktion

Mg. 473.

Pb

Qiira

xn.

KM-

y=

im

M,

'■

Ri

=c

.Bl

dieser Art zeigt die längst abgebrochene Bahnsteighalle auf dem Bahnhof in Mannheim, Fig. 13; bei reiner Holz-konstruktion sind die Knotenpunkte aber schwierig herzustellen, und es werden heute derartige Anordnungen nur noch als sogenannte Holzeisenkonstruktionen ausgeführt, bei denen die ans Zug beanspruchten Stäbe ans Rund-stangen gebildet werden.

Das System der sich kreuzenden Schwerter kann jedoch mit Vorteil für gebrochene Decken und in allen Fällen verwendet werden, in denen die horizontale Verbindung der beiden Fußpunkte A und B nicht möglich ist oder aus formalen Gründen unterbleiben soll. Sind die Schwerter ans einfachen Hölzern gebildet, so müssen sie Krenznngspunkte zur Hälfte ausgeschnitten werden, und es ist unbedingt erforderlich, daß dieser Knotenpunkt

Eine von den vorstehend besprochenen Konstruktionen abweichende Anordnung freigesprengter Dächer entwickelt sich aus dem einfachen Hängewerk mit Gegenstrebei:,

Fig. 474 (f. auch Tafel 24, Fig. 2), das nach dem System der „Fachwerke" aus lauter Dreiecken besteht, die jeweils eine Seite gemeinschaftlich haben, und somit ein völlig unverschiebliches, statisch bestimmtes System bilden. Es ist zulässig, an Stelle der horizontalen Verbindung der beiden Fußpunkte A und B einen aufwärts oder abwärts gebrochenen Linienzug zu setzen, Fig. 475 und 475a durch die Stabilität des Systemes nicht geändert und nur die Zug- und Druckspannungen vergrößert oder verkleinert werden, was sich aus der Zeichnung der Kräfteplüne leicht ergiebt.

Es ist mithin möglich, den mittleren Knotenpunkt D so weit zu heben, daß das Zugband 2 mit der gegenüber- durch starke schmiedeeiserne und sorgfältig verschraubte

w0-

am

164

Achtes Kapitel.

Bänder gesichert wird. Eine mittlere Hängesäule, oder besser ein Hängeeisen, das sich einfacher verbinden läßt, darf niemals fehlen, da dieser Konstruktionsteil eine bedeutende Zugspannung aufzunehmen hat.

Ug. 474.

Fig. 476.

Fig. 477.

i lf

gg

Wird für den Hauptsparren eine zweimalige Unterstützung nötig, so läßt sich eine kehlbalkenartige Zange sehr-leicht mit der vorigen Anordnung verbinden, wobei es vorteilhaft ist, noch liegende Stuhlsäulen nach Fig. 1, Tafel 38, anzuordnen; die Hanptsparren sind mit den Schwertern versatzt und mit diesen und den zur Verstärkung dienenden Unterlag-hölzern verkeilt und verbolzt. Der Fuß ist von den doppelten Wandpfosten, mit denen die schrägen Stuhlsäulen überblattet sind, umschlossen und getragen. Ans diese Weise sind die schiebenden und die dem Schub entgegenwirkenden Konstruktionsteile fest miteinander verbunden, und es dürfte dem Horizontalschnb besser begegnet sein, als bei der ans Tafel 37 dargestellten Konstruktion. Fig. 2 zeigt den Lüngenschnitt, aus dem ein fester Lüngenverband zwischen der Firstpfette und dem darunter liegenden, die Schwerter der Binder verspannenden Riegel ersichtlich ist.

Eine sehr interessante Konstruktion mit Schwertern in Verbindung mit doppeltem und einfachem Hängewerk und tounenge-wölbartiger Decke bildet der Dach-stuhl des ehemaligen sogenannten Lusthauses in Stuttgart, ans dem Jahre 1580, Fig. 477. st Der Dach-stuhl hat drei übereinanderliegende Kehlgebälke auf liegenden Stühlen bei 20 m Spannweite, und ist durch die Schwerter und drei Paar Kopfbänder in vortrefflicher Weise verstrebt.

(Weitere Konstruktionen frei gesprengter Dächer siehe „Kirchendächer" § 8.)

Fig. 475.

i)

Fig. 475a.

Fig. 476a.

-    ' f. '

«jgg

i:

JSlti

ir

2. Dächer aus krummen Hölzern, Bohlendächer.

Die gewölbeartige Überdachung weiter Räume, bei welcher diese durch keinerlei Verbaudstücke tu ihrem Gebrauche beschränkt siltd, führte zur

1) Paulus, Denkmäler in Württemberg. (Das Gebäude ist im Jahre 1846 abgebrochen worden.)

dor yZohlendüchet. Philibert Delorme, Wir wollen uns daher auch vorzugsweise nur mit den ?    ...' )L |lKl^ aiIy ^Ü^ C11' ®^c^eu oder Brettern Bohlendächern über weitere Räume, die gerade Sparren

'ogensornug zusammengesetzte Dachsparren, Bohlensparren, tragen, beschäftigen und in Bezug ans sattelförmige Bohlen-Veuvendet haben, und zwar zur Kuppel einer Kornhalle, dücher mit gebogenen Dachflächen auf das bekannte .m Deutschland war es besonders Gilly, der sich die Gilly Zche Werk verweisen.

Verbreitung und Bekanntmachung dieser Dächer angelegen Was die Form der gekrümmten Bohlensparren an-UnbJlr äUr Uberdeckung von Theatern, Kirchen, belangt, so bietet die Kreislinie als Halbkreis, Kreissegment Reühausern Scheunen u. s. w. empfahl.    und Spitzbogen die zweckmäßigste Form dar.

Bei diesen Dächern wurde die gebogene Gestalt auch Unter den vielen möglichen Spitzbogenformen giebt ml Äußeren der Gebäude beibehalten,    so daß gebogene    Gilly die in Fig. 479 und 480 dargestellten als die zweck-

Dach flachen sich lüftete», die mit Ziegeln nicht dicht ein-    mäßigsten an. Nach Fig. 479 ist die Höhe b ödes Daches

zudecken waren. Am nachteiligsten war die runde Form    „um etwas" größer anzunehmen, als die halbe Gebände-

ut der Nähe dev Firstes, wo die Tangente die flachste    tiefe ab, dann die Hypotenuse ac zu ziehen, auf der Mitte

Lage hatte, und es wurden hier dreieckige Brettstücke auf-    derselben der Perpendikel de zu errichten und dieser „gleich

gesetzt, um einen scharfen Rücken für den First zu erhalten,    l/₆ oder y₇" ac zu machen, worauf zu den drei Punkten a,

und da am Fuße der Sparren ähnliche    geradlinige Hölzer,    d und c der Kreismittelpunkt zu bestimmen ist. Nach

als Aufschieblinge, erforderlich waren,    so blieb nur noch    Fig. 480 soll die halbe Gebäudetänfe ab in fünf gleiche

ac aa

der mittlere Dachteil gebogen. Eine    solche Dachform,    Teile geteilt und sechs solcher Teile als Dachhöhe

welche etwa die in Fig. 478 gezeichnete Gestalt zeigte, genommen werden; ll/₂ solcher Teile bestimmen dann den

sig. 478.

Fig. 480.

Fig. 479.

/I

(/

/'e

konnte nicht lange für schön gelten, und da die Übelstände bei der Eindecknng mit Ziegeln doch immer noch teilweise fortbestanden, so fügte man den gekrümmten Bohlensparren bald noch äußere geradlinige hinzu, so daß sich int Äußeren die gekrümmten Sparren gar nicht verrieten.

Den Vorteil des freien Raumes im Inneren und die Möglichkeit, ohne durchgehende Balken Gespärre über große Gebäude konstruieren zu können, wohl erkennend, hat man die Bohtensparren auch in neueren Konstruktionen beibehalten; jedoch nur in den eben erwähnten Fällen, in denen sie als die Hauptsparren eines Pfettendaches auftreten und das zur Aufnahme des Deckmateriales dienende Gerüst tragen. Die äußere gebogene Form hat man nur den Kuppeldächern gelassen, die selten mit Ziegeln, sondern meist mit Schiefer oder Metall eingedeckt werden.

In allen den Fällen aber, in denen die Gewinnung eines großen freien Raumes nicht überwiegende Forderung ist, hat man die Bohlendächer aufgegeben, und auch wenn jene Bedingungen vorliegen, macht man doch im ganzen, mit alleiniger Ausnahme der Kuppeln, selten Gebrauch davon.

•A

-1-

Halbmesser des Kreises, der die Form des Sparrens bezeichnet. Man sieht aus diesen Vorschriften, daß Gilly auf die sehr genaue Form der Bohlensparren keinen großen Wert legt, sondern nur im allgemeinen die Spitzbogenform für die vorteilhafteste hält.

Ist der Krümmungshalbmesser zu klein angenommen, so werden sehr breite Dielen notwendig, die stark „über den Span", d. h. schief zu der Lage der Holzfasern, verschnitten werden müssen, und außerdem werden die Brettstücke doch mir kurz werden, wodurch sehr viele Fugen, d. h. schwache Stellen, in die Sparren kommen. Es ist daher doppelt vorteilhaft, den Krümmungshalbmesser möglichst groß zu nehmen.

Sollen die Bohlensparren das Deckmaterial unmittelbar -aufnehmen, so wird man für die Krümmung der Sparren die Regel befolgen müssen, daß an keinem Punkte dieser Krümmung die Tangente einen kleineren Winkel mit dem Horizonte machen darf, als der für das Material zulässige Neigungswinkel ist. Trügt der Bohlensparren aber einen

166

Achtes Kapitel.

geraden Sparren, so ist die Form des ersteren schon gleich- I normal ans der Krümmung stehen, d. h. nach dem zuge-giltiger, nur ist harmtf Rücksicht zu nehmen, daß die Last    hörigen Kreismittelpnnkte gerichtet seilt müssen. Außerdem

des Deckmateriales möglichst gleichförmig ans den Sparren    müssen diese Fugen in beit verschiedenen Dielenlagen geil erteilt werde und eine Abstütznng des äußeren Sparrens    hörig abwechseln oder Verband halten. Im allgemeinen

auf den Bohlensparren da stattfinde, wo der letztere, bei    ist es klar, daß ein solcher Sparren um so fester sein wird,

starker Belastung, das Bestreben haben wird, nach außen    ans je weniger Stücken er zusammengesetzt ist; deshalb

auszubauchen.    ist es vorteilhaft, die ttotwendige Stärke der Sparren aus

wenigen Lagen starker und nicht ans mehreren Lagen schwacher Bretter herzustellen. Am leichtesten ist es ferner, den Sparren ans lauter gleichen Stücken zusammenzusetzen, weil man dann die für eines derselben passende Schablone für alle gebrauchen kann. Dies wird bei zwei Brettlagen, welche Zahl wir als die kleinste bezeichnen müssen, leicht thunlich, weil dann immer die Fuge auf die Mitte des darüberliegenden Dielstückes treffen wird, Fig. 481. Bei drei Lagen, Fig. 482, ist das Verwechseln der Fugen schon weniger einfach, weil in einen und denselben Querschnitt des Sparrens nicht zwei Fugen fallen dürfen.

Das Schneiden der Brettstücke geschieht am vorteilhaftesten nach der in Fig. 483 angedeuteten Weise, so daß die Krümmungen immer verwechselt liegen, weil dann die Schnittfuge zwischen zwei Brettstücken zugleich als Stoßfuge dienen kann und alle unnötigen Zwischenräume wegfallen. Die Größe der einzelnen Brettstücke hängt, wie schon |pp erwähnt, von der Krümmung und der Breite der vor-I handenen Bretter oder Dielen ab, und man nimmt in dieser Beziehung 1,5 m als das Minimum und etwa 2,5 m als Maximum der einzelnen, nach der vorgeschriebenen Rundung geschnittenen Brettstücke an. Die Brettoder Bohlstücke bleiben rauh, und nur in besonderen Füllen werden die äußeren Flächen der äußeren Lagen gehobelt.

Ist die Form des Bohlensparrens bestimmt, so erfolgt seine Anfertigung. Diese geschieht auf zweierlei Art. Nach der älteren, von Delorme angegebenen, werden die Dielen hochkantig nebeneinander angeordnet, ähnlich wie die Fekgen eines Wasserrades, Fig. 481, 482 und 484;

Fig. 481.

io":

<- Fig. 482.

VT

Fig. 483.

Fig. 484.

Hat man die Brettstücke zu einer Lage geschnitten, so werden sie auf den Reis-boden nach der aufgezeichneten Form, möglichst genau passend, aneinander geschoben, die zweite Lage mit verwechselten Fugen darauf gelegt und beide durch Nägel verbunden. Diese Nägel müssen, wenigstens an den Stößen, eiserne sein und wenigstens vier an jedem Stoße verwendet und nmgenietet werden. Außer-nach der neueren, von Oberst Emh vorgeschlagenen, aber j dem verbindet man die Brettlagen wohl durch hölzerne aus möglichst langen Dielen, die mit ihrer breiten Seite aufeinander liegen, ähnlich wie die Federn eines Wagens,

Fig. 485. Im ersten Fall werden die Dielen nicht gekrümmt, sondern krumm geschnitten, im zweiten aber gekrümmt; von ersteren zunächst.

Ein solcher Sparren besteht aus mehreren, neben-

^p;

yv

Fig. 485.

Nägel, in Entfernungen von ungefähr 20 bis 25 cm voneinander.

Die hölzernen Nägel werden gewöhnlich von recht trockenem, tannenem Holze gemacht, und es ist gut, sie in ihrem Querschnitte nicht ganz kreisrund, sondern etwas oval zu bearbeiten. Werden sie dann in die rund voreinanderliegenden Brett- oder Dielstücken, deren Stoßfugen | gebohrten Löcher eingetrieben, so muß die größere Achse

des ovalen Querschnittes parallel mit den Holzfasern der Bretter liegen. Der durchgeschlagene Nagel wird auf der unteren Seite, mit der Fläche des Sparrens bündig, abgestemmt und an diesem Ende verkeilt. Damit dies Verkeilen nicht Veranlassung zum Spalten der Bretter werde, müssen die Keile senkrecht auf die Richtung der Holzfasern in die Nägel eingesetzt werden, Fig. 486.

Bei tiefen Gebäuden, über 8 m etwa, ist es geratener, sich überall der eisernen, umgenieteten Nägel zu bedienen, und wenn die Tiefe 18 in erreicht, an den Stößen Holzschrauben oder Schraubenbolzen zu verwenden.

bindung an letzterer Stelle gerade so geschehen, wie in den übrigen Teilen der Sparren, d. h. das Gebinde muß ein Ganzes bilden. Die Verbindung bei spitzbogigen Gespärren geschieht nach Fig. 487 am einfachsten durch Überblattung, wenn der Sparren aus zwei Brettlagen besteht, und durch eine Art Schlitzzapsen, wenn drei Brettlagen den Sparren bilden. In beiden Füllen wird die Verbindung durch eiserne Nägel oder Schrauben noch mehr befestigt. Außerdem wird, etwa 18 bis 24 cm unter dem inneren Scheitel, in horizontaler Richtung ein Brett an beide Sparren befestigt, das die Verbindung sehr wirksam verstärkt.

Fig. 48G.

Fig. 487.

CD

(DD

CD

<D

bei 7,5 bis    11,5    m    Tiefe 8    cm    stark u. bestehen aus 2 Dielen,

Fig- 488.

Die Bohlensparren, wenn sie zugleich Dachsparren sind, erhalten eine Entfernung voneinander von Mitte zu Mitte von 0,9o bis 1,2 m und eine Breite von mindestens 20 cm; ihre Stärke hängt von der Länge der Bohlensparren ab, bezw von der Gebäudetiefe, und erhält danach folgende Abmessungen:

Bei einer Gebäudetiefe unter und bis 7,5 m soll jeder Sparren 7 cm stark werden und bestehen aus zwei Dielen;

und 1 Diele zu 6 cm Stärke.

„ 15,7 „ 17,3 „    „ 18 „ stark u. bestehen aus 3 Dielen.

Für jede 3 m größere Gebändetiefe legt man den Sparren

2,5 bis 3,o cm an Stärke zu, wobei aber der Grundsatz festzuhalten ist, jeden Sparren lieber aus zwei stärkeren, als ans drei schwächeren Dielen zusammenzusetzen. Außerdem ist es ratsam, bei Gebäudetiefen von 12 m und darüber jedesmal dem vierten Sparrenpaare, als Bindersparren, eine größere und zwar die in obigen Angaben nächstfolgende Abmessung zu geben.

Um ans dergleichen Sparren ein Dachgebinde zu bilden, müssen zwei im Scheitel oder an den First miteinander verbunden werden, und wir haben diese Verbindung nur für den Fall zu betrachten, wenn das Gebinde einen Spitzbogen bildet; denn ist es nach einem Halbkreise oder nach einem kleineren Kreisbogen gesonnt, mit horizontaler Tangente am Scheitel, so muß die Ver-

Um die Entfernung der Sparren voneinander am First zu sichern und hier zugleich einen Lüngenverband für das Dach herzustellen, wird zwischen dem inneren Scheitel des Sparrengebindes und dem eben erwähnten horizontalen Brette eine etwa 6 cm starke Firstdiele in aufrechter Stellung angebracht und in diese sowohl die Sparren, als jenes Brett etwa 4 cm tief eingelassen.

Mit ihren unteren Enden stehen die Sparren entweder in einem Balken oder auf einer Schwelle ans, und die Verbindung geschieht auf folgende Weise. Wenigstens 9 cm von dem Ende des Balkens, wenn ein solcher vorhanden ist, wird das Zapfenloch, nach Fig. 488, so lang als der

Fig. 489.

///// 7/

,({ ft

Bb

Sparren breit ist, ausgestemmt, jedoch nicht so breit, als der Sparren dick ist. Wollte man nämlich den Sparren mit seiner ganzen Dicke in das Zapfenloch eingreifen lassen, so müßte man voraussetzen, daß sämtliche Zapfenlöcher durchaus von ganz gleicher Tiefe wären; da dies nun aber

Achtes Kapitel.

168

nicht wohl zu erreichen ist, so schneidet man an den aus zwei Brettdicken bestehenden Sparren auf jeder Seite etwa

1,5 cm fort und macht das Zapfenloch um 3 cm schmäler als die Sparrendicke beträgt, so daß die Sparren ans dem gebildeten Absätze ruhen, wobei sie alle, unbeschadet der ungleichen Tiefe der Zapfenlöcher, in einerlei wagrechter Ebene aufstehen können. Ist der Sparren ans drei Lagen zusammengesetzt, so schneidet nmn nach Fig. 489 auf einer Seite, so lang als man den Sparren in das Zapfenloch reichen lassen will, die eine Brettdicke fort und giebt dem Zapfenloche eine Breite gleich der übrigbleibenden Sparrendicke. Übrigens können die Balken durchgehende Dachbalken oder auch Stichbalken sein.

wie dies in Fig. 490 dargestellt ist.

Zu den hier erwähnten Details ist noch zu bemerken, daß der Längen - Verband dieser Dächer außer der erwähnten Firstdiele noch durch Sturm-Latten hergestellt tvird, die an ___ inneren Seite der Jjj Sparren in schräger

Fig. 490.

der

~WJ>k

-SU,

Fig. 491.

3TZZZ3E

if

i=i

tzzi

SB.

=«k

I SM.

mm

Steht der Sparren aber ans einer Schwelle auf, so muß! diese, wenn ein Einzapfen stattfinden soll, um 9 cm breiter sein als die Zapfen, damit vor dem Zapfenloche nach außen zu diese 9 cm Holz stehen bleiben können. Deshalb pflegt man den Sparren in diesem Falle gewöhnlich nur teilweise einzuzapfen und zugleich anfzuklanen,

Richtung angenagelt werden. Auch eine Verriegelung der Sparren unter sich findet häufig Anwendung, wie wir beispielsweise in Fig. 491 dargestellt sehen. Hier ist nach früher angeführten Gründen die durch die Gestalt der Bohlensparren angedeutete gewölbte Form der Dachflächen nicht beibehalten, sondern es sind die gekrümmten Sparren

L?j

gleichsam durch gerade Hölzer eingerahmt, um ebene Dachflächen zu erhalten.

Fig. 491 zeigt mit einigen nicht wesentlichen Abänderungen die von Schinkel für eine Reitbahn entworfene Dachkonstruktion. Die lichte Tiefe betrügt 13,33 m, die Bohlensparren sind 28,6 cm breit und bestehen aus einer mittleren, 5,2 cm starken Diele und aus zwei seitlichen von je 4 cm Stärke, mithin Dicke der Sparren 13,2 cm. Diese sind auf ihrem Rücken mit gehobelten Brettern 2 cm dick bekleidet und bilden einen Teil des Längenverbandes der Bohlensparren, die außerdem elfmal durch 5 cm starke Dielen verriegelt sind. Hinter jedem Sparren steht ein Pfosten von 18,2 cm Breite und 23,4 cm Stärke mit dem Sparren auf derselben Schwelle. Diese Pfosten sind einmal inmitten ihrer Höhe verriegelt und tragen eine Wandpfette, auf der ein mit den Bohlensparren zangenartig verbundenes Stichgebülk ruht. Dieses erhält einen Längenverband durch eine Reihe horizontaler Andreaskreuze, die auf dem Stichgebälke aufgekämmt und mit der Schwelle für die äußeren Sparren und einem Rahmholze verbunden sind. Die äußeren geraden Sparren haben 13 cm Breite und 20 cm Höhe, sie find mit Brettern verschalt, die eine Ziukblechdecke aufnehmen.

Derartige Bohlensparren-Konstruktionen werden bei Satteldächern nicht mehr ausgeführt, dagegen sind sie noch bei Kuppeldächern gebräuchlich, auf die wir später zurückkommen werden.

Die Bohlensparren finden nur noch Verwendung als Haupt- oder Bindersparren eines Pfettendaches, wie Fig. 492 zeigt, welche mit einiger Abänderung der Dachkonstruktion der ebenfalls von Schinkel entworfenen Kirche in Moabit nachgebildet ist. Die hier als Binder auftretenden Bohlensparren tragen flachliegende Sparren eines Pfettendachev, sie sind in starke Doppelpfosten versaht, die dicht an der Mauer liegen und mit dieser durch eingemauerte Anker verbunden sind. Durch diese Doppelpfosten gehen die Stichbalken bis zu den Bohlensparren, mit denen sie durch eiserne Bänder und Schraubenbolzen verbunden werden. -vZN die Stichbalken sind die Hauptsparren eingesetzt und mit ihnen, sowie mit den Bohlensparren, wo diese tangiert werden, durch Eisenbänder verbunden.

Im Scheitel vermitteln doppelte Hängesüulen den Verband der Hauptsparren mit den Bohlensparren. Auf

Brey mann, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

ersteren liegen die Pfetten, die die Dachsparren tragen. Letztere sind unterhalb verschalt, so daß sich zwischen den Pfetten eine Felderdecke bildet.

Hübsche Anwendungen der Bohlenbogen zu Binderkonstruktionen zeigen die auf Tafel 39 und 40 dargestellten Dachstuhlkonstruktionen, welche der frühere Bearbeiter dieses Handbuches, Oberbaurat Lang, in zwei Turnhallen in Karlsruhe ausgeführt hat, bei denen der Bohlenbogen in der Form des Kreissegmentes und der Korblinie als Konstruktionsteil der Binder in Anwendung kam.

Tafel 39, Fig. 1 bis 5, zeigt den Dachstuhl der Halle der''Turnlehrerbildungsanstalt; sie hat 18 m Breite

Fig. 492.

so

L-

45 m Länge und bis zur First 12 m Höhe. Zur Konstruktion der 5 m voneinander entfernten Dachbinder wurde der Bohlenbogen vom Querschnitt Fig. 5 gewählt und dieser mit einem Strebenpaare durch verdoppelte zangenartige Hüngesäulen verbunden und verspannt. Die äußeren, schwächeren Bohlen sind innerhalb der Hängesäulen, die innere stärkere Bohle dagegen ist in der Mitte zwischen denselben gestoßen, wodurch die Stoßfugen der Bohlen verdeckt und gegen Ausbiegung gesichert sind. An jeder Stoßfuge sind nach Fig. 1 und 5 vier Schraubenbolzen mit eingelassenen Muttern und Köpfen angebracht, während die Lüngefugen mit profilierter Leiste, Fig. 5, abgedeckt sind. Der Horizontalschub wird durch eine Zugstange

Achtes Kapitel.

170

ausgehoben, die, in der Mitte geteilt, mit einem Schrauben-schloß versehen und ausgehängt ist, Fig. 1 und 4. Sie ist    den steinernen Konsul ein gutes Auflager; um diesen nicht

durch die Zangen hindurchgesteckt, auf denen die Streben-    durchbohren zu müssen, verbinden zwei Schraubenbolzen s

süße aufsitzen, die mit jenen dnrch eiserne Schuhe uud Schraubenbolzen verbunden sind, Fig. 3. Hinter diesen wurden in die mit Schraubengewinden versehenen Zugstangenenden die Schraubenmuttern eingesetzt und angezogen. Das Dach ist mit Asphaltpappe und daraus mit Schiefer gedeckt. Die Dachhöhe betrügt ¹/i der Weite. Das Gebäude hat einen Balkenkeller, und der Fußboden besteht ans zwei Lagen tonnen er Schlausdielen von je 32 mm Dicke.

Die städtische Turnhalle, Tafel 40, Fig. 1 bis 5, für die Schüler des Realgymnasiums uud der Realschule bestimmt, hat 15 m Weite und 27 m Länge, ohne Vorhalle an der vorderen und Nische an der hinteren Giebelseite. Auf das in der Höhe ab, Fig. 1 und 2, durch die ganze Halle ziehende Kopfgesims sollten auch die Bohleubogen der Dachbinder ausgesetzt werden, und da sich hierzu die Stichbogensorm nicht gut eignete, so wurde die Korblinie gewählt. Nun mußte aber von der Anordnung einer Zugstange Umgang genommen werden, da eine solche die Höhe zwischen Fußboden und Bogenscheitel nahezu halbiert hätte, was unschön und unzweckmäßig gewesen wäre.

Obschon die unter den Mittelpfetten angebrachte Zange einen wesentlichen Teil des Seitenschubes aushebt, und Streben und Bohlenbogen sorgfältig durch zangenartige Hängesäulen miteinander verbunden sind, so erschien es doch geboten, die Mauerpseiler in einer Weise zu verstärken , daß sie den noch etwa vorhandenen Seitenschub wirksam anszunehmen vermögen. Dies geschah derart, daß gegossene si. Schienen, Fig. 3 bis 5, angeordnet wurden, die mittels eines oben ausgesetzten und angeschraubten Schuhes die Strebeusüße, und vermöge der am unteren Ende angegossenen Schuhe die Füße der Bohlenbogen aufnehmen. Dnrch diese Verbindung wird die Strebe die Schienen zu drehen, der Bohlenbogen hingegen sie zu verschieben suchen. Da diese Pressungen dem von der Schiene berührten oberen Pseilerende nicht zngemutet werden konnten, so wurde der Schienenfuß mit einer Stelle des Pfeilers w, Fig. 4, verbunden, die nur noch 1,4 m Abstand vom Hallenboden hat. Der Strebenschuh d, Fig. 3 und 4, ist mit der Sparrenschwelle b, aus der die Sparren ausgesattelt sind, mit zwei Schraubenbolzen verbunden. Schnh und si. Schiene t sind sechsfach verbolzt; ebenso oft ist letztere mit dem verdoppelten Wandpsosten c, Fig. 3 bis 5, verbunden, der sich mit dem Bohlenbogen in einen gemeinsamen Schnh d' einsetzt. Die Verbindung des Wandpfostens mit dem Bohlenbogen ist ans Fig. 3 bis 4 ersichtlich. Letzterer besteht ans drei Bohlen von zusammen 15 cm Dicke und 30 cm Breite, wovon die mittlere Bohle 6 cm stark ist. Der Schuh d', in welchem die J_ Schiene

von je 1 m Länge den Schuh mit der bis w reichenden Hauptzugstange, die 2,so m Länge hat. Damit diese den Pfeiler möglichst vollständig fasse, ist sie mit einer Gußplatte befestigt, aus der zwei Eisenbahnschienen von je

1,5 m Länge ausgelegt sind. Das Dach hat eine Höhe von y₄ bis y5 der Breite der Halle und ist mit Schiefer aus Asphaltpappe gedeckt.

Eine andere Konstruktionsweise hat, wie bereits erwähnt und in Fig. 485 dargestellt wurde, Oberst Emp vorgeschlagen und in einem 1823 in Paris erschienenen Werke si bekannt gemacht.

Anstatt der kurzen, hochkantig gestellten Dielen der Delorme'schen Methode werden hier möglichst lange Bohlen blattartig übereinander gelegt. Die Anfertigung ist im allgemeinen einfach, und es kommt nur daraus au, die Stöße der Dielen, welche nur stumpf sind, so abwechseln zu lassen, daß in keinem Querschnitte des Sparrens zwei dergleichen liegen und alle Dielen durch die umgelegten Zngbänder und durchgezogenen Schranbenbolzen möglichst miteinander verbunden werden. Das Biegen der Dielen geschieht einzeln über ein Lehrgerüst, und die Schraubenbolzen werden erst eingezogen, wenn der ganze Bogen die richtige Gestalt angenommen hat.

Um auch einen Repräsentanten des Emy sichen Systems zu haben, das seiner außerordentlichen Kostspieligkeit wegen nicht leicht nachgeahmt werden dürste, ist aus Tasel 41 die Hälfte eines Binders mit den nötigen Details gezeichnet, der einem von Emy erbauten Wagenschuppen zu Marai angehört. Dieser aus einem Bogen und geraden Hölzern konstruierte Binder hat 20 m Spannweite und trägt ein Vierteldach. Fig. 2 zeigt einen Teil des Längenschnittes, aus dem der Längenverband und die Entfernung der Binder zu entnehmen ist.

Der halbkreisförmige Bogen besteht in seinen verschiedenen Teilen aus einer verschiedenen Anzahl von Dielenlagen. Zu unterst und bis zur ersten Zange, oder so weit der Bogen mit dem senkrechten Pfosten verbunden ist, liegen sieben Lagen übereinander; von da bis zu dem Bande zwischen der sechsten und siebenten Zange sind deren acht angebracht; von hier bis zur neunten Zange sechs und im Scheitel selbst fünf; jede Dielenlage ist 0,os5 m stark und 0,is m breit. Die äußeren Bretter des Bogens sind von Eichenholz genommen, was sich ebenfalls leicht biegen ließ, und in das sich die Köpfe der Schrauben

§ 8.

bolzen nicht eindrücken, so daß diese recht fest angezogen werden konnten. Die vertikalen Stuhlpfosten sowohl als die geraden Hanptsparren sind durch Verdoppelungen steifer gemacht, um sie gegen Verbiegungen zu schützen. Der vertikale Stuhlpfosten berührt die Mauer nicht, und obgleich die untersten Zangen über ihn hinaus verlängert sind und um etwas in die Mauer reichen, so geschieht dies doch nur in der Art, daß die Binder an der Mauer keine andere Stütze finden, als daß sie dadurch in ihrer vertikalen Stellung erhalten werden. Die gezeichneten Details machen alles Übrige deutlich. Fig. 3 zeigt den Fuß des Bogens und seine Auflager; Fig. 4 einen Durchschnitt vor der mit AB bezeichneten Zange in Fig. 1; Fig. 5 einen Durchschnitt durch den Scheitel des Bogens mit einem eisernen Zugbande und Fig. 6 einen solchen über der untersten Zange CD in Fig. 4.

Kirchendächer.

Diese sind wegen ihrer Eigentümlichkeit zu einer besonderen Gruppe von Satteldächern hier zusammengestellt. Der Neigungswinkel dieser Dächer ist sehr verschieden und abhängig vom Baustil und Deckmaterial. Wegen der meist freien, dem Winde sehr ausgesetzten Lage ist auf einen besonders guten Quer- und Längenverband, sowie auf die Unmöglichkeit der Verschiebung der Dachflächen bei der Konstruktion Rücksicht zu nehmen. Je nach der Deckebildung der Kirche können Binderbalken angeordnet werden oder nicht. Was über die Hänge- und Spreng-werke gesagt wurde, gilt auch hier. Bei einschiffigen Kirchen werden die Satteldächer von den Umfassungsmauern, bei mehrschiffigen — Hallenkirchen — auch noch von Zwischenstützen getragen. Wird das Mittelschiff über-

Fig. 493.

II

13,75 IW

Schließlich zeigt eine Vergleichung mit der auf Tafel 35, höht, so zerfällt das Dach in ein Satteldach und zwei Fig. 2, dargestellten Konstruktion, daß beide nach einerlei Pultdächer, welche wir später kennen lernen werden. Die Grundsätzen zu beurteilen find, so daß wir uns auf das Kirchen werden entweder mit Stein- oder Holzdecken ver-früher Gesagte beziehen können.    sehen. Im ersten Fall ist die Dachkonstruktion unabhängig,

im zweiten abhängig von der Deckebildung. Beispiele für den ersten Fall zeigen die Tafeln 42 bis 44, für den zweiten die Tafeln 45 bis 48.

Im Mittelalter wurde jedes Gespürr etwa nach Fig. 395 abgebunden und der Längenverband ] jli durch Windrispen, Dachlatten oder Schalbretter hergestellt, während auf unseren Zeichnungen llJj die Sparren auf Pfetten ruhen, die einen tüchtigen

Fig. 494.

P-

jJi

- 16,3017p

Bei tonnenartig gestalteten ^aaldecken form eit die Bohlenbogen unmittelbar zur Deckebildung benutzt werden, ein hübsches Beispiel giebt Fig. 493, die den Bohlenbinder der auf dem Bahnhöfe zu Görlitz ausgeführten Decke-und Dachkonstruktion über dem Wartesaale I. und II. Klasse darstellt. Die Spannweite beträgt 15,75 m, die Pfeilhöhe l,4i m und die Binderentfernung 3,?i m. Die Längenverbindung ist durch die Pfetten bewirkt, ff

. Eine einfache Konstruktion, bei der die Bohlenbogen Decke und Dach bilden, zeigt Fig. 494, vom Malersaal des Hofopernhauses in Wien.

1) Zeitschrift für Bauwesen 1870.

Längenverband abgeben.

Insbesondere sollte bei Kirchenbüchern die Firstpfette niemals fehlen, und zwar nicht allein wegen besserer Befestigung des Blitzableiters, sondern auch wegen der Erhaltung einer genauen Firstlinie.

Für kleine, im gotischen Stil zu erbauende Kirchen zeigt Tafel 42, Fig. 1 bis 2, eine Dachkonstruktion, die in der Weißgärberkirche in Wien ausgeführt ist, und sich der auf Tafel 24, Fig. 3, gegebenen Konstruktion anschließt. Eine Abänderung zeigt sie in der Anordnung zweier, von der Hängesäule ausgehenden und senkrecht auf die Dachflächen gerichteten Strebebänder zum Zweck der Aufnahme der zur Unterstützung der Mittelpfetten dienenden Kopf-

22*

Achtes Kapitel.

172

bänder, wodurch es möglich wurde, den Bindern 5 m Entfernung zu geben. Die Binderbalken sind zugleich Streckbalken, indem sie zur Verankerung der Umfassungsmauern benutzt wurden.

Ein weiteres Beispiel eines Kirchendaches von bescheidenen Abmessungen, und zwar von der Elisabethkirche in Wilhelmshaven, ist in Fig. 3 bis 4, Tafel 42, dargestellt. Hier endigt die verdoppelte Hüngesäule unter der Zange, da sie nicht den doppelten Binderbalken zu tragen hat, dessen Mitte durch die Quergurtbogcn unterstützt wird Fig. 4. Die Mittelpfetten erhalten mittels der Zangen und der von ihnen und den doppelten Binderbalken umschlossenen Strebebänder, die sich unten in steinerne Konsolen einsetzen, eine sichere Lage. Dasselbe gilt für die Firstpfette, indem die doppelten Hängesüulen, auf denen sie aufgezapft ist, mittels zweier sie durchdringenden Strebe-bänder, welche mit den Bindersparren verblattet sind, sehr sicher abgesteift werden. Der Lüngsverband, der an der Firstpfette durch Kopfbänder hergestellt ist, sollte auch an den Mittelpfetten nicht fehlen, da die Entfernung der Binder sehr bedeutend ist.

Liegt der Scheitel der Gewölbe höher als das Haupt-gesims, so kann mit Vorteil eine Konstruktion nach Fig. 495

Fig. 495.

der Bundbalken liegt dann über den Kniestockpfetten und ist mit den bis in die Gurtbogenzwickeln hinabreichenden schräg gestellten Stuhlsänlen überkömmt und verbolzt. Eine von dem oberen Strebenpaar getragene Hängesäule faßt den Spannriegel und den Bundbalken. Die Längsver-spannnng ist durch Kopfbünder und durch eine am Fuß der Hüngesäule liegende und sorgfältig verbolzte Doppelzange hergestellt.

Eine Dachstuhlkonstruktion mit einfachem und doppeltem Hängewerk über einer zweischisfigen Kirche zeigt Fig. 496, aus der Lutherkirche in Berent in Westpreußen, 9

Fig. 496.

-k-

ml

0k

M-

11

Xis;

Xi LT

II

BÄi:

-V

,-3

II

m

i®

•i

fl

:X

fff i

\\

f!

mUm

mm

M

HFkSsl

XL

sk

k il’fS

^ IHM-

Jk

-f

— von der evangelischen Kirche in Schopfheim 9 — Verwendung finden, bei der eine Art Kniestock angeordnet ist;

Auf Tafel 43 und 44 sind Dachstühle über dreischiffigen überwölbten'Kirchen'abgebildet, >und zwar auf Tafel 43, Fig. 1 bis 2, zur Elisabethkirche in Basel und auf Tafel 44, Fig. 1 bis 2, zur Kirche in Brünn, vom Oberbaurat Ferstl.

Das Dach Fig. 1 bis 2, Tafel 43, ist ein außerordentlich fest konstruiertes und mit Kupferblech gedecktes Winkeldach, dessen Sparren durch Fußpfette, zwei Mittelpfetten und Firstpfette unterstützt sind. Der Dachbinder besteht aus dem einfachen Hüngebock mit zwei Horizontalverspan-nnngen unter den Mittelpfetten, durch doppelte Kehlbalken oder Zangen, die die Bindersparren, Streben und Hänge-

faulen fassen, mit denen sie verbolzt sind. Um den Druck des Daches zu verteilen, sind über den Längsgurtbogen und Pfeilern Pfosten aufgerichtet, die in die Streben versaht und in die Binderbalken eingezapft und außerdem durch ein Winkelband sichergestellt sind. Denselben Zweck hat das innere Strebenpaar zu erfüllen, das überdies der unteren Zange zwischen Pfosten und Hängesäule einen weiteren Stützpunkt gewährt.

dach, wodurch die Sparren eine derart steile Neigung erhielten, daß man sie auf 4,5 bis 5,5 m Entfernung freilegen konnte.

Erhält die Kirche eine Holzdecke, so wird diese im Zusammenhang mit der Dachstuhlkonstruktiou ausgeführt. Die einfachste Bildung einer solchen Decke besteht in der Anlage eines Dachgebälkes mit Schalung oder Putz. Derartige Konstruktionen einer gewöhnlichen Decke sind auf Tafel 24, Fig. 1 bis 3, und Tafel 28, Fig. 1, dargestellt. Ein weiterer Schritt in der Deckebildung besteht darin, daß die Felder des gehobelten Gebälkes mit Dielen oder gestemmter Arbeit ausgelegt werden, oder daß die Decke als vollständige Kassettendecke ausgeführt wird.

Soll der Kirchenraum an Höhe gewinnen bei möglichst niedrig gehaltenen Umfassungsmauern, so geschieht dies auf Kosten des ohnehin wertlosen Speicherraumes durch Anordnung sogenannter gebrochener oder zusammengesetzter Decken, Tafel 45 bis 48. Mit Hilfe dieser Holz-decken, die in mancherlei Weise angeordnet werden können

Die Kopsbänder sind nicht der Unterstützung der Pfetteu, sondern nur des Längsverbandes wegen angebracht, da die Binder sehr nahe, und zwar nur aus 3,7 m entfernt angelegt sind, somit das Bedürfnis einer weiteren Unterstützung der Pfetten in Wegfall kommt.

Fig. 496a.

Die in der Höhe der Mittelpfetten gelegenen doppelten Rahmhölzer, die zur Längsverspannung der Hängesäulen und Zangen wesentlich beitragen, könnten etwas schwächer gehalten sein. Zur zeitweiseu Untersuchung des Daches dient der in der Mitte auf zwei Balken befestigte Dieleu-boden. Hierbei sei noch bemerkt, daß, je dichter die Eiu-deckuug des Daches hergestellt wird, desto mehr man auf eine Durchlüftung des Speicherraumes bedacht sein muß, wenn das Holzwerk möglichst lauge erhallen werden soll.

Der Dachstuhl der von Oberbaurat v. Ferstl erbauten Kirche in Brünn ist auf Tafel 44, Fig. 1 bis 2, dargestellt.

-____j-/Cy

Von den 15,5 m langen, auf Firstpfette und Mittelpfetten ruhenden Sparren sind die Biudersparren mit dem Fußende in Binderbalken, die Leersparren dagegen in Stichbalken eingesetzt. Die unteren Mittelpfetten werden durch Stuhlsäulen sicher unterstützt, deren Druck von den Pfeilern

ff«»->--<£*=

m btc Sp-mnneg-l der unteren Mtt-lPf-t-n e 10stallen    nüchterne horizontale Putz-

sind. Um den Spannnegel gegen Einbiegung zu sichern,    J-u

ist er durch doppelte Hängestreben und einfache Strebe- "der Schaldecte nicht erreicht w . bäuder unterstützt, die von den Hängesäulen ausgehen und    Eine einfache Konstruktion einer ansteigen den Decke

mit den Häugestreben und Dachflächen parallel laufen, von 11 m Spannweite zeigt Tafel 45, Fig. 1 bis 4, Bet Während durch vielfache Dreiecksbildungen der Dachkon- der über dem Biuderbalkeu besondere Hauptsparren zur struktion ein fester Querverband verliehen wurde, ist auch Aufnahme der Deckebalken in ue Koustmktwu emgefug für einen tücküiaen Länqsverband Sorge getragen durch sind. Der mittlere der lauglaufeuden ^.eckeballen wird Anorduuua von Kovfbändern unter der Firstpfette und durch die Hängesäulen unterbrochen, in welche die Luden de,, unteren Mittelpfetten, und durch Andreaskreuze zwischen der einzelnen Stücke der,atzt. oerklammerk und außerdem den oberen Mittelpfetten und beit darunter befindlichen durch Kopfbänder unterstützt werden. Fig. 2. Die Balken-Rahmhölzern Vermöge dieser Zwischenunterstütznng der selber sind an den Haupt,parren mittels vortretender Quer-

......- »Ls»

ssrysÄ äääps, »z »■«»$> -

Achtes Kapitel.

174

Das Dach ist ein Winkeldach, und von dem einfachen Hüngebocke, aus dem die Binder hauptsächlich bestehen, sind zur Deckebildung direkt nur die Binderbalken und Hängesüule durch Aufnahme der die Balken tragenden Hauptsparren und indirekt die Streben beansprucht.

Fig. 496 a zeigt die Umbildung der Konstruktion bei größerer Spannweite und Annahme eines doppelten Hängewerkes.

Eine etwas andere Ausbildung des Motives der Fig. 1, Tafel 45, giebt die Decke der evangelischen Kirche in Garzigar in Pommern, Fig. 497; st hier laufen die Deckebalken nicht längs, sondern quer, und durch Einfügen von bogenförmig ausgeschnittenen Brettern in Verbindung mit Kopfbändern ergießt sich ein Spitzbogen, der eine Vermittelung zwischen Wand und Decke belvirkt.

Eine weitere Ausbildung des auf Tafel 45, Fig. 1, gegebenen Deckemotives zeigt Fig. 500, die näherer Erläuterung nicht bedarf, st Auch der Dachstuhl mit der dachförmigen Decke über der Kirche im Centralgefüngnis

Fig. 498.

iz

//

ill

Fig. 497.

md

IHM

rio²

(Bp

Fig. 499.

|BOO|

iaol

II

a-

ioo|

Durch Einfügung von wirklichen Bogen, in Bohlen-konstrnktion oder mit bogenförmig geschnittenen Hölzern, auf die die lüngslaufenden Deckebalken aufgelegt werden können, ergießt sich an Stelle der satteldachartigen Decke eine fpitzbogenförmige Tonne, die in der Höhe der Bundbalken in eine wagrecht liegende Balkendecke übergeht, Fig. 498, aus der evangelischen Kirche in Laurahütte in Oberschlesien, st

Beim Kehlbalkendach kann nach Fig. 499, — aus der Kirche in Helba bei Meiningen, — eine halbkreisförmige Tonne eingefügt werden; hier ist der Bundbalken innerhalb der Tonne durch eine Zugstange ersetzt, und ein Stichgebälk angeordnet, das auf einem auf Pfosten liegenden Unterzug aufgelagert ist. st

iatfnan

"SF

in Wronke (Posen) ist hier anzuführen, Fig. 501, st nur sind hier fünf Hüngesäulen angeordnet, und die Decke zeigt seitlich schmale, wagrechte Felder nach dem Motiv der Decke ans Tafel 47.

1)    Deutsche Bauzeitung 1887.

2)    Zeitschrift für Bauwesen 1896.

Statt der satteldachartigen Form kann die Decke auch polygonal gebrochen werden, wie z. B. in der Kirche in Klein-Villars bei Maulbronn, Fig. 502. h

1) Neumeister & Häberle, Die Holzarchitektur.

Fig. 500.

W/A

i'i

s:

HZ

Fig. 501.

)i

Eine wagrechte Balkendecke zu einer dreischiffigen Kirche zeigt Tafel 46, Fig. 1 bis 2, die über dem Mittel-schiff erhöht ist, woselbst die verlängerten Unterzüge die untersten Mittelpfetten, sowie die Hauptsparren des Pfetten-daches und die Streben des doppelten Hänge- und Spreng-werkes aufnehmen. Der Dachstuhl selbst könnte mit geringerem Aufwand Material konstruiert sein, indem anstatt der beiden oberen Mittelpfetten eine genügend wäre, die teils auf dem Hauptsparren, teils auf der Zange gelagert werden könnte, welche die Stelle des Spannriegels einzunehmen hätte imb bis unter die Dachschalung reichen müßte. Außerdem könnten die Binder in größeren Entfernungen angelegt sein.

Der Kirchendachstuhl Fig. 1 bis 2, Tafel 47, gehört zum Entwurf einer-protestantischen Kirche nach Zingst; die Decke zeigt Dreiteilung durch Anordnung zweier Seitenfelder und eines überhöhten Mittelfeldes, und der Horizontalschub ist durch eine Zugstange aufgehoben, die in der Mitte durch ein Hängestängchen gefaßt ist.

Die Decke, Tafel 48, von der katholischen Kirche in Sabartowa zeigt dieselbe dreiteilige Anordnung, doch ist das Mittelfeld dachförmig gebildet, und der Horizontalschub wird nicht durch eine Zugstange, sondern durch zwei Schwertstreben aufgehoben, die zugleich die Balken der dachförmigen Mitteldecke aufnehmen. Das Fehlen des mittleren Hüngeeisens oder der Hünge-süule zur Verbindung des Firstpunktes mit dem Kreuzungspunkt der Schwertstreben ist als ein Fehler zu bezeichnen, siehe Hierwegen Seite 163 u. Fig. 476.

Eine ähnliche Anordnung bei drei-schiffiger Anlage zeigt der Dachstuhl der Kirche in Simmerfeld im Schwarzwald, Fig. 503. i)

Der Dachstuhl der reformierten Kirche in Insterburg, Fig. 504,²) zeigt bei dreischissiger Anlage eine ähnliche Anordnung wie der Dachstuhl Fig. 495;

FZ?

an

m die tief unter die durchgehende Doppel-i zange hinabreichenden Streben, die

1)    Deutsche Bauzeitung 1888.

2)    Centralblatt der Bauverwaltung 1890.

Achtes Kapitel.

Ci

sich auf die kurzen, über den Seitenschisten liegenden Bundbalken aufsetzen, sind in vortrefflicher Weise durch Schwertstreben gesichert, die das ganze Bindersystem zu einem festen, unverschieblichen Ganzen vereinigen.

Eine interessante Konstruktion mit Schwertstreben und schrägen Stuhlsäulen ohne direkte Horizontalverbindungen. zeigt der Dachstuhl der gewölbten Synagoge in Königsberg i. Pr., Fig. 505. st

Stfl. 502.

Die Konstruktion der Bohlenbogen, ihre Abmessungen, Entfernung voneinander und Anordnung zu beiden Seiten der Binder u. s. f. ist aus den Zeichnungen leicht zu entnehmen. Ebenso bedarf das Pfettendach wohl keiner weiteren Erklärung.

Eine weitere Anordnung ergiebt sich, wenn eine besondere Decke fehlt, und der sichtbare Dachstuhl, wie bei den Hallendächern, zugleich auch Decke ist.

Fig. 503.

MW

1!

mm

Die freigesprengten Dächer mit Schwertstreben geben die Möglichkeit, ohne Anordnung von Bundbalken oder Zugbändern tonnengewölbartige Decken auszubilden.

Hübsche Beispiele geben der Kehlbalkendachstuhl der Kirche in Meimsheim (Oberamt Brackenheim in Württemberg), aus dem Jahre 1452, Fig. 506, st mit Korbbogenform der Decke, und der Kehlbalkendachstuhl der neuen katholischen Kapelle in Mendorf an der Werra, Fig. 507, st mit spitzbogenförmiger Tonne, welch' letzterem das System Fig. 476a zu Grunde gelegt ist.

Eine tonnenartige'l Gestalt besitzt auch die auf Tafel 49 teilweise im Quer- und Längenschnitt dargestellte Decke aus der Kirche in Bensheim an der Bergstraße von Möller, deren Seitenschiffe ebene Putzflächen zeigen, während Mittelschiff und Chornische mit Bohlenkonstruktionen überdeckt sind, deren formale Ausbildung dem kassettierten Tonnen- und Nischengewölbe entlehnt ist.

1)    Centralblatt der Bauverwaltung 1897.

2)    Paulus, Denkmäler in Württemberg.

3)    Centralblatt der Bauverwaltung 1897.

Ug. 504.

wpasspi

fTP!

EEl

MM

ff

Hierher gehören zunächst die Dächer der Basiliken, steht aus einem Hängewerk mit zwei Strebenpaaren, die die meistens Pfettendächer sind, deren Binder aus dem an drei Stellen durch doppelte Holzzangen und durch eine einfachen, doppelten [übet dem zusammengesetzten Hüngebock, eiserne Zugstange verbunden sind. Der Dachstuhl ist mit Tafel 28, Fig. 2 bis 3, bestehen (siehe auch Fig. 6). Neues einem System von Bohlenbogen kombiniert, die durch in konstruktiver Beziehung haben wir hier nicht zu verzeichnen, hingegen sind in Fig. 4 bis 6,

Fig. 505.

■!

//

SS

fc. //'

Construclion !

Gurtbö

UM

si

,as2-

iü

h18'”ri

\l

ti

!!

V,

Tafel 28, einige charakteristische Details des Dachbinders von der Basilika St. Miniato bei Florenz dargestellt. Zur Verstärkung des Binderbalkens in der Mitte sind Unterlaghölzer und an den Enden Konsolen angebracht. Dieser Anordnung entspricht auch die Unterstützung der Hauptsparren mittels der von der Hängesüule ausgehenden Strebebänder, sowie die der Pfetten, deren Druck durch Konsolen, Fig. 6, auf die Hauptsparreu übertragen wird. Was die Decke selbst betrifft, so besteht sie aus Pfetten, die zwischen den Bindern abgeschlossene rechteckige Rahmen bilden, die ein leichtes Gespärr aufnehmen von 0,45 m Legweite, das die Schalung trügt, Fig. 6.

1

!i=-i

.i_9,5$5___

’T

Jh

Dieses Gespärr bildet mit den betreffenden Querriegeln zu beiden Seiten der Pfetten längliche Kassetten, die mit den darunter liegenden oblongen Pfettenfeldern die dachförmige Decke bilden.

Fig. 506.

In ähnlicher Weise hat S tü ler die Decke der 10 m breiten Friedenskirche in Sanssouci, Tafel 46, Fig. 3 bis 4, konstruiert, nur mit dem Unterschiede, daß aus formalen Rücksichten zwei durch Pfetten getrennte Hauptsparren von verschiedener Stärke angeordnet sind, von denen die schwächeren die reich dekorierte Kassettendecke tragen. Um diese gegen Witterungseinslüsse zu schützen, ist darüber ein Hohlraum von der Höhe der Dachsparren geschaffen, die über der Kassetteu-decke° aufgebracht sind und die Dachschalung aufnehmen.

Im Anschluß an die Kirchendecken seien hier noch einige Hallen- und Saaldecken erwähnt, die sich durch

eigenartige Anordnung auszeichnen.

Fig. 508 giebt die Dach- und Deckekonstruktion über dem großen Saale der von H. Stier erbauten „stslora in Charlottenburg, ff Die eigentliche Dachkonstruktwn beit Deutsche Bauzeitung 1873.

Breymann, Baukonstruktionslchre. II. Sechste Auflage.

Achtes Kapitel.

178

siisiS®

"rnf

Dach- und Deckekonstruktion ist aus den Zeichnungen zu ersehen.

Hängesänlen an dem Dachstuhle befestigt sind, und, von den Wandpfeilern ausgehend, den Saal überspannen. Die im übrigen gleichmäßig gebildeten Binder sind so angeordnet, daß je ein Binderfeld auf einen Pfeiler und je drei Binderfelder auf die dazwischen liegenden Bogenfelder entfallen. Während die Saaldecke in den Zwischenfeldern zeltartig der Dachkonstruktion folgt, indem die Deckeschalung durch Psetten getragen wird, die teils auf den Hauptstreben, teils auf den Zangen liegen, schließt sie sich in dem Binderfeld über den Pfeilern der Form der Bohlenbogen an, so daß die im Saale durchgeführte Rundbogen-architektur sich auch an der Decke fortsetzt und die Zeltform unterbricht.

Fig. 507.

fl'

mi:

±,

TH?

"Ti

13

[>•-

s=-v

Die bisher behandelten Satteldächer sind als solche anzusehen, die an den Enden durch Giebelwünde geschlossen sind. Über die Verbindung dieser Giebelwände mit den Dachgerüsten haben wir noch folgendes mitzuteilen:

Ist der Dachgiebel eine Holzwand, so wird er durch ein Sparrenpaar begrenzt, das durch die Wand selbst hinlängliche Unterstützung findet und gewissermaßen die Psette für diese bildet. Ist der Giebel in Mauerwerk ausgeführt und reicht er über die Dachflächen hinaus, so liegt ein Sparrenpaar zunächst an der Giebelmauer, und dieses wird gewöhnlich als Bindergespürr konstruiert, besonders dann, wenn der Dachgiebel eine geringe Mauerstärke hat.

Die Anordnung eines Giebelbinders ist aber schon der Feuersicherheit wegen zu empfehlen, indem man nicht benötigt ist, die Psetten in die Giebelmauer einbinden zu lassen, im Fall diese zugleich Scheidemauer ist. Eine Verankerung der Dachpfetten mit dieser Mauer kann dessenungeachtet stattfinden. Soll das Dach um ein oder mehrere Gebinde über den Giebel hinausreichen, so reichen auch die für diese Gebinde immer nötigen Psetten über die Giebelwand hinaus und werden häufig noch durch Kopfbüge oder Konsolen von letzterer aus unterstützt.

Bei steilen Dächern wird es immer ratsam sein, diese überhängenden Gebinde mit Kehlbalken zu Verseheu, die aber, obgleich sie über den Psetten liegen, doch mit den Sparren zangenartig zu verbinden sind. Das Nähere hierüber wird bei den Gesimsen besprochen werden.

§ 9.

Pultdächer.

Tafel 50 zeigt den Querdurchschnitt und den teil-weisen Längenschnitt nebst einigen Details des Gürzenich-Saales in Köln von Raschdorff.0

Die Pultdächer sind halbe Satteldächer, deren Kon-

Der Saal hat 53 m Länge und 22,2 m Breite und ist mit Galerien versehen. Er ist durch zwei Reihen    struktionen mit wenigen Abänderungen auf jene übertragen

Pfosten nach Profil Fig. 4 von 5,3 m Entfernung — der    werden können. Sie finden bei Bauten längs der Nach-

Es ist vorteilhaft, diese längs der Grenzen laufenden den größten Teil der Dach- und Deckebelastung auf, wie Seitenbauten nach Fig. 509 derart anzulegen, daß je zwei aus Fig. 1 zu ersehen ist. Das übrige der sehr klaren eine gemeinschaftliche Brandmauer erhalten, da dann auch

die beiden Höfe aneinander stoßen und so den Seitengebäuden am meisten Licht und Luft zugeführt wird. Die

Entfernung der Dachbinder — voneinander in drei Schiffe bargrenze, nach der das Traufwasser nicht geleitet werden zerlegt, von welchen die Decke des mittleren sich entschieden darf, Verwendung, über die der Seitenschiffe erhebt. Diese Pfosten nehmen

>

*«5

M

QS

MiiliiHiimlim

1

l

I

(■^('<j//V/,;^

I

1

1

i

m

m

,fV.vw

W

!:":

W

I

1

I

i

I

I

1

Ifi

1

<7’/

W

1

1

WzM

■

M

I

"T

WM

I

Z

I

I

w/////m/

1

jf

gP5

V

1

I

M

ppp

r

f

Z

I

I

I--1-

M

- \ •

r-

■

LZ

I

§

i

i

w

ff

/I,

I

I

§

fej

i

§

I

m

Hl

II

:

i

Z

W

I

I

z

y

/

Rf«. 5C8.

ist

i

■J

-

'

-

6

s

I

CE

ä

L

I

I

I

1

Wv

M

I

s

1

ö

z

P= :

1

0

1

1

I

1

xZ

SMW

I

.»

m

I

I

11

]

1

I

s

3

I

1

i

ZKa

z

HWi>

I

I

\

§L

i^fÄEdl

ft

1

8

i

iiiil¹

1

I

Q)

T

<

PiTTTTil

1

1

I

I

I

M

W

1

7/7

Hl

I

I

I

1

I

i

I

pij|(jäi)

M

I

ipmi

tu.

iiiiin-.

m

'T

f

'ft

yf

I

I

I

1

\

1

\

1

Achtes Kapitel.

180

IM Mi

Vorteile sind dieselben, ob die Gebäude verschiedene oder gleiche Höhe erhalten.

gtj). 509.

Der Längsverband wird beim einfachen Sparrendache durch Sturm- oder Schwebelatten und bei dem Pfetten-dache durch Kopfbüge, die von den Pfosten nach den Pfetten .    gehen, hergestellt. Sollen die Sparren

durch Kehlbalken unterstützt werden, so werden diese nach Fig. 512 gewöhnlich durch eine Stuhlwand gestützt, deren Pfosten eine schräge Stellung bekommen,

⁷//

St fasse-

"⁷77S77W//~’>/ /⁷

Fig. 512.

Fig. 5ii.

513.

---'Yf/i -

Die Pultdächer können wie die Satteldächer ausgeführt werden mit und ohne Kniewand; ferner mit unterstützter Balkenlage und solcher, welche am Dachstuhl angehängt werden muß. Die Pultwand kann eine Riegelwand, Fig. 510, 511, 513, oder eine massive Mauer, Fig. 512, 514 bis 516, sein.

Das einfachste Pultdach ist in Fig. 510 dargestellt, wobei die Firstpfette zugleich Wandpfette ist. Der Sparrenfuß ist mit dem Deckebalken und die Sparrenspitze mit der Firstpfette fest verbunden; außerdem ist ein Dreiecksverband zwischen Sparren und Pultwand durch Winkelbünder hergestellt.

Fig. 510.

um die Balken nicht in der Mitte zu belasten und die Pultwand gegen den Sparrenschub zu sichern.

Das hintere Ende der Kehlbalken findet in der Pultwand sein Auflager, entweder auf einer Pfette oder Mauerlatte, oder auch wohl nur auf einem Wandriegel, je nach der Konstruktion der Ä Wand selbst. In Fig. 512 ist eine Verkämmung der jff Kehlbalken zwischen Rahmholz und Saumschwelle angenommen. Der Längsverband ist durch Kopsbänder hergestellt.

Fig. 514.

3 m,

Haben die Sparren eine Mittelpfette, Fig. 511, zur weiteren Unterstützung nötig, so wird diese am wirksamsten durch senkrecht ans der Dachfläche stehende Streben mit Kopfbögen unterstützt, unter der Voraussetzung, daß die Sparren oben und unten gut befestigt sind.

§10.

Toll der Speicherraum des Pultdaches, wie in Fig.513, durch ein Kehlgebälk in einen unteren und einen oberen Speicher zerlegt werden, und bedürfen die Sparren des letzteren noch einer Zwischenunterstützung, so können die Konstruktionen Fig. 511 und 512 kombiniert, bezw. das Psettendach mit dem Kehlbalkendach verbunden werden.

Fig. 515.

Unsymmetrische Sattetdachvinder.

Ist das Deckegebälk teilweise mittels der Dachkonstruk-tion zu tragen, so entsteht das Hänge- und Sprengwerk, Fig. 514. Hier ist die Aufgabe mit dem einfachen Hängebock gelöst, wobei die doppelte Kehlbalkenzange Bindersparren, Hüngesäule, schräge Stuhlsüule der oberen Mittel-

pfette und die Pultwand fest miteinander verbindet und durch Bildung fester

Unsymmetrische Dachbinder entstehen bei ungleichen Dachneigungen, oder ungleich großen Dachflächen, oder auch in den Fällen, in denen aus irgend einem Grunde die Unterstützung der Pfetten unsymmetrisch angeordnet werden muß.

Sichere Absteifung der Pfetten und Übertragung der Lasten auf die Unterstützungspunkte, sorgfältige Quer- und Lüngenverspannung und Aufhebung des im Binder wirkenden Horizontalschubes bleiben auch hier die Grundbedingungen für die Anordnung und Konstruktion des Binders.

Zwei Beispiele von Pultdächern mit Kniewänden stellen die Fig. 515 und 516 dar. Bei Fig.515 ist die Mittelpfette durch den sogenannten Bock abgesprengt, während die beiden anderen Pfetten durch Pfosten unterstützt sind, deren lotrechte Lage durch Zangen gesichert wird. Im Falle der Pultwandpfosten durch Anker mit der Mauer verbunden werden soll, kann die punktiert an-

Je nach den besonderen Verhältnissen werden sich die Dreiecke die ganze Kon- Anordnungen verschieden gestalten, stets werden wir es struktion unverschiebbar Qßer stehenden oder liegenden Stühlen, oder Hünge-mctc^^    werken oder mit Zusammensetzungen dieser Systeme zu

//

6" m

thun haben, wie die nachstehend gegebenen Beispiele dies näher erläutern.

immer

Pfosten liegt, der durch eine Doppelzange mit dem Bindersparren und einer liegenden Stuhlsäule verknüpft ist.

In Fig. 518 sind die Dachflächen ebenfalls ungleich lang und verschieden geneigt; aber auf jeder Dachseite ist eine Zwischenpfette notwendig. Die Firstpfette ruht auf

Fig. 517 zeigt ein Satteldach mit ungleich langen Dachflächen; die Firstpfette ruht auf zwei liegenden Stuhlsäulen, die die Last auf die Umfassungs- und die Jnnen-übertragen, während die Zwischenpfette auf einem

gedeutete Zange in Wegfall kommen.

Der Längsverband ist durch Kopfbänder unter den zwei liegenden Stuhlsäulen, während die Zwischenpfetten Pfetten erreicht.    durch eine Doppelzange unterstützt werden, die mit den

Fig. 516.

Stuhlsäulen und den Bindersparren verbolzt ist. Die Zwischenpfette der linken Dachseite, die ziemlich weit vom Knotenpunkt entfernt ist, bedarf zur sicheren Unterstützung einer weiteren Stuhlsäule, die am Fuße mit der anderen Stuhlsäule versatzt und verbolzt ist, und oben von der Doppelzange gefaßt und mit dieser und dem Bindersparren gleichfalls verbolzt ist. Die Längenverspannung wird durch Kopfbünder hergestellt.

Schließlich zeigt Fig. 516 eine wohl nicht sehr häufig vorkommende Pultdachkonstruktion von 13 m Spannweite, bei der zur Absprengung der doppelte Hüngebock verwendet ist. Kniewand- und Pultwandpfosten sind durch Zangen festgestellt.

Fig. 519 zeigt eine ähnliche Anordnung, nur sind die Unterschiede in den Längen und Neigungen der Dachflächen bedeutender wie in Fig. 518; die Zwischenpfette der linken Dachseite ruht hier auf einem Pfosten, der sich auf eine Zwischenmauer aufstellt, und der Knotenpunkt zwischen Doppelzange und Bindersparren ist durch einen Bug unterstützt. Die rechte Dachseite zeigt dieselbe Anordnung wie Fig. 518.

Wesentlich verschieden ist die Anordnung des Binders, Fig. 520 ;si die Dachflächen, die mit Zink nach dem Leisten-

1) Die Binderkonstruktionen Fig. 517 bis 523 sind eigenen Ausführungen des Verfassers entnommen.

182

Achtes Kapitel.

Fig. 517.

V.\,

750

300

Fig. 513.

3,00

6,30

Fig. 519.

festem eingedeckt und gleich lang ftnbr nehmen ein kleines Plateau zwischen sich auf, so daß eine Firstpfette, zwei Dachbruchpfetten und eineZwischenpfette zu unterstützen sind. Die linke Dach-bruchpfette ist durch einen Pfosten, die rechte Dach-bruchpfette und dieZwischen-pfette durch je ein Stuhlsäulenpaar gefaßt; dieFirst-pfctte dagegen findet ihr Auflager auf einer Doppelzange, die den Pfosten, das rechte Stuhlsäulenpaar und die Bindersparren faßt und bie mit allen diesen Hölzern sorgfältig verbolzt ist. Die rechte Kniestockpfette ist durch eiserne Winkel in ihrer Lage gesichert.

un-

Beid em Binder Fig.521 mit ungleich langen und ungleich geneigten Dachflächen besteht die Binderkonstruktion ans einem doppelten Hängewerk; eineHüngesüule

Ne

■2,90

3,10

6,30

ist nach oben zur Aufnahme

_    der Firstpfette verlängert,

ill und durch eine kurze Zange

Fig. 520.

>/:

mit den Bindersparren verbunden zur Bildung eines festen Knotenpunktes, um seitliche Bewegungen der langen Hüngesüule auszuschließen.

PF

75 0

Fig. 521.

ir'J

Die Dachflächen in Fig.522 sind annähernd gleich; es mußten aber die 8,52 m frei liegenden Deckebalken an einen Überzug aufgehängt werden, weshalb ein einfaches Hängewerk angeordnet wurde, das zugleich zur Unterstützung der linken Zwischenpfette dient; eine Doppelzange faßt den Bindersparren, die Hängesäule und den Pfosten, der unter der rechts liegenden Zwischenpfette steht und auf die Zwischenmauer aufgesetzt ist. Die Firstpfette ruht auf zwei liegenden

Stuhlsäulen, die von der Doppelzange ausgehen.

Bei größeren Spannweiten wird sich eine Anordnung nach Fig. 523 ergeben.

Fig. 522.

Endlich zeigt Fig. 524 einen Binder mit einseitig sehr steilem Dach, und Fig. 525 einen solchen mit beiderseitig steilen, aber verschieden hohen Dachflächen, die unter sich durch ein flacheres Dach verbunden sind.

yHl

4.

Yäß'.

Fist. 523.

Bei den bisher besprochenen Dachbindern sind die liegenden Stuhlsäulen stets paarweise angeordnet, derart, daß sie nach entgegengesetzten Richtungen wirken, so daß kein einseitiger Schub auftritt. Häufig können aber, ähnlich wie bei den Pultdächern, liegende Stuhl-säulen nur einseitig angeordnet werden, wie z. B. in dem auf Taf. 51 dargestellten Dachstuhlbinder, der im Neubau des zoologischen Institutes der Universität in Straßburg h aus-

Fig. 524.

bodenräume durch eine lüngslaufende Wand abgeschlossen sind. Diese Wand ruht auf dem Hohlen, und mußte deshalb nach Fig. 2, Tafel 51, als Hängewand ausgebildet und möglichst leicht gehalten werden: dies wurde erreicht durch Verwendung von 4 cm starken Gipsdielen, die

Fig. 525.

iv

geführt ist. Um weitere Ausstellungsräume zur Unterbringung der umfangreichen Sammlungen zu gewinnen, wurde gegen den Hof ein drittes Obergeschoß angelegt, dessen Säle gegen die nach der Straße liegenden Dach-

1) Nach den Plänen von Prof. Dr. Warth, siehe auch Deutsche Bauzeitung 1898.

längslaufend über die Hängesüulen genagelt und verputzt wurden.

Die hinten liegenden flachen Dachflächen wurden mit Holzcement, die vorderen mit Schiefer eingedeckt.

Wie die auf Tafel 51 dargestellte Konstruktion erkennen läßt, sind die liegenden Stuhlsüulen verdoppelt und mit den überschnittenen Hölzern verkömmt und sorgfältig

Achtes Kapitel.

184

verbolzt; dnrch Einfügen der Hölzer X und Y werden feste Dreiecke gebildet, die in wirksamer Weise dem Horizontalschube entgegenwirken. Der Riegel X ist bis zur Hängewand verlängert, um diese in ihrer lotrechten Stellung zu sichern, und außerdem sind seitlich der Wandschwelle Winkel auf die Deckebalken ausgeschraubt, zwischen denen wir aus das in Fig. 563 bis 573 dargestellte Beispiel verweisen.

Hochinteressante Konstruktionen unsymmetrischer Dachstühle bieten die Güterschuppen auf den Hamburger neuen Kais, von denen Fig. 527 ein System darstellt.fi Die ganz aus Holz konstruierten Binder sitzen auf gittersörmig

Fig. 526.

Fig. 527.

FIG. J. QUERSCHNITT BEI

-yr

BINDER N? td.

■17:14

lW*j |h:19

Zf: 19

rtkW.

21:1a

ht:!9

ir

.2.21:10

.21:19 ls

19:14

2. Z³*»

n\ 14:17

19:21^

MS

rl

119:19

10f2s

19:19

Tf

21:19

14:19;

CM

y⁷    FIG.5.    x\

HORIZONTALVERSTREBUNG D. DACHSPARREN/

2.58™

15,49™

ft

-J3k

-573™

die Schwelle in der lotrechten Ebene festgehalten wird,    konstruierten Stützen ans Walzeisen,    die    große Staud-

ohne mit den Winkeln verbanden zu sein.    festigkeit    besitzen nnd die Verbindung    mit    den schweren

Die Binder mußten je nach ihrer Stellung verschieden    Hölzern    des Dachstuhles in einfacher    und    sicherer Weise

ausgebildet werden; Fig. 526 giebt eine solche Abänderung,    gestatten,    so daß die Mehrkosten im Vergleich zu hölzernen

die keiner weiteren Erlänterung bedarf.

Bei den zusammengesetzten Dachstühlen finden sich die unsymmetrischen Binderanordnnngen sehr häufig, worüber

Stützen reichlich ausgewogen werden.

1) Deutsche Bauzeitung 1897.

*■—■**■

"-T-"

•r"

'1

!    ! il

; _j____.Lu——-l___*CJg-

4—*-—T—f""'

■48:

&

«r

“¥•

MORDISEITE !

ESZSEHI

GRUNDRISS

DES dSTL.fGEKRÜMMTENj SCHUPPENTHEILS,

EZUEEj.to-

# s^v

B ff

Die Schuppen sind nur nach der Landseite hin geschlossen, und zwar besteht der geschalte obere Teil der Abschlußwand ans einem am Dachwerk aufgehängten Holzgerippe, und der untere Teil ist in Stiel- und Riegelwerk ausgeführt, das auf den Schwellhölzern des Fußbodens ausruht. Die Binder haben 8,6 m Abstand, die Sparrenweite ist 0,96 m. Die kreuzförmig ausgebildeten gemauerten Fundamente der Hauptstützen sind von den Perronmauern, auf denen die Lagerhölzer des Fußbodens ausruhen, isoliert, so daß die unausbleiblichen Setzungen der verschiedenen Bauteile sich unabhängig voneinander vollziehen können; man hat von vornherein auf eine Setzung der Fußboden von nicht weniger als 20 cm gerechnet und für diese durch Überlappung der Holzschalung und entsprechende Führung Vorsorge getroffen. Gegen das Abheben der Binder vom Kopfe der Stützen dienen kräftige Eisenschienen und ein durch die ganze Dachkonstruktion stetig fortlaufender Verband von schweren Eisenteilen von mancherlei Gestaltung. Der Lüngenverband wird durch die erwähnten Eisenteile in Verbindung mit den zahlreich vorkommenden Rahmhölzern in genügender Weise bewirkt.

§ 11.

Walmdächer.

Die Form des Walmdaches ist im § 2 erklärt, und bei der Beschreibung des gewöhnlichen Wohnhausdachstuhles wurden die Walmdächer kurz berücksichtigt. In Fig. 529 ist ein solches über rechteckigem Raume im Grundriß und Aufriß dargestellt. Da man aus technischen und formalen Gründen den Dachflächen gleiche Neigung giebt, so hat man nur die vier rechten Winkel der Grundfigur mittels der Gratlinien zu halbieren, um die Endpunkte der Firstlinie oder die Anfallspunkte zu bestimmen.

Ist der Anfallspunkt des Walms festgelegt, so ist auch das Anfallsgebinde bestimmt, welches sich dicht an den Anfallspunkt anlegt. Es ist wünschenswert, aber nicht absolut nötig, daß dieses Anfallsgebinde auch zugleich Bindergespürr sei.

Fig. 529.

j!

rrf

■Hi

MP

HM

-A

Ä-*

Fig. 528.

Mü? 11

ft

A;

Ta

au

EE

EC!

tgti. ;-vus. tm

10 M.

Fig. 528 zeigt noch den Querschnitt von der Probierhalle der rheinischen Weinproduzenten auf der Ausstellung in Philadelphia, bei der ein Bogenbinder und tonnenartig verschalte Decke angenommen und der Horizontalschub durch mehrere über dem Bogen liegende Dreiecksverbindungen aufgehoben ist. ff

Die Konstruktion zwischen den beiden Anfallsgebinden eines Walmdaches oder zwischen ab und cd, Fig. 529, bietet nichts Neues, sondern besteht aus den seither betrachteten Satteldachkonstruktionen, wir haben es daher nur mit dem Walm selbst, d. h. mit dem Teile des Daches zu thun, der außerhalb der Anfallsgebinde liegt. Hierher gehören zunächst die in der Richtung der Gratlinien anzuordnenden Gratsparren, welche 18bis20cm hoch und 15 bis 18 cm breit gemacht werden. Von der Gratlinie aus wird der Gratsparren nach beiden Seiten abgedacht, und zwar symmetrisch, wenn die Dachflächen gleiche, oder unsymmetrisch, wenn sie ungleiche Neigungen haben. Die Länge des Gratsparrens und seine Neigung gegen die Horizontale wird bekanntlich durch Umlegung des rechtwinkeligen Dreieckes bestimmt, dessen Katheten aus der Dachhöhe und der Horizontalprojektion der Gratlinie bestehen und dessen Hypotenuse der Länge des Gratsparrens entspricht.

1) Architektonisches Skizzenbuch, Berlin 1877.

Breymaiin, Baulviistrukllvnslehre. II. Sechste Auflage.

Die Gratsparren stehen — bei unmittelbarer Verbindung der Sparren mit den Balken — in Gratstichbalken,

186

Achtes Kapitel.

und man sucht diese gegen den ans sie ausgeübten Seitenschub dadurch zu sichern, daß man sie mit dem Balken, in den sie eingezapft sind, verklammert und diesen nötigenfalls mit seinen benachbarten durch ein Bandeisen verbindet. Die Gratsparren bilden halbe Dachgebinde, da ihnen die Gegensparren fehlen, und sie lehnen sich daher gegen einander und gegen das Anfallsgebinde, wo sie durch „Schiftung" verbunden werden.

Alle Sparren der Langseiten außerhalb des Anfallsgebindes, sowie die der Walmseite, reichen nicht bis zur Firstlinie, sondern laufen gegen die Gratsparren aus, werden hier angeschiftet und heißen daher Schiftsparren. Ihre Länge ergiebt sich durch die Betrachtung, daß jeder Schift- ! sparren die Hypotenuse eines rechtwinkeligen Dreieckes bildet, dessen Katheten seine eigene Horizontalprojektion und die lotrechte Entfernung seines Anfallspunktes über der Horizontalebene des Sparrenfußes sind.

Die Flüchen, mit denen sich die Gratsparren gegen einander und gegen das Anfallsgebinde, sowie die, mit welchen sich die Schiftsparren an den Gratsparren legen, heißen Schmiegflächen oder Schmiegen, und das praktische Verfahren, sowohl die Längen der Grat- und Schiftsparren, als die Gestalt dieser Schmiegen zu finden, nennt man in Bezug auf Dachkonstruktionen das Schiften.

Um das Schiften vornehmen zu können, ist eine Horizontalprojektion des Daches nötig, und diese bildet für den Zimmermann die Zulage oder den Werksatz.

Fig. 530.

ABC fällt, so muß neben diesem Gebinde, in der Nähe des Anfallspunktes, ein Brettstück aß befestigt werden, auf dem die für die Schmiege der Gratfparren nötigen Zeichnungen gemacht werden können. Diese ergeben sich sehr leicht, wenn man die Hälfte der Breite der Gratsparren zu beiden Seiten der Gratlinien aufträgt und Parallelen mit den Gratlinien durch die bezeichneten Punkte mittels Schnurschlügen zieht.

Zunächst wird jetzt ein Lehrgebinde, etwa das Anfallsgebinde, „zugelegt" und mit dessen Hilfe die Länge der Grat- und Schistsparren bestimmt. Dieses Lehrgebinde sei in Fig. 531 dargestellt und aus der Spitze C desselben

fttg. 53i.

__L

J}

L=

///

'//

x\

fl

NX

>}4

>;•

z.

v/h

tlä—⁴

Aus der ordnungsmäßig zusammengelegten Dachbalkenlage werden die First- und Gratlinien aufgeschnürt, wie dies in Fig. 530 durch die punktierten Linien angedeutet ist. Da der Anfallspunkt A in die Kante des Ansallsgebindes

ein Perpendikel auf den Balken AB gefüllt, wodurch die Mitte D des letzteren bestimmt wird. Von hier aus wird die Länge AE, in Fig. 530, von D nach E, Fig. 531, getragen, indem man den Balken AB durch ein angestoßenes Holzstück verlängert. Das für den Gratsparren bestimmte Holz wird nun so an die Punkte E und 0, Fig. 531, gelegt, daß seine Oberkante durch diese Punkte geht, und alsdann werden die Linien E E' und C C' aufgezeichnet. Nach der Linie CG' wird das Holz immer abgeschnitten, unter der Linie EE' läßt man aber noch so viel Holz stehen, um den Zapfen anarbeiten zu können. Durch diese Operation ist die Länge des Gratsparrens bestimmt, und durch den Schnitt CG' ist die sogenannte Lotschmiege (Senkelschmiege), sowie durch EE' die Fußschmiege, d. h. die Flüche, mit welcher der Gratsparren auf der Dachbalkenoberfläche aufsteht, gefunden.

Ist der Gratsparren der eines Vohlendaches, so findet man seine Gestalt ganz auf dieselbe Art, wie man bei den Kreuz- oder Klostergewölben die Gräte findet; nämlich durch die Methode der sogenannten Vergatterung. Es sei ab, Fig. 532, ein Sparren des Lehrgebindes eines solchen Daches, und cd die Länge des Gratsparrens in seiner Horizontalprojektion. Die Grundlinie des Sparrens ab teile man in eine beliebige Anzahl, am besten gleicher Teile, und in ebenso viele die Linie cd. In diesen Teilpunkten errichte man Perpendikel, und zwar die auf ac bis zur Peripherie des Sparrens. Macht man nun die auf cd errichteten Perpendikel beziehungsweise ebenso lang, als die auf ac errichteten, so geben die Endpunkte der ersteren,

ftL'tiguerbLmbcn f die verlangte Gestalt des Gratsparrens; Der Gratsparren wird, in der bis jetzt aufgefundenen Form, und die Linien b c und d c bezeichnen zugleich die Richtungen der Lot- und Fußschmiegen.

Fig. 535.

Fig. 532.

i.

d'

Soll die Länge eines Schiftsparrens gefunden werden, so ist derselbe zunächst in der Horizontalprojektion auszuzeichnen, d. h. es wird, seiner Breite entsprechend, ein Schnurschlag auf den betreffenden Balken gemacht, bis an die Schnurschlüge, welche die Horizontalprojektion.des Gratsparrens darstellen. Hierbei werden der Einfachheit halber die Sparren an einer Seite bündig mit den Balken angeordnet, und nicht mitten auf den Balken gestellt, wie dies bei den Gratsparren stets der Fall ist. Ist nun EG HK, Fig. 530, eine solche Horizontalprojektion, und trägt man tue Länge GK in Fig. 530 von B nach E in Fig. 531, errichtet in E einen Perpendikel, so wird, wenn man vorher das für den Schiftsparren bestimmte Holz auf den Sparren BC, Fig. 531, gelegt hat, durch die Linie GH die Länge der Lotschmiege bestimmt, während BB' die Fußschmiege bezeichnet.

Fig. 533.

in der Horizvntalprojektion an seinem Fuße die Gestalt haben, wie sie in Fig. 533 bei E mit punktierten Linien gezeichnet ist. Man schnüre daher die Fußlinien der Sparren bis an den Gratfußpunkt E auf und trage an der Fußschmiege des Gratfparrens die Eutfernuug a b von dem vorderen Eck hereinwärts auf und mache parallel mit der Oberkante desselben einen Schnurschlag b'c', so wird dies die Linie sein, nach der die Abfasung vorgenommen werden muß, wie dies der Querschnitt Q zeigt.

Durch die Lotschmiege ist sowohl an den Grat-, als an den Schiftsparren nur die Richtung der Ebene der Schmiege gefunden, und die Gestalt der eigentlichen Anlehnungsfläche oder der Backenschmiege muß noch bestimmt werden. Es geschieht dies bei Grat- und Schiftsparren auf ganz ähnliche Weise, weshalb wir hier das Verfahren an einem der letzteren zeigen wollen.

Fig. 534.

7T7k

z''

\k'

1/

z

m:z

»*• Pi

JV

/K..

>\zs

!/

ZN

Y/

-c

Die Oberfläche des Gratsparrens liegt sowohl in der Lang- als in der Walmseite des Daches; sie muß daher ab gefast oder im Querschnitt rückenförmig gestaltet werden.

Es kommt darauf an, den Winkel, mit dem sich der Schiftsparren an den Gratsparren anlegt und der in Fig. 534 durch HKG in der Horizontalprojektion gegeben ist, an den Schiftsparren richtig zu übertragen. Letzterer hat, nach den bisherigen Operationen, die in Fig. 535 (teilweise punktiert) gezeichnete Gestalt. Der Zimmermann legt das Winkeleisen so an den Punkt K, Fig. 534, daß der eine Schenkel mit der aufgeschnürten Linie GK zusammenfällt, und bezeichnet das Maß Kk auf demselben; dann wird der unbezeichnete Schenkel des Winkeleisens an die Lotschmiege KK', Fig. 535, gelegt und an dieser so lange verschoben, bis der auf dem anderen Schenkel bezeichnete Punkt K in die Kante K G, Fig. 535, füllt. Hierdurch ist der Punkt k in Fig. 535 so bestimmt, daß er lotrecht über k in Fig. 534 liegt; denn das Maß Kk, Fig. 534, ist dem kk' in Fig. 535 gleich, und da KK' lotrecht steht, so ist auch kk', wie Kk in Fig. 534, wagrecht. Jetzt wird das Winkeleisen an die Kante GK, Fig. 535, gelegt

Achtes Kapitel.

188

aus Fig. 534 von k nach h in Fig. 535 man nun die Linie Kh, Fig. 535, bis M

Yff

und von k aus eine winkelrechte Linie kh, Fig. 535, gezogen , auf der der Punkt h so bestimmt wird, daß man das Maß trägt. Zi

und schneidet nach dieser und nach der Richtung der Lotschmiege KK' das Holzstück MLKK'L'M' fort, so ist die Backenschmiege gefunden, die, wenn richtig verfahren wurde, genau an den Gratsparren sich anlegen wird. Die Richtigkeit des Verfahrens wird durch einen Blick auf Fig. 536 noch deutlicher werden.

Fig. 536.

¹

„Description d’un nouve au Systeme d’arcs pour les grandcs charpentes, par A. E. Emy.“ Deutsch von L. Hoffmann. Leipzig 1860.

²

   Centralblatt der Bauverwaltung 1897.

2)    Centralblatt der Bauverwaltung 1896.

3)    Deutsche Bauzeitung 1886.

³

G. 2.

WM

I /k' den Anfallspunkt gehenden Vertikallinie, und wenn horizontale Verbandstücke, wie Zangen und Spannriegel, in denselben vorhanden sind, so müssen diese in ihrem Kreuzungspunkte eine Unterstützung finden, weshalb in diesem Fall das Anfallsgebinde immer ein Bindergespürre sein muß. Ist die Walmseite lang, d. h. das Gebäude tief, so ist hier gewöhnlich auch ein halber Binder nötig, der dann in der Mitte seinen geeignetsten Platz findet, Tafel 22, Fig. 1 bis 3, obgleich es sonst einige Unbequemlichkeiten verursacht, wenn gerade in der Mitte der Walmseite ein Sparren vorhanden ist, weil dann drei Sparren im Anfallspunkte zusammenstoßen, auch die Anbringung einer Dachluke, die man, wenn sie überhaupt nötig wird, gern in der Mitte der Walmseite anordnet, nicht ohne Unbequemlichkeit hier angelegt werden kann.

Kommen drei Sparren im Anfallspunkte zusammen, so sollte man sie nicht alle drei bis an diesen Punkt reichen lassen, wie es Fig. 537 darstellt, sondern nur die beiden

<>

MW

Ml

Balken

Fig. 538.

Fig. 537.

Fig. 539.

Daß es bei der hier beschriebenen Methode des Schiftens ganz gleichgiltig ist, ob das Gebinde recht- oder schiefwinkelig geschlossen ist, die beiden Gratsparren eines Walms daher gleich oder ungleich lang sind, leuchtet ein, und deshalb sollen auch die übrigen, hier und da üblichen Methoden des Schiftens hier übergangen werden; bemerken müssen wir aber noch, daß, wenn die Walmseite denselben Dachwinkel hat, wie die Langseite, alsdann die Schifter der Walmseite auch aus dem Lehrgebinde der Langseite abgeschiftet werden können, daß, wenn die Walmseite aber eine andere Neigung gegen den Horizont hat, alsdann auch ein besonderes, diesen Winkel darstellendes Lehrgebinde für die Schifter der Walmseite zugelegt werden muß.

Daß es ferner für das Schiften der Sparren durchaus gleichgiltig ist, auf welche Weise oder wie oft die Sparren unterstützt sind, und ob sie zu einem steilen oder zu einem flachen Dache gehören, leuchtet ebenfalls ein.

In Bezug auf die Konstruktion der Walme ist im allgemeinen zu bemerken, daß die Gratsparren halbe Gebinde darstellen, und zwar immer halbe Bindergespürre, wenn überhaupt Bindergespürre in dem Dache vorhanden sind. Diese beiden Gratgespärre durchschneiden sich in einer durch

Gratsparren, und den mittleren entweder nach Fig. 538 an diese anschiften oder nach Fig. 539 zwischen die beiden Gratsparren einen Wechsel einsetzen und in diesen den dritten Sparren einzapfen.

Ist das Gebäude so tief, daß mehr als ein Binder auf der Walmseite angeordnet werden muß, so sind auch auf der Langseite, zwischen dem Anfallsgebinde und dem Eck des Gebäudes, Binder nötig, die natürlich noch weniger als die Hälfte eines Gespärres darstellen. Sind in diesem Fall Kehlbalken oder Spannriegel vorhanden, so werden die der eben erwähnten Binder in die der Gratgebinde ver-zapft, wobei man dann nur darauf zu achten bat, daß die von der Lang- und von der Walmseite kommenden Hölzer nicht in einem Punkte des Gratspannriegels u. s. w. zusammentreffen, um diesen nicht zu sehr zu schwächen. Daß, wenn auch in den Lehrgebinden Kehlbalken vorhanden sind, für diese ein Stichgebülk, ganz ähnlich wie im Hanptdach-gebülk, angeordnet werden muß, versteht sich von selbst.

;\sl* ba; f*d) etnen gebrochenen 3Bdm, Fig. 1, den Pfosten stehender Stühle in dem Fall zur Basis, wenn

' anltntt emJfac^en' W kommt man einfach zum der Eckpunkt zweier Pfetten über den Zwischenraum zweier Ziel, wenn man in dem Anfallsgebinde eine Art Hängesäule

anordnet, für welche die Hauptsparren die Streben bilden, und von dieser aus die Gratsparren durch Büge unterstützt; hat hierbei das Dach nur eine mittlere Pfette, so kann die Hauptsparren in den Gratgebinden ganz fortlassen und die Pfetten unmittelbar durch die erwähnten Büge unterstützen, nur muß

man

man dann Sorge tragen, daß der Fuß der Hüngesüule nicht ausweichen kann. Sind indessen mehrere Pfetten zwischen den Endpunkten der Sparren vorhanden, so wird es einfacher, wenn man Hauptsparren in den Gratgebinden anordnet und diese von der gedachten Hüngesüule aus unterstützt. Diese Hauptsparren dürfen aber nur so lang sein, daß sie die obere Pfette noch stützen (vergk. Fig. 6 und 7, Tafel 52).

Stehen die Sparren des Daches nicht in unmittelbarer Verbindung mit den Dachbalken, ist also das Dach mit einem „Kniestock" konstruiert, wie das auf Tafel 53 dargestellte, so muß man unter den Gratsparren eine Art liegender Stuhlsüulen anordnen, die dem größeren Horizontalschube derselben entgegenwirkt, auch dann, wenn das Dach einen stehenden Stuhl hat. Dieselbe geht dann von einem gut gegen das Ausweichen gesicherten Gratstichbalken aus und ist mit dem Gratsparren versatzt. Ist der Gratsparren sehr lang und das Dach flach, so umfaßt man den Fuß des Gratsparrens auch wohl noch mit einer aus zwei horizontalen Hölzern gebildeten Zange, die die eben genannte schräge Stütze umfaßt und mit deren Hilfe ein festes Dreieck bildet.

Die Dach- und Stuhlpfetten, die in gleicher Höhe auch auf der Walmseite herumlaufen, werden gewöhnlich an den Ecken unter den Gratsparren nur stumpf auf Gehrung zusammengeschnitten und die Verbindung durch ein umgelegtes eisernes Band oder durch eine übergeschlagene Klammer verstärkt. Bei einem Pfettendache geschieht dieser Zusammenstoß auf den Hauptsparren der Gratgebinde, und es sind letztere auf die erwähnte Art durch eine schräg-stehende Stütze zu unterstützen, die, wenn diesen Sparren kein gegen den Horizontalschnb ganz gesicherter Stand gegeben werden kann, von dem Eck des Gebäudes ausgehen muß, sonst aber auch von der im Anfallsgebinde angeordneten mittleren Hüngesüule ausgehen kann.

Bei Stuhldüchern geschieht der Zusammenstoß der Stuhlpfetten immer über einer Stuhlsüule, die dann einen Winkelzapfen erhält. Bei liegenden Stühlen steht der Stuhlpfosten in dem gehörig gesicherten Gratstichbalken, oder, wenn bei einem Kniestock gar kein Stichgebülk vorhanden ist, auf einem über zwei bis drei Balken in der Richtung des Gratbalkens gestreckten Schwellstücke. Eben ein solches Schwellstück, nur senkrecht über die Balken gestreckt, dient

Dachbalken trifft. Ein solches über zwei bis drei Balken reichendes Schwellstück ist jedenfalls einem zwischen die Balken eingesetzten Wechsel vorzuziehen.

Nach diesen Bemerkungen wird es nicht schwer halten, in allen den Füllen, in denen eine von unten unterstützte Dachbalkenlage vorhanden ist, ein Walmdach anzuordnen, auch wenn dies ein Pultdach wäre, und eine aufmerksame Betrachtung der auf Tafel 52 und 53 gegebenen Zeichnungen wird die dargestellten Konstruktionen deutlich machen.

Es ist nur noch darauf aufmerksam zu machen, daß die Schiftsparren einen bedeutenden Horizontalschub ausüben, und daß deshalb ein Walmdach, dessen Sparren nicht in die Dachbalken eingestellt werden können, entweder als Kehlbalkendach zu konstruieren ist, um durch die zangenartigen Kehlbalken den Horizontalschub aufzuheben, oder es müssen die Pfetten, insbesondere die Sattelschwelle, so mit dem Bnndwerk oder den Dachbalken verbunden werden, daß sie den Schub aufzunehmen im stände sind.

Werden die Ganz- und Halbbinder derart angeordnet, daß von ihnen aus eine sichere Unterstützung der Ecken der Psettenkrünze zu erreichen ist, so können die Gratgebinde vollständig fehlen, und die Gratsparren werden wie die übrigen Sparren auf den sicher unterstützten Pfetten-krünzen aufgesattelt und durch Leistnügel befestigt. Der in Fig. 563 ausführlich dargestellte Dachstuhl giebt ein Beispiel einer solchen Konstruktion, wie sie bei den neueren Dachstühlen meistens durchgeführt wird.

Soll über einer freien, nicht von unten unterstützten Balkenlage ein Walmdach konstruiert werden, so wird man es wohl immer mit einem Hüngewerksdache zu thun haben. In einem solchen Fall wird es dann fast immer rätlich sein, das Hängewerk so anzuordnen, daß, wenigstens in dem Anfallsgebinde, eine mittlere Hüngesüule vorhanden ist, weil auf der Mitte des Haupttramens dieses Gebindes die Abstützung des Walms am bequemsten geschieht und diese daher einer möglichst unmittelbaren Unterstützung bedarf. Aus diesem Grunde ist es auch geraten, die Hängewerksstreben in diesem Gebinde etwas stärker zu nehmen, als in den übrigen Bindern, weil sie den Walm mit zu tragen haben.

Da es in Verbindung mit einem Hängewerke, wie wir früher gesehen haben, immer am vorteilhaftesten ist, ein Pfettendach zu konstruieren, so wird man bei einem Walmdachs ebenfalls ein solches Dach vorziehen; und es kommt dann nur darauf an, die Eckpunkte, in denen die Pfetten auf den Gratlinien zusammentreffen, gehörig zu unterstützen. Dies kann auf verschiedene Art geschehen.

Entweder ordnet man über den Horizontalprojektionen der Gratsparren Hängewerke an, d. i. über den Linien AG

190

Achtes Kapitel.

und C B, Fig. 540, oder man legt in der Mitte der Breite des Walms, etwa über DE, ein Hängewerk parallel mit den übrigen durch, das dann natürlich im allgemeinen die Gestalt eines doppelten Hüngebockes haben wird. Oder hat man keine mittlereHängesüule im Anfallsgebinde, sondern überhaupt nur zwei Hängesäulen, so werden unter den von M und N, Fig. 540, ausgehenden und mit dem First parallelen Linien Unterzüge oder Träger vorhanden sein, und man kann dann diese benützen, um auf ihnen Hängewerke aufzustellen, die die Punkte M und N unterstützen.

beste Gelegenheit, den Punkt 0 zu unterstützen. Alsdann kann man auch den doppelten Hüngebock über B D bei durchgehenden Haupttramen in zwei einfache verwandeln, wodurch die Konstruktion an Unverschieblichkeit und daher Festigkeit gewinnt.

Ist in dem Dachgebinde auf jeder Dachlangseite nur eine Pfette vorhanden, so bedürfen die Gratgebinde keiner Hauptsparren, ebenso der über BO, Fig. 540, anzuordnende Binder nicht; denn es koinmt ja dann nur auf die Unterstützung der einen Pfette an. Sind aber mehrere Pfetten vorhanden, so dürfen die Hauptsparrcn nicht fehlen,

Die erstgenannte Konstruktion verlangt, daß man für die diagonal gelegten Hängewerke Gratbalken von der Hori- die dann durch die Hängewerke unterstützt werden und zontalprojektion des Anfallspunktes bis in die Gebündeecken ihrerseits wieder den Pfetten ein Auflager gewähren, anordnet, die für die diagonalen Hängewerke als Haupt-    2st für die Hauptbalken des Daches überhaupt nur

tramen auftreten. Diese finden auf der Mitte des Haupt- bine Unterstützung nötig, also überhaupt nur eine mittlere tramens vom Anfallsgebinde immer ein mangelhaftes Auf- Hängesüule vorhanden, wie in Fig. 1, >vafel 54, so wird lager, was nur durch Zuhilfenahme von bedeutenden Eisen- aus dem Hängewerke über E D, Fig. 540, ein Binder mit Konstruktionen einigermaßen gesichert werden kann. Die liegendem Dachstuhle, denn die Hüngesäulen bei NE'werden

nun entbehrlich, und der Hauptbalken ED erhält seine Unterstützung durch die in 0 angeordnete Hängesüule des Hängewerkes über B C, Fig. 4, Tafel 54, während die Enden der Pfette auf der Dachlangseite, auf dem Spannriegel des Binders ED, ein Auflager finden, Fig. 2, Tafel 54.

Fig. 540.

0_ _ _ N

l)

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über die Konstruktion von Walmdächern in Verbindung mit Hängewerken dürste man im stände sein, unter aufmerksamer Erwägung der jedesmaligen Umstünde, ein solches Dach zu konstruieren, wenn auch die Aufgabe, besonders bei weitgespannten Dächern, immer zu den schwierigen gehört und alle Umsicht und Gewandtheit des Konstrukteurs erfordert. Alle möglicherweise vorkommenden Fälle können hier nicht besprochen werden, und wir müssen uns auf einige Beispiele beschränken, die das Gesagte näher erläutern.

Auf Tafel 54 ist ein solches Dach über einen 11 m tiefen Raum mit einer mittleren Hängesüule dargestellt. Die Haupttramen der Bindergespürre dienen als Unterzüge für die der Länge des Gebäudes nach liegenden Dachbalken, ein ringsum laufendes Stichgebülk trügt eine Sparrenschwelle, fängt den Schub der Schiftsparren auf und dient zur Bildung einer weit vorragenden Dachtraufe.

Wie das Anfallsgebinde, Fig. 3, und die Horizontal-

Beschaffung eines sicheren Auflagers an dieser Stelle wird auch dadurch erschwert, daß in den meisten Füllen noch der Haupttramen eines dritten Hängewerkes, über der Linie BO,

Fig. 540, hier ein Auflager erhalten muß, da ein solches Hängewerk zur Unterstützung der Pfetten auf der Walm-seite fast immer nötig sein wird. Es ist daher die Anordnung mit diagonal gestellten Hängewerken möglichst zu umgehen und nur etwa dann anzuwenden, wenn die unregelmäßige Gestalt des Walms eine andere Disposition nicht zuläßt; in welchem Fall gewöhnlich nichts Projektion, Fig. 1, zeigen, sind die Hüngestreben durch eine anderes übrig bleibt, als über der Horizontalprojektion doppelte, kehlbalkenartige Zange gestützt, die mit diesen jedes Gratsparrens ein Hängewerk zu errichten.    Streben, der mittleren Hängesäule und den Dachsparren ver-

Die zweite Konstruktion führt gemeiniglich leichter zum    bolzt ist und eine mittlere Dachpfette trügt. In den Grat-

Ziele. Der Haupttramen des Hängewerkes über ED, Fig.540, gebinden sind keine Hauptsparren vorhanden, und das Eck findet sein Auflager, wie alle übrigen, auf den Umfangs- ¹ der Dachpfetten wird durch den ebenfalls doppelten, zangen-mauern des Gebäudes, und ist die Entfernung zwischen den artigen Spannriegel des in Fig. 2 dargestellten Binders durch dieses Hängewerk unterstützten Punkten M unb E nod) über DE, Fig. 1, gestützt. Dieser Spannriegel wird durch zu groß, so giebt ein über BC angeordnetes Hängewerk die j zwei liegende Stuhlpfosten und durch die Hängesüule des in

der Mitte der ^Stirnseite auf dem mittleren Balken aufliegenden einfachen Hängebockes getragen. Auf diesem Spannriegel findet auch die doppelte Pfette, die durch die ganze Länge des Daches reicht und mit den Hängesäulen der Binder verbolzt ist, ein Auflager, und auf den Enden dieser Doppelpfette und denen der Dachpsetten liegt die Dach-pfette der 9Salmfette, die ihrerseits daher um eine Holzstärke höher liegt. Die Gratsparren stehen nur auf kurzen Gratstichbalken und ihr Fuß ist daher durch eine, über drei der Dachbalken hinweg reichende und hier verbolzte eiserne Schiene gegen den Horizontalschub gesichert. Diese Schiene ist in der Horizontalprojektion, Fig. 1, angedeutet. Die Hängesäule ist an ihrem Kopse mit den früher erwähnten Laschen versehen, um die zugleich als Hauptsparren auftretenden Hängestreben unmittelbar gegen einander stemmen zu können, wie dies die Detailfigur auf Tafel 54 nachweist.

Auf Tafel 55 ist ein Walmdach ähnlicher Konstruktion über einen ca. 18 m tiefen, freien Raum dargestellt. Die Binder enthalten zwei doppelte Hängesäulen, und die Dachsparren sind zweimal zwischen ihren Enden durch Zwischen-, pfetten unterstützt. Eine Dachbalkenlage ist nicht vorhanden, und auf den Tramen der Hängewerke liegen zwei, die ganze Länge des Gebäudes durchziehende Träger, die aber nur des Längenverbandes wegen, und um die für den Walm nötigen Hängewerke aufstellen zu können, angeordnet sind.

Da mehr als eine Dachpfette vorhanden ist, so mußten auch sowohl in den Gratgebinden als in den Bindern des Walmes Hauptsparren angeordnet werden, von denen die letzteren sich an die der Gratsparren anschiften.

Der mittlere Binder auf der Walmseite wird durch ein Hängewerk gestützt, dessen Ebene mit der des Unfallsgebindes parallel ist, wie der Durchschnitt Fig. 4 dieses zeigt, während die übrigen Binder des Walms Hängewerk haben, deren Vertikalebenen parallel mit dem Firste des Daches sind. Die Hängesäule des erstgedachten Hängewerkes dient nur zur Unterstützung des Hauptsparrens des mittleren Walmbinders und ist daher mit ihrem Haupttramen auch nur durch einen Zapfen verbunden, der sie in ihrer vertikalen Stellung erhalten soll.

Die mittlere, nur bis zu dem zangenartigen Spannriegel reichende Hängesäule sämtlicher Binder ist hauptsächlich wegen des Längenverbandes des Daches angeordnet, wie dies der Längendurchschnitt Fig. 3 zeigt. Auf den Spannriegeln liegt, mit den eben erwähnten Hängesäulen verbolzt, eine Doppelpfette, und zwischen dieser und der Firstpfette ist eine Reihe Andreaskreuze angeordnet.

Alles übrige dieser Konstruktion dürfte aus den Figuren auf Tafel 55 deutlich zu entnehmen sein, denn auch das Detail der Hauptverbindungen ist in den Fig. 5, 6 und 7 nach größerem Maßstabe ausführlich dargestellt.

§ 12.

Die zusammengesetzten Dächer.

Unter diesen verstehen wir solche, die im Grundrisse außer den ausspringenden auch einspringende Winkel zeigen und bei denen daher Dachkehlen vorkommen, Fig. 541. Die hierbei möglichen Formen sind so mannigfaltig, daß wir nur einige der am häufigsten vorkommenden näher besprechen können.

Fig. 541.

Die einfachste Form ist die sogenannte Wiederkehr, Fig. 541, bei der zwei Gebäudeflügel unter einem Winkel zusammenstoßen. Hier sind aber schon verschiedene Fälle möglich, selbst unter der Beschränkung, daß beide Gebäudeflügel geradlinige Fronten haben; denn die Gebäude-flügel können bei gleicher Tiefe einen rechten, einen stumpfen oder einen spitzen Winkel einschließen. Dasselbe kann aber auch stattfinden unter der Voraussetzung, daß die Tiefe beider Flügel ungleich ist.

Fig. 542.

ns

ÜB

ll'fgp

H

-_::y

Sind beide Dächer mit demselben Material igedeckt, und haben sie gleiche Neigungswinkel, so werden, Satteldächer vorausgesetzt, die Firstlinien bei gleich tiefen Gebäudeflügeln in gleicher Höhe liegen, Fig. 541, bei verschiedener Tiefe aber in verschiedenen Höhen, so daß eine Horizontalprojektion wie in Fig. 542 entsteht. Eine solche Verbindung von Dachflächen nennt man eine Vers all ung.

Achtes Kapitel.

192

Ist eines der Dächer ein Pultdach, so hat das zweite an der Wiederkehr keinen Walm, sondern einen Giebel, und hat das Pultdach gerade die halbe Tiefe des Sattel-

Fig. 543.

Ähnliche Figuren entstehen, wenn die Wiederkehr schiefwinkelig ist.

Die Vereinigung zweier Dächer braucht aber nicht gerade am Eck stattzufinden, sondern kann so geschehen,

Fig. 546.

|<- Mi:» -

daches, so entsteht eine Horizontalprojektion wie in Fig. 543, in der ab ein Bord und bc eine Kehle bezeichnet. Ist das Pultdach tiefer, als das halbe Satteldach, so entsteht

Fig. 544.

daß sich eines der Dächer noch über den Vereinigungspunkt hinaus erstreckt, wobei dann wieder die Fälle vorkommen können, daß beide Dächer (bie immer beide Satteldächer

Fig. 547.

tu

wieder eine Bestallung, Fig. 544, bei der ab ein Bord, bc ein Grat und cd eine Kehle ist. Im entgegengesetzten Fall, wenn das Pultdach weniger als die Hälfte der Tiefe

Fig. 545.

sein werden) entweder gleiche oder verschiedene Höhen haben, in welch' letzterem Fall wieder Verfallungen entstehen, wie dies die Fig. 546 bis 549 zeigen. Diese

Fig. 548.

\u

lk

f,

U,

des Satteldaches zur Tiefe hat, bildet sich eine Verbindung nach Fig. 545, bei der ab und bc Borde sind, cd aber eine Kehle bezeichnet.

wenigen Formen zusammengesetzter Dächer wollen wir etwas näher betrachten, um daraus Anhaltspunkte für-andere Fälle zu gewinnen.

In Fig. 546 haben die zusammenstoßenden Gebäude-flügel gleiche Tiefe, die Firstlinien liegen somit in derselben

Höhe und die beiden Kehlen ab und cd sind Linien unter 45°. Sämtliche Dachflächen erhalten in der Horizontalprojektion die Breite , wenn die Gesamttiefe mit s bezeichnet wird.

Fig. 549.

(L

In Fig. 547 schließt sich an das Hauptdach ein weniger tiefes Satteldach an, so daß sich ungleich hoch liegende Firste ergeben; die Kehlen bilden Linien unter 45 0. In Fig. 548 ist das durchlaufende Satteldach niederer als das einschneidende; zur Bildung der Dachverfallung verlängere man die Fluchten des breiteren Daches bis bx und di und verzeichne die Walmfläche bx c dx, so ergiebt sich durch den Schnitt der Firstlinien mit den Gratlinien und nach Ziehen der Kehlen ab und cd die Verfüllung.

Fig. 550.

des Vorsprunges verbreitern, oder man läßt den Walm mit etwas geringerer Neigung in der Hauptdachfläche auslaufen, Fig. <9L «

Ist das Gebäude stumpfwinkelig gebrochen und sind die Flügel verschieden tief, so werden bei gleicher Dachneigung die Firstlinien in verschiedener Höhe liegen. Man vervollständige nach Fig. 550 das Hauptdach, bestimme den Anfallspunkt, indem man die halbe Gebäudetiefe— ~ normal an der Walm-

seite anträgt, woraus sich dann die Gratlinien ac und bc ergeben; die Gratlinie b c wird in d von der First-linie des schmäleren Flügels getroffen, wonach sich die Kehle de ergiebt.

Befinden sich an einem Hauptbau schmälere Anbauten, deren Fluchten mit den Hauptfluchten des Gebäudes einen

Fig. 551.

Ti

-xs.

\ci

Fig. 552.

=y

Vielfach finden sich an den Gebäuden vorspringende Risalite, wie in Fig. 549 a bis f. Ist der Vorsprung, wie bei f, größer als etwa 50 cm, so wird ein Walm nach b, oder ein Giebel nach c angelegt; ist der Vorsprung aber nur gering, so kann man entweder nach Fig. e den Dachkanal auf die Länge des Risalites um die Größe

Brey mann, Vaukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

Achtes Kapitel.

194

.X]

Wmkel bilden, Fig. 551, so wird man m ähnlicher Weise Verfahren, indem man das Hauptdach vervollständigt, und die anstoßenden kleineren Satteldächer bestimmt, wie dies die Figur näher erläutert; die Länge der Gräte wird durch die einschneidenden Firstlinien der kleineren Satteldächer bestimmt.

In Fig. 552 schließen sich an einen Hauptbau zwei schmälere Anbauten und ein halber achteckiger Ausbau; den letzteren wird man zum Rechteck vervollständigen und den Anfallspunkt durch die Gratlinien ac und be bestimmen, wonach die Gräte des Achteckes gezogen werden können.

auch hier müssen zunächst die Baukörper zu Rechtecken nach ab und de ergänzt und die Anfallspnnkte f und c bestimmt werden, wonach sich dann die Grat-, Kehl- und Firstlinien verzeichnen lassen.

Fig. 555.

F3

Erhält ein Eckbau mit verschieden tiefen Flügeln außer der Abschrägung am äußeren Eck noch eine solche im einspringenden Winkel, Fig. 553, so ist zunächst der

l/_3

Fig. 553.

Fig. 556.

•J

LfL_

I*

b 9

Hauptbau zu vervollständigen und sind die Gratlinien ac und bo zu ermitteln. Aus der Vervollständigung der inneren Abschrägung zu einem Rechteck degb ergiebt sich der Anfallspunkt f, und hieraus die Firstlinie fh, die

Fig. 554.

Fig. 557.

M!

WM-

mm,

©reite df und if, und die Kehlen dh und ik; der Punkt Fig. 558 zeigt einen etwas zusammengesetzteren Grund-k ergiebt sich als Durchschnittspunkt der Firstlinie des riß, wobei die Baukörper wieder in derselben Weise zu schmäleren Flügels mit dem Grat fg.    vervollständigen sind.

Einige weitere Beispiele, die^nähere Erläuterung nicht In Fig. 559 bezeichnen die Buchstaben abcd und mehr bedürfen, zeigen die Fig. 554 bis 556.    es gh die einzelnen je für sich abgewalmten Dächer, welche

psig.^ 557 stoßen zwei Baukörper rechtwinkelig sich durchdringen; die Versalllinieu können hiernach er-zusammeu, lassen aber ein einspringendes Eck zwischen sich; | mittelt werden.

Schließt sich an einen breiten Bankörper ein schmälerer von der Tiefe x unter einem beliebigen Winkel an, Fig. 560, so ermittelt man die Anfallslinien derart, daß man die Hanptfluchten ab und cd verlängert, und die halbe Gebäudetiefe — -g- normal antrügt, woraus sich die Anfallspunkte 6 und f, und die Kehlen df, fg und ga ergeben.

Bei steileren Dächern, wie solche vielfach bei privaten nnd öffentlichen Gebäuden angeordnet werden, ergeben sich, namentlich bei größerer Gebüudetiefe, außerordentlich große Dachhöhen, die sich dnrch Einfügung von Plateaus vermeiden lassen; diese geben zn-

8iß. 558.

Taf. 56 giebt ein weiteres Beispiel; der Grundriß des Gebäudes zeigt einen quadratischen umbauten Hof, und die sämtlichen Dachflächen sind mit gleicher Dachneigung unter 45⁰ gegen den Horizont angenommen. Um

Fiß. 560.

Tx

vi

s

Cb

Fiß. 561.

71

MWNW

gleich die Möglichkeit, die Höhe desj Daches ganz nach formalen Rücksichten zu bemessen. Fig. 561 giebt eine derartige Dachverfallung von einer vom Verfasser ausgeführten Villa.

8iß. 559.

Fiß. 562.

w⁷!

1U5

Ti

5=i=

Bei Gebäuden, welche Hofrüume in sich schließen, wie z. B. in Fig. 562, wird die Dachverfallung nach denselben Regeln zu ermitteln sein.

die Dachverfallung zu erhalten, verlängere man mc bis k' und h, und verzeichne in der bekannten Weise die Anfallspunkte des über hi kk' liegenden Walmdaches, dessen

25*

196

Achtes Kapitel.

Querschnitt in Fig. 2 dargestellt ist. Man ziehe weiter durch m die Linie st parallel zu kl und behandle wieder klts als Walmdach, dessen Firstlinie bei u in den Grat k'p des ersten Walmdaches einschneidet. Ebenso bildet man die Walmdächer über lfxy u. s. w., und man kann alsdann die einzelnen Dachflächen in der Umklappung verzeichnen, was leicht aus dem Grundriß und dem Querschnitt möglich ist.

In manchen Füllen wird sich bei den zusammengesetzten Dächern die Verfallung leichter durchführen lassen, wenn man dieselbe Dachneigung nur an den nach außen liegenden Dachflächen beibehält, gegen den Hof zu aber die Dachneigung in gewissen, dem Deckmaterial entsprechenden Grenzen und je nach der Gebäudetiefe wechseln läßt; doch können auch an den Außenflächen kleine Verschiedenheiten in der Dachneigung vorteilhaft sein.

Als Beispiel geben wir in Fig. 563 die Dachverfallung des vom Verfasser erbauten elektrotechnischen Institutes der Technischen Hochschule in Karlsruhe. Der auf der Westseite im Obergeschoß liegende Hörsaal ist höher als die anschließenden Räume, st so daß hier die Hauptgesimse an den Fassaden in verschiedener Höhe liegen, wogegen das Hauptgesims im Hofe in einer Höhe durchgeführt ist; die äußeren Dachflächen haben einerlei Dachneigung, mit Ausnahme der beiden Flächen a und b, die eine etwas geringere Neigung erhalten mußten, wenn die Firstlinie in gleicher Höhe herumgeführt werden sollte, da die Risalite A und B dieselbe Breite haben.

Gegen den Hof sind die Dachneigungen verschieden und wechseln etwa zwischen 7₈ bis y₆ der Spannweite. Um noch geringere Neigung, deren dichte Eindeckung mit Schiefer nicht mehr zu erreichen ist, zu vermeiden, ist auf dem Südflügel ein Plateau angeordnet, das mit Zink nach dem Leistensystem eingedeckt wurde. Im übrigen erfolgte die Deckung ans Schalung und Dachpappeunterlage mit deutschen Schiefern in deutscher Deckart, und nur die flache Dachseite mit st« Neigung, die zudem gegen den herrschenden Wind geschützt liegt, wurde in deutscher Art doppelt gedeckt.

Auf dem Nordflügel wurde ein photographisches Atelier eingebaut, zu welchem Zweck ein Teil des Dachraumes ausgeschnitten ist, um in der durch die Firstpfette gehenden lotrechten Ebene das gegen Norden gerichtete Atelierfenster anordnen zu können.

Die Verschiedenheit der Gebüudetiefe, der Stellung und Lage der Jnnenmauern machten 15 verschiedene Bindersysteme erforderlich, die fast sämtlich unsymmetrisch gestaltet,

Fig. 563.

xr xi xii xiii xii xi xt a,

IX

IX

VIII

VIII

VII

IV

III

'Y/,

WM

VT

XIV

XIV

Ixv

XV

IV

III III II I II III III

und deren Stellung in Fig. 563 angegeben ist, unter Weglassung der Kopfbünder (Büge), die zur Herstellung des Längenverbandes und zur weiteren Unterstützung der Pfetten an sämtlichen Bindern angeordnet wurden.

Im Binder Nr. 1, Fig. 564, ist die vordere Dach-bruchpfette durch zwei schrügstehende Stuhlsäulen, die Hintere Dachbruchpfette durch einen Pfosten unterstützt, und beide durch eine unter den Pfetten liegende Doppelzange verbunden. Auf dieser ruht die Firstpfette des Plateaus, und Bindersparren und Doppelzange sind durch einen nach dem Stuhlpfosten gehenden langen Bug abgesteift. Über diesen Bug, den Stuhlpfosten und den Bindersparren der Hinteren Dachfläche läuft eine zweite Doppelzange, die zur Aufnahme der Hinteren Zwischenpfette dient, die wiederum durch einen nach dem Pfosten gehenden Bug unterstützt ist.

Auch die vordere Zwischenpfette findet in derselben Art ihr Auflager auf einer Doppelzange.

Die vordere Kniestockpfette ist durch eine Zange mit der Stuhlsäule verbunden, die Hintere dagegen durch starke eiserne Winkel in ihrer Lage gesichert.

Pfosten und Streben in eiserne Schuhe eingesetzt nach Fig. 116; in den Zeichnungen sind diese Schuhe zum Teil nicht angegeben, so z. B. bei den Kniestockpfosten, wo sie natürlich nicht fehlen können.

Fig. 564.

\\

7/'/,7/7/777/7'7/7J7.7T777/7//////77/fc

\A

Treppenhaus

63 6

Die sämtlichen Binder ruhen auf I Trägern, die als Unterzüge die Deckenbalken nach der in Fig. 257 gegebenen Konstruktion aufnehmen, und es sind deshalb die sämtlichen

Fig. 565.

</

691

- SOS

Der Binder II unterscheidet sich vom Binder I nur durch die steilere Neigung der Hofdachfläche, die in Fig. 564 punktiert angegeben ist.

Der Binder III ist wie der Binder II, nur die Deckenbalken liegen auf die ganze Tiefe in einerlei Höhe.

Der Binder IV, Fig. 565, besteht aus einem einfachen Bock zur Unterstützung der im vorderen kleinen Walm nahe dessen First zusammenlaufenden Zwischenpfetten.

Binder V, Fig. 566, dient zur Unterstützung der First-pfette und der vorderen Zwischenpfette, was wieder durch einen Bock mit übergelegter Doppelzange erreicht wird.

Binder VI zeigt dieselbe Anordnung wie Binder V, nur ruhen hier auf der Doppelzange die Zwischenpfette des Walms und jene des anschließenden Langdaches auf.

Im Binder VII, Fig. 567, sind die Firstpfette, eine Zwischenpfette der vorderen Dachfläche und zwei Zwischenpfetten der hinteren Dachfläche zu unterstützen. Eine Mittel-

4-15

Fig. 566.

198

Achtes Kapitel.

Fig. 567.

'>°x

761

313

matter ermöglicht die Anordnung eines Bockes zur Unterstützung der First-pfette und der oberen Zwischenzeiten durch eine übergelegte Doppelzange; die untere Zwi-chenpfette ist durch einen Pfosten unterstützt, der auf einem Sattelholz aufsteht.

Fig. 568.

HS

1112

Fig. 569.

TT

Nsio.

NS 9.

7y

IIP

678

Fig. 570.

'ON

/o/

Binder VIII, Fig. 568, über dem großen Hörsaal zeigt dieselben Dachflächen und Pfetten; da hier aber die Zwischenmauer fehlt, so konnten die die Firstpfette stützenden Hauptsparren nur zunächst der Umfassungsmauern aufgesetzt werden, so daß der unter der hinteren Dachseite befindliche sehr flach zu liegen kam; er wurde deshalb mit dem Bindersparren durch Ständer und durchgezogene Bolzen zu einem festen System vereinigt, und außerdem wurde _ nach der oberen Zwischenpfette eine Gegenstrebe geführt, r- so daß dieser Knotenpunkt in bester Weise abgesteift ist. f Die untere Zwischenpfette ist durch eine kleine Doppelzange unterstützt, die mit dem Haupt- und dem Bindersparren überblattet und mit beiden verbolzt ist. Auch die obere Doppelzange ist in derselben Weise mit beiden Hölzern verknüpft.

Binder IX besteht aus einem Strebenpaar zur Unterstützung der vorderen Zwischenpfette zunächst deren = Wiederkehr an der hinteren Dachfläche, und der Binder X desgleichen zur Unterstützung der Firstpfette daselbst; der letztere ruht mit einem Spannriegel auf der Zwischenpfette

zwischen Binder V und IX und auf der Doppelzange des Binders XI; Binder IX und X sind in Fig. 569 dargestellt. Bei dem Binder XI

oi

'//

~p/

■F

765,5

32 0,5

mußte davon ausgegangen werden, daß der gegen den Hof gelegene Dachraum frei bleibt, woraus sich die in Fig. 570 dargestellte Anordnung ergab, bei der die hintere Zwischenpfette durch die

feste Verknüpfung der Hölzer wirksam unterstützt und der durch die vordere liegende Stuhlsäule hervorgerufene die davor liegende, mit Holzcement gedeckte Terrasse, und Horizontalschub sicher aufgehoben ist. Die hintere Kniestock- zeigt die Anordnung des'Binders XIII. pfette ist durch eiserne Winkel in ihrer Lage gesichert.

Fig. 571 giebt den Schnitt durch das Atelier und

giß. 571.

°i

/y

fr

765,5    --

Die Binder XII zeigen dieselbe Anordnung; sie sind nur vollständig ausgeriegelt, da sie die Abschlüsse gegen den Dachausschnitt und das photographische Atelier bilden. So weit sie die äußere Wand bilden, sind sie verschalt und mit Schiefer auf Dachpappe gedeckt.

320,5

Fig. 572 zeigt den Binder XIV, der eine abweichende Konstruktion erhalten mußte, da hier die nach dem Dachgeschoß führende Nebentreppe liegt und der Dachraum für den Verkehr frei bleiben mußte. Durch Pfosten, Doppelzange und Büge sind die Zwischenpfetten, und durch ein

--'Ö~

mm

3,5

CV-

’UJ-

$F

giß. 572.

Trepp enhaus

2,8

18

3,1

giß 573.

200

Achtes Kapitel.

Strebenpaar die Firstpfette abgestützt, während die Sattelschwellen wieder durch eiserne Winkel gesichert sind.

Bei der Anordnung des Binders XV, Fig. 573, war ebenfalls die Forderung maßgebend, daß der gegen den Hof gelegene Dachraum für den Verkehr frei bleiben muß.

Nachdem die Binder aufgestellt und die Pfetten verlegt sind, werden zunächst die Grat- und die Kehlsparren | sp arren" erhalten haben.

kantig hergestellt, Fig. 578. In beiden Fällen schließen sich die Schifter an den Kehlsparren in derselben Weise wie an den Gratsparren an. Seltener findet das Aufklauen der Schifter nach Fig. 577 statt, wodurch die Kehle, insbesondere bei steileren Dächern, sehr eng wird. Von dieser Konstruktion mögen die Schiftsparren wohl den Namen „Reit er -

Mg. 574.

[//

'/

27//

//

7/

if

7Z-

ausgebracht. An den Gratsparren fallen die Schifter so an, wie dies bei den Walmdächern bereits erörtert wurde. Da, wo sich ein Grat infolge eines einschneidenden Risalites nicht bis zur Traufe fortsetzt, Fig. 563, Binder IV, wird der Gratsparren nach Fig. 574, oder bei nur schwach vortretendem Risalit nach Fig. 575 gebildet, wobei der Gratsparren im unteren Teil die zweiseitige Abdachung nicht erhalten darf.

Der Kehlsparren erhält eine dem Gratsparren entgegengesetzte Form des Querschnittes, d. h. statt der rück-förmigen Abfasung eine rinnenartige Einkehlung, Fig.576. Meistens wird jedoch der Kehlsparren ohne diese Einkehlung

Wo die Kehlsparren nahe beieinander liegen, wie bei Abschrägungen einspringender Gebüudeecken, ergeben sich Anordnungen der Schiftsparren, wie eine solche z. B. in Fig. 575 dargestellt ist, die die ganze Sparrenlage eines Walmdaches mit Risalit und anschließendem Pultdach zeigt.

§13.

Windschiefe Dächer.

Windschiefe Dachflächen bieten für die Herstellung und Eindeckung mehr oder weniger große Schwierigkeiten, und da sie auch unschön aussehen, so sucht man sie aus technischen und formalen Gründen möglichst zu vermeiden.

Fig. 576.

Ij-

JT

■%/

Fig. 575.

///

///

;x>

Fig. 577.

Fig. 578.

Af

und die Gratlinien mf und nf zu ziehen, wodurch die Firstlänge bestimmt ist. Die Gratlinien der windschiefen Dachfläche af und f J, welche doppelt gekrümmt sind, werden dadurch ermittelt, daß man eine Anzahl horizontaler Schnitte in gleicher Entfernung durch die Höhe des Daches legt und sie im Aufriß und Grundriß zeichnet, sodann die Linien so und fp in ebenso viele gleiche Teile wie fq und fr teilt, die betreffenden Teilpunkte 1, 2, 3, 4 miteinander verbindet und bis zu den zu am und nl parallel gezogenen Linien verlängert, wodurch im Grund- und Aufriß die Form der Gratsparren af und lf gefunden wird-Weitere Erklärung giebt die Beschreibung zu Fig. 588.

Sie ergeben sich, wenn die beiden Langseiten des Gebäudes die beiden Walmseiten sollen gleiche Neigungen erhalten; nicht parallel laufen, und eine wagrechte Firstlinie bei- dann hat man nur die Winkel bei m und n zu halbieren, behalten werden soll, wie dies des guten Aussehens wegen wohl stets der Fall ist.

Um die Konstruktion zu vereinfachen, legt man die Dachfirst stets parallel der Hauptseite durch den Schwerpunkt der Grundrißfläche, damit die Dachfläche der Vorderseite wenigstens eine ebene Flüche werde. Die dieser gegenüberliegende Fläche wird dagegen windschief, während die Walmflächen, die durch drei Punkte gehen, stets ebene Flüchen bilden; der Durchschnitt der Walmflächen mit der windschiefen Flüche ergiebt krumme Gratlinien.

In Fig. 579 sei ff die durch den Schwerpunkt gehende und zu ran parallele Firstlinie, und die Vorderseite und

26

Breymann, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

Achtes Kapitel.

202

Wird die windschiefe Dachfläche ab cd, Fig. 580, in zwei ebene Dachflächen ade und bcf und in eine windschiefe cdes zerlegt, so kommen die doppelt gekrümmten Gratsparren in Wegfall und an ihre Stelle treten gewöhnliche gerade Gratsparren ad und bc, da sie beiderseits von ebenen Flüchen begrenzt sind. Nach den Linien de und cf bilden sich infolge dieser Dachzerlegung sehr stumpfwinkelige Kehlen.

Balkens, so stellt agc eine dreieckige Schnittfläche dar, die entsteht, wenn der Sparren nach der Linie a c parallel zu de abgeschnitten wird; und cs würde die punktiert gezeichnete Sparrenkante um ge zu hoch liegen, weshalb dieser Vorsprung fortgehauen werden muß. Ist nun die Dachfläche, zu welcher der Sparren gehört, eine Ebene, was vorkommt, wenn der Sparren zwar schief zur Trauf-linie steht, die Firstlinie aber dieser parallel ist, so muß

V-

El

Ai

Fig. 579.

Fig. 580.

b¥-

/*"

'! i /

i—t- _ Lpifc

Xr : i

IX

Das aus Tafel 57, Fig. 1 bis 6, dargestellte ist ein Kehlbalkendach mit gewöhnlichem verschwelltem liegendem Dachstuhle, wobei sowohl die Stuhlpfette als auch die jiziert werden. Zieht man darauf die Horizontalprojektionen Stuhlschwelle windschief bearbeitet werden müssen.    der Kanten der Pfette an den Walmseiten parallel zu den

Es sei in Fig. 4, Tafel 57, ab die Vorderkante der Trauflinien, also KP, LM und MN, so muß auch OK Fußschmiege des ursprünglich rechteckigen Sparrens und parallel der B C sein, und wenn man 0 und P durch eine de die parallel der Front DC liegende Vorderkante des gerade Linie verbindet, so wird diese Linie die Lage der

Diese beiden Anordnungen sind in der Dachstuhlkonstruktion, Tafel 57, veranschaulicht, und zwar giebt DE, Fig. 1, den gekrümmten Gratsparren nach Fig. 579, und AC den geraden Gratsparren nach Fig. 580, wobei die Dreiecksfläche ABC als ebene Flüche angenommen ist. Dieses letztere Verfahren nennt man wohl das „Abschiften auf den Grat", und es wird gern angewendet, weil dabei alle gekrümmten Gratsparren vermieden werden, die schwierig anzufertigen sind und starkes Holz erfordern, von dem ein großer Teil „in die Späne" gehauen werden muß.

Bei einem solchen Dache werden die Sparrengebinde so angeordnet, daß ihre Horizontalprojektionen senkrecht zur Hauptfront sind, also schief zu der Front D C. Dasselbe ist der Fall mit den Dachbalken, wenn die Sparren auf denselben aufstehen. An den Walmseiten stehen sowohl die Sparren als die Balken senkrecht auf den Frontlinien dieser Seiten.

Welche Konstruktionsweise man einem solchen Dache zu Grunde legt, ist im ganzen gleichgiltig, doch haben die Kehlbalkendücher vor den Pfettendüchern den Vorzug, daß man bei jenen die Pfetten nicht windschief zu gestalten braucht, was bei diesen notwendig wird.

der Schnurschlag, nach dem der Sparren behauen werden soll, der ursprünglichen Sparrenkante parallel sein, und die Oberfläche des Sparrens wird eine Ebene. Ist aber die Dachfläche windschief, so wird der Schnurschlag von dem Punkte c, Fig. 4, Tafel 57, aus nach der Spitze des Sparrens hinlaufen und daher mit der ursprünglichen Kante b k konvergieren, so daß der danach behauene Sparren eine windschiefe Oberfläche zeigt.

Liegt die Unterfläche des Sparrens auf einer windschief behauenen Pfette oder Schwelle auf, so muß auch diese Unterfläche, ganz ähnlich wie die Oberfläche, behauen werden, liegt sie aber nicht auf, so kann sie ihre ursprüngliche Gestalt behalten. Wollte man das Behauen dieser Unterflüche vermeiden, so müßte man jeden einzelnen Sparren nach Maßgabe seiner steileren oder flacheren Lage verschieden üef einkämmen, damit er mit seiner ganzen Breite aufläge, was noch umständlicher wäre.

Was die Lage der Pfetten bei einem solchen Dache anbelangt, so bemerken wir darüber folgendes.

Nachdem man eines der Dachgebinde, etwa das Anfallsgebinde B B', Fig. 1, Tafel 57, aufgezeichnet und den Querschnitt des Daches, wie ihn Fig. 3 zeigt, bestimmt hat, ist auch in diesem die Lage der Pfetten gegeben, und dieselben können in den Grundriß nach L, K und 0 pro-^fette auf der windschiefen Seite in der Horizontalprojektion bezeichnen, so daß die Längen der einzelnen Pfetten-stncke gefunden und bestimmt werden können. Die Richtigkeit des eingeschlagenen Verfahrens, d. h. daß die Punkte K, L, M, N, 0 und P alle in einerlei Horizontalebene liegen, sowie die Auffindung der Länge der Grat- und Schiftsparren, der Sparrenlünge auf der windschiefen Fläche und der Gestalt der verschiedenen Schmiegen bedarf keiner weiteren Erklärung.

Fig. 5 zeigt den Längenschnitt durch die Firstlinie E A in Fig. 1 und Fig. 6 drei Sparren der windschiefen Dachfläche in Beziehung auf die Eindeckung mit Ziegeln an der Traufkante. Die Traufschar muß nämlich auf einer ebenfalls windschiefen Unterlage aufruhen, und Frg. 6 zeigt den Querschnitt dieses Traufbrettes auf drei verschiedenen Sparren, die in dieser Figur mit denselben Buchstaben bezeichnet sind, wie in Fig. 1 mit a, b und c.

Wie bereits erwähnt wurde, sucht man aus technischen und formalen Gründen die windschiefen Dachflächen zu umgehen, was auf verschiedene Weise erfolgen kann.

Fig. 581.

11

st.

3) Die sämtlichen Dachflächen werden als Pultdachflächen behandelt, indem man die Firstlinien parallel zu den Traufkanten und in eine Horizontalebene legt, und die von den Firstlinien umschlossene Flüche als Plattform ausbildet und mit Metall oder Holzcement eindeckt, Fig. 583, oder auch ein Zeltdach anordnet, Fig. 584, dessen Eindeckung mit einem der Dachneigung entsprechenden Material erfolgen muß.

Fig. 584.

4) Die Windschiefe laßt sich auch vermeiden, wenn man die Dachfläche teilweise in dreieckige Ebenen auflöst, wobei dann freilich die stets beschwerlich einzudeckenden Kehlen nicht immer zu vermeiden sind. Daß man in einem solchen Falle verschiedene Formen darstellen kann, zeigen die folgenden Figuren, die verschiedene Anordnungen, zum Teil über ein und derselben Grundfigur, darstellen.

Fig. 585.

§Ü

Fig. 583.

1) Es werden, Fig. 581, steigende Firstlinien fp und fq derart angeordnet, daß sie symmetrisch liegen; es liegen dann die drei Punkte p und q in einer Horizontalebene, und es entsteht eine mehr oder weniger slach-liegende Dreieckssläche fqq, die mit entsprechendem Material einzudecken ist

Fig. 582.

Fig. 585 a.

26*

2) Das Dach wird als Zeltdach gebildet, mit der Spitze im Schwerpunkt der Grundfigur, wobei dann ungleiche Dachneigungen entstehen. Diese Anordnung ist aber nur durchführbar, wenn hierbei keine der Walmflüchen flacher wird, als es das zur Verwendung kommende Deckmaterial zuläßt, Fig. 582.

Die Fig. 585 und 585 a haben horizontale, mit der Hauptfront ad parallele Firstlinieu pq und lauter ebene Dachflächen. Dabei zeigt Fig. 585 nur Gräte, während in

Achtes Kapitel.

204

Fig. 586.

lg

a'

Fig. 585a sich bei qg eine Kehle bildet. In der Fig. 586 ist über jeder Frontseite ein Walm mit gleich langen Gratlinien angeordnet. Die vier Ansallspnnkte liegen alle in

derselben Höhe, nnd es entstehen nun acht Gräte, Vier-Kehlen nnd zwei sich kreuzende Firstlinien; eine allerdings etwas komplizierte und nicht empfehlenswerte Anordnung.

Fig. 587 giebt eine Lösung ohne Plattform, bei der das Dach in mehrere kleine Dächer zerlegt ist, und die ein gutes Aussehen gewährt. Die Seite a'd' ist in g in zwei gleiche Teile geteilt und von diesem Punkte ans sind die Linien gh und gk parallel zu den Fronten aa' und d d' gezogen, wodurch die Punkte h und k bestimmt wurden. Über den Vierecken aa'hg und dd'kg sind alsdann Walmdächer von gleicher Höhe gedacht, und zwar ist diese Höhe so bestimmt, daß eine durch o (in der Mitte von gh) gelegte Firstlinie pq des mittleren Dachteiles bestimmend auftritt, indem sie für die Dachflächen pqhk und pgq noch angemessene Neigungen zuläßt.

Fig 587.

mm

mm

d'

Will man keine der zur Vermeidung oder Verminderung der Windschiefe angegebenen Mittel anwenden, sondern bei Walmdächern die krummen Gratsparren beibehalten, so kann man diese Krümmung ans folgende Art finden.

Fig. 588 stelle die Horizontalprojektion eines Daches dar, bei welchem ber 5Eeü AEPM windschief werden soll. Man denke sich diese windschiefe Fläche über den Grat AB und die Kehle MP hinaus fortgesetzt, so als ob AO und aP die Horizontalprojektionen vertikaler Dachgiebel wären. Eine zwischen der First- und der Tranflinie durchgehende horizontale Ebene schneidet sowohl die windschiefe Dachfläche als die Walmfläche je nach einer geraden Linie, und diese beiden Geraden müssen sich in einem Punkte der

Fig. 588.

3"/7

,7/

'/•/t

iX,

FL

m.

fl

i;

M-

/K.

x //

2s

>>

Xf-

x/;

//

ur,

t\\

<\ \

vT

rm.

,\i

!/

//

krummen Gratlinie treffen. Da eine solche Ebene die beiden in 0 A und aP projizierten Linien und die Walmseite in einem und demselben Verhältnis teilt, so sind die Schnittlinien der Ebene mit den beiden Dachflächen leicht zu projizieren. Teilt man z. B. 0A, Pa und OE (ober die ihr gleiche und parallele QY) in vier gleiche Teile, so zeigt die Figur, wie sich drei Punkte 1', 2', 3' für die Horizontalprojektion der Gratlinie ergeben.

Um die Vertikalprojektion dieser Linie auf der umgelegten Vertikalebene 0 Q4" zu finden, trage man die Dachhöhe, d. h. die vertikale Entfernung des Punktes E über der Traufenebene, senkrecht auf Q 0, von 0 nach 4", dann wird das Dreieck Q04" die Vertikalprojektion für einen Durchschnitt des Daches nach der Linie VE darstellen. Projiziert man ferner die Punkte 1, 2, 3 auf Q A nach 12 3 und zieht die Linien 3 4", 2 4", 1 4", so sind dies die Vertikalprojektionen von den Schnittlinien der durch 3, 2, 1 gedachten Vertikalebenen mit der windschiefen Dachfläche, und schneidet man diese durch Perpendikel auf A 0 aus den Punkten 3', 2', 1', so wird durch die Schnittpunkte 3", 2", 1" die Vertikalprojektion der Gratlinie bestimmt.

Um die wahre Gestalt dieser Linie zu bekommen, darf man sich die Walmebene AOE nur um AO in die Horizontalebene niedergelegt denken. Macht man daher E4 senkrecht zu EO und gleich der Dachhöhe, zieht 04 und macht OIY gleich 0 4, teilt ferner 0 4 in denselben Verhältnissen tote V Q und überträgt diese Teilung auf 0IV, so darf man durch die Teilpunkte nur Parallelen zu A 0 ziehen und diese durch Senkrechte auf A 0 durch die Punkte P, 2', 3' schneiden, um durch die Punkte I, 11, III, IV die wahre Gestalt der Gratlinie zu bestimmen.

Ähnlich dieser Konstruktion wird die Form der Kehllinie bestimmt. In Fig. 588 ist P M eine solche Kehllinie, welche entsteht, indem die windschiefe Fläche AE PM sich mit der Ebene MOP schneidet. Man denke sich nun die Ebene MOP bis zum Durchschnitt mit der Horizontalebene verbreitert, dann wird die Spur des Durchschnittes eine durch M gehende mit OP parallele Linie, mithin MF sein. Klappt man nun das rechtwinkelige Dreieck, dessen Grundlinie PF und dessen Höhe gleich der Dachhöhe fft, um FP in die Horizontalebene nieder, nimmt auf F4 die bekannte Teilung vor und trägt die Längen Fl, 12, 23 u. s. w. von F4 auf die verlängerte FP, so darf man von diesen Teilpunkten aus nur Perpendikel zu FP bis zum Durchschnitt mit anderen Perpendikeln auf MF durch die Punkte 1', 2', 3' ziehen, um in den Durchschnitten dieser Perpendikel die Punkte I, II, III, IV zu erhalten, welche die wahre Gestalt der Kehllinie angeben.

Im Anschluß hieran sei noch ein Beispiel eines zusammengesetzten Dachstuhles älterer Art dargestellt, Tafel 58, bei dem eine windschiefe Flüche vorkommt. Fig. 1 zeigt den Merksatz des unregelmäßigen Grundrisses; bei T ist ein von oben beleuchtetes Treppenhaus angenommen. Die gewühlte Konstruktion ist die eines Kehlbalkendaches mit stehendem Stuhle, dessen Sparren unmittelbar auf den Balken stehen und zugleich auf eine Sparrenschwelle aufgekämmt sind, Fig. 2. Die windschiefe Flüche ist „auf den Grat abgeschiftet", so daß die krummen Grat- und Kehlsparren vermieden sind und nur das Stück DCBE, Fig. 1, windschief bleibt (s. a. Fig. 580).

In der Wiederkehr bilden sich zwei Dachkehlen, denen ebensoviele Gräte entgegenstehen. Die Gratsparren fallen aber nicht mit den Kehlsparren in einerlei Vertikalebene zusammen, weshalb in den Anfallspunkten Pfosten angeordnet sind. Der Kehlgratbalken BF nimmt zugleich viele Stichbalkeu auf, ist deshalb doppelt genommen und geht auf die ganze Gebüudetiefe durch.

Auf welche Weise die beiden langen Kehlsparren unterstützt sind, zeigen die punktiert gezeichneten, in die Horizontalebene niedergeklappten Längendurchschnitte derselben. Der Kehlbalken BO wird in seinem unteren Teile durch die Treppenhausmauer unterstützt, weshalb er nur noch durch den Stuhlpfosten H getragen wird, der zugleich die hier ein Eck bildenden Stuhlpfetten unterstützt.

Der Stuhlpfosten A ist in Fig. 3 dargestellt, wo seine Verbindung mit dem Kehlbalken durch Laschen deutlich erkeuubar ist.

Fig. 4 zeigt die beiden Kehlsparren, da wo sie im Punkte B zusammentreffen, in der Horizontalprojektion, und je drei lotrechte Durchschnitte durch die Mitte der Sparren und längs ihrer äußeren Flächen, aus denen die Gestalt der Sparrenschwelle an dieser Stelle und die verschiedene Tiefe der Einkümmung deutlich wird. Fig. 5 zeigt den Vertikalschnitt durch bett Grat GL, welche Figur in der Hauptsache die Konstruktion sämtlicher Gräte darstellt. Fig. 6 ist ein Teil des Längenschnittes des Daches, da wo es regelmäßig gestaltet ist.

§ 14.

Mansardedächer.

Die Mansardedücher haben seit ihrer Erfindung eine große Verbreitung und häufige Anwendung gefunden, da sie eine gute Ausnutzung des Dachbodenraumes zulassen, und ermöglichen, über der durch die baupolizeilichen Bestimmungen festgelegten Gesimshöhe noch ein Wohnungsgeschoß anzuordnen. Sie bieten aber auch Gelegenheit zur Anlage reicher Dachfenster in Stein, Holz oder Zink, zur Eindeckung mit verschiedenfarbigen Schiefern nach

Achtes Kapitel.

206

geometrischen Zeichnungen und zur Ausschmückung mit balken cd in drei gleiche Teile geteilt und ein Teil als gepreßten Zinkarbeiten in Form von Gesimsen und Orna- Dachhöhe angenommen. Das so erhaltene Dritteldach menten, so daß die Mansardedücher, nachdem sie längere kann mit Ziegeln eingedeckt werden, wodurch aber das Zeit wenig oder gar nicht mehr zur Ausführung kamen, Mansardedach auch ein schwerfälliges Ansehen erhält, in neuerer Zeit außerordentlich häufige Anwendung finden das dadurch gemildert wird, daß man den oberen Dach-und wesentlich zur malerischen Gruppierung und Aus- flächen eine geringere Höhe giebt und sie mit Schiefer gestaltung der Bauten beitragen.    oder Metall eindeckt.

In neuerer Zeit wird meistens die obere Dachfläche flach, mit yi5 bis ¹J₂₀ Neigung für Holzcementdeckung ausgeführt, so daß sie bei der Erscheinung des Daches überhaupt nicht mehr mitspricht.

Das ältere Mansardedach wurde nicht als Psetten-dach, sondern stets als Kehlbalkendach ausgeführt, wobei besonders der liegende Stuhl zur Anwendung kam.

Fig. 592 zeigt eine solche Konstruktion mit liegendem Stuhle und Kehlgebälk, wobei auch die oberen Sparren

Zur Bestimmung der Form des Mansardedaches diente früher meistens der Halbkreis, den man entweder nach Fig. 589 in vier Teile, a b = b c, u. s. w. oder nach Fig. 590 in sechs Teile, ad — db u. s. w. teilte, und die Punkte in der in den Figuren angegebenen Weise verband.

Fig. 589.

Fig. 592.

zzv'

Fig. 590.

1,

so“

*\

7‘

Diese Abhängigkeit der Dachform vom Halbkreis ist in statischer und in formaler Beziehung bedeutungslos, und schon Gilly hat eine vom Halbkreis unabhängige Konstruktion angegeben, wonach, Fig. 591, die Höhe ab — h

Fig. 591.

durch ein zweites Kehlgebälk abgesteift sind. Die unteren Kehlbalken treten über die Sparren so weit hervor, daß unter dem Vorsprung Schalung und Deckung Platz finden und ein dichtes Einbinden möglich wird. Die Kehlbalken sind vorn mit Zapfen versehen- und tragen ein gekehltes Gesimsholz, das die Balkenfache schließt und den Zusammenstoß der beiden Dachflächen vermittelt. In neuerer Zeit werden an Stelle der gekehlten Balken Zinkgesimse, häufig in Verbindung mit Dachkanälen, auf entsprechenden Unterfütterungen angebracht, wies dies auf Tafel 59 angegeben ist.

Fig. 593.

des Mansardestockes angenommen wird. Teilt man h in drei gleiche Teile und trügt davon einen Teil von b nach c,

zur

Wendet man, wie in Fig. 593, den stehenden Dach-so ist in ac die Richtung der unteren Dachfläche ac fest- stuhl für den unteren Dachteil an, so wird bei einigergestellt; um die der oberen zu erhalten, wird der Kehl- maßen tiefen Gebäuden noch eine mittlere Pfette

JE

V;

II

Odrjl-

Unterstützung der Kehlbalken nötig, und wenn man den freien Dachraum durch Anordnung eines mittleren Stuhl-pfostens nicht beengen will, so bringt man zwischen den äußeren Stuhlpfosten eine Art Spannriegel an, der von diesen aus durch Kopfbüge unterstützt wird und seinerseits den Unterzug für die Kehlbalken trügt. Konstruiert man aber den oberen Dachteil als Pfettendach und benutzt dabei die Hauptsparren desselben als Streben eines Hängewerkes, so läßt sich die Unterstützung der Kehlbalken durch letzteres ebenfalls bewirken.

Eine neuere Konstruktion eines Mansardedaches nebst den Zeichnungen für die Dachfenster ist auf Tafel 59, Fig. 1 bis 9, dargestellt; es ist dies die Dachkonstruktion des von Oberbaurat Lang erbauten Model'schen Hauses in Karlsruhe.

Das Dach sitzt nach der Straßenseite auf einer Kniewand, die nach der Hofseite fehlt. Der Mansardestock hat 3 m Höhe und das Satteldach darüber, mit zwei Mittel-pfetten und liegendem Dachstuhle, ist aus dem Grunde höher angeordnet, als für Schiefereindeckung nötig war, um daselbst Schlafrüume für Dienstboten einrichten zu können. Die Last der Dachbinder wird durch Querwände aufgenommen, deren stehende und liegende Pfosten oben in die Binderkehlbalken eingezapft sind, während die übrigen Kehlbalken durch die äußeren Wände und die Gangwände getragen werden. Die nach der Straße gerichteten Fenstergestelle sind aus Hausteinen ausgeführt und in Fig. 2 in der Ansicht, in Fig. 3 int Durchschnitt, in Fig. 4 in derinneren Ansicht und in Fig. 5 die innere Ansicht mit der Verkleidung gezeichnet; die nach dem Hofe gelegenen, aus Holz konstruierten Fenstergestelle sind in Fig. 6 bis 9 dargestellt.

Fig. 594.

lichen Dachbinders doppelte Hüngeböcke angenommen, die einen derart breiten Binderbalken bedingen, daß noch eine jede der doppelten Streben des Hängewerkes mit einem verfaßten Blattzapfen in ihn eingreifen kann.

Über große freie Räume ein Mansardedach auszuführen, dürfte heute kaum mehr in Frage kommen. Es ist aber auch bei den Mansardedachstühlen möglich, einen Teil des Dachraumes zu dem darunter liegenden Raum zu ziehen, und die Decke tonnenartig auszubilden; ein hübsches Beispiel einer solchen Anordnung giebt Fig. 595 vom erbprinzlichen Palast in Dessau?)

Fig. 595.

Ol

BR

§ 15.

Zelt-, Kegel- und Gurmdacher.

Wie schon auf Seite 130 erklärt ist, besitzt das Zeltdach keinen First, sondern nur eine Spitze, in der die dreieckigen ebenen Dachflächen, über dem einfachsten Grundriß, dem Quadrat, eine Pyramide bildend, auslaufen.

Bei unregelmäßigem Viereck, Fig. 596, liegt der Firstpunkt, nach dem die Gratlinien laufen, im Schwerpunkt

Fig. 596.

man

Nicht allein über unterstützten Balkenlagen hat früher Mansardedücher konstruiert, sondern auch über solchen, die teilweise durch den Dachstuhl zu tragen waren, wodurch diese Dächer auch mit Hängewerken zur Ausführung kamen. Ein in Fig. 594 dargestelltes Beispiel einer derartigen holzreichen Konstruktion möge genügen. Hier sind zu beiden Seiten der Verbandstücke des eigent- ;

der Grundfigur, wodurch aber verschiedene Neigungswinkel der Dachflächen entstehen.

1) Deuyche Bauzeitung 1886.

208

Achtes Kapitel.

Hieran schließt sich das Zeltdach über polygonalem I in einer Ebene, sondern überkümmen sich und umfassen Grundriß und endlich über dem Kreise, wobei das Zeltdach , die Gratsparren, Stuhlsäulen und die Helmstange. Mit mit gekrümmter Dachfläche oder das Kegeldach entsteht.

Die Konstruktion eines Zeltdaches mit Kniewänden über einem quadraten Lichtraume von 10 m und hinlänglich unterstütztem Dachgebälke ist in Fig. 597 im Grundriß

Fig. 597.

dem in der Richtung von a nach b ziehenden Spannkehlbalken sind bei ff die Psettenenden durch schwalbenschwanzförmige Verblattung verbunden. Vier von der Helmstange nach den Gratsparren ziehende Strebebünder tragen zur vollständigen Absteifung derselben wesentlich bei.

BZ

x\ x>\

\\

Die Kniewandpfette ist durch vier Eck- und acht Zwischenpsosten unterstützt und mittels vier Zangen mit den liegenden Stuhlsäulen abgesteift.

Wie dieses Beispiel zeigt, werden bei der Konstruktion der Zeltdächer am zweckmäßigsten die Gratgebinde verwendet, weil sie den so wesentlichen Verbandstücken, den Gratsparren, an die sich die Schiftsparren anschmiegen, eine durchaus solide Unterstützung gewähren.

Eine andere Anordnung der Dachbinder ist bei dem auf Tafel 60, Fig. 1 bis 3, dargestellten Kirchenbuche st mit sichtbarer Holzdecke ausgeführt worden, bei welcher sie nicht nach den Gratlinien, sondern senkrecht über den Seiten des 15,5 m weiten Oktogons gespannt sind. Da hier die Decke an die Dachstnhlkonstruktion aufgehängt ist, so sind die vier Dachbinder als Hängewerke gebildet, bei denen die Binderbalken, des besseren und leichteren Aussehens wegen, im mittleren Teile durch eiserne Zugstangen ersetzt sind.

Die Konstruktion des Dachbinders war nach der einmal angenommenen und in Fig. 1 und 3 dargestellten Deckebildung einzurichten. Darnach ergaben sich für die Unterstützung der Eckpunkte des ein Quadrat bildenden Mittelfeldes der Decke von der Seitenlänge h i, Fig. 3, vier einfache mittlere Hüngesüulen, von denen je zwei mit Spannriegel und Sprengstreben den doppelten Hüngebock bilden. Ans den vier Spannriegeln sitzen acht Pfosten zur Unterstützung der acht Ecken des obersten Psettenkranzes, Fig. 1 und 2, während der Kranz der unteren Mittelpfette auf acht doppelten äußeren Hängesäulen anfgezapft ist, welche an den Eckpunkten b, c, d, e u. s. f., Fig. 2,

,    angeordnet sind. Diese Hängesäulen, welche    die Spreng-

und diagonalen Durchschnitt dargestellt.    Zur    Verbindung    sieben umschließen, Fig. 1, sind selbst wieder    gefaßt, durch

L er etner    ^zusammentreffendcrt Gratsparren der j)ie doppelten Spannkehlbalken, die außerdem zwei gegen-

Ze t ächer wird daselbst ein der Hüngesäule entsprechendes überliegende Schiftsparren, die Sprengstreben und die mitt-Verb and stück, Helmstange oder Kaiserstiel genannt, {eren Hängesäulen einspannen. Da die beiden in der angebracht, in das die ^Gratsparren bloß eingezapft oder Richtung von be, Fig. 3, ziehenden Spannkehlbalken auf ester versatzt sind. Außer diesen sind, wie der Grundriß ^en beiden nach cg und d k gerichteten aufgekämmt sind, zeigt, nur noch Schiftsparren vorhanden.    Die    Gratsparren    j₀ müssen an den Endpunkten c und d und den    entsprechend

stnd zugleich Bindersparren der beiden nach den    Diagonalen    gegenüberliegenden die Psettenenden mit Unterlagen ver-

angeordneten Gratgebinden. Eine Mittelpfette unterstützt sehen werden, die den Druck auf die Spannkehlbalken zu die Grat- und längeren Lchistsparren und wird getragen vermitteln haben. Zur weiteren Unterstützung des unteren von zwei doppelten, von a nach b und von c nach d ge- Pstttenkreuzes sind die Hüngesüulen mit Kopsbändern richteten Spannkehlbalken und vier liegenden, mit Kopf-bändern versehenen Stuhlsäulen. Die ersten liegen nicht

Z;z

.z

//

zZ

-XX

(t

r \x X\

„ v.. x\ \x ,

\X

1) Von Baurat Diemer in Karlsruhe.

Versehen. Zur Aufnahme der acht Gratsparren ist die Helm- eine Vertikalebene, so kann kein ganzes Gratgebinde kon-stange oben stärker angenommen als unten, wo sie von    struiert werden. In diesem Fall ordnet man ein recht-

zwei sich rechtwinkelig kreuzenden Zangen, die in der ÜDfitte    winkelig auf den parallelen Seiten stehendes und durch die

der Spannriegel Unterstützung finden, sicher gefaßt und verbolzt ist.

Wenn sich auch gegen die Solidität der Dachkonstruktion und der gefälligen Deckeanordnung nichts einwenden läßt, so dürfte doch der Lösung dieser Aufgabe mit Gratgebinden der Vorzug eingeräumt werden, und zwar nicht allein wegen der entschieden solideren Unterstützung der Gratsparren, sondern auch wegen der einfach klaren und doch wirkungsvollen Anordnung der Decke durch Herstellung einer in der Mitte sich erhebenden regelmäßigen achtseitigen Hohlpyramide von 8,5 m Weite.

Eine derartige Anordnung mit Gratgebinden zeigt das Zeltdach über dem achtseitigen Kuppelraum der Kirche in Nietleben bei Halle a. S., bei dem die den Strebenfuß verbindenden Zangen im mittleren Teil durch Zugstangen ersetzt, und die Wandpfosten mit den Hängestreben im oberen Teil durch schräge Stuhlsäulen verbunden und die letzteren mit den Zangen verbolzt sind. Die Zwischenpsetten liegen gleichfalls ans Doppelzangen, die die Bindersparren, die Streben, die Stuhlsäule und die mittlere Hüngesüule umfassen, so daß ein in allen Teilen fester Verband hergestellt ist. Fig. 598.fi

Ist die Grundfigur, wie bei Fig. 599, unregelmäßig und fallen zwei einander gegenüberliegende Gräte nicht in

599.

Spitze gehendes Gebinde Aß an, betrachtet dieses als Anfallsgebinde und die zu beiden Seiten desselben liegenden Dachflächen als Walme, die sich nach dem über die Walmdächer Gesagten leicht konstruieren lassen.

Was die Stabilität der Zeltdächer betrifft, so weisen theoretische Untersuchungen nach, daß man sie wie die Satteldächer nur gegen das Verschieben auf ihrer Unterlage zu sichern hat und vor dem Umkanten keine Besorgnis zu hegen braucht, weil die Gefahr des Umkantens erst gleich der des Verschiebens ist, wenn die Höhe der Pyramide die fünffache Seite des Grundquadrates erreicht. Dieses

Fig. 598.

gH~T V

izt z'

pW

ÜM

srü

im in

pag np¹¹ sj ■ |i-j

Baugrund fTeiter Lrhm'l

Höhenverhältnis kommt aber nicht leicht vor, da ein Verhältnis 1:3 bis 1:4 schon äußerst schlanke Zeltdächer oder Turmspitzen giebt (siehe jedoch S. 215).

1) Centralblatt der Bauverwaltung 1890.

Breymann, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

Die kegelförmigen Dächer entstehen, wenn das Polygon des Zeltdaches in den Kreis übergeht.

Die Konstruktion dieser Dächer ist nicht gerade schwierig, wenn sie auch nicht ganz so einfach als die der Pyramiden ist. Man wird einen Kaiserstiel anordnen und einige Gebinde, in lotrechten Ebenen durch die Achse des Kaiserstieles, aufstellen, die als Bindergespürre auftreten und den notwendigen Psetten als Stützen dienen. Nur die Bindersparren reichen bis an die Spitze des Daches, die Zwischensparren werden aber nur so weit hinaufgeführt, als es zur Unterstützung der Latten oder der Bretterverschalung

27

Achtes Kapitel.

210

erforderlich ist. Die Zwischensparren werden daher verschiedene Längen bekommen, indem man, nach der Spitze zu, zwischen zwei Sparren nach und nach immer einen ausfallen läßt, bis endlich die Bindersparren nur noch so weit voneinander abstehen, daß die Verschalung keiner weiteren Unterstützung bedarf. Die Zwischensparren endigen an ihrem oberen Ende frei und können immer noch etwas über die letzte, sie unterstützende Pfette hinausragen.

Die Pfetten, welche hier ringförmige Gestalt erhalten, werden am einfachsten als Bohlenbogen so aus einzelnen Dielen konstruiert, wie dies bei den Bohlensparren beschrieben wurde. Eine solche Pfette bildet einen sehr festen Ring und ist nicht gerade schwierig anzufertigen.

Auch die Sparrenschwelle wird, wenn sie überhaupt vorhanden ist und die Sparren nicht auf Stichbalken ruhen, ebenfalls am leichtesten als ein zusammenhängender Kranz aus Dielen konstruiert.

Will man die ringförmigen Pfetten vermeiden, so muß man Kehlbalkcndächer konstruieren und jeden einzelnen Sparren durch einen Kehlbalken unterstützen. Bei dieser Anordnung erhalten die Bindergespürre durchgehende, den Kaiserstiel umfassende Kehlbalken, und in diese zapft man Wechsel, von denen aus Kehlstichbalken bis an die Leeroder Zwischensparren reichen. Da diese Dächer selten vorkommen, so möge ein Beispiel genügen.

Die Zeichnungen auf Tafel 61 stellen die Dachkonstruktion über dem Zuschauerraume des Theaters zu Mainz von Möller dar.

Der innere Durchmesser der ringförmigen Umfassungsmauern beträgt 32,5 m, und etwa 5 m von dieser entfernt besindet sich eine Säulenstellung, die ein vollständiges, aus Stein konstruiertes Gebälk trügt, so daß in der Höhe der kegelförmigen Decke zwei konzentrische ringförmige Mauern vorhanden sind, auf denen das Dach ruht. Die äußere Mauer ist ca. 1 m höher als die innere, und bildet eine Art „Kniestock".

Die beiden Mauern tragen ein Gebälk, das durch eine Reihe von horizontal liegenden Andreaskreuzen zu einem festen, unverschieblichen Kranze gemacht wird. Die äußere Mauer hat über diesem Gebälke eine Stärke von 0,625 m und unter demselben von 0,75 m bei einer Höhe von 16,5 m über dem Pflaster.

Das Dach ist ein Pfettendach, und zwar sind die 19,5m langen Dachsparren durch drei Zwischenpfetten unterstützt. Diese werden durch Hauptsparren, gh, Fig. 1 und 2, getragen, die auf einem auf der äußeren Mauer liegenden Stichgebülke aufstehen und ihrerseits durch ein System von Streben gestützt werden, das auf der inneren Mauer auf eichenen „Schuhen" steht.

Diese eichenen Schuhe, c, Fig. 2, 4 und 5, kurze starke Balken, liegen auf doppelten kurzen Schwellen, die auf dem Gebälke aufgekämmt sind. Das die Hauptsparren unterstützende Strebensystem besteht aus drei Streben, d, 6 und f, Fig. 2 und 5, die fächerartig nach den Hauptsparren hinauflaufen. Zwischen zwei langen Hauptsparren liegt immer ein kürzerer, gh', Fig. 4, bei welchem die längste der Streben fehlt. Die langen Hauptsparren tragen einen kurzen Kaiserstiel, o, Fig. 2, 4 und 6, der an seinem oberen Ende durch ein mit ihm verschränktes Holzstück verstärkt ist, um die nötigen Flüchen für die anfallenden Hanptsparren zu bieten, Fig. 3 und 6.

Das Dach hat nur ein einziges ganzes Gespärre, das in der Vildflüche von Fig. 2 erscheint, und in diesem befindet sich eine doppelte Zange mn, Fig. 2, die die Haupt- und Dachsparren und den Kaiserstiel umfaßt und mit diesen Hölzern verbolzt ist. In den übrigen halben Gespärren, d.h. denjenigen, welchen die Gegensparren fehlen, sind dergleichen Zangen ebenfalls vorhanden, die jedoch zum Teil nur bis in Wechsel reichen, die zwischen den Zangen, die den Kaiserstiel noch umfassen, eingezapft sind; auf der rechten Seite von Fig. 1 sind diese Zangen und Wechsel in der Horizontalprojektion bezeichnet. Dicht über der horizontalen Zange mn trifft die längste Strebe f die Hauptsparren, und um hier einen recht festen Knoten zu bilden, geht eine zweite Zange Z, Fig. 2 und 7, über alle bisher genannten Verbandstücke hinweg, hinter welcher die oberste ringförmige Pfette ein sicheres Auflager sindet. Fig. 7 zeigt den bei B, Fig. 2, sich bildenden Knoten in isometrischer Projektion.

Eine ganz ähnliche Zange, Z', Fig. 2 und 8, ist da, wo die mittlere Strebe e den Hauptsparren trifft, angeordnet; sie umfaßt die Streben f und e und den Haupt-und Dachsparren; zugleich dient sie der mittleren ringförmigen Dachpfette als Stütze gegen das Gleiten. Auf und unter diesen zuletzt genannten Zangen und noch mit den langen Streben f verbolzt, ist aus geraden Hölzern, k und k', Fig. 2 und 8, ein polygonaler Kranz gebildet, den Fig. 1 zum Teil in der Horizontalprojektion zeigt, und der den Zweck hat, das Schwanken der langen Streben f zu verhindern und sie in ihrer vertikalen Stellung zu erhalten.

Eine dritte Zange endlich geht von dem auf den ringförmigen Mauern gelegenen Gebälk aus, umfaßt die auf der äußeren Mauer ruhenden Stichbinderbalken, die mittlere Strebe d, den Haupt- und den Dachsparren, letztere da, wo die untere ringförmige Dachpfette auf dem Hauptsparren ausliegt.

Alle diese Zangen sind doppelt und mit den Hölzern, die sie umfassen, verkömmt und verbolzt.

Die Dachsparren kommen in vier verschiedenen Längen vor, wie solches aus Fig. 1, links, deutlich hervorgeht.

Alles Übrige dieser scharfsinnigen Konstruktion ist aus den auf Tafel 61 gezeichneten Figuren deutlich zu ersehen.

Turmdächer sind Zeltdächer von bedeutender Höhe; einige der am meisten vorkommenden Turmhelme mit ebenen und mit gekrümmten Dachflächen find auf Tafel 18 und 19 dargestellt.

Die Grundsiguren dieser Dächer sind meistens Quadrate oder regelmäßige Achtecke, seltener Kreise. Sehr häufig werden die Pyramiden versetzt, Fig. 7, 12 und 13, Tafel 18, so daß die Gräte auf die Mitte der Seiten des Turmes treffen, oder auf den viereckigen Turm kommt ein achtseitiger Helm, Fig. 9, Tafel 18.

Über die Konstruktion der Turmspitzen sagt Möller in seinen „Beiträgen zu der Lehre von den Konstruktionen" folgendes:

Dieses hier beschriebene Dach würde unstreitig einen bedeutenden Horizontalschub auf die Mauer ausüben, wenn hiergegen nicht besondere Vorkehrungen getroffen wären.

„Die seit dem 16. Jahrhundert übliche Konstruktions-Weise hölzerner Turmspitzen, die noch in den neuesten Zeiten angewendet wird, ist mit wenigen Abweichungen folgende: Die Pyramide des Turmes besteht aus mehreren Stockwerken von sogenannten liegenden Dachstühlen, die jedesmal durch eilte Balkenlage voneinander getrennt sind. In der Mitte befindet sich ein starker, durch alle Stockwerke gehender Pfosten, die Helmstange (Kaiserstiel) genannt, in den die Gebälke meistens eingezapft sind. Die Mauerlatten liegen etwas vertieft, so daß sich ihre obere Seite mit der Mauer in gleicher Höhe befindet. — Die Konstruktionsart kostet sehr viel Holz, ist nicht fest, wird bald schadhaft und ist schwer zu reparieren. Die liegenden Stuhlpfosten, die durch die Gebälke und Schwellen unterbrochen sind, haben keinen festen Stand, da diese horizontalen Hölzer sich zusammendrücken und eintrocknen. Die Helmstange beschwert den Turm ganz unnötig und unterbricht den Verband der Gebälke. Wenn der Regen eindringt, was bei Türmen so häufig der Fall fein kann, so wird das Wasser durch die unteren Zapfen der Sparren und liegenden Stuhlpfosten in die Schwellen und Balken hineingeleitet, und da diese, sowie die Mauerlatten, wenn

Denn wenn man auch annehmen wollte, die Bindergespärre wären so steif konstruiert, daß durch die horizontale Zange mn aller Horizontalschub aufgehoben würde, so könnte dies doch nur bei dem einzigen ganzen Gebinde stattfinden, und alle übrigen, denen die Gegensparren fehlen, würden ihren Horizontalschub auf die Mauern sehr nachteilig äußern. Denn betrachten wir einen einzelnen Binder, wie ihn z. B. Fig. 4 darstellt, und nehmen an, daß die denselben bildenden Hölzer eine in sich feste und unverfchieb-liche Flüche bilden, so stellt das Ganze einen zweiarmigen Hebel dar, dessen Untcrstützungs- und Drehpunkt auf dem Schuh c liegt. Da sich nun aber der längere Hebelarm bei b nicht senken kann, weil ihn die übrigen Binder, die das gleiche Bestreben haben, hieran hindern, so wird sich das Bestreben äußern, den Unterstützungspunkt nach außen zu schieben.

Um diesem Bestreben entgegen zu wirken, ist dem kürzeren Hebelarme das Übergewicht dadurch verschafft, daß die ganze Kniemauer durch eiserne Anker mit dem Ende des kürzeren Hebelarmes bei g verbunden ist Durch dieses bedeutende Übergewicht wird bewirkt, daß die Vertikale durch den Schwerpunkt der ganzen Hebelverbindung zwischen die beiden ringförmigen Mauern füllt und daher der Punkt g das Bestreben hat, zu sinken und den Hebel um seinen Unterstützungspunkt zu drehen, und da diesem Bestreben durch die rückwirkende Festigkeit der äußeren Umfangsmauer vollkommen entgegengewirkt wird, so resultiert aus der ganzen Verbindung nur ein vertikaler Druck auf die beiden ringförmigen Mauern.

Das hier zur Anwendung gekommene Prinzip ist unstreitig das des Krahnes, und es ist nicht zu leugnen, daß dieses Prinzip bei Baukonstruktionen gewiß sehr oft mit Vorteil benutzt werden kann.

In Beziehung aus die Figuren der Tafel 61 ist noch sie einmal im Innern naß sind, schwer trocknen, so faulen hinzuzufügen, daß die eigentliche Decke des Raumes, einen sie sehr bald. — Die Reparatur der angefaulten Schwellen

halben abgekürzten Kegel bildend, durch Sparren p, Fig. 2, gebildet ist, die sich gegen die auf den ringförmigen Mauern liegenden Balken stemmen, Fig. 5, zwischen welche ringförmige oder auch polygonale Wechsel eingesetzt find, die in Verbindung mit den Sparren eine leichte Bretterdecke tragen. Die Sparren p stützen sich an ihrem oberen Ende gegen den die Öffnung für den Kronleuchter begrenzenden Bohlenkranz 0, Fig. 2. Um indessen auch den Horizontalschub dieser leichten Decke ungefährlich zu machen, ist sie, wie solches aus Fig. 2 ersichtlich wird, durch dünne, schmiedeeiserne Stangen an die Hauptbindersparren aufgehängt.

und Gebälke ist aber äußerst schwierig, weil die ganze Last des oberen Turmes auf ihnen ruht und daher gehoben werden muß, um die alten Balken herauszuziehen und neue zu legen.

Außer diesen Fehlern findet sich an diesen Türmen noch häufig ein anderer, der nicht genug gerügt werden kann. An manchen Türmen fängt das Zimmerwerk schon innerhalb des obersten oder der zwei obersten Stockwerke der steinernen Umfassungsmauer an. (Wenigstens reicht die Helmstange so weit herab.) Man fragt sich hierbei unwillkürlich: sollen die Mauern das Zimmerwerk oder

27*

Achtes Kapitel.

212

a) Die Weglassung der Helmstauge. Dieses Verbandstück ist nur zum Anlehnen der Gratsparren in der Nähe der Spitze notwendig, und es scheint, als ob man dasselbe

letzteres die Mauer fester machen? — Das Ergebnis ist aber gerade ein entgegengesetztes:

1)    werden beim Sturmwinde die das Holzwerk um

gebenden Mauern durch die Schwingungen, die die Pyramide annimmt, auf das Nachteiligste erschüttert;

2)    wird die Last der Holzftyramide nicht gleichförmig

auf die ganze Manerdicke verteilt, sondern sie ruht nur auf dem inneren Rande oder Absätze der Mauer; und beides ist gleich nachteilig.

Sehr verschieden von dieser war die Konstruktionsweise an den älteren Türmen vom 13. bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts. Charakteristisch ist an denselben:

1)    daß die Verbindung der Holzstücke nicht durch Zapfen,

sondern durch Schwalbenschwänze bewirkt ist, welche aber nicht bündig überschnitten (überblattet), sondern nur 3 bis 5 cm vertieft (eingestimmt) sind, um das Holz nicht zu schwächen;

2)    daß die Pyramide des Turmes durch mehrere, sich

in der Mitte des Grundrisses kreuzende, lotrechte Dreiecksebenen gebildet wird, deren jede durch mehrere kleine Dreiecke aus verschiedene Weise zu einer einzigen größeren, unverschieblichen Ebene gestaltet werden.

Dieser zweckmäßigen Konstruktion verdanken die alten Türme ihre große Festigkeit, doch lassen sich auch folgende Mängel derselben nicht verkennen:

1)    fehlt der Seitenverband, indem die Sparren zwischen

den Ecksparren nur durch sogenannte Stichbalken unterstützt sind. Eine Folge davon ist, daß die Gräte der Ecken vieler alten Türme sich gedreht und eine etwas schiefe Richtung angenommen haben;

2)    da die Ecksparren unmittelbar, ohne andere Unter

stützung, die Hauptstürke des Verbandes bilden, so lassen sich dieselben nicht gut ausbessern oder wegnehmen, ohne die Festigkeit des Turmes in Gefahr zu bringen;

3)    sind die meisten dieser Türme doch etwas mit Holz

überladen, so daß in der Mitte sich zu viele Holzstücke kreuzen.

Außerdem läßt sich an diesen, sowie an den meisten neuen Türmen tadeln, daß sie im Innern nicht gehörig erleuchtet und nicht zugänglich sind, wodurch nötige Ausbesserungen oft zu spät erkannt werden.

Nach diesen Bemerkungen sind es besonders zwei Gegenstände, die hervorgehoben zu werden verdienen, und diese sind:

nur deshalb durch die ganze Dachhöhe geführt hat, um ein Umkanten der Pyramide zu verhüten. Wir wissen aber, daß diese Gefahr weit weniger zu befürchten ist, als die einer Verschiebung, und gegen die Bewegung ist eine Vermehrung der Reibung im Auflager der unteren Balkenlage auf den Mauern weit wirksamer, als die Helmstange, • und daher die Fortlassung dieses schweren, immer sehr teuren, die Querverbindung der Sparren hindernden und beit inneren Raum fast ganz unzugänglich machenden Ver-baudstückes gewiß gerechtfertigt.

b) Die Vermeidung der in mehreren Stockwerken übereinander gestellten liegenden Dachstühle. Sind diese Dachstühle verschwellt, so sind zwei übereinander stehende Stuhlpfosten durch Pfette, Balken und Schwelle voneinander getrennt. Diese drei Langhölzer, welche zusammen mindestens 50 bis 60 cm Höhe haben, verringern diese Abmessung durch das Eintrocknen und die Pressung. Hierdurch wird aber eine Senkung der oberen Stuhlpfetten u. s. w. hervorgerufen, und dieser können die im ganzen durchgehenden Sparren, die durch die auf den Stühlen ruhenden Gebälke gestützt werden, nicht folgen, wodurch notwendig Störungen des ganzen Verbandes hervorgebracht werden müssen. Es muß daher schon aus diesem Grunde die Schädlichkeit einer solchen Anordnung zugegeben werden, ganz abgesehen von der sehr beschwerlichen Erneuerung dieser, dem Verfaulen sehr ausgesetzten Verbandstücke.

Als Ergebnis der vorstehenden Bemerkungen giebt nun Möller für die Konstruktion von Turmspitzen folgende allgemeine Regeln, und zwar:

A. In Hinsicht der Festigkeit.

1)    Man setze das Zimmerwerk der Turmspitze unmittel

bar auf den oberen Teil der Mauer, so daß die Holzkoustruktion ganz für sich besteht, und das Mauerwerk keine weitere Verbindung mit ersterer hat, als daß es ihr zur Unterlage dient;

2)    das Innere des Turmdaches werde möglichst leicht

konstruiert, und man verstärke dagegen die äußeren Dachwände;

3)    die langen und schweren sogenannten Helmstangen

sind wegzulassen und ans eine kurze Hängesäule zum .Tragen des Knopfes und zum Ansetzen der Sparren zu beschränken;

4)    die Eckpfosten oder Gratsparren dürfen nicht durch

horizontale Hölzer unterbrochen, sondern sie müssen, wenn sie zu kurz sind, unmittelbar verlängert werden, so daß Hirnholz auf Hirnholz zu stehen kommt;

5)    die äußeren Dachwände sind so zu verbinden, daß

sie keinen Seitendruck ausüben, sondern nur lotrecht auf die Mauer wirken können;

Die Anordnung des untersten Gebälkes zeigt Fig. 3. Es ruht auf einem doppelten Mauerlattenkranze, der in Fig. 4 dargestellt ist. Die acht Hauptsparren, welche, wenn sie nicht in ganzer Länge zu haben sind, in verschiedenen Höhen durch das einfach verbolzte Blatt verlängert und die bei der 23 m über dem Mauerwerk hohen Spitze 25 bis 30 cm stark genommen wurden, bilden vier große Dreiecke, ABS, CDS, EFS und GHS, die durch fünf Zwischen-gebälke, deren Balken mit den Ecksparren seitwärts ver-kämmt und verbolzt sind, in sechs Stockwerke oder ebenso viele ähnliche kleinere Dreiecke geteilt sind.

6) dieselben sind durch horizontale Verbindungen lKränzej in gewissen, nicht zu großen Entfernungen so abzuschließen, daß dadurch die Turmpyramide in mehrere kleine, abgestumpfte Pyramiden abgeschlossen wird.

B. Hinsichtlich der Dauerhaftigkeit.

1) Alle Zapfenlöcher, in denen sich das Wasser sammeln könnte, sind zu vermeiden; wo dieses nicht möglich ist, müssen sie unten geschlitzt werden, damit das Wasser ablaufen (oder wenigstens die Luft zum Trocknen eintreten) kann;

Von den Balken dieser Stockwerke liegen immer nur die beiden parallel laufenden in einerlei Ebene und sind 2) alle Mauerlatten und Balken dürfen nicht ein- | m|t ^,en anderen beiden verkömmt und verbolzt, wie solches gemauert werden, sondern müssen nur auf der stU§ ^ent Durchschnitte Fig. 1 und den Grundrissen der

Mauer aufliegen.

3) der Luftzug ist zu befördern.

C. Hinsichtlich der Ausbesserungen.

1)    Alle Hölzer sind so zu verbinden, daß die schad

haften leicht fortgenommen werden können, mithin müssen die Gebälke, Sparrenbalken u. s. w. nicht unter die Hauptpfosten der Ecksparren gelegt werden, sondern neben dieselben;

2)    bei größeren Türmen ist jedesmal, außer den Eck

sparren, noch eine von ihnen unabhängige Unterstützung anzubringen, so daß durch diese, sowohl beim Aufschlagen als bei Reparaturen, die Festigkeit des Ganzen gesichert wird und sie zugleich zum Gerüst dienen kann;

3)    die unter A 6 erwähnten Kränze sind so einzu

richten, daß sie als innere Galerien oder Gänge für die Bauarbeiter dienen können;

4)    in jedem Stockwerk (des Daches) ist wenigstens

eine Fensteröffnung anzubringen, um jeden Schaden des Dachwerkes leicht erkennen zu können.

Die Fig. 1 bis 9, Tafel 62, stellen die von Möller entworfene Turmspitze der Kirche zu Friedrichsdorf mit wenigen ganz unwesentlichen Abänderungen dar und wir bemerken dazu nur noch kurz folgendes:

Um in der Mitte eine freie Öffnung auch in der untersten Balkenlage zu bekommen, gehen nur vier der Balken ganz durch, sind in den Kreuzpunkten überblattet und treffen auf die Ecken der achtseitigen Pyramide. In diesen Balken stehen die acht Eck- oder Gratsparren der Pyramide mit Zapfen, deren Zapfenlöcher durchgeschlitzt sind. Zwischen diesen Gratsparren sind auf jeder Seite zwei Leersparren angeordnet, die auf Stichbalken und so stehen, daß ihre Horizontalprojektionen senkrecht zu den Seiten der Grundfigur sind.

verschiedenen Stockwerke, Fig. 5 bis 9, hervorgeht. Hierdurch ist das Innere der Pyramide möglichst frei geblieben und doch eine große Festigkeit erzielt, indem die langen Linien der Hauptsparren auf sehr wirksame Weise in kurzen Entfernungen mit den in sich selbst unverschieblichen Gebälken verknüpft sind.

Oberhalb lehnen sich die Hauptsparren an eine, nur durch die beiden oberen Stockwerke reichende Helmstange, die von den Balken der unteren schloßartig umfaßt wird.

Um eine Bewegung der Ecksparren zu verhindern und um zugleich den Leersparren eine weitere Unterstützung zu gewähren, sind in jedem der drei unteren Stockwerke vier Andreaskreuze angeordnet, die abwechselnd stehen und deren Schwellen auf die Gebälke aufgekämmt sind Die Pfetten dieser Andreaskreuze sind seitwärts in die Hauptsparren etwas eingelassen und mit ihnen verbolzt, so daß diese hierdurch eine Seitenverbindung in den Dachflächen und eine weitere Unterstützung erhalten, als die ist, die ihnen die Stockwerkbalken gewähren. Ebenso sind die Gebälke zweifach unterstützt, einmal durch die Hauptsparren und dann durch die Pfetten der Andreaskreuze des unteren Stockwerkes. Hierdurch wird aber, neben einer vergrößerten Festigkeit und einer gleichmäßigen Verteilung der Last, noch der Vorteil erlangt, daß durch die Schwellen und Pfetten der Andreaskreuze die Gebälke die für die Un-verschieblickkeit erforderlichen Dreiecksverbindungen erhalten, und daß die Andreaskreuze ein Gerüst beim Aufschlagen des Zimmerwerkes bilden.

Beim Aufschlagen werden nämlich zuerst die vier unteren Andreaskreuze aufgestellt und das Gebälk, Fig. 5, auf dieselben gelegt. Dann werden die Hauptsparren aufgerichtet, deren Länge wenigstens immer durch zwei Stockwerke reicht, so daß vier der Sparren bei jedem Stockwerke durchgehen und die vier übrigen dazwischen gestoßen werden. Sind die vier durchreichenden Sparren mit den Pfetten der Andreaskreuze und den betreffenden Balken

214

Achtes Kapitel.

der Nikolaikirche in Flensburg ausgeführt, welche auf Tafel 63, Fig. 1 bis 9, dargestellt ist. st Derselbe mußte auf die alten Turmmauern aufgesetzt werden, die kein

verbolzt, so kann man die Andreaskreuze des nächsten Stockwerkes aufstellen, dann die zurückgebliebenen vier Sparren aufsetzen und nun wie vorhin verfahren, so daß ein besonderes Gerüst erspart wird. Die in jedem Gebälke Quadrat, sondern ein Rechteck von 11,6 zu 12,6 m bilden, bleibende, mittlere Öffnung erlaubt außerdem ein Herausziehen der einzelnen Verbandstücke im Innern des Turmes.

Fig. 2, Tafel 62, zeigt die äußere Ansicht des Zimmerwerkes, bei der aber, der größeren Deutlichkeit wegen, die Leersparren zum Teil fortgelassen sind.

Fig. 600 st wird die gesamte Anordnung mit Balkenlagen, Kreuzen und Sparren verdeutlichen.

Fig. 600.

Li

Diese Unregelmäßigkeit, sowie die der schiefen Ecken wurde durch die vier Ecktürmchen maskiert, die den großen okto-gonen Helm flankieren. Die Unterbauten dieser Ecktürmchen sind nach Otzens Angabe ans dem Grunde massiv gehalten, weil sie eine Verbindung der isolierten Giebel bis auf halbe Höhe derselben herbeiführen, und, durch nach Innen liegende Strebepfeiler verstärkt, einen festen Mauerring darstellen, der eine weitere Unterstützung der Giebel unnötig erscheinen läßt.

Iva

/?

E.

sSs

MM

ID

Unterhalb der Giebel ist das alte Mauerwerk durch einen neuen Mnuerkranz in Cementmörtel abgedeckt und mittels acht Stück durchgehender I-Schienenanker fest zusammengehalten. Dieselben bilden zugleich die Mauerlatten für die unterste Balkenlage des ganzen Helmes, dessen Gewicht auf diese Weise gleichmäßig auf die alten Mauern übertragen wird. Der Helm steht frei, damit nicht vorkommende Erschütterungen dem Giebelmauerwerk von Nachteil sein können.

Der 50 in hohe Helm ist durch 11 Balkenlagen in eben so viele Etagen geteilt von 3,5 bis 5 m Höhe. Mit der zweiten und dritten Balkenlage sind die Helme der Ecktürmchen sehr solid verbunden, Fig. 3. Von der Spitze herab bis einschließlich der fünften Balkenlage sind die beiden rechtwinkelig übereinanderliegenden Balkenpaare der Etagen im stände, sich ohne weitere Unterstützung als die vorhandene zu tragen. Da jedoch die freie Legweite der Balken nach unten immer mehr zunimmt und in der vierten Balkenlage schon 7 in betrügt, welche sich bis zur untersten auf 9 m steigert, so sah man sich veranlaßt, den vier untersten Balkenlagen eine Zwischenunterstützung zu geben. Dadurch entstand der pyramidale Jnbau, der aus vier 4 fachen Pfosten besteht, die auf verdübelten Balken aufsitzen, durch acht Paar Streben abgesprengt und mittels der Balkenlagen verbunden und verbolzt sind. Dieser Jnbau giebt den durch die gekuppelten Pfosten greifenden Balken der zweiten bis vierten Balkenlage eine äußerst sichere Lage. Die Dachflächen sind mit rotem englischen Schiefer gedeckt.

Bei noch größeren Konstruktionen dieser Art wird es nötig, außer den Gratsparren noch andere, von diesen unabhängige Stützen für die Gebälke anzuordnen, damit man einen etwa schadhaft gewordenen Gratsparren durch einen neuen ersetzen kann, ohne die Festigkeit der Stock-Nach denselben Grundsätzen ist die Holzkonstruktion Werksgebälke zu gefährden. Diese Stützen stehen hinter des von Otzen in Berlin entworfenen neuen Turmhelmes -

1) Nach Krauth und Meyer, Das Zimmermannsbuch.

den Gratsparren in einiger Entfernung von denselben, aber in den Ebenen der Dreiecke, die zwei einander diagonal gegenüberliegende Gratsparren bilden, und sind mit den Gebälken auf dieselbe Weise, wie die Gratsparren selbst, verbunden. Sie lehnen sich ebenfalls an die kurze Helmstange und ersetzen auf weit zweckmäßigere Weise die mehrfachen Stockwerke von liegenden Dachstühlen der früher gerügten Konstruktionsweise.

Die Frage, ob eine Verankerung des Turmhelmes mit dem Turmmauerwerk wünschenswert oder notwendig sei, ist in neuerer Zeit durch mehrfach vorgekommenen Absturz von Turmhelmen eingehend erörtert worden, h Wenn auch die Anschauungen geteilt sind, und sich heute noch viele Techniker dem von Möller aufgestellten Grundsatz der Nichtverankerung anschließen, so ist doch für die Beurteilung der Frage folgendes als feststehend anzunehmen:

1)    Die alten Türme sind mit einem großen Holzauf

wand aus Eichenholz konstruiert und besitzen ein großes Eigengewicht;

2)    die neuen Turmhelme erfordern einen viel geringeren

Holzaufwand, und werden aus dem leichten Tannenholz hergestellt, so daß sie ein wesentlich geringeres Eigengewicht besitzen als die alten Turmhelme;

3)    die schlanken in Eisen hergestellten Turmhelme

werden ihres geringen Eigengewichtes wegen stets mit dem Turmmauerwerk verankert, genau, wie auch die hohen eisernen Viaduktpfeiler mit den: Unterbau verankert werden;

4)    auch hölzerne Turmhelme sind in neuerer Zeit viel

fach mit dem Turmmauerwerk verankert worden;

5)    weder bei den eisernen noch bei den hölzernen

verankerten Turmhelmen sind bisher irgend welche schädliche Einwirkungen auf das Mauerwerk bekannt geworden;

6)    die Holzkonstruktion der neueren Helme hat an

nähernd dasselbe Gewicht wie die Schalung und Schieferung zusammen; dabei ist zu beachten, daß das Helmgerlist in den unteren Teilen stark durchbrochen ist, dagegen nach der Spitze hin eine mehr und mehr geschlossene Fläche dem Winde darbietet;

7)    für die Fertigstellung der Spitze sind meist um

fangreiche Gerüste nötig, die den Angriffspunkt der Windresultierenden erheblich nach oben rücken;

1) Centralblatt der Bauverwaltung 1895, S. 481. Deutsche Bauzeitung 1895, S. 382, 393, 415, 477. Handbuch der Architektur, III. Tl., Bd. 2, Heft 4, S. 144. Mohrmann-Ungewitter, Lehrbuch der gotischen Konstruktionen, S. 615.

8)    die große Masse des Schiefers und der Schalung

befindet sich im unteren Teil des Helmes, belastet diesen somit sehr stark und trügt wesentlich und erheblich zu dessen Standfestigkeit bei;

9)    während des „Richtens," und vor Aufbringung der

Dachdeckung ist mit Rücksicht auf die vorstehend angeführten Verhältnisse die Standfestigkeit des Helmes thatsächlich eine ungenügende, so daß die Verankerung als unbedingt erforderlich bezeichnet werden muß, wenn die genügende Sicherheit gegen Stürme geboten sein soll;

10)    eine vorübergehende Verankerung ist umständlich und schwierig auszuführen, und wohl nicht erheblich billiger als die dauernde Verankerung, welch' letztere aber den großen Vorteil bietet, daß sie dem Helm eine vermehrte Sicherheit gegen den Umsturz bietet und dessen Standsicherheit auch bei späteren Umdeckungen oder Neudeckungen gewährleistet.

Es dürfte somit die Verankerung als zweckmäßig zu empfehlen sein, wobei jedoch die Anker im Mauerwerk liegen und möglichst tief in dasselbe eingreifen müssen, um eine genügende Manermasse zu fassen.

Hiernach erscheint der Moller'sche Grundsatz der Nichtverankerung nicht mehr haltbar; auch darin ist man neuerdings von der Moll er'sehen Konstruktion abgewichen, daß man die Verkreuzung zwischen den Gratsparren, die man verdoppelt, vornimmt, wodurch das System eine bessere Verspannung erhält und zu einem stabilen räumlichen Fachwerk wird. Bei den neueren Turmhelmen ist endlich die ausgedehnte Verwendung des Eisens hervorzuheben, nicht nur zu den Schrägstäben in den Seitenflächen, sondern auch zur Bildung der Knotenpunkte. Insbesondere sind es die von Otzen in neuerer Zeit ausgeführten Turm-dächer, welche diese Anordnungen zeigen; zwei Beispiele h mögen dies näher erläutern.

Fig. 601 zeigt den fast ausschließlich in Holz konstruierten Helm der Kirche zu Apolda. Die 20 X 24 cm starken Gratsparren setzen sich mit dem Hirnholz unmittelbar auf Auflagerschuhe, die auf dem Turmmauerwerk liegen und mit diesem verankert sind. In der Ebene der Auflager sind die Auflagerschuhe durch ein umlaufendes Randwinkeleisen verbunden, und außerdem sind zur Querverbindung der acht Auflager vier Winkeleisen angeordnet, die einander in der Mitte schneiden. Die Stöße der Gratsparren wechseln und liegen stets oberhalb der Aussteifungen, die durch horizontale Pfetten von 15X18 cm Stärke hergestellt werden. Die Pfetten bilden geschlossene Polygone und sind in die Gratsparren eingesetzt. Die 18 X18 cm

1) Handbuch der Architektur, III. Tl., Bd. 2, Heft 4, S. 170.

216

gisl. 601,

Achtes Kapitel.

sparren verbolzt sind. Die Gratsparren setzen sich in den aus vier Hölzern von 18 X 18 cm Querschnitt bestehenden Kaiserstiel, der etwa 6 m unter den Anfallspunkt der Grat-

Fig. 602.

vWj li

70

"T

W'

3,0

IW'

*-

3,5

t-

lyVX'W

^24

Atv

---

3,75

AaaJ

4,0

vvvv

'24/

/24y

-x-

■/ir~. i

ElIXH

Ln

___6,3--

~r

ffi

-6,7_____

fr*!⁻

starken Streben bilden Andreaskreuze, die in der Kreuzung miteinander vernagelt sind. Auf den Pfettenringen ruhen je zwei Paar parallele Balken, die sich unter rechtem Winkel kreuzen und unter sich und auch mit den Grat-

sparren herabreicht; er ist mehrfach durch Winkeleisen gefaßt, die sich unter rechtem Winkel schneiden.

Eine ausgedehnte Verwendung des Eisens zeigt der Turm der Lutherkirche in Berlin, Fig. 602.

§ier setzen sich vier von den acht Gratsparren auf    sparren, die von den Giebelspitzen aufsteigen, als Basis

Giebeldreiecke, während die anderen vier Gratsparren bis und bilden mit diesen wieder zwei feste Dreiecke, die sich zu derjenigen Auflagerebene hinabreichen, auf welche sich auch die Streben der Giebeldreiecke setzen. In der Höhe der Giebelspitzen ist eine achteckige Scheibe durch umlaufende Ringhölzer und vier guerlaufende Balken gebildet, und hierauf ruht nunmehr die achtseitige Pyramide, bei der die Sparrenfelder durch Flacheisen ausgekreuzt sind, uub außerdem sind über den Pfettenkreuzen jeweils die vier einander kreuzenden Balken angeordnet. Die Ausbildung der Knotenpunkte ist aus den beigegebenen Abbildungen ersichtlich.

Bei kleineren Helmen können die Andreaskreuze fehlen und die Koustruktionshölzer auf die Gratsparren und die wagrechten Balkenlagen beschränkt werden. Ein hübsches Beispiel giebt der Turmhelm der Kirche in Helba in Thüringen, h der, mit vier kleinen Türmchen flankiert, sich auf einem in Holz konstruierten quadratischen Obergeschoß erhebt, und in der architektonischen Gestaltung den Charakler der Kirchen des Werrathales und der angrenzenden fränkischen Bezirke aus dem 16. Jahrhundert zeigt, si

Auf den ebengenannten Balken liegen, parallel zu den Diagonalen der Grundsigur, vier Pfetten, welche die langen Hauptsparren und die Schiftsparren der Dachseiteu unterstützen. Diese Pfetten, die in den Fig. 3a und 3b im Durchschnitt erscheinen, sind durch vier vertikale, auf den unteren Hauptbalken stehende Pfosten unterstützt, die in der Mitte ihrer Höhe noch einmal durch Zangen mit den langen Hauptsparren verbunden sind und so auch diese stützen.

28

Viele Türme aus der romanischen Bauperiode haben eigentümlich gestaltete Dächer, wovon Fig. 11, Tafel 64, ein allgemeines Bild giebt. Man kann sich diese Form dadurch entstanden denken, daß über einer quadraten Grundfigur eine vierseitige Pyramide aufgestellt wird, deren Grundlinien gleich und parallel den Diagonalen des ersten Quadrates sind. Es entstehen auf diese Weise über den vier Seiten des Turmes ebenso viele Giebelfelder, und das Dach selbst erscheint als aus vier Rautenflücheu zusammengesetzt.

Die Fig. 1 bis 10, Tafel 64, zeigen ein solches Dach.

Fig. 1 ist der Grundriß der untersten Balkenlage. Zwei Hauptbalken gehen nach den Diagonalen der Grundfigur durch, um mit den bis an die unteren Giebeldecken reichenden — die Mitte einer Raute bildenden — Sparren zwei feste vertikale Dreiecke zu bilden. Diese Hauptbalken liegen auf vier kürzeren, die die Mitten der Seiten der Grundfigur verbinden, so daß die ersteren durch Sattelhölzer an den Enden so verstärkt sind, daß sie mit den kürzeren Balken auf den ringsum laufenden doppelten Mauerlatten aufgekämmt werden können.

In der Höhe der Giebelspitzen liegen ebenfalls zwei durchgehende Balken, jedoch parallel mit den Seiten der Grundfigur des Turmes. Sie dienen den vier Grat-

1)    Neumeister und Häberle, Die Holzarchitektur.

2)    Deutsche Bauzeitung 1886.

Breyma >1II. Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

mit den erstgenannten in der Achse des Turmes durchdringen. Fig. 4 zeigt einen Horizontalschnitt in der Höhe der Giebelspitzen.

In der Mitte der Giebelfelder stehen vier vertikale Pfosten, auf denen die Kehlbalken ruhen und gegen welche sich die Ortsparren anschiften. In Fig. 2, die die Giebelfelder im Durchschnitt, das Holzgerüst der Turmspitze aber in der vorderen Ansicht zeigt, werden diese Pfosten uub die erwähnten Ortsparren sichtbar. Auch ist aus dieser Figur ersichtlich, wie die rautenförmigen Dachflächen durch die langen Hauptsparren, die Grat- und Ortsparren gebildet werden, und wie sich die Schiftsparren an die Ort-uud Gratsparren anschmiegen.

Um die von den langen Hauptsparren gebildeten großen Dreiecke nochmals zu teilen, gehen in der Höhe der Giebelspitzen horizontale Zangen von einem Sparren zum gegenüberliegenden, die an die Hauptsparren angeblattet sind, aber in verschiedenen Höhen liegen, um ohne Schwächung sich kreuzen zu können. Diese Anordnung ist aus den Fig. 3a und 3b ersichtlich, die zwei halbe, in eine Ebene ausgebreitete Diagonaldurchschnitte zeigen.

Die Spitze ist durch einen kurzen Kaiserstiel gebildet, der durch Zangen gehalten wird, die von den Grat- und Hauptsparren ausgehen. Auch diese vier Zangen liegen in verschiedenen Höhen, wie solches die Fig. 2 und 3 zeigen, und umschließen den Kaiserstiel schloßartig, wie dies aus der Horizontalprojektion in Fig. 6 hervorgeht.

In den unteren Winkelspitzeit der Rautenfelder trifft jeder Hauptsparren mit zwei Ortsparren zusammen, und wie hier die Verbindung hergestellt ist, zeigt Fig. 3c in der äußeren, Fig. 8 in der inneren Ansicht und Fig. 7 in einer isometrischen Projektion, während Fig. 9 den zur Anwendung gekommenen Gabelbolzen darstellt. Fig. 10 zeigt endlich einen normalen Querschnitt eines der Ortsparren mit seiner Fase, welche in der rautenförmigen Dachfläche liegt.

Zeltdächer, aus nach beliebigen Linien geschweiften Dachflächen bestehend, wie die Fig. 3, 6, 8 und 20, Tafel 19, solche darstellen, sind nur über ganz regelmäßigen Grund-

Achtes Kapitel.

218

figuren anwendbar und gehören meistens dem Renaissance- Zwiebelhaube. Die Konstruktion sitzt auf zwei sich recht-und Rokokosül an.    winkelig schneidenden Balken, in welche sich Wechsel unter

Die Form mag sein, welche sie will, immer ist der 45⁰ einsetzen, die dann die über Eck gelegten Stichbalken

Kern der Konstruktion eine gewöhnliche Pyramide, und die geschwungenen und gebogenen Flüchen werden durch entsprechend zugeschnittene Hölzer, die man auf deu geraden Sparren der inneren Pyramide befestigt, dargestellt. Da die Dächer gewöhnlich nur klein sind, so ordnet man einen durch die ganze Höhe reichenden Kaiserstiel an und lehnt gegen diesen die nötige Anzahl gerader Gratsparren. Dieselben werden durch horizontale Zangen, die zugleich den Kaiserstiel umfassen verbunden, und letztere geben, wenn man sie über die Gratsparren hinaus verlängert, Gelegenheit, die nötigen Dachpfetten auf ihnen zu befestigen, die wiederum den geschweiften oder gebogenen Außensparren zur Stütze dienen. Die Dächer sind daher meistens Pfettendächer, und wenn die Seiten der Grundfigur so groß sind, daß die Pfetten zwischen den Gratsparren noch einer weiteren Unterstützung bedürfen, so werden auf den Mitten dieser Seiten ebenfalls gerade Bindersparren aufgestellt, die entweder gegen den Kaiserstiel angeschistet oder in Wechsel eingezapft werden können, die man in angemessener Höhe zwischen den Gratsparren anbringt.

aufnehmen. Auf diesen radial liegenden Balken stehen die acht Ständer, die oben den Laternenring tragen und gegen die sich die Kuppelsparren aus Bohlenbogen anlehnen. In der oberen Zwiebelhaube bilden entsprechend ausgeschnittene Bretter die SparrenT)

Fig. 603.

Erhebt sich die Dachhaube auf einem in Riegelfach konstruierten Geschoß, so kann es vorteilhaft sein, die Verstrebungen bis zum Boden dieses Geschosses hinabzuführen und so den ganzen Holzausbau zu einem einheitlichen System zusammenzufassen. Eine solche Anordnung zeigt Fig. 604 von einem Turme einer Villa bei Berlin.²) Das in Riegelfach erstellte Obergeschoß des Turmes ruht aus einem Gebälk mit Gratstichbalken — Grundriß bei H —, die die vier diagonal stehenden Streben aufnehmen. Diese setzen sich oben mit doppelter Versatzung in vier Ständer, welche den Laternenaussatz bilden, und auf dem obereu Turmgebälk ausstehen. Diagonale Zangen und Pfosten, die auf quer gelegten Hölzern ausruhen, unterstützen die Zwischenpfetten der Bohlensparren, während die oberen Pfetten auf Knaggen aufliegen, die an den Streben befestigt sind. Der obere spitze Turmhelm besitzt einen Kaiserstiel, der bis zum Turmgebülk hinabgeht und durch eine Anzahl Doppelzangen mit den übrigen Konstruktionsteilen fest verbunden ist.

9,65"

Fig. 605²) zeigt eine kleine Dachhaube mit doppeltem Laternenaufsatz von einem Nürnberger Privathause, und Fig 606²) die Dachhaube eines Gartenhäuschens; beide Konstruktionen dürften aus den Zeichnungen in allen Teilen verständlich sein.

Hierher gehören noch die sogenannten Dachreiter, d. h. kleine Türme, die auf dem Dach sitzen, oder, wie man sich ausdrückt, darauf „reiten"; Fig. 3, 5 und 7, Tafel 65, zeigen einige Beispiele. Diese kleinen Türme ragen mit ihren lotrechten Umfassnngswünden aus der Hauptdachfläche heraus und diese bildet somit an jenen sogenannte Dachanstöße, deren Konstruktion im ersten Teil dieses Handbuches besprochen ist. Die Dächer der Türmchen sind Zelt- oder Helmdächer, und es ist deshalb nur noch zu zeigen, wie die Eckpfosten des Dachreiters mit der Dachkonstruktion verbunden werden müssen, um an letzterer eine Stütze zu finden. Sind die Dachbalken gehörig von unten durch Scheidewände u. s. w. unterstützt, so wird die Sache keine Schwierigkeit haben, und ist dies nicht der

1,50m Erhöhung „J;dcrThurmstube

ml

Tafel 65, Fig. 1 bis 2, zeigt als Beispiel die Konstruktion einer Dachhaube, die einer weiteren Erläuterung nicht bedarf, da in beiden Projektionen dieselben Konstruk- Fall, so wird man sich durch Hängewerke zu helfen suchen, tionshölzer durch gleiche Buchstaben bezeichnet sind.

1)    Centralblatt der Bauverwaltung 1891.

2)    Neumeister und Häberle, Die Holzarchitektur.

Fig. 603 giebt die achtseitige Turmhaube vom Rathaus in Münsterberg in Schlesien mit Laternenaufsatz mit

20

rS

l,i£r

leiS^

J<-

eh

Jb------

e*

L.

Fig. 604.

G^rum)riss

lei

1?

I.

lei^.

wT$T

A>-es

nn

h W Ms

ifTTT

<vy

L_______

üil

im

MMMssN

MLDWW

SL

MB-

.1

öl

<5mE

i nJ

ZTX

§-

sCr

:ä

siiäSi

28*

I«

deren spezielle Anordnung aber immer von den in jedem einzelnen Fall gegebenen Bedingungen abhängen wird.

Fig. 3 bis 6, Tafel 65, stellen in der Ansicht, dem Durchschnitt und zwei Grundrissen einen einfachen Dach-

reiter dar. Er besteht im wesentlichen aus vier Eckpfosten oder Hüngesüulen, die vom Dachgebälk bis zum Schwellenkranz reichen, aus dem die Giebel des Dachreiters aufsitzen. Diese Hängesäulen sind durch Streben abgesprengt

220

Achtes Kapitel.

Fig. 605.

Fig. 606.

fl

LJ(

C;'

ÖL

iS*

MT.

i⁰

5l

si

°■ .<rs

tt

rri

Ltnb mit dem Überzüge, bezw. dem Dachgebälke, durch Hängeeisen verbunden. Außerdem sind sie gegen Verschiebung durch Riegel und Andreaskreuze gesichert. Da man sich auf die Holzverbindungen allein bei solch' kleinen Türmchen nicht verlassen kann, so ist eine sorgfältige Verklammerung und Verbolzung an den Verbindungsstellen sehr zu empfehlen.

§16.

Kuppeldächer.

Das Kuppeldach über einem regelmäßigen Polygon kann als Zeltdach mit stetig gekrümmten Dachflächen angesehen werden. Als Erzeugungslinie der verschiedenen Kuppelformen wird nicht nur der Halbkreis, sondern auch der Spitzbogen und die Ellipse gewählt. Die Kreisform giebt der Kuppel nicht allein ein gedrücktes Aussehen,

A.

B.

sondern erschwert auch das dichte Eindecken am Scheitel, wo die Kuppeln übrigens selten geschlossen sind, da sie meistens eine Öffnung, die sogenannte Laterne, besitzen.

Man unterscheidet äußere und innere Kuppeln, von welchen die ersteren als Dach, die letzteren als Decke dienen, Fig. 607 und 608. Äußere und innere Kuppeln können in Holz hergestellt, und zusammen eine geschlossene Konstruktion bilden, Fig. 608, oder es ist nur die äußere Kuppel — als Schutzkuppel — in Holz ausgeführt und die innere Kuppel als Gewölbe konstruiert, Tafel 67.

Die Holzkuppeln werden entweder aus vollem Holze oder mit Hilfe von Bohlensparren konstruiert und letztere Konstruktionsweise besitzt gegen die erstere besondere Vorzüge. Sie wird in den meisten Fällen leichtere Dächer geben, weniger Holz erfordern und Wohlseiler sein. Die Bohlenkonstruktion giebt die gewölbte Form der Kuppel unmittelbar, während man im anderen Fall gezwungen ist, erst geradlinige oder gebrochene Gespärre auszustellen und an diesen die bogenförmig bearbeiteten Hölzer zu befestigen, ähnlich wie bei den Helmdächern oder Turmhauben.

Betrachten wir zunächst die aus Bohlen konstruierte einfache Kuppel, welche Dach und Decke zugleich bildet, wie eine solche an der katholischen Kirche in Darmstadt von 33,5 m Durchmesser von Möller erbaut und aus Tafel 66 abgebildet ist.

Unter der Voraussetzung, daß man sich die verschiedenen Bewegungen der Konstruktionsteile einzeln denkt, die das Gebäude im Fall eines Einsturzes machen könnte, und für jede derselben eine Gegenkraft ausmittelt, begründet Möller seine Kuppelkonstruktion wie folgt:

1)    Die Biegung der Sparren nach außen. —

Diese wird verhindert durch die Ringe oder Gurtbänder bb, Fig. 2 bis 4, welche von jungem, gerissenem Eichenholze 10 cm hoch, 2,5 cm dick gemacht sind und die Kuppel aus ähnliche Weise umgeben, wie die Reisen ein Faß;

2)    das Ablösen der einzelnen Bohlen, aus

denen der Sparren besteht, voneinander, ist zwar zuerst und bis zum Aufschlagen der Kuppel durch Nägel, dann aber wirksamer durch die Kette dd, Fig. 2 bis 4, verhütet, welche aus trockenem Eichenholze gefertigt und von denen die einfachen 2,5 cm dick, die doppelten an den Stoßfugen der Bohlen 1,25 cm dick, beide aber 5,is cm breit sind;

3)    die Seitenbiegung der Sparren wird durch

die Gurtbänder b b, sowie durch die Querriegel c c verhindert. Letztere haben außerdem den Zweck, beim Ausstellen der Bohlensparren, ehe die Gurtbänder bb angelegt werden, den Sparren die gehörige Stellung zu geben;

4)    um die horizontale Verschiebung der Kup

pel zu verhindern, ist die Pfette g, Fig. 2, auf der die Sparren des Seitendaches ruhen, aus zwei auseinanderliegeudeu Hölzern zusammengesetzt, die einen festen und nnverschieblichen Ring bilden und durch die schief stehenden Pfosten h unterstützt werden. Diese „Ringpsette" ist besonders während des Aufschlagens der Kuppel, und ehe dieselbe geschlossen ist, sehr geeignet, die Genauigkeit der Kreisform zu sichern;

5)    das Aufspalten der einzelnen Bohlen, aus

denen die Sparren der Kuppel bestehen, wird dadurch verhindert, daß unmittelbar an den Keilen d 50 cm lange Schrauben e e, Fig. 3, von rundem, 1 cm starkem, gezogenem Eisendrahte angebracht sind, die die inneren und äußeren Gurt-bänder verbinden und so die dazwischen liegenden Bohlensparren zusammenpressen;

6)    die gefährlichste Bewegung der Bohlenfparren würde

das ungleiche Setzen oder Senken derselben sein. Da sie ans vielen einzelnen und kurzen Stücken bestehen, so ist es, auch bei der sorgfältigsten Bearbeitung, nicht zu erreichen, daß die Stoßfugen alle mit gleicher Genauigkeit schließen. Bei der großen Länge der Sparren und bei der Menge der Fugen ist es also möglich, daß die Sparren sich etwas setzen werden. Dieses Setzen würde aber, wenn es ungleich stattfände, sehr nachteilig werden.

Um diese Nachteile der Ungleichheit des Senkens zu vermeiden, find die Gurtbänder bb mit ihrer halben Holzdicke in die Sparren eingelassen, dergestalt, daß sie mit der hohen Seite tragen. Jede Senkung der einzelnen Sparren kann auf diese Art nur bis auf das nächste Gurtband wirken und teilt sich durch dieses den übrigen Sparren mit, kann aber weder nach oben, noch nach unten fortwirken, sondern bleibt zwischen den nächsten oberen und unteren horizontalen Gurtbändern eingeschlossen. Da nun diese Girrten circa 1,75 m voneinander entfernt sind, so kann man sich die große Kuppel als aus lauter aufeinanderliegenden Kegelstücken, jedes von 1,75 m Höhe, denken.st

Die Hauptbogenrippen, welche bis zum Oberlichtkranz von 7,5 m Durchmesser greisen, bestehen an der unteren Hälfte aus fünf, an der oberen aus drei Brettstärken, während die etwa nur ²/₃ so langen Zwischensparren aus drei Bohlenlagen konstruiert sind, Fig. 1. Die Bohlen

1) Möller, Beiträge zur Lehre von den Baukonstruktionen,

Achtes Kapitel.

222

ankommt, so dürfte es wohl zweckmäßiger sein, denselben nach Art der Emy'schen Bohlenbogen aus hochkantig hintereinandergestellten, möglichst langen Dielen zu konstruieren und die äußere Dielenlage von Eichenholz zu nehmen. Ein solcher Ring, gehörig durch Bolzen und Bänder armiert, muß eine größere Festigkeit dem Zerreißen entgegensetzen, als ein auf die gewöhnliche Art, mit horizontalen, auf ihren breiten Seiten liegenden Dielen konstruierter.

sparren oder Bohlenrippen bestehen aus circa 38 cm breiten,

5 cm dicken und 1,6 m langen Bohlenstücken.

Wir Hütten es jedoch für zweckmäßiger gehalten, die Sparren der Kuppel anstatt aus drei und fünf Brettlagen beziehentlich nur aus zwei und drei stärkeren Brettschichten zu bilden, und an den Stößen der einzelnen Bohlenstücke kräftige Holzschrauben oder leichte Schraubenbolzen statt der Nägel zu verwenden. Denn die Keile dd sichern die Sparren wohl gegen ein seitwärtiges Ausweichen, daß sie aber das Trennen der einzelnen Bohlenlagen voneinander Im oberen Teile der Kuppel lehnen sich die Sparren kräftig verhüten, müssen wir bezweifeln.    ebenfalls gegen einen horizontalen Ring, der aber mit

Die oben ad4 gegen eine horizontale Verschiebung rückwirkender Festigkeit zu widerstehen hat und daher ans der Kuppel erwähnten Sicherheitsmaßregeln lassen sich nur liegenden Dielen gebildet werden muß. Die Sparren in dem sehr günstigen Fall, daß die Kuppel mit einem    klauen auf und gegen diese Ringe und sind mit ihrer

sich anlehnenden Pultdache umgeben ist, auf die angegebene    Breite etwas in dieselben eingelassen, um ihre Stellung in

Art anbringen, im anderen Fall wird man darauf ver-    horizontaler Beziehung zu sichern,

zichten müssen. Die Gefahr einer solchen Verschiebung Alles übrige der in Rede stehenden Konstruktion geht dürfte indessen auch nicht groß sein, denn sie könnte wohl    ans den aus Tafel 66 dargestellten Figuren so deutlich her-

nur in einer schraubenförmigen Bewegung der Kuppel be-    vor, daß wirkeine weitere Erläuterung zu geben brauchen;

stehen, der durch die sehr wirksame Verriegelung der Sparren nur wollen wir noch das erwähnen, was Möller über kräftig entgegengearbeitet wird.    die für die Dauerhaftigkeit der Konstruktion getroffenen

Auch das untere Auflager der Bohlensparren, die Maßregeln anführt, ringförmige Schwelle ii, hat nicht oft eine so günstige Lage,    Er sagt: „Die Schwellen ii, Fig. 2, auf denen die

Diese Vorsichtsmaßregeln sind gewiß zweckmäßig, und besonders ist auf die Herstellung eines guten Luftzuges zwischen der äußeren und inneren Verschalung große Sorgfalt zu verwenden. Es wird sich übrigens ein solcher doch immer anordnen lassen, wenn auch kein Nebendach mit der Kuppel verbunden sein sollte, wenn man nur durch passende Öffnungen (nötigenfalls durch kleiue metallene Kapp-fenster) die äußere Luft mit der im Gebäude durch den Zwischenraum zwischen beiden Verschalungen in Verbindung zu setzen sucht.

Ein Kuppeldach von 12 m Weite über einer gewölbten

wie in dem vorliegenden Fall, in welchem das ihr zur Bohlensparren ruhen, sind von Eichenholz; die letzteren unmittelbaren Unterlage dienende Stichgebälk, das durch stehen mit ihren Füßen nicht in einem Zapfenloche, worin die äußere Umfassungsmauer und durch die innere Säulen- sich Regenwasser sammeln könnte, sondern in einer nach stellung gestützt wird, durch einen Kranz von Andreaskreuzen innen offenen und etwas abhängigen Vertiefung. Das unverschieblich gemacht ist, Fig. 1, Tafel 66. Nur wenn j Gebälk, das die Schwellen trägt, hat Zuglöcher, so daß es, außer der Umfangsmauer noch eine weitere Unterstützung wenn es auch einmal naß werden sollte, schnell trocknen im Inneren vorhanden ist, wird eine derartige Anordnung kann. Zwischen den Köpfen der Sparren, zunächst der möglich. Im anderen Fall wird man sich begnügen oberen Laterne, sind (in dem oberen Ringe) Zuglöcher in müssen, eine möglichst breite, ringförmige Schwelle un- Form von durchbrochenen Rosetten angebracht; da nun mittelbar auf der Umfassungsmauer zu lagern und mit unter den Seitendüchern die äußere Seite der Kuppel nicht dieser durch 1 bis 1,5 m lange, eingemauerte, eiserne Anker verschalt ist, so entsteht natürlich zwischen den Bohlenin Entfernungen von 1,5 bis 2 rn zu verbinden. Daß sparren, deren Zwischenräume den Rauchröhren ähnliche, dergleichen Kuppeln, ohne durchgehende Dachbalken, auf weite Kanüle bilden, ein beständiger Zugwind, welcher die die Umfangsmauern einen Horizontalschub ausüben, können Oberfläche des Holzwerkes bestreicht und zu seiner Er-wir nach dem über diesen Gegenstand früher Gesagten Haltung wesentlich beitragen muß." nicht bezweifeln, und es ist daher von Wichtigkeit, die Sparrenschwelle als einen möglichst festen Ring zu konstruieren. Denn wenn der Horizontalschub der Sparren im ganzen Umfange derselbe ist, was wir wohl voraussetzen dürfen, so hebt die Festigkeit dieses Ringes die Wirkungen desselben auf. Bei großen Abmessungen der Kuppeln wird man diesen Ring vielleicht aus zwei hintereinanderliegenden, krummgewachsenen Hölzern konstruieren können und dann auch hinlängliche Festigkeit erreichen. Ist aber der Kuppeldurchmesser kleiner, oder sind keine krummgewachsenen Hölzer zu haben, so konstruiert man den Ring aus Bohlen, ähnlich wie die Sparren. Da es indessen Steinkuppel, wie es in neuerer Zeit in ähnlicher Größe hierbei hauptsächlich auf die absolute Festigkeit des Ringes nicht selten ausgeführt worden ist, zeigt Tafel 67 in

#8- 1    ®*e Konstruktion ist sehr einfach und be- äußere aber mit ihrer Außenfläche in den Umfang der

ftd)t auv langen und kurzen Bohlensparren, von denen Kuppel füllt. Die oberen der zuletzt genannten Stichbalken ci]tac unten in den Schwellenkranz und oben in den nehmen zugleich die gekrümmten Sparren aus. ^aternenkranz sich einsetzen, während letztere oben an den Zwischen diesem Stichgebälke und den Stuhlpsetten nri cit^ erspannungvrmg er Sparren sich anschließen,    sind die Sparren noch einmal durch horizontale Riegel

£te. Sparren bestehen aus zwei Brettlagen von 25 cm    unterstützt, die von den zwei Reihen doppelter Stuhlsäulen

Breite^ und zusammen 8 cm Dicke. Die in Entfernungen    getragen werden. Über dem Kehlgebülk ist noch ein zweiter

von circa 2 m angelegten drei Verspannungsringe sind    Kranz von liegenden Stuhlsünlen aufgestellt, die aber ein-

des geringeren Werfens wegen ans doppelten Brettern    fach und auf den unteren Kehlbalken eingezapft sind. Die

von zusammen 6 cm Stärke gebildet, welche, um die    Stuhlpfette dieser Säulen trägt abermals ein Stichgebälk

Sparren nicht zu schwächen, zwischen diese nach Fig. 3    zur Unterstützung der Sparren, deren innere Enden ans

eingeschoben sind.    einer zweiten Pfette ruhen, die auf den Streben der Hünge-

Die Schwelle ist in den Gesimsplattenkranz eingesetzt.    werke mittels Knaggen befestigt ist. Am oberen Ende

Befürchtet man, durch ungenaue Ausführung oder außer-    klauen die gekrümmten Sparren gegen eine Schlußpfette,

gewöhnlichen Winddruck veranlaßt, Verschiebungen der    die auf der bis hierher reichenden Verdoppelung der Haupt-

Schwelle, so können zu deren Verhinderung entweder in    Pfosten des Türmchens liegt

Entfernungen von 3 m Anker angebracht oder die Gesims-    Alles übrige dürfte aus den Zeichnungen deutlich

platten durch Ernlaßt ainmern zn einem festen, unverschreb- hervorgehen. Die äußere Bekleidung des Türmchens ist ltchen Steinkranz verbu.iden iuerden.    ous Metall gedacht.

Zink sind schmale Dielen van etwa 10 bis 12 cm Breite , t Vergleicht man diese Kan,trnftwn mit den nbngen, zu verwenden, und davon sind einzelne besonders solid mit ° *'tb « 8« gnnsten der Bahlenkonstrukt,°n ent-

aroßen Nüaeln oder Scbrauben tu beiestiaen damit sie ^etben mu^en' mbem biefe 6et wertem einfacher und nicht ate    M    £ -Uder fest «, « sie durch ein ungleich ge-

horizantalen Beweauna bei Svarren nach auiien entaeaen- nn8ere8 ®e,mcf)t bl,S ®e6aube weniger belastet. Nur wenn wirken    8 9    1    13    9 9 man beabsichtigt hätte, durch das bedeutende Gewicht der

Als Beispiel einer einfachen Kuppel ans geraden kantigen Hölzern lassen wir auf Tafel 68 die von Schinkel entworfene, aber nicht zur Ausführung gelangte Kuppel über der Nikolaikirche in Potsdam folgen. Sie bildet das Dach über einer gewölbten Steinkuppel und trügt einen turmartigen Aufsatz. In der halben Höhe der Kuppel etwa sind zwei sich kreuzende doppelte Kehlbalken durchgelegt, aus denen die Hauptpsosten des erwähnten Aufsatzes und die durch die ganze Höhe des letzteren reichende Helmstange ruhen. Zwei ans diesen Kehlbalken aufgestellte doppelte Hängeböcke übertragen die Last des' Aussatzes, dessen Hauptpfosten als Hängesäulen auftreten, nach den Enden der Kehlbalken, wo sie von liegenden Stnhlpfosten aufgenommen wird, die auf der Hintermanerung der Kuppel stehen. Die Stuhlpfosten sind doppelt und tragen eine ringförmige Pfette, die die übrigen Kehlstichbalken am inneren Ende nnterstützt, am äußeren Ende liegen diese auf einer mit ersterer konzentrischen Pfette, die wieder durch doppelte Stuhlsünlen getragen wird, die auf der Schwelle stehen, welche auf einem Absätze der ringförmigen Umfangsmauer ruht. Auf dieser Schwelle, und von der doppelten Reihe zentrisch gestellter Stuhlpfosten umfaßt, liegen zwei Stichgebülke übereinander und fassen zwei ringförmige Pfetten zwischen sich, von denen die innere an der äußeren Seite der längeren Stnhlpfosten liegt, die

eben besprochenen Konstruktion die Mauern absichtlich zu belasten, um der inneren gemauerten Kuppel mehr Widerstand zu verschaffen, würde die Anordnung Vorteile gewähren; doch ist dabei nicht zu vergessen, daß die schräg gestellten Stuhlsäulen jedenfalls auch einen Horizontalfchub äußern, der der Stabilität der Mauern gerade nicht zum Vorteil gereicht. Vergleicht man die Kosten, so wird der Vorteil größerer Wohlfeilheit ohne Zweifel ebenfalls auf feiten der Bohlenkonstruktion sein.

Eine Kuppelkonstruktion nach Tafel 66, die gleichzeitig Decke und Dach bildet, ist wenig empfehlenswert, da Undichtheiten der bei den Kuppeln stets mit Schwierigkeit verbundenen Eindeckung schwer zu erkennen sind, infolgedessen die innere Kuppel und ihre dekorative Ausstattung leicht dem Verderben ausgesetzt ist.

Für die Erhaltung des Gebäudes ist es daher gerechtfertigt, zivei Kuppeln übereinander derart anzuordnen, daß man den Zwischenraum begehen kann, um alle notwendigen Ausbesserungen an der äußeren Kuppel zeitig zu entdecken. Wegen des größeren Umfanges der äußeren Kuppel wird man dieser eine größere Anzahl Sparren geben müssen; und es ist dann am besten, diese Anzahl doppelt so groß zu nehmen als bei der inneren Kuppel, so daß abwechselnd ein äußerer Sparren mit einem inneren in einerlei lotrechter Ebene liegt. Diese Sparren sind dann durch

Achtes Kapitel.

224

a I fl

doppelte Zangen in normaler Richtung miteinander zu verbinden, wodurch das Ganze eine große Festigkeit erhält.

Ist keine besondere Unterstützung für die innere Kuppel vorhanden, sondern nur eine Umfangsmauer, so bleibt

Fig. 607.

nichts anderes übrig, als die innere Kuppel ans einen Absatz dieser Mauer zu stellen, diese Mauer dann noch angemessen höher zu führen und die äußere Kuppel auf den höher geführten Manerteil zu lagern, so daß durch die exzentrische Stellung beider Kuppeln der nötige Zwischenraum gebildet wird. Bei einer solchen Anordnung erscheint es angemessen, die Schwelle der äußeren Kuppel ans ein

Stichgebälk zu legen, bessert Balken die Sparren der inneren Kuppel zangenartig umfassen.

16,5 m

Eine Doppelkuppel mit Laterne ist in Fig. 607 abgebildet. Die Kuppeldecke hat 14 m, das oben ansteigende Kuppeldach — die Schutzkuppel und die Laterne circa 2,30 m Durchmesser. Beide Kuppeln siltd aus Bohlensparren konstruiert, die senkrecht übereinander angeordnet sind, um sie durch mehrfache doppelte Riegel oder Zangen aa fest verbinden und absteifen zu können. Die Sparren sind gegen das Ausbiegen durch die kreisförmigen Gurtbäuder bb gesichert, und in zwei auf der Mauer liegende und mit ihr verankerte eichene Bohlenkränze eingesetzt, woselbst sie in Entfernungen von circa 1 m aufgestellt werden. Nur ein Teil der Sparren, die Hauptgebinde 6 0, tragen die Laterne, indem sie sich in die Bohlenkränze derselben einklaueu, während die beiden Leergebinde, die sich zwischen je zwei Hauptgebinden befinden, bei den obersten Gurt-bändern b b enden.

Als Beispiel der Konstruktion einer Doppelkuppel von 30 m Durchmesser lassen wir in Fig. 608 bis 610 die Zeichnungen der Kuppel der von Wein brenn er erbauten katholischen Kirche in Karlsruhe folgen.

Beide Kuppeln sind aus einer gleichen Anzahl senkrecht übereinander liegender Bohlensparren von 25 cm Höhe und 12 cm Breite konstruiert. Sie bestehen aus drei Lagen Dielen von je 4 cm Stärke. Die Hälfte der äußeren und inneren Sparren behält ihre volle Stärke bis zu den Oberlichtkrüuzen, in welche sie eingelassen sind; die andere Hälfte dagegen endet bei a und a', Fig. 608, an den zwischen je zwei durchgehenden Sparren eingesetzten Riegeln, welche die Kränze bc und fg, Fig. 610, int Grundriß bilden. Zur Verspannung dieser Riegel gegen die in ihrer Mitte endenden drei-dieligen Bohlensparren sind letztere durch einfache, 4 cm starke Bogen bis zu den Oberlichtkränzen verlängert. Die unverschiebbare Schwelle b, Fig. 608, nimmt die inneren, und das kurze radial angelegte Gebälk die äußeren Bohlensparren auf.

An den Stellen der Dachbinder cc, Fig. 609, sind die Balken verdoppelt; sie haben am äußeren Ende eine Entfernung von 1,12 m von Mitte zu SDcittc voneinander. Das innere Ende ist für die Fassung der inneren Bohlensparren ausgeschert.

Von der festen unverschiebbaren Lage dieses Gebälkes hängt aber die Sicherstellung der äußeren Sparren, sowie die der ringförmigen Schwelle c, Fig. 608, und de, Fig. 609, ab, in welche die Hauptstreben des Dachbinders eingesetzt sind. Dies wird erreicht mittels Aufkämmens der Balken auf eine feste Unterlage, bestehend aus polygonal aneinander gereihten verzahnten Balken ff und der sich überblattenden liegenden Bänder gg, Fig. 609, und f g', Fig. 608, welche in die verzahnten Balken eingelassen sind und sie zu einem festen Kranze verbinden. Zur Unterstützung dieser Balkenunterlage dienen die senkrechten und schrägen Pfosten hh, welche an den Stellen der Binder aufgerichtet sind, sowie der Pfetten-kranz i. Zur Feststellung der Pfosten sind Kopf- und Fußbüge angebracht.

Von den 20 bis zum Oberlichtschachte ziehenden Bindern reichen nur zwölf bis zur Schwelle b, Fig. 603, herab, was seinen Grund darin hat, daß die Kuppel in der Richtung zweier senkrecht aufeinanderstehenden Achsen von vier großen Nischen von 12 m Weite unterbrochen ist, Fig. 608 und 610. In einer dieser Nischen über dem Haupteingangc befindet sich die Orgelempore; in der auf gleicher Achse entgegengesetzten der Altar und in den beiden, an denen die Seiteneingünge liegen, die Emporen. Durch diese Nischen veranlaßt, mußten teilweise die Gewichte der übrigen acht Binder wie kk, Fig. 608, auf die benachbarten Binder abgesprengt werden.

Fig. 608.

■x

HA,

8f

TT

1Z

iz

'0/

'S

'X

./•>

®c„tr

■m

Pst

ML

IT

30

30

ll

Ml

/A

/5 m

Fig. 6o9.

TO

Die Zangen ee, Fig. 608 und 609, fassen die Bindersparren der beiden Kuppeln, während die äußeren Leersparren auf die Riegel mm aufgelegt und die inneren an die Riegel an angehängt sind. Somit haben die äußeren Bohlensparren außer den Endpunkten eine einmalige, die inneren längeren eine zweimalige Zwischenunterstützung. Die Zangen ee sind mittels der Hauptstreben o o und der sie übergreifenden doppelten Strebebänder p p und qq abgesprengt; zur Absteifung der Hauptstreben o o dienen die Strebenbüge rr.

B rcy m anii. Vaukoustruktionslehre. II. Sechste Auflage.

MM/-

w:

in,

WH

x7

WZ-

WmMmL

KK d

■Ws

TO,

II

ie

'S

29

226

Achtes Kapitel.

In die beiden Oberlicht-kränze zapfen sich Pfosten ss,

Fig. 609, ein, in welche die Binderstreben versaht sind. Zur Verspannung dieser Pfosten hat man oben und unten kurze keilförmige Riegel eingesetzt.

Es sei noch bemerkt, daß die Hauptachsen A und B des Grundrisses, Fig. 610, deshalb hier in eine schräge Lage gebracht sind, weil diese der Projektion des Durchschnittes,

Fig. 608, entspricht.

Derartige Kuppelkonstruktionen bieten heute nur noch historisches Interesse, da sie nicht mehr zur Ausführung gelangen, und einfacher, besser und billiger in Eisen ausgeführt werden.

Hl

er:

tt-

Fig. 610.

//

////

\\\

\\

Ji

em-

'S C

den Geldmitteln abhängen, es wird aber immer danach zu trachten sein, das konstruktive Gerüst entsprechend einfach und so zu gestalten, daß unter Verwendung von Laubund Tannengewinden, Stoffen zur Bekleidung von Flächen und Stützen, von Wimpeln, Fahnen, Wappenschilden und

dergl. eine festliche und großräumige Wirkung erreicht wird, Zur Abhaltung großer Festlichkeiten, für Ausstellungs- cy{ 61V) ,c mtrf) 620).

zwecke und dergl. werden vielfach große „Hallenbauten" i

§17.

K assenlronstimlrti onen

(zu vorübergehenden Zwecken).

Fig. 611.

u-.

i;

Cf

:lr

WM

B/B

!-

i«l

>•

NÄT :

fc

BSHSB

"1

1=1111

LLMsi

asg

notwendig, die als Augenblicksbauten entstehen und nach der Benutzung wieder verschwinden.

Anordnung, Durchbildung und Ausstattung dieser Hallen werden von den Zwecken, den Bedürfnissen und

Einige Beispiele der neueren Ausstellungs- und Festhallenbauten mögen zeigen, wie zum Teil mit einfachen

Mitteln außerordentlich großartige Räume erstellt worden sind.

des Hauptvestibüls, von dessen halbkreisförmig geführter er -rs. yy r..    c    Rückseite die einzelnen Ausstellungshallen strahlenförmig

Dm Feithalle für    das    Schützenfest    in    Zürich    1872    ausliefen. Der Horizontalschub wird durch Zugstangen

r Ö!r    ⁴-° m₀r    tte unb 115,8    m    Sän3e    eine der    größten    aufgenommen, und es wird besonders hervorgehoben, daß

Ha    en    leier rt,    ^tg.    612.    die Dachstuhlkonstruktion allen konstruktiven Anforderungen,

Die guadratischen, 55 cm starken und 12 m hohen durch die radialen Hallen mit ihren Endigungen, und Ständer, die aus je vier sorgfältig verschraubten Pfosten I durch den halbrunden Hallenbau mit den sich bildenden bestanden, waren 2,5 m tief in die Erde eingegraben und fest mit Steinen umkeilt worden. Die 45 m

Fig. 612.

weit gesprengten Dachbinder, die durch Zugbänder mit den Ständern verbunden waren, sind aus je drei Hängewerken mit fünf Hängesüulen zusammengesetzt und die Knotenpunkte durch Kreuzdiagonalen versteift, so daß ein vollständiger Fachwerkbinder entsteht, mittels dessen die Überdeckung des gewaltigen Raumes ohne innere Stützen möglich wurde.

He-

Die Halle für das Süngerfest in Basel 1875, Fig. 613, hatte eine Spannweite von 31,5 m, und zeigt eine höchst einfache Konstruktion aus zwei ineinander verschobenen Polygonen derart, daß sieben feste Dreiecke entstanden, und die einzelnen Stäbe Tangenten an einen Halbkreis bildeten, der durch entsprechend ausgeschnittene Bretter zur Erscheinung gebracht war. Die Umfassungswände und die Dachflächen waren aus Brettern hergestellt, und die nach außen vorspringenden Schrägpfosten lvaren durch Bretterver-schalung als „Strebepfeiler" ausgebildet

Seitenfassaden wirkungsvoll unterbrachen, aber dem Charakter des Materiales nicht angepaßt waren.

Die Beleuchtung erfolgte durch Doppelfenster, die in den oberen Wandflächen zlvischen den Bindern angebracht und mit frei tragenden Dnrchschneidungen bei wechselnden Breiten bemalten durchscheinenden Stoffen geschlossen waren, st

Eine Konstruktion mit wirklichen Bohlenbogenbindern zeigten die Hallen der Patent- und Musterschutzausstellung unh gewaltiger Wirkung wird die große Festhalle für das zu Frankfurt a. M. 1.881: Fig. 614 zeigt die Dachbinder ^1. Deutsche Turnfest in Dresden 1885 geschildert, Fig. 615.

Die Halle hatte 28 m Breite bei 62 m Länge, und war

die die langgestreckten

Fig. 613.

[ST\

•:v

ST

s—

XJy

y ; y-

fWzS

WAD

ibslSEP!

mm

S-T

1: 500

gestellt wurden, völlig genügt habe, st

Als besonders gelungen und von wahrhaft festlicher

29*

228

Achtes Kapitel.

Fig. 614.

ij

J a yft ft 1 Inj    i!Ä

IO f £1

J.

TTT

TTT

SH

dazu bestimmt, bei ungünstigem Wetter als Turnplatz, im übrigen aber zu geselligen und Wirtschaftszwecken zu dienen. Die Halle, deren Höhe an den Außenwänden 13 m und bis zum Scheitel der Decke 16,5 m betrug, zeigt das bei

Fig. 615.

ähnlichen Anlagen und Ausstellungsbauten bewährte System eines dreischiffigen basilikal beleuchteten Raumes, dessen schmale Seitenschiffe durch feste Querverbindungen versteift sind, während die Hallenbinder aus hölzernen, durch Zugstangen verankerten Gitterträgern mit bogenförmiger unterer Gurtung bestehen. Die Wände waren mit Brettern verschalt, die Dächer mit Pappe eingedeckt, st

Die Festhalle für die 500 jährige Jubelfeier der Universität in Heidelberg, Fig. 616, hatte eine Mittelschiffbreite von 24 m bei 8 m breiten Seitenschiffen und basilikaler Anlage: die Firsthöhe des Mittelschiffes betrug 18 m. Die einfache und zweckmäßige Dachstuhlkonstruktion, deren Seitenschub durch Zugstangen ansgehoben wurde, wurde durch eine bogenförmig gespannte, lichtblaue, mit goldenen Sternen besetzte Stoffdecke verhüllt; sie bildete so einen ruhigen Abschluß zu den mit Malereien, Wappen, Laubgewinden, Kränzen und bunten Stoffen behangenen Wänden und Freistützen des Inneren, das seine Beleuchtung durch hohes Seitenlicht erhielt, st

Die Festhalle für das IX. Deutsche Bundes- und Jubilüumsschießen zu Frankfurt a. M. 1887 bildet in Deutschland das erste Beispiel einer einschiffigen Festhalle, nach Art der Konstruktion der in Fig. 613 dargestellten

1)    Deutsche Bauzeitung 1885.

2)    Centralblatt der Bauverwaltung 1886, und Handbuch der Architektur 4. Tl., 4. Bd., S. 189.

in

IIS

: i IIP*

mi

Baseler Festhalle von 1875. Die Breite beträgt hier aber 37 m, die Länge 145 m, und die Höhe 15,90 bez. 17,60 m bei einer Binderweite von 5 m. Dem Konstruktionsgerippe ist zur Versteifung ein halbkreisförmiger Bogen hinzugefügt, Fig. 617, der aus drei miteinander verschraubten Bohlen von je 5 cm Stärke und 28 cm Höhe zusammengesetzt war. Die Länge der zur Verwendung gekommenen Bohlenstücke betrug 2,25 m. Die Binderauflager wurden beiderseitig aus je drei in den Boden gerammten Pfählen gebildet, mit denen die Binder verschraubt waren.

Gegen den Winddruck waren an beiden Seiten der Halle sogenannte Versteifungstürme angelegt, und außerdem waren die beiden Endbinder sowohl an der Nord-wie an der Südseite durch Diagonalen gegeneinander versteift. Die Montierung der Binder erfolgte mittels fahr-

Fig. 616.

7.00m

Eo

5-

-f- ■w*

4 igr

......i .

///////////////////////////S/SS/

vs////////////////

'/////¥ 'S////,

L

//'///////

jj.sr.

die Konstruktionsstäbe Tangenten au einen Halbkreis, ähnlich wie bei der Baseler Halle, Fig. 613, nur daß hier die Bogenform des Mittelschiffes nicht durch Bohlen, sondern durch eine eingespannte 35 cm starke Guirlande hergestellt war. Infolge der hierdurch erzielten großen Linien wurde

Fig. 617.

if p mm

UM

<-

tqjo

— 10,50

n

Jff

-^7 ZS SO /

j-i

22

20

20-

29

20

3,60

OUOVZdQ

15,90

rO>

<r-Zs50~^

k.....5,00

nr90 -

100.50 0

baren Gerüstes unter Benutzung von zwei Laufkrahneu; nachdem die Arbeiter eingeübt waren, konnten täglich zwei Binder aufgestellt werden. *).

Der Dachstuhl der basilikal angeordneten Festhalle für das VII. Deutsche Turnfest in München 1889, Fig. 618, zeigt bei 25 m Spannweite ein Sprengwerk mit seitwärts zur Erde geführten Verstrebungen. Im Inneren bilden

20M

in die Perspektive der Halle eine außerordentliche Ruhe gebracht, und durch die scheinbar entstandene Tonne die Raumwirkung wesentlich gesteigert. Die Aufrichtung des Zimmerwerkes dieser Halle zeigt Fig. 619. Die Wand-flüchen waren verschalt, die Fache der oberen Wandteile des Mittelschiffes als Lichtflüchen frei gehalten und nur mit Shirting bespannt; die Dächer waren mit Dachpappe gedeckt?

230

Achtes Kapitel.

Fig. 618.

®r=S

}:;,1

Ui

:i

rv?

15 .«SH

=

i -

LÄJ

OD^

»f

!i:S

lii

Bp

mwmm.

f-

hobm

!—?—S—?-

hmI

--L—.

MM

Die 24 m weite und 17 m hohe Halle der basilikal

Ein Bau von gewaltigen Abmessungen war die Fest-obgestuften Festhalle des X. Deutschen Bundesschießens in    halle für das IV. Deutsche Sängerbundessest in Wien

Berlin 1890, Fig. 620, zeigt dieselbe Dachstuhlkonstruktion    1890, Fig. 621. Die an beiden Enden halbkreisförmig

und Ausbildung wie die Halle Fig. 618. Als besonderer    geschlossene einschiffige Halle hatte eine Spannweite von

Vorzug wird gerühmt, daß der aus Holz und Leinwand    56 m bei 116 m Länge und 23 m Höhe, so daß sie für

20000 Personen bequem Platz bot. Die Binder bestehen durchweg nur aus Bohlenbogen, die unter sich entsprechend versteift und auf eingerammten Pfühlen aufgesetzt siud.fi Außer den Hallenbildungen finden sich insbesondere bei den Ausstellungsgebäuden mehr oder weniger große Kuppelanlagen zur Auszeichnung des Hauptraumes oder der Haupteingaugshalle und zur reicheren Gestaltung der äußeren Erscheinung der baulichen Anlagen.

Bei dem für die Gewerbe- und Industrieausstellung in Görlitz 1885 errichteten Gebäude ergab sich int Schnitt der Haupt- mit der Querhalle eilte Vierung, die als der natürliche Schwerpunkt der ganzen Hallenanlage betrachtet werden konnte, und es lag nahe, diesen Punkt auch int Äußeren durch einen höheren Ausbau zu bezeichnen, welchem die Gestalt einer vierseitigen an den Ecken abgeschrägten Kuppel gegeben worden ist.

Fig. 622 zeigt in einem Durchschnitt und in drei auf verschiedene Höhenlagen bezogenen Grundrissen die

Fig. 619.

fbi

iX;

.....—- ■ ..

errichtete Bau als eine Augenblicksanlage nichts weiter scheinen wollte als er war 0 (f. auch Fig. 611).

1) Centralblatt der Bauverwaltung 1890.

interessante Kuppel- Konstruktion. Die Abbildungen, aus welchen auch zugleich die konstruktive An ordnung der Ausstellungshallen ersehen werden kann, erläutern sich im wesentlichen selbst, so daß es zunr vollen Verständnis derselben nur weniger Bemerkungen bedarf.

DieStandfestigkeitderKuppel-konstruktion wird hauptsächlich gesichert durch die besondere Anordnung folgender Teile: Die vier Eckpfeiler sind bis zum Boden herab durch Diagonalen vollständig verstrebt, so weit die läßlichen Durchgänge dies irgend gestatteten. Durch Anhebung der Mittelschiffdächer nächst der Kuppel wird nicht bloß der Jnnen-raum erheblich weiter und einheitlicher gestaltet, sondern auch der Außenwand mehr Stabilität bei geringer Winddruckslüche gegeben. In Höhe des Gurtgesimses (vergl. Grundriß B) am Fuße der Kuppelwölbung ist ein einfacher Fachwerkträger ringsherum angeordnet zur Aufnahme des äußeren Winddruckes bezw. des Schubes der Kuppelsparren. In halber Höhe der Kuppelwölbung werden die leichten Bohlensparren durch einen achteckigen Stern innerhalb gegeneinander abgesteift, so daß nennenswerte Einbiegungen einer einzelnen Dachfläche nicht wohl erfolgen können.

Fig. 620.

uner-

Die Erscheinung des leichten und luftigen Baues, dessen Höhenverhältnisse zu denen des Halleninneren glücklich abgestimmt sind, ist eine besonders gelungene, h

Auch bei der nordischen Ausstellung in Kopenhagen 1888 er-hob sich zunächst dem Hauptein- ^ gang über der vom Haupt- und ff vom Querschiff gebildeten Vierung

Pt

KI

\\7

MM

SS

iü

mm

MM

nmjii

Ü1

ILjOli

'?

t.

5,90

24,0

20™

-■-!<-----5,90

Fig. 621.

- .m

imm

5*

H

EHH

11 j

Bi'

11

17

H-H-1-1 1 111 Tl-I 11111 H T"¹'

Querschnitt. •

Achtes Kapitel.

232

sich ein Tambour von 6 m Höhe, auf dem die Haupt-

eine hochragende Kuppel mit einfallendem Licht; interessant Bogen, welche die Eingänge in die Seitenschiffe über-wie die architektonische Durchbildung ist auch die konstruk- spannen — ist 17,5 m hoch. Auf diesen Unterbau setzt tive Gestaltnltg, die in Fig. 623 dargestellt ist.

Sifl. 622.

jy_

IW4iXllX

Ah

L

m.

tiwlung-i

BthUn - iBohUn

ST

1.

ic

§g

v ..

CD

Bf

Vy

X» II II i'X:

QV

im

___________CH&hshäjhnt iLAaOa.

-——r

_________FHßbsfka'Ja^LJ^-

.iss rr

BB

4-

[iiHimir r r r ,r - r r r r r -r-

Der Kuppelbau zeigt sehr ansehnliche Abmessungen: kuppel ruht, die bis zur Oberkante des Druckringes die das Grundrißquadrat hat 26,5 in Seitenlünge, der stützende Höhe von 11,5 m hat. Da der Druckring eine weitere Unterbau — übereinstimmend mit der Scheitelhöhe der in Eisengerippe hergestellte Spitzkuppel von 11 m Spann-

weite und 8 m Höhe trägt, so erreicht die Kuppel Gesamthöhe von 43 m.

eine

Fig. 623.

In der Höhe von 20 m — unten im Tambour — ist eine umlaufende Galerie von 2 m Breite angelegt, mittels Vorkragung von Hölzern, welche gleichzeitig Teile des wagrechten Verbandes in der Tambourkonstruktion bilden. Die Lichtöffnung des Druckringes der Kuppel hat einen Durchmesser von 9,5 m.

Die von den vier Ecken ausgehenden Kuppelsparren sind Fachwerksbinder mit doppelten Diagonalen, deren Schub durch einige eiserne Anker aufgenommen wird. Die Versteifungen, welche den Unterbau erhalten, konnten darum auf ein sehr geringes Maß beschränkt werden. Die Höhe der dem Viertelkreise nahe kommenden Hauptsparren, deren Gurtungen aus Bohlen gebildet sind, beträgt 1,75 m. —

Fic,. 624.

_xn

-in

tttt

s-

ILi.

st

a Kuppel des Hauptgebäudes.

Sia-rukw &/-h.

Ol..

'i

ipso

JL

’Ai

b Querschnitt des Hauptgebäudes.

c Querschnitt der Maschinenhalle. Breymann, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

Der Eingang zum Hauptschiff der Halle ist mit Bogen überspannt von 16,5 m Weite, welche ebenfalls in Holz ausgeführt sind und 2,25 m Höhe haben; etwa in halber Höhe ist eine aussteifende Süumung angebracht. Die ebenfalls aus Holzbogen hergestellten Hallenbiuder sind 19 m weit gespannt, bei ungefähr gleicher Scheitelhöhe. Auch die Halle hat, etwas unter Kämpferhöhe der Bogenbiuder

30

Achtes Kapitel.

234

Ausschlagen dieses provisorischen Bauwerkes begann mit der Ausstellung eines runden Mittelpsostens von 28 cm unterem und 25 cm oberem Durchmesser, welcher in senkrechte Lage gebracht und im Boden befestigt wurde. Dieser

angeordnet, Lausgalerien. Die Vorrichtungen zur Ausnahme des Horizoutalschubes der Binder sind im Ouer-schnitt b angegeben; es ist wohl nicht unwahrscheinlich, daß außerdem noch einige Anker zu Hilfe genommen sind, wenngleich in den Holzwünden der Seitenschiffe das nötige    Pfosten wurde nach dem Ausschlagen der Konstruktion

Widerlager gegeben ist.

wieder entfernt; d. h. er wurde in einer Höhe von circa Der in Fig. c beigefügte Querschnitt eines anderen    11,5 m abgeschnitten, so daß nur der in unserer Zeichnung

Hallenbaues, der Maschinenhalle, bietet ein Beispiel einer    als Hüngesüule erscheinende Teil übrig blieb. Hieraus

klaren, mit wenig Materialaufwand hergestellten Kon-    wurden die acht Eckpfosten des Oktogons ausgestellt und

struktion. st

Fig. 625.

51?.

's®

hü]»'

S|a

sisiT

/'i.com.

fs

ti

6. SO

enden und durch eine polygonale Mittelpsette

Bei betn Hauptgebäude für die Nordostdeutsche Gewerbeausstellung in Königsberg 1895 führte der Haupt-eiugang ebenfalls in eine Kuppelhalle von 21 m innerer Höhe, und 19 m Diagonalfpannweite, die mit Bohlenbogen hergestellt ist, und deren Konstruktion aus Fig. 624 hervorgeht.¹ 2)

Als Beispiel eines Cirkusbaues zeigt Fig. 625 einen Dachbinder nebst halbem Grundriß des Daches eines seiner Zeit für den Cirkus Corty in Karlsruhe errichteten Baues.

Das erhöhte Mitteldach erhebt sich über einem Achteck von 24 m Durchmesser, welches von einem Polygon von 24 Seiten und von 37,4 m Durchmesser umgeben ist. Das mit dem Psettenkranz abgedeckt. Dieser nahm zunächst die Gratsparren aus, die am Mittelpsosteu — bezw. der Hünge-säule

getragen werden, die selbst wieder durch vier, die gegenüberliegenden Gratsparren fassenden Zangen und acht Sprengstreben gestützt wurden. Von diesen Zangen ging, wie der Grundriß a zeigt, nur eine durch, welche mit dem Mittelpsosteu verbolzt war, während die anderen mit jener durch eiserne Bänder zusnmmeugesaßt waren.

Nachdem die 24 Pfosten des äußeren Polygons ausgerichtet und mit dem Psettenkrauze abgedeckt und verbunden waren, wurde der die Mittelpsosteu umschließende Psettenkranz aus die mit diesen Pfosten verbolzten und etwas eingelassenen Knaggen ausgelegt und mit den Pfosten ebenfalls verbolzt. Beide übereinanderliegenden und für die Sparren des mittleren und des Seitendaches dienenden

Pfetteukrünze lagen von Pfosten zu Pfosten circa 5 m frei und wurden deshalb noch durch Kopfbünder unterstützt. Sparren, Schalbretter und Asphaltpappe aufgebracht werden Die Mittelpfosten, sowie die Eckpfosten des äußeren Poly-    konnten. Die äußeren Wandungen wurden mit Brettern

Damit war das Dachgerüst soweit hergestellt, daß die

Fig. 626.

«L

¹

   Deutsche Bauzeitung 1889.

²

   Deutsche Bauzeitung 1895.

* rB

7/

mm

8-,

r:

Ty

O-

MMl

II

1

II

II

SCHWELLE

EI5ENAMKER

JL

30*

aons welche in gleichen Radien liegen, wurden durch verschalt. Die wesentlichen Maße sind in der Fig. 625 fangen verbunden und verbolzt, welche nebst den darüber- angegeben. Die Konstruktion ist mit geringen Mitteln lieaenden kürzeren Zangen auch die Sprengstreben ab- ausgeführt und bietet für den Zweck, den sie zu erfüllen steiften.    W, hinreichende Festigkeit.

236

Achtes Kapitel.

einsetzen und etwas über der Mitte durch Doppelzangen abgesteift sind. Im unteren Teil sind die Streben verdoppelt, im oberen Teil sind sie als Gitterträger gebildet, und zwischen beide schiebt sich die steilere glasgedeckte Fläche ein mittels schräger Doppelzangen, die die Wandpfosten mit den Doppelstreben und den oberen Gurtungshölzern des Gitterträgers verbinden. Der Horizontalschub ist durch Zugstangen aufgehoben, die in einem mittleren Ring zusammenlaufen, und je zweimal aufgehängt sind. um an ihnen wiederum den aus Leinwand hergestellten Lichtschirm aufzunehmen, der die Lichtzone in der Dachfläche dem Auge des Beschauers entzieht.

Bei den Ausstellnngsgebäuden finden sich vielfach auch Turmbauten, teils als Flankierungen und zur Erhöhung der malerischen Wirkung, teils zur Gewinnung von Aussichtsund Übersichtspnnkten, in welchem Fall der Turm meistens mit einem Fahrstuhl eingerichtet wird. Fig. 626 zeigt einen solchen Aussichtsturm von der Ausstellung in Görlitz 1885; derselbe ist im unteren Teil in Massivbau, im oberen in Holzkonstruktion ausgeführt und hatte eine Gesamthöhe von etwa 30 m; die Plattform lag auf 20 m Höhe und gewährte einen guten Überblick über die malerische Stadt und die anziehende landschaftliche Umgebung, ft

Schließlich geben wir in Fig. 627 noch die Konstruktion der großen Zuschauertribüne der Rennbahnanlagen in Carlshorst bei Berlin. Um die geforderte große Anzahl von b Plätzen unterbringen zu können, ät mußte die Tribüne bei 63 m Länge Ijll die ungewöhnliche Tiefe von 14 m erhalten, und es mußte im mittleren Teil der Tribüne und in halber Tiefe noch eine Dachtribüne angelegt werden. Als Beispiel geben wir ans Tafel 69 ft den Dach- Die Stufenabsätze betragen 0,48 m, um den Zuschauern binder des Panoramas in Karlsruhe, das bei einem Durch- auch sitzend den Überblick über das Gelände zu ermög-messer von 32,4o m ein zwölfseitiges Polygon bildet. Die lichen. Hieraus und wegen einer 4 m hohen Anschüttung diagonal gestellten Binder bestehen aus einfachen Hänge- : erhielt das Gebäude eine beträchtliche Höhe und sind die werken, die sich in die mittlere gemeinschaftliche Hängesäule mittleren Ständer bei 26/26 cm Querschnitt 17 m hoch.

Diese erhebliche Höhenentwickelung war die Veranlassung,

Die Panoramabauten zur Aufnahme der Rundgemülde erhalten wie die Cirkusgebäude runde oder polygonale Grundrisse, bei der Dachkonstruktion ist jedoch auf eine den ganzen Bau nahe der Dachtraufe umziehende und genügend steile glasgedeckte Fläche zur Beleuchtung des Bildes Rücksicht zu nehmen.

Fig. 627.

o*

D:y;

MM

:.v'v /

-- _

lillllTOiÜ

EID

Ü1

§B

laojuuw

iS

tarn

ml

1) Nach den von Herrn Architekt Augenstein zur Verfügung gestellten Zeichnungen.

die sonst übliche Form des Pultdaches zu verlassen und ein Satteldach zu wühlen. Die Traufkante der vorderen Dachfläche wurde so weit vorgeschoben, daß die Zuschauer gegen den Regen geschützt sind, daß sich aber von den Sitzplätzen der obersten Reihe noch ein Elevationswinkel der Sehstrahlen von 10° ergiebt. si

Die Belastung eines Knotenpunktes wird dann:

und die Auflagerreaktion

(3,oo X 3,50) 190 = 2000 kg,

2000 + ~ . 2000 = 3000 kg.

Fig. 628.

§18.

. Hrrnilleknng der Spannungen in den Pachstnhk-konstruktionen.

Infolge der eigenartigen Anordnung der Konstruktionsstäbe sind die meisten Dachstuhlkonstruktionen in Holz statisch unbestimmte Systeme, in denen sich die Spannungen nicht genau ermitteln lassen, und bei verschiedenen Konstruktionen, insbesondere bei den durch schräge Stuhlsüulen abgesprengten, ist die genaue Ermittelung der auf die einzelnen Knotenpunkte entfallenden Lasten nicht möglich, wir sind hierbei vielmehr auf Schätzungen angewiesen. Zudem ist die Übertragung der Spannungen infolge der Verbindungsweise eine nur unvollkommene und ungleichmäßige, die Stärke der Hölzer aber mit Rücksich: auf die Verbindungen vielfach eine größere als statisch an und für sich erforderlich wäre. Außerdem lehrt die Erfahrung, daß in den gewöhnlichen Fällen die Sicherheit der Holz-konstrnktionen gewährleistet ist, wenn sie nach den praktisch erprobten Regeln und nach gutem Hnndwerksbrauch ausgeführt sind, so daß nur in besonderen Füllen die Rechnung angewendet wird, um hiernach diejenigen Abmessungen festzulegen, die den Konstruktionsteilen mindestens gegeben werden müssen.

Die Ermittelung der Spannungen erfolgt am einfachsten nach der graphischen Methode, wobei als Belastungen pro Quadratmeter der überdeckten Fläche, aus Eigengewicht, Schnee- und Winddruck zu Grunde zu legen sind:

Beim Zinkdach.........

„ Schieferdach........

„ Falzziegeldach.......

„ gewöhnlichen Ziegeldach (Spließdach)

„ Doppeldach und Kronendach .    .

Ein Beispiel möge den Gang der Bestimmung der Spannungen erläutern:

Ein Dachbinder von 12 m Spannweite habe eine Firstpfette und je eine Zwischenpfette aufzunehmen und werde als einfaches Hängewerk mit Gegenstreben konstruiert. Die Deckung bestehe in Schiefer, und die Bundweite betrage 3,so m, Fig. 628.

140 kg 190 „ 190 „ 220 „ 250 „

3000

10 0 limli 111L_

-kr?

8

-je/J

0002

-x-ct

sroo

2000

C^5200

-1A

2000

2000

e*200o

12,00

C=3200

Jo«⁰

3000

2000

1000

2000 h

Die sämtlichen an einem Knotenpunkte wirkenden Kräfte und Lasten müssen im Gleichgewicht sein, und müssen mithin, nach einem beliebigen Maßstab aufgetragen, ein geschlossenes Krüftepolygon mit einerlei Pfeilrichtung ergeben, s. Kap. VI, § 10. Es dürfen aber an jedem Knotenpunkte immer nur zwei Unbekannte vorhanden sein, da nach mehr als zwei Richtungen nicht zerlegt werden kann.

In A ist bekannt die aufwärts gerichtete Reaktion = 2000 + 1000 = ber Kraftlinie aß + ßy, und zu ermitteln sind:

c = 5200 kg, a — 6000 kg.

Die Pfeilrichtung von c geht von dem Knotenpunkte, ist somit Zugspannung, und diejenige von a geht nach dem Knotenpunkte, ist somit Druckspannung. Die Zugspannungen sind im Krüfteplan durch schwache, die Druckspannungen durch starke Linien markiert.

Im Knotenpunkte B sind bekannt:

die Belastung von 2000 kg, und die Druckspannung a — 6000 kg, und hieraus sind zu ermitteln:

und

Achtes Kapitel.

238

die Druckspannung d = 2000 kg b = 4100 „

Es sei b — 17 cm und b — 25 cm,

und „

Die Zusammensetzung bezw. Zerlegung erfolgt somit entgegengesetzt der Richtung der Zeiger der Uhr, von rechts nach links drehend, Fig. 629.

Im Knotenpunkte C sind bekannt:

dann wird

3.2000.340 4.17.252

somit richtig.

b) Bundbalken.

5.6000

2.17.25

34 + 35 = 69 kg,

die Belastung von 2000 kg und die Druckspannung b — 4100 kg,

und hieraus ist zu ermitteln:

e — 2000 kg, Zugspannung,

Die Zugspannung ist Z = 5200 kg, somit nach Formel (43)

bh = --Z

5200

ic

12

433;

(Fig- 629).

für b =

Fig. 629.

0=5200

(V.

wird

und hieraus

-^h² = 433,

3000

A=jooo

b — 23 cm, b — 17 cm.

c) Gegenstrebe.

Die Druckspannung ist N — 2000 kg, die Länge 1 = 340 cm,

0.0®

somit nach Formel (40)

2000

j und nach Formel (41)

h = 0,294 /2000 =13 cm,

fl/

h=rf/2,42.6000 =13 cm

2000

d. h. der Querschnitt wird auf Druck und auf Zerknickung gleich stark, und zwar d) Hängesäule.

13 X 13 cm.

2000

somit nach Formel (47)

Zugspannung Z = 2000 kg,

000?

h = 0,4/2000 = 18 cm.

Da die Streben eine Breite von 17 cm erhalten, so kann die Stärke der Hängesünle mit 18/18 cm beibehalten werden.

5.6000

2 bh

Aus A ergeben sich:

Alle diese Spannungen sind in dem Krüftepolygon, Fig. 628, nach Cr emo na so aneinandergereiht, daß jede Kraft nur einmal in dem Plane vorkommt, wodurch sich die Ermittelung in einfacher Weise durchführen läßt.

Nachdem die Spannungen bekannt sind, können nach Kap. VII die Querschnitte der Konstruktionsstäbe bestimnit werden.

a) Strebe.

Es ist: die Normalspannung IN" = 6000 kg Biegungsbeanspruchung P = 2000 „ Länge 340 cm, somit nach Formel (42)

3.2000.340

4 bh²

(Wegen vereinfachter Querschnittsberechnung siehe die Fußnote Seite 124).

In dem Fig. 630 dargestellten Hängewerk seien die Dachlasten Px und P₂, und die durch die Hängesäuleu aufgenommenen Lasten Qi und Q₂; die Reaktion A wird

dann — Pi + Qi +    —I—2 •

Zugspannung c, und Druckspannung a;

aus Pi + Qi und a ergeben sich:

Druckspannung d, und Druckspannung b, aus d, c, Q₂, c und d ergiebt sich:

Zugspannung e.

nach:

System Fig. 631.

Die Reaktion wird 2000 + 1000 — 3000 kg, und zerlegt sich nach der Zugspannung c = 5200 kg, und der Druckspannung a — 6000 kg;

Fig. 630.

System Fig. 632.

Die Reaktion wird Bi + P₂ + Q- und zerlegt sich der Zugspannung c, und der Druckspannung a;

Last Pt und a ergeben:

a.

Pr

e-

cL

Pr

Druckspannung f, und Druckspannung b;

Last P₂ und b ergeben:

Zugspannung e, und Druckspannung d; Spannungen e, f, c und Q ergeben:

Zugspannung g — Druckspannung d.

Fig. 632.

OL

3000

2000

dt

0002

rü'

Qz

CU

Pt

oL

'OL

g=d

Fig. 631.

C =<5200

d=3<tOO

%r~ ©

9=

1)

0002

*1

-H

$>⁶

System Fig. 633, Sheddach.

Die Knotenpunktslasten seien je 2000 kg; da die Lastverteilung unsymmetrisch ist, so sind mit Hilfe eines beliebigen Seilpolygons die Reaktionen zu ermitteln, und es wird

der Knotenpunktslast 2000 und a ergeben sich:

Druckspannung d — 3400 kg, Druckspannung b = 2000 kg.

A — 1700 kg, B = 2300 kg.

Aus Reaktion A ergeben sich:

Zugspannung c, und Druckspannung a;

240

Achtes Kapitel.

Last 2000 und a ergeben:

Druckspannung d und Druckspannung b. Spannungen d und c ergeben: Zugspannung f und Zugspannung e.

Last 2000 und b und e ergeben: Druckspannung g.

System Fig. 634.

Die Reaktion wird

System Fig. 635.

Hier ist der Knotenpunkt K durch eine schrügstehende Stuhlsäule unterstützt, die sich auf einen Träger oder in einen Wandpfosten einsetzt, und die je nach der Genauigkeit der Arbeit einen mehr oder weniger großen Teil der Dachlast aufnimmt und auf ihren Fußpunkt überträgt. Es empfiehlt sich, eine obere und eine untere Grenze der Lastaufnahme dieser Stuhlsäule anzunehmen, hiernach die

Fig. 634.

1600 + 1600 + 800, und ergiebt: Zugspannung d — 6800 kg und Druckspannung a — 8000 kg; Last 1600 und a ergeben:

Druckspannung f — 2700 kg und Druckspannung b = 4800 kg; Last 1600 und b ergeben:

Druckspannung e — 1600 kg und Druckspannung c = 3200 kg; Spannungen e und f ergeben:

= 800 kg (also g = 1600 kg).

009V

<3-i

0091

1600

V,

'S

6000

dOOO

Fig. 633.

(1=6800

2000

-J'-Vsoo

f=2700

800-5

2000

1600

n oo

2300

ÖS)

k- 1600 —k—

Kräftepläne zu verzeichnen und die Querschnitte nach den größten der ermittelten Spannungen zu berechnen. Als

Grenzen der Belastung der Stuhlsäulen wird man - - der Auflagerreaktion annehmen können.

T—I ICO

und

CM CO

Es sei daher A = ergiebt sich:

CM CO

(1600 + 1600 + 800), dann

2000

2300

tss

Zugspannung f = 4500 kg und Druckspannung a = 4200 kg.

Die Pressung h ergiebt sich, wenn ~ A horizontal

A 2000

1700

und nach der Richtung der Stuhlsäule zerlegt wird, und es ergeben sich dann im Punkte K aus 1600 kg, a und h: die Druckspannung d = 1200 kg und die Druckspannung b = 4800 kg;

Last 1600 und b ergeben

Druckspannung e — 1600 kg, c — 3200 kg;

und

und 6 und d ergeben:

1600

Fig. 635.

oooi

f = 800, d. h. g = 1600 kg.

0001

g=ißoo

d =1200

In einem zweiten Kräfteplan ist in derselben Weise A mit ¹j₃ und ^ die Stuhlsäulenlast mit % der Belastung anzunehmen, woraus sich die in der Figur eingeschriebenen Spannungen ergeben.

Die Querschnitte sind hiernach zu berechnen:

⁷k

f= [j,500

=800

9=1200

die Strebe a auf 5200 kg, § der Bundbalken f „ 4500 „ der Spannriegel d „ 1200 „ die Stuhlsäule h „ 3000 „ die Gegeustrebe e „ 1600 „ die Hängesüule g „ 1600 „

•f

7i

c/

:SOO

V¹*

%0°

f=S300

k¹^

(1=300

System Fig. 636. Wird ein solcher Dachstuhl auf einem freistehenden Pfosten montiert, so wird es sich empfehlen, die Bnndhölzer in ihren Abmessungen so zu bestimmen, daß die schräge Stuhlsäule weniger belastet wird, um den Querschnitt des auf Biegung beanspruchten Pfostens nicht zu groß zu erhalten.

Es werden deshalb nur y₄ und ¹/2 der Last auf die Stuhlsäule zu übernehmen sein, wonach dann die Krüfte-pläne wie in Fig. 635 zu verzeichnen sind, Fig. 636. Die durch die Stuhl-säule aus den Pfosten übertragene Biegungsbeanspruchung wird in den beiden Befestigungspunkten des Pfostens unten und oben die Stützendrucke t und t' Hervorrufen, die mit Hilfe eines Seilpolygons 1,

2 und 3 zu ermitteln sind; dabei wird es zweckmäßig sein, den Seilstrahl 1 mit dem Pfosten, und den Seilstrahl 2 mit der Richtung der *' Stuhlsüule zusammenfallen zu lassen, so daß durch Ziehen der Linie 3 und der hierzu Parallelen im Kräfteplan die Werte t und t' unmittelbar

Brcymann, BaukonstruktionSlehre. II. Sechste Auflage.

7ir

-)c-

bk.

1)

.JkL-MQ.

1200

I -TT“

1 $

Je.

Fig. 636.

9=1200

f= 0200

1____A>,

f=i200

9-

V³

ß0°

f-2300

1200

9=1200

²/3!

-»1*1* T

■sl/i I .

#/ /

3*.

r-J/2

ou

•^1

t=JJ0

31

242

Achtes Kapitel.

erhalten werden, t vermehrt die ursprünglich erhaltene Spannung f in der in den Kräfteplänen angegebenen Weise, so daß die der Querschnittsberechnung zu Grunde zu legenden Werte sind:

dann ist

q= 20.30 — 600 qcm, 20.30²

„    = 3000,

o

Strebe a . Bundbalken f .

4400 kg, 4200 „ 1200 „ 1200 „ 1800 „ 1200 „ 3600 „

Biegungsmoment 350.4,6 = 1610 „

Spannriegel d . Gegenstrebe e . Stuhlsäule h . Hüngesäule g . Pfosten: Druck .

1200

somit

161000 , 3600

3000

600

= 60 kg,

was entsprechend.

System Fig. 637. Dieser Dachstuhl zeigt eine ähnliche Anordnung, nur sind auf jeder Seite drei Zwischenpfetten angeordnet, und der Kopfpunkt der Stuhlsäule h fällt nicht mehr mit dem Spannriegel f zusammen, so daß der

Fig. 637.

7200

0027

1= 3200

1200

f=2900

«/

ff.5oo

T t-

$/

7>3200

X.

f=2900

x'-

T=150

fr'

-3e-

c#

e=6500

T=130

ß----

(L

7!

3273

V⁶

OSSI

Xi

// i

iy=\j Jl. Jl

-----f

p q    Ti

1200

II

ft- 1200 -4-

k-    2330

CU

St

cc

und ist:

Der Pfostenquerschnitt wird besümmt nach Formel (30)

M = 1610 kgm — 161000 kgcm, N - 3600 kg.

Es werde angenommen:

b — 20 cm und b — 30 cm

Strebenteil b nicht mehr in einem festen Dreieck liegt, und hier Biegnngsbeanspruchungen r' auftreten, die etwa doppelt so groß sein werden wie in den Feldern a und c.

Die Lastverteilung muß so erfolgen, daß der Pfosten keine zu große Biegung erfährt; als oberste Grenze werden wir die Last so verteilen, daß die Strebe ohne Biegung

Der Stützenpunkt wirb 1600 + 800 = 2400 kg, woraus sich ergeben:

unb

arbeitet, was auf bett Pfosten schon eine beträchtliche diegung hervorbringt unb als untere Grenze nehmen wir an, baß bie Last auf bie Stuhlfäule auf bie Hälfte redu-ziert sei.

Für bie Strebe ohne Biegung, Fig. 6371, müssen 1200, a, h unb b einen geschlossenen Kräftezng hüben; zieht man b es halb burch ß eine Horizontale, bann b bis zum Schnittpunkt y, so können hiernach a unb h ermittelt unb hieraus ber Stützenbrnck in A mit 2350 kg unb bie auf bie Stuhl-säule übertragene Last mit 1850 kg bestimmt werben. Die übrigen Spannungen werben bann in ber bekannten Weise verzeichnet.

System Fig. 638.

Druckspannung a — 7300 kg, unb Zugspannung c = 6400 kg. Aus 1600 unb a ermitteln sich:

Druckspannung d — 1600 kg, „ b = 5700 kg.

Aus d, c, c unb d ergiebt sich:

Zugspannung o —4100 kg.

System Fig. 639 bebarf keiner weiteren Erläuterung.

Fig. 639.

Fig. 638.

2000

(V

1600

(L

1600

1600

1600

009V

1600

<7

20.00

(L=Z700

7¹

e - oioo

5?’

bo

[<- 1600 -jje- 800 -^|

e = '/ooo

31*

In einem zweiten Krästeplan Fig. 637II ist jetzt die Lastverteilung derart vorzunehmen, daß die Stuhlsäule nur noch

—925 kg erhält, wogegen auf das Auflager A

3275 kg entfallen. Man ziehe nun b, durch m bie Parallele zu h, teile pn in brei gleiche Teile unb ziehe qx burch ben Schnittpunkt o von a mit m n, unb burch x eine Lotrechte zu a unb eine Parallele zu h; zieht man noch r' senkrecht zu b, so sinb hierdurch die Spannungen a, b, deren Biegungsspannungen r unb r' unb h ermittelt. Zwischen c unb g ist eine Biegungsspannung = r einzuschalten, wonach bann auch bie übrigen Spannungen ermittelt sinb.

Die Querschnitte sinb nach den größten Spannungen aus beiden Kräfteplänen zu berechnen.

System Fig. 640. infolge Einfügung einer Stuhlsäule wirb die Lastverteilung wieder unbestimmt, unb es wirb zulässig sein, bie Grenzen für die Belastung der Stuhlsäule auf y₃ und ²/₃ der Last zu bemessen, wonach dann wieder in der bisher besprochenen Weise in zwei Kräfteplänen die Spannungen ermittelt werden können.

System Fig. 641 mit gekreuzten Bändern auf Pfosten und mit Vordach. Hier wirkt die strebe des Vordaches dem Druck der inneren Strebe entgegen, wodurch die Biegungsbeanspruchnng des Pfostens nur gering wird und vernachlässigt werden kann, um so mehr, wenn die Doppelzange nahe an dem Anfallspunkt der Stuhlsäule vorbeigeht. Andererseits setzen sich aber die Stuhlsänle und die Gegenstrebe an derselben Stelle des Pfostens ein, wodurch dieser merklich geschwächt wird. Man muß mit Rücksicht

hierauf die Abmessungen entsprechend verstärken, und, wo es zulässig ist, sollten die Streben nicht an derselben Stelle anfallen.

Der Kräfteplan wird somit aufgestellt unter der Annahme, daß der Pfosten keine Biegung erfahre. Die

Kraftlinie ist und ergiebt:

und „

1100 + 550 + 550 kg,

Druckspannung f = 1200 kg, d = 1500 kg;

die

244

Achtes Kapitel.

Fig. 640.

ll

000T

1000

1=3.500

000T

Jj

Tb=200

g=i500

ooov

f-'löO

-K

u^⁰⁰

f= 7JO

11=200

o«

c.

fc

2500

|x looo p looo —>|r §    1^1

T-x'v A

•v.

cP⁸⁰⁰

xl/

L__

2500

tis/

Fig. 641.

mo

oou

1100

1100

1100

<3S\

550

350

|<—    0S£ -P

'-y|

X.

oor,i=ß

oon

die Last 550 und f geben:

mittleren Punkt des Stabes b geht, woraus sich dann die Resultierende R am Fußpunkte der Stuhlsäule ergiebt.

Für die Lastaufnahme der Stuhlsäule wird nun wieder eine obere und eine untere Grenze anzunehmen sein, und zwar wird y₃ und ²/₃ der Gesamtlast als angemessen erscheinen, wonach dann die beiden Kräftepläne in folgender Weise verzeichnet werden, wenn die Biegungsspannungen

. .    _    .    ,    Berücksichtigung finden sollen,

die Zugspannung g — 1400 kg.

System Fig. 642, Ard°ttt'sche° Dachstuhr    ,    ccf,ll"e %

Der Strebenfuß muß fest bleiben, wenn sich der Dach- ¹⁰ ? + 6000 + ⁵S00 k«' ®,ml *,ef)c * ,,,,b    1 £

stuhl unter der Last einsenkt,- der obere Teil der Strebe rect,t nnd> aß 1,1,6 P“mttd *" m ^ g>0-642Ir-

die Zugspannung e — 2500 kg, und die Druckspannung a — 1900 kg;

b wird — a und

die Last 1100, b und d geben:

und „

c, 1100 und c geben:

die Druckspannung e' — 300 kg, c — 2500 kg;

Mg. 642.

'/

//

Oo

OOOT

e=noo

C//

ft*

2500

/l

000T

2°o

4400

'tr

e-

*,20

(1^1800

yst

:ioon

yUf

nrnv / I ,/j?

A\ d /P

J'?¹

t'A-

Li.

e=250

|<-jRsiß.io

_ ^Zu^stange^

z^

yz

//

//

Z-.J*

f'i

>    j'

s I    /LS

Ro

-5

V/*i

r-e

./

zV

/>

//

//

z/

//

JE

I vU

2000 Tig

///

Die Reaktion in A — ²/₃ der Last zerlegt sich nach

biegt sich in einer Richtung, der untere Teil entgegengesetzt und diese zwei Biegungen sollen sich ausgleichen. Des- d und a mit der Biegungsspannung t', welch' letztere man

halb muß ein Resultanten-Polygon ungefähr durch die Mitte des freien Stückes der Strebe gehen.

erhält, wenn man ß d || a bis zum Schnittpunkt ö mit d zieht, und es ergiebt sich:

gon

Man verzeichnet zu diesem Zweck nach Fig. 6421 ein vorläufiges Seilpolygon 1, 2 mit dem beliebigen Pol O₀, verlängert den Seilstrahl 2, z. B. bis zum Schnittpunkt p mit der Horizontalen durch den Fußpunkt der Stuhlsäule, verbindet p mit dem mittleren Punkte von b, und zieht im Kräfteplan eine Parallele, so ergiebt sich auf der Wagrechten durch O₀ ein neuer Pol 0 für ein Seilpoly-das durch den Fußpunkt der Stuhlsäule und den

die Zugspannung d — 3450 kg, die Biegungsbeanspruchung t' — 225 kg, und die Druckspannung a — 3800 kg.

Lote von s auf m und von ö auf m geben die Biegungsspannungen der Stuhlsäule, und zwar 8 — 1000 kg und s-l — 1950 kg, und es ergiebt sich die

Druckspannung m — 1600 kg.

Achtes Kapitel.

246

Im oberen Knotenpunkt müssen die Last 1000 und    und der Kräfteplan würde die Gestalt Fig. 642IV annehmen

die Spannungen b, t, e, t' und c ein geschlossenes Kräfte-    mit den darin verzeichneten Größen der Spannungen.

System Fig. 643, Bogenbinder.

Der obere Teil des Binders sitzt im Punkte h auf dem unteren, und die Beanspruchungen der Strebe werden in beiden Teilen entgegengesetzte sein. Ein Seilpolygon muß durch den Fnßpunkt des Binders und durch h gehen, woraus

Polygon bilden; zieht man daher durch y die Linie t senkrecht auf b und macht t' = ¹/₂t= dem bereits bei a ermittelten t', so werden dadurch die Längen der Linien b, c und e und damit deren Größe bestimmt.

In derselben Weise werden die Spannungen im Krüfteplan III ermittelt unter der Annahme, daß die | sich die Resultierenden R, R' und R", Fig. 6431 ergeben.

Fig. 643.

17=2200

1=3000

•h&oo

4-14-1 4-o 4-1

V'

7 00

4y.

930

IX,

00011-311

ST . >

=s| X-

X’

Th,

f/P

V r I y/ß’/

ff

nt

VI

J.

/f/b\ / / // 'l/Y

OOo

ni'^600

f/A

<v

/ 7/

W/

's/¹

'//

'Alf

--

.m

/i

und

Aus 1 und m:

Stuhlsäule ²/₃ der Last erhalte, und die Querschnitte werden dann unter Zugrundelegung der größten Spannungen ermittelt. 0

Bei Einfügung einer Zugstange, die den Horizontalschub aufnimmt, werden die Biegnngsspannungen beseitigt,

Aus R ergeben sich, Fig. 643 II:

Zugspannung ra =11000 kg, und Druckspannung A — 15000 kg. Aus A ergeben sich:

Druckspannung 1— 3700 kg, A' = 15000 kg.

Zugspannung m' — 2 600 kg, „    8— 8400 kg.

Aus C':

Zugspannung D = 3400 kg, „    i = 1100 kg.

Aus 800 und d:

Druckspannung o —    700 kg,

„    e = 2300 kg.

5.10400

52000 , 5.10400

2430

2.540

= 19 kg,

10400

22.30

Für den Pfosten m erhält man schon große Sicher-

m + m'

Aus m':

Zugspannung a = 2700 kg, Druckspannung k — 2 300 kg. Ans A', 8 und f:

Zugspannung s' = 3 600 kg, Druckspannung B — 10300 kg.

Aus B:

Druckspannung g = 2 400 kg, „ B' = 10400 kg.

Aus g, s', a und 800:

Zugspannung b— 7000 kg.

In derselben Weise sind die Spannungen im oberen Teil ermittelt aus der im Punkte h wirkenden Reaktion R".

Aus R", Fig. 643III ergeben sich:

Zugspannung C' = 3 400 kg, Druckspannung 0— 6200 kg.

Aus 950, c und i:

Druckspannung 1= 3000 kg, „    d = 2 900 kg.

Aus 700, e und e:

Zugspannung K= 2 200 kg.

Die Krüftepläne zeigen, daß der Wandpfosten m/m', der untere Teil a/b der Strebe und das Tragholz s/s', die durch das Band f verbunden sind, auf Zug und nicht auf Druck beansprucht sind, wie dies bei den anderen Konstruktionssystemen der Fall ist. Die gewöhnliche Verbindung mit Zapfen genügt in diesem Fall also nicht, sondern es muß die Befestigung mit eisernen Winkeln erfolgen, oder es müssen teilweise Doppelhölzer verwendet und die Verbindungen sorgfältig verbolzt werden. Im oberen Teile des Dachbinders wird die Strebe dagegen wieder auf Druck beansprucht, während im Bogen umgekehrt die unteren Teile A bis B' auf Druck, die oberen C' und D auf Zug beansprucht sind.

Die Hölzer des unteren Teiles sind außerordentlich stark beansprucht gegenüber dem oberen Teile, und wenn man die Querschnitte nach den größten Spannungen berechnet, so werden sich für den oberen Teil übertriebene Stärken ergeben.

Wenn alle Teile sorgfältig und fest miteinander verbunden werden, so kann sich der Bogen, der je zwischen zwei Knotenpunkten gleichzeitig auf Biegung beansprucht wird, nicht mehr merklich krümmen, da er in fester Verbindung mit den übrigen Verbandhölzern ein Ganzes

von großer Höhe bildet, das der Biegung einen großen Widerstand entgegensetzt.

Es ist weiter zu beachten, daß am Fuße des Dachstuhles die sehr große Zugspannung des Pfostens m und die starke Druckspannung des Bogens A im entgegengesetzten Sinne auf die Verbindung wirken, so daß nur der Überschuß des Druckes über den Zug gleich dem Gewicht der halben Dachlast vorhanden ist.

Es ist daher nicht notwendig, den Bogen nach den Wirkungen A und A' zu berechnen, sondern es genügt, wenn die Beanspruchungen ß und B' zu Grunde gelegt werden. Hier betrügt die Normalspannung N — 10400 kg, und das Viegungsmoment wird, wenn die Stichhöhe zwischen zwei Knotenpunkten 0,oö m beträgt:

M — 10400.0,05 — 520 kgm — 52 000 kgcm. Somit nach Formel (31, bezw. 42):

52000

Wird versuchsweise d — 20 ein und ü —27 cm angenommen, dann ist: q— 540 qcm,

W — 2 430,

somit:

= 22 + 48 = 70 kg.

Auf Druck allein wird die Spannung 10400

540

während wir früher die Höchstbeanspruchung auf 12 bis 15 kg bestimmt haben. Der Querschnitt erscheint somit etwas zu klein, und dürfte aus etwa 22 x 30 zu erhöhen sein; dann wird:

= 16 kg.

Nur bei sehr genauer und sorgfältiger Arbeit kaun der kleinere Querschnitt genügen.

heit, wenn der Berechnung der Mittelwert

Grunde gelegt wird.

Es ist somit:

N =

Höhe l = 2m,

somit nach Formel (40) bei quadratischem Querschnitt: h — 0,294 Y 6800 — 24 cm,

h = 2².6800 — 14 cm,

somit ist zu wählen ²⁴/₂₄ cm.

zu

11000 + 2600

= 6800 kg,

und nach Formel (41)

Die Berechnung der Strebe erfolgt nach Formel (42); werden, daß die angegebene Maximalspannung nicht übcr-die größte Druckbeanfprnchung findet sich im Felde b mit schritten wird.

N = 7000 kg; die Psettenlast beträgt f)ier P = 950 kg und die Feldlänge 1 — 200 cm; es wird somit:

3.950.200 , 5.7000    I

Für b — 20, und li — 27 cm wird: 70OO 20.27

— 13 kg

4. bh²

2 bh

Wird b — 15 und h — 23 cm angenommen, dann ist: stark werden.

Tragband s:

3.950.200

4.15.23²

5.700 2.15.23

= 15 + 51 = 66 kg.

und es wird der Querschnitt der Strebe hiernach 20 X 27 cm

Z = 8400 kg,

somit nach Formel (43):

8400

Wenn man bedenkt, daß die Strebe hier nicht auf Druck, sondern auf Zug beansprucht ist, und die Zugspannung für sich allein 1++3 — 21 kg betragen würde,

während wir bei den auf excentrischen Zug beanspruchten Stäben nur 12 bis 15 kg zugelassen haben, so erscheint die Strebe zu schwach, und sie sollte so weit verstärkt Weise nach den früher gegebenen Formeln.

bh = -yg— = 700 qcm;

Die übrigen Abmessungen ermitteln sich in derselben

Neuntes Kapitel.

DcuHeinöecllungen und MinnenlronItruätionen.

Die Stroh- und Nohrdächer haben nicht nur den Vorteil des geringeren Geldaufwandes für sich, sondern sie entsprechen in Beziehung auf Wasserdichtigkeit und Würmeleitnng den an sie zu stellenden Anforderungen so vollkommen, daß sie besonders der Landmann bei seinen Scheunen und Viehstüllen nur höchst widerstrebend mit den feuerpolizeilich vorgeschriebenen Ziegeldächern vertauscht. Er gewinnt das Material selbst ohne bare Geldauslagen, er besorgt die Reparatur, ja die ganze Anfertigung selbst; und das unbrauchbare Material alter Dächer liefert ihm

1.

Allgemeines.

Die hier zu besprechenden Dachdeckungen aus Brettern, Schindeln u. s. tu., überhaupt aus Holz oder holzartigen Materialien bestehend, widersprechen einer der Hauptanforderungen, die man an jede Dachbedeckung zu machen berechtigt ist, nämlich der Feuersicherheit, und aus diesem Grunde sollte man sie eigentlich nicht oder doch nur bei isoliert stehenden Gebäuden anwenden. Einige davon, wie die Stroh- und Rohrdächer, haben aber wieder so manche unbestreitbare Vorteile, daß ihre Anwendung schwer ganz zu hintertreiben sein wird.

Die Eindeckungen steiler Dächer mit Brettern oder Schindeln stehen in Beziehung auf Feuersgefahr, Wasserdichtigkeit, Wärmeleitung und selbst in Beziehung auf den Kostenpunkt den Strohdächern nach, und nur in sehr holzreichen Gegenden können Holzdücher, gegenüber von Ziegeldächern, sich in Beziehung auf die Kosten vorteilhaft herausstellen; abgesehen davon, daß im hohen Norden oder in hohen, rauhen Gebirgen Ziegeldächer dem Frost, überhaupt den Einwirkungen des Wetters, nicht widerstehen. In Deutschland dürfte allein dieser letzte Punkt noch für ihre Anwendung sprechen, da die Holzpreise bei uns meistens so hoch stehen, daß der pekuniäre Vorteil überall verschwindet.

noch einen schützbaren Beitrag in seine Düngergrube, so daß es nicht zu verwundern ist, daß er ein großer Verehrer dieser Dächer bleibt, trotzdem er ihre Feuergeführlich-keit wohl einsieht. Und in der That haben die seit langer Zeit bestehenden feuerpolizeilichen Verbote diese Dächer auf dem Lande noch immer nicht beseitigen können. Man hat sich daher vielfach Mühe gegeben, die Strohdächer weniger feuergefährlich zu konstruieren und so die sogenannten Lehmstrohdücher oder Lehmschindel-Be-dachungen erfunden, welche in der genannten Beziehung allerdings Vorteile gewähren, aber einerseits weit beschwerlicher auszuführen sind, die Gebäude weit stärker belasten und, was die Hauptsache ist, im ganzen wenig befriedigende Resultate in Hinsicht auf Dauer gezeigt haben, so daß ihre Verbreitung und Anwendung immer eine sehr beschränkte geblieben ist.

2.

Bretterdächer.

Dieselben sind, in Deutschland wenigstens, nur bei provisorischen Gebäuden, Werkschuppen u. s. w. oder bei wandelbaren Buden gebräuchlich und im allgemeinen wohl die schlechtesten aller Dächer.

Die Bretter werden entweder parallel zu den Sparren, also von der First zur Traufe reichend, oder parallel zu den ebengenannten Linien, mithin winkelrecht auf die Horizontalprojektionen der Sparren gelegt. Im ersten Fall müssen die Fugen der nur nebeneinander liegenden Bretter entweder künstlich gedichtet oder durch andere Bretter oder Latten überdeckt werden, um sie wasserdicht zu machen. Im zweiten Fall überdecken sich die einzelnen Bretter selbst, d. h. jedes obere greift etwa 6 bis 10 cm über das darunter liegende, denn eine Dichtung der horizontalen Fugen ist auf andere Weise schwierig herzustellen.

Beide Arten der Eindeckung gewähren indessen wenig Sicherheit, ein dichtes Dach zu erhalten; denn wenn auch

Die Konstruktion einer Bedachung, bei welcher die neuert werden.

Bretter parallel zu den Sparren liegen, zeigt Fig. 1, Tafel 70, und zwar bei A im Durchschnitt parallel zur Firstlinie und bei B in einem solchen senkrecht auf die genannte Linie.

Die Bretter bilden eine „gestülpte" Verschalung und liegen auf anderen Brettern, welche quer über den Sparren in Entfernungen von 1,20 bis 1,50 m festgenagelt, an der First aber dicht an diese von beiden Seiten herangerückt sichtig sein will, so umwickelt man die Nagelköpfe vor dem sind. Die Sparren gewöhnlicher Stärke können hierbei    Einschlagen mit Werg und taucht die Nagelspitzen in Öl

1,30 bis 1,50 m auseinander gerückt werden. Man sieht oder Teer.

die Fugen durch eine künstliche oder sorgfältige Bearbeitung wasserdicht hergestellt werden können, so sind die Bretter selbst dem Werfen, Reißen, dem Ausfallen der Äste, deut Abspalten der Kanten u. s. w. so ausgesetzt, daß ihre Dichtigkeit hierdurch trotz der dichten Fugen wieder in Frage gestellt wird. Wenn man in dieser Beziehung einigermaßen sicher gehen will, so darf man nur astfreie, geradwüchsige, dauerhafte, also teure Bretter verwenden. Diese müssen aber ihrer Dauerhaftigkeit wegen mit einem Ölfarbanstrich versehen werden, welcher von Zeit zu Zeit erneuert werden muß, wodurch eine abermalige Verteuerung dieser Eindeckung eintritt.

Die Wasserdichtigkeit dieser Dächer ist um so geringer, je flacher sie sind, und in dieser Beziehung müßte man sie daher recht steil konstruieren, wenn dieser steilen Neigung nicht andere Bedenken entgegenstünden. Diese sind Feuergefährlichkeit und Wärmeleitung. Ein steiles Holzdach ist darum feuergefährlicher, als die in Tyrol und der Schweiz gebräuchlichen flachen Dächer, weil man auf ersterem nicht wie auf den letzteren gehen und stehen kann. Unter den flachen Dächern in den genannten Ländern hält man gefüllte Wasfergefüße und sogenannte Löschwische bereit, um bei entstehendem Brande das Dach durch eine Aussteigthüre oder von einer Leiter aus sogleich besteigen und das Flugseuer sofort löschen zu können. Dies ist bei steilen Dächern nicht möglich.

Auf den flachen Dächern bleibt ferner im Winter der Schnee liegen und bildet, vermöge seiner schlechten Würme-leitungsfähigkeit, eine schützende Decke gegen die Kälte, wodurch wenigstens einer der Nachteile dieser Dächer, im Sommer die Hitze und im Winter die Kälte nicht abzuhalten, beseitigt wird. Außerdem schützt eine solche Schneedecke gerade int Winter, wo, namentlich auf dem Lande, erfahrungsmäßig die meisten Brände entstehen, vollkommen gegen das von außen kommende Feuer. Man sollte diese Dächer daher nie steiler machen, als dies in der Schweiz geschieht, d. h. etwa y₅ Dächer, wenigstens nicht über y4 und nicht unter y₆.

Einen Vorteil haben diese Bedachungen, sie sind sehr leicht und bedürfen daher keiner starken Dachgerüste.

leicht, daß hier Pfettendächer ohne Dachsparren mit vorteilhaftesten sind, weil man bei denselben die Bretter gleich auf den Pfetten befestigen kann. Die Eindeckung der First selbst zeigt Fig. 1B. Sie wird durch ein paar Firstbretter bewirkt, von denen das auf der Wetterseite gelegene um circa 10 cm über das andere hinausragt, auch wohl mit einer Nut versehen ist, in welche eine Feder des gegenüberliegenden Brettes eingreift.

Fig. 2, Tafel 70, zeigt bei A in einem Durchschnitt die Anordnung, bei welcher über die Fugen der gefugten Bretter abgefaste Latten genagelt sind, bei B und C, wie neben diesen Latten Rinnen in die Bretter gestoßen sind, um dem Wasser das Eindringen unter die Decklatten zu erschweren, und bei D, wie diese Rinnen unter den Latten selbst angebracht sind, um dem bereits eingedrungenen Wasser einen Ablauf zu verschaffen. Bei E ist eine künstliche Anordnung dargestellt, bei der die gefugten Bretter in jeder Stoßfugenflüche eine halbkreisförmige Nut erhalten haben, die, zusammengestoßen, eine durchgehende Höhlung bilden. In diese bringt man Werg oder ausgedrehte Stricklitzen, die von der eindringenden Nässe aufquellen und dadurch die Fuge schließen, oder die man vorher mit Fett tränkt und dann in die Fugen preßt.

Die beste Bedachung dieser Art ist die mit Bohlen von 7 bis 9 cm Stärke statt der Bretter. Die Fugenflüchen dieser werden nach Fig. 2 bei F schräg gehobelt, so daß zwei dicht aneinander geschobene Bohlen eine Stoßfuge zeigen, die oben etwa 6 mm weit ist, unten aber möglichst dicht schließt. Diese Fugen werden mit aufgerieseltem alten Tauwerk u. s. w. und-mittels eines stumpfen Stemmeisens fest ausgeschlagen, so daß die Fuge oben nur noch 6 mm tief hohl bleibt. Die Höhlung wird dann mit geschmolzenem Pech ausgegossen und noch vor dem Erstarren desselben mit einem 9 cm breiten Streifen Segeltuch oder anderer starker Leinwand bedeckt, welcher aufgenagelt und dann ebenfalls mit Pech überstrichen wird. Zuletzt erhält das ganze Dach einen Anstrich von Teer, in dem etwas Pech geschmolzen ist, und wird dann mit Hammerschlag oder Sand eingesandet. Dieser Anstrich muß das erste Mal nach einem Jahre, sonst aber, je nach der mehr oder weniger sonnigen Lage.des Daches, alle zwei bis drei Jahre er-

Zum Aufnageln der Bretter und Leisten u. s. w. bedient man sich ant vorteilhaftesten der rundköpfigen Nägel, weil diese das Eindringen des Wassers in die Nagellöcher am besten verhindern. Die Nägel sollten immer wenigstens noch 6 bis 9 cm in die Sparren oder sonstigen, als Unterlage dienenden Hölzer dringen; und wenn man recht vor-

Die zweite Befestigungsart der Bretter, nach welcher Brande, obgleich in manchen Fällen die Wasserdichtigkeit sie parallel zur Traufe liegen, wendet man hauptsächlich bei des Daches mit der Kleinheit wächst, trotz der damit zuprovisorischen Dächern an, und man hat nur darauf zu sehen,    nehmenden Anzahl der Fugen. So läßt sich z. B. mit

kleinen Schindeln, „Dachspünen", wie sie aus dem Schwarzwalde gebräuchlich sind, eine Dachfläche so dicht wie mit Schiefer eindecken, was mit den weit größeren, sogenannten Landern nicht der Fall ist. Diese kleinen Schindeln sind aber wegen ihrer Leichtigkeit bei einem brennenden Dache sehr gefährlich, weil sie brennend vom Winde weit fortgeführt werden können, was bei den schwereren Landern nicht der Fall ist.

Die Schindeldächer werden den Bretterdächern als dauernde Bedachung überall vorgezogen.

Wir wollen nur die hauptsächlichsten der hierher gehörigen Bedachungen kennen lernen.

Im Harz und in der Gegend des Fichtelgebirges sind Schindeln im Gebrauch, wie Fig. 6, Tafel 70, einige darstellt. Sie sind im Querschnitt keilförmig gestaltet, so daß der Rücken etwa 3 cm breit wird und die Schindel an der gegenüberliegenden Seite zugeschürft erscheint. Die Länge beträgt 60 bis 70 cm und die Breite 9 bis 18 cm. Auf dem Rücken wird mit einem eigens gestalteten Messer eine 3 cm tiefe Nut in die Schindel gearbeitet, in welche die zugeschürfte Seite etwa 2 cm tief eingetrieben wird.

Diese Schindeln werden am Harz gewöhnlich auf eine Bretterschalung gelegt, in anderen Gegenden aber auf eine Lattung. Die Lattweite muß nach der Länge der Schindeln bemessen werden, so daß sich diese von oben nach unten um 18 bis 25 cm überdecken. Auf die Lage der (eigentlich verspundeten) Stoßfugen kann in den übereinander liegenden Reihen keine Rücksicht genommen werden, weil die Schindeln nie von gleicher Breite sind. Wohl aber legt man die Schindeln in den Reihen so, daß die geschürften Kanten der Wetterseite zugekehrt sind, bciinit der Regen nicht vom Winde in die Stoßfugen getrieben wird. Jede Schindel wird da, wo sie auf der unteren aufliegt, mit dieser durch eineu eisernen Nagel auf die Latte oder die Schalung aufgenagelt, am oberen Ende erhält aber etwa nur die fünfte oder sechste Schindel einen Nagel. Die Nägel sind etwa 6 cm lang und haben einen zweiflügeligen Kopf; in einigen Gegenden aber, z. B. auf dem Harze, sind sie etwa 9 cm lang und haben gar keinen Kopf. Sie werden alsdann nicht ganz eingetrieben, damit sich die Schindeln nicht davon abziehen können. Die Nägel mit Köpfen sind etwas teurer, aber jedenfalls

cm

daß die sich überdeckenden Bretter nicht klaffen. Die Größe der Überdeckung steht im umgekehrten Verhältnis mit der Steilheit des Daches, doch darf sie nicht unter 7 bis 9 betragen. Überhaupt wird man solche provisorische Dächer steiler anlegen als bleibende, weil dann die Bretter weniger durch das Wetter leiden und, da sie gewöhnlich nicht gehobelt werden, auch des Wasserablaufes wegen steiler liegen müssen. Um das Klaffen des zweiten Brettes, von unten an gerechnet, zu vermeiden, muß das untere oder Trauf-brett eine Unterlage bekommen, wie dies Fig. 3, Tafel 70, im Querschnitt zeigt. Ein solches Dach bedarf einer durchlaufenden Sparrenstellung, und es sollten diese, des möglichen Durchbiegens der Bretter wegen, nicht über 1,2 m voneinander entfernt sein.

Für Dächer, die nur kurze Zeit dienen sollen, wie die von Buden u. s. w., ist die wohlfeilste Befestigung der Bretter mit eisernen 8-Haken nach Fig. 4, Tafel 70, welche, auf das untere Brett aufgehängt, das darüber liegende tragen. Gewöhnlich rechnet man auf eine Brettlünge von

4,5 m drei dieser Haken, die aus etwa 3 cm breitem, aber ganz dünnem (3 mm starkem) Bandeisen gefertigt werden.

Müssen die Bretter gestoßen werden, so geschieht dies immer mitten aus einem Sparren, und die Stoßfuge wird durch ein der Länge nach darüber genageltes Brett gedichtet; auch an den Borden pflegt man ein Brett, von der First bis zur Traufe reichend, aufzunageln, um den Angriffen des Windes entgegen zu wirken.

Eine Verbindung der Bretter durch Messern oder Spunden nach Fig. 5, Tafel 70, ist nicht anzuraten, und anch die letztere Verbindung nur bei starken Dielen ausführbar. Die gemesserten Bretter können auch nur als Schalung für ein anderes Deckmaterial, z. B. Schiefer, dienen; doch werden in einem solchen Fall die Bretter besser parallel zu den Sparren gelegt.

§ 3.

Schindeldächer.

besser.

Damit die Schindclreihen nicht klaffen, muß die Trauf-

Die hierher gehörigen Dachdeckungen sind, ähnlich wie die Ziegel- und Schieferdächer, ans einzelnen kleinen Holztafeln zusammengesetzt und haben, je nach der Form dieser Holztafeln oder auch je nach der Gegend, wo sie vorzugsweise angewendet werden, verschiedene Namen bekommen.

Die 5dolztafeln sind immer aus größeren Blöcken nur ge-    r

spalten    und oft nur ganz wenig nachgearbeitet. Ihre    reihe    eine Unterlage (Traufbrett) bekommen, und an der

Größe ist sehr verschieden, so wechselt die Länge von 20 bis    First    läßt man die oberste Schmdelreihe der Wetterseite

90 cm    Je kleiner die einzelnen Stücke der Bedachung    etwa    12 cm vorstehen, gegen welche die Schindeln der

sind, um

"so gefährlicher sind sie bei einem entstehenden    gegenüberliegenden Dachfläche scharf gegengepaßt werden.

Man kann aber auch die Verfirstung, wie bei den Bretterdächern beschrieben und in Fig. 1 B, Tafel 70, dargestellt wurde, anordnen, wenn man nicht eine Eindeckung dieses Dachteiles mit rückenförmig gebogenen Blechstreifen vorziehen will.

so muß unter die unterste Reihe Schindeln eine Latte oder dergleichen befestigt werden.

In einigen Gegenden Württembergs, so an der Grenze gegen Vorarlberg und auf dem Welzheimer Walde, sind eine besonders große Art Schindeln, Lander genannt, gebräuchlich, die 0,90 bis 1,20 m lang, 15 bis 18 cm breit, aus Tannenholz gespalten und auf folgende Art eingedeckt werden. Statt der geschnittenen Latten wendet man gespaltene, 9 bis 15 cm im Durchmesser starke Stangen an und nagelt diese in Entfernungen, gleich einem Drittel der Landerlänge, mit der ebenen Seite auf die Sparren mittels hölzerner Nägel auf. Mit eben solchen Nägeln werden die, übrigens im Verbände aufgelegten Lander befestigt; nicht aber auf jeder Latte, sondern nur etwa auf der dritten oder vierten werden die Nägeld urch die Latten geschlagen, bei den übrigen greifen sie nur hinter die Latten und hindern so die Lander, herabzurutschen. Fig. 10, Tafel 70, zeigt diese Anordnung. Die in der Figur gezeichneten Lander sind 0,9o m lang angenommen, und man bemerkt, daß sowohl die untere oder Traufreihe, als auch die oberste oder Firstreihe doppelt genommen sind, und bei letzterer wieder die oberen Lander auf der Wetterseite 18 bis 24 cm vorstehen. Die Lander auf der übrigen Dachfläche überdecken sich so, daß sie überall dreifach liegen, wie die Figur dieses nachweist. Um diese Dächer gegen das Abheben durch Sturmwinde zu schützen, werden sie durch große Steine beschwert, die man möglichst flach wühlt, damit sie fester liegen. Um sie in ihrer Lage noch mehr zu befestigen, werden sie, wie dies unsere Figur zeigt, durch starke Stangen gehalten, die entweder in diagonaler Richtung oder auch parallel zur Traufe liegen. Im letzten Fall werden sie an ihren Enden mit einem Zapfen durch die an den Borden angebrachten Windbretter gesteckt und diese wieder durch einen vorgeschlagenen Nagel gehalten.

Alle diese Dächer pflegen weit vorragende Traufen zu bilden und keine Dachrinnen zu haben; ebenso treten sie an den Giebeln weit vor. Es ist daher sehr anzuraten, diese vortretenden Teile von unten mit Brettern zu verschalen, damit der Wind die Schindeln nicht heben kann. Besonders an den Borden tritt diese Gefahr ein, und es werden deshalb hier auch fast immer Windbretter angebracht. Die Befestigung derselben läßt sich ähnlich bewirken, wie bei den Ziegelbedachungen (siehe TeilI, Tafel 99, Fig. 6). Da aber die Bretter hier oft breiter sein müssen als dort und immer über die Bedachung hinausreichen, so bedürfen sie einer stärkeren Befestigung, die bei den Lander-

Die kleineren Schindeln oder Dachspüne sind etwa 24 cm lang, 12 cm breit und 12 bis 15 mm dick, oft noch kleiner. Nach Rondelet sollen sie in Frankreich 36 bis 42 cm lang und 18 mm dick sein. Am unteren Ende werden sie sehr häufig abgerundet, am oberen aber etwas dünner bearbeitet, damit sie sich dichter aufeinander legen.

Ihre Befestigung erhalten sie durch sogenannte Span-nügel, denen aber vorgebohrt werden muß, damit die Späne nicht aufspalten. Sie werden immer auf eine Bretterschalung gelegt, welche bei flachen Dächern wohl aus gespundeten Brettern dargestellt wird. Von Eichenholz genommen, soll man die Dauer der Späne auf 30 bis 50 Jahre annehmen können, aus Nadelholz auf 10 bis 20 Jahre. © raffen rieb und Stürler schreiben in ihrem Werke,st daß die Schindeln der Schweizerhäuser oft so lange als die Gebäude selbst dauerten; man könne wenigstens oft an ganz alten Häusern keine Reparatur an ihnen wahrnehmen. Die Deckung geschieht nach Fig. 7, Tafel 70, nach Art der Biberschwanzziegeln, und jeder Span wird mit zwei Nägeln befestigt, während sich die einzelnen Reihen etwa auf die Hälfte ihrer Länge überdecken.

Die First- und Grateindeckung wird, wie vorhin beschrieben, gegen das Eindringen des Regens durch das Übertreten der Späne auf der Wetterseite geschützt, wobei aber an den Gräten die Späne schräg abgeschnitten werden müssen; indessen sind auch hier rückenförmig gestaltete und aufgenagelte Blechstreisen vorzuziehen. Die Kehle wird gewöhnlich mit Spänen eingedeckt, die nach oben zu breiter werden, wie dies Fig. 8, Tafel 70, zeigt. Hierbei muß aber das Wasser schräg über die Fugen laufen, wobei es leicht eindringt; es dürste daher vorzuziehen sein, die gleichbreiten Späne in der Richtung des größten Gefälles, d. h. parallel zu den Sparren zu legen, und die, welche an die Kehllinie stoßen, nach dieser schräg abzuschneiden. Es muß dann natürlich ein besonderes Kehlbrett oder besser eine blecherne Rinne untergelegt werden (vergl. Fig 9, Tafel 70).

Mit diesen kleinen Schindeln oder Spänen werden häufig auch lotrechte Wände, gegen die Wetterseite hin, bekleidet. Hierbei treten dieselben unterhalb gewöhnlich auf ein wagrecht angebrachtes, durch Knaggen oder auf sonstige Art befestigtes Wetterbrett, wodurch die unterste Reihe der Schindeln die nötige Neigung erhält, so daß die fol- ^djern ^ *)urc^ hindurchgezapften Stangen, welche

gende nicht klafft. Ist kein solches Wetterbrett vorhanden,

1) Architecture Suisse, au choix de maisons rustiques des Alpes du canton de Berne. Par Graffenried et Stürler.

die Belastungssteine stützen, geschehen kann, sonst aber auch dadurch, daß man auf einzelnen Latten Winkeleisen befestigt, die aufwärts gebogene Lappen haben, an welche die Windbretter festgenagelt werden.

Die Latten können geschnitten sein, oder, wie bei den Landerdüchern, aus gespaltenen Stangen bestehen. Die Lattweite beträgt bei Strohdächern 30 cm, bei Rohrdüchern 40 cm. Im allgemeinen soll man die Lattweite nach der Länge des Strohes bemessen, so daß jeder Halm dreimal an die Latten gebunden werden kann. Die erste Latte kommt an das Ende des Sparrens oder Aufschieblings und die nächste nur so weit davon entfernt, daß der Decker mit dem Arme durchgreifen kann, also etwa 12 cm. Die oberste Latte auf der Wetterseite des Daches wird mit dem Ende der Sparren gleich aufgenagelt, und von dieser ist die nächste Latte derselben Dachseite nur 16 cm entfernt. Auf der entgegengesetzten Seite aber bleibt die oberste Latte 12 cm von dem Sparrenende entfernt. Der Grund für diese    lang aus Nadelholz gespalten. In die Windbretter sind

Anordnung ergiebt sich aus dem Deckverfahren. Nachdem    vorher, senkrecht über jeder Latte, Löcher gebohrt. Die

untersten Bandstöcke werden nun mit dem einen Ende in

Stroh- und Wohrdächer.

Wie wir bereits erwähnt haben, sind diese Dächer wegen des schlechten Wärmeleitungsvermögens ihres Materiales für ländliche Gebäude sehr wertvoll. Für Keller und Eisgruben giebt es keine zweckmäßigere Bedachung. Damit die Dächer aber auch diese Vorteile gewähren, müssen sie etwa 30 cm dick eingedeckt werden bei einem Neigungswinkel der Dachflächen von nicht unter 45°. Den Quadratmeter Strohdach von 30 cm Dicke kann man zu 36 kg annehmen, und auf den Quadratmeter Dachfläche von erwähnter Dicke sind etwa fünf Bund Stroh von y₆ cbm Inhalt erforderlich.

Dünn gesäetes Getreide giebt, der stärkeren Halme wegen, die besten Strohdächer und das Roggenstroh wird dem Weizenstroh vorgezogen, weil letzteres weniger holzig ist, bald welkt und sich zusammensetzt, sich dann leichter ans dem Verbände zieht und dadurch Gelegenheit zu Undichtigkeiten giebt. In Deutschland pflegt man das Stroh in seiner ganzen Länge, d. h. mit den Ähren, zu verwenden; die Ährenenden dauern aber weniger lange, weshalb der Gebrauch, diese Enden abzuhauen, zu empfehlen sein dürfte.

Die Dauer eines guten Strohdaches kann man zu 15 Jahren annehmen, und zwar so, daß sie während dieser Zeit gar keiner Reparatur bedürfen. Nach derselben setzt sich Moos an, und der Landmann freut sich, wenn auf seinen Dächern die Dachwurzel (Sempervivum tectorum) sich zeigt, weil dies eine längere Dauer der ersteren verspricht; denn dies dichtere Moos schluckt wie ein Schwamm die Nässe ein und läßt sie langsam wieder vertrocknen, wobei die darunter liegenden „Strohschauben" trocken und wasserdicht bleiben.

Das Eindecken der Strohdächer geschieht wie folgt:

Giebelfläche Vorstehen müssen. Die Befestigung geschieht gewöhnlich durch hölzerne Knaggen, die an den äußersten Lattenenden, und etwa immer bei der vierten Latte, in vorgebohrte Löcher gesteckt, und an welchen die Windbretter festgenagelt werden (Fig. 2 und 3, Tafel 71, zeigen diese Befestigung). Da es, aus früher angeführten Gründen, sehr gut ist, auch die Unterfläche des vorspringenden Dachteiles mit Brettern zu verschalen, so dürfte die von Wolfram vorgeschlagene und in Fig. 1, Tafel 71, gezeichnete Befestigungsart die zweckmäßigste sein. Das Windbrett muß so breit sein als die Dicke der Deckung. Am unteren Ende der Sparren befestigt man noch mittels Knaggen provisorisch ein Brett winkelrecht auf die Sparren, so daß es etwa 18 cm vor den Balkenköpfen vorsteht. Es soll dazu dienen, die untersten Strohschanben dagegen zu stellen, und wird nach dem Decken wieder entfernt.

Die unterste Reihe Deckschauben oder Deckschöfe wird auch bei den Rohrdächern von Stroh genommen, weil die Schüfe nach Fig. 4, Tafel 71, etwa 48 cm vom Stammende entfernt, 12 bis 15 cm tief mit einem Beile schräg verhauen werden müssen, damit die Halme der folgender: darauf zu legenden Stroh- und Rohrschöfe aufwärts nach der Dachfläche zurückgeschlagen werden können, ohne widrige und nachteilige Absätze zu bilden, denn die fertige Dachfläche muß ganz gerade und eben sein. Auch nmß der untere Teil der Traufschöse nach Fig. 5, Tafel 71, zurückgebogen und auf die erste Latte durchgesteckt werden, wodurch diese ersten Schüfe sich gewissermaßen auf die Latten aufstützen. Diese Manipulation kann man mit dem Rohre, seiner Zerbrechlichkeit wegen, nicht vornehmen; auch läßt sich das Rohr nicht so fest binden wie Stroh und wird daher leichter herausgezogen.

Das Decken geschieht auf dem sogenannten Deckbaume, welcher 4 bis 6 m lang, oben am Dache vermittelst an jedem Ende des Baumes angebrachter Seile befestigt ist und heraufgezogen und herabgelassen werden kann. Auf diesem Baume steht der Arbeiter und benutzt ihn gleichsam als Gerüst. Es wird in einer Breite gleich der Länge des Baumes das Dach stückweise eingedeckt, und ein solches Stück nennt man einen Baum gang. Das Decken von der Leiter, was in Streifen von nur 1 bis 1,2 m Breite geschehen kann, ist nicht so gut.

Nachdem sechs bis sieben Traufschöse, mit den Stammenden nach unten, nebeneinander gelegt worden, wird darauf eine 9 bis 12 cm starke Lage aufgebundener Schüfe ausgebreitet und dann durch die sogenannten Band stücke befestigt. Die Bandstöcke werden etwa 4 cm stark und 1,5 bis 2 m

das Dach gelattet ist, werden die Windbretter an den Borden angebracht, welche immer 44 bis 60 cm über die das unterste Loch der Windbretter gesteckt, das Stroh

mittels des sogenannten Deckknüppels tüchtig angedrängt und am Ende wie auch in der Mitte ein- bis zweimal oder alle 60 bis 75 cm mit Bindeweiden an den Bandstock angebunden. Die hierauf folgenden Schüfe werden dergestalt aufgelegt, daß sie den Bandstock der ersten Schicht noch 21 bis 24 cm lang bedecken, und werden in eben der Art wie die ersten, mittels der Dachstöcke und deren Befestigung durch Weiden, in Entfernungen von 30 bis 36 cm an die Latten gebunden. Die Bänder müssen in verschiedenen Höhen Verband halten, d. h. schachtbrettartig angebracht werden, und man hat darauf zu sehen, daß die Bandstöcke sich senkrecht zur Dachfläche über den Latten befinden. Bevor der Decker die Dachfläche über einer jeden Schicht bindet, schlägt er die Halme mit dem sogenannten Deckbrette in einer schrägen Lage dergestalt heranfwärts, daß nicht nur die Dachstöcke der unteren kann, sammelt sich indessen doch auch Feuchtigkeit und Lage gehörig mit Stroh bedeckt werden, sondern daß auch    verursacht ein Verfaulen des Strohes, deshalb ist wohl

Es werden nämlich, wenn die First in vorbeschriebener Art der Länge nach mit zwei Reihen Dachstöcken befestigt ist, jedoch ehe der Decker die Firstlatten mit Stroh belegt, auf jeden Sparren, nach Fig. 6, Tafel 71, bei den zwei letzten Latten hölzerne, 60 cm lange Nägel mit einem Schlägel fest eingeschlagen, und zwar auf 9 bis 12 cm tief in die in die Sparren vorgebohrten Löcher; ist dies geschehen, so fertigt der Decker die First mit den Dachstöcken. Er legt nämlich ein Paar Latten auf das Stroh und bemerkt an denselben die Stellen, wo die eben erwähnten Nägel Hintreffen, und bohrt an diesen Löcher durch die Latten, um sie auf die Nägel aufschieben zu können. Diese werden dann fest ans das Stroh niedergeschlagen und die Nägel oben verkeilt. Unter diesen Latten, die man auch mit etwa 45 cm langen eisernen Nägeln bequemer befestigen

das Dach überall eine gleiche Dicke und eine ebene Flüche    die beste Art der Verfirstung die, auch diese Latten fort-

erhült. Das Deckbrett ist etwa 60 cm lang, 19 cm    zulassen und nach Fig. 7 und 8, Tafel 71, auf die gerade

breit und 3 cm stark, mit einem Handgriff versehen und ¹ übereinander angeordneten Bänder der beiden sichtbar auf einer Seite sügenförmig gereifelt, um die Stroh- und bleibenden Bandstöcke, Strohbänder oder sogenannte „Stroh-Rohrhalme besser zu fassen; auch hat es auf einer schmalen    puppen", welche mit vier Bindeweiden tüchtig znsammen-

Seite eiserne Zähne, um das Stroh damit gerade zu kämmen,    gebunden sind, querüber ebenfalls gut durch Bindeweiden

Bei den Stroh- und Rohrdächern ist die Sicherung derselben oben am First oder die „Verfirstung" von der größten Wichtigkeit, und nicht bloß des Einregnens wegen, sondern hauptsächlich deshalb, weil dieser Teil des Daches leicht durch Sturmwinde beschädigt werden kann. Zunächst ist zu bemerken, daß auch zur Verfirstung der Rohrdächer die obersten oder „Firstschöfe" von Stroh genommen werden, weil ein Teil des mit den Stammenden über den First hinausgelegten Strohes der zuerst gedeckten Seite um die Spitze des Daches nach Fig. 6, Tafel 71, hernmgebogen und unter die, nach der früheren Bemerkung (auf der zuletzt zu deckenden Wetterseite) etwas hernnterwärts angeschlagene Latte untergesteckt tverden muß. Das Rohr lvürde hierbei aber leicht brechen.

Die Verfirstung selbst geschieht auf verschiedene Weise. Die mit sogenannten Windklötzen, die bloß als Be-schwerungsmaterial aufgehangen werden, ist die schlechteste, und wir übergehen dieselbe daher. Eine andere Art besteht darin, daß auf den beiden letzten Latten, wenn das llntergebinde der Schüfe mit den Stammenden aufwärts gelegt worden, die sichtbar bleibenden zwei Reihen Dachstöcke auf jeder Dachseite, 30 cm auseinander mit Weiden aufgebunden, beim Zudrehen der Knoten derselben aber so viel Stroh mit zu Hilfe genommen wird, daß die Weiden mittels eines Knotens von Stroh vor der baldigen Fäulnis gesichert werden.

Noch eine andere, bessere, aber etwas umständlichere und mühsamere Verfirstung erhält man auf folgende Art.

zu befestigen.

Endlich kann man die First auch durch vier bis fünf Reihen Ziegel bilden und mit Hohlsteinen aufdecken, doch ist eine solche Verfirstung kostspielig und wird wohl öfter nur des guten Ansehens wegen angewendet.

Man kann die Strohdächer auch ohne Dachstöcke eindecken, wenn man auf folgende Weise verfährt:

Man bindet Strohbnnde von etwa 24 cm Durchmesser wie die gewöhnlichen Deckschöse locker zusammen, jedoch muß der Knoten des Strohbandes fest sein. Hierauf teilt man den Schof in zwei gleiche Teile und dreht die eine Hälfte einmal ganz herum, so daß wieder die Stammenden beider Hülsten nebeneinander liegen, wie Fig. 15, Tafel 71, einen so behandelten Schof darstellt. Ist auf diese Art die erforderliche Anzahl Dachschöfe angefertigt, so wird das Dach wie gewöhnlich gelattet; nur ist zu bemerken, daß die Kanten der Latten mit dem Schnitzmesser etwas gebrochen werden müssen, weil man die Schüfe mit Strohbändern festbindet und diese bei den abgerundeten Latten fester angezogen werden können, ohne zu zerreißen. Mit dem Decken beginnt man wie gewöhnlich an der Traufe, und zwar wird von den Tranfschöfen die eine Hälfte an den: Ährenende etwas ab- und gerade gehauen. Die also abgestutzte Hälfte der Schüfe wird unter die vorgeschlagene Diele (welche aber auch fortbleiben kann) und unter die erste Latte, wie in Fig. 14, Tafel 71, zu sehen, gesteckt, wodurch die Traufschöfe ihre Haltung unterhalb bekommen. Diese untersten Schüfe werden mit dem Stammende nach

man

am

an

5 cm

unten gelegt, bei den folgenden aber das Stammende der First zu. Die übrigen Deckschöfe bleiben unverhauen und die Befestigung derselben geschieht auf folgende Weife:

Man nimmt von den beiden, durch das erwähnte Strohband aneinander befestigten Hälften der Schüfe, Fig. 15, Tafel 71, sowohl von den Stammenden als von den Ährenenden so viel Halme Stroh, als man zusammen mit einer Hand umspannen kann, und dreht davon ein Tau oder einen Strang. Steckt man nun dieses Tau zwischen den beiden vereinigten Schüfen hindurch, zieht dasselbe um die Latte und holt es wieder auf die Dachfläche herauf, so ist hierdurch die Befestigung beider Schofhälften geschehen; und indem man wieder zwei Schofhälften angelegt hat, verführt man auf dieselbe Weife weiter mit demselben Strohtau, welches immer wieder an die folgenden Schüfe augedreht oder angesponnen wird, bis zu Ende des Daches.

Diese Befestigung der Schüfe mit dem Strohtau ist die Hauptsache, und es muß auf dieselbe alle Sorgfalt verwendet werden. Die unmittelbar über den Traufschöfen mit ihren Ährenenden abwärts gerichteten Schüfe werden nach der Trauflinie gerade gehauen.

Besonders gut muß die First befestigt werden, und es geschieht dies ebenfalls durch ein Strohtau, welches sehr oft durchgesteckt, um die Latte gezogen, und so wieder außerhalb des Daches verschürzt wird. Dies ist das einzige sichtbare Strohband auf jener Dachseite.

§ 5.

Lehmschindet- oder Lehmstrohdächer.

Lehmschindeldächcr sind solche, bei denen das Stroh, ehe man dasselbe aufdeckt, dergestalt zubereitet und mit Lehm überstreicht, daß eine Art von Tafeln daraus entsteht, die auf dem Dache neben- und übereinander gelegt werden. Dergleichen Dächer, die unstreitig den Vorteil geringerer Feuergeführlichkeit für sich haben, werden auf verschiedene Weise angefertigt.

Bei der einen Art wird das Stroh in der Dicke, welche das Dach haben soll, auf einer Seite mit Lehm bestrichen und diese Seite nach innen oder auf die Latten gelegt. Nach der anderen Art wird dünn ausgebreitetem Stroh auf beiden Seiten mit Lehm bestrichen, und diese so gebildeten Tafeln werden dann auf das Dach gelegt. Auf die äußere, ebenfalls schon mit Lehm bestrichene Seite wird nochmals Lehm aufgetragen, und in diesen noch weichen Lehm werden sodann in Bündel zugeschnittene Strohhalme eingesteckt, welche die Dachfläche oben bedecken.

Um Dächer der ersten Art anzufertigen, machen sich die Arbeiter einen Tisch, Fig. 9 und 10, Tafel 71. Auf der Tischplatte wird eine Querleiste, etwa 18 cm hoch, angeschlagen, und zwar in einer nach der Länge des Strohes bemessenen Entfernung von der vorderen Kante.

Zu beiden Seiten werden schräge Bretter als Seitenstücke mit 75 bis 90 cm lichter Entfernung voneinander befestigt. Diese Seitenbretter dürfen etwa nur ³/₄ der Tifchlänge Dort der Querleiste an haben, weil sie sonst die Arbeiter bei dem Umschlagen des Strohes hindern würden.

Ist der Tisch fertig, so breitet man auf demselben eine etwas zusammengedrückte, 9 cm hohe Lage Stroh dergestalt aus, daß die Stammenden an die Querleiste stoßen, die Ähreneuden aber vorn um y₄ der Strohlänge über den Tisch hervorragen. Hierauf bringt man vorher aufgeweichten, besten geschlemmten Lehm auf und streicht ihn mit einer Kelle u. s. w. so auseinander, daß das Stroh etwa 3 cm hoch damit bedeckt ist und die Lehmlage den Raum ab cd, Fig. 10, Tafel 71, einnimmt.

Ist die Breite der Lehmschindel auf 75 cm festgesetzt, so müssen vor ihrer Anfertigung noch Stöcke, 1 m lang und 3 cm stark, von gespaltenem Nadelholze oder von geraden Haselstöcken vorrätig angeschafft werden. Bon diesen Stöcken nimmt der Arbeiter einen, gh, Fig. 10, legt ihn den Enden der Leisten quer über das Stroh, bewindet denselben an beiden Seiten nach Fig. 11 mit etwas von dem über den Tisch herabhängenden Stroh, ungefähr 1, dick, und verstreicht sodann die übrig bleibenden Strohhalme dieses Umschlages mit Lehm.

Beide zu dieser Arbeit überhaupt erforderlichen Arbeiter fassen nun mit einem zweiten Stocke unter die herabhängenden Ährenendcn des Strohes und schlagen dieselben über den zuerst gelegten Stock fest über, wie aus Fig. 12 zu ersehen, und streichen noch 3 cm dick Lehm über das übergeschlagene Stroh, damit es nicht zurückspringt. Die auf diese Art gefertigte Schindel hat die Gestalt Fig. 13.

Außer diesen Schindeln müssen noch andere gefertigt werden, bei denen aber das Stammende der Strohhalme nicht wie bei den eben beschriebenen gerade gehauen oder zugestutzt werden darf, sondern ganz unregelmäßig und rauh bleiben muß, wie Fig. 12 zeigt. Von diesen werden wieder einige, nach Fig. 7, Tafel 72, ganz mit Lehm bestrichen, und nur einige andere, wie die erstgedachten, etwa bis zur Hälfte mit diesem Material versehen, wie Fig. 12, Tafel 71. Erstere werden auf die zweite und letztere auf die dritte Latte, von unten an gerechnet, gebracht.

Damit das vom oberen Teile des Daches herabfließende Wasser sich nicht durch die untersten Reihen der Lehmschindeln hindurchziehen kaun, werden auf jede Schindel der untersten Reihe noch besondere Strohpuppen gelegt. Dies sind 90 cm lange, am unteren oder Stammende 18 bis 21 cm im Durchmesser haltende Strohbündel, von denen immer zwei, etwas näher nach den Stammenden hin, mit einem Strohbande gebunden und so lange entgegengesetzt gedreht werden, bis sie, nach Fig. 5, Tafel 72, bei a dicht nebeneinander liegen. In beide Strohpuppen werden dann

c/y:

Die Aöleitnng des Wassers von den Dächern.

Die Anlage und Konstruktion der zur Ableitung des Wassers dienenden Dachrinnen sind eingehend im dritten Bande dieses Handbuches, Kap. 11, § 6 und 7, besprochen,

noch mit einem Beile zwei Abstufungen oder Kerbel: ein-gehanen, wie dies aus Fig. 8 zu ersehen ist. Dies geschieht, damit das darauf zu legende Stroh, dessen Zweck später bei der Deckung näher erläutert werden wird, sich nicht so leicht herunterziehen kann.

Sind die Schindeln ziemlich trocken, so kann znm Decken selbst geschritten werden.

Nachdem die von Mitte zu Mitte etwa 1,3 m voneinander entfernten Sparren wie zu einem Strohdache mit geschnittenen oder gespaltenen Latten 33 cm weit belattet sind und unten auf die Sparren oder Aufschieblinge eine Diele op, Fig. 2, Tafel 72, aufgenagelt ist, welche etwa Vs ihrer Breite über den Balkenkopf oder Gesimsbrett Vorstehen muß, wird zuerst die Traufe hergestellt.

Die Stroh- und Rohrdücher werden gewöhnlich an den Borden mit Windbrettern bekleidet, bei den Lehmschindeldächern geschieht dies aber mit kleinen Strohpuppen. Diese sind etwa 90 cm lang, 12 cm am unteren oder Stammende dick und, wie bei den eben beschriebenen großen Strohpuppen, mit einem Strohbande gebunden.

Vorausgesetzt, daß die Latten 10 bis 12 cm über die Giebelsparren hinausragen, so werden dieselben mit drei Hasel- oder Weidenstöcken nach Fig. 1, Tafel 72, bei z wechselweise beflochten; alsdann nimmt man zuerst eine von den vorhin beschriebenen großen Strohpuppen, legt diese mit der äußersten Kante o des Brettes op, Fig. 2, gleich und bindet dieselbe unter dem Strohbande mit einer Bindeweide fest. Über diese werden nun die kleinen Strohpuppen nach und nach aufeinander gelegt und ebenfalls unter dem Strohbande mit einer Weidenrute angebunden, so daß immer zwischen zwei Latten drei kleine Strohpuppen zu liegen kommen, wie solches in Fig. 1 zu sehen ist.

Wenn dies Verfahren bis an die First fortgesetzt ist, so wird die äußere Seite längs der Strohpuppen gut mit Lehm verstrichen und dann zur Auflegung der Lehmschindeln selbst geschritten.

Es wird nämlich eine von der beschriebenen zweiten Sorte ganz mit Lehm bestrichener Schindeln, Fig. 6, auf die zweite Latte von unten gelegt, so daß die mit Lehm bestrichene Seite, welche bei der Bereitung die obere war, jetzt die untere wird, gut an die Giebelverkleidung angeschoben und mit Weidenruten vv, Fig. 1, an jedem Ende der Schindel x an die Latte festgebunden. Alsdann wird die äußere Seite vollkommen 3 cm stark mit Lehm bestrichen, und hierauf werden die großen abgeschrägten Strohpuppen mit der äußeren Kante o des Brettes po gleich aufgelegt und 3 cm hoch mit Lehm bestrichen. Hierauf nimmt man gerades langes Stroh, so viel als man mit einer Hand fassen kann, dreht solches ein paarmal um, biegt es an den Halmenden ungefähr y₄ der ganzen Länge zusammen, wie Fig. 9 zeigt, und legt mehrere dergleichen Bündel der

Länge nach ans die Strohpuppen in die Gegend, wo die erste Abstufung in dieselben eingehauen ist, nebeneinander. Dieses Stroh wird ebenfalls, und zwar etwas über die Hälfte, mit Lehm bestrichen, und nun wird erst ans die dritte Latte die zweite Schindel von der zweiten Gattung, Fig. 12, Tafel 71, deren eine Seite nur bis zur Hälfte mit Lehm bestrichen, und zwar diese Seite oben ausgelegt und mit Weiden an den Enden an die Latte angebunden. Die Enden dieser Schindeln werden auch mit Lehm verstrichen, mit dem Streichholze gut abgeglichen und die von dem ausgebreiteten Stroh herabhängenden Halme hb, Fig. 1, Tafel 72, aus einem untergehaltenen Beile mittels eines abgerundeten Knüppels ab- und gerade gehauen.

Die weitere Deckung bis zur First ist nun ganz einfach; man legt eine von den zuerst beschriebenen Schindeln auf die vierte Latte und bindet dieselbe mit zwei Weidenruten fest. Eine solche Reihe Schindeln, von der Traufe bis zur First reichend, heißt ein Gang.

Wenn der zweite Gang aufgelegt wird, so müssen die Schindeln an der Seite so scharf zusammengezogen werden, daß sie sich etwas überdecken. Sobald das Dach auf einer Seite völlig eingedeckt und auf der anderen Seite ein Gang fertig ist, so wird wegen größerer Bequemlichkeit die Deckung der First sogleich teilweise vorgenommen und dabei auf folgende Weise verfahren.

Zuerst werden Strohpuppen, Fig. 10, Tafel 72, deren Halmenden (um sie von gleicher Dicke zu bekommen) umgeschlagen und bei c und d mit Bändern gebunden werden, angefertigt. Diese werden auf einer Seite mit Lehm bestrichen und mit der bestrichenen Seite der Länge nach in die Öffnung 1, Fig. 2, welche die letzten Reihen der Lehmschindeln von beiden Seiten des Daches offen gelassen haben, gelegt. Alsdann werden diese eingelegten Strohpuppen auf ihrer oberen Seite und die ihr auf beiden Dachseiten zunächst liegenden Lehmschindeln beinahe bis zur Hälfte mit Lehm bestrichen, und auf letztere werden so viele von den kleinen, früher beschriebenen Strohpuppen mit kleinen Holzpflöcken, welche etwa 27 bis SO cm lang sind, nebeneinander befestigt, als die Breite einer Schindel einnimmt. Jedoch müssen diese Strohpuppen nur so weit herab befestigt werden, daß die Hälfte der Länge derselben auf die andere Seite des Daches umgeschlagen und mit Lehm verstrichen werden kann. Auf der entgegengesetzten Dachseite verfährt man ebenso und legt darauf zuletzt noch eine 3 bis 5 cm hohe Schicht Lehm.

¹

Die nähere Begründung für die Art der Verzeichnung des

²

Kräfteplans, auf die wir hier verzichten müssen, siehe in: Fermes de comble, par Planat. Aulanier & Co., Paris.

6.

ein starkes Traufbrett an

Stärke, worauf die Dachhaken in regelmäßiger Einteilung befestigt werden sönnen. Da    die Dachhaken teilweise    starken Zinkstreifen

sichtbar sind, so kann man sie in ein Watt, in Ranken    Hebung durch den    Lind geschützt    wird,

u. s. s. enden lassen, im Fall das    Gebäude eine künstlerische    Die eisernen    Rinnhaken sind    vor    ihrer    Befestigung

Durchbildung aller seiner Teile    verlangen sollte, Fig. 2,    gut anzustreichen    da dies spater    „ich    mehr    vollständig

Tafel 73. Ze nach der Gesimsbildung werden die Rinn- an denselben geschehen sann. Sind sie für 3mfnnncn haken seitwärts an den Sparren, oder auf denselben, oder bestimmt, so werden sie entweder mit B e, umwickelt o er der Stirne der Dachbalken befestigt, Fig. 1 und Fig. 6, besser verzinkt, da eine längere Berührung von Zin Tafel 73. Die Stärke der Rinnhaken hängt davon ab, Eisen unter Zutritt Feuchtigkeit die Zerstörung be, ob sie auf betn Gesimse aufliegend oder frei die Rinne zu    ersteren zur Folge hat Auch die Lagerung    drs Zn, e    uf

tvaa n erhallen Im letzteren Fall ist die Rinne an die    frischem Holz, insbesondere Eichenholz,    wirk    zerstörend    auf

Traufe gehängt, wodurch eine gute Anordnung entsteht, das Metall Es ist daher trockenes und gu augeswicheuev da das überlaufende Wasser, im Fall eine Verstopfung Holz als Unterlage für Zinkkanale zu empfehlen. Schlleß-der Rinne vorkommen sollte, dem Gesimse nicht schadet, sich mochten wir auf die Ausdehnung r er Kanäle, m->eou-Liegt dagegen die Rinn ans dem Gesimse auf, so ist das dere der aus Z,»k bestehende», austnerksam machen welche Anbringen einer Wassernase weckmäßi , wodurch das über- Rechnung getragen werden muß, wenn mau das baldige lau end Wasser von dem Gesimse zum Abtropfen gebracht    Offnen der Lötstellen verhindern mll.    Es    sind daher    d.e

wird n Fig 1 bis 3, Tafel 73. Die Wassernase besteht    Kanäle iii einer Weise zu unterstützen    und    gegen Hebung

man

so daß wir uns hier auf kurze Bemerkungen beschränken können.

Man unterscheidet „weite" und „enge" Rinnen, welche je nach der Größe der Dachflächen, bezw. der Größe der aufzunehmenden Wassermenge verwendet werden. Die ersteren haben eine Weite von 15 bis 18 cm, die letzteren eine solche von 9 bis 12 cm. Auch der Grad der Rauhigkeit oder Glätte des Deckmateriales hat Einfluß auf die Dachrinnengröße, indem bei glatter Dachfläche, wie solche unter Verwendung von Schiefern, Metallblechen u. s. f. geboten wird, das Wasser rascher abfließt, als dies z. B. bei Ziegeln von gewöhnlich rauher, poröser Oberfläche der Fall ist. Ferner unterscheidet man „gewöhnliche" Dachrinnen und „besondere", sogenannte „Gesimskanüle", je nachdem dieselben eine halbcylindrische Form haben oder nach besonderer Zeichnung angefertigt werden müssen.

Der vordere Rand der Rinne wird gewöhnlich zu einem Wulst umgebogen, um demselben mehr Steifigkeit zu geben, welche durch Einziehung eines Eisendrahtes, der die Wulsthöhlung ausfüllt, noch vermehrt wird. Quer in der Rinne eingelötete Spangen oder Blechwulste tragen ebenfalls sehr zur Steifigkeit derselben bei. Fig. 3, Tafel 73.

Der Hintere Rand der Rinne muß immer höher als der vordere liegen, damit bei etwaiger Verstopfung der Abläufe das Regenwasser nach vorn überfließt und ein Eindringen des Wassers unter die Dachdeckung und in das Innere vermieden wird.

Bei den einfachen Rinnenkonstruktionen wird die Rinne in „Rinneisen, Rinnhaken, Kanaleisen" gelegt, welche am besten an jedem Sparren befestigt werden. Sind diese jedoch nicht regelmäßig eingeteilt, so bringt

von etwa 4 bis 5 cm an

aus einem 3 cm breiten Blechstreifen, welcher unten längs der Rinne unmittelbar vor dem Gesimse angelötet ist. Sehr empfehlenswert ist ferner eine Abdeckung des Gesimses mit Metallblech, soweit nämlich, als dasselbe durch irgend welche Beschädigung der Rinne vom durchdringenden Wasser durchnäßt werden könnte. Diese Abdeckung erhält hinten einen aufwärts gebogenen, vorn dagegen einen abwärts gebogenen Rand und ist mit dem nötigen Gefälle nach vorn zu versehen. Auf diese Weise allein ist das Gesims geschützt, es mag aus Stein oder Holz bestehen.

Die Rinnhaken haben nun nicht allein die Aufgabe, die Rinne zu tragen, sondern sie auch so zu fassen, daß sie vom Winde nicht gehoben werden kann. Dies geschieht entweder dadurch, daß das vordere Ende des Hakens um den Wulst nach innen umgebogen wird, Fig. 8 bis 9, Tafel 73, oder dasselbe wird hinter betn Wulst durch die Rinne gesteckt und nach außen über den Wulst gebogen, in welchem Fall ein schmaler Streifen, dem Querdurchschnitt des Rinneisens entsprechend, ans der Rinne ausgeschnitten werden muß. Die erste Methode ist jedoch dieser letzteren vorzuziehen. Bei ordinären Rinnen wird der hintere Rand derselben durch eine am Rinnhaken angenietete Feder gefaßt, Fig. 6, Tafel 73. Bei flachen Dächern dagegen liegt der hintere Teil der Rinne meist auf der Schalung auf, wenn man die Rinne nicht anhängen will, in welchem Fall der aufgebogene Rand stellenweise durch Haften gefaßt wird, welche ans der Schalung genagelt werden, Fig. 7, Tafel 73. Eine direkte Nagelung der Rinne auf der Schalung wäre sehr verfehlt, da die Beweglichkeit des Holzes sehr bald ein Zerreißen der Rinne zur Folge haben würde. Bei Fig. 9, Tafel 73, ist Blech als Deckmaterial angenommen; die untersten Tafeln bilden einen Falz mit dem hinteren Rande der Rinne, die durch einen 12 bis 15 cm breiten, auf der Schalung befestigten den sogenannten „Vorstoß", gegen durch den Wind zu sichern, daß deren Ausdehnung und Znsammenziehnng unbehindert vor sich gehen kann.

Um das Wasser nach den Abfallrohren, die in Entfernungen von etwa 15 bis 18 m angeordnet werden, langsam abzuleiten, muß die Rinne eine geringe Neigung erhalten, und zwar etwa 4 bis 6 mm pro Meter.

Bei Hausteingesimsen, bei denen die Sima zugleich das bekrönende Glied bildet, muß diese aber wagrecht laufen, und man ordnet deshalb vielfach sogenannte Kastenrinnen an, bei denen Sima und Rinne voneinander getrennt sind.

In Fig. 644 geben wir die Konstruktion, die der Verfasser bei seinen Bauten ausführen läßt, und bei der insbesondere auch der Bedingung Rechnung getragen ist, daß oberkante und Rinne eingelegt und auf den Rinneisen festgeschraubt wird; das Brett erhält einen Fall gegen die Rinne, um ein Abtropfen des Wassers an der oberen Simakante zu verhüten. Das zur Aufnahme der Kanalrinne dienende Bandeisen muß dem Fall der Rinne entsprechend angeordnet werden.

c)    Der Rinne, die mit Haftern aus verzinktem Eisenblech Nr. 21 an die Dachschalung und das Deckbrett befestigt tont).

d)    Der Sima, die in einen an die Gesimsabdeckung angelöteten Zinkstreifen eingesteckt und an dem Deckbrett mit Haftern aus verzinktem Eisenblech befestigt wird.

e)    Der Deckkappe die Sima und Rinne faßt.

Fig. 644.

Mt

WM

V/

■'4

‘m

'M

a-

\\

’M

W/MSm

xxXXi

.X

-m

r:-

n--

dkfilllylr

_xyX • —

.--Ä-

s5

WT

m/'

!'U

MW

In der Zeichnung ist noch die Konstruktion der Schneefanggitter dargestellt, die das Abgleiten des Schnees ver-die an die Schalung befestigt werden und zur Aufnahme hindern und aus verzinktem Flacheisen bestehen; die Trag-der eigentlichen Rinne und eines kiefernen, mit Karbolineum j eisen sind 30 X 10 mm und die lüngslaufenden Eisen gestrichenen Deckbrettes eingerichtet sind, das zwischen Sima- 30 X 6 mm stark. Die sämtlichen Eisen sind verzinkt.

bei Vornahme von Ansbesserungsarbeiten am Dach Beschädigungen durch Arbeiter, die die Rinne betreten, vermieden werden. Wie ans der Zeichnung, die die verschiedenen Stadien der Ausführung anschaulich macht, zu ersehen ist, besteht der Kanal, der durchweg in Zink Nr. 14 ausgeführt ist, aus folgenden Teilen:

a)    Der Gesimsabdeckung, die mit Haftern aus verzinktem Eisenblech Nr. 21 an die Schalung befestigt ist und vorn mit entsprechender Umbiegung über das obere Plättchen der Gesimsplatten greift, so daß eine Befestigung auf Dübeln nicht erforderlich wird.

b)    Den aus verzinktem Eisen hergestellten Rinneisen,

f)    Der Vorbedeckung, die durch die Fußsteingebinde der Schieferdeckung überdeckt werden.

g)    Den eichenen mit Karbolineum gestrichenen Laufdielen, die auf starke verzinkte Eisen ausgeschraubt sind und verhüten, daß die Arbeiter die Rinne betreten.

Ein so hergestellter Kanal in den gewöhnlichen Abmessungen kostet in vollständig fertiger Herstellung einschließlich des zweimaligen Ölfarben anstrich es der Sima etwa 12,50 Mark für 1 m.

Die Ableitung des Wassers aus den Dachrinnen geschieht durch Abfallrohre, die außen am Gebäude herabgeführt werden, gewöhnlich zunächst an den Ecken oder hinter Vorsprüngen in besonders angelegten Vertiefungen, „Mauerschlitzen", doch so, daß sie bei Ausbesserungen herausgenommen werden können.

Die Entfernung der Abfallrohre sollte nicht mehr als 18 m betragen, so daß das Wasser in der Dachrinne nur einen Weg von höchstens 9 m bis zum Ablauf zu machen hat; ihr Querschnitt muß so bemessen werden, daß sie auch bei heftigen Regengüssen das Wasser fassen können, und man rechnet etwa 0,8 qcm für jeden Quadratmeter Dachfläche, in der Horizontalprojektion gemessen.

Entsprechend den engen und weiten Dachrinnen hat man auch „enge" und „weite" Abfallrohre; die ersteren haben einen Durchmesser von 6 bis 9 cm, und die letzteren einen solchen von 12 bis 15 cm.

Die Abfallrohre werden durch „Rohreisen, Rohrschellen" r, Fig. 4 bis 5, Tafel 73, mit der Mauer verbunden; sie sind mit einem Scharnier versehen, um sie bei Ausbesserungen öffnen und die Rohre herausnehmen zu können. Die Ausmündung der Rinne in das Abfallrohr wird vergittert, um Verstopfungen vorzubeugen; auch soll der oberste Teil des Abfallrohres keine zu flache Lage haben, sondern es ist mehr ein steiler stetiger Übergang in das lotrechte Abfallrohr anzunehmen, Fig. 5, Tafel 73. Die unzweckmäßigen und unschönen Verkröpfungen der Absallrohre um die wagrechten Gesimse sind zu vermeiden und die Rohre womöglich von oben bis unten ohne Winkel und Knie durchzuführen. Die Rinne erhält einen angelöteten konischen Zapfen, den das Abfallrohr umschließt, oder es erweitert sich das Rohr gegen die Rinnenöffnung und nimmt das Wasser mittels eines besonderen Einsatzes auf, Fig. 4, Tafel 73.

Zehntes Kapitel.

Die Gesimse.

Allgemeines.

Die Form eines Gesimses ist abhängig von dem Materiah aus dem es gebildet wird; demzufolge muß das Holzgesimse eine andere Form zeigen, als das Steingesimse, und der Baumeister stellt seiner Phantasie ein Armutszeugnis aus, wenn er ein Steingesims in Holz nachzuahmen sucht. Die Täuschung ist zudem nur von kurzer Dauer, da sich nur zu bald die Eigenschaften des Holzes geltend machen und sich die Natur des Materiales durch Risse und Sprünge bemerklich macht. Man bleibe daher, wie in allen Dingen, so auch hier bei der Wahrheit.

In konstruktiver Hinsicht besteht der Zweck eines Hauptgesimses darin, der unter ihm liegenden Fläche Schutz zu gewähren und das vom Dache kommende Wasser vom Gebäude entfernt abtropfen zu lassen oder in einer Rinne zu sammeln und abzuführen. Dieser Zweck wird um so vollständiger erreicht, je weiter das Gesimse vorragt, d. h. je größer seine Ausladung ist; aber gerade darin zeichnet sich das Holzgesimse vor dem Steingesimse aus, daß es auf Grund seines Materiales eine weit größere Ausladung zuläßt, während diese beim steinernen Gesimse in ziemlich enge Grenzen eingeschlossen ist.

Die große Ausladung ist ein charakteristisches Merkmal der Holzgesimse, wodurch tiefe Schatten entstehen, welche den Gebäuden einen eigentümlichen Reiz gewähren.

Die Darstellung der bedeutenden Gesimsausladung ist Ausgabe der Konstruktion, und dieselbe kann nach zwei verschiedenen Methoden erreicht werden, je nachdem man entweder die Dachbalken weit genug über die Frontwände hinausragen oder die Dachsparren überhängen läßt; auch können diese beiden Motive vereinigt werden, wovon Fig. 1 ein interessantes Beispiel giebt.

Je nach dem Konstruktionsprincip ist hiernach die Hauptform des Gesimses ausgesprochen, die nun einfacher oder reicher architektonisch durchgebildet werden kann, was durch die leichte Bildsamkeit des Materiales wesentlich erleichtert wird. Die Wirkung wird gesteigert durch Verwendung geschnitzter und verzierter Konsolen (Knaggen) unter den vorkragenden Balken, durch Kopfbünder unter den weitausladenden Sparren, durch Zuhilfenahme von Terrakotten und Farben, womit sich außerordentlich reiche Durchbildungen erreichen lassen.

§ 2.

Gesimskonstruktionen.

Die zwei erwähnten Hauptmotive der Dachgesimsbildung sind auf Tafel 74 dargestellt, und zwar zeigen die Fig. 1 bis 4 die Gesimsausladung konstruiert mittels Verlängerung der Sparren über die Mauerflucht, während die Fig. 5 bis 7 eine solche durch das Vortreten der Dachbalken darstellen. Die erste Konstruktionsweise ist wohl die einfachste und ihrer Zweckmäßigkeit wegen am häufigsten angewandte, während die letztere seltener zur Ausführung kommt. In Fig. 1 ist die isometrische Ansicht, in Fig. 2 der Durchschnitt ab, Fig. 4, senkrecht aus den Giebelsparren, in Fig. 3 der Durchschnitt durch die Traufe und in Fig. 4 die Giebelansicht dargestellt. Die Dachsparren werden so weit über die Mauerflucht verlängert, daß sie etwa 0,75 bis 0,90 m — horizontal gemessen — über dieselbe vorstehen. Um diese Ausladung auch an den Giebelseiten zu erhalten, im Fall das Dach kein abge-walmtes sein sollte, werden die Dachpfetten so weit über die Giebelmauern verlängert, als es die Unterstützung der zwei bis höchstens drei Sparrenpaare, „Giebelsparren", erfordert. Dabei müssen die Dachpfetten eine solche Anordnung erhalten, daß sie an den Giebelfassaden nicht störend wirken; sind z. B. Lisenen angenommen, so müssen sie auf deren Mitte zu liegen kommen, sowie man sie auch gerne nach Pfeilerachsen und nicht nach den Fensterachsen der Giebelfassade anordnet. Sollten sich die Pfetten jedoch

eingreifen und bringt kurze Pfettenstücke an, wie

mm

Hjg

m.

Pfetten werden nun entweder mittels Sattelhölzern, Fig. 1,

Tafel 74, mit Konsolen von Holz oder Stein, oder mit .    ₀    ...

topfbimbem, Fig. 180, unterstützt, und der Pfetteukopf kaun    E Stutze hat tm° solchem F.g, 2 zu ersehen tft

mit einem eichenen Brett. „Schutzbrett", Fig, 1    und 4,    G.ebelbrett wird an den G.ebetsparren, F,g^2 Ta el 74,

Tafel 74, gegen das Eindringen der Feuchtigkeit    geschützt    befestigt und an der Ruche, e m, emer durchlaufen eu

' ö a    Nut versehen, m welche ein 15 ms 18 cm brerter Bler-

toer en*    oder Zinkblechstreifen eingesetzt und mittels Nägeln befestigt

wird, damit das Regenwasser nicht in die Fuge zwischen

nicht in dieser Weise anlegen lassen, oder wäre eine schräge Lage einzelner Pfetten für die Dachkonstruktion geeigneter, so läßt man sie bloß etwa 15 bis 18 cm in die Giebel-mauern

sie an den Fassaden für passend erscheinen, welche jedoch so weit in das Dach eingreifen, daß sie innerhalb der Giebelmauer mindestens unter so viele Sparren zu liegen kommen, als sie außerhalb derselben zu tragen erhalten, wobei eine feste Verbindung mit den Dachsparren oder der Dachkonstruktion notwendig ist. Die vortretenden

Fig. 645.

111

l»

Ä

ft,

Das Backsteingesims hat hier nicht die Aufgabe, zu schützen, sondern nur die der Abgrenzung und des Abschlusses der Mauer. Das Gesims wird nach Fig. 1, Tafel 74, durch Sparren, die man etwa um ihre halbe Breite vor

die Gesimsflüche vortreten läßt, abgedeckt. Alles sichtbar bleibende Holz wird abgehobelt, die Sparren- und Pfetten-köpfe werden fassoniert, und zur weiteren formalen Ausgestaltung werden außer den konstruktiv notwendigen Hölzern, insbesondere an den vorderen Giebelsparren, weitere Hölzer, oft in Verbindung mit Schalungen, angeordnet. Fig. 645x) (Don einem Hause in Stein am Rhein) und Fig. 646(von einem modernen Landhause) geben einige Beispiele derartiger Bildungen. Dabei können übrigens in Füllen, wo die Sparren je nach der Stellung des Hauses dem Winde sehr ausgesetzt sind, auch Verstärkungen durch Herstellung kleiner Dreiecke mittels Riegeln oder Zangen und Hängpföstchen hergestellt werden, wie solche Tafel 78, Fig- 1 bis 3, zeigt.

Verlangt das Deckmaterial eine Schalung, so wird auch diese „Gesimsschalung" unten gehobelt, wobei jedoch die Schalbretter gleiche Breite erhalten müssen; die Fugen können durch schmale Fugenlatten gedeckt werden. Wird das Dach eingelattet, so muß eine besondere Gesimsschalung eingefügt werden, wobei die Sparren beiderseits mit Falzen versehen werden müssen von einer Tiefe, welche mindestens gleiß der Bretterdicke ist, um die Dachlatten über die Schalung wegführen zu können. Zum Abschluß der Schalung an den Traufseiten wird zwischen je zwei Sparren ein Brett angebracht, das in Fig. 3, Tafel 74, im Schnitt gezeichnet ist. In Fig. 3 ist auch der unterste Schaldielen, „Gesimsdielen", angegeben, der nach unten, wo er prosiliert wird, mindestens so viel an Dicke zunimmt, als die Dicke der Schiefer betrügt. Auf diesem Dielen liegt die Dachrinne auf, welche jedoch nicht auf ihm direkt befestigt werden darf, sondern durch Kanaleisen getragen wird, welche ans die Sparren genagelt werden, deren jeder ein solches Eisen zu tragen erhält.

Will man den Kanal nicht am Giebel hinaufführen, wie in Fig. 1, Tafel 75, so läßt man ihn an einem eichenen, etwa 4 cm dicken, 18 bis 21 cm breiten Brett, „ Giebelbrett, Schutzbrett", abstoßen, Fig. 1, Tafel 74, welches auf mancherlei Weise dekoriert werden kann und den Zweck hat, das Deckmaterial längs der Giebelseiten gegen Hebung durch den Wind zu schützen.

An der Giebelspitze läuft das Brett in eine sogenannte „Giebelblume" aus, Fig. 1, Tafel 78, welche hinter sich

Das

1) Neumeister und Häberle, Die Holzarchitektur.

Brett und Sparren eindringe. Um den Ablauf des Regenwassers von dieser Fuge zu ermöglichen, wird schon bei Herstellung der Schalung daraus Rücksicht genommen, d. h. ein abgeschrägter Dielen auf dem Sparren, Fig. 2, Tafel 74, befestigt, wodurch auch das Deckmaterial gegen das Giebelbrett hin etwas gehoben wird.

Bei Verwendung von Verschalungen werden diese an Giebeln auch wohl so angeordnet, daß sie Tonnen-betreffende Mauerfläche vortreten läßt, welche sich in ein profiliertes „Gesimsholz" einzapfen, Fig. 5, Tafel 74, mit welchem sie nebst den Wechseln, die das Backsteingesims abdecken und zwischen je zwei Balken eingesetzt sind, Kassetten bilden, denen eine quadratische Form gegeben werden kann. Die Kassetten werden mit verleimten oder besser mit gestemmten Tafeln ausgelegt, welche bemalt und mit Rosetten geschmückt sein können.

Ii

Km

/Jfm

mmm

IISP

__

Fig. 646.

jjf

Ci ¹

mm

_Jr

LI

i>

MM

wm

IS

Ws«-

WM'

IC

II

'M

II

-j

P“

~U<\

FF⁼^F51

Charakteristischer ist die Gesimskonstruktion nach

verlängert sind und ein Gesimsholz tragen, in das sich die Sparren einzapfen.

Ähnliche längslaufende Gesimshölzer können auch in die vorkragenden Sparren nach Tafel 78, Fig. 4, eingezapft werden, wodurch Kassetten in schiefer Lage entstehen.

Eine andere Bildung des Giebelgesimses als die auf Tafel 74 dargestellte zeigt Fig. 1, Tafel 75, in der isometrischen und Fig. 2 in der geometrischen Ansicht. Fig. 3 bis 4 sind Durchschnitte durch das Trauf- und Giebel-

gewölbeform annehmen und die Konstruktionshölzer teilweise verdeckt werden. Diese Bildungen finden sich bei | Tafel 78, Fig. 5, bei welcher die Dachbalken konsolartig älteren Gebäuden in den Alpen und im Schwarzwald, wo sie wohl wegen größerer Widerstandsfähigkeit des Dachvorsprunges gegen Stürme ausgeführt werden; sie werden nun aber auch rein dekorativ bei Landhausbauten angewendet.

Was die Konstruktion eines Hauptgesimses durch Verlängerung der Dachbalken anlangt, welche in den Fig. 5 bis 7, Tafel 74, dargestellt ist, so ist diese einfach, indem man bei einem Walmdach an zwei Seiten die Balken, an den beiden anderen Seiten dagegen Stichbalken über die | gesimse und Fig. 5 die Untersicht.

äSie man gern bei einem zwei- oder mehrstöckigen Gebäude herumführt, so sind auch bei vorliegendem Giebel-Gebäude aus Fachwerk die vortretenden Balkenköpfe um das

gesims die Sparrcnköpfe mittels Stichsparren, deren Länge

Fig. 647 ä.

Fig. 647.

Hg

st

mmtz, ■ mß mm mmm.

aus Fig. 5 ersichtlich ist, am Giebel angeordnet, wobei die Zwischenfelder des Traufgesimses auch am Giebel regelmäßig fortgeführt werden. Die Dachrinne setzt sich am

Fig. 648.

AE

Mß*

mm

rm

y\w

sy\i

iasm

Jügp

ii

FZ;"

WM

PU

■mw

z ,1 'zm' h

IZI-'Z I)

WWßW

ii!'¹

Ü¹

ZJ

•"V

Giebel fort und erhält da einen in ihrer Mitte nach der ganzen Länge eingelöteten, 12 bis 15 cm streifen, welcher über die äußerste Schieferlage des Ort-

Fig. 649.

v\

\\

X\

ÜH

Fig. 1, Tafel 76, zeigt die Anordnung eines Trauf-breiten Blei- gesimses, bei welchem die vortretenden Sparren noch mit konsolartigen Unterlagen, „Knaggen", unterstützt sind, wodurch eine reichere und gefälligere Gesimsbildung entsteht, wie dies noch in weit höherem Maße in Fig. 6, Tafel 78, der Fall ist, wo die weit vortretenden Dachsparren, wie solche in südlichen Gegenden st zur Abhaltung der Sonne angeordnet werden, durch zwei oder mehrere Sattelhölzer unterstützt sind.

Will man das Hirnholz der Sparren gegen das Eindringen der Feuchtigkeit schützen, so ordnet man vor die Sparrenköpfe ein 4 bis 5 cm dickes eichenes „Hängebrett" an, Fig. 2 bis 4, Tafel 76. Dabei kann das Traufgesims mit oder ohne Rinne hergestellt werden. Was die formale Behandlung des Hängebrettes betrifft, so möchten wir der in Fig. 3 gezeichneten, nach welcher die Sparrenköpfe durch stellcnweises Verbreitern des Brettes markiert sind, den Vorzug geben. Dies setzt allerdings eine regelmäßige Einteilung der Sparren voraus; ist dies nicht der Fall, so dürften Anordnungen wie Fig. 2 oder 4 am Platze sein, wobei die Sparren nicht besonders hervor-gehoben werden.

Bei den: Traufgesims, Fig. 5, Tafel 76, liegt die Gesimsschalung in den Falzen der Sparren unter den Latten, und ist ein besonderes Gesimsholz von 9 bis 12 cm Stärke angenommen, das in die Sparrenköpfe eingeschoben wird.

Fig. 651.

iUz

Fig. 650.

WZ

§t

fl

ÜBE.

tJ

-m

7,

1/

IBl

V'

i/'/l

MW

<=

ganges umgelegt wird und diese gegen Hebung durch den Wind schützt, Fig. 8, Tafel 73. Das Übrige erklären deutlich die Figuren.

1) Die italienischen Städte Florenz, Pisa u. s. w. zeigen schöne Beispiele solcher außergewöhnlich weit ausladender Gesimse.

Eine sehr stattliche Gesimsbildung läßt sich nach der Fig. 647 erzielen, bei welcher die Sparren auf einem von Psöstchen getragenen Langholz ruhen und außerdem durch Konsolen mit den Psöstchen verbunden sind ; die dazwischen liegenden Wandfelder haben eine reiche Ausbildung in Terrakotten erhalten. Fig. 647a zeigt den Durchschnitt des Gesimses.x)

Fig. 652.

Kopfbänder angebracht sind. Die entstehenden Felder können dann auch zur Anbringung kleiner Lichtöffnungen dienen oder mit Medaillons und dergl. geschmückt werden.

Bestehen die Umsassungswände aus Riegelfach, so wird vielfach nach Tafel 78, Fig. 3, konstruiert, d. h. es wird der Druck der Sparren auf die Wand gebracht, und

Fig. 653.

..

[X

HP

SB

ff

Fig. 654.

!ii

ES

5s

p'f

Ähnliche Ausbildung zeigt das Gesims Fig. 1 bis 3, Tafel 77 (]. et. Fig. 447a), bei dem jedoch nicht die überhängenden Dachsparren die Gesimsausladung bilden; vielmehr wird diese hergestellt durch die an den Dachbindern vorkommenden und über die Mauerflucht verlängerten Zangen, in welche Wechsel eingelassen sind zur Aufnahme der übrigen Stichbalken, unter denen wieder Konsolen oder

m-

ii:

1) Deutsche Bauzeitung 1873.

Breymann, Bankonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

MM

zur Ableitung des Regenwassers werden dann Aufschieblinge aufgesetzt, wodurch der häufig angewendete, aber für manche Deckungsmaterialien ungünstige Leistbruch entsteht.

Einige reicher ausgebildete Holzgesimse bei Fachwerkswänden zeigen die Fig. 648 bis 651.

Fig. 655.

gegen bildet sich bei Fig. 649 die Gesimsausladung durch Verlängerung der Dachbalken.

Gelegenheit zu reizvollen Durchbildungen ergeben sich bei zwei- und mehrstöckigen Gebäuden aus Riegelfach durch

Fig. 657.

I!

li

MW

f’Hff

nfg

8W8

Fig. 648 stellt ein kräftig gegliedertes Hanptgesims dar, welches durch vortretende Sparren- und Balkenköpfe, die durch Konsolen gestützt sind, gebildet ist. Die Einteilung der Wandpfosten stimmt mit der der Sparren überein,

Fig. 656.

vl

Übersetzen der Etagenwände. Der zwischen der oberen und unteren Wand entstehende Zwischenraum kann durch ein Brett geschlossen werden, das flach oder wenig schräg liegt, oder auch mit den Kopfbändern, die zur Unterstützung der

Fig. 658.

ry

r—

e~Ü

wodurch die Konsolen gut befestigt werden können. Die Wandpfette, Füllhölzer, Schalung u. s. f. bewirken den Abschluß des Gesimses. In Fig. 651 ist der Durchschnitt des Hauptgesimses Fig. 650 dargestellt, eine Anordnung, welche sich von den bisherigen dadurch unterscheidet, daß die Deckebalken, um mehr Höhe zu gewinnen, hinaufgerückt sind und von den eigentlichen Dachbalken nur kurze Stücke übrig bleiben, welche zur Aufnahme der Sparren sowohl, als zur äußeren und inneren Gesimsbildung dienen. Da-

Sk

vv

igS

cf

Sä

8'

üü

ISt

MM

vorkragenden Balken dienen, gleiche Neigung erhalten kann. Beispiele geben Fig. 652 vom Trinitatis-Hospital in Hildesheim, h und Fig. 653²) von einem Fachwerkhause in Braunschweig aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Diese Schutzbretter, die ursprünglich nur aus Zweckmäßigkeitsgründen

Fig. 659.

Fig. 655 h zeigt, in welcher Weise die Knaggen in die Pfosten eingesetzt werden. Fig. 656²) giebt noch ein einfaches Etagengesims von einem Schweizer Holzhaus, und Fig. 657³) ein solches von einem Fachwerkhause in Höxter aus dem Jahre 1587, das eine ganz antikisierende Behandlungsweise zeigt.

Fig. 661.

W«

II

MM

|i

angebracht wurden, gewannen im Laufe der Zeit dekorative Bedeutung, und wurden durch aufgemalte Flächenmuster, durch ornamentale Flachreliefs oder auch durch wirkliche Gemälde verziert.

Fig. 660.

3s§

BSSl

ff

Statt der Füllbretter werden auch Füllhölzer verwendet, die zwischen die Balken eingesetzt und vielfach wie die Schwellen mit sogenannten Schiffskehlen, Fig. 654, versehen werden, die in Verbindung mit den reichgeschnitzten Balkenköpfen und Knaggen von besonderem malerischen Reiz sind. Die Füllhölzer gelangten nicht allerwärts gleichzeitig in Gebrauch; am frühesten lassen sie sich in Braunschweig nachweisen, wo sie etwa um die Mitte des 16. Jahrhunderts auftreten.

1)    Schäfer, Holzarchitektur vom XIV. bis XVIII. Jahrh.

2)    Gewerbehalle 1874.

Bei diesen Etagengesimsen ist besonders die Ausbildung an den Ecken mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, weshalb einige Motive in Fig. 658 bis 661⁴) mitgeteilt sein mögen.

Auf Tafel 79 geben wir schließlich noch einige Motive zur Bildung von Giebelblumen, Schutz- oder Hängebrettern aus dem B eh se'sehen Werke „Der dekorative Holzbau".

1)    Schäfer, Holzarchitektur vom XIV. bis XVIII. Jahrh.

2)    Gladbach, Die Holzarchitektur der Schweiz.

3)    Gewerbehalle 1874.

4)    Lachner, Der norddeutsche Holzbau, und Schäfer, Holzarchitektur vom XIV. bis XVIII. Jahrh.

Elftes KaxiLel.

Die Treppen.

1.

Zsf.

leichter ausführbar ist, da der Bedarf an Material nur Allgemeines.    gering und der Arbeitslohn von diesem unabhängig ist.

Im I. Baude dieses Handbuches wurden schon bei . Werden die Geländerstäbe gerade und quadratisch der Konstruktion der Steintreppen die Benennungen, die tm Querschnitt gestaltet, so können )tc von Nadelholz Ermittelung des Verhältnisses des Auftrittes zur Steigung, hergestellt werden, weil dieses am geradesten gewachsen zu sowie die Berechnung des für eine Treppenlage nötigen sein pflegt, und die schwachen Geläuderstäbe, weniger „über Raumes besprochen, worauf wir zurückverweisen.    ben Span geschnitten", haltbarer sind. Bei runden, ge-

Die Treppen werden entweder aus weichem oder drehten Geländerstäben wird man hartes Holz verwenden hartem Holze hergestellt, oder man verwendet beide Holz-    müssen, und es    ist    die Wahl ziemlich    gleichglltig, wenn

arten, und zwar so, daß man die dem Abnutzen stark    das Holz nur    fest    und geradwüchsig    ist. Gespaltenes

ausgesetzten Trittstufen aus hartem, Futterstufen und    ^ immer dem geschnittenen vorzuziehen.

Zargen aus weichem Holze anfertigen läßt. Ein solches „ sämtliche zu treppen zu verwendende Holz muß Verfahren geschieht aber hauptsächlich aus ökonomischen    möglichst trocken    sein, damit Schwinden    und Werfen mög-

Gründen, da das weiche Holz billiger als das harte ist,    lichst ausgeschlossen    wird. Dielen und    Bretter sollen nur

und verdient eine Treppe, aus Eichenholz konstruiert, ihrer Kernholz und keinen sogenannten Splint enthalten^ und Dauerhaftigkeit und des guten Ansehens wegen den Vorzug, möglichst astfrei fein. Besonders bei den zu Trittstufen Denn während Treppen aus Tannenholz eines Olfarb- ' verwendeten Dielen sind große Aste nachteilig, weil diese,

anstrich es bedürfen, ist das Eichenholz nur zu ölen und zu firnissen.

Der Handgriff einer Treppe, der im allgemeinen runden Querschnitt erhält, Fig. 662, sollte gebeizt oder

Fig. 662.

härter als das übrige Holz, weniger abgetreten werden uiid daher bald Erhöhungen bilden, die das Begehen der Treppe unbequem machen.

Was die Konstruktion der Treppen anbelangt, so ist diese abhängig von der Bildung der Stufen selbst und von der Art ihrer Unterstützung an den Enden.

Die Stufen können sein:

1) Blockstufen; 2) eingeschobene Stufen; 3) versetzte Stufen mit Futterbrettern oder Setzstufen, und 4) aufgesattelte Stufen mit Setzstufen.

1) Zu den ältesten Holztreppen möchten wohl die zu zählen sein, welche der Steinkonstruktion nachgeahmt sind und aus Blockstusen, die aus dem vollen Holze gearbeitet werden, bestehen. Zur Unterstützung dienen balkenartige Zargen, Fig. 663. Dabei können die Trittköpfe entweder poliert werden und schon deshalb aus einem harten, fein- sichtbar bleiben oder mit Dielen abgedeckt sein, die eine aderigen Holze bestehen. Man nimmt gewöhnlich Kirsch-    Art Wange bilden. Diese Konstruktion, die sich nur für

bäum-, Pflaumbaum- oder Mahagoniholz, was um so    Treppen mit geraden Armen eignet, dürfte nur in sehr

Die Treppen.

CD

Fig. 663.

Fig. 666.

holzreichen Gegenden Verwendung finden; außerdem reißen die Hölzer stark auf und gewähren dadurch kein gutes Ansehen.

oder Futterstufen und Wangen zusammengesetzt, wie dies Fig. 665 im Längenschnitt und Fig. 666 im Querschnitt darstellt.

ES

X/;

KW)

mm,

r#

Zz

2) Die Treppen mit eingeschobenen Stufen oder die „Leitertreppen", wie solche meist aus weichem Holz konstruiert und als Bodentreppen verwendet werden, gehören zu der einfachen geradarmigen Treppenkonstruktion. Sie können vollständige, aus Tritt- und Setzstufen bestehende Stufen sein, oder nur aus Trittstufen bestehen' denen die Setzstufen fehlen. Letztere Konstruktion ist die am meisten vorkommende und in Fig. 664 isometrisch abgebildet.

Die Trittstufen erhalten eine Stärke von 4 bis 6 cm, werden an der Vorderkante mit abgerundetem Profil

Fig. 668.

Fig. 667.

Fig. 664.

nil

668 Ä.

SM—»!

kW

versehen, Fig. 667 bis 668a, mit dem sie 4 bis 6 cm über ®ie Trittstufen sind mit ihren Hirnenden in die die Fntterstufen vortreten. Die Hinterkante der Trittstufen Wangen etwa 3 cm tief eingelassen und stehen etwa 3 cm ist meist bündig mit der hinteren Seite der Fntterstufen, über der Wangenobersläche vor, woselbst sie abgeschrägt und genagelt werden.

Fig. 669.

Fig. 665.

......... /•

M||.

3) Treppen mit eingesetzten Stufen, die man auch Fig. 665, mitunter stößt sie an die vordere Seite der

Futterstufen an, Fig. 669, wodurch aber unschöne Fugen

gestemmte Treppen nennt, sind aus Trittstufen, Setz-

entstehen, oder sie tritt hinter den Futterstufen vor, Fig. 672 und 692. Eine reichere Durchbildung erhält die Untersicht durch Einfügen von kleineren oder größeren gekehlten oder profilierten Eckleisten zwischen Futter- und Trittstufe, Fig. 667 bis 668a.

Bei einer geraden Treppe stemmt sich das untere Ende der Zargen gewöhnlich gegen den fest versetzten steinernen Antritt, in den sie, sowie in den Gelünderpfosten, eingelassen sind, Fig. 670 und 671.

Fig. 671.

«?

Die Futter- oder Setzstusen bestehen aus 2 cm starken Brettern und werden entweder in die Wangen eingelassen, ähnlich den Trittstusen, oder sie stoßen dort stumpf an, was weniger schön ist; sie sind oben und unten in die Trittstufen eingelassen, Fig. 665.

Die Treppenwangen werden aus 6 bis 10 cm starken Bohlen konstruiert, deren Breite aus der Steigung der Treppe bestimmt werden kann; es muß nämlich die Wange über der Vorderkante der Trittstufe, lotrecht gemessen, noch 5 bis 6 cm Holz behalten, und ebensoviel unter der Hinterkante der Trittstufe, woraus sich die rechtwinkelig gemessene Breite ergiebt. Diese kann durch Zeichnung, aber auch durch Rechnung gefunden werden nach der Formel:

/"bs+T*'

wobei B die zu suchende Wangenbreite, h die Steigung, b den Auftritt, d die Stärke der Trittstufen und a den Vorsprung der Wange zu den erwähnten Punkten (das sind 5 bis 6 cm) bezeichnet.

Bei geraden Treppen erhalten die Zargen oft eine namhafte Länge, weshalb man sie ein- bis zweimal mit Schraubenbolzen, die die Treppenbreite zur Länge haben, zusammenschraubt, Fig. 666; sie erhalten runde Muttern und Köpfe, um sie sauber einlassen zu können. Sind die Anschlüsse zwischen Tritt- und Setzstusen durch Kehlleisten

Um den Pfosten recht fest zu stellen, wird er durch eine Holzschraube, welche etwa 12 cm in die Wange eingreift, mit dieser verschraubt, Fig. 672.

Fig. 672.

yyy

Fig. 670.

gedeckt, so können die Schraubenbolzen hinter diesen versteckt werden, Fig. 668a.

Das obere Ende der Wangen ist auf einen Wechsel aufgeklaut, Fig. 673 und 674, der die Stichbalken des Stiegenhauses aufnimmt.

Bei geraden gebrochenen Treppen, mit ooer ohne | Die äußeren Wangen ziehen längs der Mauer hin Podest, werden die oberen Enden der Wangen des ersten und können durch sogenannte „Stiegenhaken" in die Laufes, sowie die unteren Wangenenden des zweiten Laufes j Fugen des Mauerwerkes eingreifen, gefaßt und getragen

Fig. 673.

werden, weshalb man sie auch schwächer halten kann als die inneren Wangen, die nur an ihren Enden unterstützt sind.

Fig. 674.

HL,

!|

V,

V/

tljlpg

entweder in einen Pfosten, Fig. 3, Tafel 81, oder in einen Geländerpfosten, Fig. 10 bis 12, Tafel 81, und Fig. 675, oder in eine Hängesäule, Fig. 676, oder endlich in ein sogenanntes Kropfstück, Fig. 2, Tafel 80, eingesetzt. Die

Zur Profilierung der Wangen werden für die obere Begrenzung solche Profile gewählt, in welche sich nicht leicht Staub einsetzen kann, dagegen kann der unteren Begrenzung durch beliebige Profile und namentlich durch das

Fig. 676.

Fig. 675.

WZ

Hs

Verbindung geschieht gewöhnlich durch den Doppelzapfen welcher aus Fig. 12, Tafel 81, ersichtlich ist]

Zur Befestigung der Tritt- und der Futterstufen sind äußere und innere Wangen notwendig.

Aufsetzen von Zierleisten ein gefälligeres Ansehen gegeben werden, Fig. 677 bis 679. Auch füllt man gern die spitzen Winkel an der Endigung der Zargen durch Knaggen

F-g. 678.

oder kleine Träger aus, Fig. 673. An der oberen Seite der Zargen werden die Geländerstäbe Fig. 670 eingesetzt.

Fig. 677.

Die Setzstufen werden mit den Trittstufen durch Nutung verbunden, wie bei den gestemmten Treppen, und ihre Enden an die senkrechten Absätze der Wangen genagelt. Damit aber nur eine wenig bemerkbare Fuge entsteht, werden Wange und Setzstufen ans Gehrung zusammengepaßt, Fig. 682.

r;z

Fig. 680.

.‘Ml

M'Uil

"Ulli

rrrr; ->

US

31

iP⁵*

//

Was endlich

4) die Treppen mit ausgesattelten Tritt- und Setzstufen betrifft, so unterscheiden sie sich von den letztgenannten durch die Form der Zarge und die Art der

Die Wangen dieser Treppen erhalten 10 bis 15 cm Stärke und müssen an der schwächsten Stelle bei a, Fig. 680, lotrecht gemessen, noch 18 bis 22 cm von der Unterkante

Fig. 681.

Fig. 679.

■2:^

W)

V!

",

fl

der Trittstufen abwärts vortreten, wodurch die rechtwinkelige größte Breite B gefunden werden kann:

Befestigung der Tritt- und Futterstufen, sowie der Geländer-stäbe. Die Zargen werden nämlich stufenförmig ausgeschnitten, Fig. 680 und 681, und auf die Absätze die Trittstufen aufgenagelt oder besser aufgeschraubt. Dabei treten die Hirnenden über die Zargen vor und bilden die wobei die Buchstaben dieselbe Bedeutung haben, wie bei Wiederkehr des Trittprofils. Da aber am Hirnholze sich der schon erwähnten Formel, nur mit dem Unterschiede, Profile nicht sauber aushobeln lassen, so erhält jede Tritt- daß a —18 bis 22 cm anzunehmen ist. stufe am Hirnende eine eingeschobene Leiste, „Hirnleiste",

Fig. 682 und 683.

B = (d + h + a)

/ bM- k²

Sollen gerade aufgesattelte, ganz frei stehende Treppen bei namhafter Länge der Wangen ein zierliches Ansehen

Fig. 682.

schaffen.

Cg

WM

erhalten, so kann man sich mit Vorteil der -Schienen bedienen, welche auf die unteren Seiten der Wangen aufgeschranbt werden und der Treppe bei geringer Wangenstärke doch die erforderliche Sicherheit und Festigkeit ver-

Schnitt mn der Fig. 680.

Die aufgesattelten Treppen sehen gefälliger aus und bieten bei gleicher Größe auch mehr Raum, wie die gestemmten Treppen, was seinen Grund darin hat, daß die Trittstufen über die Wangen sich erstrecken und an letzteren, und zwar an ihrer Außenseite, die Geländer^ stäbe befestigt werden können. Somit kann bei gleicher benutzbarer Länge der Trittstufen aufgesattelter und gestemmter Treppen bei ersterer Konstruktion das Treppenhaus schmäler angelegt werden als bei letzterer, welcher Vorteil namentlich in großen Städten, wo die teuern Bau-

Plätze möglichst ausgenutzt werden müssen, verwertet wird.

giebt man der obersten Stufe gewöhnlich nur die halbe Breite, oder macht sie so breit, als die Wange mit ihrer Klane auf den Wechsel greift, welche Verbindung auch hier üblich ist. Die Trittstufen sind aber gewöhnlich stärker als die Fußbodenbretter, und deshalb muß auf die Breite der Austrittsstufe dieser Überschuß an Stärke aus dem „Treppenwechsel" herausgenommen werden, Fig. 669, 674 und 675; ist dagegen der Boden parkettiert, so hat man dies nicht nötig, indem sich die Dicke des Blindbodens und der Parketttafeln mit der Stärke der Trittstufen ausgleicht, Fig. 673. Bei aufgesattelten Stufen kann die Wange an ihrem oberen Ende nicht auf den Treppenwechsel aufgeklaut werden, sondern sie stemmt sich nur gegen ihn und wird in ihn eingezapft, was für den Wechsel ein höheres Holz, Fig. 683, oder noch einen Unterzug erforderlich macht.

Fig. 683.

Wm

IG

35

Der Antritt oder die unterste Stufe einer hölzernen Treppe besteht aus einer Blockstufe, Fig. 670, mit horizontaler Unterflüche, die unmittelbar auf dem Fundament der Treppe oder auf dem Gebälk aufliegt und gegen das Verschieben dadurch gesichert wird, daß sie in den Bodenbeleg eingelassen ist oder sich, wenn die Blockstufe aus Stein besteht, was im Erdgeschoß in der Regel der Fall ist, gegen den Plattenbeleg stemmt, wodurch sie etwas mehr Höhe erhält als die übrigen Stufen, Fig. 670 bis 672, welche Figuren auch die Art der Verbindung zwischen dem Antritt, der Wange und dem Geländerpfosten zeigen.

Die oberste Stufe oder der Austritt der Treppe liegt mit dem Fußboden des zu ersteigenden Raumes in einer Ebene, weshalb sie mit ihrer ganzen Holzstärke in den Fußboden eingelassen werden muß. Die Treppen lehnen sich mit ihrem oberen Ende in den meisten Fällen gegen einen Wechsel in der Balkenlage, und da dieser zugleich dem Fußboden zur Unterlage dient, so kann die oberste Trittstufe nicht die Breite der übrigen bekommen, weil sonst die Fußbodenbretter kein Auflager fünden. Deshalb

Breymann, Vaukonstrnktionslehre. II. Sechste Auflage.

Obschon bei schmalen Stiegenhäuseru und entsprechenden Vorplätzen der Treppenwechsel in der Regel keine weitere Unterstützung bedarf, als die, welche ihm die Stichbalken gewähren, so bringt man doch gerne aus formalen Rücksichten eine Verstärkung oder einen Unterzug unter ihm an, der gehobelt, vergipst oder mit gehobelten Brettern verschalt und außerdem durch einen besonderen Bogen abgesprengt werden kaun, wie Fig. 684 eine solche Konstruk-ti»n zeigt. Dadurch erhält die Vorplatz- oder Korridor-decke einen bestimmten Abschluß gegen das Stiegenhaus, und das Deckengesims kann entweder am Unterzuge fortgeführt werden oder an ihm abstoßen. Eine solche Verstärkung des Treppenwechsels ist bei weiten Stiegenhäusern und tiefen Vorplätzen Bedürfnis.

Die Treppenarme oder Treppenlüufe werden an ihrer Unterseite verschieden behandelt. Entweder läßt man

die ganze Konstruktion sichtbar und hobelt dann alles Fig. 687. Anstatt dieser Holzdecke kann auch hier eine Putz-Holzwerk, oder die Treppenuntersicht wird bertäfert, oder decke ausgeführt werden. Legt man Wert auf gefällige aus Schalung oder Lattung verputzt, Fig. 669; der Putz - Ausbildung des Podestes, so muß sich selbstredend auch

der Bodenbeleg danach richten, Fig. 688.

Ng. 684.

Fig. 687.

fl

VZt7ZW//////A

fl

.©

©.

Fig. 685.

Fig. 685 a.

. Ähnlich wie bei den Steintreppen unterscheidet man bei den hölzernen unterstützte und freitragende Treppen. So-* bald die Endpunkte der Zargen unterstützt I sind, heißt die Treppe eine unterstützte, Fig. 3, ^ Tafel 81, Fig. 2, Tafel 83; ist dagegen nur das untere Ende der Zargen sicher unter JJ    stützt, wie dies namentlich bei den gewun-

I    denen der Fall ist, so wird die Treppe eine

^ freitragende genannt.

§ 2.

V/,

WMßmßmm.

jinb auch die Vertüferung — liegt entweder bündig mit der Wangenunterkante, Fig. 685, oder letztere tritt vor. Fig. 685a.

Was die Untersicht des Podestes anbelangt, dessen tragende Teile in Fig. 4, Tafel 81, angegeben sind, so

Fig. 686.

Unterstützte Treppen.

Die einfache, gerade aufgehende Treppe, Fig. 669, bedarf keiner weiteren Erläuterung, da keine anderen Verbindungen als die bereits besprochenen vorkommen.

Fig. 4, Tafel 81, zeigt eine gerade gebrochene Treppe mit zwei Armen. Das Podest wird auf folgende Art gebildet: R ist ein Podestriegel, der sein Auflager in den Wänden des Treppenhauses findet, und diesen aus auch wohl noch durch Kou-

von

p solen unterstützt wird. Gegen diesen Podest-I rieget stützen sich beide Treppenarme, und I damit er keine Biegung erleidet, wird in der I Richtung c d ein Querriegel c eingezapft, der fl mit dem anderen Ende in einem Riegel Q p eingezapft ist. Werden in T und T noch ein ff paar schwächere Riegel angeordnet, so ist das I Podest zur Aufnahme des Dielenbeleges, i der wie ein gewöhnlicher Fußboden behan-P beit wird, fertig. Oberhalb dieses Fußbodens P werden die Treppenwangen, des besseren An-P sehens wegen, durch aufgenagelte Holzleisten I fortgesetzt, um das Podest einzurahmen, ff Liegen die beiden Wangen A und A' dicht E nebeneinander, so wird in C häufig ein können Podestbalken, Podestriegel und der Beleg derselben Geländerpfosten angebracht, der mit dem Podestriegel durch abgehobelt werden und sichtbar bleiben, oder es kann eine einen Blattzapfen nach Fig. 12, Tafel 81, verbunden ist besondere Zwischendecke angeordnet werden, Fig. 686 und | und in welchem die Treppenwangen mit einem Zapfen

lÄl

El

Ej

tÄ

tÄl

im

10

eingreifen. Oft ist dieser Pfosten auf der äußeren Seite abgerundet und der Handgriff des Geländers läuft über    Formen .dieses Pfostens in den verschiedenen Projektionen,

ihn in einer stetigen Krümmung hinweg, Fig. 10 und 11.    und auf welche Weise die Wendelstufen in ihn eingelassen

Sind die beiden Wangen durch einen Zwischenraum werden.

Fig. 688.

Die Fig. 5 und 6, Tafel 81, zeigen die notwendigen

Fig. 689 a, b und c.

WMMMm

nach cL-ü

v

I____L\

_4

1"

S,

Bei einer solchen Anlage, Fig. 1, Tafel 81, muß in C ein Treppenpfosten ausgestellt werden, wenn die Treppe nicht eine eigentlich freitragende werden soll. Derselbe ist außerhalb rund bearbeitet, nimmt die Wangenenden und Wendelstufen auf und reicht von einer Treppenwendung zur anderen, wenn deren mehrere übereinander liegen, in welchem Fall die Handgriffe der Geländer an dem Pfosten sich „tot" laufen, wie bei x in Fig. 3. In neuerer Zeit sucht man den schwerfällig aussehenden Pfosten zu umgehen und ordnet solche nur beim ersten Laufe an, Fig. 3, Tafel 81, so daß die erste Stocktreppe eine unterstützte, die nächsten Stocktreppen dagegen nach Fig. 676 und Fig. 2, Tafel 84, freitragend sind.

§ß

35*

getrennt, wie in dem auf Tafel 80 dargestellten Beispiele, so füllt dieser Pfosten fort und die Geländerstübe gehen auf dem Krümmling weiter. Von unten wird der Punkt C, Fig. 4, Tafel 81, des Podestriegels nicht unterstützt, es müßte sonst die Treppe sehr breit sein. Gewöhnlich ist aber die Tragkraft des 15 bis 20 cm hohen Podestriegels ausreichend.

Müssen gewendelte Stufen angeordnet werden, so erfolgt die Einteilung wie bei den steinernen Treppen, doch ist in diesem Fall darauf Rücksicht zu nehmen, daß keine Stufenkante in die Ecken des Podestes trifft, weil hier die Treppenwangen zusammengezinkt werden müssen, welche Verbindung, wenn man gerade in der Ecke auch die Setzstufe einlassen wollte, zu sehr geschwächt werden würde.

SfIÜU

nach c- oi

Es /

Daß die in der Treppenwendung liegenden äußeren Wangen nicht gerade und mit denen der geraden Treppenteile nicht von gleicher Breite sein können, leuchtet ein, und es wird das „Heraustragen" dieser Wangen nach dem, was wir im ersten Teile dieses Werkes über diese Operation bei steinernen Wangen angeführt haben, keine Schwierigkeiten machen. Die Verbindung der Wangen in den Ecken durch Verzinkung zeigen die Fig. 7 bis 9, Tafel 81, und zwar Fig. 7 das Wangenstück a c, Fig. 1, Fig. 8 das Wangenstück b d und Fig. 9 das Wangenstück ab Flg. 1.

Die Konstruktion bleibt fast ganz dieselbe, wenn die Treppenwendung nur 90 statt, wie chorhin, 180 Grad

betrügt. Soll in diesem Fall ein Podest angelegt werden, o wird dasselbe in seiner Grundfläche quadratisch gestaltet; in das Eck bei A, Fig. 6-B a, b und c, kommt ein Trepp en-psosten zu stehen, und in diesen werden die Podestriegel verzapft, die mit dem anderen Ende in der Wand des Treppenhauses ihr Auflager finden. Gewöhnlich legt man in der Richtung der Diagonole des Podestes einen Hauptriegel, der mit einem versatzten Zapfen in dem Treppenzeichnete so, daß die Verschalung unter dem aufsteigenden Treppenarme an ihm befestigt werden kann, ohne daß sie einen Bruch in ihrer Flüche erleidet; die beiden senkrecht aufeinander stehenden Durchschnitte durch das Podest, welche mit b und c bezeichnet sind, weisen dies näher nach, und Fig. a in der Horizontalprojektion die Art und Weise, wie man den Aus- und Antritt in den Vorderkanten etwas zu krümmen pflegt, um mehr Platz zum

Fig. 691.

Fig. 690 A-C.

Schnitt cd

\\

V.

-yy

Fig. 692.

SetmM-m.

f .....

IV

Mi

-dl

Z/

i/i

Schrtiitt-k-.i.

Pfosten befestigt wird. In diesen werden dann die Querriegel B und C mit Brustzapfen eingelegt und in diese wieder die Nebenriegel D und E auf dieselbe Weise befesügt. Auf diesen Riegeln liegt der Podestbeleg und unterhalb wird die Verschalung, wenn eine solche überhaupt verlangt wird, angenagelt. Die Querriegel B und C müssen so gelegt werden, daß der mit B bezeichnete, welcher den Austritt des absteigenden Treppenarmes trägt, sein mußte, so liegt, daß die Setzstuse der Austrittsstufe an der

Einzapfen des Diagonalriegels und zum Einlassen der Setzstufen zu gewinnen.

Sollen statt des Podestes Wendelstufen angebracht werden, so ist das Verfahren dem früheren, in Fig. 1, Tafel 81, ganz analog; nur erhält der Pfosten für die Aufnahme der Wendelstufen jetzt eine Viertelabrundung, während er früher zu diesem Zweck halbkreisförmig gestaltet

Hier und da tritt der Fall ein, besonders bei länd-Vorderseite desselben festgenagelt, und der mit C be- lichen Gebäuden, wo oft nur ein Stockwerk zu ersteigen

Hierher müssen wir die Treppenkonstruktion auf Tafel 84 rechnen, bei der der Stiegenpfosten unten nicht aufsitzt, sondern als Hängesäule schwebend erhalten wird durch

gegenseitige Verspannung der Wangen und Trittstufen gegen den Antritt und die Treppenhauswand.

Die Treppe hat Ähnlichkeit mit der Anlage Fig. 1, Tafel 81; sie ist nicht so bequem wie eine Podesttreppe, wird aber nicht selten da angewendet, wo der knapp bemessene Raum die Herstellung einer Podesttreppe nicht gestattet.

ist, daß eine gerade aufsteigende Treppe nicht den erforderlichen Raum bietet, und man genötigt ist, wenn auch nur wenige Stufen eines zweiten Treppenarmes mit dem ersten zu verbinden, Fig. 690 A bis C. Der Treppenpfosten im Eck ist hier in der Stärke der Wangen nach Fig. C, welche denselben mit der mittleren Wendelstufe im Grundriß zeigt, ab- und ausgerundet, so daß er über den Wangen als ein breiter Geländerstab erscheint, über welchen der Handgriff hinweggeht. In unserer Figur ist die Wendung der Treppe zunächst ihrem Antritte angebracht; es kommt aber auch der Fall vor, daß man sie nahe dem Austritt anbringen muß. Alsdann müßte man einen Treppenpfosten von bedeutender Höhe anbringen, und dieser würde den Raum unter der Treppe sehr beschränken. Um in diesem Fall der genannten Unbequemlichkeit auszuweichen, ohne zur Anlage einer „freitragenden Treppe" genötigt zu sein, kann man den Treppenpfosten unter den Wangen abschneiden und ihn oberhalb an das Gebälk des zu ersteigenden Stockwerkes befestigen.

Die Treppenwangen werden mit doppelten Zapfen in die Pfosten verzapft, wie solches Fig. 12, Tafel 81, zeigt.

Treppen mit eingesetzten Stufen werden ihrer leichteren Herstellung wegen mehr angewendet, als solche mit aufgesattelten. Beispiele letzterer Art sind auf den Tafeln 83 und 84 dargestellt. Letzteres Beispiel werden wir bei den freitragenden Treppen besprechen.

Der Grundriß Fig. 1, Tafel 83, hat Ähnlichkeit mit dem Fig. 4, Tafel 81, und bezeichnet eine Podesttreppe mit zwei geraden Armen, wie sie häufig ausgeführt werden.

Außer dem Grund- und Aufriß resp. Durchschnitt Fig. 1 bis 2, Tafel 83, ist in Fig. 691 ein Durchschnitt c d durch das Podest Fig. 1, Tafel 83, dargestellt, während Fig. 692 in doppelter Größe drei verschiedene Durchschnitte der Fig. 1 bis 2, Tafel 83, zeigt, wodurch diese Treppenkonstruktion erklärt sein dürfte. Die Treppenwangen und Podestriegel haben gleiche Form und Stärke und sind unten mit einer Zierleiste versehen. In die drei Felder des Podestes ist eine gestemmte Zwischendecke eingesetzt, während der Podestboden parkettiert gedacht ist.

§ 3.

Freitragende Freppen.

Das Prinzip der freitragenden hölzernen Treppen ist dasselbe, wie bei den steinernen, und wir verweisen daher auf das im ersten Bande dieses Werkes darüber Gesagte.

Die Konstruktion besteht ans zwei parallelen, durch Wendelstufen verbundenen Treppenarmen. Die Stufen sind auf den geraden Wangen und auch auf den äußeren gewundenen aufgesattelt, in den Pfosten aber eingestemmt, wodurch ein Übergang zwischen den Treppen mit eingesetzten und aufgesattelten Stufen entsteht.

Liegen die inneren Treppenwangen sehr nahe aneinander, so können sich zwar die über die Wangen mit ihrem Profil ausladenden Trittstufen in der Horizontalprojektion berühren, aber das Treppengeländer muß weit genug auf den Trittstufen zurückgesetzt werden, damit sich beim Handgriff ein hinreichender Zwischenraum ergiebt, Fig. 3 und 4.

Die aufgesattelten Trittstufen werden an ihren Enden mit je zwei Holzschrauben mit versenkten Köpfen auf den Treppenwangen befestigt, wodurch die Trittstufen nicht so fest gefaßt und gegen das Werfen gesichert werden, als dies bei dem Einsetzen derselben in die Treppenwangen der Fall ist. Nur die Wandverkleidung kann, wenn sie von hinlänglicher Stärke auf den Stufen gut angepaßt und an der Mauer gehörig befestigt wird, dazu beitragen, daß sich das hintere Ende der Stufen nicht werfen kann. Da nun bei Wendeltreppen die Stufen an einem Ende oft sehr breit werden, so hat man auch schon längs der Mauer eine Treppenwange angenommen, in welche die Stufen eingesetzt wurden, während man sie nur am schmalen Ende mit Schrauben befestigte, wodurch man eine Treppe mit aufgesattelten Trittstufen zugleich erhält.

Die am häufigsten vorkommenden Treppen dieser Konstruktion sind die von gerade gebrochener Grundform mit Eckpodesten. Der Krümmling wird bei hölzernen Treppen gewöhnlich etwas größer genommen als bei steinernen, so daß etwa vier Trittstufenkanten, das Podest mitgerechnet, auf denselben treffen, Fig. 1, Tafel 82. Die Vorderkanten dieser Trittstufen sind so geschweift, daß sie den in der Horizontalprojektion einen Quadranten beschreibenden Krümmling normal treffen. Der Mittelpunkt o dieses Quadranten liegt gewöhnlich so, daß er durch ein paar rechtwinkelige Koordinaten bestimmt wird, die auf der Mitte der Breite der zweiten Trittstufe, vom Podest an gerechnet, errichtet werden, so daß der Krümmling in Fig. 1, Tafel 82, von 0 bis 8 reicht. Sollen nun auf diesen Umfang vier Stufenkanten treffen, so teilt man die Peripherie von 0 bis 8 in acht gleiche Teile und läßt die Stufen in

teile nach Fig. 695 statt, wobei 0 bis 8, Fig. 694, von 0i bis 8i, Fig. 695, verstreckt wird. Trügt man nun auf beliebiger Linie x y die Steigungen der Stufen von 8 bis 12 auf, so können die Einsätze der Tritt- und Futterstufen in den Krümmling gezeichnet werden. Die Begrenzung des Krümmlings o ck c' d' wird gefunden durch Abtragung der bekannten Abstünde von Ober- und Unterkante der

die Punkte 1, 3, 5 und 7 laufen. Hierdurch werden die Auftritte a 1 und 7 b etwas kleiner als die des geraden Treppenteiles und etwas größer als die der Stufen 9, 10 und 11, so daß ein Übergang vermittelt wird, der der Wange ein besseres Ansehen gewährt, als wenn der gewöhnliche Auftritt plötzlich in den viel kleineren der geschweiften Stufen überspränge.

Bei hölzernen Treppen pflegt man die Fugen zwischen den geraden Wangen und dem Krümmling nicht senkrecht auf die Richtung der ersteren zu stellen, sondern lotrecht zu richten, so daß sie für den cylinderförmigen Krümmling mit dessen Mantellinien zusammenfallen. Die Verbindung des Krümmlings mit der geraden Wange geschieht durch Versatzung und einen Doppelzapfen, ganz ähnlich wie dies Fig. 12, Tafel 81, zeigt. Außerdem zieht man aber gewöhnlich noch einen eisernen Schraubenbolzen durch beide Wangenteile, dessen versenkter Kopf in eine auf der Unterflüche der Wange eingelassene eiserne Schiene greift, und dessen Schraubenmutter in die Oberfläche der Wange ganz eingelassen und mit Langholz verspundet wird. Fig. 4 und 5, Tafel 82, zeigen diese Verbindung.

Fig. 694.

A.

\4

im

X.

&/ \ \

SiW

.1

SÄ

•'KJ

r\

:>i

Fig. 693.

ri

m iüi : m i iü I i i fi! iiiii¹

.....

, tt‘!"ir~r—riy-i i ij i i ii I

i MH l| I üjiij i i 11! i igi I

i ji\l \\I\W iMxsjU

\A

>,s

Trittstufen bis zur Wange. Wie nun die an den vier Punkten c cx und d ch durch Verlängerung der angrenzenden Wangen entstandenen Knicke ausgeglichen werden, ist, um Wiederholung zu vermeiden, in Fig. 700 erklärt, wodurch der vollständig verstreckte Krümmling o ex 1% m erhalten wird, dessen gebrochen gerade Begrenzung mit punktierten Linien angedeutet ist, während mit ausgezogenen die Abrundungen der entstandenen Ecken bezeichnet sind.

Nachdem die Abwickelung des gekrümmten Wangen-

Eine andere Verbindung ist folgende: Statt j durch Zapfen und Versatzung werden die beiden Wangenstücke nach Fig. 693 bei durch zwei Dollen miteinander verbunden, und rechtwinkelig zur Fuge wird ein Schrauben-Bolzen b durchgezogen. Dieser erhält keinen Kopf, sondern an jedem Ende eine Schraubenspindel, und die beiden runden Muttern werden nach Fig. A (in größerem Maßstabe), einem Sperrrade ähnlich, mit zahnartigen Einschnitten an ihrem Umfang versehen. Hinlänglich groß ausgestemmte Öffnungen c in den Wangen erlauben ein vorläufiges Aufschrauben der Muttern unmittelbar mit den Fingern, und sobald sie etwas angezogen haben, können die Muttern wegen ihrer zahnartigen Peripherie, unter Anwendung eines Stemmeisens und Hammers, äußerst fest angezogen werden. Ist dieses geschehen, so werden die Löcher c mit Langholz zugespundet, weshalb sie schon anfänglich parallel zu den Holzfasern eingestemmt werden.

Die Auffindung der Gestalt des Krümmlings a b und der zur Darstellung desselben nötigen Schablonen ist in Fig. 694 und 695 in größerem Maßstabe gezeichnet, und zwar im Grund- und Aufriß mit der Konstruktion der Schablone. Zunächst findet die Abwickelung oder „Ver- stückes in Fig. 695 dargestellt ist, ergeben sich dessen Form Streckung" des Krümmlings und der angrenzenden Wangen- I und Abmessungen durch eiufache Projektion, Fig. 694,

12 \----

11 f----

10r-

91----

«I--

",

Fig. 695.

ii!

Buchstaben und Zahlen des Grund- und Aufrisses, so wird die Darstellung des Krümmlings klar werden. — Außerdem verweisen wir auf derartige Konstruktionen des ersten Bandes.

In Fig. 696 und 697 ist in gleicher Weise ein Krümmling dargestellt, wie er beim Austritt der Treppe vorkommt,

Rtg. 697.

10

Pf

!>'

---133

\3*

31

.70

8,

33

-V

und zwar aus dem Grundriß r' s' V W die Breite 4x' des zur Herstellung des Krümmlings erforderlichen Holzstückes, während sich seine Länge aus dem Aufriß, und zwar aus Fig. is vw finden läßt. Verfolgt man die entsprechenden

Fig. 696.

wenn die Wange in horizontaler Richtung weiter geht, wie bei A, Fig. 1, Tafel 82, oder wie man ihn beim Antritt der Treppe des oberen Stockwerkes, bei A', in umgekehrter Lage anwenden kann. Die Verstreckung Fig. 697, Grund-und Aufriß nebst Herstellung der Schablone Fig. 696, wird nach dem vorhin Gesagten deutlich sein.

Fig. 698.

vT

ii

ii

rm

Ei

>1

■ci

fsj m

:Mli iij,

ji__ir__'L-i-i-j—i—i?»

"    ■    >\ j ;1 j j

iii! i

ft-

ii

ii

rn

ii

ii

ii

ji

Bf

......_

v \ \ \ \Ä‘i' / / x w

o.

Die Konstruktion des Podestes selbst ist ganz so, wie wir sie bei der mit Eckpfosten konstruierten Treppe beschrieben haben, Fig. 689, nur mit dem Unterschied, daß der Diagonalriegel nicht in einen Pfosten, sondern in den Krümmling mit Versatzung verzapft wird. Die Querriegel müssen ebenfalls wieder so gelegt werden, daß an dem einen die geschweifte Setzstufe des Podestes befestigt werden kann und der andere so liegt, daß die Schalung der Treppe ihre Befestigung an ihm findet.

Die gewundenen hölzernen Treppen werden immer als freitragende konstruiert, und zwar meistens mit eingeschobenen Stufen, weil das Aufsatteln der Stufen die Wangen sehr schwächt. Die Grundform solcher Treppen ist am besten kreisförmig, obgleich auch elliptische und andere Formen vorkommen.

Da Podesttreppen mit eingesetzten oder gestemmten Trittstufen unstreitig unter den hölzernen Treppen am meisten Verwendung finden, so haben wir auf Tafel 80 eine solche im Grundriß und drei Durchschnitten dargestellt. Die Treppenanlage hat Ähnlichkeit mit der auf Tafel 81, Fig. 4, gezeichneten, von der sie sich hauptsächlich nur dadurch unterscheidet, daß sich die Wangen bei den Podesten an einen Krümmling einlassen, während sie dort in einen Pfosten oder in die Hüngesäule eingezapft sind. Da hier zwischen Krümmling und Podestriegel ein circa 25 cm langes Futterstück gedacht ist, um die drei Holzstücke mit

Bei diesen Treppen kommt häufig eine Form vor wie sie Fig. 699 zeigt, wo die Wendung auf beiden Seiten noch geradlinig verlängert ist.

Fig. 699.

//

x;

.yyO

/»

(El.

IS

//

Wie schon früher bemerkt wurde, wird die Einteilung der Auftritte ans der in der Mitte der Treppenbreite gezogenen Linie, Fig. 699, worauf die Numerierung der Stufen von 1 bis 21 angegeben ist, vorgenommen. Wollte man nun die Stufenkanten wie die von 6 und 16 geradlinig durch den Mittelpunkt d der Wendung legen und die in diese fallenden Stufenkanten 7 bis 15 ebenfalls (tote punktiert gezeichnet) nach d ziehen, so würde die Oberkante der Wangen bei e und f einen Knick bekommen, indem die Steigung von g bis e und von f bis h eine flachere wäre, als von e bis f. Man zieht daher die Stufen der Wendung nicht nach dem Mittelpunkte d, sondern so, wie es die durch die Punkte 4 bis 18 ausgezogenen Linien darstellen, wodurch der Übergang ein allmählicher wird und die Oberkante der Wange stetig gekrümmt erscheint.

mi

18

19

,1T

20

Zf

X-

7,20--

Das beste Verfahren, um hier eine angenehm ins Auge fallende Steigung der Wange zu erhalten, dürfte folgendes sein. Man wickele eine über die Oberkanten der Stufen Fig. 699 von g bis 6, von o bis f und von f bis h gedachte Linie in der Vertikalebene Fig. 700 ab, so zeichnet sich in ge, es und fh diese Linienverbindung, bei welcher ge und fh die Richtung der geraden Wangenstücke, e f die des gekrümmten Wangenstückes angeben, einem Schraubenbolzen verbinden zu können, so hätte diese    Die erwähnten Knicke in der Wangenrichtung sind in e

ihm zukommenden Höhe liegen und trägt die Entfernung ei — if von e nach e¹ und von f nach f¹ und verbindet diese drei Punkte e¹, i und f¹ durch zwei stetig ineinander übergehende Kreissegmente, deren Mittelpunkte da liegen, wo die Senkrechten m und n, p und q sich schneiden, so wird die auf diese Art erhaltene Linie g i h eine stetige Krümmung zeigen und die Knicke vermeiden. Um die Richtung der Stufen dieser Linie gemäß im Grundriß zu erhalten, darf man nur aus dem zugehörigen Höhenpunkten der Stufen auf AC Horizontale bis an die gezeichneten Bogenlinien ziehen, die Schnittpunkte dieser Linien auf

Treppe auch unter die unterstützten ausgenommen werden und f dargestellt. Läßt man nun Punkt i, Fig. 700, in der können, welche Annahme sich jedoch wieder ändert, sobald das Podest, wie es häufig geschieht, nach Fig. 698 kon-struirt ist, wobei der vordere Podestriegel a a nicht in einem Stück durchgeht, soudern sich in zwei Teilen in den Riegel b einsetzt, der seinerseits ein Auflager in dem Krümmling c findet.

Die Pfosten zum Anschlagen der Kellerthüre sind aus Fig. 1 und 4, Tafel 80, zu ersehen. Der steinerne Antritt ist mit Angabe der Einsätze für die Wangen- und Futterstufe besonders gezeichnet. Alles Übrige dürfte aus den Zeichnungen deutlich werden.

die Horizontale AB projizieren und von hier aus in den Grundriß Fig. 699 übertragen, um in dieser Figur, auf    in solche mit hohler und mit voller Spindel. Bei den

der Linie gih, d. i. die innere Wangenlinie, diejenigen    letzteren kann die äußere Wange unterstützt (wenn auch nur

Punkte zu erhalten, durch welche in den entsprechenden Teilpunkten auf der Mittellinie die Stufenkanten zu ziehen sind. Z. B. um die Richtung der Stufe 6 VI, Fig. 699, zu bestimmen, hat man nur den Abstand e VI zu suchen, welcher in Fig. 700 dadurch gesunden wird, daß man auf AG Punkt 6 horizontal bis zur punktierten, an der Oberkante der Stufen konstruierten Kurve nach b¹ herüberbringt und von da einen Perpendikel VI auf die Grundlinie

Die eigentlichen Wendeltreppen unterscheiden sich

an einzelnen Punkten durch Pfosten u. s. w.) oder freitragend sein; die Spindel aber muß an ihren beiden Enden natürlich immer eine solide Befestigung erhalten.

Eine solche volle Spindel sollte immer einen so großen Durchmesser erhalten, daß der Auftritt jeder Stufe an der Peripherie der Spindel wenigstens noch 6 cm breit wird, so daß die Anzahl der in einer Wendung liegenden Stufen den Durchmesser bestimmt. Nennen wir

Fig. 700.

-j 20

hl '90" \

-!*

\n

V⁷

%n

/Jzh

\l6

/5

■I»

Z?

90’..

jn

;wi

-j 12

//

</

y\

v»:

va <*• ev

.......

em m k .X x m m w w m

AB fällt, wodurch der zu suchende Abstand e¹ VI gefunden ist, welcher in Fig. 699 von e nach VI abgetragen gleich 6 wird. Ebenso findet man die übrigen Punkte.

Trügt man endlich von den Ober- und Unterkanten der Stufen die bekannten Abstände für die Breite der <jgßre ^ B. n — 12, so Hütten wir Treppenwangen ab, so können die Begrenzungslinien derselben ausgezogen werden. Ein ähnliches Verfahren haben wir schon im ersten Bande angegeben.

Die äußeren Wangen solcher gewundenen Treppen werden an den Umfassungswünden des Treppenhauses an einzelnen Punkten durch Bolzen oder sogenannte Treppenhaken befestigt, und nur die innere Wange ist eigentlich freitragend. Die Konstruktion einer solchen Treppe zeigt nichts Besonderes, und die Auffindung der Form der Wangenstücke ist ganz so, wie wir es bei dem Krümmling der gebrochen geraden Treppen gezeigt haben.

Breymar.n. Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

r,

JF

diese Anzahl n, so würde sich die Peripherie der Spindel n cm ergeben, und daraus wäre ihr Durchmesser

6 n 6

TC    3,14

— 1,94 n.

d = 12.1,94 — 23,28 oder rund — 23,9 cm.

Hat eine solche Treppe mehr als einen Umlauf bis zum Austritt, so muß die Anzahl n der Auftritte in einem Umlaufe, multipliziert mit der Größe der Steigung s, eine Höhe h von nahezu 2,40 m geben, damit man, ohne anzustoßen, unter den Stufen hinweggehen kann. Ist daher der Durchmesser des in der Mitte der Treppenbreite gedachten Kreises, auf welchem gewöhnlich die Einleitung der Stufen vorgenommen wird, = D gegeben, so muß Dtt = na sein, wenn a die Größe des Auftrittes bezeichnet,

d. h. a — — n

(etwa bet, wo die Pfosten u. s. w. stehen) durch Anker von Rundeisen, die unter den Trittstufen liegen, mit der Spindel zu verbinden.

Liegt die äußere Wange ganz frei, so sind solche Anker um so notwendiger, und es ist außerdem ratsam, in die Untersläche der Wange eine fortlaufende, starke eiserne Schiene einzulassen und mit Holzschrauben gut zu befestigen; und ist die Treppe breit, so benutzt man auch das Geländer mit zum Tragen, indem man alle oder doch mehrere der Geländerstäbe von Eisen macht, sie ganz durch die Wange bis in die erwähnte Eisenschiene reichen läßt und hier, sowie in einer zweiten eisernen Schiene, die in der Unterflüche des Handgriffes eingelassen ist, so befestigt, daß diese beiden Schienen mit den betreffenden Geländer-stäben als eine feste durchbrochene Fläche, als eine zweite

wobei n = A ist; und es fragt sich dann.

D re

ob a noch eine solche Größe hat, daß die Treppe nicht zu unbequem wird. Ist a gegeben, so findet sich

7t

Die äußere Wange einer solchen, in Fig. 1 bis 3,

Tafel 85, dargestellten Treppe zeigt durchaus nichts Besonderes in ihrer Konstruktion; und um an der vollen Spindel die Nuten für die einzuschiebenden Stufen darzustellen, verfährt man ans folgende Weise. Zuerst teilt man den Umfang in so viele gleiche Teile, als sich Austritte in einem Umlaufe der Treppe befinden sollen, und zieht durch die Teilpunkte Parallelen mit der Achse der als Cylinder bearbeiteten Spindel, welche man mit den

Eine solche Treppe gewährt indessen nie eine große Sicherheit und ist daher nur in besonderen Fällen zur Verbindung einzelner Räume, aber nicht für den allgemeinen Gebrauch in einem Gebäude zulässig.

Wendeltreppen mit hohler Spindel unterscheiden sich, was die Ausarbeitung der Wangen betrifft, nicht von den „gewundenen" Treppen, besonders wenn die äußere Wange an einer Mauer oder Wand ihre Befestigung findet. Die innere Wange solcher Treppen wird manchmal so hoch gemacht, daß sie zugleich das Geländer bildet und der Handgriff durch eine passende Profilierung der Wangenoberkante dargestellt wird.

Sollen Wendeltreppen ganz freitragend konstruiert

natürlich aufeinander folgenden Zahlen numeriert. Trügt Wange, angesehen werden können, man ans einer dieser Linien die Steigung der Treppen soviel mal auf, als Stufen in einer Wendung liegen, und bezeichnet die Teilpunkte ebenfalls mit denselben aufeinander folgenden Zahlen, wobei man den Nullpunkt da annimmt, wo die Oberfläche des Fußbodens, von welchem die Treppe aufsteigt, die Spindeloberflüche schneidet, so darf man nur von den Teilpunkten der Steigungen senkrecht auf die durch sie geteilte Linie bis zu den mit gleichen Ziffern bezeichneten Mantellinien der Spindel herüberziehen, um die Eckpunkte der Stufen zu finden, wie dies in Fig. 4,

Tafel 85, im doppelten Maßstabe von Fig. 1 dargestellt ist. Hat die Treppe mehr wie eine Wendung, so gilt das eben beschriebene Verfahren für die erste Wendung und wird für die folgenden in derselben Art wiederholt, werden, dann wird man sie nicht mehr aus Holz, sondern aus

indem man dieselben Mantellinien der Spindel benutzt und nur die Steigungen von neuem aufträgt.

Wenn, wie es bei hölzernen Treppen immer der Fall ist, die Vorderkante der Trittstufen über die Vorderfläche der Setzstufen hinaustritt, so gelten die auf der Spindel gezogenen Mantellinien für die Vorderfläche der letzteren, und der Vorsprung der Trittstufen muß für jede Stufe besonders abgesteckt werden, wie solches in der Figur zu sehen ist.

Eisen herstellen.

Schließlich sei noch der Treppen ohne Wangen, deren Stufen, ähnlich den steinernen, Blockstufen sind, Erwähnung gethan, welche jedoch selten mehr zur Ausführung kommen. Der Querschnitt ist ganz so wie bei den Steintreppen, so daß jede obere Stufe auf und gegen die untere sich stützt, und nur die unterste oder der Antritt der Treppe einer unverrückbar festen Lage bedarf, um die ganze Treppe zu tragen, wenn eine Drehung der Stufen um eine horizontale Achse Die Spindel wird unten in den Fußboden und oben nicht eintreten kann. Um dies zu verhindern, werden auch in einen Balken oder Wechsel eingezapft.    hier die Stufen mit ihrem äußeren Ende in die Umsassungs-

Liegt die äußere Wnnge überall an einer Wand an, mauer des Treppenhauses eingelegt und befestigt. Außer-so wird an letzterer gewöhnlich nur ein Handgriff mit dem werden aber die inneren Enden noch mittels eiserner eisernen Haken so befestigt, daß 6 bis 9 cm Spielraum Schraubenbolzen verbunden, deren Köpfe und Muttern in zwischen der Wand und dem Handgriffe bleiben. Bei der- die Stoßfugenflächen der Stufen eingelassen werden. Diese gleichen Treppen, die in ganz dunkeln Räumen liegen, Bolzen reichen immer durch zwei Stufen, so daß jede der pflegt man auch wohl an der Spindel ein Seil zu be- letzteren zweimal durchbohrt werden muß, wie dies in festigen, welches dann als Handgriff benutzt wird. Soll Fig. 5, A bis C, Tafel 85, dargestellt ist. die äußere Wange sich frei tragen, oder wird sie nur an Diese Treppen sind natürlich immer freitragende, und einzelnen Punkten durch freistehende Pfosten u. s. w. unter-    gewöhnlich sind sie gebrochen gerade mit Eckpodesten. Diese

stützt, so ist es nötig, diese Wange an einzelnen Punkten ¹ letzteren werden auf die Art konstruiert, wie dies in Fig. 6,

Tafel 85, dargestellt ist. Hierbei fehlt der diagonal gestellte Podestriegel, so daß die oberste Stufe des zum Podest aufsteigenden Treppenarmes und ein Querriegel unter der untersten Stufe des von ihm aufsteigenden Armes die Hauptkonstruktionshölzer des Podestes bilden. Sie sind auf Gehrung zusammengeschnitten und durch Zapfen und Versatzung miteinander verbunden; außerdem aber noch durch einen Schraubenbolzen, der senkrecht auf die Gehrungsfuge gerichtet ist. Mit den äußeren Enden sind diese Hölzer ebenfalls in den Mauern des Treppenhauses befestigt, und zunächst an diesen Mauern tragen sie ein Paar Riegel, auf denen der Podestbelag anfliegt. Das Querprofil der genannten Hölzer, sowie überhaupt ihre ganze Gestalt, geht aus den Fig. 6 und 7, Tafel 85, hervor und wird weiter keiner Erläuterung bedürfen, wenn wir noch bemerken, daß die Fig. 7 a und b die in Fig. 6 mit denselben Buchstaben bezeichneten Hölzer darstellen, in Fig. 7 aber auseinander gerückt, so daß die Art ihrer Verbindung deutlich wird. In Fig. 7 stellt ferner a, die untere, a„ die vordere, und a,„ die hintere Ansicht von der in a in der oberen Ansicht gezeichneten Stufe dar.

Aus dieser kurzen Beschreibung wird man erkennen, daß eine solche Konstruktion allerdings ausführbar, aber sehr mühsam und daher teuer ist, auch sehr sorgfältige und genaue Arbeit voraussetzt. Außerdem hängt das Gelingen auch sehr von der Beschaffenheit des Materials ab. Dasselbe muß möglichst unveränderlich in seiner Form sein, welche Eigenschaft man bei Holz kaum voraussetzen darf, weshalb nur eine feste Holzart, wie die Eiche, und diese auch nur in ganz ausgetrocknetem Zustande, verwendet werden darf. Gut wird es außerdem doch immer sein, an der in einer Ebene liegenden Unterfläche der Stufen, nahe an ihrer inneren Kante, eine starke eiserne Schiene, so lang wie der ganze Treppenarm, einzulassen und mit Holzschrauben zu befestigen, weil, wenn auch nur eine der Stufen schwinden oder zusammentrocknen sollte, man den betreffenden Bolzen, der sie mit ihrer Nachbarin verbindet, nicht wohl „nachziehen" kann, wenn die Treppe einmal aufgestellt ist.

Die ganze Konstruktion ist nicht zu empfehlen, um so weniger, da eine Treppe mit aufgesattelten Stufen ebenfalls ein gutes Ansehen gewährt, bei weitem solider ist und zugleich weniger Kosten verursacht.

Gewährt eine gerade gebrochene Treppe dieser Konstruktionsweise wenig Sicherheit, so ist dies bei gewundenen Treppen noch mehr der Fall, besonders wenn sie ganz freitragend sein sollen. Die Verbindung der Stufen geschieht auf die angegebene Weise, und die untere Schiene wird an beiden Stufenenden angebracht. Bei ganz kleinen Treppen läßt man die die Stufen verbindenden Bolzen wohl ganz fort, benutzt aber die Handgriffe der Geländer auf die angegebene Weise mit zum Tragen.

Eine Treppe von bedeutenden Abmessungen, und auf diese Weise konstruiert, ist in dem „Königsbau" in München ausgeführt, wobei man die Stufen aus einzelnen Holzstücken zusammengeleimt hat, um das Werfen und Schwinden zu verhüten. Außerdem sind die Stufen an beiden Enden durch Schranbenbolzen miteinander verbunden und das Eisen ist überhaupt nicht gespart.

Zwölftes Kaxitel.

Die    erimgen.

Die Dichtigkeit des Bodens wird erreicht durch die Art der Verbindung der einzelnen Dielen, in welcher Beziehung wir zu unterscheiden haben: gefugte, gefalzte, gespundete und gefederte Boden — siehe Seite 22 und 23 — wobei eventuell noch zwischen geleimten und ungeleimten Fußboden zu unterscheiden ist, je nachdem die Bretter vor dem Verlegen zu sogenannten Tafeln ige-wöhnlich aus zwei oder drei Brettern bestehend) zusammengeleimt werden oder nicht.

1.

Die Außöoden.

Die Anforderungen, die man im allgemeinen an einen Holzfußboden stellt, sind, abgesehen von dem größeren oder geringeren Grade von Schönheit: E b en h e i t, D i ch t i g -feit, besonders gegen das Durchdringen von Staub, und Festigkeit, daß er sich nicht biegt und nicht knarrt.

Die gefugten Fußboden haben den Nachteil, daß sich die einzelnen Bretter gegenseitig nicht unterstützen, und daß je nach der Trockenheit des Holzes und der Breite der Dielen mehr oder weniger große offene Fugen entstehen, die den Staub durchlassen, der sich ans der Unterfüllung entwickelt. Wenn diesem Übelstande, nachdem die Boden völlig ausgetrocknet sind, teilweise wenigstens durch Ausspänen abgeholfen werden kann, indem dünne lange Holzstreifen, sogenannte „Späne", mit Leim bestrichen, in die gereinigten Fugen eingetrieben und dann bündig mit dem Boden abgehobelt werden, so wird ein solcher „geflickter" Boden doch nur geringen Anforderungen entsprechen können. Infolge der unausbleiblichen Bewegungen werden die Späne zudem sich vielfach

Zur Erfüllung der ersten Bedingung müssen die Balkenlagen genau verlegt werden, so daß ihre oberen Flächen möglichst in einer wagrechten Ebene liegen. Da dies nicht vollkontmen durch die Balken selbst zu erreichen ist, so werden die tiefer liegenden Stellen durch Aufnageln von Leisten aufgerippt, aufgefüttert, und die zu hoch liegenden durch Holzwegnahme mit dem Dexel auf die Bodenebene gebracht, abgedexelt.

Im Erdgeschoß fehlen in der Regel die Balkenanlagen, in welchem Fall dann besondere Bodenhölzer, Ripp-hölzer, Boden rippen oder Bodenlager in das Füllmaterial eingebettet, und selbstredend in genauer und wagrechter Lage verlegt werden. Sie sind ¹⁰/₁₀, ¹⁰/₁₂ oder ¹²/i2 cm stark, werden aus Eichenholz oder kernigem Nadelholz gefertigt, und int Anschluß an das Mauerwerk durch Eintreiben von Keilen verspannt, oder durch Klammern,

Schrauben u. s. w.— siehe Seite 16 — mit dem eisernen lösen, und ihren Zweck nur zum Teil erfüllen, so daß Gebälk oder Gewölbe verbunden, um sie in ihrer Lage häufige Ausbesserungen unausbleiblich sind.

zu sichern.

Wichtig ist, daß das Füllmaterial, sowohl int Erdgeschoß wie in den Balkenfachen, durchaus trocken und nicht mit vegetabilischen Stoffen vermengt ist, die zur Entstehung von Schwamm oder Fäulnis Veranlassung geben können. Es wird daher als Füllmaterial reiner trockener Sand verwendet, der bis zur Oberkante der Rippen oder der Balken reicht, damit der Boden in seiner ganze Länge ineinander greifen und sich gegenseitig stützen, ganzen Ausdehnung fest und satt aufliegt, und sich nirgends Hohlrüume finden, andernfalls,der Boden beim gleich; sie sind ebenso dicht und ebenso unbiegsam, besonders Begehen hohl klingt.    bei Verwendung von Hirnholzfedern — siehe Seite 13 —

Die gefalzten oder halbgespundeten Boden gewähren zwar etwas mehr Dichtigkeit als die gefugten, jedoch nicht mehr Steifigkeit als diese, weshalb sie sehr selten ausgeführt werden.

Die gespundeten Fußboden dagegen gewähren große Dichtigkeit gegen das Durchdringen des Staubes und geben einen steifen Fußboden, da die Bretter auf ihre

Mit den gespundeten Fußboden stehen die gefederten

die den Langholzfedern stets vorzuziehen sind. Gegenüber den gespundeten Brettern haben die gefederten den Vorzug, daß sie ihre ganze Breite behalten, da für die Nuten keine Breite verloren geht.

wechselten Fugen herzustellen, weil man dann mir den oberen Beleg zu erneuern hat, während der untere Beleg, der nicht gehobelt wird, unberührt liegen bleibt. Eine solche Anordnung empfiehlt sich insbesondere, wenn die Balkenfache leer bleiben und die Decke nur durch den auf den Balken liegenden Fußboden geschlossen wird, wie in Magazinen und dergleichen Gebäuden, da hierdurch die Decke dichter wird als bei einem einfachen Boden.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Räume, die nicht unterkellert sind, Holzfußboden erhalten sollen, da diese durch die aufsteigende Bodenfeuchtigkeit leicht der Zerstörung durch Fäulnis und Schwamm ausgesetzt sind. In solchen Füllen wird der Boden entweder in eine isolierende Asphaltschicht auf Cementbeton verlegt (Asphalt-parkett), oder es wird unter dem Boden ein entsprechend hoher, gut ventilierbarer Hohlraum geschaffen, und die Bodenlager wie ein Gebälk behandelt, oder der Boden als „deutscher Fußboden" verlegt. Diese Vorsichtsmaßregeln sind ganz besonders erforderlich bei Parkettboden, da durch dessen dicht schließende Fugen keine Luftcirkulation stattfindet und etwaige Bodenfeuchtigkeit nicht entweichen

Was die Breite der Dielen betrifft, so hatte man bis in die Neuzeit das Bestreben, den Boden aus möglichst wenig Stücken zusammenzusetzen, um wenige Fugen zu erhalten, und zu diesem Zweck wurden die Bretter zu Tafeln zusammengeleimt. Bei diesem Zusammenleimen wurden die Bretter „verschossen", d. h. das Wipfelcnde des einen mit dem Stammende des anderen zusammengeleimt. Wenn damit der Boden nun auch weniger Fugen erhält, so ist damit nichts gewonnen, denn diese wenigen Fugen zwischen den breiten Tafeln werden sich nun um so weiter öffnen, weil das Schwinden der Bretter mit ihrer Breite in geradem Verhältnis steht. Heute ist man von diesen Tafelboden nicht nur abgekommen, sondern man trennt sogar die Dielen in zwei Teile, in 10 bis 15 cm breite Riemen, die auf Nut und Feder verbunden oder gespundet werden, und erhält so den Riemenboden, bei dem im ungünstigsten Fall nur ganz enge Fugen entstehen können, die zudem nicht offen, sondern durch die Federung ! kann. Bei den Hartholzboden (Riemen- und Parkettboden)

oder Spundung geschlossen sind.

diese abhängig von einer guten Lagerung, dichten Unterfüllung und insbesondere von der richtigen Holzstärke. Diese ist abhängig von der Weite der Balkenlage, und man nimmt für die gewöhnlichen Belastungen an:

mit ihren dicht schließenden Fugen ist beim Legen besonders Was die Festigkeit des Bodens betrifft, so ist { darauf zu achten, daß der Boden nirgends an die Umfassungsmauern anstößt, vielmehr muß ein kleiner Zwischenraum bleiben, der eine Ausdehnung des Bodenbeleges bei etwaiger Feuchtigkeitsaufnahme gestattet.

Als Material für die Boden kommen in Betracht:

Weißtanne und Rottanne, in neuerer Zeit auch Pitch pine und Yellow pine, die aber nur geringe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung besitzen; ihre Widerstandsfähigkeit wird erhöht bei Verwendung von Dielen mit senkrecht stehenden Jahresringen, Fig. 16, die jeweils aber besonders geschnitten werden müssen, wodurch sich der Preis nicht unwesentlich erhöht. Weitergehenden Ansprüchen genügen aber auch diese Boden nicht. Pitch pine hat trotz seines Harzgehaltes den Nachteil, daß es von allen Fußbodenhölzern dem Schwinden und dem Quellen am meisten unterworfen ist.

Kiefernholz ist den vorgenannten Materialien vorzuziehen, hat aber den Nachteil, daß es weniger rein und gleichfarbig ist, sich also mehr für untergeordnete Räume, wie einfache Wohnungen, Fabrikräume und bergt, empfiehlt.

„ 0,80 m

„ l,oo m „ 1,50 m „ 2,oo m

25 mm Stärke bis zu einer lichten Balkenweite von 0,co m 30 mm 35 mm 50 mm 60 mm

Buchenholz ist gegen Abnutzung das widerstandsfähigste aller für Fußboden in Betracht kommenden Hölzer, ist aber sehr dem Quellen unterworfen, und kann deshalb nur Verwendung finden, wenn der Bau vollkommen trocken ist

Die Lage der Bretter wird mitunter nach der Art ihrer Abnutzung bestimmt, wie dies z. B. bei breiten Korridoren der Fall ist, wo man sie besser der Länge nach legt, als nach der Breite, damit, wenn die mittleren Bretter, ans denen gewöhnlich gegangen wird, ausgetreten sind, nur diese und nicht alle Bodenbretter zu erneuern sind. Jedes Brett muß mit der Kern feite nach unten zu liegen kommen. Bei Fußboden, die einer starken Abnutzung unterworfen sind, wie in Werkstätten und Maschinenräumen, pflegt man vielfach starke Dielen zu verwenden, um nicht so bald eine Erneuerung vornehmen zu müssen.

Starke Dielen werden nun allerdings nicht so bald durchgetreten, aber dieser Grad der Abnutzung ist auch nicht notwendig, um den Fußboden unbrauchbar zu machen, sondern es reicht hierzu gewöhnlich schon ein tieferes Aus-    (siehe jedoch unter g, deutscher Fußboden). Das Buchentreten der Dielen hin. Es ist deshalb vorteilhafter, den    holz wird vor seiner Verwendung einem besonderen Jm-

Fnßboden aus zwei Lagen schwächerer Bretter mit ver- prügnierungs- oder Dämpfungsverfahren unterworfen und in der Form von gewöhnlichen Schrägriemen oder als Stärke verwendet und möglichst fest aneinander getrieben

„deutscher Fußboden" verlegt.

werden, um die Fugen so dicht als möglich zn erhalten.

Eichenholz, in Form von Riemen und Tafeln, ist das beste Bodenholz, da seine Güte von keinem anderen Holz erreicht wird.

Bezüglich der Konservierung der Boden ist folgendes zu bemerken:

Weichholzboden werden nach dem Verlegen mit dem Verputzhobel sauber verputzt und am besten sofort mit gekochtem Leinöl getränkt, wodurch verhindert wird, daß Feuchtigkeit aufgenommen wird oder Schmutz in die Poren eindringt. Der Boden wird hierauf mit einem Ölfarbenoder Lackanstrich versehen, oder nochmals geölt, eventuell unter Zusatz von etwas gebrannter Terra di Siena, und dann geölt belassen. Ein so behandelter Boden nimmt den Schmutz nicht an und kann durch Abwischen mit einem nassen Tuche leicht gereinigt werden, ohne daß der Boden Wasser aufsaugt und längere Zeit feucht bleibt, so daß das unangenehme und für die Boden schädliche Scheuern wegfüllt.

Hartholzboden werden in Laden- und Büreanräumen, Schulsülen und dergl. ebenfalls nur zweimal geölt, oder, wie in besseren Räumen, gewachst und g e w i ch st. Zu diesem Zwecke wird der Boden mit einer Mischung von Wachs und Terpentin mit einer Bürste oder einem wollenen Lappen satt eingerieben, und diese Arbeit nach einigen Stunden wiederholt. Nach dem Trocknen, was etwa 12 bis 24 Stunden erfordert, wird der Boden mit einer großen rauhen, auf der Rückseite mit einem Blei- und Eisenstück beschwerten Bürste, einem sogenannten Bleistrupfer, so lange nach der Faserrichtung gebürstet, bis der Boden schönen Glanz zeigt.

In Bezug auf die Konstruktion unterscheidet man: a) Blindboden.

Er dient als Unterlage für Kapuziner-, Parkett- und Friesboden, besteht aus etwa 15 bis 22 cm breiten, 2,4 cm starken ordinären ungehobelten Brettern, und wird des Quellens wegen mit 3 bis 5 mm breiten Fugen verlegt.

b) Rauher Dieleuboden.

Dieser besteht aus ordinären 20 bis 25 cm breiten, 2,4 cm starken Brettern, die in der Regel stumpf gestoßen, seltener gefalzt werden; die einzelnen Bretter werden beim Legen fest aneinander getrieben — siehe Fig. 701 — und je mit drei Nägeln auf jedem Balken befestigt.

c) Gehobelter Dielenboden.

Dieser unterscheidet sich vom rauhen Dielenboden nur dadurch, daß die Bretter gehobelt werden.

Bei dem Legen und Befestigen der Fußbodenbretter kommt es hauptsächlich darauf cm, daß Bretter von gleicher

Zn diesem Zweck wird jedes Brett, bevor es festgenagelt wird, scharf gegen das bereits festgenagelte gepreßt, indem man ans die Unterlager einige Klammerhaken einschlügt und zwischen diese und das Brett ein Paar Holzkeile bringt, durch deren festes Antreiben man die gewünschte Dichtung bewirkt. Während diese Keile noch festsitzen, wird dann das Brett genagelt und dann erst die Keile und die Klammerhaken gelöst, um bei dem folgenden Brette aufs neue gebraucht zu werden, Fig. 701.

Mg. 701.

Bei dem Nageln selbst hat man darauf zu sehen, daß jedes Brett wenigstens mit zwei, besser mit drei Nägeln auf jedem Unterlager genagelt wird. Die Nägel sollen die dreifache Stärke der Bretter zur Länge haben und mit ihren länglichen Köpfen so gesetzt werden, daß letztere parallel mit den Holzfasern stehen, damit sie ganz eingetrieben werden können, so daß die Köpfe noch unter der Bretteroberflüche liegen. Daß die Nägel in geraden Linien eingeschlagen werden müssen, versteht sich von selbst. Aber jeder einzelne Nagel wird nicht ganz vertikal, sondern so eingetrieben, daß er durch sein Eindringen ebenfalls auf ein dichtes Aneinanderschließen der Bretter wirkt.

Die Nägel werden mit dem Versenk e-r versenkt und die Löcher sauber verkittet.

d) Tafelfußboden.

Bei diesem Boden werden zwei Bretter zu einer Tafel zusammengeleimt und diese wie beim gehobelten Dielenboden verlegt. Die Richtung, in der die Tafeln verlegt werden, ist in der Regel durch das Gebälke bestimmt, andernfalls wählt man sie so, daß die Dielenlänge von 4,50 m mit dem geringsten Verschnitt verwendet werden kaum

Fig. 702, stelle einen Raum dar, der durch ein Kreuz von Friesen und eine Einfassung in vier Felder geteilt werden soll. Es müssen nun die Unterlager so gelegt werden, daß die Friese, die die Tafeln rechtwinkelig kreuzen, immer auf ein solches treffen, und zwar muß das Unterlager 6 bis 9 cm breiter als der Fries fein, damit die Enden der Fußbodenbretter oder Tafeln auf den 3 bis 4 cm breiten Vorsprüngen noch ein Auflager finden und genagelt werden können. Da man aber mitunter die Friese bis zu 25 cm breit macht, so würde dies 31 bis 33 cm breite Unterlager erfordern, weshalb man in einem solchen Unter diesen versteht man einen Tafelfußboden, bei Fall lieber zwei schmale Unterlager mit einem Zwischen-dem die Flüche durch sogenannte Friese in zwei oder    raume so unter den Fries legt, daß sie mit ihrer halben

Sind die Abmessungen etwas größer als die gewöhnliche Dielenlänge von 4,so m, so werden die Tafeln entweder verschränkt gestoßen, wie beim Riemenboden, Fig. 706, oder es werden an beiden Enden der 4,so m langen Tafeln je eine solche quer gelegt, was die Einziehung von Balkenwechseln in den Endfeldern erforderlich macht.

Wie schon vorstehend erwähnt wurde, geben die Tafelboden breite Fugen und werden heute nicht mehr ausgeführt.

e) Friesboden. (Eingefaßte Boden.)

mehrere Felder geteilt erscheint. Man kommt am ein-    Breite vorragen. Die an den Hirnenden der Fußboden-

Fig. 702.

__

■|

ÜF

IM

10

ZT

Fig. 702 a.

r 'l

WM

fachsten auf solche Boden, wenn der zu dielende Raum so breiter, zunächst an den Wänden, liegenden Unterlager groß ist, daß die Bretter mit ihrer Länge nach keiner der Abmessungen ausreichen und daher gestoßen werden müssen. Wollte man diesen Stoß ohne weiteres durch das Gegeneinanderlegen der Bretter bewirken, so würde die hierdurch gebildete Fuge, die die übrigen rechtwinkelig schneidet, übel aussehen. Man legt deshalb ein Brett zwischen die Stöße, das sich nun mit den übrigen Brettern rechtwinkelig kreuzt, und nennt solches einen Fries. Diesen macht man gern von andersfarbigem Holze, um ihn mehr auszuzeichnen, und wenn man mehrere Friese in sich kreuzenden Richtungen anordnet, so erscheinen die einzelnen Felder des Fußbodens als von diesen Friesen „ eingefaßt", umsäumt; daher der

iW

Name. Das Interesse, das solche Felderteilung der eintönigen Fläche des Fußbodens gewährt, hat Veranlassung gegeben, diese Friese auch da anzuordnen, wo sie nicht durch die Notwendigkeit geboten sind, und man hat sie zuweilen so vermehrt, daß die einzelnen Felder nur noch 0,70 m Seite behalten, welche Boden dann gewissermaßen den Übergang zu den Parkettboden bilden.

können von letzteren etwas abgerückt werden, um den nötigen Vorsprung vor den Friesen zu bilden. Wo sich die Friese in den Ecken des Zimmers treffen, werden sie auf

Die Konstruktion dieser Boden ist von der Anzahl der Friese oder der Größe der Felder ziemlich unabhängig, da die Verbindung der Fußbodenbretter mit den Friesen

und ihre Befestigung auf den Unterlagern immer dieselbe    , s    f    ...    <*. 7m

bleibt. Es wird daher genügen, nur auf letzteres hier Gehrung, sonst aber stumpf znsammengeschmtten, Fig. i 02. näher einzugehen, um die Ausführungsweise kennen zu    Fällt der Fries c zwischen zwei Balken, Kg. 702a,

*    so werden m Entfernungen von etwa 1,20 m Wechsel a

lernen.

eingezogen, auf die ein Schlaufdielen b zu liegen kommt, der den Fries aufnimmt. Der Schlaufdielen wird 9 bis 12 cm breiter als der Fries angenommen.

Die Friese sind mit den Fußbodenbrettern von gleicher Dicke und werden mit diesen znsammengefalzt. Sind die Bretter und Friese 4 cm stark, so kann man den Falz umgekehrt nach Fig. 703 a, d. h. so machen, daß der Fries auf die Bretter greift und nicht diese auf jenen, was den Vorteil hat, die Hirnenden der Bretter niederzuhalten. Gewöhnlich wird jedoch die Falzung nach Fig. 703b ausgeführt.

Fla. 703.

Tischlermeister Badmey er, Fig. 704, der seiner Zeit großes Aufsehen machte, wegen der Schwierigkeiten der Ausführung die Erwartungen aber nicht erfüllte, und heute nicht mehr ausgeführt wird. Die Bretter wurden zusammengeleimt, so daß der ganze Boden eine Tafel

Fig. 704.

SIH v /'X

sfj

XN

Wenn die einzelnen Tafeln klein (nicht größer als 1,20 m etwa) sind, so ist es gerade nicht nötig, daß alle die Friese, die senkrecht zur Länge der Fußbodenbretter liegen, auf Unterlager treffen, sondern es genügt, sie mit den kreuzenden Friesen zu Verblatten, wenn sie nur gut unterstopft sind, d. h. überall auf dem Füllmaterial aufliegen.

Bei reicheren Felderteilungen wird es sich oft treffen, daß die Friese nicht auf Balken treffen. In diesem Fall ordnet man statt der vielen sonst erforderlichen Auswechslungen besser einen Blindboden an, aus dem sich dann die Friese in jeder beliebigen Richtung auflegen lassen.

Der Friesboden, der früher zu den feinsten der Wohnhausboden zählte, hat die Nachteile des Tafelbodens, und wird heute kaum mehr ausgeführt.

bildete, und in Leisten b ein geschoben, die ihrerseits mit einer Feder in die an die Balken genagelten Leisten a eingrisfen. Dadurch wurden die Bretter ohne Nagelung festgehalten, konnten sich aber ungehindert bewegen, und es entstanden nur Fugen an den mit der Länge der Bretter parallel laufenden beiden Wänden, die durch Brettstreffen, mit Holzschrauben befestigt, leicht ausgefüll. werden konnten.

Eine ähnliche Konstruktionsweise zeigt Fig. 704a,x) bei der die Leisten a durch Winkeleisen, die Leisten b durch eiserne Haken ersetzt sind. Auch hier sind die Schwierigkeiten einer sorgfältigen und genauen Ausführung so groß, daß sich die Konstruktionsweise keinen Eingang verschaffen konnte.

Fig. 704a.

-4.^

- z-r

f) Patentfußboden.

g) Riemenboden (in langen Riemen) Schiffboden.

Die Nachteile der Tafelboden haben in neuerer Zeit daß ein Offnen der Fugen mehr oder weniger eintritt, I dazu geführt, nur schmale 10 bis 15 cm breite Riemen in Verbindung mit den stets wahrnehmbaren Nagel- zu verwenden, die gespundet oder auf Nut und Feder löchern dem Fußboden ein schlechtes Aussehen giebt. Von verbunden, und in der Nut genagelt werden, Fig. 705. den vielen Versuchen, diesen Übelstünden abzuhelfen, sei hier nur erwähnt der sogenannte „Patentfußboden", von j

Die bisher besprochenen Boden haben den Nachteil

1) Deutsche Bauzeitung 1883.

Mauerfluchten, sondern unter 45° zu diesen laufen und verschränkt ineinander greifen, Tafel 86, Fig. 2. Die Riemen werden mit Maschinen genau, in den gleichen Abmessungen hergestellt, und es gilt daher für das Legen als Hauptregel, daß die Arbeit mit größter Genauigkeit begonnen und von den Riemen kein Hobelstoß weggenommen wird, da die folgenden Riemen dann nicht mehr passen, so daß immer mehr nachgehobelt werden muß, bis schließlich der ganze Boden verhobelt, d. h. verdorben ist.

Das Verlegen erfolgt wie bei dem gehobelten Dielenboden, und die einzelnen Riemen müssen scharf angetrieben werden, um dicht schließende Fugen zu erhalten.

Fig. 705.

Fig. 707.

15

/X

cm

UN-

cm.

Hat der Raum größere Abmessungen, als die Riemenlänge beträgt, so werden die Riemen verschränkt gestoßen, Fig. 706, so daß sich eine regelmäßige Einteilung ergiebt, und die Stoßfugen nicht unangenehm in die Erscheinung treten.

Fig. 706.

Tannene und kieferne Riemen find in der Regel 4,50 mr eichene l,so bis 2,so m lang.

Der Name Schiffboden stammt von den Schiffen, zu deren Deckung er sich längst bewährt hat.

h) Kapuziner-, Fischgrat- oder Stabfußboden, auch Schrägriemenboden genannt.

Er besteht aus 30 bis 85 cm langen, 8 bis 12 pleiten und 2,4 cm starken, auf Spundung oder Nut und Feder verbundenen Eichenholz- oder Buchenriemen, die auf Blindboden verlegt werden, und nicht parallel zu den

Brey mann, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

Mit dem Legen der Riemen wird am besten mit der mittleren Bahn begonnen, und daran anschließend der Raum bahnenweise zugelegt. Die Riemen erhalten auf je einer Lang- und einer Querseite Federn, — siehe Seite 13, — die in die ZZZZZl Nuten der bereits verlegten Riemen ein-

------ greifen; die Nagelung erfolgt durchweg in

den Nuten.

In    Erdgeschoßrüumen    (Ladenlokalen,

Wirtschaftsrüumen und bergt) und überall, wo Bodenhölzer der Feuchtigkeit wegen vermieden werden sollen, werden die Schrüg-riemen nicht auf Blindboden, sondern mittelbar in heißen Asphalt verlegt, der auf eine 10 bis 13 cm starke, oben sorgfältig abgeglichene Cementbetonschicht aufgetragen wird, Fig. 707. Für die Haltbarkeit des Bodens    ist bester Asphalt    von größter

Wichtigkeit, da sich bei Verwendung schlechten Materials die Riemen schon bei geringen Lasten in die Unterlage eindrücken und an den unbelasteten Stellen heben. Die Stärke der Asphaltschicht betrügt 1

i) Tafelparkette oder Parkettboden. Hierunter versteht man einen aus quadratischen Tafeln bestehenden    Fußboden,    der stets auf einen    genau wagrecht

verlegten    Blindboden    verlegt wird. Die    Tafeln werden

aus kleineren Stücken auf Nut und Feder zusammengesetzt, wodurch dem Boden eine mehr oder weniger reiche Zeichnung gegeben und das Arbeiten des Holzes unschädlich gemacht werden kann.

Eine ältere Anfertigung dieser Tafeln ist folgende. Es werden vier Rahmstücke von gleicher Länge, an den Enden auf Gehrung, zu einer quadraten Tafel von 0,75 m

37

Seitenlange verbunden und durch ein Kreuz nochmal in ! die Nägel gehalten. Die beiden ersteren grenzen an gebier kleinere guadrate Felder geteilt. Letztere werden dann    nagelte, die beiden letzteren an ungenagelte Seiten der au-

Muster von Parkettboden sind auf Tafel 86 abgebildet. Die reichsten und elegantesten Fußboden sind die

mit Tafeln aus einer anders gefärbten Holzart gefüllt, die stoßenden Tafeln, mit einer Feder ringsum in die genuteten Friese oder Rahmstücke eingreifen. Diese Tafeln fertigt der Schreiner ohne Nägel vorher in seiner Werkstatt an. Da bei dem    fournierten, die aber auch sehr geschont werden müssen,

Aneinanderlegen dieser Tafeln die einfassenden Friese zweier    und sich nur für Repräseutationsräume eignen. Ihre Herbenachbarten, der Breite nach nur eins auszumachen scheinen,    stellung erfolgt derart, daß man Tafeln anfertigt, die aus

so müssen sie bei den einzelnen Tafeln genau halb so breit    zwei oder drei in ihren Adern sich kreuzenden Lagen von

sein, als die mittleren, sich kreuzenden. Diese Tafeln stoßen    Nadelhölzern bestehen, und fourniert oder belegt diese auf

entweder stumpf gegeneinander oder sie sind gefalzt, oder    der Oberfläche mit einer dünnen, etwa 3 bis 6 mm starken

am besten durch eine eingeleimte Feder miteinander ver-    Lage kostbarer, verschieden gefärbter oder verschieden farbiger

bunden. Beide Verbindungsarten sind in Fig. 708 dar-    und in beliebigen Figuren zusammengeschobener Hölzer,

gestellt.

Fig. 709.

Fig. 703.

A/Jzz?-

z\

Im

WA

M> in

KW

Ja

.mm

Die Befestigiing auf den Blindboden erhielten diese Tafeln früher nur dadurch, daß man sie aufleimte; später pflegte man sie durch Nägel oder Holzschrauben zu befestigen, die in den Friesen    so angebracht waren, daß die    In neuerer Zeit werden die Fourniere in oft    ganz    kleinen

Köpfe unter der Oberfläche    versenkt wurden. Zu diesem    Stücken (Quadrate und Dreiecke von kaum    3 cm    Seite)

Zweck hat man eine viereckige Vertiefung an der betreffenden mittels Maschinen gefertigt, wodurch genaue geometrische Stelle aus dem Fries ausgestemmt, den Nagel oder die Figuren erzielt werden können, die nur zusammen zu passen Holzschraube, ersteren mittels eines sogenannten „Aussetzers",    und aus die Unterlage aufzuleimen sind.

eingetrieben und dann die    Öffnung wieder zugespundet,    Sicherer gegen das Verwerfen, aber auch    teuerer kon-

indem man ein Holzstückchen gleicher Art, dessen Fasern    stottert man, wenn man die zu fournierenden Tafeln, wie

mit den übrigen parallel laufen, einleimte. Diese Be-    die früher beschriebenen, aus zusammengeschlitzten Rahnten

festiguugsweise, wodurch der Boden mehr oder weniger    und Füllungen, aber alles aus Nadelholz, bildet, diese

geflickt erscheint, hat man verlassen, und werden sämtliche    unterhalb mit einem „Blindfournier" aus Eichen-

Tafeln ringsum gefedert und an zwei Seiten der unterste    oder Rüsternholz und oberhalb mit deut verzierten Fournier

Backen der Nuten auf den Blindboden genagelt, wodurch , überzieht. Das Festnageln dieser Tafeln geschieht dann die Nagelköpfe von der Bodenoberflüche ganz verschwinden,    gewöhnlich, wie eben beschrieben, mit sogenannten Kreuz-

Auf diese Weise werden immer zwei Seiten der Tafeln    nägeln, die in schräger Richtung in die Nuten der Tafeln

vor dem Einleimen der Federn eingetrieben werden.

durch die Federn allein, die beiden anderen Seiten durch

Fig. 709 a.

„fl:

k) Deutscher Fußb o d en.

Unter dieser Bezeichnung hat sich der Hofzimmermeister O. Hetzer in Weimar eine Fnßbodenkonstruktion patentieren lassen, die den Zweck verfolgt, dem lästigen Quellen der Fußboden bei feuchten Bauten, dem Entstehen von großen Fugen bei starker Anstrocknung, der Schwamm-bildung bei mangelnder Lüftung u. s. w. zu begegnen. Diese Konstruktion besteht im wesentlichen darin, daß die etwa 2,5 cm starken, 6 bis 10 cm breiten nnd 60 bis 80 cm langen Stäbe (Riemen), die an den genuteten Langseiten mit Federn ineinander greifen, an den Hirnseiten mit kräftigen Zapfen in 4 bis 8 cm starke, 10 bis 12 cm breite gefalzte Lagerfriese, Fig. 709, oder in hohle, kastenartig zusammengefügte Lagerfriese, Fig. 709a, ohne Nagelung

Da das Holz in der Faserrichtmig nur sehr wenig oder fast gar nicht schwindet, so ist ein Entstehen von Fugen längs der Lagerfriese oder Kastenlager nicht zn befürchten, nnd einem Entstehen von Fugen zwischen den einzelnen Stäben kann durch eine Vorrichtung zürn Zusammenpressen leicht gesteuert werden, Fig. 710.

Fig. 7io.

Ül

Die Konstruktion eignet sich insbesondere für Ausführung in Rotbnchenholz, die sich vornehmlich bei vielen Posthausneubauten sehr gut bewährt haben soll. Wichtig dabei ist, daß nach einem eigenen Verfahren Hetzers die Proteinstoffe vor der Bearbeitung und Zurichtung des Holzes | aus diesem entfernt werden, ohne die Holzfaser zu zerstören oder zu schädigen nnd ohne dem Holze durch Imprägnierung mit dunkeln beizenden Stoffen die schöne Naturfarbe zu rauben, st

!s

#fs>T

»e

F¹⁹

§ 2.

Wersch aümgen oder Wertäferungen.

Darunter wird im allgemeinen die Bekleidung gewisser Flächen mit Brettern zu verschiedenen Zwecken verstanden. Schon im ersten Bande, wo von der Anfertigung des Decken-

ÄK M?u°chd7r | Ä

rÄSM'SÄ: KÄÄ5Ä

läge, die aus Fußbodenlagern, Balken, eisernen Trägern, ^ die soeben besprochenen H-upboden auch ^retterverscha nngen '    op »    sind. Wir haben es daher hier nur noch mit solchen Ver

schalungen zu thun, die, in meist lotrechter Stellung, zur Bekleidung von Wandslächen dienen.

Cementbeton u. s. w. bestehen kann.

Die Stäbe lassen an den Wänden je einen circa

⁵ lm    Spielraum zur freien B-w-gung des Holzes    unterf4)eibct orbinrtre oder glatte Sertafenragen,

U"d M Lusterneuerung unter dem Fußboden dreser    Ebeueinunder befestigten Brettern bestehen, und

s'"**£    *-(»•.«*<-

schmale, senkrechte, bis zum Austrocknen des Baues mit stucken und Füllungen zusammengchtzt sind, feinmaschiger Kupfergaze verschließbare Öffnung an der    Bei den ersteren werden b-e Bretter entweder nur ge-

Wandseite zur Verbindung der Zimmerlnft mit dem Luft- fugt oder gemepert, gefalzt, gespundet oder gefeiert, je unter dem Fußboden erhält. Nach dem Anstrocknen des Baues kann diese Öffnung durch eine genau passende Holzleiste geschlossen werden.

raum

1) Deutsche Bauzeitung 1892 u. 1894 und Centralblatt der Bauverwaltung 1892.

37*

nachdem man einen größeren oder geringeren Grad von Dichtigkeit verlangt. Das Fugen gewährt in dieser Beziehung gar keine Sicherheit und ist daher wenig üblich. Das Messern ist nur bei horizontalen Vertäferungen, bei denen man das Durchfällen feiner Körper, Sand u. s. w. vermeiden will, üblich, und dann sind die schrägen Fugen natürlich von der Außenfläche der Vertäferung abwärts gerichtet. Bei Schieferbekleidungen pflegt man zuweilen die einem Profil. Gespundete Vertäferungen wendet man selten an, weil sie starke Bretter verlangen.

Sehr oft fugt man die Schalbretter nur und bewirkt die größere Dichtung der Fugen dadurch, daß man 4 bis 6 cm breite Leisten, die ein zierliches Profil bekommen können, darüber nagelt. Hierbei ist nur zu bemerken, daß die Nägel zum Befestigen dieser Latten die erforderliche Länge haben müssen, um tief genug in die Bretter eingreifen

\\\

!(

Fig. 7ii.

Fig. 714.

-M

Fig. 712.

Fig. 713.

■i

Fig. 715.

Fig. 716.

K'

■7

i /'

Ml

V \) i

V/

Vi

77/

'/

Mq

... V

IX

Bretterschalung in den Fugen ebenfalls zu meffern, damit die Schiefernägel nirgends nur eine Fuge treffen können. Das Falzen gewährt in der Regel den hinlänglichen Grad von Dichtigkeit, indem diese Verbindung das Durchdringen des Staubes und auch das Hindurchsehen verhindert. Will man einer solchen Verschalung ein geregeltes Ansehen verschaffen, so macht man alle Bretter gleich breit und zeigt die Fuge oder versieht die Kanten der Bretter mit

zu können, und daß sie nur auf einer Seite der Latte angebracht werden dürfen, so daß alle auf derselben Seite der unter der Latte verborgenen Fuge sich befinden, weil sonst bei einem Schwinden oder Dehnen der Bretter die Latten auseinander gerissen werden können. Statt solche Latten anzuwenden, nagelt man auch wohl die „ungesäumten" (noch mit der Wahnkante versehenen) Bretter mit weiten Zwischenräumen auseinander und über diese andere Bretter,

welche die ersten um 6 bis 9 cm übergreifen. Der Übergriff muß aber so groß sein, daß die Kanten der unteren Bretter durch das Nageln der oberen nicht abspalten. Solche Schalungen nennt man gestülpte, — siehe auch Seite 83 — und wenn man den äußeren Brettern ein zierliches Prosil an den Kanten giebt, so läßt sich dadurch eine angemessene Verzierung hervorbringen.

Eine besondere Vertüferung bilden die sogenannten Fußlambris, die man an dem unteren Teile der Wände in den Räumen anbringt.

Die einfachste Lambris heißt „Fußleiste", von 6 cm Höhe und 2 bis 4 cm Dicke; die Fußlambris hat halbe Dielenbreite — 12 bis 15 cm, Fig. 711 und 712, und wird entweder mit dem Putz bündig oder vor denselben ganz oder teilweise vortretend angebracht. Die Fußlambris Fig. 713 ist mit Sockelleiste und Deckleiste versehen und erhält gewöhnlich eine Höhe von 27 bis 30 cm. Die bisher erwähnten Lambris nennt man auch „glatte" im Gegensatz zu den „gestemmten", Fig. 714 bis 716. Die letzteren bestehen aus Rahmen oder Friesen und Füllungen, sind unten mit einer Sockelleiste und oben mit einer Deckleiste versehen; auch können Kehlstöße zwischen die Rahmen und Füllungen eingesetzt werden, Fig. 714, wenn man der Vertüferung mehr Relief geben will, oder wenn die Thüren mit solchen Kehlstößen versehen sein sollten. Solche Lambris erhalten durchschnittlich 0,45 bis 0,60 m Höhe oder sie greifen bis unter das Simsbrett der Fenster, in welchem Fall sie „ Brustlambris" genannt werden.

Um Verschalungen oder Vertüferungen auf massiven Mauern zu befestigen, werden entweder mit Karbolineum gestrichene Mauerklötzchen oder Riegel mit eingemauert, oder es werden besser mit Karbolineum gestrichene Latten mit Steinschranben auf das Manerwerk befestigt, siehe Seite 71. Späteres Eingipsen von Dübeln ist nicht zu empfehlen, da diese häufig Veranlassung zur Schwamm-bildnng geben.

Die Gelegenheit zum Festnageln der Bretter sollte wenigstens in Entfernungen von 1 m vorhanden sein, und es trägt zum guten Aussehen bei, wenn man die doch immer sichtbaren Nägel nach einem Schnurschlage in gerader Linie anbringt.

Schützen die Fußlambris schon gegen Külte, so ist dies

Sind die Verschalungen zum Schutz gegen die Witterung am Äußeren der Gebäude anzubringen, so müssen, wenn es irgend möglich ist, die Bretter in vertikaler Richtung befestigt und stets gehobelt werden, weil so das I in noch höherem Grade der Fall, wenn man die Wände, Wasser am leichtesten abläuft. Muß man aber aus irgend namentlich Umfassungswände, vollständig mit Vertüferung einem Grunde die Schalbretter horizontal anbringen, so versieht, wovon Tafel 87 in Fig. 1 bis 3 einige Beispiele, müssen die oberen die unteren übergreifen, und diese nebst den Profilen in Fig. 4 bis 8, zeigt. Die Konstruktion müssen an ihrer Oberfläche abgeschrägt werden, damit ist so übereinstimmend mit den im nächsten Kapitel zu be-jene nicht klaffen und dadurch Gelegenheit zu Schnee- sprechenden Thüren, daß wir, um Wiederholungen zu ver-einwehungen geben.    meiden, dorthin verweisen können.

Dreizehntes Kapitel.

Die Spüren, Stert Iler und Lctden.

Die Öffnungen der Thüren und Fenster nebst ihren    brauch als zweckmäßig ergeben haben, sind etwa: für eine ein-

Einfassungen oder Umrahmungen sind im ersten Bande    fache Zimmerthür 0,95 bis 1,10 na Breite ans 2,15 bi§ 2,35 m

behandelt, während hier die Konstruktionen der Thüren    Höhe; für eine zweiflügelige Thür, „Salonthür, Doppel-

und Fenster selbst zu erklären sind. Was die zur Be-    thür", 1,35 bis 1,5 ra Breite und 2,50 bis 2,8 m Höhe,

wegung und zum Verschluß derselben dienenden Beschläge    Bei 1,35 m Breite wird der gewöhnlich gebrauchte Flügel

betrifft, so müssen diese des Zusammenhanges wegen kurz    0,90 m, der andere 0,45 m breit gemacht. Hingegen können

die Flügel bei einem Thürlicht von 1,5 ra Breite gleichbreit | angeordnet werden.

Abtrittthüren werden 0,75 bis 0,85 m breit und 2,o I bis 2,20 m hoch gemacht. Äußere Thüren, Hausthüren, er-- hatten bei einfachen Wohnhäusern eine Breite von l,os bis 1,20 m bei einer Höhe von 2,50 bis 2,so m; bei reicheren und bedeutenderen 1,5 bis 1,8 m Breite auf 2,7 bis 3,o m Höhe. Die Höhe solcher Thüren wird in der Regel bedingt durch die Höhe der Fenster rat den Fassaden, weshalb die Thüren ihrer leichten Beweglichkeit wegen und je nach der Stockhöhe mit oder ohne Oberlicht konstruiert werden.

Einfahrtsthore werden bei 2,go bis 3,o m Breite 3,6

zugleich hier abgehandelt werden.

A. Die Thüren.

zsn

1.

Allgemeines.

Der Zweck jeder Thür ist, je nach Erfordernis den Schluß der Thüröffnung zu bewirken, oder ebenso leicht den Durchgang zu gestatten. Von den Anforderungen an die Sicherheit des Verschlusses hängt die Stärke der Thüren, mithin ihre Konstruktion ab; doch wird diese Sicherheit auch zum großeu Teil durch die Beschlagteile bedingt. Je mehr Sicherheit eine Thür gewährt vermöge ihrer Stärke, um so mehr wird sie auch wieder bis 4,2 m hoch gemacht; Waschhausthüren 1,05 bis l,2 ra an Gewicht zunehmen und dadurch die leichte Bewegung breit, 2,i bis 2,4 m hoch; Thüren an gewöhnlichen Pferde-erschweren; es stehen somit die beiden wesentlichsten An- statte« 1,2 m breit und 2,4 m hoch, während bei kleineren forderungen an eine Thür, nämlich solider Verschluß bei Viehstätten Thüren von 0,oo bis 1,05 ra Breite und 2,i ra leichter Beweglichkeit, in umgekehrtem Verhältnis zu einander. Höhe genügen. Große Ställe erhalten häufig mehrere

Wir unterscheiden in Beziehung auf den Ort, wo die

Die Größe der Thüren hängt von der Größe der 1 Ausgänge und mindestens zwei Thore zum Durchfahren. Gegenstände, die durch dieselbe gelangen sotten, oder von ihrem Gebrauche hauptsächlich ab. Außerdem haben for- Thüren angebracht sind und wonach sich zum Teil ihre male Anforderungen einen wesentlichen Einfluß auf die Größe- Konstruktion richtet, äußere und innere Thüren. Die bestimmung und insbesondere aus das Verhältnis der ersteren machen ein Gebäude von außen zugänglich, während Thüren. Die Art der Zusammensetzung bleibt sich in der die letzteren die Zugänglichkeit der einzelnen Räume, sowie Regel gleich, ob die Thür groß oder klein ist, und nur deren Verbindung unter sich herstellen, große Thore, durch die gefahren werden soll, können eine In Beziehung auf Konstruktion kann man die besondere Konstruktionsart bedingen, was wir an geeignetem Thüren, bei deren Zusammensetzung Leim angewendet wird,

Ort erwähnen werden.

unterscheiden von denen, bei welchen dies nicht der Fall ist.

Die Normalmaße der gewöhnlich vorkommenden Der Leim wird hauptsächlich nur für Thürkonstruktionen Thüren, im Thürlicht gemessen, welche sich durch den Ge- verwendet, die sich im Trockenen befinden. Äußere Thüren

Sind die Thüren groß und schwer, so bringt man

werden so zu konstruieren sein, daß das Regenwasser an ! gegengesetzten Seite umgenietet werden, weshalb man allen Stellen den gehörigen Ablauf findet und sich nirgends flachgeschmiedete Nägel anwendet, Fig. 22, Tafel 88. festsetzen kann; da sie ferner der Hitze, dem Regen u. s. w. ausgesetzt sind, so werden die Konstruktionen so einzurichten außer diesen horizontalen Querleisten noch eine sogenannte sein, daß das Holz ohne Nachteil schwinden und quellen kann. Insbesondere hat man aber dem „Werfen", „Ver- I werfen" des Holzes entgegen zu arbeiten, welche Bewegungen hervorgerufen werden durch die Verschiedenheit der Ver- ' hältnisse von Feuchtigkeit, Trockenheit, Wärme u. s. tu., die auf die beiden Seiten der Thür verschiedene Einflüsse äußern, bezüglich der Vergrößerung oder Verkürzung des Holzes. Das Eichenholz zeigt weit mehr Neigung zum Werfen als die weichen Holzsorten.

Der leitende Gedanke bei der Konstruktion der Thüren wird wohl im allgemeinen der sein, ein festes Rahm werk oder ein Gerippe zu bilden und dessen Felder mit losem Füllwerk auszulegen. Durch eine solche Konstruktion wird das Quellen und Schwinden des Holzes unschädlich gemacht und dem Werfen am besten entgegengewirkt unter der Bedingung, daß bei Verwendung starker Hölzer dieselben ein- bis zweimal durchgeschnitten und „verschränkt"

verleimt und verschraubt werden, siehe Seite 10.    , .    . s ^    .

In formaler Beziehung steht die Bildung eines Rahm- hindern soll, und daher auch immer so augebracht werden

muß, daß chr unteres Ende der befestigten Sette der Thur zunächst liegt, Fig. 1 u. 2, Tafel 88. Mit den Querleisten wird die Strebeleiste durch Versatzung und mit den Brettern durch eiserne umgenietete Nägel verbunden.

Wird die Thür zweiflügelig, so werden beide Flügel

Fig. 717.

'V

iiiiiiuiiiiiiiiiitiiiillmiiuiiiiimifKIIUIIIKnilUlllinT lUltlitiiuiiluiuii

Strebeleiste an, welche das „Versacken" der Thür ver-

werkes für die Thürkonstruktion obenan, indem dadurch mannigfache Formen und Figuren erzielt werden, die durch ein stärker oder schwächer gegliedertes Leistenwerk umschlossen und ausgezeichnet werden können; auch kann nach diesem Konstruktionsmotiv eine Thür mit dem geringsten Materialaufwand, somit auch mit dem geringst möglichen ! aus die eben beschriebene Weise angefertigt, nur kommt Gewicht hergestellt werden, wodurch auch die Stärke des j dann gewöhnlich bei großen Thoren noch eine horizontale Beschlüqes auf ein Mindestmaß gebracht werden kann. Schlagleiste oder ein Thürschwengel hinzu, welche

In Beziehung auf Konstruktion können die Thüren eingeteilt werden in ordinäre, verdoppelte und eingefaßte oder gestemmte Thüren.

2.

zrjz

Hrdinäre Muren.

Hierher gehören die Thüren, die eine Art beweglicher Verbretterung bilden; die Bretter können gespundet oder Der leimt sein.

„Gespundete Thüren mit aufgenagelten Quer- und Strebeleisten." Die Bretter, aus denen diese Thüren bestehen, werden in senkrechter Stellung gespundet und in Zwingen durch Keile gut zusammengetrieben, Fig. 717.

Während sie noch von den Zwingen zusammengehalten sind, werden etwa 30 cm von jedem Ende quer über die Bretter 7 bis 12 cm breite, wenigstens 3 cm starke Leisten, Querleisten (oft von Eichenholz, wenn auch die Bretter Nadelholz sind), winkelrecht über die Brettfugen mit eisernen Nägeltt aufgenagelt, deren Spitzen auf der ent-

beide den Verschluß bewirken sollen. Die erstere, gewöhnlich so breit und stark als die übrigen Leisten, wird etwa in der halben Höhe der Thür, nach Fig. 7, Tafel 88, an dem einen Thürflügel festgenagelt und reicht bis an die Strebeleiste des anderen. Hier ist gewöhnlich eine Krampe angebracht, die durch eine Öffnung in der Schlagleiste hindurchreicht, und ein vorgesteckter Pflock oder ein Vorlegeschloß bewirkt den Verschluß. In unserer Konstruktion sind sämtliche Leisten auf derselben Seite der Thür angebracht, in manchen Füllen kann man aber die Schlagleiste auf der Bundseite anbringen, d. h. auf der, auf welcher die übrigen Leisten nicht sind; alsdann erhält sie die Breite der ganzen Thür zur Länge und wird dadurch wirksamer.

von

Der Thürschwengel ist ein 12 bis 15 cm im Quadrat starker Riegel, so lang als die Thür breit (vorausgesetzt, daß die Breite der Thür ihr Höhe nicht übertrifft, sonst kann er nur letztere Abmessung als Länge bekommen), und wird an einem der Flügel zunächst der Seite, die mit dem anderen Flügel zusammentrifft, in der Mitte seiner Länge, um eine horizontale Achse drehbar,

befestigt. In lotrechte Stellung gebracht, hindert er das bände, zu welchen Verbandstücken, wenn das Thor hoch Offnen der Thür nicht, verschließt aber dieselbe, sobald ist, wohl noch ein oder zwei Mittelriegel hinzukommen, man ihn horizontal legt und das eine Ende durch einen Das Strebeband muß immer in die Wendesüule und den Überwurf (Schlempe) nebst Krampe und Vorstecker befestigt. Oberriegel versaht werden, und nicht etwa in den Schwellriegel und in die Schlagfäule; auch geht, wenn Mittelriegel vorhanden sind, immer das Band durch und jene sind in dieses eingezapft. Die Schlagsäule hängt auf verfaßten Zapfen der Ober- und Schwellriegel, welche ihrerseits mit eben solchen Zapfen in der Wendesüule befestigt sind. Diese Hölzer brauchen nicht alle von gleicher Stärke zu sein, doch müssen sie natürlich auf der Seite, welche mit Brettern bekleidet werden soll, bündig liegen. Die Anzahl der Mittelriegel richtet sich darnach, daß die Bretter der Bekleidung alle 1,2 bis 1,5 m genagelt werden können. Diese Thore bekommen gewöhnlich eine wagrechte Schlagleiste oder einen beweglichen Thürschwengel als Verschlußmittel, welch letzterer den Vorteil giebt, daß er, in seine lotrechte Stellung gebracht, beim Öffnen des Thores keinen Raum versperrt.

Die drehbare Befestigung des Thürschwengels kann auch ganz unterbleiben, wenn nmn an jedem Flügel der Thür einen eisernen Haken befestigt, in den man den Riegel einlegt und dann dafür sorgt, daß er nicht durch Unbefugte herausgehoben werden kann. Gewöhnlich bringt man diesen Verschluß nur innerhalb an, wenn man den verschlossenen Raum noch durch eine zweite Thür verlassen kann.

Diese Thüren gewähren, namentlich mit den Strebeleisten versehen, die daher auch an kleinen Thüren nicht fehlen sollten, große Festigkeit und Dauer, aber kein gutes Ansehen, weshalb man sie auch nur zu Stall-, Kellerund Scheunenthüren und dergl. anwendet, wo es sich nur um einen sicheren Verschluß handelt. Besonders im Freien, und an feuchten Orten, sind solche Thüren passend, weil hier geleimte Thüren nicht halten. Wenn die Thüren dem Regen ausgesetzt sind. sollte man sie immer Hobeln, weil sie dauerhafter sind, als wenn sie rauh bleiben. Bei ganz im Freien befindlichen Thüren bringt man auch wohl oben auf ihnen eine abgefaste Latte an, die etwas breiter als die Thür dick ist, um das Hirnholz gegen das Eindringen des Regenwassers zu schützen.

Im allgemeinen sollen die Leisten dieser Thüren immer nach dem Inneren gerichtet sein, weil sich auf ihnen Regenwasser sammelt, in die Fuge zwischen Leiste und Thür eindringt und leicht Fäulnis verursacht.

Werden solche zweiflügelige Thüren sehr groß, so nennt man sie Thore oder Thorwege, und es wird dann oft in einem Flügel noch eine kleine Thür oder Pforte angebracht, um in gewöhnlichen Fällen sich dieser zum Durchgang bedienen zu können, ohne das schwere Thor öffnen zu müssen. Diese Pforte ist dann ebenfalls mit Quer- und Strebeleisten konstruiert.

Bekleidet man diese Thüren und Thore statt der Bretter mit Latten in angemessenen Zwischenräumen, so entstehen die sogenannten Lattenthüren, die vielfach in Anwendung stehen, Fig. 225. Oft wendet man dabei statt der Latten runde Stangen, „Staketen", in Form von Lanzen u. s. w. an, und in diesem Fall macht man die Quer- und Strebeleisten, statt von Holz, gern von Flacheisen und befestigt die Lanzen u. s. w. mit Holzschrauben. Sollen diese Thüren zum Verschluß von Höfen und Gärten dienen, so ist es gut, die Lanzen so nahe aneinander zu rücken, daß man den Fuß nicht dazwischen bringen kann, weil die Strebeleisten sonst als Leitern benutzt werden können. Letztere werden oft auch, der Symmetrie wegen, in Form von Andreaskreuzen angebracht.

„Geleimte Thüren mit ein geschobenen Leisten" unterscheiden sich von den gespundeten mit aufgenagelten Leisten dadurch, daß die Bretter nicht gespundet, sondern gefugt und verleimt, und die Querleisten nicht ^    aufgenagelt, sondern eingeschoben, und zwar am besten

Die Strebeleisten bleiben gewöhnlich fort, werden aber, wenn sie doch angebracht werden sollen, aufgenagelt. Die eingeschobenen Leisten, oft von Eichenholz, wenn auch die Thür sonst aus Tannenholz besteht, sollen das Werfen und Krummziehen der Thür verhindern, weshalb sie gehörig stark, stärker als die Bretter der Thür und wenigstens 7 bis 12 cm breit sein müssen. Damit aber beim Zusammentrocknen der Thürbretter diese nicht reißen, Das Thorgerippe besteht aus den Wendesäulen, sondern sich im ganzen der Breite nach zusammenziehen

können, dürfen die eingeschobenen Leisten nicht eingeleimt und auch nicht genagelt werden.

solche Dhorwege erhalten statt der aufgenagelten „auf den Grat", d. i. schwalbenschwanzförmig eingeschoben Quer- und Strebeleisten ein „Gerippe" aus kantigen | werden, wie dies Fig. 1, Tafel 88, im Durchschnitt zeigt. Hölzern, deren Stärke sich nach der Größe und Schwere des Thorweges richtet. Dieses Thorgerippe oder Gerüst wird dann auf einer (der äußeren) Seite mit Brettern bekleidet, die entweder in lotrechter oder in diagonaler Richtung (parallel mit dem Strebebande) aufgenagelt werden.

Die letztere Anordnung kostet etwas mehr Holz, gewährt aber den Vorteil größerer Festigkeit, da die schräg gestellten Bretter dem „Versacken" der Thür entgegenwirken.

Fig. 8, Tafel 88, den Sch lag fäu len, dem Oberriegel, dem Unter- oder Schwellriegel und dem Strebe-

CZZ)

sein.

Diese Thüren eignen sich nicht zur Anwendung als äußere Thüren, weil die verleimten Fugen die Nüsse nicht ertragen können, sie werden daher gewöhnlich nur im Inneren bei untergeordneten Räumen angeordnet.

3.

Verdoppelte Wirren.

„Verdoppelte Thüren" heißen solche, die aus doppelt übereinander genagelten Brettern bestehen. Die untere, oder Blindthür, wird, ganz wie die eben beschriebenen, aus gespundeten, mit Quer- und Strebeleisten versehenen Brettern konstruiert, und auf die ebene Seite dann die Verdoppelung aufgenagelt. Letztere besteht aus 15 bis 24 cm breiten Brettern, die so auf die Blindthür mit eisernen Nägeln befestigt werden, daß ihre Fugen die der Bliudthür kreuzen. Man verführt hierbei auf verschiedene Weise: entweder nagelt man zuerst rund um die Blindthür, nach Fig. 3, Tafel 88, einen einfassenden Fries und dazwischen die horizontalen Füllbretter, oder man fängt die Verdoppelung in den Ecken mit einem Dreieck an, nach Fig. 6, und schließt in der Mitte mit einem oder mehreren Quadraten. Die Bretter der Verdoppelung werden gehobelt und gefalzt, oft auch gestübt oder mit anderen passenden Profilen an den Kanten verziert. Fig. 5 zeigt eine weitere Anordnung der Verdoppelung, nach welcher vier Füllungen entstehen.

Zum Aufnageln der äußeren Bretter oder der Verdoppelung nimmt man häufig besonders geschmiedete Nägel mit hervorstehenden runden Köpfen, die der Thür ein kräftiges Aussehen geben.

Diese Thüren gewähren große Festigkeit, sind dem Quellen und Werfen nicht sehr ausgesetzt und werden daher zu Haus- und Kellerthüren oder vor Gewölben u. s. w. angewendet; doch kosten sie viel Holz, sind sehr schwer und erfordern daher starke Beschläge, was ihre Anwendung verteuert und daher beschränkt.

Daß man diese Thüren auch zweiflügelig und als Thorwege ausführen kann, versteht sich von selbst.

Eine sehr solide Thür ist in Fig. 4, Tafel 88, dargestellt; sie besteht aus einer gespundeten Blindthür, auf der ein Rahmwerk befestigt wird, dessen Felder mit jalousieartig übereinander greifenden, schmalen und gespundeten Brettchen ausgefüllt sind. Häufig läßt man auch die wagrechten Zwischenfriese fehlen.

Sehr oft ist bei den verdoppelten Thüren die untere oder Blindthür eine verleimte ordinäre oder auch gestemmte, was auch in den Fällen, in denen die eine Seite der Thür dem Wetter nicht ausgesetzt ist, wie z. B. bei Hausthüren, wohl zulässig ist.

Dreymann, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

Die eingefaßten oder gestemmten Müren.

Die „eingefaßten oder gestemmten Thüren" bestehen aus einem festen Rahmwerk, in dessen Felder lose Füllungen eingesetzt sind. Diese Konstruktion ist die beste, da sie den Eigenschaften des Holzes Rechnung trügt und überall da angewendet wird, wo es sich um einen dichten Verschluß, verbunden mit leichter Beweglichkeit, handelt. Denn während die aus nebeneinander gesetzten Brettern bestehenden ordinären Thüren der Breite nach durch Quellen und Schwinden des Holzes ihr Maß verändern, bleibt das Rahmwerk der gestemmten Thür unverändert stehen, indem es sich beim Wechsel von Trockenheit oder Nüsse fast gar nicht ändert, da das Rahmwerk nach der Länge und Breite der Thür aus Längenholz besteht und die Schwindung des Holzes nach der Länge kaum zu berücksichtigen ist. In diese Rahmen werden die „Füllungen" mit angestoßenen Federn lose in Nuten eingesetzt. Die Nuten werden so tief gestoßen, daß die Füllungen den nötigen Spielraum zum Quellen haben oder „wachsen" können. Werden dagegen die Füllungen genau in die Rahmen eingepaßt ohne Spielraum, so treiben sie das Nahmwerk beim Quellen auseinander. In dem soeben Gesagten liegt das Wesen einer jeden gestemmten Arbeit.

Auf Tafel 89, Fig. 1 bis 9, geben wir einige Beispiele gestemmter Thüren, um zu zeigen, wie mannigfach das Rahmwerk zusammengesetzt werden kaun, wobei man jedoch immer auf bestimmt ausgesprochene geometrische Formen zu sehen haben wird; es sind nämlich die Füllungen entweder alle gleich herzustellen, wie bei den Fig. 1, 3, 4, 5 und 8, oder wenn sie verschieden sind, so ist dies auch recht augeufällig zu machen, wie bei den Fig. 2, 6 und 9, d. h. die entstehenden Vierecke sollen entweder Quadrate oder Rechtecke von auffallend verschieden langen Seiten Die Fig. 718 bis 720 erklären die Profile der Thüren Fig. 6 bis 9, Tafel 89.

Bei der Feldereinteilung ist die Anbringung des Thürschlosses zu berücksichtigen, da dies nicht an der Kreuzungsstelle zweier Rahmstücke angebracht werden darf, indem dadurch die Verbindung geschwächt würde.

Nach der Anzahl der Füllungen werden oft auch die Thüren benannt; so stellt z. B. Fig. 1, Tafel 89, eine Dreifüllungsthür, Fig. 2 eine Vierfüllungsthür, Fig. 3 eine Sechsfüllungsthür u. s. f. vor. Wird der Rahmen der Thür durch ein senkrechtes und ein wagrechtes Rahmstück in vier gleiche Füllungen geteilt, so erhält mau eine Kreuzthür. Dabei geht das senkrechte Mittelrahmstück durch, und der wagrechte Kreuzriegel wird mit kurzen Zapfen in dasselbe eingezapft. Je mehr Füllungen angebracht werden, um so mehr Nahmwerk ist erforderlich

und um so stärker wird die Thür werden. Dreisüllungs-thüren erhalten sehr breite, aus mehreren Brettstücken verleimte Füllungen, haben daher den Nachteil, daß sie sich beim Eintrocknen bemerklich machen, indem der „Schwand", wenn er nach dem Anstrich der Thür stattfindet, wie dies meist der Fall ist, ein Heraustreten der unangestrichenen Federn der Füllungen aus den Rahmholznuten um oft 9 bis 12 mm veranlaßt. Hier dürfte noch zu erinnern sein, daß bei großen schweren Thüren das Kreuzen der Rahmstücke nur unter rechten Winkeln, so daß sie entweder nur lvagrecht oder lotrecht gerichtet sind, nicht konstruktiv genannt werden kann, weil die entstehenden Rechtecke, als verschiebliche Figuren, keine große Festigkeit gewähren. ! und bis zu 54 mm stark genommen.

dem bei nassem Holze der Leim nicht bindet, abgesehen davon, daß Thüren aus solchem Holze sich immer bald werfen und dann der Nachhilfe bedürftig sind, wodurch sie einen undichten Schluß bekommen.

Die Rahmstücke werden bei gewöhnlichen Zimmerthüren 12 bis 18 cm breit und mindestens 30 bis 36 mm und bei Verwendung von Einsteckschlössern 42 mm stark gemacht. Gewöhnlich sucht man aus einem Dielen durch Trennung nach der Mitte seiner Breite zwei Rahmen zu erzielen, und da die Breite der Dielen durchschnittlich 30 cm betrügt, so erhält man als mittlere Breite 15 cm. Bei größeren Thüren werden die Friese entsprechend breiter,

Fig. 718. a-b Tafel 89.

Fig. 719. e—f Tafel 89.

Flg. 720. i-k Tafel 89.

■■

Fig. 718a. c- d Tafel 89.

M.

mWmtm

m?

Fig. 718 b. g-h Tafel 89.

-W

mp

Letztere wird in weit höherem Grade erreicht, wenn auch diagonal gerichtete Rahmstücke, mithin dreieckige nnver-schiebliche Figuren, angeordnet werden.

Fig. 721a.

Die eingefaßten Thüren werden hauptsächlich zu inneren Thüren angewendet, wozu sie sich ihrer Leichtigkeit und Zierlichkeit wegen besonders eignen. Mit Zuhilfenahme verschiedener feiner Holzarten, massiv oder fourniert angewendet, Schnitzereien, Goldleisten, ornamentierter Metallleisten u. s. w. lassen sich sehr reiche Md elegante gestemmte Thüren herstellen. Zu Hausthüren werden sie nur dann angewendet, wenn sie durch eine tiefe Leibung u. s. w. gegen den Regen geschützt sind.

Zu allen Thüren, insbesondere aber zu den gestemmten, ;

17\

\xx

v\

ir\

—FviT:

Die Verbindung der Rahmhölzer untereinander ge-ist besonders gutes und trockenes Holz zu verwenden; in- . schießt durch einfache oder doppelte Schlitzzapfen, die ver-

leimt und verkeilt werden, wie dies in den Fig. 721a und 721b für die Verbindung der äußeren Rahmstücke gezeigt ist (siehe auch Fig. 74). Dabei sind die Zapfen zurückgesetzt, damit noch vor dem Zapfenloch so viel Holz stehen

Fig. 721b.

in den Rahmstücken zu verbohren und mit hölzernen Nägeln zu vernageln, weil die Nägel beim Schwinden des Holzes vorstehen und die Verzapfung mit Anordnung von Zapfenkeilen, bei sorgfältiger Arbeit, ausreichende Festigkeit gewährt.

IM

ülll±

(im

\wjh/i

Die Rahmen können in mannigfacher Weise profiliert werden, je nach dem Grade der Ausbildung, auf welchen sie gebracht werden sollen. Zunächst werden die Nuten für die Federn der Füllungen ausgestoßen und die beiden

Fig. 724.

Fig. 725.

Fig. 726.

UM

bleibt, daß dasselbe nicht ausspringt, wenn das Verkeilen der Zapfen stattfindet. Bei den „Querstücken, Querriegeln, Riegeln" oder Mittelrahmstücken werden die Zapfen nach Fig. 722 (siehe auch Fig. 71E) etwas abgesetzt, oder es

Fig. 722.

Fig. 727.

Fig. 728.

Fig. 729.

/fj

Li\

rr

c-cf<

an

Fig. 730.

werden nach Fig. 723 Federzapfen angewendet, wobei den Zapfen noch kurze, etwa 2 cm breite Federn aa angebracht sind. An den Stellen, wo die Zapfen abgesetzt sind, entstehen gerne offene Fugen, was durch die Federn

Fig. 723.

Backen der Nute profiliert, wobei man darauf zu achten hat, daß sie nicht zu sehr geschwächt werden. Die Fig. 724 bis 732 zeigen einige Beispiele profilierter und ausgenuteter Rahmen, unter welchen Fig. 730 das reichste,

Fig. 731.

zU\IvLl

(l

f'

man

verhindert wird. Fig. 723 giebt die beste Art der Verzapfung und Verkeilung an, wobei die Keile an beiden Seitenenden der gleich breiten Zapfen eingetrieben werden und das schwalbenschwanzförmig sich erweiternde Zapfenloch ganz ausfüllen. Es ist nicht notwendig, die Zapfen

i jP

Zn,

aber auch kostspieligste ist, da sehr starkes Rahmholz dazu gehört. Wohlfeiler, aber auch weniger solid erhält eine reiche und kräftige Profilierung mittels eingeleimter

Fig. 733.

und genagelter „Kehlstöße", Fig. 731 und 733; Fig. 733 zeigt den Kehlstoß zu beiden Seiten der Rahme, die in diesem Fall kantig bleibt und von den ausgesalzten Kehlstößen überdeckt wird, während in Fig. 731 der Kehlstoß nur an einer Seite der Thür sich befindet, wo er eingeleimt und genagelt wird, und an der anderen die Rahme profiliert ist. Die Verbindungsweiscn Fig. 731 und 733

Fig. 732.

nichts anderes übrig, als nach Fig. 735 an den Ecken der Füllungen besondere kleine, diagonal gestellte Federn anzuleimen, oder in Zinkblech einzusetzen, und diese so tief in die Nut der Kehlung hineingreifen zu lasten, daß sie jede Öffnung in der Gehrungsfuge decken. Bei der Anwendung des Kehlstoßes in der Nut hat man den erwähnten Übelstand nicht leicht zu befürchten, sondern nur bei recht breiten Rahmstücken, die bedeutender znsammen-trocknen.

ü\\\'

Die Füllungen dienen zum Ausfüllen der Felder des Rahmwerkes und werden aus 2 bis 3 cm starken Brettern hergestellt. Die Holzfasern der Füllbretter werden nach der Längenrichtung der Felder gerichtet und man giebt den Füllungen nicht gern eine größere Breite, als die von

2    bis 3 verleimten Brettern betrügt. Die Füllungen werden ringsum mit Federn versehen, mit denen sie in die etwas tieferen Nuten eingreifen; diese Federn sind etwas zugeschärft und erhalten einen Falz, der von den Rahmkanten

3    bis 6 cm absteht.

Fig. 736.

Fig. 737.

sind nicht so solid, wie der „Kehlstoß in der Nut", Fig. 734. Bei diesem wird ein besonderes Stück Holz nach dem gewünschten Profil, auf beiden oder auch nur auf einer Seite, abgekehlt und dieses (Kehlstoß in der Nut

F'g. 734.

Fig. 735.

iL

geheißen) wird dann so mit dem genuteten Rahmstück verbunden, daß es mit einer Feder in dasselbe hinein, und mit zwei Backen um dasselbe herumgreift, während cs die Feder der Füllung in einer Nut aufnimmt.

Die Kehlungen, mögen sie nun an den Rahmstücken selbst oder an besonderen Leisten angebracht sein, müssen in den Ecken immer stumpf auf die „Gehrung" zu-fammengeschnitten werden. Trocknen die Hölzer zusammen, so öffnen sich die Gehrungsfugen und oft so weit, daß man

■ja

Sollen die Füllungen einer Thür mehr Stärke bekommen, wie dies bei Hausthüren zuweilen erforderlich wird, so werden sie nach den Fig. 736 bis 738 „überbaut oder überschoben" und man nennt eine solche Thür mit überschobenen Füllungen; dabei werden durchsehen kann, weil bei reicheren Profilierungen die I die Füllungen so mit den Rahmen verspundet, daß sie ans Federn der Füllungen nicht so tief eingreifen können, der einen Seite der Thür vertiefte, ans der anderen aber Will man sich gegen diesen Übelstand sichern, so bleibt erhabene Felder zeigen.

In Ö'ifl- ^36 ist der untere Teil einer Glasthür mit j sich in der Möbeltischlerei schon int Anfang der siebziger überschobenen Füllungen, Sockel und Deckleiste gezeichnet. '

Jahre Verbreitung verschafft hatte. Derartige Konstruktionen sind z. B. bei den Arbeiten im Reichstagshause in folgender Weise zur Ausführung gekommen: ff Auf das Blindholz, zu dem die Norddeutschen Kiefern-, die Süddeutschen meist Tannenholz nehmen, wurde zu beiden Seiten quer zur Faserrichtung ein 2 mm starkes Blind-fournier aus splintfreiem Eichenholz oder Whitewood aufgeleimt, Fig. 741, darauf längs der Faserrichtung des Blindholzes auf der Vorderseite das Anfichtsfournier in einer Stärke von 2 bis 2l/₂ mm und ans der Rückseite ein Fournier von gleicher Kraft. Die derartig abgesperrten Konstruktionen haben gegen den Wechsel der Feuchtigkeit

Diese Leisten geben den vortretenden Füllungen Fuß- und Kopfgesims, und letzteres hat bei Thüren, die dem Schlagregen ausgesetzt sind, noch außerdem den Zweck, das Hirnholz der Füllungen abzudecken und vor Fäulnis zu schützen, wie dies auch schon Fig. 719 gezeigt hat.

Bei großen Thüren und Thoren werden 2 bis 3 äußere Rahmen von gleicher oder verschiedener Stärke miteinander verbunden, um mehr Steifigkeit der Thürflügel zu erzielen und um keine allzu großen Füllungen zu erhalten.

Die Fig. 737 bis 740 zeigen einige Verbindungen dieser Art. Dabei können die Füllungen gewöhnliche sein,

Fig. 739.

Fig. 740.

Fig. 738.

ip

7/

v;

mm

fl vi

\i

Wi

//

mm

\\

I 'i

ii

Ti

v/

7/

jj-

Fig. 739 und 740, oder man ordnet überschobene an, Fig. 737 und 738; ebenso können Kehlstöße in der Nut, Fig. 740, oder eingeleimte, Fig. 739, angeordnet werden.

Fig. 741.

7 JFZmd/iolsr

2-2 li/rims/an

Hier sei noch erwähnt die sogenannte „abgesperrte Arbeit", die für bauliche Ausstattungen erst in jüngster Zeit allgemeiner zur Aufnahme gekommen ist, nachdem sie

und Temperatur und namentlich gegen den von allen Tischlern gefürchteten dörrenden Einfluß der Centralheizung vortrefflich Stand gehalten, selbst bei den großen glatten Flächen, wie sie z. B. in der Holzarchitektur des Hauptsitzungssaales auftreten. Es scheint dem Holz thatsächlich alle Bewegungskraft genommen. In massiver Arbeit würden derartige günstige Ergebnisse bei unserer modernen raschen Bauweise und der Schwierigkeit, altes, wohlgepflegtes Holz in größeren Massen zu beschaffen, nicht zu erreichen sein. Die abgesperrten Platten werden noch bis 1 m Breite in einem Stück an-gefertigt; sind die Täfelungsfelder breiter, dann werden mehrere Platten mit Nut und Feder aneinandergepaßt und an rückseitig eingelassenen Eisenwinkeln durch Zugschrauben dicht verbunden.

Fig. 742a.

Fig. 744.

Bei den inneren Thüren sind die Rahmen beider- der Ebene der Mauerflucht liegt und vollständig seits einfach fourniert; um aber zu verhüten, daß sich senkrechte Rahmensugen bilden, ist der Rahmenstoß durch die in den Querrahmen vertieft eingelegten, gurtartig verspannenden Blindsourniere B vorher beiderseitig gedeckt.

Fig. 741*.

um

gelegt oder um einen Winkel von 180° gedreht werden kann. Oder wenn die Mauern mehr als eine Backsteinlänge zur Dicke haben, können die Thüren nach Fig. 746 und 747 angebracht werden. Fig. 747 zeigt die Anlage einer zweiflügeligen Thür. deren Flügel sich in die Leibung

Fig. 741 a.

Fig. 746.

Fig. 747.

Die Thüren können entweder stumpf vor die Öffnungen schlagen, indem sie etwas größer sind als das ..Licht" der Öffnung. Fig. 742. oder sie schlagen in einen besonderen Falz. Fig. 742a, 743 und 744.

Fig. 742.

Fig. 743.

der Thürnische hineinlegen. Bei Fig. 746 erhält man an beiden Seiten der Mauer Thürnischen, wodurch eine den Fenstern ähnliche Anordnungsweise der Thür entsteht, was den Vorteil hat, daß die Thür beim Öffnen nicht mit der ganzen Breite ins Zimmer tritt. Endlich ist in Fig. 748

Fig. 748.

Die erste Art des Verschlusses gewährt nur geringe Dichtigkeit und wird daher nur bei Räumen, wie Scheunen. Ställen u. s. w., angeordnet, bei denen ein dichter Verschluß nicht verlangt wird. Schlägt die Thür in einen Falz. so kann sie diesen nach Fig. 742a und 744 überdecken, oder sie kann sich mit ihrer ganzen Holzstärke in ihn hineinlegen. Fig. 743. Daß nur die Thür allein ausgesülzt wird. wie dies Fig. 742a zeigt, kommt selten vor.

die Anlage einer zweiteiligen Schiebthür gegeben, zu welcher Konstruktion mindestens eine Wanddicke von einer Steinstärke gehört.

Fig. 745.

Der Thürfalz ist entweder in einem steinernen Thürgestell ausgehauen, oder. wenn kein solches vorhanden ist. in den einzelnen Steinen, welche die Öffnung begrenzen, hergestellt, oder es ist in die Thüröffnung ein besonderes | hölzernes Gestell ..Thürzarge" eingesetzt, das mit dem Thürfalz versehen ist. Ist die Thür an einer Holz- oder Riegelwand befindlich, so kann der Falz an den Thür-: Pfosten und Thürriegeln angearbeitet werden; befindet sich dieselbe dagegen an einer einen Stein starken Mauer, so wird eine Thürzarge, auch Blockzarge genannt, angewendet. Diese besteht aus einem Rahmen von Eichen-oder Rottannen-Die inneren Thüren können je nach der Stärke der    holz von 6 bis 9 cm Dicke und einer Breite, welche durch

Mauer, an der sie vorkommen, verschieden angeordnet die ganze Mauerstärke greift. Fig. 749. Um der Thürwerden, und zwar nach Fig. 745, wo die Thür in | zarge einen festen Stand zu geben, bekommen die horizontal-

liegenden Teile a b sogenannte „Ohren" oder Verlängerungen, welche eingemauert werden; man spänt die lotrechten Stücke entweder wie die Pfosten der Riegelwünde aus, um das Mauerwerk eingreifen zu lassen, oder man nagelt, wie dies der Querschnitt aß zeigt, eine dreiseitig

Fig- 749.

und circa 30 cm lauge Holzplatten an, Fig. 750, die eingemauert werden, und dadurch die Zargen in ihrer Stellung sichern. Zur Konservierung sind die Hölzer allseitig mit Karbolineum zu streichen.

Fig. 751.

■77.

---

H-

ES

tut

Fig. 750.

^7

I    ---

zp

prismatische Leiste auf, nach der die anstoßenden Steine ausgehauen werden und so den festen Stand der Zarge sichern helfen. Oft wendet man auch eiserne Anker an, Fig. 749, die in die Mauer eingreifen und an der Zarge befestigt sind, oder man bringt seitlich an den Zargen 6 cm starke

Die Blockzargen müssen vor dem Aufführen der Mauer gut in „Blei und Senkel" gestellt und in dieser Stellung durch Latten befestigt und in Beziehung auf ihre richtige Stellung kontrolliert werden, weil sie, einmal fest eingemauert, unbeweglich sind.

Beträgt die Mauerfläche mehr als 1 bis l¹/, Stein, so werden anstatt der Zargen „Thürgernste", Fig. 751, angewendet. Diese bestehen aus Schwellen, Pfosten, Rahm-stücken lPfetten) und Riegeln, die aus 12 bis 15 cm im Quadrat starkem Holze, wozu man gern Eichenholz oder doch harzreiches Rottannenholz nimmt, zusammengesetzt sind. Besonderer Mittel zum Befestigen des Thürgerüstes bedarf man hier nicht, indem das zwischen die Verband-stücke greifende Mauerwerk den festen Stand sichert. Bei sehr ökonomisch ausgeführten Bauten pflegt man die Thürzargen an drei Seiten zu hobeln und den Falz zum Anschlag der Thür auszustoßen, oder man mauert nach Fig. 752 einige keilförmig gestaltete eichene Klötze (Dübel) mit in die Leibung der Thürnischen ein und befestigt das gehobelte S¹¹¹ Deckung der Fuge zwischen dem Thürfutter und und gefalzte, nicht zu schwach konstruierte „Futter" an *)er -3ar9e oder dem Thürpfosten, zur Falzbildung für die diesen Klötzen    Thür, sowie zum festen Anschluß des Wandputzes werden

man nur nach innen einen Absatz der Schwelle erhält, de der Thür zugleich als Anschlag dient.

Das Thürfutter wird meistenteils 12 bis 15 mm kleiner gemacht als die Thüröffnung, wie dies Fig. 5, Tafel 91 und Fig. 4, Tafel 90, zeigen, weil diese selten ganz genau hergestellt ist, und weil man auch das Fntterholz nicht dicht auf die zur Zeit des Anschlagens der Schreinerarbeit unvollständig ausgetrockneten Mauern bringen will. In diesen 12 bis 15 mm großen Zwischenraum zwischen den Mauerleibnngen der Thür und dem Futter werden Holzkeile eingetrieben und dadurch das Futter verspannt, Fig. 5, Tafel 91.

Das Thürfutter, in Verbindung mit den beider- schon erwähnten Thürverk leidun gen, Dhür-seits die Thüröffnung umrahmenden Bekleidungen oder Einfassungen angeordnet. Dies sind entweder „glatte Verkleidungen, findet allgemeine Anwendung, wobei oder mehr oder weniger reich profilierte „gekehlte die Thürgerüste, Blockzargen, Dübel u. s. w. nur zur Be- Brettstreifen, die cm beiden vertikalen Seiten und oberhalb festignng dieser Holzteile dienen. Der Thürfalz wird in Thüröffnung „einfassen" und ähnlich wie dav Dhür-der Regel gebildet durch das Thürfutter und die Thür-    pllter unterlegt und an den Thürpfosten, Zargen u. s. w.

Verkleidung, Fig. 5, Tafel 91, wenn dasselbe nicht aus befestigt werden. Die Breite der Thürverkleidung betrügt, schwachem Holze angefertigt wird.    bQ] einfachen Thüren, durchschnittlich V₆ der lichten Thür-

hobelter, an den Ecken verzinkter Bretter, der in die Thüröffnung eingeschoben und an Thürpfosten, Zargen u. s. w. befestigt wird. Haben die Wände mehr Stärke als 25 cm, so wird das Thürfutter übereinstimmend mit der Thür behandelt, d. h. mit Friesen und Füllungen versehen, die aber nur auf einer Seite gehobelt werden.

Solche Futter heißen gestemmte, im Gegensatz zu den ersteren, die glatte Futter genannt werden. Fig. 5, Tafel 91, zeigt ein glattes Futter, während auf Tafel 90, in Fig. 3 bis 4, ein gestemmtes Futter angenommen ist.

Das untere Brett des Futterrahmens heißt Schwellbrett, Schwelle, und wird aus Eichenholz hergestellt.

Diese Schwelle ist auch wieder, je nach der Mauerdicke, glatt oder gestemmt. Die erstere ist aus den Fig. 2 und 3,

Tafel 91, die letztere aus den Fig. 2 und 3, Tafel 90, zu entnehmen. Die Schwelle wird bei Thüren, die Zimmer ^sitzte anderseitige Verkleidung Zierverkleidung ge-unter sich verbinden, mit dem Fußboden bündig gelegt; nannt wird.

führt die Thür hingegen auf den Korridor oder nach einem Ein stattliches Ansehen erhält die Thür, wenn man kalten Raume, so läßt man die Schwelle etwa 1 bis 1,5 cm außer der Verkleidung auch noch ein bekrönendes Gesinrs über den Boden vortreten, um der Thür an allen vier mir Fries und Verdachung anbringt, Tafel 90 bis 91, Seiten einen Anschlag zu geben, wodurch allein ein einiger- Fig. 1. Der Fries wird aus einem Brettstück hergestellt, maßen dichter Verschluß erzielt werden kann. Da bei und die Feldereinteilung auf ihm mittels aufgeleimter Wohnhäusern die an den Korridor grenzenden Thüren sich Leisten bewirkt, während die Verdachung aus einem oder nach innen oder nach den Zimmern öffnen, so legt man mehreren verleimten Dielenstücken gebildet und das Ganze gern den Korridorboden mit dem Schwellbrett bündig und durch große Nägel oder Bankstifte an der Wand oder um 1 bis 1,5 cm höher als den Zimmerboden, wodurch Mauer befestigt wird. Die Fig. 753 bis 754 zeigen

Das Thürfutter besteht ans einem Rahmen glatt ge- Öffnung oder 12 bis 15 cm, Fig. 1, Tafel 90. Die Gliederungen, die man den Thürverkleidungen giebt, sind meist architravartig und flach profiliert, so daß sie ohne Schwierigkeit mit dem Gesimshobel ausgearbeitet werden können. Oder es werden auch die äußeren stärkeren profilierten Glieder besonders angefertigt und durch Leim und hölzerne Nägel befestigt. Die Thüreinfassnngen sind in den Ecken aus Gehrung zusammen zu schneiden, und es sind hier, besonders bei breiten Einfassungen, sobald das Holz etwas zusammentrocknet, auffallende Fugen nicht zu vermeiden. Diesem vorzubeugen, pflegt man den Gratschnitt nur auf die halbe Holzstärke zu machen und ein Blatt von der übrigen Holzstürke stehen zu lassen, welches dann mit dem zweiten Stück der Einfassung verleimt wird, Fig. 63A. Die Verkleidung, die mit dem Futter den Thürfalz bildet, nennt man Falzverkleidung, während die entgegen-

Fig. 754.

TZ,

cm

hindern, teils um zu geben. Das Oberlicht ist mit weißeni Glas, um möglichst viel Licht zu gewinnen, verglast.

Beispiele von bekrönenden Thürgesimsen mit dem oberen Teile der Verkleidung, dem Fries und der Verdachung.

Fig- 753.

•7

S

.iRri

1*

SS

DL

;Sp

Eine einfach gestemmte Thür mit gestemmtem Futter und Schweübrett, beiderseitiger gekehlter Verkleidung mit Fries und Verdachung, ist ans Tafel 90, Fig. 1 bis 4, dargestellt, während Tafel 91, Fig. 1 bis 5, eine zweiflügelige Zimmerthür, Flügelthür, Salonthür zeigt. Diese unterscheidet sich von ersterer nur dadurch, daß jeder Flügel da, wo er mit dem anderen zusammenschlägt, eine die schräge Fuge deckende Schlagleiste nach Fig. 4, Tafel 91, erhält. Die Schlagleisten werden 5 bis 7 breit und das Profil muß so gezeichnet werden, daß genug Holz stehen bleibt, weil die Schlagleisten oft stark beansprucht werden.

Sind beide Thürflügel gleich breit, so kommt die Schlagleiste in die Mitte der Thür, ist aber der eine Flügel breiter, wie dies bei schmalen zweiflügeligen Thüren vorteilhaft ist, so müssen der Symmetrie wegen zwei Schlagleisten angeordnet werden, von denen die eine „blind" ist. Obschon eine aus dem vollen Holz gearbeitete Schlagleiste am solidesten wäre, so wird sie doch des geringeren Holzaufwandes und der billigeren und bequemeren Her-

Brey mann, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

stellung wegen auf das Rahmholz der Thür aufgeschraubt. Die Anordnung eines Sockels, auf dem sich auch die Profile der Thürverkleidung abfetzen, giebt der ganzen Thürkonstruktion ein gefälliges Ansehen. Beispiele von reicheren Thüren find auf den Tafeln 92 bis 93 dargestellt. Das übrige dürften die Zeichnungen zur Genüge erklären.

Die Schiebthüren, Tafel 94, unterscheiden sich in Bezug auf ihre Konstruktion nicht von den Flügelthüren, sondern nur in der Art der Bewegung und der dadurch bedingten Beschlagsteile.

Zur Verbindung innerer Räume, insbesondere Gesellschaftsräume, eignen sich die Schiebthüren sehr gut, namentlich wenn sie in schlitzartige Öffnungen innerhalb der Mauer geschoben werden, wodurch die Wandflächen bis zu den Thüren benutzt und etwa angebrachte Portieren nicht beschädigt werden können.

Die Bewegung der Schiebthür ist am bequemsten eine seitliche, und um einen möglichst dichten Schluß zwischen Thür und Mauer zu erhalten, dürfen keine Leisten, Gesimse u. s. w. über die Dicke der Rahmen vortreten. Die Thür kann selbstredend eine „volle" oder Glasthür sein, welch letztere in Fig. 1, Tafel 94, dargestellt ist.

Glasthüren werden konstruiert, entweder um dem Licht Eingang zu verschaffen oder um Durchsicht zu gewinnen, oder man beabsichtigt beide Zwecke zu erreichen. Der untere Teil der Thür wird gewöhnlich auf eine Höhe von 1 bis 1,30 m mit Füllungen ausgeführt, während der obere Teil mit einem Sprossenwerk versehen wird, das verglast wird. Hierin liegt gewöhnlich auch der einzige konstruktive Unterschied zwischen den Glasthüren und den bisher betrachteten gestemmten Thüren. Die Sprossen werden von Holz oder Eisen hergestellt und sind mit einem Falz versehen, in den das Glas eingesetzt wird. Das Nähere hierüber werden wir bei der Konstruktion der Fenster besprechen. Das was wir über die Form der Füllungen gesagt haben, gilt auch für die Sprossenfelder, nämlich Herstellung möglichst regelmäßig und bestimmt ausgesprochener geometrischer Figuren, wobei Quadrat und Rechteck als Hauptformen erscheinen.

Am meisten werden die Glasthüren dazu benutzt, das Stiegenhaus von den Korridoren der einzelnen Stockwerke zu trennen; eine solche Absonderung sollte bei Miethäusern niemals fehlen.

Der Glasabschluß, Tafel 95, besteht aus einer zweiflügeligen Glasthür mit O b e r l i ch t. Zur Verglasung der Thüren wurde gemustertes Glas „Mousseline-Glas" verwendet, teils um die Durchsicht einigermaßen zu ver-der Verglasung ein gefälligeres Ansehen

39

Zwei weitere Anordnungen von Glasabschlüssen zeigen Fig. 755 und 756. Jni ersten Fall befindet sich eine in der Mitte angelegte Thür zwischen zwei Seitenflügeln, die ebenfalls geöffnet werden können, wenn die volle lichte Weite von 2,30 m — etwa beim Wohnungswechsel — gebraucht werden sollte; im zweiten Fall kann höchstens letzteren Fall ist die Konstruktion der äußeren Thüren der der inneren gleich; im ersteren dagegen hat man die Verbindungen so einzurichten, daß sich das Regenwasser nirgends einsetzen, sondern an allen Stellen der Thür abfließen kann. Zu diesem Zweck wendet mau überschobene oder überbaute Füllungen an, welche stärker sind als die eingezapften

"W

Fig. 755.

Fig. 756.

•/gom~

4.10m-

X.

W,

fp

HF

Fig. 757.

jL

§p

\!

z,som-

S.ßOm

über die Weite der Doppelthür verfügt werden, da die Seitenteile als feststehend angenommen sind. Aber auch in diesem Fall wäre es nicht schwierig, die Anordnung zu treffen, daß die Seitenteile geöffnet werden können, nachdem vorher die Thürflügel aus sie umgeklappt worden sind.

Die Hausthüren machen die Gebäude von der Straße aus zugänglich und müssen daher solider hergestellt werden als innere Thüren. Sind sie dem Regen und der Sonne ausgesetzt, so verwendet man zu ihrer Herstellung Eichenholz, während bei geschützter Lage sie auch aus Weiß- oder Nottannenholz (m neuerer Zeit auch aus amerikanischem Kiefernholz) gefertigt werden können. Im und auch wasserdichter hergestellt werden können als jene. Da der untere Teil der Thür mehr dem Regen ausgesetzt ist als der obere, der durch den Thürsturz gegen das Anschlagen des Wassers geschützt ist, so werden häufig für die unteren Füllungen überbaute, für die oberen dagegen gewöhnliche Füllungen verwendet. Fig. 736 zeigt eine solche Konstruktion.

Ein Beispiel einer zweiflügeligen Hausthür mit Oberlicht, wie sie häufig vorkommt, ist auf Tafel 96 dargestellt. Selten giebt man diesen Thüren die ganze Höhe des Thürlichtes, sondern man schneidet mittels eines Kämpfers „Loosholzes", dessen Höhe, wo thunlich, mit der Kämpferhöhe der Fenster übereinstimmend angenommen wird, einen Teil ab, wodurch ein Oberlicht gewonnen wird und die Thür, vermöge ihrer geringeren Größe, leichter gehandhabt werden kann. Als geringste Höhe der Hausthüren werden 2,i bis 2,4 m angenommen.

Die Thür besteht aus Eichenholz, erscheint inwendig als gestemmte, außen als glatte Thür mit ebener Fläche, auf der der Doppel, beziehungsweise der dekorative Teil aufgesetzt und ausgeschraubt ist, wie dies aus den Durchschnitten zu ersehen ist und aus Fig. 757, die den Kämpfer, Fries und oberen Anschlag der Thür in größerem Maßstabe darstellt. Um außer dem Oberlicht noch mehr Licht zu gewinnen, wurde die Doppelthür teilweise verglast und mit leichten schmiedeisernen Schutzgittern versehen. Die Gläser sind mit besonderen Rahmen gefaßt, die in die

Thürrahmen eingesetzt und mit Vorreiber befestigt werden, wodurch die Gläser ohne Schwierigkeit auf beiden Seiten gereinigt werden können.

Die Thore unterscheiden sich von den äußeren Thüren nur durch ihre Größe; was daher bezüglich der Konstruktion der Hausthüren gesagt wurde, gilt auch hier. Man bildet wieder ein Rahmwerk und belegt dasselbe entweder mit Latten, „Lattenthor", oder mit Brettern, „Bretterthor", wodurch die einfachsten Thorkonstruktionen entstehen. Fig. 8, Tafel 88, zeigt ein Bretterthor. Die Bretter können gefalzt, gespundet, gefedert oder stumpf gefügt und mit Fugenteisten überdeckt werden. Sieht man diese Konstruktion bloß als Unterlage oder „Blindthor" an, auf das ein

Fig. 758.

sät*

Dient die Einfahrt zugleich als Eingang, und verlangt die erstere die ganze Höhe des Thorlichtes, so wird das Thor aus zwei Flügeln konstruiert, die des leichteren Verkehrs wegen nicht selten mit einer Thür von gewöhnlicher Größe verbunden sind. Braucht man hingegen nicht die ganze Höhe der Thüröffnung, so legt man wieder, wie bei den Hausthüren, einen Kämpfer an, stellt das Thor aus zwei Flügeln her, die nun nicht mehr so schwer werden, und behandelt den oberen Teil als Oberlicht, das in den meisten Füllen zur Beleuchtung der Einfahrt nicht ausreicht, weshalb noch der obere Teil des Thores verglast werden muß.

Nach diesen Gesichtspunkten ist das auf Tafel 97, Fig. 1 bis 7, abgebildete Thor ausgeführt, das in konstruk-

Fig. 760.

Wf

ä.

SS

■!///!

iS

Fig. 759.

1»

■WA

tiver Beziehung Ähnlichkeit hat mit der Hausthür Tafel 96 und seiner klaren Darstellung wegen wohl keiner weiteren Erklärung bedarf. Nur betreffs des Kämpfers, an dem sich das Thor oben anschlügt, sind außer Fig. 4, Tafel 97, noch weitere Anordnungen in Fig. 758 bis 759 gegeben. Letztere bestehen aus vollem Holze, und aus je einem Stück, und in Fig. 759 soll die eingelassene Schiene, die sich noch ca. 15 cm über die Gewände zu erstrecken hat, in die sie einzulassen und mit Steinschrauben zu befestigen ist, das Einsacken und Werfen des Kämpfers verhindern. Denn von der unveränderten Haltung des Kämpfers ist der vollkommene obere Anschlag des Thores abhängig.

aus Rahmen, Füllungen u. s. f. bestehender „ Bel eg " ausgeschraubt wird, so erhält man ein eleganteres Thor, wobei der nach außen gerichtete gestemmte Teil, der sogenannte „Doppel", gern aus hartem Holze hergestellt wird. Besteht dagegen dieser Beleg auch wieder nur aus Brettern,

wie Fig. 3 bis 5, Tafel 88, solche Beispiele zeigen, so Das Zusammensetzen des Kämpfers ans mehreren entstehen verdoppelte Bretterthore.    reimten und verschraubten Stücken, Fig. 4, Tafel 97, bietet

ver-

gleichfalls ein vortreffliches Mittel gegen das Werfen oder wird um so eher genügen, als die Thürbeschlüge, wenn

.Verziehen (siehe auch Fig. 19).

auch keineswegs unbedeutende Nebensachen, doch keine

Schließlich hat sich die Verstärkung des aus mehreren einen wesentlichen Einfluß auf das Gebäude ausübenden Stücken gebildeten Kämpfers, Tafel 98, durch eine ein- Konstruktionen bilden, wie dies bei den früher betrachteten gelassene Winkelschiene an der unteren Kante, an der das der Fall war. Auch lassen sich schlecht angefertigte Thor anschlägt, seit einer Reihe von Jahren sehr gut Beschlagteile leicht erkennen, und sollten sie dennoch zur bewährt. Im übrigen zeigt die Konstruktion Tafel 98, Anwendung gekommen sein, leicht durch neue und bessere die eines der vorderen Thore der Centralturnhalle in ersetzen.

6.

Weschtagteite zur Bewegung der Muren.

Karlsruhe darstellt, eine einfache gestemmte Arbeit mit Friesen, Kehlstößen und überhöhten Füllungen.

Hierher gehören die Haken und Bänder. Erstere teilt man in ordinäre oder Spitzhaken und in Stütz-tz a k e n.

Der Anschlag der Thore an den Gewänden betrügt 12 bis 15 cm, am Kämpfer 3 bis 6 cm und am Thorbank 2 bis 3 cm.

Die Haken werden in der Thüreinfassung oder dem Thürgewände befestigt, und die Art der Befestigung richtet sich nach dem Material des Thürgewändes. Ist Holz das Material, so ist der horizontale Arm des Hakens nach Fig. 6, Tafel 100, vierseitig zugespitzt und auch wohl „eingehakt", d. h. mit Widerhaken versehen, um das leichte Herausziehen zu verhüten.

In Fig. 15 besteht der Hakeu aus zwei Teilen: dein Dorn zur Ausnahme des Bandes und der Hülse mit der Spitze, die in das Holz eingetrieben wird. Eine feinere Konstruktion zeigt Fig. 761, bei der der Dorn in den bandartigen Lappen, daher der Name Lappenkloben, eingeschweißt ist, der entweder auf das Holz aufgesetzt oder in dasselbe eingelassen und verschraubt wird. Um Senkungen der Haken, Fig. 6 und 15, vorzubeugen, werden sie mit einer Stütze versehen, Fig. 7 bis 9, wodurch der Stützhaken entsteht. Punkt a der Stütze wird mit einem Nagel oder-besser mit einer Schraube befestigt.

Die Größe und Stärke der Haken hängt von der Schwere der Thüren ab; sind dies Thorwege, so geht wohl der wagrechte Hakenarm in Form eines Bolzenschaftes durch den Thürposten hindurch, und ist innerhalb durch Schraube und Schraubenmutter befestigt, wie Fig. 9 dies zeigt.

Fig. 761.

©    <s>

Um dem Eindringen des Regenwassers an dem unteren Ende des Thores zu begegnen, wird die Thorbank mit einem sogenannten Bänkchen versehen, über das der „Wett er schenket" greift, Fig. 760, der am unteren Rahmholz auf den Grat eingeschoben ist und mit einer Wassernase das am Thor abfließende Regenwasser zum Abtropfen bringt. Solider als der Ansatz der Thorbank, der bei häufigem Befahren bald abgenutzt wird, ist eine 12 bis 15 cm starke, mit Eisen beschlagene eichene Schwelle, die in die Thorbank eingelassen wird und nur soweit vorsteht, als zum Anschlag des Thores und zur Abhaltung des Regenwassers nötig ist.

<s>

© iii

<s>

Auf Tafel 99 seien schließlich noch einige Beispiele schmiedeiserner Füllungen mitgeteilt, wie solche vielfach als Thüreinsätze verwendet werden.

5.

Der Beschlag der Muren.

Die Anforderungen, die an den Beschlag der Thüren im allgemeinen gemacht werden, sind leichte Beweglichkeit bei möglichst sicherem Verschluß. Es läßt sich daher auch der Beschlag der Thüren in zwei Hauptteile teilen, nämlich in die Beschlagteile, die vorzugsweise zur Bewegung und in solche, die zum Verschluß der Thüren dienen.

Zu den ersteren gehören Haken und Bänder, Zapfen und Pfannen u. s. to., zu den letzteren Riegel, Vorlegstangen, Schlösser u. s. w.

Zunächst müssen wir hier bemerken, daß ein detailliertes Eingehen auf die in Rede stehenden Konstruktionen, namentlich in den Mechanismus der verschiedenen Schlösser, uns zu weit führen und die Grenzen unserer Aufgabe überschreiten würde.

Besteht das Thürgewände aus Stein, so müssen die Haken eingegossen oder eingemauert werden, je nachdem das Thürgewünde aus einem oder mehreren Steinen besteht und mehrere Lagerfugen vorhanden sind. Im ersten Fall werden Wir beschränken uns vielmehr darauf, die verschiedenen die horizontalen Arme der Haken „eingegipst" oder mit Blei Arten der gewöhnlich vorkommenden Beschlagteile kennen vergossen. Zu diesem Zweck müssen nach innen etwas er-zu lernen und die Merkmale anzugeben, aus denen man weiterte Löcher für die Hakenarme in den Stein gestemmt auf eine gute und sorgfältige Arbeit schließen kann. Dies werden, in welche jene mit einem größeren Spielraum

um

passen, und dann wird eben dieser Spielraum entweder mit angerührtem Gips oder mit geschmolzenem Blei ausgegossen. Der Gips dehnt beim Erhärten sein Volumen aus und füllt dadurch den Raum um den Hakenarm vollkommen aus, wodurch letzterer, der am hinteren Ende etwas dicker gestaltet, auch wohl „eingehakt" ist, festgehalten wird. Bei Blei tritt eine Ausdehnung beim Erstarren nicht ein, im Gegenteil schwindet es bei dem Übergange aus dem flüssigen in den festen Zustand, und es muß daher nachgestemmt, „aufgekeilt" werden, damit sich das Blei fest an den Hakenarm und die Wand des Loches anlegt. Der Gips läßt sich so dickflüssig anrühren, daß man ihn in das Hakenloch einstreichen und dann den Haken eintreiben kann; bei dem Blei muß man aber den Haken zuerst in das Loch einhalten und dann das Blei so eingießen, daß es das Loch füllt. Liegt dieses in einer lotrechten Flüche, so hat das Eingießen Schwierigkeiten, und man sucht sich wohl dadurch zu helfen, daß man von Lehm oder Gips eine Art Pfanne vor dem Loch bildet und durch dieses das Blei einfließen läßt.

Hat das Thürgewünde an den geeigneten Stellen Lagerfugen, so werden die horizontalen Arme der Haken in die Flüchen dieser Fugen eingelassen und zugleich mit den Steinen vermauert. Die Haken sind nach Fig. 7 und 10, Tafel 100, gestaltet. Der horizontale Arm spaltet sich gewöhnlich in zwei Äste, die an ihren Enden mit abwechselnd auf- und abwärts gerichteten Umbügen versehen sind. Diese Haken heißen Mauerhaken. Stützen kommen an diesen Haken selten vor, doch können solche auch nach Fig. 7 angebracht werden. Bei großen und schweren Thorflügeln kommt es besonders auf eine sichere Befestigung des oberen Hakens an, weil das Gewicht der Thür ein Bestreben äußert, diesen horizontal aus seiner Befestigung herauszureißen, während bei dem unteren Haken gerade umgekehrt eine Pressung vorhanden ist, die ihn tiefer in das Gewände einzudrücken das Bestreben hat, welchem Bestreben der Haken leicht widersteht.

Die Spitzhaken werden aus einem Stück geschmiedet, und man hat darauf zu achten, daß das Eisen da, wo es umgebogen ist, keine Risse oder Sprünge zeigt. Bei den Stützhaken wird der aufrecht stehende Arm und die Stütze gewöhnlich aus einem Stück geschmiedet und der wagrechte Arm um dieses herumgelegt und angeschweißt. Die gute und sorgfältige Arbeit, wozu natürlich auch eine glatte und runde Form des Teiles, der als Drehachse dient, gehört, ist leicht zu erkennen. Sollen die Haken eingemauert oder eingegipst werden, so müssen sie vorher mit einem schützenden Überzüge von Pech oder Leinöl u. s. w. versehen werden, damit sie nicht rosten.

Die Bänder. Die Form, Stärke und Befestigung der Thürbänder ist abhängig von der Konstruktion, Größe, Schwere und dem besonderen Zweck der Thüren. Die Bänder werden entweder auf das Holz aufgelegt oder in dasselbe eingelassen und entweder mit Nägeln oder besser mit Holzschrauben befestigt. Bei der Anwendung von Nägeln gilt die Übung, diese von einer Länge zu nehmen, daß sie das Holz durchdringen und noch 1 bis 2 cm darüber vorstehen, welche Spitzen umgebogen und in das Holz eingeschlagen werden. Dadurch ist das Ablösen des Bandes von der Thür erschwert, da die Nägel nicht herausgezogen werden können. Besser sind Schrauben, und bei sehr schweren Thüren Schraubenbolzen, bei denen sich Muttern an der inneren Seite der Thür oder des Thores besinden müssen, um von Außen ein Lösen zu verhindern.

Die am meisten gebräuchlichen Bänder, deren Benennungen von ihren Formen herrühren, sind:

Das gerade Band, Langeband, das auch „kurzes" oder „langes" gerades Band, je nach seinen Längenver-hültnissen, genannt wird. Auf Tafel 100 zeigt Fig. 3 das kurze, Fig. 1 bis 2 das lange ordinäre gerade Band. Diese Bänder werden bei der einfachsten Gattung von Thüren, die ans Latten oder einer einfachen oder doppelten Schicht Bretter bestehen, Tafel 88, Fig. 1 bis 7, verwendet und auf die Querleiste, wie Fig. 1, Tafel 100 zeigt, aufgesetzt. Dieses Band ist mit einem Nietnagel und mit Nägeln befestigt.

Das gerade gekröpfte Band, Fig. 4 bis 5, findet da seine Anwendung, wo der Thürflügel weit hinaus oder ein Eck herumschlagen soll, wie dies in Fig. 5 punktiert angedeutet ist. Dieses Langeband hat im Mittelalter eine sehr reiche ornamentale Ausbildung durch Ranken und Blätterwerk erfahren, die nicht selten so weit ging, daß die Thür gewissermaßen nur als Unterlage oder Träger dieser reichen Schmiedearbeit diente. Um daher diesen Thürschmuck entsprechend zur Geltung zu bringen, wurde er bei äußeren Thüren stets an der Außenseite angebracht, während sonst die Bänder, um deren Ablösen zu verhindern, gewöhnlich an der inneren Seite angeschlagen werden. Fig. 11, Tafel 100, und Fig. 2 und 6, Tafel 102, zeigen Beispiele vom verzierten geraden Band samt Drücker, Fig. 4. Das Bockshornband, Fig. 12, Tafel 100, ist ein veraltetes, selten mehr gebräuchliches Band.

Für gestemmte Zimmerthüren werden in der Regel Schippebänder, Fischbünder und Aufsatzbänder (Kantenbünder) verwendet. Die gewöhnliche Zimmerthür erhält zwei oder drei, die Salonthür von größerer Höhe drei oder vier solcher Bänder für je einen Flügel. Da diese Bänder nur die vertikale Thürrahme fassen, so werden bei besonders breiten und schweren Thüren noch eiserne Winkel an den vier Ecken der Thürrahme eingelassen und

Fig. 762.

VZ

ausgeschraubt zur Unterstützung der Holzverbindung und um der Formänderung der Thür vorzubeugen. Solche Winkel erhalten 15 bis 18 cm Schenkellänge bei 3 cm Breite und 2 bis 3 mm Dicke.

Das Schippeband ist in Fig. 13 bis 14, Tafel 100, und Fig. 762 dargestellt. Der Haken, Fig. 14, der in Fig. 15, Tafel 100, besonders dargestellt ist, wird nur bei ordinären gestemmten Thüren verwendet; bei besseren Beschlägen wird das Band auf einen sogenannten Plattenkloben, Fig. 16, llMVv ¹¹¹ Tafel 100, aufgesetzt. In Fig. 13 erscheint das Schippeband bloß ausgeschraubt, es wird jedoch zur besseren Befestigung nicht selten mit einen: Nietnagel oder einem Schraubenbolzen in Fig. 16, Tafel 100. Ein reich dekoriertes Band dieser Gattung ist in Fig. 3, Tafel 102, dargestellt, nebst Schlüsselschild mit Drücker, Fig. 5.

Das Fischband ist in Fig. 18, Tafel 100, in der Ansicht und in Fig. 19 im senkrechten Durchschnitt gezeichnet. Das Band besteht aus zwei Lappen a und b, die um einen Dorn zu Hülsen umgebogen sind. Die Hülse des unteren Lappens ist mit den Nieten cc mit dem Dorn d fest verbunden, während sich die obere Hülse um diesen Dorn dreht. Um das Abreiben der Hülsen unter sich zu vermeiden, wird der Dorn f in die obere Hülse geschraubt oder mit Nieten verbunden, so daß Dorn auf Dorn läuft und zwischen beiden Bandhülsen ein Spielraum bleibt. Die Fig. 16 und 17, Tafel 100, und Fig. 763 A und B zeigen die Verwendung des Fischbandes. Es wird nämlich der obere Lappen in die Thürkante eingestemmt, und der untere Lappen entweder senkrecht in die Thürverkleidung

Fig. 763.

mt

■fl

versehen, Fig. 762. Das Band kann aufgesetzt oder ein-gelassen werden, in welch letzterem Fall es eine ganz einfache Form, und zwar die des Rechteckes, erhält, wie

Fig. 764.

ro

Cli _

!:

I Hifi

eingestemmt oder auf der Thürverkleidung eingelassen und mit versenkten Schrauben befestigt. Die letztere Anordnung giebt meistens eine solidere Befestigung, und bei sorgfältiger Arbeit bemerkt man den Lappen nach erfolgtem Anstrich der Thürverkleidung nicht mehr.

Eine besondere Ausbildung des Fischbandes zeigt Fig. 764 (Patent Adolf Otto Rott in Frankfurt a. M.); es ermöglicht mittels eines Schneckengewindes, das an einem losen Dorn und in dem unteren am Thürpfosten zu befestigenden Lappen angebracht ist, daß sich die Thür beim Öffnen hebt und durch die eigene Schwere wieder selbstthätig schließt, so daß besondere Thürschließvorrichtungen nicht erforderlich werden.

Schlagen die Thüren in vollen Falz, so müssen die Bänder derart gestaltet sein, daß der Drehpunkt so weit vor der Thürfläche liegt, daß der Flügel herumgeschlagen werden kann, damit er sich an die Wand anlegt. Diese Bänder heißen im allgemeinen Aufsatzbänder; sie sind entweder abgekröpfte Bänder, die auf Thür und Verkleidung aufgeschraubt werden, oder sie werden auf den Kanten ausgeschraubt, Fig. 763c, wie z. B. Spenglers

Exaktband, Fig. 765, das aus dein Vollem gearbeitet, d. h. gebohrt ist, auf Stahlringen läuft, und leicht geölt

Fig. 765.

Ansicht, und in Fig. 21 int Grundriß, und zwar angeschlagen, dargestellt. Dieses Band besteht aus zwei Lappen und einem Dorn, wobei die ersteren gewöhnlich so dick wie der letztere gemacht werden. Der Mittelpunkt des Dornes muß genau in die Fuge der miteinander ztl verbindenden Teile gesetzt werden. Der Dorn kann lose

m.

Fig. 76$.

f'T

•j

irapi

werden kann, Fig. 766. Auch die sogenannten Paumelle-bünder, Fig. 767, die insbesondere in Frankreich heimisch sind, gehören zu den Aufsatzbändern, Kantenbündern.

Fig. 766.

Fig. 767.

oder fest sein, je nachdem die Thüren ausgehängt werden sollen oder nicht. Das Scharnierband wird in verschiedener Stärke angefertigt und bei inneren Laden, Tapetenthüren, Thüren von Möbeln u. s. w. verwendet.

vv

Das Winkelband, Fig. 1 und 4, Tafel 101, findet bei schweren Thüren, Hausthüren, Thoren u. s. f. seine Verwendung, indem das Band den Verbindungsstellen der Rahmen noch zu Hilfe kommt, welche es zusammenhält und unveränderlich macht. Zur Befestigung werden am besten Mutterschrauben genommen. Da das Gewicht der Thür besonders am Lappen a, Fig. 1, hängt, so ist dieser breiter als das Band angenommen tmfc> letzteres über denselben gekröpft. Der Kloben, auf dem das Band ruht, besteht aus einem um einen Dorn geschmiedeten verdoppelten Lappen, Fig. 3 und 7, der recht hoch angenommen wird und den man weit in das GeN'ünde eingreifen läßt.

Fig. 768 zeigt noch ein Spengler'sches Exaktband mit reich dekoriertem Gewinde.

Das Scharnierband, das bei Bauarbeiten wenig Verwendung findet, ist in Fig. 20, Tafel 100, in der

Um bei schweren Thüren das Gewicht auf mehr als zwei Stützpunkte zu bringen, ordnet man in der Mitte der Thürhöhe ein weiteres Band an, das man Kreuzband nennt, Fig. 2 bis 3 und 5 bis 6, Tafel 101. Dabei ist der Lappen a wie beim Winkelband zu einer Hülse umgebogen, in die ein kurzer Dorn, Fig. 6, eingeschraubt ist, so daß

die beiden Dorne, wie beim Fischband, aufeinander

Oberhalb befestigt man den Zapfen (ber oft nur an reiben, während zwischen der oberen Bandhülse nnd der    die Wendesäule angeschnitten ist nnd dann ein Hals heißt)

unteren des Klobens ein kleiner Spielraum bleibt. Eine    immer an der Wendesänle und das Hals eisen an dem

andere Konstruktionsweise des Kreuzbandes, bei dem der Lappen a oberhalb des Bandes sitzt, ist in Fig. 8 bis 9 dargestellt. Ferner zeigt Fig. 11 einen bei Thoren gebräuchlichen Haken, wenn die Befestigung in Stein vorzunehmen ist, während Fig. 10 einen solchen zeigt, bei dem die um den Dorn geschmiedete Hülse auf eine Eisenplatte genietet ist, die auf das Holz aufgesetzt oder eingelassen ist, und mit starken Holzschrauben oder besser durchgehenden Schraubenbolzen befestigt wird. Ein dekoriertes Winkelband sowie ein Kreuzband sind in Fig. 1, Tafel 102, dargestellt.

nur

Thorgewünde.

Das Halseisen wird, luenn es eingemauert werden kann, ähnlich wie die Mauerhaken, mit langen horizontalen, in die Mauer greifenden Armen nach Fig. 21, Tafel 101, versehen. Muß man dasselbe aber eingießen oder eingipsen, so wird man selten die wünschenswerte Sicherheit der Befestigung erreichen, weshalb die erstere Befestigungsart immer vorzuziehen bleibt.

Große und schwere Thore» pflegt man aus andere Weise beweglich einzurichten, indem man statt des unteren Hakens und Bandes einen Zapfen mit Pfanne und statt des oberen Hakens einen Zapfen mit einem Halsbande anbringt.

Am untern Teile der Thür kann man den Zapfen entweder an der Thür oder an der Schwelle der Thüröffnung anbringen, und man muß dann mit der Pfanne diesem angemessen verfahren.

Im ersteren Fall ist der Zapfen leichter in Schmiere zu erhalten, aber es sammelt sich auch leicht Schmutz, Sand u. s. w. in der Pfanne, wodurch diese und der Zapfen leiden. Im letzteren Fall ist ein Verunreinigen der Pfanne zwar nicht zu befürchten, aber auch ein Schmieren des Zapfens unausführbar. Ein richtiges Abwägen dieser Vor-und Nachteile wird übrigens hier immer den Ausschlag geben für die zu treffende Anordnung.

In Holz ist die Befestigung der Halseisen großer, schwerer Thore schwierig, weil der aus dem Gewicht des Thores resultierende Zug auf ein Abbrechen des Halseisens wirkt. Man kann hier nur durch vermehrte Stärke des Eisens helfen und durch eine solide Befestigung, wie sie in Fig. 20, Tafel 101, angedeutet ist; denn das Halseisen mit einer Stütze wie die Haken zu versehen, würde unnütz sein, weil es niemals etwas zu tragen hat.

Bei gewöhnlichen Haken und Bändern kann man eine Thür, wenn sie nicht in einen Falz, sondern nur stumpf vor die Öffnung schlägt, auch wenn sie verschlossen ist, dadurch öffnen, daß man sie aus den Haken hebt. Um dies zu verhindern, pflegt man wohl den oberen Haken verkehrt einzuschlagen, oder man schlügt einen Stift über den Haken, so daß ihn das Band nicht verlassen kann.

Soll der Zapfen in der Schwelle der Thüröffnung befestigt werden, so ist besonders dessen Drehen und Verschieben zu verhindern, ein Herausziehen aber nicht zu befürchten. Man wird daher dem Zapfen, etwa nach Fig. 22 bis 23, Tafel 101, nach unten zu einen Dorn und in der Oberfläche der Schwelle zwei oder vier horizontale Lappen mit nach unten umgebogenen Enden geben können, und dann Dorn und Lappen in den Stein einlassen und vergießen. Auf ganz ähnliche Weise kann man auch die in Fig. 19 dargestellte Pfanne in die Schwelle einlassen nnd befestigen, weil auch diese nur gegen Drehung und Verschiebung zu schützen ist.

Die Fig. 12 bis 13, Tafel 101, zeigen eine Konstruktion, wonach ein starkes Winkelband auf den Kanten des Thorflügels eingelassen und mit Schrauben und einem Plattbolzen, Fig. 14, befestigt ist. Das Band sitzt ans einem Drehdorn, der in einer Pfanne von Eisen spielt, die in einen größeren Stein eingelassen ist.

solchen mit Federn versehenen Zapfen.

Wesentlich verschieden gestalten sich die Beschlagteile zur Bewegung der Schiebethüren. Diese bewegen sich entweder in einer Nut, „Schiebefalz", der am Boden angebracht ist, und in den die Feder der Schiebthür eingreift, oder die Bewegung findet weniger schwerfällig auf Rollen statt, die entweder unterhalb oder besser oberhalb der Thür angelegt werden, wodurch diese als eine aufgehängte erscheint und mit geringer Anstrengung verschoben werden kann. Die Rollen bestehen aus Eisen oder Messing, und bewegen sich um so leichter, je größer ihre Durchmesser sind. Bei der Konstruktion, Tafel 94, ist die Doppelthür mit vier Messingrollen versehen, die mittels der Bügel n, Soll der Zapfen oder die Pfanne an der Wendesänle : Fig. 3 bis 4, so angebracht sind, daß ihre Schwerpunkte des Thores befestigt werden, so erhalten diese Beschlag- und der der Thür in einer lotrechten Ebene liegen. Die teile statt der Lappen auswärts gerichtete Federn, zwei, Rollen, an denen das ganze Gewicht der Thür hängt, drei, auch vier an der Zahl; diese werden in das Holz bewegen sich auf der Laufschiene o, die stellenweise eine eingelassen und durch Holzschrauben oft mit versenkten seitliche Befestigung mit Winkeln an dem Überlagholz p Köpfen befestigt. Fig. 17 bis 18, Tafel 101, zeigen einen erhält. Während die eine Hälfte des gestemmten Thürfutters, Fig. 4, befestigt wird, ist die andere Hülste q mit

Eine andere Art der Führung besteht in der Herstellung eines Schlitzes, Fig. 7, Tafel 94, der mit Eisenblech ausgefüttert wird, und in dem eine an der Thür eingesetzte eiserne Feder läuft. Der Schlitz muß gehörig tief gemacht werdeu, damit er nicht zu schnell durch Staub u. s. w. verstopft wird.

to)

S,

Kl

__: :

Scharnierband anzuschlagen, damit sie bei etwa nötig werdender Reparatur aufwärts geklappt werden kann.

Am unteren Ende der Thür wird die „Führung", so weit die Thüröffnung reicht, weggelassen und nur innerhalb des Wandschlitzes nach Fig. 769 angebracht. Die Führung Fig. 769. selbst kann aus einer "si"-Schiene oder Winkelschiene gebildet werden, deren Steg nach oben vorsteht und in einen Falz der Thür eingreift. Dabei läßt man die Nut an der Thür so tief ausstoßen, daß diese nicht ans der Schiene aufsitzt, sondern sich nur die Backen der Nut an der Schiene reiben. Ein in das Holz eingelassener Riegel, „Kantenriegel", verhindert das Hin-und Herfedern der geschlossenen Thüren.

Wesentlich einfacher, billiger und sicherer im Betrieb sind die neueren Beschläge, von denen insbesondere die patentierten Schiebethürbeschläge von G. Weikumsi zu nennen sind. Hier sind statt der Rollen Kugeln verwendet, die unten oder oben befestigte Laufschienen in drei Punkten berühren; hierdurch erfährt die Reibung im Vergleiche zu Rollen eine sehr bedeutende Verminderung, die sich dadurch noch weiter abschwächt, daß die Kugeln, lose beweglich, die scharf begrenzte Bahn zurücklegen können. Für leichte Thüren sind die Kugeln aus Hartgummi, für schwere

Fig. 770.

d,

Damit die beiden Thürhülften nur auf ein bestimmtes Maß und nicht ganz mt§ den Mauerspalten herausgezogen werden können, sind an den Rahmen Leisten aufgeschraubt, Fig. 8 und Fig. 2, Tafel 94, die beim Schließen der Thüröffnung sich an das Thürfutter anstemmen und ein vollständiges Herausziehen der Thür aus dem Mauerschlitz verhindern. Ebenso kann man mittels Haken dem in die Höheheben der geschlossenen Thüren entgegenwirken.

40

Die Konstruktion einer„Schiebethür ohne Rollen" ist nach dem Patent von Sauer wein in Frankfurt a. M. in der Deutschen Bauzeitung, Jahrg. 1879, Seite 316, von

E. Puls in Berlin publiziert. Diese besteht nach Fig.770 darin, daß statt der Rollen eine Schere, die sich innerhalb eines schmiedeeisernen Rahmens abcd bewegt, die Führung der Thür bewirkt. Nur unten führt sich die Thür in gewöhnlicher Weise im Schlitz auf einem kleinen Z,-Eisen e. Am eisernen Rahmen, der bei b und d durch in unserer Zeitung schraffierte Winkelplatten abgesteift ist, hat der Scherenscheukel sx bei b den drehbaren Haltpunkt für das ganze System, während der Schenkel s bei a die Thür trügt. Die oberen Enden der Schenkel bewegen sich parallel mittels Rollen in sogenannten Prismen-Kulissen. Eine Feder f, die bei geschlossener Thür gespannt ist, und selbstredend auch an der gegenüberliegenden Schenkelöffnung angebracht werden kann, hält die Schere im Gleichgewicht. Bei der Aufstellung wird das ganze System, an dem die Thür schon angeschlagen ist, in den Mauerschlitz geschoben, richtig gestellt und mit starken Schrauben bei a und c beziehungsweise unten und oben befestigt.

Brey mann, Baukonstruktionslchre. II. Sechste Auflage.

Zip,

,/Ti,

Thore aus Gußstahl gefertigt. Der Beschlag kann sowohl oben als unten angebracht werden; zur ersteren Anordnung ist von Oberkante der Thür ab eine Höhe von 10 cm erforderlich, ein Maß, so gering, wie es wohl bei keinem anderen Beschlag erreicht ist. Der bewegliche Theil der Thür sitzt durch zwei unter einem Winkel geneigte Flüchen auf den Kugeln auf, und diese werden durch eine hochkantig stehende Flachschiene unterstützt.

In Fig. 771 stellen Abbildung I bis V die Anordnungen für innere leichte Schiebthüren dar; die obere bewegliche, mit einer Rinne versehene Führung ist aus -Eisen oder Hartguß auf die Breite der Thürflügel hergestellt. Anßenthore und schwere Schiebthüren haben Gußstahlkugeln, Abbildung VI bis X, die nähere Erläuterung wohl nicht bedürfen.

1) Centralblatt der Bauverwaltung 1887.

Eine abweichende Konstruktion zeigen die Röhren- Banarbeiten das Befestigen der Schiebrohre in einigen Schiebe-Thürgehänge, Fig. 772Z) mit Me. Cabe-Patent- Minuten zu bewerkstelligen.

kugellager, Fig. 773, die in England und Amerika viel- Das Beschlüg sindet auch Verwendung bei sehr großen fach Verwendung sinden, und denen außer einem leichten, Öffnungen zu sogenannten Klapp-Schiebe-Thüren, Fig. 774,

Fig. 771.

!Z>

³ Laufschie

<T

gurnmi-

big et

SLaufschiene

larlgummi-I Jcugel

tl

y\

''Laufschiene

*1

Schnitt C—D.

Farquet-Laufschiene loden Schnitt K—F.

VL

VH

HÜ

A l\\\N

■Gummirollen

Guss stahl

Es

lUJI IM«

-es

Sc/mr'tt A B.

IV

Laufschiene

VE

IX

Schnitt Q—//.

Gement-,Asphalt-oder Jtolzboden

Schnitt J—Ä.

Ug. 772.

|1

11119

i:i

:anIcamiiiir-uL

BIJ

:::

ii

Mi

pn

p|

fl

V:"

SS

II

III

sicheren und geräuschlosen Gang insbesondere nachgerühmt wird, daß die beiden dünnen Wandseiten mit dem Bau aufgeführt werden können, und es bloß eines Balkens bedarf, der oben einzulegen ist, um nach Vollendung aller

1) Vertreter: Martin Kiinbel in Breslau.

die den großen Vorteil bieten, daß sie, außer Gebrauch, sich zusammengeklappt flach an die Wand legen, und daher nicht störend in die Zimmer hineinragen.

Pendelthüren, Windfangthüren, durchschlagende Thüren, haben den Zweck, die Zugluft von dem abgeschlossenen Raume fernzuhalten und rasches Entweichen der Wärme

:u

Druckes wieder schließen, wobei sie einige Male nach links, indem sich zwei Spreizstützen, ähnlich wie bei der beiden Seiten ausschlagen oder pendeln.    Hebelpresse, aus der schrägen Lage beim Ruhezustände

1) Deutsche Bauzeitung 1892.

zu verhindern, wobei sie aber einen möglichst bequemen ungehinderten Durchgang nach beiden Richtungen gestatten müssen. Sie bewegen sich deshalb nicht nur nach einer

Fig. 773.

untere mit einem Zapfen in einen Federkasten eingreift, der im Boden eingelassen ist, Fig. 775.

Die Federkasten sind nur wenig dauerhaft, /M erfordern viel Unterhaltung, und werden besser durch Konstruktionen ersetzt, bei denen das Gewicht der Thür als treibende Kraft verwendet |M wird.

Sä

Seite, sondern nach beiden Seiten; sie müssen einem leichten Druck nachgeben, sich sofort nach Nachlassen des

Fig. 776 *) giebt Franz Spenglers „DauerPendel" (D. R. P.). Der Thürflügel ruht auf einem Drehzapfen, der das Steigen des Flügels um etwa 25 mm gestattet.

Das Steigen des Zapfens wird bewirkt durch die Drehung der Thür nach rechts oder

Fig. 775.

mnOilll...........lllll'IBIliUllsll'.IIIMIIIIM

Fig. 774.

....

:V.

lll

MM

Zur Erreichung des Zweckes werden entweder Feder» bis beinahe ,ur senkrechten Lage bei geöffneter Thür aufader Wiese Ebenen als treibende Kraft verwendet. Früher richten. D,e Spreiz,tntzen smd zwischen zwei Drehscheiben wurden fast ausschließlich die Pendelthüren mit Winkelbändern auf den Kanten angeschlagen, von denen das

zentrisch um den Stützzapfen herum gelagert; von den beiden Drehscheiben wird entweder die obere oder die untere durch einen Mitnehmer gedreht, je nachdem die Thür rechts oder links durchschlügt. Der ganze Beschlag ist in ein in den-Fuß-

Jn I ist die untere Hülse a unbeweglich in einer Pfanne eingelassen und mit einer Schraube befestigt, während die obere Hülse b mit einem Arme c verbunden ist, der in einer Aussparung der unteren Fläche der Thür liegt und

Fig. 776.

Fig. 777.

IT

1°

c¹

■Mg»

■a

boden einzulassendes, oben mit Messingdeckernbgeschlossenes Gehäuse eingesetzt; das durch die Schmierrinne 8 von der Hinterkante der Thür her einführbare Ol schmiert auf seinem Lauf nach unten alle reibenden Theile; das Füllen des Eisenkastens mit Ol, wie bei den Federkasten, ist nicht nötig. Die Schrägstreben werden in gehärtetem Stahl, die übrigen Teile in Schmiedeisen, Gußeisen, Bronze, je nach ihrer Beanspruchung, hergestellt. Es leuchtet ein, daß das Aufsperren der Thüren für den Beschlag unschädlich ist und daß Frost oder die Nässe des Fußbodens denselben nicht wesentlich beeinflussen.

Oben hängt der Thürflügel in einem gewöhnlichen Zapfenbande. Falls der für die nötige Hubhöhe von etwa 25 mm oben erforderliche Spielraum geschlossen werden soll, so wird auf die oberen Zapfenbünder eine Latte L in der Stärke der Thür aufgelegt, welche sich beim Heben der Thür in eine entsprechende Aussparung des Kämpfers hineinschiebt und beim Senken wieder mit herabgeht.

/>

in

F!

'i

diese nach der Rückseite mit dem aufgebogenen Teil e' umfaßt. Mit Hilfe dieses Armes cc' läßt sich die obere Hülse b drehen. In dem aufgebogenen Teil c', II, ist ein Schlitz ck vorgesehen, welcher sich bei der Verstellung unter der Schraube e verschiebt. Durch Anziehen der

Fig. 777 si giebt den Pendelthürbeschlag von Bruno Müdler in Berlin, der folgendermaßen beschrieben wird. letzteren läßt sich der Armee' und also auch die Hülse b

in gewünschter Lage feststellen. Es wird also durch die I Verstellbarkeit der Hülse b eine genaue Regulierung der

1) Centralblatt der Bauverwaltung 1892.

Thür ermöglicht, damit dieselbe stets gerade Flucht hält, und zumal hier, wo so leicht Staub und Schmutz zwischen was bei vielen anderen Systemen nicht geschehen kann die reibenden Flächen tritt und ein gründliche^ Lien sehr und namentlich bei neuen Thüren, die sich leicht etwas schwierig ist. Vorkehrungen, dieses zu ermöglichen, scheinen

nicht getroffen zu sein.

Vortrefflich bewährt haben sich Thürbänder mit Federeinlagen, von denen wir in Fig. 778 ff „Bommers Spiral-fedcr-Pendelthürbänder" mitteilen.

In den Hülsen a (I und II) befinden sich um Kerne b gewundene Spiralfedern f, die mit einem Ende an der Hülse a, mit dem anderen am Kernbolzen b befestigt sind. Die Lappen d sind bei g umgebogen und bilden mit dem dort durchgehenden Bolzen b das Scharnier. Die Bolzen b lassen sich durch die Scheiben c (I) mittels in die Löcher o einzusteckender Dorne drehen, wodurch die Federn gespannt werden. Sind die Federn genügend gespannt (nach dem Anschlagen), so steckt man an Stelle der Spanndorne einen kleinen, etwas vortretenden Stift o (I und II) in

Ng. 778.

SS

e_

9-

,c

so

IM

laä,

7,o

3t

III

Ng. 779.

zs

>x

/Z /

X/

-!

SM

"'E

s' jr<d

y"

xv

ziehen und werfen, wünschenswert ist. Der Stahlzapfen f,    eines der Löcher. Dieser Stift legt sich gegen die anzu-

III, welcher mittels einer Kopfschraube herausgenommen    schraubenden Lappen d (I) und bewirkt, daß die Feder

werden kann, verleiht dem Triebwerk eine sichere Führung    durch die Bewegungen der Thür mitbewegt wird. Beim

und ermöglicht ein leichtes Ein- und Aussetzen der Thür.    Durchschlagen der Pendelthür wird immer die Feder ge-

Außerdem werden noch als besondere Vorteile angeführt    spannt, nach deren Seite die Thür geöffnet wird. Wenn

die Anwendbarkeit des Beschlages in gleicher Größe für    z. B. IIIZ das Futter und F den Thürflügel darstellt,

so ist jetzt die in der Hülse steckende Feder gespannt, während der Steg e sich gegen die Thür F legt. Schlägt nun die Thür nach vorn durch, so legt sich der Steg e

alle Thüren, ob leicht oder schwer, geräuschloser Gang, keine Abnutzung, selbst nach jahrelangem Gebrauch u. s. w.

Letzterer Vorzug scheint jedoch sehr zweifelhaft zu sein, weil alle Metalle, selbst bester Gußstahl, bei Reibung aufeinander der Abnutzung in hohem Grade unterworfen sind,

an das Futter Z (auf die Fläche s), worauf die Feder in der Hülse a₂ gespannt wird.

die Flügel zur Seite schieben zu können, ist an der Decke eine Führung angeordnet, welche aus einem auf Schienen 40 laufenden vierrädrigen Wagen T besteht. Derselbe trägt einen mit Kugellager versehenen Drehzapfen t, an dem das die Stange P umschließende Rohr 43 hängt, welches mit

Fig. 780.

71.

40

Jeder Thürflügel erhält zwei solcher Bänder, die genau senkrecht übereinander liegen müssen. Außer diesen Doppel-bändern für durchschlagende Thüren giebt es auch einfache, ähnlich eingerichtete für anschlagende Thüren, die dort Verwendung finden können, wo man sonst eine Zuwerffeder anbringen müßte.

v'*iä

13-31

■30

TV

TB

iii

Ü!

-21

Diese Doppelfederbänder werden wie gewöhnliche Scharniere angeschlagen, müssen aber so tief eingelassen werden, daß zwischen den beiden Lappen d (II) noch der Steg 6 Platz findet. Daher sind die Lappen bei 1 (III), um das Hirnholz zu verkleiden, umgebogen. Die Bänder verunzieren die Thüren nicht, doch empfiehlt es sich, neben der Thür noch einen schmalen in II schraffierten Streifen h (in tiefen Futtern) anzubringen; denn die Federhülsen a haben bei mittleren Thüren etwa 3 cm Durchmesser und machen, wenn die Verkleidung v bis an die Thür reicht, eine unschöne Ausklinkung erforderlich. Als ein Vorzug dieser Bänder sei noch angeführt, daß sie unabhängig von Kämpfer und Fußboden sind und ohne Mühe ein Bewegen der Thür um nahezu 360° gestatten, Fig. 779.

Hierher sind ferner zu rechnen die sogenannten Drehthüren, von denen wir in Fig. 780 eine neue Konstruktion von Theophilus von Kännel in New Jork mitteilen.

'²⁷    4

/

23 i j i 22

23

I!

ii

H-r

43

SP

[25

20    ‘27

IV

III

(%!

Die Drehthür vorliegender Erfindung ist derart eingerichtet, daß ihre Flügel entweder in Gebrauchstellung kreuz- oder strahlenförmig oder außer Gebrauch in flach zusammengeklappter Lage festgestellt werden können. Wie aus beistehenden Abbildungen ersichtlich, sind je zwei gegenüberstehende Thürflügel 20, 22 und 21, 23 durch aneinander gereihte, mit Gelenkbändern 26, 27 versehene Rohrstücke 25 miteinander verbunden und um eine Stange P als Drehachse beweglich. Die znm Teil aus Glas für Schauzwecke hergestellten Zargen D haben eine der Bewegungsrichtung der Flügel entsprechende Krümmung erhalten und bilden Führungen für die an den freien Kanten der Flügel eingesetzten Gummistreifen r, welche das Durchtreten von Zugluft und Staub verhiudern und die Möglichkeit von Fingerquetschungen zwischen den Flügeln und Verkleidungen ausschließen sollen. An den Flügeln befinden sich ferner zwei übereinander liegende Scheiben

30, 31, von denen je eine an einem Paar in parallelen ejnem ber Qn bert Flügeln befestigen Rohrstücke 25 durch Ebenen liegende!    Flügel    befestigt i)t. Die Scheibe 30 be-    ejnen Stift 44 verbunden ist.    In den Endfiellungen wird

sitzt zwei um 90⁰    auseinander liegende Löcher 32, 33, in    ^er ggagCn außerdem durch    eine mit Anschlägen    n zu-

oüi in der Scheibe 31 befindlicher Vorsteckstift p |ammen wirkende, federnde Klinke m festgestellt, welche eingesteckt werden    kann.    Je nach Eintritt des Stiftes in    burch Anheben der Stange P    mittels eines Hebels    bei A

eines der Löcher    erfolgt    eine Feststellung der Flügelpaare    ^ au§gctö|t werden kann.fi

in rechtwinkeliger bezw. gekreuzter Lage gegeneinander oder in Parallelfiellnng (wie punktiert in II angedeutet). Uni

Zum Verschluß zweiflügeliger Thüren gehören außer dem Schloß noch zwei Riegel, Fig. 781, und zwar ein oberer langerRiegel a und b, sowie ein unterer kurzer Riegel c und d. Der obere Riegel, dessen Länge von der Thürhöhe abhängt, endet unten in einem Knopf, wird durch drei Führungshülsen gefaßt und greift oben in die Zu jedem dieser Schlösser gehört noch eine Schließ-    Schließkappe, die in Holz oder Stein, je nach Beschasfen-

kappe oder ein Schließblech, der Teil nämlich, durch    heit der Überdeckung, befestigt ist. Die Führungen sind

den der Schlußriegel, die Drückerfalle u. s. w. bei ge-    auf Unterlagblechen vernietet. Zwischen den beiden größeren

schlossener Thür festgehalten werden. Die Schließkappe,    Unterlagblechen und dem Riegel sind Federn angebracht,

nur bei Kastenschlössern gebräuchlich, bildet ebenfalls einen    die den Riegel in jeder gegebenen Stellung erhalten und

Kasten, der an der Thürbekleidung befestigt wird. Die    ihn am Herabsinken verhindern. Damit der Riegel nicht

eingesteckten Schlösser haben ein Schließblech, das in dem    weiter geschoben werden kann als nötig ist, sind die Nasen

Falz des Thürfntters eingelassen und durch Schrauben mit    n n angebracht,

versenkten Köpfen festgehalten wird.

Der untere kurze Riegel greift in ein in die Schwelle eingelassenes Schließblech und ist im übrigen so beschaffen wie der obere Riegel. Diese Verschlnßvorrichtung wird an und einen Nachtriegel. Die durch den Drücker bewegte ! der inneren Seite der Thür auf die Rahmen aufgesetzt und

Weschkagteike zum Werfchkuß der Würen.

Hierzu dienen bekanntlich hauptsächlich die verschiedenen Schlösser, dann Fallen, Riegel, Vorlegstangen u. s. w.

Von den vielerlei verschiedenen, zum Teil sehr künstlichen Schlössern können wir hier nicht weiter reden, sondern müssen uns auf die gewöhnlich bei den Zimmer- und Hausthüren vorkommenden beschränken, und zwar können wir sie auch nur ihrer Hauptsache und ihren Unterscheidungszeichen nach kurz beschreiben, weil uns eine Besprechung des inneren Mechanismus zu weit führen würde.

Wesentlich voneinander unterschieden sind die deutschen und französischen Schlösser. Erstere haben einen hohlen Schlüssel, der auf einen Dorn paßt, und können mit diesem nur aufgeschlossen werden, indem der Schlußriegel des Schlosses von selbst vorschießt, sobald die Wirkung auf den Schlüssel aufhört. Nur bei den „verbesserten" deutschen Schlössern ist eine Sperrung angebracht, die bei aufgeschlossenem Schlosse den Schlußriegel festhält, bis sie durch einen Druck gelöst wird. Diese Schlösser, die außer dem Schlußriegel gewöhnlich auch noch einen Drücker haben, sind nicht mehr im Gebrauch und durch die französischen verdrängt.

Diese haben einen aus dem Vollen gearbeiteten vollen Schlüssel und können mit diesem aus- und zugeschlossen werden. Sie unterscheiden sich in Kastenschlösser und in eingesteckte Schlösser. Bei den ersteren liegt der Mechanisnms des Schlosses in einem viereckigen eisernen, oft mit Messingblech überzogenen und reich verzierten Kasten auf der Außenseite der Thür; bei den eingesteckten Schlössern ist dieser Kasten mit seiner ganzen Stärke in das Holz der Thür eingelassen, Einsteckschloß. Bei diesen ist der Mechanismus auf einen solch kleinen Raum beschränkt, daß er samt dem ihn umschließenden eisernen Kasten ganz in die Stärke des Thürfrieses eingesteckt werden kann, so daß aus beiden Seiten der Thür nichts von dem Kasten zu sehen ist.

Ein französisches Schloß hat gewöhnlich einen dreifachen Mechanismus: den Drücker mit Falle, den Schluß-

Falle ist entweder eine „hebende" odereine „schießende". Die fallende fällt von oben in den Schließhaken und wird beim Öffnen der Thür durch den Drücker gehoben, die schießende dagegen bewegt sich in horizontaler Lage vorwärts in die für sie bestimmte Öffnung des Schließbleches und wird durch den Drücker beim Öffnen der Thür zurückgeschoben; die erstere wird durch eine Feder nieder-, die letzte durch eine solche vorgedrückt, so daß es möglich wird, die Thür durch das sogenannte „Zuschlagen" zu schließen, ohne den Drücker zu berühren.

Die Kastenschlösser können hebende oder schießende Fallen haben, und man giebt den ersteren den Vorzug. Die eingesteckten Schlösser haben aber gewöhnlich nur schießende Fallen, weil diese beim Zudrücken der Thür ganz in das Innere des Schlosses zurückgeschoben werden können.

In Beziehung auf den Verschluß mittels des Schlüssels unterscheidet man ein-, zwei- oder dreitourige Schlösser, je nachdem der Schlußriegel durch eine ein-, zwei- oder dreimalige Umdrehung des Schlüssels ganz vor- oder zurückgeschoben wird. Die Nachtriegel bringt man in der Regel nur bei den Kastenschlössern an, und sie werden durch einen, gewöhnlich an der Unterseite des Kastens vorstehenden Knopf einfach vor- oder zurückgeschoben.

Bei Anbringung der Schlösser, besonders der eingesteckten, hat man darauf zu sehen, daß sie nicht auf den Kreuzungspunkt zweier Rahmstücke der Thüren treffen, weil hier durch die Verzapfung schon eine Schwächung des Holzes stattgefunden hat, so daß nach dem Einlassen des Schlosses die ganze Verbindung aufgehoben sein würde. Zur Befestigung müssen Holzschrauben, keine Nägel, genommen werden.

erhält eine Stärke, die den Anforderungen an Sicherheit und Widerstandsfähigkeit zu entsprechen hat. Besser aussehend, insbesondere bei Zimmerthüren, ist die Anordnung des Kantenriegels. Unter Umständen kann auch dieser versteckte Riegel mehr Sicherheit gewähren als der aufselbst herabfallen kann. Den Querschnitt der Kantenriegel macht man gewöhnlich rund und faßt die Vertiefungen, in die sie eingreifen, mit Blech ein. Die untere dieser Vertiefungen an der Thürschwelle füllt sich bei geöffneter Thür gern mit Staub, Sand u. s. w., weshalb man wohl

(L

©Ä©

©'

781.

Fig. 782.

Fig. 783.

U© ©

XX

Hulbauf

Auf

r?t

L J

Zu

|8

ii

f!

iS

71

Sehliessbuchse

I ©si©

//

!\

io

20 cm

ml

7/

7,

SS

£?

71

\ Q 7/

yl©TT®|y

ii

gesetzte. Die Kantenriegel werden auf der Kante, d. h. aus der die Stärke des Thürholzes bestimmenden Fläche eingelassen und durch ebenfalls vertiefte Knöpfe bewegt. Fig. 15 bis 16, Tafel 101 und Fig. 782, machen diese Einrichtung deutlich, und wir bemerken dazu nur noch, daß hinter jedem j Riegel eine Feder angebracht werden muß, die ihn in j seiner ihm gegebenen Stellung erhält, so daß er nicht von i eine Vorrichtung („Bodenfalle") dabei anbringt, die in einer durch eine schwache Feder bewegten Platte besteht, die die Öffnung bei zurückgezogenem Riegel schließt. Statt der Kantenriegel können auch Kantenbasküls angebracht werden, Fig. 783, die in der ganzen Höhe durch das vordere Rahmenholz gebohrt und durch einen in das Holz einschlagenden langen Hebel bewegt werden, ff oder es wird der sogenannte Basküleverschluß verwendet, wenn beide Flügel mit einem Male geöffnet werden sollen. Diese Einrichtung ist indessen dieselbe, welche bei den Fensterbeschlägen besprochen werden muß, weshalb wir dorthin verweisen.

Ebenso wird es keiner weiteren Worte über die gewöhnlichen Schubriegel, Vorlegstangen u. s. w. bedürfen. Diese Gegenstände sind so allgemein bekannt, oder man kann sich so leicht darüber informieren, daß wir uns nicht

irr.

Wir unterscheiden die Fenster nach der Art der Beweglichkeit in Flügelfenster und Schiebefenster. Solche Fenster dagegen, die unbeweglich sind, wie die Damit das Fenster möglichst viel Licht durchlasse, Schaufenster der Verkaufsladen, werden Stillstände sollen die undurchsichtigen Teile möglichst eingeschränkt genannt, werden, d. h. das Holz soll schwach sein; dies widerstreitet aber den Forderungen an die Festigkeit, die durch den Wind und die Bewegungen beim Öffnen in Anspruch genommen wird. Der dichte und feste Schluß der Flügel läßt sich durch komplizierte und viele Beschlagteile erreichen,

Die Mügekfenster.

Die Zahl der Flügel ist nicht fest bestimmt, es giebt aber diese sind wieder einem leichten und schnellen Offnen    ^in-, zwei-, vier- und sechsflügelige u. s. w. Fenster; jedoch

entgegen. Schon aus diesen Gegensätzen ist ersichtlich, daß    ^ hie bei weitem größte Zahl aller Fenster drei- und vier-

man keine der genannten Anforderungen an ein Fenster stügelig, und wir wollen ein vierflügeliges unserer Betrachtung zu Grunde legen, weil sich alsdann die Regeln Was das Material zu den Fensterrahmen betrifft, für eine andere Zahl von Flügeln leicht von selbst er-so wird, da diese in der Regel dem Wetter sehr ausgesetzt geben werden.

weiter dabei aufhalten und nur noch bemerken wollen, daß jeder Schubriegel auf ein Blech gesetzt und mit einer Feder zum Festhalten versehen werden sollte.

Im allgemeinen ist bei der Untersuchung der Schlosserarbeiten auf ein sauberes Aussehen der Arbeit zu halten, weil sich hieraus fast immer mit einiger Sicherheit auch auf eine Präzise Arbeit schließen läßt. Die Kasten der Schlösser müssen rechtwinkelig und scharfkantig gearbeitet sein, die Drücker dürfen nicht zu viel Spielraum haben, sondern es müssen ihrer Bewegung die Fallen sogleich folgen. Die Federn müssen eine rege Elastizität und die gehörige Stärke zeigen, ohne daß sie zu große Reibung hervorbringen. Bänder und Haken, überhaupt alle Beschlagteile, die umgebogene Teile haben, dürfen in den Winkeln keine Risse und Sprünge zeigen, was, wenn es der Fall, ein Zeichen von zu „kaltem Schmieden" ist.

Noch soll bemerkt werden, daß, wenn man Fenster und Thüren etwa ohne Anstrich zu lassen beabsichtigt, man das Holzwerk derselben vor dem „Anschlagen" der Beschläge doch einmal wenigstens mit Öl tränken lassen muß, weil die Schlosser das Holz sonst sehr beschmutzen und diese schwarzen Flecke nicht wieder fortzubringen sind.

B. Die Fenster.

8.

Allgemeines.

Der Zweck der Fenster ist Licht und Luft den Räumen zuzuführen. Dabei sollen sie gegen Wind und Regen undurchdringlich sein, fest schließen und sich aber doch leicht öffnen lassen. Aus diesen Anforderungen, die man an ein gutes Fenster zu machen pflegt, erhellt schon die Schwierigkeit der Konstruktion, die auch noch nicht als ganz überwunden angenommen werden darf.

zu hoch spannen darf.

sind, hartes Holz dem weichen vorgezogen, da jenes dauerhafter ist und sich auch die Beschlagteile daran sicherer befestigen lassen. Besonders nachteilig für die Fenster ist aber das Werfen und Krummziehen des Holzes, und diesem ist das Eichenholz mehr ausgesetzt, als ein gutes kerniges Nadelholz, besonders harzreiches Kiefernholz (pinus sil-vestris). Kann man daher kein geradwüchsiges, spaltbares Eichenholz haben, so dürfte das genannte Nadelholz den Vorzug verdienen. Zu den inneren sogenannten Winterfenstern wird fast immer Nadelholz verwendet. Besonderer Wert ist darauf zu legen, daß das zu den Fenstern verwendete Holz recht trocken ist.

Die Fenster werden fast immer mit einem dreimaligen Ölfarbanstrich versehen, um ihnen ein besseres Ansehen und mehr Dauer zu geben. Nun ist es aber zweckmäßig, besonders eichene neue Fenster anfänglich nicht anzustreichen, sondern nur ein- oder zweimal mit Leinöl zu tränken und zu firnissen, wodurch das Holz seine angenehme natürliche Farbe behält und doch gegen die Einwirkungen der Nässe geschützt wird. Ein anderer Vorteil ist dabei noch der daß, wenn das Holz mit der Zeit zusammentrocknet und nach einigen Jahren seine schöne braune Farbe verliert und man dem Fenster nun einen Farbanstrich giebt, die Falze dann wieder dichter schließen, da der Ölfarbüberzug doch immer eine gewisse Dicke hat. Wollte man gleich anfänglich die Falze anstreichen, so müßte man bei dem Quellen der Fenster, das bei neuen Gebäuden im ersten Winter immer einzutreten pflegt, den Falzen bald mit dem Hobel „nachhelfen", und bei dem späteren Eintrocknen würde man dann undichte Fenster bekommen, welcher Nachteil durch das angedeutete Verfahren verringert werden kann. Man sollte daher auch tannene Fenster anfänglich in den Falzen nur mit Öl tränken, nicht förmlich „dreimal gut mit Ölfarbe anstreichen".

9.

41

' 'fl

Ein solches Fenster besteht aus dem Fensterrahmen, auch Fe n st erfutter,Futterrahmen genannt, und den Flügeln, welch letztere in ersterem ihre Befestigung finden.

Nach der älteren Bauweise wurde der Rahmen durch ein sogenanntes Fensterkreuz, das mit demselben fest verbunden war, in vier gleiche Teile geteilt, so daß vier gleiche Fensterflügel entstanden, die an dem Rahmen beweglich, geschloffen ihre Befestigung an dem Kreuze erhielten. Hierbei teilte der horizontale Arm des Fensterkreuzes, das sogenannte Loosholz, das Fenster der Höhe nach in zwei gleiche Teile, und dies hat den Nachteil, daß das Loosholz bei nicht sehr hohen Fenstern die Gesichtslinie durchschneidet und auch in der Ansicht des Fensters ein gedrücktes Verhältnis hervorruft. Man hat daher in neuerer Zeit allgemein dies Loosholz mehr in die Höhe gerückt, und zwar so, daß die unteren Flügel etwa die dreifache Höhe der oberen erhalten. Hierdurch werden aber die unteren Flügel sehr hoch, und dies verringert ihre Festigkeit und erfordert kompliziertere Beschläge, was als ein Nachteil dieser Art der Teilung angesehen werden kann.

Die Fensterflügel können entweder nach außen oder nach innen aufschlagen, und beides hat seine Vor- und Nachteile. Schlagen die 'Flügel nach außen auf, so können die Fugen leichter gegen das Eindringen des Regens geschützt werden, weil die unteren horizontalen Falze, in die die Flügel einschlagen, von außen nach innen steigend angenommen werden können. Die geöffneten Flügel erfordern aber besondere Beschlagteile,' die sogenannten S türm st an gen, um vom Winde nicht zertrümmert zu werden. Auch kann man die Flügel nicht so fest in die Falze hineinziehen, als man sie hinein zu drücken vermag, wenn sie nach innen sich öffnen, was sich in diesem Fall durch die zum Verschluß bestimmten Beschlagteile sehr kräftig bewirken läßt. Man hat daher die Vorteile der nach innen ausschlagenden Fensterflügel als überwiegend anerkannt und konstruiert daher nur selten noch und in ganz besonderen Fällen andere. Wir wollen daher auch nur solche Fenster näher betrachten, deren Flügel nach innen aufschlagen, zumal die Grundsätze der Konstruktion dieselben bleiben.

Der horizontale Arm des Fcnsterkreuzes oder das Loosholz wird unter allen Umstünden fest mit dem Fensterrahmen verbunden, und zwar durch Verzapfung und Überblattung, indem es stärker ist als das Rahmholz und nach außen vorsteht. Anders ist es aber mit dem vertikalen Arme des Fensterkreuzes, dem Mittelpfosten. Dieser kann ebenfalls mit dem Nahmen fest verbunden oder auch beweglich sein, und man unterscheidet hiernach Fenster mit „feststehendem" oder „ausgehendem" Mittelpfosten.

Die erstere Anordnung hat den unbestreitbaren Vorteil der größeren Solidität und Festigkeit und erlaubt

einfachere und doch sehr sicher schließende Beschläge, hat aber für die Benutzung des Fensters die Unbequemlichkeit, daß bei geöffneten Flügeln das Fensterlicht doch nicht ganz frei wird, sondern der Breite nach geteilt erscheint; auch erfordert der feststehende Mittelpfosten mehr Holz in der Mitte des Fensters und vermindert die Licht gebende Fläche. Man hat deshalb die aufgehenden Pfosten, besonders bei den Fenstern der Wohnrüume, vorgezogen, oder vielmehr die Fensterflügel, ähnlich wie die zweiflügeligen Thüren, mit Schlagleisten konstruiert.

Der feststehende Mittelpfosten wird, wie das Loosholz, mit der inneren Seite bündig mit dem Rahmen durch einen ganz durchgehenden Blattzapfen verbunden und mit dem Loosholze überblattet.

Der Fensterrahmen erhält die Breite des Fensteranschlages von 7 bis 8 cm, wenn er mit der Leibung der Fenstergewände bündig ist, wobei am meisten Licht gewonnen wird. Tritt er aber, wie dies gewöhnlich geschieht, um 2 bis 3 cm in das Fensterlicht, Fig. 784, dann vergrößert sich seine Breite um diesen Vorsprung. Was seine Stärke betrifft, so wird sie teils schwächer, teils ebenso stark wie die der Flügelrahmen angenommen. Da die Futterrahme die Falze für die Fensterflügel erhält, und an ihr die Beschlagteile teilweise befestigt werden müssen, so dürfte die geringste Dicke 3 cm betragen, die sich bei großen Fenstern bis auf 6 cm steigert.

Fig. 785.

Fig. 784.

so

Das Fensterfutter muß gut befestigt werden, da sich an ihm die Fensterflügel anschlagen. Diese Befestigung an der Anschlagfläche ab des Gewändes, Fig. 784, geschieht mit Steinschrauben, Fig. 23U und Fig. 785, mit Doppelspiraldübel, Fig. 25, und Rohrschrauben, Fig. 24. Bei einer Fensterhöhe von circa 2,12 m werden mindestens drei solcher Befestigungen längs der Gewände angebracht. Die Deckleiste c, Fig. 784, die die Schraubenmuttern verdeckt, trägt zwar zu einem besseren Ansehen bei, jedoch kann sie auch entbehrt werden.

Das Holz der Flügel läßt man um ein Drittel seiner Stärke innerhalb vor der Flüche des Rahmens vorstehen und macht die Falze selbst etwa 2 cm tief.

Eine wohlfeilere, aber auch weniger gute Befestigungsweise der Futterrahme ist die mittels Bankeisen, Bankstiste, Fig. 786 und 23 3 urtb K. Diese Bankstiste werden in die Fugen des Mauerwerkes eingetrieben und pressen die Futterrahme gegen den Anschlag ab des Gewändes. Sie können mit einer Holzschraube mit der Fntterrahme verbunden werden, was übrigens sehr oft unterlassen wird. Auf eine Länge der Futterrahme von circa 2,i m werden durchschnittlich vier Bankeisen angeordnet, wonach man, wenn in der Nähe der Sturzmitte ein Bankeisen vorkommt, nenn Stück solcher Eisenstifte erhält.

Fig. 786.

Ein bei Wohnhäusern gebräuchliches, vierslügeliges Fenster ist aus Tafel 103, Fig. 1 bis 9, und zwar die Profile Fig. 4 bis 8 in halber, Fig. 9 in ein Viertel wahrer Größe dargestellt. Bei den unteren Flügeln ist ein Sprossen, der in die Höhe der Gesichtslinie zu liegen gekommen wäre, weggelassen, um eine ungehinderte Aussicht zu haben; in neuerer Zeit läßt man auch den unteren Sprossen meistens fehlen. Das Vorfenster, Winter-fenster, ist nach außen aufgehend angenommen, weshalb die Gewände bei a mit einem Falz versehen sind. Auch die Anordnung der inneren Laden, „Nachtladen", ist auf unserer Zeichnung ersichtlich.

fa:

r:

Pt

Da die Anschlagflüche ab des Gewändes nicht immer genau eben gearbeitet ist, so wird eine dünne Schicht von Kalkbrei mit Kuhhaaren vermengt aufgezogen und hierauf die Fntterrahme an das Gewände fest angedrückt. Den bei a hervorquellenden überflüssigen Haarkalk zieht man mit der Kelle ab.

Bei Fig. 784 sind mit dd die beiden Lappen des Fischbandes bezeichnet, die in die Fntterrahme und in die Flügelrahme eingelassen und durch die Stifte ff befestigt werden.

Die Ableitung des Wassers nach außen ist in den

Rinne ausgehobelt wird, die nach der Mitte zu wie die Rinne des Simsbrettes Gefüll hat, wo dann das durch den Wind eingetriebene Negenwasser, sowie das Schwitzwasser mittels Blechröhrchen fortgeführt wird. Oft wird auch ein Blechbehälter c, Fig. 787, zur Aufnahme des Wassers angebracht, dessen Länge gleich der Fensterbreite ist und dessen Boden nach einer Seite Gefüll hat, wo das Wasser mittels eirte§' Hahnes abgelassen werden kann.

41*

Was zunächst Fig. 8 oder den Schnitt nach h i an-- langt, so ist daraus das Profil des unteren Teiles der Futterrahme zu entnehmen, die von b an nach außen verstärkt ist, und welcher Teil sich zwischen die beiden Gewände, Fig. 3, einspannt. Der Zweck dieser Verstärkung ist hauptsächlich Sicherung des unteren Teiles der Rahme gegen das Werfen und Verziehen, da er nicht wie die übrigen Teile der Fntterrahme mit Steinschrauben oder Bankeisen festgehalten wird. An den schrägen Falz der Fntterrahme schlägt das untere Rahmholz des Fensterflügels, das stärker gemacht wird, als die übrigen Rahmstücke, damit der Wasserschenkel, Wetterschenkel c gebildet werden kann, der mit einer Wassernase versehen die Aufgabe hat, das Regenwasser abzuleiten. Mittels der schiefen Ebene de kann der Flügelrahmen leicht in den Falz der Fntterrahme eingedrückt werden. In letztere zapft sich das Simsbrett ein, das zur Aufnahme des Schwitzwassers und des bei Schlagregen durch die Fensterfugen getriebenen An der Fntterrahme finden die Rahmen der Regenwassers mit einer Rinne versehen ist, deren tiefster Fensterflügel ihren Anschlag. Die Stärke des Rahm- Punkt sich in der Brettmitte befindet, woselbst ein Blechholzes wird mindestens der der Fntterrahme gleich gemacht; röhrchen die Ableitung des Wassers in ein Blechküstchen dies giebt bei gewöhnlichen Fenstern von 2,oo bis 2,40 m vermittelt. Der Raum, in welchen das Kästchen zu liegen Höhe 36 bis 40 mm, und bei höheren 45 bis 60 mm, kommt, muß mit Blech ausgefüttert sein, damit bei etwaigem während die Breite des Rahmholzes 5 bis 8 cm betrügt- Überlaufen des Behälters kein Wasser hinter die Lambris Die Verbindung an den Ecken findet statt mit Schlitzzapfen dringen kann, und hölzernen Nägeln. Die Verbindung mit den Futterrahmen ist nicht überall gleich und geschieht längs der Fig. 787 und 788 angegeben und besteht darin, daß aus Richtung der Gewände mittels des 8 Falzes, hin- der Fntterrahme bei a oder aus dem Kämpfer bei b eine gegen am oberen und unteren Teil der Rahme und am Kämpfer mittels des einfachen oder doppelten geraden Falzes. Der 8 Falz ist in den Fig. 784 und 786, sowie in Fig. 4, Tafel 103, dargestellt und hat den Zweck, das Werfen der vertikalen, längs der Fntterrahme gehenden Flügelrahmen zu verhindern. Die Doppellinien deuten den Spielraum an, den man dem Falz zu geben hat, damit das Holz ohne Nachteil quellen kann.

Fig. 6 zeigt im Profil den oberen Teil des unteren Flügels, sowie den unteren Teil des oberen Flügels mit Wasserschenkel und den Kämpfer, der eine um fg über die Futterrahme vortretende Verstärkung erhält. Dieser Kämpfer ist mit dem oberen Teil der Futterrahme durch einen

Ng. 787.

-Vt

25 bis 30 mm Stärke muß gespaltenes und kein gesägtes Holz verwendet werden, da bei letzterem die Holzfasern häufig durchschnitten sind.

In Fig. 2, Tafel 103, bedeutet m ein Klötzchen zur Befestigung der Brustlambris (siehe Hierwegen Seite 293), während zu gleichem Zweck in die Fensterbank zwei Dübel n in die schwalbenschwanzförmig gebildeten Löcher eingetrieben werden. Die Fensternische ist mit einer Verkleidung umrahmt, die den Thürverkleidungen entsprechend behandelt wird.

Fig. 789.

die entweder mit den betreffenden Rahmstücken aus einem Holz gearbeitet, oder wohlfeiler, nur aufgesetzt und ausgeschraubt sind. Die ganze Breite der beiden Rahmhölzer zusammen beträgt 10 bis 12 cm, die Breite der Schlagleisten 4 bis 6 cm bei 15 bis 25 mm Dicke.

Bei großen Fensterflügeln bildet die einfache oder doppelte Falzung nicht genug Sicherheit gegen das Verziehen des Holzes, weshalb man für die mittleren Rahmhölzer eine Verbindung nach Fig. 789 wühlt, die man „Wolfsrachen" nennt. Es ist dies eine Verspundung, durch die eine gegenseitige Absteifung der beiden Hölzer daß die Beschlagteile des äußeren Fensters hinreichend

Platz finden; 8 bis 10 cm lichte Entfernung zwischen den Die Sprossen, Fig. 7, werden meist schwächer als das Rahmhölzern dürfte ein angemessenes Maß sein. Zu groß Rahmholz, oft auch von Messing hergestellt, wenn sie ¹ darf der Zwischenraum aber auch nicht werden, weil sonst wenig bemerkt werden sollen. Zu den Holzsprossen von : das Hinaussehen aus dem Fenster zu sehr erschwert wird.

Pfosten rn, Fig. 9, verbunden, an den die oberen Flügel anschlagen. Ein solcher Mittelpfosten fehlt aus schon erwähnten Gründen den unteren Flügeln, deren mittlere Rahmen sich nach Fig. 5 übersalzen und an beiden Seiten zur Deckung der Fugen mit Schlagleisten versehen sind,

Fig- 788.

§|

Sr

V-V

stattfindet.

Die Fenster bilden in unserem rauhen Klima bedeutende Abkühlungsflüchen, weshalb zum besseren Schutz gegen Külte und Luftzug vielfach sogenannte „Winter-, Vor- oder Doppelfenster" angeordnet werden. Das bleibende Fenster wird in der Regel dichter und solider hergestellt, als das wandelbare Winterfenster, weshalb dies auch stets hinter jenem angebracht werden sollte, wie dies in Norddeutschland allgemein geschieht, und nicht vor demselben, welche Übung man häufig in Süddeutschland hat. Durch letztere Anordnung wird der Zweck, einen möglichst dichten Verschluß I zu gewähren zur Abhaltung von Külte und Luftzug, nicht in dem Maße erfüllt, wie ihn das bleibende Fenster zu erfüllen vermag. Auch wird das Aus- und Einsetzen des Winterfensters, wenn es von innen geschieht, ungemein erleichtert, was bei großen Fenstern, insbesondere in oberen Stockwerken, mit großer Schwierigkeit verbunden ist, wenn es von außen geschehen soll.

Sitzt das Winterfenster hinter dem anderen, so müssen beide nach innen aufschlagen (wenn das äußere nach innen schlügt, wie wir voraussetzen), und zwar die Flügel des äußeren durch die des inneren hindurch, wie dies auf Tafel 104 zu ersehen ist.

Die zwischen beiden Fenstern eingeschlossene ruhende Luftschicht bildet einen schlechten Wärmeleiter, was zur Warmhaltung der Zimmer bedeutend beiträgt. Deshalb darf der Zwischenraum zwischen beiden Fenstern nicht zu klein sein; jedenfalls muß er aber fo viel Platz gewähren,

Die Konstruktion dieses inneren Fensters ist dem des äußeren ganz gleich, nur muß das Loosholz schmäler werden, damit die oberen äußeren Flügel darüber hinweg schlagen können, und die Wasserschenkel bleiben an dem inneren Fenster fort, Fig. 3 und 6, Tafel 104.

In den Sprossenfenstern erhalten die Glasscheiben ihre Befestigung durch Mt, eine Mischung aus Leinöl und Kreide, und das Flügelholz sowie die Sprossen erhalten dazu außerhalb den sogenannten 10 mm tiefen Kittsalz, gegen den sich die Glasscheiben legen. Der Kittfalz muß außerhalb angebracht werden, damit der Sturm die Scheiben nur fester in den Falz drücken, nicht aber aus ihm herauswerfen kann. Jede Scheibe wird außerdem vor dem Verkitten noch mit wenigstens acht Drahtstiften befestigt, was besonders bei Verwendung von Spiegelscheiben nötig ist. Die Sprossen werden mit langen Zapfen in dem Flügelholze befestigt und erhalten hierdurch auch einen

Nach dem Gesagten werden wir zu Tafel 104 nicht mehr viel beizufügen haben.

Fig. 1 zeigt das äußere Fenster, das das innere Fenster oder Winterfenster deckt. Die Profile zu beiden Fenstern sind nach den in Fig. 1 bezeichneten Durchschnittslinien in den Fig. 2 bis 7 dargestellt. In den Falzen Fig. 3 und 6 sind hier schmiedeiserne Stäbe a an der Futterrahme und dem Kämpfer befestigt, wodurch der präzise hinlänglichen Halt.

Wo „Krenzsprossen", d. h. sich kreuzende Sprossen angeordnet werden, müssen sie in den Kreuzpunkten verbunden werden, was durch Überblattung oder Verzapfung geschieht; ersteres dürfte vielleicht den Vorzug verdienen.

Bei den in Blei verglasten Fenstern erhält das Flügelholz nach der älteren Konstruktion zur Aufnahme der Verglasung eine Nut und wird, wie dies Fig. 790 zeigt, von

Anschlag der Flügel für immer gesichert bleibt. Da bei Fig. 3 eine Sohlbank mit Zementputz gedacht ist, an die sich die Futterrahme anschließt, so ist dieselbe mit Zinkblech b derart abgedeckt, daß die Fuge c gegen das Eindringen des Regens geschützt bleibt. Bei Fig. 4 sind auch die zum Verschluß der Flügel dienenden Griffe, nebst den in die Schlagleisten versenkten Basquillstangen angegeben. Der

Fig. 790.

sprossen aber werden aus sogenanntem Fensterblei gefertigt, das ebenfalls seinen Halt in der Nut des Flügelholzes findet. Bei dieser Art der Verglasung wird gewöhnlich kein Kitt verwendet, infolgedessen das an den Scheiben herunterlaufende Wasser bald einen Weg in die Nut findet und das Verfaulen des Holzes dadurch ungemein beschleunigt, weshalb diese Fenster schon aus diesem Grunde nicht mehr im Gebrauch sind, abgesehen davon, daß jedesmal, wenn eine neue Scheibe eingesetzt werden soll, der Flügel auseinander genommen werden muß.

Die neueren Bleiverglasungen werden dagegen in Falze eingesetzt und am besten mit Kehlstäbchen befestigt.

Bei großen Fenstern, die über die gewöhnlichen Abmessungen hinausgehen, und bei den verschiedensten Ge-bäudegattungen vorkommen, hat man zunächst die Aufgabe, die großen Lichtöffnungen in entsprechender Weise zu teilen, um passende Abmessungen für die einzelnen Fensterteile zu erhalten. Meistens wird das Fensterlicht durch zwei feststehende Pfosten geteilt, wobei das „dreiteilige" Fenster entsteht. Ein solches zeigt Tafel 105, Fig. 1 bis 3, das sich am Sitzungssaal des von Baudirektor Helbling erbauten Gebäudes für die Generaldirektion der badischen Staatseisenbahnen in Karlsruhe befindet.

Die 2,2 m breite und 5 m hohe Lichtöfsnung ist durch

Kämpfer s des Winterfensters, Fig. 6, ist aus Eisen an- beiden Seiten abgefast (deshalb genommen, da er in dieser Stärke aus Holz zu schwach Fasefenster genannt), die Quergeworden wäre; eine größere Stärke hingegen kann ihm nicht gegeben werden, indem sonst die Flügel des äußeren Fensters nicht geöffnet werden können, oder der äußere Kämpfer hätte entsprechend stärker genommen werden müssen.

Die inneren Laden sind „gebrochen", d. h. sie bestehen auf jeder Seite des Fensters aus zwei Teilen f und g, die durch Scharnierbänder miteinander verbunden sind. Die Leibung der Fensternische ist mit einem gestemmten Rahmwerk d verkleidet.

Das innere, das Winterfenster, kann im Sommer ausgehoben werden und ist alsdann nur der ringsum laufende Falz für dasselbe sichtbar.

Nachdem wir das vierflügelige Fenster mit Winter-fenster und inneren Laden kennen gelernt haben, ist noch zu erwähnen, daß man in neuerer Zeit am Fenster, Fig. 1,

Tafel 104, nicht nur die Sprossen, sondern auch die Teilung der Lichtöffnung über dem Kämpfer fallen läßt, wodurch ein dreiflügeliges Fenster entsteht, das mit drei Scheiben, aus ®/₄ Glas oder schöner ans Spiegelglas bestehend, verglast wird. Dies ändert jedoch an der Konstruktion des Fensters nichts, dagegen giebt es eine Änderung im Beschlag, indem sich der obere Flügel nicht seitlich, sondern abwärts bewegt (Klappflügel).

Nun noch einige Worte über die Verglasung.

verglasten Fenster".

Die Fensterflügel bieten der Verglasung eine einfache Umrahmung dar. Soll diese geteilt werden, so kann dies geschehen entweder durch Holz oder durch Blei. Ersteres zwei Pfosten, ein stärkeres und schwächeres Kämpsergesims, giebt die sogenannten Sprossen-, letzteres die in „Blei in sieben kleinere Lichtöffnnngen zerlegt, die durch Fensterflügel von verschiedener Größe, Form und Sprossenteilnng

geschlossen sind. Sämtliche Flügel sind nur mit Vorreiber-eingesetzt, damit sie zur Reparatur und Reinigung herausgehoben werden können, mit Ausnahme des Flügels A, der zum Zweck des Lüftens um seine horizontale Achse drehbar teilweise herabgelassen werden kann. Ebenso kann die Scheibe B des mittleren unteren Flügels, die mit eiserner Rahme gefaßt und in die Holzsprossen eingepaßt ist, zum Lüften seitlich geöffnet werden. Die dargestellten Figuren lassen die Konstruktion in allen Teilen deutlich erkennen.

direkt über den Filz läuft, an diesen Stellen nicht in den Rahmen, sondern in den Flügelfalz gelegt wird. Vor den erwähnten Schienen wird eine lotrechte Stnrmschiene s

Fig. 792.

Fig. 791.

üh

__

iH

ES

iüX

Wie schon erwähnt wurde, können die Verbindungen der Fensterflügel mit der Futterrahme wie auch unter sich niemals ganz dicht hergestellt werden, sondern es ist immer etwas Spielraum zu lassen, damit das Holz als hygroskopischer Körper sich ausdehnen, „quellen" kann. Darunter leidet aber nicht allein der luftdichte Verschluß der Fenster, sondern auch die Dichtigkeit gegen das Eindringen des Regenwassers. Um diesem Übelstand zu begegnen, wurden schon viele Mittel versucht, die meistens darin bestehen, daß weiche, elastische Stoffe, als Leder, Filz, Guttapercha ii. s. w., in Form schmaler Streifen oder Röhrchen in die Falze gebracht und mit feinen Stiften entweder an den Flügel- oder Futterrahmen befestigt werden. Diese Stoffe füllen die Zwischenräume in den Falzen und erlauben vermöge ihrer leichten Preßbarkeit dem Holze sich auszudehnen. Eine derartige Dichtung hatten wir der Deutschen Bauzeitnng, Jahrg. III, benannt „Das Siering siche Fenster", entlehnt und in der 4. Auflage dieses Bandes aufgenommen.

Dieses Dichtungsverfahren scheint jedoch wenig Nachahmung gefunden zuhaben, weshalb Hoftischler Siering in Berlin in obenerwähnter Zeitschrift von 1878, S. 165, einen „Verbesserten Fensterv erschluß" veröffentlichte, wie er in Fig. 791 im Grundriß und Fig. 792 im Lüngen-durchschnitt dargestellt ist. Dabei ist für die Fensterkon-strnktion das Prinzip verfolgt, den Falzen ringsum so viel Spielraum zu geben, daß ein späteres Nachpassen der Flügel vermieden wird. Die verbleibenden Undichtheiten werden durch Einlegen von Filzstreifen ff beseitigt, deren j Breite und Lage so angenommen wird, daß beim Dehnen aufgesetzt, die^dav Einund Schwinden des Flügels immer noch volle Deckung treiben des Regens in des Falzes vorhanden bleibt. Die Filzstreifen bedürfen die Unterfalze verhindern einer besonderen Prüparierung, sowohl um dauernd elastisch, soll; außerdem ist auch der als um gegen das Eindringen von Nässe geschützt zu Unterfläche des Wetter-hsitzen.    schenkels ein Gefall nach

Ans die Oberkante des Loosholzes und des unteren Rahmens sind Eisenschienen gelegt, teils um die so häufig Sollen Doppel-— oft schon während des Baues — vorkommenden Be- ! senster    angeordnet werden, so läßt    man diese auf den

schädignngen zu verhüten, teils um einen dichten Schluß    äußeren    gedichteten Fenstern in    gleicher Weise anschlagen,

gegen die Filzlage herbeizuführen, welch letztere, um zu    wie die    Figuren zeigen, so daß    beide    Fenster einen gleich

verhindern, daß bei geöffnetem Flügel das Regenwasser    dichten    Verschluß haben, und    eine    ruhende Luftschicht

außen gegeben.

zwischen sich einschließen, die gegen Bildung von Konden- Die einfachste Herstellung von Schiebefenstern wird sationswasser und Eis aus den Scheiben schützt. Hierzu    wohl darin bestehen, daß man    die    Futterrahme durch ein

sei bemerkt, daß nicht die Anordnung der Doppelfenster,    Sprossenwerk teilt und verglast,    mit    Ausnahme desjenigen

sondern nur die Art ihrer Dichtung als neu angesehen Teiles, welcher durch den Schieber gedeckt werden soll, wie werden soll, st    dies die Fig. 794 und 795 erklären. Der Ausschnitt a

Wenn der Wind den Regen mit Heftigkeit gegen die    am Rahmen des Schiebers, Fig.    795, ist zur Verminderung

zwischen Futter- und Flügelrahme c und b bestehende Fuge,    der Reibung angebracht.

Fig. 795.

Ji§. 794.

Fig. 793, treibt, so dringt in der Regel bei Fenstern, die

Fig. 793.

il

<r 11 Pb

Diese bisher gebräuchlichen Schiebefensterkonstruktionen entsprechen den zu stellenden Anforderungen nicht, da sie entweder nicht dicht schließen, oder wenn sie gut schließen, sich nur schwer öffnen lassen. Die Fehler liegen vornehmlich darin, daß die Dichtung in der Laufnut liegt und bei geschlossenem wie bei geöffnetem Fenster dieselbe ist, (während eine solche doch bei geöffnetem Fenster völlig überflüssig ist!) und daß bei geschlossenem Fenster ein Verschluß völlig fehlt.

Daß die Dichtung eines Schiebefensters von der Weite der Laufnut ganz und gar unabhängig ist, zeigen die Schiebefenster der gewöhnlichen Eisenbahnwagen. Hier sitzt das geöffnete Fenster locker in der Nut und ist dadurch leicht beweglich. Schließt man ein solches durch Hinaufschieben, so klemmt sich nur der Oberschenkel in der oberen Nut fest. Hierauf wird das Fenster unten nach außen gedrückt, wodurch sich die Höhenschenkel an die vordere Flüche der Nut dicht anschließen, und zum Schluß wird durch Eindrücken des Wetterschenkels in einen entsprechenden Falz das Fenster in dieser Lage festgehalten.

der besonderen Dichtungsmittel entbehren, Wasser in diese Fuge, das auf dem Simsbrett zum Vorschein kommt. Diesem Übelstande kann mittels der Leiste a, Fig. 793, die mit der Flügelrahme b fest verbunden ist, abgeholfen werden. Die Leiste sieht zwar nicht schön aus, aber sie erfüllt ihren Zweck vollkommen, wird aber nur selten angebracht.

§ io.

Schieöefenster.

Während die Flügel der bisher betrachteten Fenster sich bei der Bewegung um eine Achse drehen, findet beim Schiebefenster eine vollständige Ortsveränderung bei seiner Bewegung statt. Die zu öffnenden Teile, „Schieber", bewegen sich entweder vertikal aufwärts oder horizontal seitwärts. Die Fenster mit vertikal verschiebbaren Schiebern,

Die Dichtung der amerikanischen Schiebefenster Fig. 796, geschieht nach einem ähnlichen Prinzip. Dieselben sind gewöhnlich der Höhe nach zweiteilig (I). Jeder einzelne Teil kann unabhängig von dem anderen sowohl nach oben als nach unten geschoben werden.

Die Laufnuten A und B (II und III) sind so weit,

Tafel 106, Fig. 1 bis 9, sind gewöhnlich der Höhe nach in zwei gleiche Teile geteilt, und der untere Teil kann hinter den oberen in die Höhe geschoben werden, zu welchem Zweck er seitwärts in Nuten läuft.

Steht der obere Teil des Fensters fest, so ist dessen Reinigung sehr erschwert; der Schieber muß, wenn er auf der äußeren Seite gereinigt werden soll, ganz herausgenommen werden. Bei Fig. 1, Tafel 106, besteht das Fenster aus zwei Hälften, die mit Vorreibern befestigt sind und daher leicht abgenommen werden können. Unter sich sind sie verspundet, wie Fig. 7 zeigt, wodurch das daß sich die Fenster unter allen Umstünden ohne die ge-Werfen eines Fensterteiles verhindert wird. Am unteren ringste Reibung und Hemmung darin bewegen, und durch Teil des Fensters ist der mit einem Aufziehknops versehene die genaue Ausbalanzierung mittels je zweier Gegen-Schieber angebracht, der sich in zwei ausgenuteten Leisten    gewichte wird bewirkt, daß die geöffneten    Fenster    frei in der

bewegt, Fig. 3 und Fig. 6. Bei Fig. 6 ist der Rahmen    Nut schweben und durch den geringsten    Anstoß    verschoben

des Schiebers zur Verminderung der Reibung etwas aus-    werden können. Die Nut A verjüngt    sich in    der Weite

gehöhlt. Das übrige erklären die Figuren.    nach unten, die Nut B nach oben bis    auf die    Dicke der

1) Über ein dichtes Fenster aus Holz und Eisen siehe Deutsche Bauzeitung 1889, Seite 152; siehe auch Centralblatt der Bau-verwaltung 1894, Seite 352.

bezüglichen Fensterrahmen, wie beim Eisenbahnwagenfenster. Um das Fenster zu schließen, schiebt man das äußere hinauf, das innere hinunter/ Vorläufig sitzt jetzt

der Oberschenkel des oberen und der Wetterschenkel kehrungen, die das Entfernen und Wiederanbringen ohne

nur

des unteren fest. Die Dichtung der übrigen Fensterschenkel geschieht durch das Fensterschloß, welches gewöhnlich auf dem Oberschenkel des unteren und dem Wetterschenkel des oberen Fensters angebracht ist. Dasselbe hat den Zweck, die beiden erwähnten Schenkel aneinander zu hängen und zu pressen und in der schrägen Fuge (mit und ohne Falz)

weitere Werkzeuge leicht ermöglichen. Dadurch wird einem vielfach angeführten Mißstand der Schiebefenster, der schwierigen Reinigung der äußeren Scheibenflächen, besonders der des unteren Teils, abgeholfen. Bei entfernter Leiste kann das untere Fenster um seinen Wetterschenkel nach innen umgelegt und in dieser Lage bequem gereinigt werden.

Fig. 796.

XX

M.

'y.

Bartshorn's selbstthätiger Rolln orhang

Ft nste, ^schloss

V.

!i

S"t'

i.

Xf

mmm

&///////////////?/■

W.

Fenster-B alun ce

(ES

8____

!|

mmmm

Fl

mm

■^s Bleigewicht

Schnitt s-t.

Exjj | Botinorhangstange

10

10

2.0

3.0 cm.

zu dichten. Zugleich werden dadurch auch die Höhenschenkel der beiden Fenster an die trennende Leiste x fest und dicht angedrückt. Das Fenster sitzt ringsum dicht und ist auch gegen ein Öffnen von außen geschlossen.

Es ist ersichtlich, daß die äußeren Leisten y und z für die Dichtigkeit des Fensters belanglos sind und nur zur Führung des Fensters dienen. Die Leiste z wird in ihrer unteren Hälfte nur derart befestigt, daß sie jederzeit weggenommen werden kann. Hin und wieder ist die Leiste mit Scharnieren befestigt und kann nach innen aufgeklappt werden; meist sind es aber anderweitige praktische Vor-

Die vorerwähnten Fensterschlösser sind weit geeigneter, die Dichtung zu bewirken, als die bei uns an Flügelfenstern im allgemeinen gebräuchlichen Verschlüsse, die, abgesehen von besseren Konstruktionen, wie z. B. den Spen glerZchen, meist nur das Fenster gegen das Aufdrücken von außen schließen, aber wenig oder garnicht (Federfallen) an die Rahme anpressen.

Bei breiten Fenstern (1,5 bis 2,5 m Breite) werden zwei Schlösser angebracht, bei sehr hohen überdies noch an den Seiten. Letztere, auf der Leiste z befestigt, bewirken ein sehr festes Anpressen des Fensters an die Leiste x.

Abbildung V zeigt ein gewöhnliches Fensterschloß, bei dem die Wirkung am deutlichsten zum Ausdruck kommt. Es besteht aus einem Gehäuse mit Flügel, Exzenter, Haken und Schließhaken. Beider Drehung des Flügels unt 90° (von a nach b) hängt sich der Haken in den Schließhaken ein, die beiden Fenster sind zusammen gehängt und bei nochmaliger Drehung des Flügels um 90⁰ (von b nach c) bewirkt der Exzenter das Heranziehen des Schließhakens (von b' nach c') und mithin ein Zusammenpressen der beiden Fenster, st

Diese Schiebefenster lassen sich auch mit Doppelverglasung ausführen, und wir geben als Beispiel in Fig. 797

Fig. 797.

FT

n-

vy/y,y/A

liiepunktirie mgdlage gestattet

Öffnen

des

äusseren Klapp-fliigels.

! durchjagender -----    Klapps lüg et.

das Spengler'sche Schiebefenster, das allen Anforderungen genügt, die in unserem Klima an die Fenster gestellt werden müssen, und das sich der englisch-amerikanischen Konstruktionsweise anschließt.²)

1)    Die vorstehende Beschreibung, sowie Fig. 796 sind der Deutschen Bauzeitung 1895, Nr. 78, entnommen.

2)    Siehe auch Centralblatt der Bauverwaltung 1894, S. 352.

Dreymann, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

Den Anforderungen au dichten Schluß, leichte und exakte Bewegung kann auch entsprochen werden, wenn statt der Führungen in Holz solche in Eisen angeordnet werden.

Tafel 107, Fig. 1 bis 10, giebt ein derartig konstruiertes Fenster eines Erkers mit polygonalem Grundriß, das wohl stets am zweckmäßigsten als Schiebefenster konstruiert wird, da Flügelfenster wegen des beschränkten Raumes nicht leicht angebracht werden können.

Fig. 1 zeigt die Ansicht des Schiebers und den oberen festen Teil des Fensters nach den Grundrissen Fig. 4 uni) 5; Fig. 2 die innere Ansicht des Schiebers mit den beiden Rollen und Gegengewichten; Fig. 3 den senkrechten Durchschnitt. Fig. 7 und 8 sind senkrechte Durchschnitte durch den unteren und oberen Rahmen des Schiebers, und Fig. 9 durch den oberen Rahmen des festen Fensters. Endlich ist Fig. 10 der Grundriß von zwei Erkerfenstern mit Futterrahmen, Schieberrahmen, Eckverkleidung, (einpunktierten) Rollen und Angabe der Gegengewichte.

Die vertikalen Schieberrahmen, Fig. 10a, sind an ihren äußeren Seiten mit teilweise eingelassenen "st-Schienen versehen, deren nicht eingelassene Flanschteile in tl-Schienen ihre Führung erhalten. Die Befestigung letzterer geschieht am verbreiterten Backen, sowie an einer Winkelschiene, die mit der Futterrahme verschraubt ist. Selbstredend sind die Führungsflüchen exakt bearbeitet und geebnet. Mittels zweier Messingrollen und Bleigewichten wird durch Schnüre jeder der drei Schieber balanziert. Damit die Spiegelscheiben der Fenster zeitweise nach außen bequem gereinigt werden können, war es nötig, den Schieber mit drei Scharnierbändern zu beschlagen, Fig. 2 und Fig. 10b, von denen je ein Lappen an der Feusterrahme, der andere am Flansch der "st-Schiene, Fig. 10 b, befestigt ist. Auf diese Weise ist der Schieber auch Fensterflügel mit seitlicher Bewegung geworden. Zur Vervollständigung des eisernen Rahmens, in den der Flügel einschlügt, ist über der oberen Flügeloder Schieberrahme eine Winkelschiene, Fig. 8, und unten, Fig. 7, eine Schiene angebracht, deren Form den Zweck hat, das Eindringen des Regens zu verhindern, indem die gewöhnliche Überspundung der unteren Schieberrahme mit der Futterrahme hier nicht ausgeführt werden konnte, wegen des doppelten Zweckes, den der Schieber zu erfüllen hat. Fig. 6 zeigt den eisernen Rahmen, der sich mit dem Schieber bewegt und aus welchem dieser behufs der Reinigung und Reparatur heraustritt.

Zum Verschluß der hölzernen Fensterrahme mit dem eisernen dienen drei Einreiber, Fig. 10 a, die mit je einem Dorn versehen sind, der mittels Hohlschlüssel gehoben und geschlossen werden kann. Durch den Dorn greift eine Holzschraube zur Befestigung des Einreibers. Die drei Stellen, an denen der Hohlschlüssel eingesetzt wird, sind in Fig. 2 durch kleine Vierecke markiert. Damit beim Herab-

lassen des Schiebers die Schiene, Fig. 7, nicht zu hart auf das untere Rahmholz auffällt, ist dieses an betreffender Stelle mit Filz überzogen.

Schließlich sei der „beweglichen Glasjalousien" gedacht, mittels welcher Räume gelüftet werden können, ohne die Fenster öffnen zu müssen.

Fig. 798 zeigt Ansicht und Durchschnitte einer Glasjalousie, die anstatt der Scheibe zwischen die Rahme eines oberen Fensterflügels eingesetzt wird. Um das Detail unserer die kurzen Hebel a b, auf der anderen nur abgerundete Ansätze, welche wie die Hebel sich um die Stifte a drehen, die mit den Schienen c vernietet sind. Die Schienen c sind

Fig. 799.

Fig. 798.

‘<Sr

IS

'S

i-i

<S>

Üb

ii

"""m

(j)

/ocm

‘C

Zeichnung deutlich darstellen zu können, ohne für dieselbe zu j viel Raum aufweiiden zu müssen, sind die lichte Breite und Höhe des Fensterrahmens nicht nach dem Maßstab, sondern kleiner gezeichnet, weshalb auch hier die Anzahl der Jalousie-scheiben und ihre Länge kleiner als gewöhnlich vorkommend ! sind. Was die Konstruktion betrifft, so hat diese Ähnlich- : feit mit der der Laden mit beweglichen Jalousiebrettchen — siehe § 12. — Die Jalonsiescheiben erhalten an beiden ; Enden eine schmale Metallfassung, welche sie gegen das , Abrutschen schützt, oben aber so eingerichtet ist, daß die Scheiben behufs Erneuerung herausgezogen werden können. 1 An dieser Metallfassnng befinden sich auf der einen Seite j

an der inneren Seite der beiden vertikalen Flügelrahmen aufgeschraubt. Die Punkte b stehen unter sich mittels der Zugstange d in Verbindung, welch letztere zum Öffnen der Jalousie durch eine Schnur abwärts gezogen wird, die zur Erhaltung der geöffneten Stellung an einem Haken befestigt werden muß.

Die Befchlagteile zur Bewegung der Flügel finden auf der Futterrahme ihre Stützpunkte und find Haken und Bänder. Bei ordinären Fenstern werden noch Stützhaken angewendet, die ganz so gestaltet sind, wie wir sie bei den Thüren haben kennen lernen, nur kleiner und zierlicher. Fig. 801 zeigt einen solchen in Verbindung mit dem Winkelband. Besser als der Stützhaken ist der in Fig. 802 dargestellte sogenannte Lappenkloben, der

Fig. 801.

Fig. 802.

-n

Der Lüftungsapparat befindet sich im Zustande der Ruhe, wenn er geschlossen ist, wobei die obere Jalousie-scheibe an einem im Kittsalz befestigten Glasstreifen g, die untere im Kittfalz ihren Anschlag findet. In diesem Ruhezustand ist alsdann auch die an der Flügelrahme bei e und an der Zugstange bei f eingehängte Spiralfeder es; wird derselbe durch das Offnen der Jalousie gestört, so wird die Feder verlängert, und da sie bestrebt ist, in ihren früheren Zustand zurückzukehren, bewirkt sie stets den Schluß der Jalousie.

Eine Verbesserung zeigt die in Fig. 799 dargestellte Konstruktion von I. Wimmersberg Nachfolger in Köln am Rhein, bei der die Scheiben in jeder Stellung erhalten werden können, und insbesondere ein dichter Schluß hergestellt werden kann.

meist in die Fntterrahme eingelassen und mit Schrauben befestigt wird. Dieser Kloben in Verbindung mit dem Winkelband giebt ein solides und oft angewendetes Beschlag. ^    Die Winkelbänder können auf die Nahmen aufgelegt „auf-

S ‘    gesetzt", oder eingelassen werden. Im ersteren Fall können

Der Weschtag der Ienster.    bie Enden der Winkelschenkel verschieden gestaltet werden,

Das Fensterbeschläg hat den Zweck, die Futter- oder    während man sie int letzteren Fall wie Scheinhaken behandelt,

Fensterrahme festzustellen, die Verbindungen der Flügel-    um sie leichter einlassen zu können. Den Fischbändern,

oder Schiebrahmen zu verstärken, die Verbindung der Flügel-    die wir schon kennen gelernt haben, giebt man den Vorzug,

rahmen mit dem Futterrahmen so Herzustellen, daß eine Be-    wenn es    sich darum handelt, ein Fenster elegant zu be-

weglichkeit möglich ist, und endlich den festen Verschluß    schlagen.    Fig. 1, Tafel 103, zeigt ein vierflügeliges, mit

der Fensterflügel zu bewirken. Im. allgemeinen können hier Fischbändern beschlagenes Fenster, wobei drei solche Bänder die Beschlagteile, ähnlich wie bei den Thüren, in solche    auf einen    unteren und zwei auf einen oberen Flügel kommen,

zur Bewegung und in solche zum Verschluß dienend ein-    Die Art    der Befestigung dieser Bänder haben wir schon

geteilt werden.    besprochen. Werden Winkelbänder angewendet, so werden

Die Befestigung der Futterrahmen haben wir bei den    je zwei für jeden Flügel angenommen, dagegen erhalten

Fig. 786 und 787 besprochen. Was die Verstärkung der    die unteren Flügel meist in der Mitte ihrer Höhe noch ein

Verbindungen, insbesondere großer Flügelrahmen, anbelangt,    Band, „Kreuzband genannt, um das Gewicht dev Flügels

so darf man sich auf die mittels Verzapfung bewirkte Holz-    auf drei Stützpunkte zu bringen und um den Flügel gegen

Verbindung allein nicht verlassen, sondern man bringt eiserne    das Werfen zu schützen.

Winkel, „Scheinhaken", „Schein-    So einfach die Beschlagteile zur Bewegung der Fenster-

Ug. 800.

ecken"'^, die entweder auf die zu flügel sind, so mannigfaltig und verschieden sind die zum verbindenden Rahmen aufgefetzt oder Verschluß der Flügel.

besser eingelassen und mit versenkten    Die Verschlüsse müssen den Anforderungen genügen,

/fX

Schrauben befestigt werden, Fig. 800    daß die Flügel in möglichst einfacher Weise rasch und leicht

und Fig. 23 H. Werden an den vier    geöffnet und geschlossen werden können, und daß das Flügel-

Ecken der Flügel solche Winkel an-    holz durch den Verschluß am Verziehen gehindert wird. Die

gebracht, so ist eine Formänderung    Art des Verschlusses der Fenster ist abhängig von der

des

Flügelrahmens nicht möglich.    Größe und Schwere der Fensterflügel, sowie von der

Kommen    Winkelbänder zur Anwendung, so erfüllen diese : Fensterkonstruktion selbst. Die gewöhnlichen Verschlüsse

tualeich den    Zweck    der Scheinhaken, und sind solche nur    sind: a) mittels Vorreiber, b) durch Riegel, c) dmch

nod) an zwei Ecken der Flügelrahme anzubringen.    Baskülen, Basqnill, und d) dmch Espagnolettstangen.

Fig. 804.

Der einfachste Verschluß ist der durch Vorreiber, der namentlich bei der schon erwähnten Konstruktionsweise Anwendung fand, wo man das Fensterlicht durch ein festes hölzernes Kreuz in vier gleiche Teile teilte, wodurch man zwei Paar Flügel von gleicher Größe erhielt, die mittels je zweier Vorreiber, wie Fig. 803 einen solchen darstellt, geschlossen wurden. Solche Beschläge werden an Flügeln ausgeführt, die selten geöffnet werden. Der Vorreiber, Fig. 803, dreht sich um einen Dorn, welcher am feststehenden Mittelpfosten a eingeschraubt wird, welche Befestignngsweise den Vorteil gewährt, daß nach dem Schwinden des Holzes der locker gewordene Vorreiber angezogen werden kann, wodurch er wieder seine Spannkraft auf die Flügel gewinnt, während, wenn der Dorn bloß mit einer Spitze versehen und durch den Pfosten geschlagen und umgenietet wird, ein späteres Nachtreiben nicht mehr möglich ist.

Wo der Vorreiber das Holz der Fensterflügel berührt, muß dieses gegen Beschädigung geschützt werden, weshalb man hier ein Blech, „Streifblech", b, Fig. 803, unterlegt oder auch nur einen Draht in Bogenform befestigt,

Fig. 803.

Bei kleineren Flügeln genügt ein solcher in der Mitte des Flügels angebrachter Vorreiber nebst einem Aufziehe-knopf; bei größeren Flügeln wird oben und unten ein Vorreiber angeordnet, vorausgesetzt, daß der obere Vorreiber noch leicht erreicht werden kann und die Entfernung beider nicht zu groß ist, so daß man ein Werfen des Flügelholzes zwischen beiden Befestigungspunkten nicht zu befürchten hat.

Fig. 804 zeigt einen Vorreiber zum Verschluß eines Flügels in 7₃ w. Gr. a ist ein in die Futterrahme A eingelassenes und verschraubtes Blech, auf das der Drehstift b genietet ist, um den sich der Vorreiber c dreht. Auf dem Blechstück d, das nach unten verstärkt und mit einem Ansätze versehen ist, wird der Vorreiber angezogen. Dieses Blechstück ist auf die Flügelrahme B geschraubt. Dasselbe ist oft auch nur oben befestigt und nach unten schwach gekrümmt, so daß es eine Feder bildet, wobei der Vorreiber, während er über das federnde Eisenplüttchen a gedreht wird, sich fest an den Fensterflügel andrückt.

Fig. 805.

Will'*

K<».u.....ml

ij

41

m

cr-

MR

Fig. 1, Tafel 106, auf dem der Vorreiber sich bewegt. Um den Flügel öffnen und zuziehen zu können, erhält er einen Zuzieheknopf in der Mitte seiner Höhe. Da die beiden oberen kleinen Flügel vierflügeliger Fenster, Tafel 103, an einen festen, mit dem Kämpfer verbundenen Mittelpfosten anschlagen, Fig. 1 und 9, so findet der Verschluß dieser Flügel in den Regel auch mit einem Vorreiber, Fig. 803, nebst zweier Zuziehe- oder Aufzieheknöpfe statt.

Zur Befestigung einzelner Flügel bedient man sich kurzer Vorreiber, auch halbe Vorreiber genannt, wie solche bei Fig. 1, Tafel 106, zur Verwendung gekommen sind.

Ein anderer Vorreiber ist in Fig. 805 dargestellt. A und B bezeichnen wieder die Futter- und Flügelrahme, a den Vorreiber, b den Drehstift, c die Hülse desselben, d den Knopf zur Bewegung des Vorreibers und f und g eingelassene und angeschraubte Bleche, wovon das erstere mit dem Drehstift vernietet ist, während das zweite in der Mitte etwas erhöht wird, wodurch es hohl liegt und federt, worauf der Vorreiber fest angezogen werden kann.

Der auf Tafel 108 in den Fig. 4 bis 6 dargestellte Vorreiber wird französisches Ruder genannt, und wird nicht allein bei Fenstern mit feststehenden, sondern auch bei solchen mit aufgehenden Pfosten angewendet, a ist der Pfosten, bb sind die Rahmstücke der Flügel; e ist der Knopf der Ruders, das sich um den Knopf c' drehen läßt und sich in den Schließhaken d legt, der mit einem Blech h vernietet ist, das in den Pfosten eingelassen und mit diesem verschraubt wird. Auf dem zur linken Seite gezeichneten Blech, g, Fig. 5, reibt sich der Vorreiber, während er mittels des Drehstiftes bei c‘ mit dem zur Rechten gezeichneten Blech g verbunden ist.

Riegelverschluß. Die Feststellung der Fensterflügel durch Riegel findet nur noch Anwendung bei untergeordneten und kleinen Fenstern, und wo der Mittelpfosten fehlt. Zur Feststellung zweier Flügel sind zwei Riegel erforderlich, ein oberer und ein unterer, und beide werden mitten auf die Schlagleiste aufgesetzt, oder wenn diese fehlen sollte, fetzt man die Riegel auf die Mitte des Rahmholzes des zuerst zu öffnenden Flügels, welches gewöhnlich der rechte ist, der den linken übergreift und festhält, indem er selbst durch die Riegel festgestellt wird. Bei niedrigen Fenstern werden die oberen Riegel den unteren gleich gemacht; bei höheren dagegen wird der Schaft des oberen Riegels verlängert, um ihn besser handhaben zu können, und dieser wird daher „langer Riegel" genannt, im Gegensatz zum unteren, den man „kurzen Riegel" nennt. Die Riegel greifen oben und unten in Schließhaken, die in der Futterrahme befestigt sind. Die in Fig. 781 gezeichneten Riegelverschlüsse an Doppelthüren gelten auch hier, nur mit dem Unterschiede, daß bei den Fenstern diese Beschläge leichter und zierlicher ausgeführt werden.

Basküleverschluß. Dieser ist ein Riegelverschluß, bei dem beide Riegel durch einen Griff bewegt werden, und der in der Regel noch mit einem „Mittelverschluß" versehen ist, um dadurch die Flügelrahmen noch an einem Zwischenpunkte fest miteinander zu verbinden.

Es giebt zwei Arten von Basküleverfchlüssen. Nach der einen Art werden die beiden Riegel, der obere und der untere, in entgegengesetzter Richtung bewegt, und zwar der obere Riegel abwärts, der untere dagegen aufwärts, wenn das geschlossene Fenster geöffnet werden soll (Getriebbasküle). Nach der anderen Art bewegt sich nur eine Riegelstange über die ganze Höhe der Flügel, die aufwärts geschoben wird, wenn das geschlossene Fenster geöffnet werden soll (Hebelbasküle).

Ein gewöhnlicher Basküleverschluß der ersten Art ist in Fig. 806 dargestellt. Die beiden Riegel endigen in ein paar Haken, die zusammengeschoben (bei geöffnetem Fenster) nach Fig. A eine kreisförmige Scheibe bilden. Sie umschließen einen Dorn b, der dem Ruder c in Fig. D als Drehachse dient. Letzteres bildet an seinem einen Ende eine durchbrochene kreisförmige Scheibe und hat auf dieser zwei hervorstehende Stifte dd, die in die an den Riegelenden befindlichen Vertiefungen ee paffen. Bei der in Fig. B gezeichneten Stellung der Riegel steht das Ruder horizontal und liegt in einem am zweiten Fensterflügel angebrachten Haken. Hebt man dasselbe aber aus dem

Fig. 806 A-D.

—--Hr—~jmi

Haken und bringt es in die vertikale Lage, so nehmen die Riegel die in Fig. A gezeichnet^ Stellung an und das Fenster kann geöffnet werden. Das Ruder ist auf dem Dorn durch eine aufgesteckte Scheibe und davor geschraubte Mutter befestigt (vergl. Fig. C). Die Riegel bewegen sich an den Enden in 6 bis 10 cm langen Hülsen, in denen sie etwas Spielraum haben müssen, weil ihre Bewegung nicht ganz geradlinig ist, sondern mehr der einer durch eine Kurbel bewegten Lenkerstange gleicht.

Ein anderer und besserer Basküleverschluß der ersten Art ist bei dem auf Tafel 103 dargestellten Fenster angewendet, wovon die Fig. 1 bis 3, Tafel 108, die Details zeigen. Das untere Flügelpaar, Tafel 103, ist mit sechs Fischbändern angeschlagen und ist mit einem Basküleverschluß versehen, während die beiden oberen Flügel zusammen vier Fischbünder haben und mit einem Vorreiber geschlossen werden. Auf der Schlagleiste A, Fig. 1 und 3, Tafel 108, sitzt der Baskülebeschlag, oder er wird unter der Schlagleiste versteckt, wobei nur die Olive sichtbar bleibt, Fig. 4, Tafel 104. Wie Fig. 2, Tafel 108, zeigt, enden die beiden Riegelschafte a und b in gekröpfte, kurze und gezahnte Stangen, die durch einen Trieb c mittels der Olive d, Fig. 1 und 3, auf- und abwärts bewegt werden können. Ein Kästchen, das den Trieb und die gezahnten Riegelenden umschließt, wird auf der Schlagleiste festgeschraubt oder in dieselbe eingestemmt; aus diesem Kästchen tritt der an der Zahnung des unteren Riegels angebrachte Ansatz f heraus und legt sich in den Schließhaken g, der am anderen Flügel befestigt ist. Für die Bewegung des Ansatzes f muß im Kasten der nötige Spiel-raunt geschaffen werden. Nach dieser Vorrichtung ist bei den Flügeln nicht allein oben und unten, sondern auch in der Mitte ein Verschluß bewirkt, um das Verziehen des Rahmholzes zu verhindern. Die Fig. 8 bis 10, Tafel 108, zeigen den Einsatz des Riegelkopfes a, des unteren Riegels a in das Schließblech h, der im Grundriß in Fig. 10 gezeichnet ist. k ist eine Messinghülfe, die dem Riegel a zur Führung dient und ebenso gut durch eine einfachere Hülse ersetzt werden kann.

Die an sich wünschenswerten geringen Querschnittsabmessungen der -Fensterrahmen gestatten oft nicht eine entsprechend starke Ausbildung der Beschläge; das „Versacken" der Flügel und häufige Nacharbeit an den Verschlüssen sind die Übelstünde, welche hieraus entspringen. Eine an Basküleverschlüssen anbringbare Neuerung von Spengler in Berlin, die in Fig. 807 dargestellt ist, wirkt denselben entgegen. Die untere Schließkramme des Ver-

Fig. 807.

wirkende Einstecklappen. Um den Bezug zu erleichtern, werden diese sogenannten „Rollriegel" als Massenartikel fabrikmäßig hergestellt, und zwar zu einem erprobten Fensterprofil passend, welches in 8 — 16 mm, in t = 17 mm und in h — mindestens 25 mm mißt.

Fig. 808.

x,

;-T

yf

[M

i!

!l

j.

Lz

%ij

LI C-h \

s ■.....1

schlußriegels erhält anstatt der schrägen Gleitfläche eine Gleitrolle. Auf beide Riegelköpfe sind verbreiternde Schuhe aufgeschoben, die zugleich die bequemere Regulierung der kloben" patentierte Basküleverschluß bezweckt ein festes Riegellängen auf dem Bau selbst, ohne umständliches Aus- Anziehen und sicheres Schließen der Fensterflügel dadurch schmieden, gestatten. Beim Schließen erfaßt der untere Schuh zu erreichen, daß die durch die Triebstange in Bewegung die Gleitrolle schon, bevor der Flügel vollständig angedrückt gesetzten Haken der Schließvorrichtung zugleich eine auf ist; das Drehen des Riegelgriffes hebt dann die Vorderecke das Heranziehen des Flügels gerichtete hebelnde Wirdes Flügels leicht au und bewirkt bei mäßigem Gegendruck kung ausüben. Die (irt halber natürlicher Größe ge-das schlittenartige Eingleiten des letzteren in seinen Falz. haltenen) Abbildungen Fig. 808, von denen die eine die Die starke Abschrägung der oberen Schließkramme, Vorrichtung in geöffnetem, die andere in geschlossenem bei der die Rolle weggelassen werden kann, leitet dabei Zustande darstellt, machen eine weitere Erläuterung ent-auch den oberen Riegelkopf sicher in die Verschlußlage, behrlich.

Die somit stattfindende Verringerung der Beanspruchung der Triebzähue sichert denselben eine größere Dauer. Zur einer Triebstange (Hebelbasküle) ist auf Tafel 109 besseren Befestigung, als sie die üblichen Schraublappen in den Fig. 7 bis 10 dargestellt. Fig. 9 ist die vordere zulassen, erhalten die Schließkrammen versetzte, hebelartig und Fig. 10 die Seitenansicht des mittleren Verschlusses.

Geöffnet.

Geschloffen.

Auch der unter dem Namen „Lohmanns Anzieh-

Der Basküleverschluß der zweiten Art mit

Fig. 7 ist ein Durchschnitt dicht an der Schiebstange. ’ zug hat, die Flügel fest in die Falze zu drücken, besteht Fig. 8 und letztere Figur ist eine Vorderansicht nach Weg- aus einer Rundstange von einer Länge gleich der ganzen nähme des Ruders und des Schließklobens. Bei diesem Höhe des Flügels und 15 bis 20 Beschlag    kann die Schlagleiste,    somit auch das Rahmholz,    liegt als Rundstab zwischen    den doppelten Kehlleisten der

Dnrchmesfer, und

mm

schmäler    gemacht werden, da    das Getrieb in eine zur    Schlagleiste, Fig. 3, Tafel    109.    Die Espagnolettstange

Fensterfläche senkrechte Lage kommt, während dies bei den j ist an vier Stellen c, Fig. 1, etwas ausgedreht, Fig. 5, Verschlüssen erster Art in entgegengesetzter Richtung der j um sie mit Ösen umfassen und mit dem Rahmholz ver-Fall ist.    Ferner steift die einzige Triebstange das mittlere    ,    binden zu können. Dadurch    wird    die Stange gegen Aus-

Flügelrahmholz weit mehr ab,    als dies zwei Triebstangen    |    Regungen geschützt, ohne sie an    der Drehung um ihre

ersterer Art zu thun vermögen.

Auf das Unterblech des Kastens sind die Seitenflächen bb, Fig. 8, genietet und das Ganze durch ein hinten angebrachtes Blech g, Fig. 7, das in das Rahmholz eingelassen und verschraubt ist, befestigt. Die Triebstange f, Fig. 7, hat in der Mitte drei Zähne, in welche die des Ruders eingreifen und die Bewegung veranlassen. Die Achse des Rndergetriebes liegt in den Seitenbacken bb.

Achse zu hindern. Anstatt der Ösen kann die Stange auch an den Befestigungsstellen noch verstärkt werden, wie dies in Fig. 6 im Durchschnitt und der Ansicht dargestellt ist. Oben und unten befinden sich an der Stange horizontale Haken a, nach Fig. 4, Tafel 109, welche keilförmig ge-

Fig. 810.

Fig. 809.

ll

Die Zeichnung stellt den Baskülebeschlag in geschlossenem staltet sind und in den Stift b oder in mit Metall aus-Zustande dar. Beim Öffnen wird das Ruder herunter- gefütterte Öffnungen eingreifen, welche oben im Kämpfer, gedrückt und die Triebstange in die Höhe geschoben, wobei unten in der Futterrahme angebracht sind und sich beim die Nase d der Triebstange sich aus dem Schließhaken c Zudrücken des Fensters fest anziehen. In der Mitte der heraushebt, sowie das obere und untere Ende der Trieb- Stange oder in der Linie einer Fenstersprosse befindet sich stange aus den Schließhaken ausgehoben werden. Der das Ruder, A, Fig. 1 und Fig. 2 bis 3, Tafel 109, mit untere Haken kann wie der in Fig. 8 und 10, Tafel 108, welchem man die Stange um ihre vertikale Achse drehen abgebildete gestaltet sein, dagegen ist der obere Haken nach und so die Haken zum Ein- und Ausgriffe bringen kann. Fig. 809 herzustellen, in den sich ein am Ende der Trieb- Das Ruder selbst ist aber, nahe seiner Befestigung, mit stange angebrachtes Querstück hineinlegt. Außer den an einem Gelenk versehen, welches eine Drehung um eine den Enden der Triebstange angebrachten Führungshülsen horizontale Achse und das Niederlegen des vorderen Armes können noch je nach der Länge der Stange 1 bis 2 weitere in einen an dem zweiten Fensterflügel befestigten Haken

Hülsen angebracht werden.

Espagnolettstangen-Verschluß. Dieser Verschluß, der früher vielfach verwendet wurde und den Vor-

gestattet. Bein: Öffnen des Fensters wird daher zuerst das Ruder mit vertikaler Drehung aus dem Haken gehoben und dann horizontal umgedreht, um durch diese letztere Bewegung auch die Haken der Stange aus ihren Ein-

griffen zu bringen. Beim Schließen verführt man natürlich umgekehrt. Die Flügel werden dadurch nicht allein oben, unten und in der Mitte, sondern außerdem in ihrer ganzen Längenrichtung aufeinander gepreßt.

Der Espagnolettverschluß eignet sich besonders für große und schwere Flügel, wo er weit bessere Dienste leistet, als der gewöhnliche Basküleverschluß. Einem richtig ausgeführten Hebelbasküle ist er jedoch nicht überlegen, und da die für das Öffnen und Schließen auszuführenden Bewegungen umständlicher sind als bei letzterem, so findet der Espagnolettverschluß in neuerer Zeit nur noch selten Anwendung.

Die Stellung des geöffneten Fensters lvird gesichert durch eine Schere t, in der ein an dem Flügel befestigter Stift 8 läuft; läßt man diesen in die Ausbiegung v der Schere einfallen, dann ist der Flügel nur um den halben Winkel « geöffnet. Je nach der Länge der Schere und der Höhe ihrer Befestigung wird der ^ « zu- oder abnehmen. Die Schere ist zwischen zweien Backen drehbar befestigt, die auf einer Unterlegplatte vernietet sind, und die auf die Futterrahme ausgeschraubt ist.

Fig. 812.

-V-

®l I®

Fig. 811.

jjjj:

17

C:

i/

Futt errechnte

\.

i$s:

mm

Wie schon bemerkt wurde, werden in neuerer Zeit sehr häufig dreiflügelige Fenster nach Fig. 810 angeordnet. Dabei dreht sich der obere Flügel um die untere, durch die Mitte der beiden Fischbünder gehende Achse, wenn er geöffnet oder geschlossen werden soll. Die hierzu erforderlichen Beschlagteile sind in Fig. 811 a bis d dargestellt, wobei die Buchstaben a bis d die gleichen Beschlagteile in Fig. 810 bezeichnen. Der Verschluß Fig. 811 a und b wird durch eine „Federfalle" oder durch denMarasky-schen Klappfensterverschluß, Fig. 812, bewirkt, bei welch letzterem in sinnreicher Weise an dem Verschlnßhebel eine Nase angebracht ist, die sich bei der Bewegung des ersteren gegen den Fntterrahmen stemmt und das Fenster aus den: Falz herausdrückt.

In neuerer Zeit werden viele Oberlichtsteller in den Handel gebracht, die bezwecken, das Öffnen, Feststellen in verschiedener Weite und Schließen der oberen Klapp-ftügel in einfacher Weise zu erreichen. Wir müssen uns hier jedoch mit dieser kurzen Hinweisung begnügen.

Bei Doppelfenstern erhält jedes Fenster besonderes Beschläg, und es ist nur durch besondere sogenannte Anschlagstifte, die in der Regel an den oberen Schenkeln der äußeren Drehflügel angebracht werden, Vorsorge zu treffen, daß die Flügel in geöffnetem Zustande so weit auseinander gehalten werden, daß die Olive oder das Ruder des Basküleverschlusses des äußeren Fensters die Scheibe des inneren Flügels nicht treffen kann.

Bei dieser Konstruktionsweise wird jedes Fenster für sich geöffnet und geschlossen. Es ist aber auch möglich, je ein Flügelpaar in einer Weise zu verbinden, daß gleichzeitige Drehung und beliebige Feststellung stattfinden kann, wie dies z. B. bei Spenglers Patent-Spangenfenster der Fall ist. Wie aus Fig. 813 ersichtlich ist, bewirken hier besondere „Gelenkspangen", die für die Reinigung der Scheiben leicht ausgehängt werden können, die gleichzeitige Drehung, und ermöglichen in Verbindung

mit einem Stellbogen und einer Klemmschraube die Feststellung des geöffneten Flügelpaares in beliebiger Lage.

Die eigenartige Anbringung der Stellschraube bewirkt, daß die Arretiervorrichtung nicht ganz starr ist, sondern bei Stößen etwas nachgiebt; die bei anderen ähnlichen Vorrichtungen so häuffg vorkommenden Beschädigungen der Flügel bezw. der Stellvorrichtungen fallen daher bei

C. Me Laden.

§ 12.

Die Konstruktion hölzerner Laden möge hier am Schluffe des Kapitels über Thüren und Fenster ihren Platz finden, da sie insbesondere zu den letzteren in nähere Beziehung treten.

Fig. 813.

■I

Hin*

1!

Fig. 814.

ihis ttrbreite =Jj .

li^inTiiGsaaiigs

ll.uanm-BiüifrW¹

MW

-------

'S

(|J

mm fB m m

•E

Doppelt

=1

Bq

Anwendung    der Gelenkspangen fort. Beim Schließen des    Die    Laden zerfallen in äußere und innere und

am rechten    Jnnenflügel angebrachten Rollriegelbasküls bezüglich    der Konstruktion m ordinäre und gestemmte,

werden auch    die Außenflügel, und zwar unten durch die    Die    ordinären Laden werden wie die ordinären Thüren

„Spangen", oben durch die Pfuffer, so fest in ihren Falz    konstruiert, und bestehen somit aus verleimten oder ge-

qedrückt, daß für die warme Jahreszeit das Schließen des    spundeten Brettern nnt Emschiebleisten von Eichenholz;

am linken Außenflügel angebrachten Reserve Verschlusses    außerdem wird das obere und untere Ende mit je einer

nicht unbedingt notwendig ist. Dieser letztere Verschluß    eichenen Leiste, „Hirnleiste", versehen, die das Hirnholz

kann außer zum Festschließen der Außenslügel auch noch    gegen das Eindringen der Feuchtigkeit schützen und nnt

nur an unter

rum Festhalten des linken Flügelpaares bei geöffnetem    den Einschieblefften das Werfen und verziehen dev Ladenv

rechten Flügelpaare benutzt werden; die schädlichen Ver-    verhindern sollen. Diese Laden werden

klemmungen der Wasserschenkel beim Öffnen werden somit    geordneten Gebäuden angewendet,

vermieden.    Je mehr die Zwischenfutter zusammentrocknen,    Die    Konstruktion gestemmter Laden bietet ebenfalls

desto besser wird das Außenfenster vom Jnnenfenster in nichts Neues, indem wir wieder em Rahmwerk mit minen Talr gedrückt    Füllungen haben. Da solche gejchlopeue ^aden jedoch

en!

Beim^Patent-Span genfenster ist es somit er- keinen Zutritt 7" Licht und Lust S^Z^ird der möglich! entweder das rechte oder das linke, »der be.de    wodurch so-

g&ÄÄ    '    genannte Jalonsieladen entstehen. Die »n können

Breymann, Baukonstruktionslehrc. II. Sechste Auflage.

entweder in die Rahmen fest eingelassen oder beweglich sein.

kann nun gehalten werden durch einen einfachen Haken, oder durch Riegel, Basküleverschluß u. s. w. Der geöffnete Laden wird durch einen Vorreiber an die Wandfläche gedrückt, oder mittels eines Riegels festgehalten.

So zweckmäßig die äußeren Laden auch sein mögen, so lassen sie sich doch an architektonisch durchgebildeten Fassaden meistens nicht anbringen, außer man fertigt sie aus schmalen Teilen, um sie in die Leibung der Fenstergewände zu legen, in welchem Fall sie freilich besser von Eisenblech als von Holz hergestellt werden, da sie dann weniger Raum beanspruchen.

Gegen Einbruch schützen „innere Laden, Nachtladen" mindestens so gut. wenn nicht besser als äußere, weshalb sie immer noch gern bei freistehenden Gebäuden anstatt der äußeren Laden angebracht werden. Man hat Vorstellladen und Flügelladen; die ersteren werden des Abends an die Fenster gestellt und mit Vorreibern, eisernen Vorlagen u. s. w. befestigt, während die ein-, zwei-, oder mehrflügeligen Fensterladen sich im geöffneten Zustande oder in die Leibung der Fensternische hineinlegen. Die Zahl der Flügel ist abhängig von der Fensterbreite und der Tiefe der Fensternische, bezw. von der Breite der Fensterleibung. Das Brechen der Laden oder das Aneinanderreihen der Flügel geschieht entweder durch Falze oder mittels Nuten und runden Federn.

Die Tafeln 103 und 104 zeigen Anordnungen von inneren Laden, wobei die Leibung, Fig. 2, Tafel 104, einen ein Mal gebrochenen Laden aufnimmt. Der Laden kommt in einen Rahmen zu liegen und die Leibung wird entweder getäsert, wie in Fig. 2, Tafel 104, oder nur geputzt und tapeziert, wie in Fig. 3, Taf. 103, angenommen ist. Zur Bewegung innerer Laden werden Scharnierband und zum Verschluß Vorreiber, oder in Schließhaken gelegte Über-schweise, Vorlegestangen, Basküle u. s. f. verwendet.

Am meisten Anwendung finden in neuerer Zeit Rollladen, von denen auf Tafel 111 und 112 einige Konstruktionen dargestellt sind.

Der auf Tafel 111 gezeichnete Rollladen besteht aus Holzleisten, die auf Leinwand, „Drell", aufgeleimt sind. Die gewöhnlich vorkommenden Formen dieser Leisten sind in einem Viertel wahrer Größe aus Fig. 815 a und b zu ersehen. Das obere Ladenende wird auf einer hölzernen Welle oder Walze a, Fig. 4, befestigt, während das untere mit der Winkelschiene b, Fig. 5, versehen ist, die beim Auf-

Fig. 814; ein an dem unteren

Sie werden 6 bis 9 cm breit, 15 bis 20 mm dick gemacht und unter einem Winkel von etwa 45⁰ gestellt. Sollen die Brettchen beweglich eingerichtet werden, so bekommt jedes an beiden Enden einen eisernen Zapfen, um den es sich drehen kann. Diese Zapfen laufen in schmiedeisernen, an den Rahmen angeschraubten Schienen. Die Mitte der Brettchen wird mit einer eisernen Zug- oder Stellstange verbunden, mittels welcher das Offnen und Schließen der Jalousie stattfindet

Rahmstück angebrachter Haken hält die Stange in ihrer Lage fest, zu welchem Zweck sie mit mehreren Löchern versehen ist.

Eine zweckmäßige Konstruktion von Jalousieladen ist auf Tafel 110 in den Figuren 1 bis 8 dargestellt. Fig. 1 zeigt den geschlossenen zweiflügeligen Laden von außen und Fig. 2 von innen. Die Höhe des Ladens ist annähernd in drei gleiche Teile geteilt, wovon etwa zwei Drittteile mit Jalousiebrettchen, ein Dritteil jedoch mit Füllungen versehen ist. Die Jalousiebrettchen sind in an einen besonderen Rahmen fest eingesetzt, der in seiner Mitte mit einem Querrahmen versehen ist und sich in die Falzen des Hauptrahmens des Ladens einlegt, wie dies in den Fig. 4 bis 6 gezeigt ist. Vermöge der mit einem Dorn verbundenen Bandlappenpaare sind die beiden Jalousieladen um ihre obere Kante beweglich, Fig. 3, und können solche nach außen geöffnet und mittels der eisernen Stellstange, die mit mehreren Öffnungen versehen ist, in verschiedener Lage erhalten werden. Das untere Ende der Stellstange, Fig. 8, ist um einen Dorn umgebogen und drehbar um denselben, welcher mit seinen Enden in Pfannen ruht, die aus einer Platte vernietet und am unteren Querrahmen des Jalousie-ladens angeschraubt sind. Das obere Ende der Stange wird durch einen Drehstift festgehalten, wie Fig. 7 zeigt; soll dieselbe vom Laden abgelöst werden, so wird der Kopf des Drehsüftes in die vertikale Lage gebracht, worauf die Stange durch einen schlitzartigen Ausschnitt vom Drehstift entfernt und zur beliebigen Stellung des Ladens ver- ' wendet werden kann. Eingesetzt wird die Stellstange in einen Stift, Fig. 8, der unten am Hauptrahmen angeschraubt ist. Es bleiben somit die beiden Ladenflügel für gewöhnlich geschloffen, und nur wenn das Bedürfnis nach mehr Licht und Luft eintritt oder man Aussicht haben und zugleich die Sonne abhalten will, werden die jalousieartig behandelten Ladenteile geöffnet. Wenn äußere Laden an-    sitzen des Ladens die untere Leiste gegen Beschädigung

gebracht werden sollen, sind die Gewände und der Sturz    schützt, das Regenwasser abhält und beim Aufziehen den

mit einem Falz zu versehen, der mindestens so tief sein    Laden hindert, weiter zu gehen als nötig ist. das ist bis c,

muß, als der Laden dick ist.    j Fig. 4. Die Führung des Ladens findet vor dem Fenster,

Die ordinären Laden werden mit Langeband, die ge- i dem sogenannten „Stillstand" in ^-Schienen, statt, Fig. 3 stemmten mit Winkelband oder Schippenband beschlagen,    und 6. Die eisernen Zapfen der Welle liegen in Lagern,

wie Fig. 1, Tafel 110, dies zeigt. Der geschlossene Laden die in Stein befestigt sind, Fig. 7. An einem Ende der

beit. Fig. 7. gefaßt und nach der angedeuteten Pfeilrichtung nach außen gedrückt wird, worauf sich Punkt g und mit ihm der Laden nach außen öffnet. Die Stange g ist nach außen durch eine Winkelschiene k, Fig. 7 und 9 bis 11, versteckt. auf welcher sich der Laden beim Herablassen aufsetzt. Die Enden der Winkelschiene sind mit den beiden O-Schienen vernietet. Hierzu muß noch bemerkt werden, daß zum Verschluß des herabgelassenen Ladens, damit er nicht von außen in die Höhe gedrückt werden kann, eine in seiner Mitte angebrachte Federfalle. Fig. 10 bis 11, dient. Während man daher mit der einen Hand den Knopf i, Fig. 7, behufs der Ladenöffnung faßt, drückt man mit der anderen auf die bogenförmige Federst Fig. 10 bis 11, wodurch der Haken m sich auslöst und der Laden geöffnet werden kann. Fig. 8 ist die Seitenansicht von Fig. 7. und Fig. 12 die Seitenansicht von Fig. 7 ohne den Arm hi, welcher, wie bereits erwähnt wurde, nur an einer Stellstange angebracht ist. n, Fig. 2, ist eine drehbare Walze, die zur Leitung des Ladens dient. Zum Aufziehen des Ladens bedient man sich einer auf der Riemenscheibe befestigten Gurte o. Fig. 2, die aus der mit einem Thürchen versehenen Öffnung p herausgenommen und wieder hineingelegt wird, wenn der Laden aufgezogen ist. Dabei muß die Feststellung durch einen sogenannten ..Feststeller" erfolgen, der die Gurte festklemmt, oder es werden, wie dies neuerdings geschieht, sogenannte..Gurtaufwickler" angebracht, d. h. Federkasten, in denen sich die Gurte selbstthätig aufwickelt, und die gleichzeitig mit entsprechender Feststellvorrichtung versehen sind. 9

Welle befindet sich zur Befestigung des Riemens. Gurtes oder Seiles die sogenannte obere gerinnte Riemenscheibe d, 3% ^    7. Zur Revision der Welle und Vornahme

etwaiger Reparaturen ist die Untersicht der Fensternische e, Fig- 2 und 4, zum Umklappen eingerichtet. Zu demselben Zweck ist an der gestemmten Verkleidung der Leibung der Fensternische bei f, Fig. 2, 3 und 6, ein Thürchen angebracht, um zur unteren Riemenscheibe gelangen zu können. Dieselbe ist mit dem Bügel g, Fig. 8. verbunden, welcher mit zwei Steinschrauben befestigt ist. Zwischen den beiden Platten der Riemenscheibe befindet sich die Welle h, auf welcher sich der Riemen oder das Seil auf- und abwickelt.

Die Bewegung dieses großen Schaufensterladens erfolgt mittels einer Kurbel, die am Dorn i eingesetzt wird. Zur Sicherheit gegen das Herabfallen des Ladens ist das Sperrrad mit der Sperrklinke angebracht.

Der Rollladen Tafel 112 stellt einen solchen für Wohngebäude dar und ist in Fig. 1 halb von innen, halb von außen gesehen gezeichnet.

Die Konstruktion des Ladens unterscheidet sich von der des vorhergehenden dadurch, daß die Leisten nicht auf Leinwand geleimt, sondern durch drei Stahlbänder a, Fig. 1 und 4, zusammengehalten werden. Die unterste und oberste Leiste wird mit den Stahlbändern verschraubt, während von den übrigen stets eine über die andere. Fig. 4. mit denselben durch Schrauben verbunden wird. Zur Gewinnung von Licht und Luft sind die Leisten bis auf wenige mit Ausschnitten nach Fig. 5 versehen.

Der Laden kann im unteren Teil von beliebiger Höhe

Fig. 815.

Sa

Statt die Holzstübchen mit Gurten oder Stahlbändern fest zu verbinden, hat man, um größeren Lichteinfall und besseren Luftdurchgang zu erreichen, die einzelnen Stäbe verstellbar mit durchgesteckten einzelnen Stahlplättchen ver-nach außen gestellt werden. Zu diesem Zweck ist die    bunden; diese schließen sich beim Herablassen des Ladens

stl-Schiene, welche, wie bei Tafel Hl. Fig. 6, dem Laden    fest aufeinander, während sie sich beim Aufziehen von Stab

als Führung dient, vor die Flucht die Leibung gelegt. ; Stab rund 10 mm auseinander ziehen und Licht und bei b, Fig. 1, 2 und 6, Tafel 112, gestoßen und mit    ßuft nach innen durchlassen. Die Stäbchen sind jedoch

einem Gelenk versehen, wie dies Fig. 6 in größerem profiliert, daß keine Sonnenstrahlen einfallen können.

Maßstab darstellt.

Noch weitergehenden Anforderungen entspricht die durch Was die Stellvorrichtung betrifft, so besteht diese aus , Patent geschützte Ladenkonstruktion mit drechbaren Stäben zwei Stellstangen e, Fig. 1 und 2, von 0,64 m Länge, die p₀n C. W. Fuchs in Pforzheim. Fig. 816. Dieselbe stellt an beiden Seiten des Ladens angebracht sind. Um sie stch als eine sinnreiche Verbindung der Stübchenjalousien bequemer an den Fensterleibungen anordnen zu können, und der Rollladen dar und gestattet den größten Lichtsind sie aus je zwei mit einem Gelenk d, Fig. 7, ver- und Luftzutritt. der überhaupt an einem Rollladen er-bundenen Teilen hergestellt. Daselbst ist das eine untere reichbar ist. Auch kann der Laden, wie der auf Tafel 112 Ende 6 auf einer Unterlagplatte f, Fig. 7 bis 9 und 12, i dargestellte, nach außen gestellt werden, drehbar befestigt, während das andere Ende mit einer    Die Stübchen sind auf der inneren Seite durch eine

1) Siehe auch Centralblatt der Bauverwaltung 1895, ©. 132;

Stange g, Fig. 7, 9 bis 12, fest verbunden ist, die in den eigentümlich konstruierte Kette a verbundenZvon der jedes ^-Schienen lagert und mit diesen und dem Laden sich nach außen bewegt. Zu diesem Zweck ist an einer der beiden

Stellstangen der Arm hi, Fig. 7 und 8, angebracht, welcher 1896, S. 444, und 1899, S. 276.

Dreizehntes Kapitel: Die Thüren, Fenster und Laden.

340

Glied an dem oberen Ende eines Stäbchens durch eine Die Drehung wird durch einen längeren Laufzapfen c' des Scbrauve befestigt ist. In die Hirnseite jedes Stäbchens oberen Stäbchens bewirkt, der in eine Nut des Eisen-sind Zapfen c eingeschraubt, die Führung in den beider- stabes greift, die schraubenförmig gestaltet ist.

Fig. 816.

=3

5

s|

ZI

c’

ifu.........

Js_______

\ lk

IL

W'k

s io

;gj -s

HL

Ist der Laden ganz herabgelassen, so genügt ein

seiüg angebrachten eisernen Laufnuten sinden. Das Wesentliche der Einrichtung besteht nun in der Einlagerung ge- Nachlassen des Gurtes, um die Stäbchen in wagrechte zahnter Eisenstäbchen d in jede Laufnut, deren Zähne der : Stellung zu bringen,    wodurch    der    Laden    wie eine    Jalousie

Höhe der Stäbchen entsprechen; auf diese Zähne f legen sich    geöffnet    ist.    Beim    Aufziehen    des    Ladens    drehen    die

die Zapfen c in geschlossenem Zustande des Ladens. Die    beiden Zapfeno' die Stübchen wieder zurück; die Zapfen o

Eifenstäbchen stehen während des Herunterlassens recht- werden frei, so daß das Ausziehen ungehindert geschehen winkelig zu dem Laden und werden durch den letzten    kann. st

1) Siehe auch Centralblait der Bauverivaltung 1899, S. 256.

obersten Stab um 90° gedreht, so daß sie parallel zu dem Laden stehen und die Zapfen c auf den Zähnen aufliegen.

Vierzehntes Kapitel.

Die G e v ü ll e.

//.

1.

Allgemeines.

Unter den G erliste n verstehen wir Zimmerungen, die nur auf kürzere Zeit und nur als Mittel zum Zweck dienen sollen, entweder nur als Lehren oder Modelle zur Darstellung anderer Bauwerke, wie die Lehrgerüste der Gewölbe u. s. w-, oder als Mittel, um die Ausführung eines Gebäudes zu ermöglichen, indem sie sowohl den Handwerkern den Zugang zu den verschiedenen Teilen des Gebäudes und das Arbeiten an denselben gestatten, als anch den Transport der verschiedenen Materialien an die Arbeits-stellen erleichtern. Diese Zimmerungen müssen die nötige Sicherheit und Festigkeit haben, doch dienen sie immer nur verhältnismäßig kurze Zeit, so daß bei ihrer Konstruktion zwar die Festigkeit, doch weniger die Dauer zu berücksichtigen ist.

Die bei der Ausführung der Bauten zur Verwendung kommenden Maschinen zur Hebung bedeutender Lasten und bergt, die mit den Gerüsten das gemein haben, daß sie nur kurze Zeit an einem Orte gebraucht werden, und daher eine solche Konstruktion bekommen, daß sie leicht aufgestellt, und ebenso leicht wieder abgeschlagen werden können, nennt man wohl Gerätschaften. Es gehören dahin die zum „Aufschlagen" oder „Richten" der Gebäude gebräuchlichen Vorrichtungen, die verschiedenen Hebegeschirre zum „Versetzen" großer Werkstücke, oder zum Heben eingeschlagener Balkenlagen u. s. w. Ebenso die verschiedenen Rammen zum Einschlagen der Grundpsühle, die Grundsägen und die einfachen Wasserhebemaschinen.

Wir teilen die Gerüste in solche, die zur Ausführung der Gewölbe als Lehren gebraucht werden, und welche daher auch Lehrgerüste heißen, und in solche, die den Arbeitern als Standort und zum Transport der Materialien dienen, und die wir unter dem Namen der Baugerüste zusammenfassen.

§ 2.

Die Lehrgerüste.

Die Lehrgerüste sind Zimmerungen, die die Leibung der Gewölbe darstellen und über welchen das Gewölbe gleichsam wie ein Mantel aufgeführt wird. Die konvexe Fläche dieser Gerüste wird meistens aus Latten, Brettern oder stärkeren Hölzern gebildet, die mit der Achse der Gewölbe parallel laufen und an einzelnen Punkten, deren Entfernung voneinander sich nach der Gewölbelast oder der Stärke der „Einschalung" richtet, durch bogenförmig gestaltete Rip p en, L eh rb o g en, gestützt werden. Es handelt sich daher hauptsächlich um die Konstruktion dieser Rippen sowie um die Anordnungen, die deren Stand gegeneinander und gegen die Achse des Gewölbes sichern sollen. Letztere kann man, ähnlich wie bei den Dächern, den Lüngenverband nennen, wie denn überhaupt die ganze in Rede stehende Konstruktion sich sehr wohl mit einem Pfettendache vergleichen läßt. Die Rippen treten an die Stelle der Binder, und die Schalhölzer an die der Pfetten.

Bei der Konstruktion dieser Rippen müssen wir solche unterscheiden, welche, außer an ihren Endpunkten, in so kurzen Entfernungen feste Stützpunkte haben, daß keine künstlichen Verstärkungen der zwischen diesen Stützpunkten angebrachten Hölzer nötig werden, von denen, die nur an ihren beiden Endpunkten, oder wenn auch zwischen diesen, doch im ganzen nur einzelne feste Stützpunkte haben, so daß zwischen ihnen künstliche Verstärkungen, Hänge- oder Sprengwerke u. s. w. nötig werden. Die ersteren nennen wir feste Lehrgerüste, die anderen gesprengte, bei denen man noch die ganz gesprengten von den teilweise gesprengten unterscheiden kann.

Zu den festen Lehrgerüsten müssen wir auch die sogenannten Gewölbescheiben, wie sie zur Einwölbnng von Mauerbogen oder kleineren, leichten Gewölben gebraucht

werden, rechnen, denn wenn sie auch zuweilen nur an ihren Endpunkten unterstützt sind, so werden zwischen diesen doch keine künstlichen Verstärkungen angebracht. Auf welche einfache Weise solche Gewölbescheiben angefertigt und aufgestellt werden, haben wir bereits bei den Steinkonstruktionen besprochen, so daß wir auf diese einfachen Konstruktionen hier nicht wieder zurückzukommen brauchen. Ebenso ist im I. Bande die Zeichnung der verschiedenen Bogen-linien, nach denen die Oberflächen der Rippen gestaltet werden, besprochen, so daß wir diese ebenfalls als bekannt ansehen können.

Das hier befolgte System ist auch schon bei größeren Lehrbogen mit Erfolg zur Anwendung gekommen, indem von mehreren Punkten ans radienförmige Stützen nach den die Krümmung des Bogens bildenden Hölzern geführt sind. Wir möchten dieses System, welches sich schon dadurch auszeichnet, daß die hauptsächlich stützenden Hölzer mit ihrer rückwirkenden Festigkeit in Anspruch genommen werden, das Fächersystem nennen.

Nach diesem System ist unter anderem das Lehrgerüst der Nydeckbrücke in Bern ausgeführt, und ist dasselbe im „Rom b erg'sehen" Werke nachzusehen.

Fig. 1 bis 5, Tafel 113, zeigen das Lehrgerüst des mittleren Bogens der Enzbrücke bei Besigheim in Württemberg, *) bei welcher die einzelnen Bogen auf eingerammten Pfahlreihen ruhen und durch vertikale Stützen getragen werden. Die Bogen bestehen aus Tannenholz und sind aus dreifach übereinander liegenden Hölzern gebildet; die vertikalen Stützen sind doppelt und umfassen die Bogenhölzer zangenartig. Die Ständer stehen auf einem doppelten Keilpaare (bergt Fig. 4 und 5), welches durch zwei

Erhalten die Bogen und Gewölbe mehr wie etwa 2 bis 3 m Spannweite, so werden Lehrbogen verwendet, die in der Regel aus zwei Lagen Dielen bestehen, wie solche bereits im I. Band dargestellt sind. Die Stärke dieser Lehrbogen ist abhängig von ihrer Belastung, von ihrer Entfernung voneinander und von der Art ihrer Unterstützung. Lehrbogen, die wegen zu geringer Widerstandsfähigkeit ihre Form ändern, sind zu vermeiden, weil sich diese Formänderungen auch auf das auszuführende Gewölbe übertragen würden, weshalb auf einen soliden andere Keile gegen die beiden Riegel xx gespannt wird. Längen- und Querverband der Lehrbogen und eine aus- Beim Ausstellen der Bogengerüste wurden, nachdem das reichende Unterstützung derselben zu sehen ist.    Kronholz a, Fig. 1, in der Pfahlreihe lag, erst die recht-

Eine andere Konstruktion von Lehrbogen, die in den winklig über diesen liegenden Langhölzer f an ihre Stellen Moselgegenden gebräuchlich sein soll, st ist in den Fig. 6 bis 8, gebracht, sodann die horizontalen Keile g, tüchtig mit Seife Tafel 113, dargestellt. Sie bestehen aus einer rohen, etwas eingerieben, gelegt und auf ihnen die vertikalen Stützen bewaldkanteten 15 bis 20 cm dicken Schwelle, in die in Ent- mit ihren Verbindungszangen aufgestellt u. s. w. Sobald fernungeu von 35 bis 45 cm Löcher gebohrt werden, um in das ganze Bogengerüst ausgestellt war, wurden die Bogen-dieselbe, und zwar in radialer Richtung, Stäbe von 6 bis linien mittels der horizontalen Keile gg geregelt, und diese 9 cm Dicke einschlagen zu können. Nachdem die Stäbe Keile dann gegen das Verschieben gesichert, indem man nach der Bogenform abgeschnitten sind, werden sie mit einer zwischen die Lüngenhölzer f zwei kurze Riegel xx legte und über sie gebogenen Latte mittels Nägeln befestigt, Fig. 8, gegen diese, von oben herab, die vertikalen Keile hh an-Tafel113. Die auf solche Weise erhaltenen Lehrbogen werden trieb. Beim Niederlassen der Bogengerüste wurden zuerst 60 cm voneinander entfernt aufgestellt, mit Brettern ver- die vertikalen Keile ll ü losgeschlagen, sodann die Riegel xx

schalt und darauf Bruchsteingewülbe von 30 bis 60 cm Stärke ausgeführt. Bei größeren Gewölben werden ausden Schwellen eine Art Dachgespärre mit zwei oder mehreren Streben errichtet und die Stäbe in die Sparren gebohrt, Fig. 6, Tafel 113. Die Stäbe werden auf diese Weise kürzer, können daher aus gewöhnlichem Spaltholze gefertigt, und die Schwellen ebenfalls aus leichtem, 12 bis 15 cm starkem Sparrenholze gemacht werden, weil sie in drei Punkten, nämlich an beiden Seiten und in der Mitte, durch untergestellte Pfosten Unterstützung erhalten. Unter der Mitte bringt man ein paar Keile au, um den Lehrbogen nach dem Schluß des Gewölbes ohne Erschütterung desselben leichter ablösen zu können.

fortgenommen und endlich die horizontalen Keile gg auf allen Punkten des Gerüstes zugleich gelöst, wodurch eine stetige und gleichförmige Senkung erreicht wurde. Die Kronhölzer a, die wie Sattelhölzer gestalteten Unterlagen c, Fig. 1, die Stützen d zunächst an den Pfeilern und die verschiedenen Keilvorrichtungen bestanden aus Eichen-, alles übrige aus Tannenholz.

Auf die Rippen, die 1,6 m von Mitte zu Mitte voneinander entfernt aufgestellt waren, wurden die Schalhölzer bei der Wölbung nach Erfordernis aufgelegt, und zwar so, daß aus jede Steinschicht ein Holz traf, wobei aber die Lagerfugeu der Wölbsteine von unten zugänglich blieben.

Lehrbogen von 11,3 m Spannweite.

Das derselben Brücke zugehörige, in Fig. 1 bis 3, Fig. 7, Tafel 113, zeigt einen solchen halbkreisförmigen Taf. 114, dargestellte Lehrgerüst zeigt ein teilweise gesprengtes, weil in einem der Laudbogen während des

1) Grelle, Journal für Baukunst, Bd. I.

1) Försters „Allgemeine Bauzeitung 1839".

Baues der Schiffahrt ein Durchgang offen erhalten werden mußte. Die Bogen bestehen hier aus zwei Lagen Hölzern, weil die Spannweite geringer ist, und der mittlere Teil durch ein Sprengwerk gestützt wird, das auf doppelten Pfahlreihen ruht. Die Konstruktion der festen Teile des Gerüstes ist der beschriebenen ganz gleich. Auch die Keilvorrichtung für das Niederlassen des Sprengwerkes ist der für den mittleren Bogen beschriebenen ganz ähnlich angeordnet. Die eichene Schwelle b, Fig. 1, welche die Spreng-werke aufnimmt, wurde nämlich durch die im Grundrisse, Fig. 3, angezeigten Keile f gegen den Fuß der benachbarten senkrechten Bogenstütze gestemmt, um später durch ein Lösen dieser Keile das Zurückweichen der Füße des Sprengwerkes und dadurch ein Senken desselben einleiten zu können. Die Konstruktion wird übrigens durch die Figuren, von denen Fig. 1 den Querschnitt oder die Ansicht des Bogens, Fig. 3 die Horizontalprojektion und Fig. 2 den Lüngen-schnitt giebt, hinlänglich erläutert. Fig. 4 und 5 zeigen den Grund- und Aufriß der ganzen Brücke skizziert.

Tafel 115 stellt ein ganz gesprengtes Lehrgerüst einer Brücke dar. Die Spannweite betrügt ca. 13 m, und die Konstruktion des Gerüstes geht aus den gezeichneten Figuren so deutlich hervor, daß eine weitere Beschreibung überflüssig erscheint. Das Sprengwerk stützt sich gegen die vertikalen Pfosten D, Fig. 1, welchen die unteren Gewölbteile selbst als Widerlager dienen. Diese Pfosten stehen auf Schwellen B, Fig. 1 und 3, die unmittelbar auf Keilen A ruhen, die auf einem Absätze der Widerlagsmauer aufliegen. Mittels dieser Keile können zunächst die einzelnen Rippen in ihre richtige Lage gebracht und nach dem Schluß des Gewölbes leicht, und ohne Stöße zu verursachen, wieder gesenkt werden. Die äußere kreisförmige Begrenzung der Rippen wird durch nach der Kurve bearbeitete Hölzer C gebildet, die auf den geraden Streben des Sprengwerkes ihr Lager finden.

Als Beispiel eines Wölbgerüstes für die Herstellung eines Brückengewölbes, von 30 m Spannweite, samt Anordnung des Versetzgerüstes mögen die auf Tafel 116, Fig. Ibis 5, dargestellten Zeichnungen dienen, welche das Gerüst der Elbbrücke bei Pirna ff zeigen, das zur Herstellung einer der sechs großen Gewölböffnungen verwendet wurde.

Um dem Wölbgerüst eine möglichst steife Konstruktion zu geben, wurde dasselbe aus zwei Merksätzen, Fig. 1, Tafel 116, konstruiert, deren unterer auf eingerammten Pfählen ruht und deren oberer das eigentliche Bogengerüst bildet, während zwischen beiden die Wölbgerüstschrauben s eingestellt sind. Der untere Werksatz, das Standgerüst, ist ein Stockwerksaufbau in Längen-, Kreuz- und Querver-

1) Ist in der Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hannover int Bd. 24 ausführlich behandelt.

band, der obere Werksatz, das Bogengerüst, besteht aus sieben Bindern und sechs Leergebinden mit doppelten Bogen-stücken. Jeder Binder erhält sechs doppelte Centralsäulen, welche in der Querverbindung verholmt, verriegelt und mit Kreuzbändern untereinander verbunden sind. Alle Verbandstücke sind mit eisernen Bolzen verschraubt, die Kurven a und die Bogengerüstbalken b sind durch Einschieblinge von hartem Holze verdübelt. Auf diesen Kurven, die in ihrer Zusammensetzung ein Siebeneck bilden, sind zur Ausgleichung in die Bogenlinie segmentförmige Holzstücke aufgesetzt, welche den Schalbrettern zur Auflage dienen.

Das Gerüst soll sich gut bewährt, aber keineswegs als zu stark erwiesen haben; es wurde beim Aufstellen und Justieren um 5 cm überhöht, um welches Maß es sich aber schon beim ersten Belasten zusammengedrückt haben soll und beim Fortschreiten der Wölbung wurden die Standgerüstbalken derart gepreßt, daß man imd) eine Aussteifung mit Pfosten an diesen Stellen für nötig gefunden hatte. Insbesondere sollen die Unterlagsplatten der Wölbschrauben, welche je ein Gewicht von 33500 kg zu tragen erhielten, sich 5 cm tief in die darüber liegenden Bogengerüstbalken eingefressen haben, weshalb man bei der zweiten Ausstellung des Gerüstes die gepreßten Stellen aus-schneiden und Eichenholz einsetzen ließ. Unten waren die Schrauben auf eichenen Klötzen aufgesetzt.

Was die Hochgerüste zum Wölben selbst betrifft, so bestehen diese aus zwei Fahrschlittbahnen c und d, Fig. 2, von denen die eine d die Transportbahn c, Fig. 2, 4 und 5, mit übergreift zum Abheben der Steine und des Mörtels. Die Mittellängswand f, Fig. 2, wurde zuerst auf den mittleren Wölbgerüstbinder, bei fortschreitender Wölbung aber unter Verschnitt auf das Gewölbe selbst aufgestellt. Die Hochgerüste sind aus Rundhölzern hergestellt.

3.

Die Maugerüste.

Diese sind nicht nur zur Herstellung von Neubauten, sondern auch zur Reparatur derselben erforderlich.

Die Konstruktion der Gerüste und insbesondere ihre Stärke ist abhängig von der Größe und Schwere der Baumaterialien, ob z. B. Backsteine, Bruchsteine oder Quader von bedeutenden Abmessungen gebräuchlich sind. Bei Backsteinbauten werden die Steine von einzelnen Arbeitern oder auch von zweien mittels einer Trage, „Bahre", auf die Gerüste getragen, und zwar im letzteren Fall mittels schiefer Ebenen, „Pritschen", im ersten dagegen mit Hilfe von Leitern oder Pritschen. Dabei sind die Gerüste keiner weiteren Erschütterung ausgesetzt, als ein Mann oder zwei belastete Männer hervorbringen.

Anders verhält es sich bei Bruchstein- oder Quaderbnuten, bei denen ebenfalls die Mauersteine auf Bahren getragen, dagegen größere Steine, z. B. Fensterbänke, Gewände u. s. w. oft von sechs bis acht Mann auf das Gerüst gebracht werden, wodurch dieses bedeutenden Erschütterungen ausgesetzt ist. Damit die Arbeiter auf den Pritschen bequem gehen können, müssen diese die genügende Breite haben.

die Böcke des oberen Gerüstes über die Stützen des ersten zu stehen kommen und nicht über die Zwischenräume. Hat man so die Höhe der Balkenlage erreicht, so wird diese gelegt und von ihr aus gerade so verfahren, wie dies eben beschrieben wurde, so daß man selbst ein vielstöckiges Gebäude von Backsteinen ausmauern kann, ohne anderer als der Bock- und Fußgerüste zu bedürfen.

Die Gerüste zerfallen in:

a)    Bockgerüste,

b)    Stangengerüste,

c)    Abgebundene Gerüste,

d)    Fliegende und

e)    Hängende Gerüste.

b) Stangengcriistc.

Diese am häufigsten verwendeten Gerüste werden von den Maurern aus runden, gewöhnlich von der Rinde befreiten, tannenen Hölzern aufgestellt. Ein solches Gerüst, welches für hohe Gebäude, bei denen viele Hausteine zu versetzen sind, häufige Verwendung findet, ist auf Tafel 117, Fig. 1 bis 3, dargestellt. Dasselbe besteht aus einem äußeren und inneren Stangengerüst, die unter sich solid verbunden werden müssen, weil sie die oben angebrachte Fahrbahn mit dem „Schlitten" zum Aufziehen und Versetzen der Werkstücke zu tragen haben.

Das Gerüst besteht aus den „Standbäumen" a, den „Beiständern, Bolzen" b, den „Streichstangen, Streichhölzern, Streichen" c und den „Netzriegeln, Gerüsthebeln" d, auf welche die Gerüstdielen aufgelegt werden.

a) Lockgeriiste.

Das einfachste Baugerüst wird aus „Böcken, Gerüstböcken" und darüber gelegten Dielen, „Gerüstdielen", konstruiert und kann aus einer oder mehreren Reihen übereinander gestellter Böcke bestehen, wonach man ein- oder mehretagige Bockgerüste erhält. Der Gebrauch derselben ist folgender:

Die Standbüume müssen so lang sein, daß sie noch 1,5 bis 2 m über die am höchsten zu liegen kommenden Steine hinausragen; im Fall sie verlängert werden müssen, so läßt man die Enden der Hölzer etwa 1,5 m übereinander greisen und verbindet sie mit Stricken und Spitzklammern nach Fig. 4 B. Solider ist die Verlängerung nach Fig. 4 0, bei welcher die feste Stellung der Ver-lüngerungsstange nicht allein von der Verbindung wie bei B abhängt, sondern noch durch den Beiständer x unterstützt wird, der mit dem Standbaume mittels Spitzklammern verbunden ist. Standbüume aus einem Stück von durchgehend genügender Stärke sind selbstredend den zusammengesetzten vorzuziehen; mitunter läßt man auch ganze mit zusammengesetzten abwechseln, doch so, daß stets die beiden äußersten aus ganzen Hölzern bestehen. Die Stärke der Standbäume betrügt am unteren Ende 20 bis 25 cm, welche sich bei sehr hohen Gebäuden bis auf 30 cm steigert; ihre Entfernung von der Mauer, gegen welche man ihnen nach oben eine kleine Neigung giebt, ist abhängig davon,

Bei ordinären Backsteinbauten bedarf man nur auf einer Seite der herzustellenden Mauer ein Gerüst, weil bei diesen Mauern, wenn sie nicht stärker sind, als man noch darüber hinreichen kann, so daß also der Maurer auch an der von ihm abgewendeten Seite der Mauer die Steine „flucht- und lotrecht" verlegen, oder „über die Hand mauern kann", ein zweites Gerüst entbehrlich wird. Man bringt alsdann auf der dem Inneren der Gebäude zugekehrten Seite der Mauer die Gerüste an, wodurch man noch den Vorteil erlangt, enge Straßen durch die Gerüste nicht zu versperren. Zuerst wird ohne Gerüst bis soweit über die Fensterbrüstungen gemauert, als dies ausführbar ist; alsdann stellt man eine Reihe „Böcke", etwa 1,5 bis 2 m hinter der Mauer mit dieser parallel auf und legt kurze Hölzer, sogenannte „Aetzriegel", von den Böcken nach den Fensterbrüstungen, wo sie, nötigenfalls, durch einige trocken verlegte Backsteine oder Holzklötze „unterbauet" werden. Die Netzriegel werden mit Dielen belegt und so ein Gerüst gebildet, ans welchem weiter gemauert werden kann, und zwar oft bis zur sogenannten „Gleiche", d. h. bis zu der Schicht der Mauer, auf welche die Mauerlatten mit der Balkenlage gelegt werden, und die daher horizontal abgeebnet oder ob die Mauer mit oder ohne Vorbauten hergestellt werden „abgeglichen" wird. Kann man diese Höhe von dem Bock- ! soll und betrügt 2 bis 3 m. Unter sich haben die Stand-gerüste aus nicht erreichen, so wird auf diesem oft noch bäume eine Entfernung von circa 3 m. Sie werden 1,2 bis ein „ Fnßgerüst" errichtet, d. h. man legt aus trockenen    1,5 m tief in den Boden eingegraben und mit Dielstücken

Backsteinen, dicht an der Mauer, kleine Pfeiler zusammen    und Steinen u. s. w. fest umschlossen, damit sie einen mög-

und legt auf diese wieder Gerüstdielen. Ist die Mauer lichst festen Stand bekommen, der außerdem noch durch noch höher, so stellt man auf das erste Bockgerüst ein schräg eingegrabene Hölzer, welche als Büge oder Streben zweites, wobei man dann nur darauf zu achten hat, daß wirken, gesichert wird.

An den Standbäumen werden nun, in den für die Arbeiter passenden Höhen, die Streichhölzer c mittels Stricken oder Spitzklammern befestigt, oder durch eiserne Gerüstträger, Fig. 817. Die konsolartig gestalteten TrägerD,

Trägers gehängt werden, Fig. I und IV. Der zweite Kettenteil ist am Träger befestigt und wird über einen Haken an der Krampe gehängt, Fig. I; dieser Kettenteil ist der längere, wie dies die Figuren zeigen, und durch

y\

\A

Fig. 817.

C , Cs

Ul

!a~

seine Verlängerung oder Verkürzung wird die richtige Lage der Träger reguliert. Die Gerüsttrüger sind sehr solid und

welche das Streichholz B unterstützen, greifen an ihrem oberen Teile mit einer einfachen, am unteren Ende dagegen mit gespaltener Spitze in den Standbaum ein, Fig. I und II,    geeignet, große Lasten zu tragen, wenn sie aus gutem,

und werden in dieser Lage durch eine Kette befestigt, die    weichem Eisen hergestellt werden.

Fig. 818.

:"i

irr

^--1

„i:

Von den vielen neueren Konstruktionen eiserner Gerüst

sich um den Standbaum schlingt und durch eine mond- j sichelartige Krampe C gehalten wird. Auch diese Krampe I haken, die sich durchweg in der Praxis nur schwer Eingang hat oberhalb eine einfache und unterhalb eine gespaltene ^ verschaffen,l) sei hier nur erwähnt der Gerüstbinder Spitze, um in den Standbaum A eingetrieben zu werden, mit Spannung durch drückende Schraube von Die Kette besteht aus zwei Teilen; der eine derselben ist Apel in Konstanz, Fig. 818. Abbildung I zeigt den mit einem Ende an der Krampe befestigt und kann mit dem anderen über einen Haken am vertikalen Teil des

1) Siehe Deutsche Bauzeitung 1889, S. 338.

Vrcymann, Baukonstruktionslehre. II. Sechste Auflage.

Gerüstbinder lose, Abbildung II in Anwendung. Das Ganze besteht aus einer Patentstahlkette mit einer Spannschraube, die, nachdem die Kette umgelegt und eingehängt ist, gegen den Leiterbaum gedrückt wird, wodurch eine Spannung in der Kette entsteht. Die Anordnung Abbildung III dient demselben Zweck, nur wird hier die Schraube auf Zug beansprucht. Diese Gerüstbinder sollen insbesondere sehr geeignet sein zur Verbindung der Leitern bei den sogenannten Leitergerüsten, st

Holmen i, Tafel 117, Fig. 1 bis 2, abgedeckt und mit ihnen mittels Klammern verbunden werden. Die Holme können, wenn es nötig sein sollte, leicht verdoppelt werden durch Anbringung derselben auf den Beiständern b. Auf die Holme gehören eigentlich die Bahnschienen gelegt und mit denselben befestigt, was jedoch hier nicht stattfindet, indem die Querbalken k die Schwellen 1 zu tragen haben, auf welchen die Eisenbahnschienen m befestigt sind, und die au den Enden eine Aufbiegung erhalten, damit der Schlitten nicht entgleisen kann. Diese Konstruktion finden die Meister bequemer, weil sie die Gerüstwände unabhängig von den Abmessungen des Schlittens in beliebiger Entfernung voneinander aufstellen können.

Der Schlitten bewegt sich in einer zur Mauer parallelen Richtung und senkrecht darauf die Windevor-richtung. Beide Bewegungen müssen von den Arbeitern, wie man sagt, „von Hand" bewirkt werden, während bei der auf Tafel 118 abgebildeten Konstruktion diese Bewegungen weit leichter durch einfache Maschinen stattfinden.

Dieser auf Tafel 117 gezeichneten, ihrer Billigkeit und Einfachheit wegen häufig gebrauchten Versetzvorrichtung wollen wir die solidere auf Tafel 118 folgen lassen, worauf sodann die Windevorrichtung, Tafel 119, besprochen werden soll.

Auf die Standbüume werden kurze Sattelhölzer g, Fig. 1, Tafel 118, etwa 0,eo m lang, aufgezapft und mit jenen durch eiserne Klammern verbunden. Die Sattelhölzer tragen die Holme „Schappelhölzer" c und sind dazu bestimmt, die ungleiche Höhe der Standbäume auszugleichen und die darüber liegenden Holme bequemer stoßen zu können.

Auf den Holmen ruhen die Eisenbahnschienen h, auf

Auf Tafel 117 sind die Streichhölzer c nicht allein durch Beiständer b, welche hinter den Standbüumen stehen und mit ihnen durch Klammern verbunden sind, unterstützt, sondern sie erhalten auch noch eine Unterstützung zwischen den Ständern durch kurze Rundhölzer, „Bolzen", die von Streichholz zu Streichholz greifen und mit diesen nach Fig. 4 D durch Klammern verbunden sind. Diese sehr gebräuchliche Anordnung bezweckt eine möglichst weite Stellung der kostspieligen Standbüume, wodurch außerdem der Vorteil erreicht wird, daß mau große zu versetzende Werkstücke, wie Podestplatten u. s. w., durch Wegnahme eines Bolzens leicht unter den Auszug bringen kann.

Auf den Streichhölzern ruhen die Netzriegel d, in einer der Tragkraft der darauf zu legenden Dielen angepaßten Entfernung voneinander.

Ist ein Gerüst hinter der Mauer nicht nötig, dann werden die Netzriegel mit einem Ende in „Gerüstlöcher" gesteckt, die in der Mauer ausgespart werden. Erfordern dagegen beide Mauerseiten zu ihrer Herstellung Gerüste,

Tafel 117, so läßt man die Netzriegel durch die Mauer greifen, damit sie außen und innen als Gerüstbalken dienen können. Außerdem erhalten die beiden Gerüstwände durch die Netzriegel einen Querverband, der durch die Hölzer f noch erhöht wird. Die Befestigung der Netzriegel mit den welchen sich der Schlitten zu bewegen hat.

Streichbalken findet mit Gerüstklammern oder Seilen statt. Derselbe besteht hier aus zwei starken verzahnten, oft Kann der Fahrschlitten entbehrt werden, dann erfolgt eine auch verdübelten Balken, die in paralleler Lage, mit einem weit einfachere Herstellung des inneren Gerüstes, und zwar Zwischenraum von 0,9o bis l,io m rechtwinkelig über die dadurch, daß man das innere Ende der Netzriegel durch Holme gestreckt werden, tote ruhen mittels Rädern d, eine Pfette und darunter gesetzte Pfosten unterstützt, wobei Mg. 1 bis 3, welche an einem Schwellengerüst befestigt jedes Stockgebälk als Grundlage des daraus zu setzenden sind, das an den Enden des Schlittens angebracht ist, auf Gerüstes betrachtet wird. Auf Tafel 117 sind nur die den Schienen h, die auf den Holmen befestigt sind. Diese Fensteröffnungen zum Durchstecken der Netzriegel benutzt. Schwellen tragen zugleich ein kleines Gerüst, welches Die äußere Gerüstwand kann, den lokalen Verhältnissen zuweilen, wie links in Fig^l und 3 gezeichnet, mit einem entsprechend, entweder durch die schrägen Bänder g oder Dach versehen wird, mit tochutz gegen Regen zu bieten.

die Streben f, gegen Schwankung geschützt werden.

Was die Endigung    des    Gerüstes betrifft,    die zur | Fig- 1 bis 3, welche durch    die Füße der Arbeiter in

Aufnahme der Fahrbahn    für    den    Versetzschlitten dienen    drehende    Bewegung gesetzt,    den Schlitten, rechtwinkelig

soll, so besteht sie darin,    daß    die    Standbüume,    nachdem    auf seine    Länge, nach beiden    Seiten hin bewegen können,

sie auf gleicher Höhe abgeschnitten    worden sind,    mit den    Auf dem    Schlitten steht die eiserne Windevorrichtung eben-

____ falls auf eisernen Rädern, die auf Schienen laufen, die

1) Über Verbindungen der Baugerüste mit eisernen Schuhen ; aus den Balken des tochlittens befestigt sind. An den

Enden des Schlittens sind endlich sogenannte Hornhaspel LH

Auf einer der Achsen k, Fig. 1, sitzt je ein Tretrad A,

siehe Centralblatt der Bauverwaltung 1899, S. 328.

angebracht.

angebracht, über deren Wellen Taue gehen, welche mit ist also diese Tronunel nach der Zeichnung in unseren dem freien Ende an der Windevorrichtung befestigt sind, Figuren „doppelt vorgelegt". Hierdurch wird bekanntlich wie dies aus Fig. 2 deutlich hervorgeht. Zu beiden Seiten an Kraft gewonnen, an Zeit aber verloren ; man wird des Schlittens sind mittels angeschraubter hölzerner Kon- daher diese Anordnung nur bei den größten zu hebenden solen schmale, mit einem Handgeländer versehene Laufgerüste Lasten beibehalten. Sind geringere Lasten zu heben, so für die an der Windevorrichtung beschäftigten Arbeiter wird die Kurbelwelle (in Fig. 3) links gerückt, dann

verläßt das Getriebe T das Rad R und greift in das Der an dem Tau der Windevorrichtnng hängende, i Rad R' ein, so daß die Winde alsdann nur „einfach und daher in vertikaler Richtung bewegliche Quader u. s. w. vorgelegt" erscheint, kann auf dem Schlitten durch die Haspel B B horizontal vor und zurück, und mittels des Schlittens selbst und mit scheibe P und ein darunter gelegter Bremsring kann durch Hilfe der Treträder A A auch seitwärts bewegt werden, bm Hebel A mehr oder weniger angezogen werden, so daß so daß er mit Leichtigkeit über jede von dem Gerüst beherrschte Stelle gebracht und an dem Tau niedergelassen nach aufgehobenem Sperrkegel 8, zu regulieren, werden kann.

Auf der Achse des Rades R befindet sich die Brems-

man durch denselben im stände ist, das Abrollen des Taues,

Fig. 4 a zeigt das Tretrad A in einer vorderen Ansicht mit seiner eisernen Achse b und den Zapfenlagern a für dieselbe. Diese, meistens von Weißbuchenholz gefertigten Zapfenlager sind in Fig. 4 6 noch besonders gezeichnet, sowie Fig. 4 e die eiserne Achse b einzeln darstellt. Fig. 4 ß

Die Anordnung der ganzen Windevorrichtung geht aus den Zeichnungen deutlich hervor, und wir bemerken daher nur noch, daß die Achsen der beiden Räder R und R' und die der Kurbelwelle in Fig. 1 in den Winkelspitzen eines gleichseitigen Dreieckes liegen, und daß ferner sowohl diese beiden Rüder, als auch die beiden Getriebe T und T' und y zeigen    das Tretrad in einer Seitenansicht und im    gleiche Teilung    und die gleiche Anzahl Zähne haben

Durchschnitt,    woraus hervorgeht, daß dasselbe aus zwei    müssen. Um Raum zu    gewinnen, ist die    Horizontalprojektion

Felgenlagen,    ganz so wie ein Mühlrad, angefertigt ist. ; gjg 2 etwas schmäler gezeichnet und    deshalb das äußere

Fig. 5 a und    ß zeigen das an den Zeiten der Schlitten-    Breitenmaß, welches    1,20 m beträgt,    hier und in Fig. 3

c) Abgrluiulicnc Gerüste.

halfen befindliche Laufgerüst. Fig. a in einem Querschnitt, eingeschrieben, wobei der verzahnte Schlittenbalken mit der Laufschiene für die Windevorrichtung ebenfalls im Durchschnitt erscheint :

meist kantigem Holz vom Zimmermanu nach Zeichnung angefertigt. Diese Gerüste sind zwar teurer als jene, aber auch entschieden solider und zuverlässiger, weshalb sie zu bedeutenden, mehrere Jahre in Anspruch nehmenden Bauausführungen schon längst verwendet werden. Dabei werden nicht selten die Füße der Standbäume, um sie vor Fäulnis zu schützen, in eichene Schwellen oder noch besser in steinerne Postamente gesetzt, welche des Wasscrablaufes wegen oben abgedacht sind und mit entsprechender Länge in den Boden eingreifen. Insbesondere ist die Verknüpfung der Gerüsthölzer eine ausgezeichnete, indem anstatt der

ct.

auch geht die Konstruktion der hölzernen Konsolen zum Währeud Stangengerüste aus Rundholz der Maurer Tragen des Laufgerüstes deutlich aus dieser Figur hervor, aufstellt, werden abgebundene Gerüste aus bearbeitetem, Fig. 5 ß giebt eine obere Ansicht von Fig. 5

Die Stärke der Balken für den Schlitten muß so berechnet werden, daß sie ohne ihr gleichförmig verteiltes eigenes Gewicht die Windevorrichtung und den schwersten zu versetzenden Quader in der Mitte ihrer Länge, als dem schwächsten Punkte, tragen können. Mit den aus unserer Tafel abgebildeten wurden Steine bis zum Gewicht von 100 Centner versetzt.

Über die Windevorrichtung selbst noch einige Worte.

kann. Auf der Kurbelwelle befindet sich ein Sperrrad lind ein Getriebe T, welches, bei der gezeichneten Lage, in das Stirnrad R greift; an der Achse dieses sitzt ein zweites Getriebe T', welches in ein zweites Stirnrad R' eingreift,

imt) auf der Achse dieses zweiten Rades befindet sich die    l) Oppermann, Neu veiles Annales de Ja Construction.

Trommel W, auf welche sich das Windetau aufwickelt. Es ! Echafaudages de l’eglise de Ia Trinite ä Paris. Tome 19.

44*

Tafel 119 zeigt in den Fig. 1, 2 und 3 die mehrfach erwähnte Windevorrichtung, wie sie häufig im Gebrauch ist und sich bewährt hat. Sie ist im stände, Lasten bis j Stricke, Klammern, Gerüsthalter u. s. w. durchweg Schrauben-zu 100 Centner zu heben. Fig. 1 zeigt eine Seiten-, Fig. 3 . bolzen zur Verwendung kommen. Tafel 120 (Fig. 1 bis 3) eine Vorderansicht und Fig. 2 eine Ansicht von oben. Es zeigt ein abgebundenes Gerüst, h welches jedoch nicht für ist eine gewöhnliche Winde, die durch Kurbeln bewegt und die Neuherstellung der Dreieinigkeitskirche in Paris, sondern nach Erfordernis einfach oder doppelt „vorgelegt" werden nur für deren Reparatur bestimmt war. Da die Hauptfassade, Fig. 1, zur Vermeidung von Beschädigungen zur Gerüstherstellung nicht benutzt werden durfte, so mußte dieselbe, wie zur Aufführung eines Neubaues, vom Boden

die von zwei gekuppelten Rädern oder die Hälfte der mittleren Unterstützung des Gerüstes.

ans beginnen, und nur die Standbüume des Turmgerüstes wurden teilweise vom Gebäude getragen. Zur Erklärung des leicht verständlichen Gerüstes haben wir nur noch weniges beizufügen.

Die unten 25/25 cm starken Standbüume sind bei einer Länge von 28 m gestoßen und die 0,75 m langen Stoßflüchen mit zwei eisernen Bändern umgeben, welche mittels Bolzen fest angepreßt wurden. Die Absteifung der Standbäume geschah in horizontaler Richtung durch Zangen, Fig. 5 bis 6, und Streichbalken, die mit ihnen verbolzt sind; in schräger Richtung mittels Streben von der Stärke der Standbäume, welche mit diesen nach Fig. 4 verbunden und mit den Streichbalken ebenfalls verbolzt waren.

Bei dem zur Hälfte gezeichneten Grundriß, Fig. 3, giebt das diagonal gestellte innere Viereck die Zangenverbindung an, welche zur Bodenkonstruktion notwendig war, um die Kuppel in allen Teilen reparieren zu können.

Was das Besteigen des Gerüstes betrifft, so wurden bis zur freien Entwickelung des Turmes teils Tnrm-treppen, teils Leitern, von da ab jedoch die mit dem Gerüst fest verbundenen Treppen mit Geländern benutzt.

Auf den Gerüstwagen wurde nun das aus Pfosten, Zangen und Strebebändern bestehende und sorgfältig verbolzte Gerüst in einer Weise aufgebaut, daß es möglich war, die aus acht Gitterträgern bestehenden Dachbinder mit Zubehör aufstellen zu können.

Zu diesem Zweck mußte ein die ganze Breite der Halle einnehmender Boden e, sowie ein Zwischenboden f geschaffen, und das Gerüst mit Sparren g nach der Richtung der Dachflächen abgedeckt werden. Anstatt gewöhnlicher Dachschalung wurde eine stufenförmige, des bequemeren Begehens wegen, aufgebracht.

Der Hauptboden e ist zur Hälfte in Fig. 2 mit der Aufzugsöffnung h gezeichnet; um dem Gebälk desselben, da wo es am meisten frei liegt, eine weitere Unterstützung zu geben, sind die Andreaskreuze k, Fig. 2, angebracht, welche zugleich den Boden gegen horizontale Verschiebung sichern sollen. Der Hanptaufzug der Konstruktionsteile des Daches ist in 1, Fig. 3, dargestellt; während die verschieden hohen pyramidalen Leitern m, Fig. 1 und 3, zum Aufziehen Während Tafel 120 ein äußeres Gerüst darstellt, ist ¹ vom Hanptboden aus, auf dem sie aufgestellt sind, benutzt auf Tafel 121 ein inneres abgebundenes Gerüst gezeichnet,    werden. Zum Besteigen des Gerüstes sind zu beiden Seiten

welches den bereits erwähnten Opp ermann'schen Annalen,    desselben Treppen n, Fig. 1 und 3, angebracht. Mit i,

Band 16, entnommen ist und zur Montierung des Daches    Fig. 1, sind die Notdächer zum Schutze der Reisenden

Sollen Gerüste zur Fortsetzung oder Vollendung begonnener Banwerke, wie bei den Türmen des Kölner Domes u. s. w., angeordnet werden, so wird der fertige Bauteil als Träger des Gerüstes benutzt und dasselbe aber nicht mit einem Male hergestellt, sondern allmählich nach Maßgabe der fortgeschrittenen Bauarbeit fortgeführt, wobei der neue Mauerkörper stets wieder zur Unterstützung des darüber anzulegenden Gerüstes benutzt wird. Die Konstruktion derartiger Gerüste kann nach dem bisher Vorgetragenen keine Schwierigkeit haben.

Außerordentlich genau und solid konstruierte Gerüste wurden in der Kathedrale von Bayeux aufgestellt, um den Vierungsturm zu stützen, dessen vier schadhafte Pfeiler erneuert werden mußten. Die ebenso lehrreichen als interessanten Konstruktionen sind in dem nachstehenden Werke mit dem Plan der Kirche publiziert, worauf wir aufmerksam machen: Cathedrale de Bayeux. Reprise en Sous-Oeuvres de la tour centrale par M. E. Flachat. Paris 1861.

der großen Einsteighalle des neuen Bahnhofes in Orleans bezeichnet, konstruiert wurde.

An die Aufführung dieser Halle, welche an die Stelle der alten von Holz erbauten zu stehen kam, war die Bedingung geknüpft, daß der Verkehr nicht unterbrochen werden dürfe. Aus diesem Grunde und um nicht die ganze Halle mit einem sehr teueren Gerüst versehen zu müssen, suchte man ein bewegliches Gerüst zu konstruieren, und zwar von einer Größe, welche die Aufstellung je zweier Dachbinder ermöglichte. Da von den acht Gleisen der Halle auf die Dauer der Aufstellung des Daches zwei entbehrt werden konnten, so wühlte man diese Gleise a, Fig. 1,

Daraus ist der Apparat Fig. 819 entnommen, welcher in doppelter Anordnung zwischen dem unteren und oberen Teile des Gerüstes unter einer Turmwand zur Verspannung und späteren Ablösung angebracht wurde. Die im Grundriß nur zur Hälfte dargestellte Fußplatte a wird auf den unteren Gerüstteil gesetzt, während der obere, die Turm-

Tafel 121, zur Fahrbahn für die beiden achträderigen Gerüstwagen b, Fig. 1 bis 3, welche als Hauptstützpunkte des Gerüstes konstruiert werden sollten. Weitere Stützpunkte zwischen den beiden Wagen glaubte man ohne Nachteil für den Verkehr in der Längenachse der Halle zu finden, woselbst ein einfaches Schienengleis c für je zwei hintereinander velocipedartig angeordnete Rüder 6, Fig. 1, für jeden Gerüstpfosten, beziehungsweise für vier Räder unter die beiden Pfosten angelegt wurde. Es kann somit die mittlere Unterstützung d, Fig. 1, des Gerüstes als die Hälfte der beiden Gerüstwagen angesehen werden. Beide Unterstützungen sind in Fig. 2. punktiert dargestellt. Fig. 4 bis 5 zeigen die Konstruktion von vier gekuppelten Rädern, beziehungsweise die Hälfte der seitlichen, und Fig. 4 und 6

w.JZO

-¥

matter direkt stützende Gerüsiteil auf der Platte b aufsitzt. | beiden, auf der verlängerten äußeren, unteren Schwelle Die acht Schranbengewinde der beiden Apparate werden stehenden Streben, die mit ihm und den Eckpfosten des mittels 2,io m langer Hebel c gleichzeitig angezogen oder Gerüstes verbolzt sind, gehalten. Eine nochmalige Ber-abgelassen.

Fig. 819.

in

m*

70cm

]§g

mm.

In

Mittf

An die Böhlen sind unterhalb zwei starke eiserne Ösen (c, Fig. 2) befestigt, durch welche ein Hebel d gesteckt wird, vermittelst dessen man im stände ist, die Bohlen und mit ihnen den Ausleger zu drehen, um die gehobene Laft „hereinholen" und auf das Gerüst niederlegen zu können. Bei Balken und anderen langen Hölzern geschieht dies auf einer Walze b, Fig. 1 und 7, so daß sie leicht hereingezogen werden können. Das Tau des Flaschenzuges geht der hinteren Rolle des Auslegers bis auf den Erdboden hinab, wo entweder im Inneren des Gerüstes eine Winde aufgestellt, oder eine feste Rolle (ein sogenannter „Frosch") angebracht ist, welche das Tau bis zu der Stelle leitet, wo die bewegende Kraft angebracht ist. st

Einen einfacheren Aufzug zum Transport von Holz und anderen Baustoffen zeigt Fig. 820, der wohl keiner

mit

von

Tafel 123, Fig. 3, zeigt ein bewegliches Gerüst, welches bei dem Bau der von Schinkel entworfenen Garnisonskirche in Potsdam zunt Ausstellen der Säulen und zunt Aufbringen der großen Architravstücke benutzt wurde.

vor

1) Die Hebeapparate, bereit Konstruktion, Anlage und Betrieb, W. H. Uhl and. Jena 1883.

von

strebung erhält er durch die Büge des zweiten Stockwerkes des Gerüstes (vergl. Fig. 1). Hinter diesem unteren Teile des Richtbaumes steht, auf einer besonderen starken Schwelle a im zweiten Stockwerke, der obere Teil oder der eigent-'"f liche Richtbaum, welcher mit dem unteren zusammengebolzt ! ist. Die in den beiden oberen Stockwerken lFig. 6 und 7)

I schräg gelegten Hölzer halten ihn gegen ein Ausweichen ;    nach dem Gebäude zu. Dieser Baum ist oben abgerundet

I    und mit einem runden Zapfen versehen. Auf diesem Zapfen

!    dreht sich ein starker Klotz, der in Fig. 1 zu oberst in der

Vorderansicht erscheint. An den Seiten dieses Klotzes sind -7 starke vertikale Bohlen angezapft, die oben über ihn hinaus-!    ragen und nach unten so weit verlängert sind, als der

I    abgerundete Teil des Baumes reicht; hier sind sie durch

! zwei Querhölzer, die den Baum umfassen, zusammengebolzt.

Der Klotz, die Bohlen und die zuletzt genannten Quer-I    Hölzer bilden so gewissermaßen    einen    um    den Baum    dreh-

;    baren Kasten. Auf dem Klotze    ruht    der    „Ausleger"    oder

st. Krahnbalken, der mit den oberen Enden der Bohlen durch einen Bolzen verbunden, und mit zwei festen Rollen Zu den    abgebundenen Gerüsten    müssen    wir    auch    den    zur Leitung des Taues des Flaschenzuges versehen ist. Um

auf Tafel    122,    Fig.    1    bis    7,    dargestellten    Apparat    zur    den Ausleger in seiner Lage zu erhalten, gehen auf jeder

Aufstellung    eines    sogenannten    Richtebaumes    rechnen,    Seite zwei eiserne Streben von    ihm    zu den Bohlen,    wie

welcher von    den    Zimmerleuten zum    Aufziehen    großer    und    dies Fig. 2 zeigt,

schwerer Verbandstücke benutzt wird. Mit dieser eine Art Krähn bildenden Konstruktion werden nicht allein Hölzer, sondern auch andere nicht zu große Lasten aufgezogen. Der Krähn befindet sich innerhalb eines besonderen Gerüstes, bei einem in seinen Mauern bereits fertigen Gebäude,-unabhängig von diesem, aufgestellt werden zu können, wodurch er sich von dem gewöhnlichen Richtbaum, den wir als bekannt annehmen können, unterscheidet.

Fig. 1 ist seine Vorder-, Fig. 2 die Seitenansicht,

Fig. 3 die untere Schwellenlage und die Fig. 4 bis 7 zeigen die Grundrisse in den verschiedenen Stockwerken der Reihe nach, so daß Fig. 7 eine Ansicht von oben des mit IK in Fig. 2 bezeichneten obersten Stockwerkes darstellt.

Das Gerüst besteht aus Schwellen, Pfosten, Bügen oder Strebebändern, Pfetten und Balken, und steht auf

untergelegten großen Steinen. Die unteren Schwellen sind weiteren Erklärung bedarf, verlängert, um durch in sie verzapfte Streben oder Büge das Schwanken nach der Seite zu verhüten. In der Mitte deut Gerüste und dem Rüstbaume ist ein Pfahl A eingeschlagen, welcher das Ausweichen nach vorn verhindert.

Auf einer besonderen Schwelle (im untersten Stockwerke) steht der untere Teil des Richtbaumes, der bis in das dritte Stockwerk reicht und mit der Pfette des ersten Stockwerkes verbolzt ist. Er wird außerdem noch durch die

und einer dem jeweiligen Bedürfnis entsprechenden Höhe konstruiert, welche man „Gerüsttürme" nennt. Bei der höchst einfachen Herstellung derselben hat man hauptsächlich daraus zu achten, daß die Schwellen, in lvelchen die Pfosten sitzen und unter welchen die Räder sich befinden, durch Anordnung von einem oder mehreren Andreaskreuzen gegen Verschiebung gesichert werden. Die Abteilungen in Etagen können fest oder beweglich sein; im letzteren Fall können sie durch Bolzen getragen werden, die in die Löcher eingesteckt werden, welche an den Pfosten angebracht sind.

Man streckte quer vor dem Portikus die Doppel-schwellen A A, Fig. 3, Tafel 123, legte darauf die 12 cm dicken eisernen Walzen x x und stellte dann ans diese Walzen das 15 m hohe Gerüst B, so daß die Schwelten desselben unmittelbar ans den eisernen Walzen lagen. Dieses

Fig. 820.

rrv

7):

Schließlich geben wir in Fig. 821 die Konstruktion eines verstellbaren abgebundenen Gerüstes von Zimmermeister E. Heidrich in Chemnitz, das durch Patent geschützt ist, und durch seine Brauchbarkeit und vielseitige Verwendbarkeit Beachtung verdient. Das Gerüst besitzt bewegliche Rüstboden, so daß es an Bauten mit den verschiedensten Stockwerkshöhen ohne weiteren Verschnitt an Hölzern und ohne Zimmerlöhne verwendet werden kann.

Die Konstruktion ist gleich gut benutzbar für Neubauten lote für den äußeren Verputz, und kann sowohl zur Ausstellung vor der Frontmauer als auch zur Anbringung eines Laufkrahnes dienen.

Abbildung I, II und III zeigen die Ansichten und den Grundriß eines Gerüstes zur Aufstellung am Äußeren,

.    ^    aus denen die Verstellbarkeit der Rüstboden zu ersehen ist.

Gerüst B konnte man daher leicht vor jede oöute und vor    Die Halme d, die in Führungen zwischen den Rüststündern

jeden Zwischenraum rüden. Zwischen den Säulen war in    beweglich sind, lagern auf Nüsteisen a, die in beliebiger

mehreren Abteilungen das feststehende Gerüst C aufgestellt,    Höhe angebracht werden können. Diese Rüsteisen um-

nnd auf demselben rollt sich dav Gerüst D auf 27 cm    schließen die Rüststünder, Abbildung IV, und können zwecks

starken hölzernen Walzen y. Von dem Gerüst D nach B ! anderer Anbringung leicht auf- oder abwärts bewegt werden; hinüber waren starke Balken gestreckt und mit den Gerüsten    sln j^crt Seiten derselben sind die um einen Bolzen drehbaren

noch durch angebolzte streben verbunden. Auf diesen    Klinken c, die durch Aufbringen der Holme d und durch

Balken rollte der „Wagen E aus 24 cm starken Walzen, mit Belastung sehr fest in die Ständer eingepreßt werden, welchem die Werkstücke, nachdem sie zwischen den Gerüsten Zur Verlängerung der Gerüstständer in der Hohe aufgewunden waren, genau über die für    sie bestimmte    Stelle    dienen    die    in    Abbildung V dargestellten Stoßverbindnngs-

hingerollt und niedergelassen werden    konnten.    eisen,    die    die    Hölzer umschließen, und    mit diesen durch

Fig. 1 und 2, Tafel 123, zeigen ein aus dem Ein y' scheu ! Bolzen verbunden werden.

bie eisernen, zur Bewegung des Gerüstes bestimmten Rüder | »ußernrbentkch häufig Verwendung finden.

d) Fliegende Gcriistc.

Sollen leichte Arbeiten an einzelnen hoch gelegenen Teilen von Fassaden ausgeführt werden, die mittels Leitern nicht gut vollführt werden können, und wozu man keine Gerüststangen aufstellen will, dann wird ein fliegendes oder schwebendes Gerüst angeordnet.

Laufdielen legen muß, auf denen Leisten befestigt sein müssen,

welche die Räder leiten, um ein Schieflaufen und dadurch

herbeigeführtes Anstreifen an den Saalwünden zu vermeiden.

Bewegliche Gerüste zum gleichen Zweck, wie das in

Fig. 1 bis 2 dargestellte, hat man auch schon in Gestalt

eines Prismas oder einer abgekürzten Pyramide von qna-

drater oder rechteckiger Grundform von cirka 3 bis 4 m Seite

Zu diesem Zweck werden durch Fenster- oder sonstige    bestehen in der Regel aus einem mit    Geländer versehenen

Maueröstnungen Gerüsthebel von mindestens 15 ein Stärke    Fußboden von 0,9o m Breite und 2    bis 4 m Länge, der

herausgestreckt, die inwendig sorgfältig abgespreizt und außen    mit circa 15 cm hohen gestellten Dielen umgeben ist, damit Dielen von mindestens 35 mm Dicke abgedeckt werden,    mit die auszulegenden Gegenstände    nicht herunterfallen

Fig. 821.

XII

d!

JS

"sä

TB

1

«fff

3

r« itlrT

(b

M.

B.

ZZ

::

zz

rA

,4 1-5

rsh

\A

1-

:s

es.

\c

IT

8-

raum

6--------d-------

•i

Yd

a.

Ff"

.8

sz

können. Dieser Fußboden liegt auf den unteren Riegeln zweier ihn umgebenden Rahmen von 1,2 m Höhe auf, während an den oberen Riegeln die Seile befestigt sind, an denen das Gerüst hängt. Diese Seile sind an Gerüsthebeln von entsprechender Stärke befestigt, die inwendig wieder fest ver-spreizt sind.

Sollen die Arbeiter im stände sein, das Gerüst aufzuziehen und abzulassen, so müssen sowohl an den Gerüsthebeln, als auch an den oberen Riegeln der Rahmen Rollscheiben befestigt werden, welche die zur Bewegung des Gerüstes dienenden Seile aufnehmen.

Diese Dielen müssen auf den Gerüsthebeln gut befestigt und gegen Verschiebung und Aufkippen gesichert werden, insbesondere wenn noch ein kleines Fuß- oder Bockgerüst darauf gesetzt werden soll.

i'jcn

4.

Die chlockenstühte.

Wenn auch die Glockenstühle zu bedeutenden Geläuten in neuerer Zeit meistenteils aus Eisen konstruiert werden, so wird doch der weitaus größte Teil derselben stets noch aus Holz hergestellt, deren Konstruktion, als hierher gehörig,

e) Hängende Gerüste.

Die Häng- oder Fahrgerüste, auch Fahrzeuge genannt, wir zu besprechen haben, obschon die Glockenstühle als Ge-dienen ebenfalls zur Vornahme leichter Reparaturen am ; rüste betrachtet nicht vorübergehenden, sondern bleibenden Äußeren der Gebäude und in gewisser Höhe derselben. .Sie ! Zwecken entsprechen.

eingesetzt und außerdem hier durch eiserne Zugbänder oder Schraubenbolzen befestigt werden.

Bezüglich der Konstruktion von mittelalterlichen Glockenstühlen verweisen wir nttf Viollet-le-Duc „Dictionnaire Raison ne“, tome 2, p. 186, und die Deutsche Banzeitung, Jahrgang 1881, Seite 505. „Das Münster in Freiburg, von Adler."

sich dem ganzen Glockenstuhle mitteilen. Es ist daher nötig, den letzteren so aufzustellen, daß diese nie ganz zu vermeidenden Schwingungen dem Gebäude, in welchem er steht, nicht gefährlich werden können. Es muß daher in dieser Beziehung Grundsatz bleiben, den Glockenstuhl möglichst frei aufzustellen, so daß die Verbandstücke desselben nirgends in unmittelbarer Verbindung mit den Mauern oder Wänden des Gebäudes stehen, sondern nur von diesen I getragen werden. Da in den meisten Fällen es die Türme

Ist der Glockenstuhl in sich nun aber auch möglichst fest und unverschieblich verbunden, so werden doch, schon wegen der Elastizität des Materiales, Schwingungelt statt-Soll ein Glockenstuhl konstruiert werden, so handelt finden, die, durch das Läuten der Glocken hervorgerufen, es sich um die Darstellung eines Gerüstes, ans welchem die oft sehr großen und schweren Glocken nicht nur sicher aufgehängt, sondern auch geläutet, d. h. in eine starke Schwingung gesetzt werden können. Diese Schwingungen sind aber der Festigkeit des Gerüstes immer sehr gefährlich, besonders dadurch, daß sie, sobald irgendwo einmal ein Schwanken des Gerüstes angefangen hat, dieses allmählich vergrößern, wodurch dann bald eine Zerstörung der j ganzen Verbindung hervorgebracht wird.

Es ist daher nötig, dergleichen Gerüste nur aus ge- | sind, in denen die Glockenstühle aufgestellt werden sollen, hörig starkem und festem Holz, also aus recht kernigem,    Türme aber am wenigsten die durch eine fehlerhafte Kon-

er

tragen können, so wollen wir in einem Beispiele zeigen, wie man in einem bereits beschädigten Turme ein großes Glockengerüst nach den oben besprochenen Grundsätzen aufgestellt hat, und wählen dazu das Glockengerüst für den Turm der St. Thomaskirche in Leipzig, welches von der k. preuß. Oberbaudeputation entworfen, und in dem „Notizblatte des Architektenvereins zu Berlin", Jahrgang 1837 mitgeteilt und aus unserer Tafel 124 dargestellt ist. Es

Der gedachte Turm enthielt mehrere fehlerhaft konstruierte Glockenstühle, welche auf das Gebäude einen so nachteiligen Einfluß ausübten, daß im Jahre 1827 der Gebrauch der größeren Glocke eingestellt werden und int Jahre 1833 die Erneuerung der Glockenstühle erfolgen mußte.

Der Fehler in der Konstruktion der alten Glockenstühle bestand hauptsächlich darin, daß ihre Gebälke in den Mauern des Turmes ruheten und diesem die Schwingungen der Glocken in einem solchen Grade mitteilten, daß das ganze Gemäuer beträchtlich schwankte. Bei der Erneuerung kam es daraus an, die Glockenstühle völlig getrennt von den Mauern ans ein fest verbundenes, möglichst tief in den Turm herabreichendes Holzgerüste zu stellen, dessen Schwankungen dem Mauerwerke in keiner Weise nachteilig würden.

Das untere Geschoß des Turmes, dessen Kreuzgewölbe die zum Tragen des Gerüstes erforderliche Stärke nicht hatte, mußte als Vorhalle der Kirche beibehalten und selbst während der Bauzeit benutzt werden, es war daher nicht möglich, das Kreuzgewölbe durch ein stärkeres zu ersetzen, auch war die Anlage eines neuen Gewölbes über dem alten wegen einer neben dem Turme liegenden Wendeltreppe mit Schwierigkeiten verbunden.

Zur Verankerung der aus Bruchsteinen aufgeführten

gesundem Eichenholz zu konstruieren, und dabei den von struktion der letzteren hervorgerufenen Erschütterungen uns schon früher aufgestellten Grundsatz, jede Verknüpfung von zwei Hölzern nur als ein Scharnier anzusehen, immer vor Augen zu haben. Man wird daher suchen, jeden solchen Knoten als die Winkelspitze eines Dreieckes darzustellen, um ihn „fest" und so die ganze Konstruktion unverschieblich zu machen. Da ferner die Hölzer senkrecht ans die Faserrichtung schwinden, so dürfen nur ganz ausgetrocknete und ausgelaugte Hölzer zu Glockenstühlen verarbeitet werden und man wird außerdem noch darauf zu achten haben, daß heißt daselbst: nicht Hirnholz ans Aderholz gesetzt wird. Wo dies aber nicht zu vermeiden ist, muß man gleich anfänglich Vorsorge treffen, die durch das Austrocknen der Hölzer sich öffnenden Fugen später leicht wieder schließen und die dadurch locker gewordene Verknüpfung wieder befestigen zu können.

Die gewöhnlichen Vorrichtungen in dieser Beziehung sind Schraubenbolzen und schmiedeiserne Keile, welch letztere zwischen Eisenblechplatten eingelegt werden, um sie nachtreiben zu können.

Das Innere des Glockenstuhles muß von allen Verbandstücken so weit frei bleiben, daß die Glocke ungehindert schwingen kann und nirgends anstößt. Kleinere Glocken werden zuweilen durch den Übermut der an den Zugseilen Angestellten zum Überschlagen gebracht; man muß daher, steht dies zu befürchten, den Stuhl so einrichten, daß die Glocke möglicherweise einen ganzen Kreis beschreiben kann, ohne anzustoßen. Besonders wenn zwei oder mehrere Glocken in einem Stuhle übereinander hängen, muß man darauf achten, daß sie sich nie berühren können,

Die Fig. 10 und 11 a und ß, Tafel 124, zeigen ein Paar Glockenstühle, und man sieht, daß diese aus Schwellen,

Pfosten, Pfetten und Bügen zusammengestellt sind. Eine große Rolle spielen die Büge, und diese müssen immer mit

starken Versatzungen in die Schwellen, Pfosten oder Pfetten I Mauern bestand in dem oberen Teile des Turmes, da

das Viereck desselben in ein Achteck übergeht (zwischen den Linien c d und c f, Fig. 1 und 2) ein kreuzweise gelegtes Gebälk, welches gleichfalls beibehalten werden mußte.

Zur Ausführung des Gerüstes und der Glockenstühle selbst waren gehörig ausgelaugte, seit mehreren Jahren aufbewahrte eichene Hölzer vorhanden.

Nlit Rücksicht auf diese Umstände wurde der auf Dafel 124 dargestellte Entwurf ausgearbeitet und mit folgenden Erläuterungen zur Ausführung übergeben.

In den Winkeln des Turmes, nahe über dem Kreuzgewölbe der Vorhalle, werden nach diagonalen Richtungen kleine Spitzbogengewölbe in Absätzen über- und voreinander, in ähnlicher Art, wie oberhalb in dem Turme, wo das Viereck des Mauerwerkes in ein Achteck übergeht, herauszuwölben, miteinander gehörig zu verbinden und oberhalb abzugleichen sein. Die Widerlager dieser Gewölbe und die Verzahnung ihrer Übermauerungen müssen, für jeden Absatz besonders, möglichst sorgfältig und nötigenfalls mit dem Meißel so ausgearbeitet werden, daß kein Ausgleiten der Gewölbe und der Übermauerungen nach den Seiten stattfinden kann. Hierbei wird man übrigens, da cs auf Regelmäßigkeit in Rücksicht der Höhen der Gewölbeanfänge nicht wesentlich ankommt, die großen, lagerhaften Steine des alten Mauerwerkes möglichst schonen und zu Anlehnungs-Punkten benutzen können. Die Gewölbe, wie die Übermauerungen, werden von gut gebrannten Ziegelsteinen mit engen Kalkfugen auszuführen, die sattelförmigen Schlußsteine der Spitzbogen aber von Werkstücken zu fertigen sein. Übrigens müssen die Gewölbe und ihre Abgleichungen zuerst gefertigt werden, damit der Mörtel bis zur Zeit der Aufstellung des Gerüstes gehörig erhärten und das genaue Maß der Höhe des Gerüstes demnächst abgenommen werden kann, worauf es wesentlich ankommt, da oberhalb mehrere Ankerbalken liegen bleiben müssen, die von dem neuen Gerüste nicht berührt werden dürfen.

Auf die so gebildeten massiven Vorlagen werden die Schwellen des Gerüstes von 54 und 66 cm Stärke gestreckt. Das Gerüst selbst wird in sechs Horizontalabtei-lungcn mit starker Verjüngung bis zur Höhe der ersten Schallöffnungen des Achteckes aufgeführt und besteht aus vier Stück vierfachen Eckpfosten, acht Doppelpfosten, den nötigen Pfetten, Gebälken und Bügen. Die vierfachen Eckpfosten, welche gleich den Doppelpfosten aus übereinander gesetzten Hölzern verbunden werden, reichen nur bis über „ die vierte Abteilung (vergl. den Grundriß Fig. 8, in der Höhe es genommen), da oberhalb im Achteck kein Platz für sie, hier auch keine so große Festigkeit mehr erforderlich ist als unterhalb, wo die größeren Glocken sich befinden.

Die Pfetten und Büge, welche in den vier Wänden des Gerüstes von einfachen Hölzern angebracht sind, werden von den doppelten und vierfachen Pfosten umfaßt und mit

Breymann, Bankonstrnktionsleyre. II. Sechste Auflage,

wo

„ CD,, „ 3 „ 4

„ cd „    „    1    „    2

1 „ 2 1 „ 2 1 „ 2 1 „ 2 1 „ 2.

ojD O) cd

45

diesen überall durch eiserne Bolzen fest verschraubt. Die Büge oder Streben werden nicht mit überschnittenen Seiten-blättern, sondern mit starken Versatzungen in die Pfetten oder Rahmstücke gestellt und erhalten daselbst zur Verhütung des Aushebens eiserne Bänder, welche nach Fig. 13 an den Seiten angebracht werden können.

In der ersten und zweiten, sowie in der fünften und sechsten Abteilung des Gerüstes werden die gegenüberstehenden Doppelpfosten durch Zangen umfaßt und mit diesen ebenfalls verbolzt. Zwischen den Zangen setzen sich paarweise Streben ein, welche von jenen muffenartig umfaßt und da, wo sie zusammentreffen, mit den Hirnhölzern aufeinander gesetzt, dazwischen aber mit Blechen und Keilen versehen werden, um sie scharf in ihre Versatzungen ein= treiben zu können, welches in Zukunft, wenn die Hölzer zusammengetrocknet und etwas locker geworden sind, leicht zu wiederholen ist, indem man durch Fortnähme einer Zange bequem dazu gelangen kann. Auch diese Streben erhalten, gleich den oben beschriebenen, eiserne Zugbänder, Fig. 12.

Die beiden größeren Glocken erhalten einen gemeinschaftlichen Stuhl, Fig. 11 a und ß, welcher in der Zeichnung seitwärts neben dem Gebälk, worauf er zu stehen kommt, dargestellt worden ist. Die dritte, etwas kleinere Glocke wird auf dem obersten Gebälk des Gerüstes in einem einfachen Stuhle, Fig. 10 « und ß, angebracht. Die kleinste Glocke hingegen bedarf keines besonderen Stuhles, sondern kann, wie die Zeichnung angiebt, zwischen zwei verlängerten Doppelpfosten des Gerüstes aufgehängt werden.

Die Dielungen und Treppen, welche in dem Gerüste nötig sind, sowie die erforderlichen Schutzgeländer, sind als Nebendinge in der Zeichnung nicht dargestellt worden.

Auf unserer Tafel sind die Grundrisse, in den verschiedenen Höhenabteilungen des Gerüstes, besonders herausgezeichnet, was auf der von uns genannten Tafel des Notizblattes nicht der Fall ist. Zum Verständnis unserer Tafel diene daher noch folgendes:

Fig. 1 ist der Durchschnitt nach A B in Fig. 3 und 4.

tr 2    „    „

„    3 ein Horizontalschnitt nach op in Fig. 1 und 2

„    4    „

„ 5 „

6 „

7

I 8 I

„    9 „

10    a und ß zeigen den Stuhl für die kleinere, in der Höhe a b, Fig. 1 und 2 aufgestellten,

11    a und ß den für die beiden größeren bestimmten, in der Höhe i k, Fig. 1 und 2 aufgestellten Glocken.

Fig. 12 zeigt den Vertikaldurchschnitt des oberen Teiles des Gerüstes zwischen der 5. und 6. Horizontalabteilung, nach x y in Fig. 8 und 9;

„ 13 die Verbindung der Streben oder Büge mit den Zangen bei M in Fig. 1 und 2, nach doppeltem Maßstabe.

längert, welche oben durch einen doppelten Pfettenkranz abgeschlossen sind.

Was schließlich das Aufhängen der Glocken betrifft, so ist dasselbe nebst der Vorrichtung zum Läuten in den '

Fig. 823.

'■"-S rs

Ti

Fig. 822.

CO

\e

M!

cc

10

-r+Tttrf

SM.

1 nn

<1

I c !

| „ , '?• ¹-Ü_J|

TT

TTe

1 uu

Fig. 823 bis 825 dargestellt und geschieht mit schmiedeisernen Bändern, welche die zu diesem Zweck geformte Glockenkrone fassen und mit Joch befestigt sind, wie dieses

Fig. 824. rffii rAi rrn

ML

die Fig. 823 bis 825 deutlich zeigen. Das Joch besteht je nach dem Gewicht der Glocke aus einem oder mehreren verbolzten Hölzern. Soll die Glocke geläutet werden können, dann wird das Joch nach herkömmlicher Weise mit zwei eisernen Zapfen versehen, die mittels Bändern und

Auf vorstehende, ebenso lehrreiche als tüchtige Konstruktionen, wobei die Glockenstühle zur Aufnahme einer und zweier Glocken in den Fig. 10 und 11, a bis ß, dargestellt sind, haben lvir nur noch die Konstruktion eines Gerüstes für zwei übereinander liegende Glocken in Fig. 822 folgen zu lassen. Die besteht außer den Mauerlatten und Schwellen aus 4 Pfosten a, 16 Streben b, 2 Zangen c mit den Überlaghölzern d zur Aufnahme der Zapfenlager und des Joches, an welchem die untere Glocke aufgehängt ist.

Während die Zangenhölzer c nebeneinander liegen, befinden sich die der Zangen e übereinander und fassen an den Enden die zur Verspannung dienenden Riegel f. Die Zangen sind zur Gewinnung eines Bodens behufs der Revision der Zapfenlager über die Pfosten hinaus ver-

Die Gerüste.

den die Hirnenden der Joche umschließenden Ringen oder zaumförmigen Bandeisen gefaßt und befestigt sind. Diese Zapfen liegen entweder in offenen oder besser und sicherer

Fig. 825. rrri rnn rfVi

—, b a <w,

Jul

WJIh

in gedeckten Lagern c und d, Fig. 823, welche mit den Tragbalken der Joche verbolzt sind. Das in Fig. d punktiert angegebene Lager ist in das Holz eingelassen, auf welches der im Grundriß rechtwinkelige Deckel zu liegen kommt. Zum Läuten dient der Hebel a, Fig. a bis b, an welchem das Zugseil befestigt ist.

355

Um das Schwingen der Glocken mit geringerem Kraftaufwand vollbringen zu können, und um zugleich eine Herabstimmung der Kräftewirkung auf den Glockenstuhl, beziehungsweise auf den Turin selbst zu erzielen, wurden in neuerer Zeit andere Aufhängungsmethoden erdacht, wovon die eine von Pozd ech in einer nach unten schneidender meißelartigen Bildung des Zapfens besteht, wodurch die Reibung wesentlich verringert wird, die andere von Ritter aus den Fig. 824 und 825 zu ersehen ist. Sie unterscheidet sich von den vorhergehenden dadurch, daß die Zapfen a des Joches nicht in festen Lagern ruhen, sondern in beweglichen, unten abgerundeten Metallscheiben b, welche das Gewicht der Glocke mittels der Schiene c auf die Tragbalken des Glockenstuhles übertragen. Die Scheiben b sowohl, als auch die auf d befestigten Schienen c, sind an den Rändern mit übereinstimmender Zahnung versehen, um das Aus gleiten der Scheiben zu verhindern. Die Bewegung der Glocke, zu welcher außerordentlich wenig Kraft erforderlich ist, erfolgt durch Anziehung des Zugseiles e, welches am eisernen Hebel f befestigt ist. ft

1) Über das Aufhängen der Glocken lese man das Weitere in Dur ms Handbuch der Architektur, Bd. 6, Kap. 3, S. 47: „Glocken-stuhle" von Kopeke.

GIB

uOTEKA POLITEGIMGZEA

KR UÖW

45*

Leipzig.

Druck von A. Th. Engelhardt.

Tafeln

ZU

Breymann, Baukonstruktionslehre.

Land II:

Die Konstruktionen in Kotz.

Sechste verbesserte und vollständig umgearbeitete Auflage von

Dr. Otto Warth,

Gberbaurat und Professor an der Großherzogl. Technischen Hochschule in Karlsruhe.

reippg,

3. zn. Gebhardt's Verlag. 1900.

'

«

Tafel Nr. 1

DerMichllis der Tafeln

mit Arrgcrbe öer gugeßcingen HeXtseiten.

ttwwwcowwcowwwwwwMWMwwwtowwwwwcowcBasMajKMMwf

'OGffiWWKKXOOOOaWOHfOtOOOOMOHOOOO^SaWOTWWU'jSwOtt'Jff

, s: i: ifMf s:

p- I; Sl' SS' SsSSBsE- SSslSHigSis; ;    K8. ’

SssIEilBSSSSglSSSsssSsEISsslssssssssssssässl

Tafel

v>

txO

qx

Nr. 43 „ 44 „ 45 „ 46 „ 47 „ 48 „ 49 „ 50 „ 51 „ 52 „ 53 „ 54 „ 55 „ 56 „ 57 „ 58 „ 59 „ 60 „ 61 „ 62 „ 63

h im m io ^ r¹

r—I r-l M 1—I 1-1

• H H co" CO •

Seite

172

173

174

177

175

175

176

178

183

. 189

190, 191

191

. 195

202

. 205

206, 207

208

. 210

213, 214

* ä 3 Ö e Cj • o

r-» IO io LQ

214

64

217

„ 65 „ 66 „ 67 „ 68 „ 69 „ 70 „    71

„ 72 „ 73 „ 74 „ 75 „ 76 „ 77 „ 78 „ 79 „ 80 „ 81

. . 218, 219 221, 222, 223

221

. 222

223

264

........265

. .    261, 262, 264, 265

267

„ 82 „ 83

. . . . 271, 275, 280 271, 274, 275, 276, 277, 278, 280 . . . . 277, 278, 279 ^..... 274, 277

'8 •

rc

co

IC

co

CO

py

05    H    05    CJ    IO

O    r-i    O    CO    CV1

CO    CO    CO    CO    CO

.    i-r    ^

CO CM CO CO

IO    (M    05    O*

D-    00    00    (Od

CM    CM    CM    '    CM

IS

00

g

*    o cm"* o co co

H H H CO CO

•    CO CO CO CO CO

SS. II' ~

U g

IC co

9 9 9 g £

CO CO CO CO CO

Taf.l.

f ’ ßtJ

R

p

3

\

Fig.6.

N

1

\

\

m

5M.

/?

f

4

1

==3

f

Kl'

i/

rrr

I

Fi g l.

Fig.2.

1

iy

±rr-

±5

r==^FSn:

f

um

fl

jjl

!

611

\

<u

UU

5

3

t

y

Fig.3.

V:

i\

Fig.5.

W

1

%

I

hl

¥

I

BreymannE.Holz (S.ÄuflJ

*

¹

,

il

II

los

fr,—O

Taf. 2.

3p

TU

F⁷^

EzL

£3äÖ

HggpBjiE

|v

WH

- *- \

.<• 'Mfr, y'-\ ■ ■

Tf~

's U;

piT

:=

Seitenansicht.

Figl-

Durchschnitt.

rifci

BF

Fig.2.

MZ

My

7)

ig-

IUI

HL

ui

k\]il

---

_A

lil

::

-L

-S

=s|fc=s

\n

::

\\

■/>/«    " 1    ■ -A' I A .

U.> y.,.    1 j- 1 *'

->uU.    F ,*r ^

ll

fK

U ["3 j

i%

!'•

Seitenansicht.

Durchschnitt.

!i

io

Co

c«

"=6

UM.

Breymaim.E.Holz (ö.Äufü

J.M. Gebhardt ’s Verlag,, Leipzig

.

I

Taf. 3.

'rk'iLv¹ r

WM.

W

mm

.1

1

F

.

l

55L

MW’

LM

z

E

lSMü&x^

.... .    _____ ,y g|j|

EKMZ

sssssiaiiSE

>

□

ll

W

x.

//

1

um

W

Ä1

i »■    XL*''- -.

J_rr X:-p ' jX " •

t • fr' -Vst~T-<]fr! I" s' T -;

M

WWm^wff^⁹⁸^

W-&T

1 t

X^''- - ^4X1

=

m

Ü

Lj

LJ

3

jpi

M

W

S'o

mi

m

S

m

531T

«

xW

L/y

m

I

M

W

1

1

M

W

8

W

/.] ‘

W

iWUM.

1»

7 p

:jX

jk_

'

Um

ggX

M

iZ

Sfc

gg

<5Sg:

Xf

i

n.

///,

\\

V

I

?

nU

■ft

X

\\\

%

1/

#

NVM

1F

\\

!

II

ä

i

L\

<x

m

l

(r

u

1

I

JVact, Böttichers ffoharchittdur des Mi Hel alters.

BreymannH.Holz (fc.luil.)

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

'

'

■

FEI

i

»

I

1

%

Fig.6.

Var. 4.

1„’~Z~

t\>3

J

Fig.7.

/dcMx

h

d

r

mm

HI

1

>

I

1

m

MM

¥

11

1

I

|

ii!

:

i

I

>4H

«__J<>

e

\ »ME

=4

Fig.5.

Mass

m

m

4

1

6

E

fl

rr:

—~H

Hl

z

m

hl iE

:1

h

h

I

gTT'7:

’DCXZk^

-£>OOq-

Fig.3.

r

ZM.

O-o-oc

H.

^XDCX^

<>• o -O C

H

■

||*l

iFliä

ß)

L

ni

1

*

<>- 0 -<> c

*<X4

-o» o —>

^>000

iKX>*

>

L

1

E=$

-<>— O —I<s*

-IXXX3-

ixxxi-

<^>ocx4

Hi

H

ij

£X3CX3-

H

«!

1

Fig.4.

0

:• -.

M

»

V;

-rxxxf

-<>o-Ot‘

4>CCX>

-E>OOt>

iKX4

H

H

H

p-

Ä

ü

IB

i

K,

©

HÜ

io

i

Br eymaim.H.Holz (6.JLu£L)

JM. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig.

:

■

'

*

K

V

'/J

■

m

»

»

:i

W

1%

V

1

fl

s

in

■ÜB

n

'W

ß

.Z

!kH

IP<H

HH

kM

HH

->o<> *

oOo ❖

a

■

H

1

Z

E

&

M

-

i

WM

ZW

4

ü

8

-4

jnt

WZ

B

iFMi!

v:

K

El:

■;

m

1

i

>;

R

IM

1

ÜB

p3i

t

ö

fl

B

o

r 3    ,4

j

e

4

3reyin.aimir.Holz (fc.2ufl.)

J. M. Gebhardt’s Verlag „ Leipzig.

i

!

1

--•--■•---■gprF

Bi

■

i

,a >/.

0

i

W

M

iig.2.

?

:

O o <H>CXH>-o o

(

o-

i

0 o

c

.o

<TLx%

L>

1

Fig.4.

Jpg

fe

w/mm,

C"L^äü

i

1

hr s

.

.flJl

I

-Mb

•jrgrgfr

ux.

S-

Fig.l.

«f?

ZL-^|

t

o

t,.v.w

ir"

I

D

S. x

\

>»

L

<K>H^

-CK=-5-0-o —<> c

-00-4-<>

-oo-g-o

■oo-t-o

-CK—

-CX5=™H>

-<xx-o

<K>-!K>-

< f c aiV c c t c <■ <■ < r

kWÄWi

JM.

\WMMMj

dR

f

,³

Z

S1

R

>

"1

"1

s■?

! '*

M.

<;

5

\

E

Qe

Ql

\

1

\

Fig.3.

W

1

1

'1

or

LrsiMiLnn H. Holz (6 .Ausl.)

J. M. Gebhardt ’s Verlag „ Leipzig

.

*

Fig.l.

LL- -Lr-X^

M

-

8

ifil^aOp lfezz#4i

W

UW

M

a W

A

Ä

Bl

I!

s

■8

8»!

IBIS

| d tjj:

H ZdSJ

! IfäS

Bl

DM

to»

m

Bjp

SK

i

n

1

<J-OOc2>

<^Q-OC5K>

4

L

BfeiiiiMgii

l

pr-d} H

—

—i

AN

Ä

L

!

RL-o-<r|j §>

m

8?

I

Ä-

-HA

5

NW

hoC^V

S*1

K*l

toi

m

H

ZdS>

i

->

ti

8

E

Sl

I

i

;■ .

II I .

m

<x30c5>j

II

4l

x-S

4\

1

'

itr

W

k-Oce*^

4!

41

5>i

4

Wk

xjPL

filzAi

ri

Z

9

Ä

>--

A

rinS^üi

Lri

L!

454

-o<N^

IN5NIZ

m

S>

I

s

1

LS

Sggg

8

-»oooj

Axx-Ä

4

4

ä

A

f-sc

JE

NN>

4%

▻

W

D

E

4

4i

ZZ

4

I

I

5a

I

LO^&

1 LJ

2H

o <&«

-LL

z^z

^24

!

oi

-j

A

w

Fig.3.

V;

V

M

WW

n

/

A

Kg.2.

!

iM

k-I^K^K^X^X^X^lk-K» jTV'ii M

iE

I

m

m

i

.....i

■

I

in

p-^x»    ........... xpj

v °'^ 1^

4

f

V-OOc^>

v'ooc^>

s

I

I

4

5s

M

»

lL

\

'

Y

\i

\

U_M

tu

W

I

i

Ü

--

»

■

^——:—^r~

W

■ft

I

. >

<x":

w

w

M

W,

m

m

V/,

G:x

I

m

i

W

M

;

Figl-

!

Fig.2.

Fig.3.

Ti

H

1

I

I

W

I

W I

I

1

I

5

,0

,7

■

2

3

!*

.1/

M

7,u Fig. /.

.10    .5    0

1

2

.3

.[!___\‘MiuFig.?u3

1%

M

M

X

ML

< --

■

m

I

M

5x ' ■

fit

- - -

V

peVx

VMZ

W

WZ

EP

roiv

m

M

"M!;

ä£ ' 1

m

hÄ

w

6ü

:

I

I

:Cv> >    - -

sr^vjrVT^

vt:

$ÄK

kLMs

i

M

L>

sä

LI

f'J

M

Lf

§

FL

Sb

i

M

fiÜ

1

I

c>

E

ife

iE

S5S

WZ

, i

m

CT

m

W

IXL

-V

N

N

5=5

■

«

i    i

■

!

Sl

ü

SU

■

11

I

: :

■■■ I

1

1

SreymannH.Eolz (fc.lufL)

WS»MW>^

mm

191

MM

m

m

Mm

m

va'Hi

J. M. Gebhardt ’s Verlag „ Leipzig.

S

fl

II!

W

m

(

!

,V jtsem

II s

CfO,

Fid r.

ö

. s ™SS

.

II

-

||

18

_______

;

__

WZWs,

-:4

-

i

v

1

1

y=

SS¹.

1 |

|

S

SB

I

:

1

15

=Tj

; :■

SW

>ES

-::,

M

ilj Hjl"

!ll|i|!;

(Iti'V

'!#

li,

(■

l

M

Fi» 7.

ö⁻

Fid.3.

W

F    .........,. - ■■

1

—

1

1 I

I 1

5

f

f jr.

-

" ^

r -s

1

MN

8

__i

Fig4

i

I

f

H

3ä=~

SS

!i

Rg.5.

II

II

81

¹

?

I

n

LJ

ll

II

I

li

«H

Mtmmr

4

; 'ob

I

I | w

K '

0“>

*

U

if !l

1

I

li'

II

m

m

■

'

4c¹ =£>

Taf. 11.

Tig.l.

“pr» A {)>

Z3

Tig.2.

ft fi a f

tin

fl

Fig.3.

E fvyW|W

ZYY>

Fig.4.

1°A

⁰4a<’I°a

Fig. 5.

'yxYyyxxyYfxx,

Fig.S.

^ V // w //\\ //V

Fig.7.

Ir 4

T'J't A/,

ixj „■

r ,piN

••-U vn.:i------------:-i r—...... •    ---------------xr.1 -    ■

M'-.j    4 r^|,;ihii-i;>Ttr ui    ..j--a^r.;y.^j:;a ■'Ia,/ ■ fc 1

)'X "-•'!    <T "1 ^- ,;;[i;:An!:"lil::^rir!s> j\

) I ■ ■ I ' -U-■ J¹ • - ■ 4 - ..■-li- ^in: -:Äjli. -4t i«k -§ ! d i1> ■ ~:T7ts V■

\¥~ T    -i- ' - f-i X :-|v    '^4 Ai' xji^nr

Vaerc* m 'U iH- '-a X:ii ;    ......

siffl ilftnllRli;^. find J XüAT tilXAlll 1 Xfi ^illi Xt ,-wi-    L P '■■If^XtVX/IV

- ii. j^;r:.;

Kg.8.

zum

.iMder

BreymannE.Holz (S.lufL.)

J. M. Gebhardt ’s Verlag,, Leipzig

»

I

V

L!

E

i

M

\

I

1

*•

I

ü

ly

1

: ^

3

* Ai

i

I

h

I

I

1

i

1

1

*

ö.. L

jHHl

I

H—=»

Mafsstab zu Tigil.

»

b &

Kg. 3.

W

fk

G

M

!

Zs M-

\

nj 4.

I

ll

r

ÜLl:li,^,.sij i

.xU

A

- ri

Taf. 12.

Z

¥

zy

A

w

X"

:i-

TT

: m

m

01.+

S

-4

n

M

M

W

WC

A

Fi^. Z.

\

wmmi i

^ j> MS

ff r s g jo // tx

/■! W SS M.

W

Maisstab tu Fuj Z A.

|

W>Mi

|

I

M

M

i

MiMi

1

Xx^|

Zx/W

mmm

itiiS

W

</

Taf. 13.

Fig. 2. Sclinitt-a-F

I

M

8

m

t?

m

I

r

I

I

I

M

1

1 I

TO

a

m

m

Wand.

i

3

M

•m'<

m

9

»

M

*

ifp

■

'i

1

1

1

»

M

U

»

i

I

1

1

77,

Giebelmaaer.

4«

1

rrv'j

«

t

■

I

1

a-

Wand.

—

"S³"

w

L

Ti

1

1

1

I

h

K

K

M

iE

1

i

b

I

TO<

I

M

1

I

1

I

W

rs

[ M I i 11 I H 1 10    3    0

3

.5

WirMü

m

3

Fig 3.

:>

A

\ • ; X

y

Fig. I.

W

M

i

Ml

m

M—

V

7/

ff

IW

l

Taf. 14.

Fig.2.

h"

W

W

E

ME

*

35 HMMFM m UMMMMM

IWWNMWWWWMF

WW

P.

7

x

. j#

I

A

Fig.4.

m

gs

'd\

g

.

■"i|,ii'i' j iiinmiii

:

ii

:\\x ' !

ls

A

i .<> ,i

f

W

Rj

m

r

y

Fig.5.

^Ül

Mft

" I

u

I

l! <

i

/

Fig.7.

Fig.6.

«

18 V,»'

A

. ,.F <E

10

0

ZM.

:

las. 15

Figl.

a

■ > n.

1

m -

U

M

4:

W

Fi 12.

m

m

i

m

m

kW*

S=ft

k

1

i

6

ubi

r

C

k

!

nt

1

8

|-rri

f

c

I

1

M

m

1

1

I

i

U

msäsä

IW

s

T

Taf. 16.

i

I

1

W

1*

:

:

cd - -1

u

' flp- i ° . ° ; ° J

nd

»

m

■1 '

hl

t ■ 3

-

1

1

I

1

II

\

cd

llxi

I

!

"II

1

'S

::

!

:

::

M

§

I

I

E

*

H

c

I

W

FC:

c

1

:F

ll

M

M

%

o

//V//x^r

W 7

$

Fig.2.

a

ts

1

2M.

Taf. 17.

fe.

B

t~Z=

=

'■ f L

1

m

<75 •

i

P

°

^_

i

c

i Ii il

y;

1

*1

/ .

z/\>

V

Zz

z.

Hg.4.

I

J

rW

z

W

sl

Li

'». V

Hg.3

IÜ

Fig.l.

>_

2

|o

1

yZ

¹

[_

n

c

Fig. 5 .

I

i

D

Z

Ä

1

V!

i°i!

ii

°

\

' y

!

/

■7

Zi

p

7

¥

%

p

tö

n

sl

i i/li

_

2_

1:_ |

/

lll

w

• H

CJO

k I

S

Fio 7.

Flo- 8.

G

B

Ii

1

:;

’i

ft)

W

=i

^rv

A

IV'

07

M

■i

M

1

I

'

_Ft

M

fll

liZ

H

ii

\4

£ ■

31

«eo

oo-

Taf. 18.

'n-

4*.

Fi$ 3.

~T~

:>

X\\V

■y

!ST

Tig 6

fei

Fig 8.

FiS 9.

Hg 10

•I

W-

FILII

F15.lt

Hg 13.

Fig.I4.

12P

Ph

&•

IS

- :r

\.

TTT

—i:

V

/

,

¹ä:pir>

Tig.3.

f"

Fig.2.

x/\

Tat*. 19.

►-SÜST

Fio. 5.|

Fio. |.

Fig.4.

' Hk

sr

■asar

iPili PI

ilhkL Vs nHibabBL

HE««

Ff

II

SL

BE

............

Br,! 4

>xa

fl /M

lii

ii

; i W:

44.

yt#

1EBE

Montmo

rnticy. (f.)

r-r-"

MWN

MMMWW

fl

W. Fi*.;./.

's Fio 8.

EssH

ww

MM!,'

■SB

AUW

Pfarrkirche in Glarus (Sch.)

ZT

Fi». 6. A

zß

mmmm

"i

j'

ZI

>|

A) Justizpalast -    ' -^W

-Wien.    'lii

bizj Brzca

B. > Villa

in Offenbach a/k/^

Id”

M

Fig. 1.

I

Z

-

joso

lim uni

2

3

Taf. 20.

I

%

8

W

%

'S

H

_^-. ___

_ _."; .

5

7

8

.9

70 As

TH 2.

M-

:■

%

.

%x i

k^

<L

Wm

t

*

;

w

V

SS

¹

<ro.

U’

y

<y

S ^    'L|

/OSO

t

2

3

8

S M. z u sig. 2 a .J.

V

m

m

Taf. 21.

I

I

s

i

L

h

1

ii

;x

nur.

v

J

*

’

r

|h

i T—

lüg. 5.

1

ivv

W

Fl

Tig.2.

gn

2

V

' 8

5

fig. 4.

ss

\:

m

s

IC

=C

LJ

5 O

N

I

i

LS

WA

JTig.l.

Tig.6.

■->

L

.

'

[

[

I#

t

m

I

1k

I

Zz2

72

Hg. 2.

±

x

I

s

M 1) 1 M I I 1 1

//,

¥

Fi XI.

ZsZ

/JL

Taf. 22.

XX

V-Xz

W

<o

JH-X

4

m

v

X

X

■

#3

Z

7X7

cS.y

Z

I

1

1

:

-

■

s

M

K

,

:

i

;

n~

4

m

Fig-2.

M

x

>

%

Fig.l.

■    .    .~r r

es

M--

w

M

W

Taf. 23.

I

I

w~ w

L

« m U-°°-

7

;

:

I

;

~-

1

-s-

I

Fig.4.

Fig3.

iS

f

S

#

/s S o

111111II111

V

mm

<=

ZM

F"^

Fig. 1.

Fig. 2.

m

<%>

Fi g. 3.

-B

■5

Taf. 24.

w

ft

%

#

w

fr

M

-W-

•55#

5L

58#

/>

§PlS

II

=55

IkP'

---

5M

'

iß**'

NllEj

*

H—

Ir 5

H— *

I

I

I

-

r-s

6

7

S

S

8=5

m

WM.

u

1

-

1

W-S

I

Ti £.3.

■

■4WmI-'

—-//^Yy^WjO^^a x •

10 5    0

2

Taf. 25.

I

i

Fi g. 1.

■

„t

'    '    ' ""iAS

Tig.2.

I

§A--

.'A

5$

¥

a;

Fig. 4.

M-.

■ ^.z

§gFl>

.'-^WA

J

I

J

L

z

<-

»

I

.

.

f

T<-

A

ff

■

M!s

I

1

lilim

M

m.

i

Taf 26.

1

1

1

■'S

4

D

W

Jig'.Z.

:

■m

::

"K

I

s»

Fig*.4.

1

iggggljg

A-

M a

%

\

W,

1M

j zu Fig-3.

itM.

Taf. 27.

mz.

s®

doppelte Grosse

IPP

SD

pq

USD

Vl

330

'SS

‘ 0 '9U

5-

doppelte Grösse

W

ZM

LL-L

7

i

w

Tiöl.

Tig.2.

Tat 28.

I

i

Bg.3.

%

WH

Hü*

TH 6.

II

M Schnitt a-b.

Fig.4.

N

m

/I

fr

Fig- 5.

m

I

W

m

^ s

J"

/»vfcT

«

L

•f

I I I ! I I I I I 1

i

zu-Bf i S a. 6.

'

L

tS

::₀

m

M

Gr®>

V

v

I

T

«

N

a«

«

v

i

I

G

•<hb[

h

v

T?M

VI

7'

:

-L3

#

I

<tC£

ii

I

D

irr

s

0

f

£

!/.

1

\

«

f

5»

\

i

W

m

7

Taf. 29.

ä

7

-

-

I:

vi:

I;

7h

2

JW

1

k£

C

c

7

i.E

ic

6

II

E

u»

vE

4?

&

m

11

«J

E

E

E

fk

0;E

ll

I

7\v-

w

iS*

C

ä

i

5

c

c

I

1

0

M

1

3

%

4t

Y/j

$

m

vX.v

• V?FI

S-L-

I

*S

E

Yf

ii

»

Wi

>7/^

WM"

V f

n

M

§

ä

1

M/A

I

hrj

öS."

W

7Z

»

Zy

|

W

l**i

■

- J. ¹

Tig.l.

H-v

r⁻'»

B

h

lig. 2.

L

T

Taf. 30.

um B o

Sb

■H

1-»»

0*

h-%

A

Hr

.................SlSl=lSl5lilsij

Q

t

Tig.3.

i

18

/■

VA

m

Vs

i

Y/&

8

mv

i

1 Fl W$/M

%

/A

ML

0 H fl e

a.

S

Fid 5.

-----!|- /i 7 - ■

5Ä

>

I

l>

:;__

Grundriss.

a

y

Taf. 31.

Fid I.

I

/ / /

4 6

a

M

© ©

@ 7jp©~~© ® j°[J ® ® ® ©

©

©

©

©

©^

©

(1

©»,

UM

<V3

©

t ©

' ©

v

©

©

@

5

□

b

b

11

~~

flL

m

y

11

///

\\

Schnitt a b.

w

\i

i

/

/0 5>    7 6 5 ^3220

4 -fe-

7

Details in 20.

O O

O Ol

Uni Leu

lPL

~1

I

Y

<r-

Fi t>. 3.

Fid. 2.

o*

\)

\

Fid. 4.

j i

,o.

z

a

a

)

z

©

I

©

©

© -sfl

©

@

© ©_© ©

©

W

@

!W

&

©

©.

<3>

■©

©.........

© © ® ©

UPM

z?<

? '

^3)

'^7

Ö

^5

r

L

j

r

!

Z

\

VV

/

\

I/\n

-!

-

.

1

Fig.4.

Taf. 32.

Eig-5.

>

1

4P

1

1

1

U

r

■

>■#*

Fig.l.

prr

⁷‘:

ILZLÄ!

5

M

D

?

z:\7~m

Eig.3.

I

_

□

Fig. 2.

TTTT

M

3E

‘⁼~W

i

RT

■

BL-......1

m

M

TFT

1

1

□

llll.H

Tif

i

ö

f==p

□

iüi

"b

C

□c

c=

1

Z

e

■hl

■fr

Ol

-Ol

8

.N

Breymaim.IT.Bolz (6.Ausl.)

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

t

[

i

M,

M.

M

L

M

M.

M

te

i

.O,

I

A

M

\

ii

U

Ifc

MW

M

M

V

I

i

k

M

/

F

ip

V¹

Figl-

■

'ü üv¹

K7

LS

ES

!>§LsS

Taf. 33.

Müh

t

7t

\w

ÖK

EL

L-

§x

Imi^

jfj

DU

E

WM

WW-gA

ZE-

77

m

W7

E

Fig.4.

V

w

\

\

v

>/

7

1

$

&

ir

%

k\\

H

mi

-

M

Wg

A

|

.. |

-Ä

s

I

I

m %

m. -

t

!i 1

/

rs-s

O

M

2

7

0

£

7

i

/i

-L

-M

Z

K

L

FiS''

rite

H

/

i

t

W

/

V

%

O

WL

%

7

»

w

W

■i

i

1

i

;

cdtiil

r

!

Mmi

Urt

7»

,rpi

2

3

t

5

H-

10

13 M

•I

BreymamKEölz (ß.Aufl.)

J.M. Gebhardt's Verlag,, Leipzig.

■

w

■

i

Taf. 3 4.

Pi—

eO*

&>

I

-W

*

ff

W

MD-

11M.

s

10

M

6

a

m

V

rS°

S

$

7

r

_______C_______

\\

•st.

-X^

Jo

VT⁻'

»u___-Lj___

•f §TI

ü

I

.v;

’■

s

f

LL

e

s

&

"v'l

>

"T

y;

r

o

M

%l

sdr

H}

s

<s

NX

M

M

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

V/J

7/i

4

il\

i

N

t.U

I

f

I

\\

J

\\l!

M

Mm.

W

tr

s

W

m

MM.

TsLf. 35.

r

ifiii

W

MH

Pfg

m

um.

s—

//

#//

\

D

'

% i

5

x\Y

H/

l

r 2

M

ii

X

M

W

Breymann Z Bolz (6. Ausl)

J. M. Gebhardt ’s Verlag „ Leipzig.

I

P

K1

m

Taf. 36.

ÜB

Hg.3.

M

n

»F

a

j

0.

~J0

I

1

1

--s?

Rg.2.

¥

F

.

M.

1

1

1

1

1

I

1

1

■I -Stl

*

Ä

1

G

s

I

1

1

1

§StS||

1

V?

1

1

1

V

w • ■*

I

1

I&C3sf|

1

I

1

1

I

Hü

I

LI A4.

5

8

H-

rr$

A

p

;

e;

PF

—■

!

*

1

Taf. 37.

$ig. 8.

Flg- 9

77

Fig¹. L

W<

Pig₇.

-M

/) I

r ■- - '

W/*

Zy

/■

----- r

Fig.3.

Fig i.

II

;7

II

li

Mp

!»

>3.

--

ng.2.

i%

f!

Fig: 6.

ÄY

V,

77

\>!l

"V

H1111111lt

«>f.

ßreymaim E Holz ( 6.Äufl?

J.H. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

A

\

.

0

Taf. 38

Hg.2.

li

6 As. zu FLß. £

ng.i.

Hg. 4.

TTTTTTTTTT

10

riß 3.

'd

wh

Br eymamHEolz (6.Ausl.)

J.M. Gebhardt's Verlag,, Leipzig.

,

Central-Turnhalle

Fig. 1

Fig-5-

Xj

VN

W

/

r

m

n

W/7?,

W

;V

Z/y.

II

II

M

W

Fxg.3.

J3

-

TafJ39.

in Karlsruhe.

y

x

X

G

<3

M

\

m/m

ÄLU:

_y_ X

9 TT T <I !(•) ©@(°)®®®©© ®@© (®)

© © © © (t

I

W

W

Fig. 4-.    <

TX

vmzz/zM.

Figü.

*......

J

1111111 i

5

0

BTeymaim.ILHolz (6.Ausl)

J. M. Gebhardt’s Verlag „ Leipz ig

Taf. 40.

■1

Stadt. Turiüialle m Karls mite

Wf

T“"rJ

r^"i

Fi g.L.

'\®/

Schnitt- c-d_

Fi6.5.

hÖffeF

mP

Vi

XL

Lr-*

r//////i

A°

•fet>

Fig.2.

Figl-

36V.

f'^ÜF

Zzz

-V.

Fiö.3.

Tcfj I

Breymajm E Holz ( 6 Äufl >

3 M. Gebhardt ’s Verlag „ Leipzig

Va

M

9/

VA

7

Fig 5-

vt

7/

QBÜ3

'l

m

__L

tX™

m

ä

Taf. 41.

Fig 4.

1

Figl.

1

i

m

B

HÄ!

xi

v

U

■{

Fig. 6.

#

41

I-

B

kr

%

*

M

W

—B

\

1

läF-—ii' ■ ^-■—lAF^

st ■*■■■

=r3?

M

LÄ,

m

1

M

i

i

§_i

M

J

%

ff

UM

\ \

mW

i

Fig: 2.

Fig. 3.

i

H

-i

W

B

m

m

r

m

J

0

Bl

a

I

i

%

%

I

%

1

,

!

5    0

liiiitiii )■ ■!■

zX

| zu~ dtn Veiaik

1

4

8

1

b

oM

i

Fig.l.

JJL

Taf.42.

Tig.2.

Fig. 4.

Hg.S.

/.

"ii

r;

,rW

BreymamiE.Holz (6 Ausl)

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

Taf.43.

Fig-2.

MMLILMh

III

kz

\\

,\XjL

x_

Figl-

i#

X—

Taf.44.

Fig.2.

z

4

m

V

I

— A4

K

L

z

HE

i

>

Zl

t

t

K,

-+

7/

Tig.l.

+

V

7\

/

4

2Z

m

H-

:::

/

I

■

r?£

-i

X-

I?

LI

Figl.

Fig.3.

x-

X-

LZ

LZ

Taf.45.

Fig.4. a — H.

4X

LZ

I,

Fig.2.

E⁷"

m_

I.

1j

XXJXQij

JlßM

rjpuuL

HHHHB

10    .5 O

I I I I I j I I I I I

ff

10 M

'

I

X

Z ¹

i

i

r

I

I

i

ti

5,60

ti

Fi^.2

H

R

1

9,60

Taf. 46.

I

3,20

I

lipm I«—frt    \ra*n\ lir*il

nr

i i

2,65

10 M.

S

8

l

?

5

4

>

2

1

o <? 01

t

'■i

I

I

70,00

10 M.

0

8

7

S

■

3

2

+

1

Fig.l.

SSI

3,20

Pxg 3.

10 ä 0

Er-eymamILBölz (6.Ausl.)

JM LeLhardt’s Verlag. Leipzig

>

ü»

■;

.

:

V

i

Taf. 47.

n

!

Fig.2.

HI

531

1%

W(

U\

>4

1

TSi

W

t

K

7

'ü

1

J

\\

~e

sm

-i

z-

/ZU

#

Fig.l.

8

7^

/

I

Breymanu V. Holz (6. Ausl )

J.M. Gebhardt’s Verlag „ Leipzig.

Taf. 48.

rFTFrm;

NA/

/VVVVVA

taUi-iuuUUi-luui-iuuuuui-lUfü

II

JYO/

rnmi

Tig-2-

Fig.l.

<-*<>

.

>

'

,

■

M

M—-

CHI

öl

H

ia=Jii 1

^SSSSSSSSSSSä!

0

m

C

Taf. 49.

m

c

da

fet

« h

N

m

p

11C

t

M

3E3I

z2

L

4--t-¥-4

m

Z

I

v\4

\

\

«

i

Breymaim E Holz f 6ÄufD

JM. Gebhardt’s Verlag ,, Leipzig

.

D etails

Fig.4.

a-b.

R^.l.

I rv

TP

SS

EJF

SM

J11

MWW

fi

Jfi

las. 50.

kM

Jfapitäl __j|

Sockel

Hl

sie. 2.

li. i

lil

öl

Ed

Jtt

0:0:0:0:0:\

Ol

if

TTPRiTMiHfMiTi Hfl-I rf imnmli.

!QK®I@il6

t—........-^Ir =

miHnni i

gjgggp

kw

rww

inj

[fr

===EK1

jf

5Q

Uül

'£

NH

ff

Ir

Eg

■f»

Das Kaufhaus Gürzenich in Köln Querschnitt durch den grossen Saal)

Läng ens chnitt

J M. Gebhardt ’s Verlag „ Leipzig

■

S

,

Taf. 51.

A

3

M

A.

m\

m

'

)::■

;/

/ O

L'

C

B.

N

I

QnerscHmtt

W

Häng ewand H.

I

W

ii

I

vA

Y,

D.

w

i

U

I

n

VA

SM

■

I

i

1

F.

F

M

V'

■*

6,60

äd

Hänge wand. H.

-t W

]

W

J

E.

B.

r

c.

B.

I

P

W

E .

B

4

I

<ff

]

W

I

:

W»

V

B.

N-

M

xx

WJysJMJsJ

r

x\

C.

B.

M

ML

HÜS;

MW

JL

v- x

■Nx

sä

/

•l

M&BF

C .

B .

+»-

■b.%0

BreymannIHolz <6.Äusl)

JM. Gerhardt’s Verlag,, Leipzig

A.

AlAU

.V

7i

fifl

Wjk

Jhnda'aespctrT'e,

H,

AA

Ä' H

&H X

\\\

!j

'I

'■>

AN

Tig.z

lx%

ng. 7.

&ebuifte

XI

-A

GratpeHnÄe. A C.

>[

;\

WW

II

i\\

im

/>

\\

S=

m.i

Anfalls

a|

""

oj-

xN

Zr£-

Taf .52.

HL 6

MW

Wik.

A>

G ra ty t M ruLe A D

/X-Xvz it

-Ä

ll

V)

ft ii i § aggiaa

Fff

!

«

ii

i, 1

cojq

H $

i

Sj

1

1

-

-HK

Fig.4.

&

s

Sb

H

4

W

-N

ÄL

//

m

/

I

I

'I

Ä

%

/>

M

z

si

;/j

Sf/

D

e IkL

I

b

£

X\\

%

1

H

M

S

0

Sxejma.'imE Holz ( 6. AuslJ

Taf.53.

Fig 6.

E-

:±(,

Z

ir

K

U/

jb.

:Zy

4i

mm

/

:

T

*

Ä

,

.1

1

|

i

S:

V

Fi£i

Z drufeiiscfui ist

<y

£

</

w

//

4/

I

1

Sr

«i

J.M. Gebhardt's Verlag,, Leipzig

Detail bei A. Fup-3u..h

'M'

MMiR

Taf 54.

11 j

L ängensehnitt.

iz

Fig.l

jü

1 6‘\i

i—I II III ii in_LL

IMILILJI—11

Fig 2.

A,

Binder über

*-

i?

i.

Anfalls -

mm

fff

apmqäsj

X'

sä

wn

11 «CT

x>

cd

>4u4

' ,VM .

BreymamEHolz (6.Ausl)

J M* Gebhardt ’s Verlag „ Leipzig

x;

Fis 5.

'■^CS=L

x-r-;

-s

ft

-SU

m 11

\pM

=a-=a—-ja

'Pt

Br eymamI. Holz (6.Ausl)

ITT¹

DD

L:

M4

Fio.:V

MM

M

Taf. 55.

-a-4

fl

: ']

Fio.6.

Mx

VMM-

4»

TT

%!•

Fi? L.

MM

üi_a

s-

fl

DG

*o As.

1M.

i xv.Fig.5.8.7.

in

1/1

Fiy.4.

fl

J)*irc7ischniU-nach AB

-DltrchjcAntttnac/i. 1' D.

DL

;P

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig.

*

c’

,,<a

Ntz-2.

Sclmittc-d.

-f

TL

Taf .56.

Ti S- 1.

Ti 3.

aa"

TL^ JtT

8 cKriitt a-l>

Br eymaim.HHolz (6.Ausl.)

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

/

LL^

i

X

//

BreymannH Holz ( 6 ÄufD

<uS

coo

£

1

JZ

:E

iW.

-i a ~g

i

T

»

V

»

2

i

0

„

y

y

Taf. 5 7.

31

%

— ^

j)

JT

1 *

/ irrn

*

mm

U <T

Bgl-

i

JT

QT

I»

lg

cO

m

■

w

W

Ff

■

M

n

pM p

N

$

cOfl

£

J. M. Gebhardt ’s Verlag „ Leipzig

f

Taf.58.

JC

IT \ä Id Id \ä M Id M lä M lä "lä    1T~Tä    lä Id lä id N N N Id N N M H i Jü____ü.

X;

ff

Mi

Ei^5.

-#■

Zsj

ft

in

::

BI

-I

•sz

fl

fl I I

fl

-f

m.

TW

nr

Jf

nr

bd tzm.

m.

//

T\X

/M)

y5

x;

Vv

•zz

j*

LU⁷

<x

m.

HL

Bl

XX

l. !

z;-;

LS

FiKZ

Z>

Mb,

Tie 4./

Tig-j.

rrrr-T-t-

rz

Br eymam IT. Holz (6. Ausl )

J. M. Gebhardt 's Verlag „ Leipzig.

Taf. 59.

Fig-3.

:FX

38c

38c

o<>c

Fig. 2.

>ÖO<

Fig.3.

•Fig. 4*.

Fig.5.

><

XJ>

cz

:C

Fig.6.

Fig.7.

Fig.8

Fig.9.

<?<

<X>WSo

<xccoCx

±j

fc

xu Fi a. Z 6M.

Breymaim.JI.Eolz (6. Ausl)

J. M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

f

t

ins

*

\x

I

UW

XX

1

\.x

lu,

I

Kx

£-9U

M

IBl

X

T

W

m

iü

n

I

z

rz

£

Fl

tN

-5

I

^ v*

9v*

\

\

v

JZ

Taf.60.

■

ü

■

M

' |

/

Lig. 2

□

ZG

F

I

V!

U

§

AI

N

X

.1

Ix

s

X

v

i::

I

11 ■ MM

il

!

R

|f

i

!l

|j

li

_LL

V'

m

%

7

i

M

I |~Ti ZixgMiE

7

;

V

i

.'7

I

!

I

Fig.l.

T

/

.

/

7

/

7k

n „

// y/M

/:/ lzZz7/

M

;

!

j

=

\l,

'it

II

ZZG

[

M

-

JM. Gebhardt’s Verlag, Leipzig

■

B -

% '

IM

Kiö! L.

Taf. 61.

Fig.5. /

FigA.

ZZZ

MVA

» //

'XX

yy,

ff

Mm

77i

sll

irgr/v;

SS

5t

LS

TE

g^EÄ

TT TT

ir¹

l_c

TI TT Vf U

_J

II

1^1.

E-1

QrfTLfi

t-FTS) II-_j-rri-ICrfTn

ls

JSL

Figl 3.

ja

mmm.

FiC-6.

Rg.8.

,/f-

-6

/*

nr t

15

LZ Meter

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig.

a

T d

v

>⁷

ul.

tt

\ :x /■

ET

■R

T#ä

ii

I

v

x^

4

vV

4

%

(f&

ZT¹»,

-

f-----h

h

.sM.

H

Dl

Iml

nv

Tj

s

y

T ■

Im

/,

11 IJ//f

T

i

x.

fl

x

X⁷!

F

,7/

(V

f

\

\

Tig-.i.

XX

\\

VT'

H

X

?f¥

I

z:

\

Taf. 62.

%

y

V

/

u

ZMSMk.

;

T

i&

z

D

TT’

ü

,

W j

U

\Lm

4

~Ä~tf i

JM Gebhardt’s Verlag,, Leipzig.

Taf. 63.

Huirmhelm der St.Nicolai-Brehe in Flenslnrg.

Fi g.9.

30 3f.

R öS.

6‘ feBalken 7affe.

7 /r Ba 7k c n / affe.

Fiö.7.

Fig.6.

Ar« 10- -

Fig.l.

Fig.3.

Fig.2.

.) fe BaTken 7affe.

Ba/kenJ,affc .

.VS#_

Djaffonalschn itt.

vc- e

NM

Fi ß. 5.

ys-

tC

MM

rTV

TEE

7rrT7H f/r. (Y. 77a 7/erie.\

./ fr BaZk en Taffe

mmB.

Fig. 4.

it

ÄH

ScTvnrtt a b.

Sc Tu ritt cd.

Breymann U Holz < 6 ÄufD

JM. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

TW

_d«

Fig'l.

H-

Crr

■8

Taf. 64.

Figlii.

Frais)

Fw//m

7—df

<Fig:3F

*□

Fi)

OS '

ry

v.....

Fi£4.

=1

NJ

Figg.

;Fi£6.

nt

Fig-7.

Fig 8.

u U.

*

Wz

7

rjt

7l

HT

]

LKL.L

I;

X'?

I

!!•

!:

.!,

z

V

1

%

llllMu'^f

Hg. 5

Schnitt ab.

IllllllinW

r

4

Ti^i.

TS,

/t

t

"TT

A

r

\l

Taf. 65.

1

X⁴

I

/

5V

m

*

i

d_

k

*

f

k

X

ö

Bl

A

/■

/

W

X

S5

Z

/

/

/

1

1

T~^

#

J

c

i

4,

i

|

iZ3

»

iT

i

X

d

/

A

/M

Wk

X

-y

Eg r.^.

I

Hg .6. SchnittC.cL.

T

1

AM

M ; •.. .

L®

Ti

T

M7

-

7777^T

„ ?-

»/

Z4T

t

Mi

XI

«

nm

Ip

\

j

\\

:

-pS

--o

S

fixn ui

Bg-.i.

54

?

--jum

iwh

. p

=ö=

(

#/..

'

4

'f&I

2

E

~

?

X

11

TT BU

s

F

r:

w

\T

\

V

V

\3

6

r

i-----1

l :

n

*

1

4=

bi

y«,i

JJ

fr KWMAU

!

Tf

_3

M

‘V&l

s

i

^___^_M

rdlllh

f

3i

u

m

CE

K

G

TT

C3

p

P

p

q

•-

I

(6. Ausl.)

J M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig.

I

■ m-

IWIIÜIM

Tig.2.

/X

Fig,3.

■ / //

10    5    0

Fig.l.

/y

i-i

Taf. 67.

xj

ili

r"Z2i

-1X4

10 M.

1!

»

BreymaimE Holz l 6 AufD

Durchs chn. nach ab ]

Durchs chn. nach cd

//

L-

-s

■st

■s

-55

Taf. 68.

3Z7-

ICX

'//

«r,

tV

- jC___

\IZ7777777A

a yv \ j/ MX, vw

4\\\\\\\\\\\\W    . VL\\W\\\ \ \

tri

TT7

Tf

L___

4-lx

/Xx

Mi

lililliih!

Ti

Durchschn. nach hi

Durchs ehrt, nach :1c l.

J. M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig.

^yfp

/

fr

//

t~' T \ T \ *4

0 1!

c.

f

0

7

0

^4

s

I

9

M

1

v-\

A.

1

JA

vX

L

V-'

A

a

*

-Jr

las. 69.

D

EG3X

T

:

Q

p

Wl AsJ

H’-t

r-rv

\

C.

\

r

ToT

I

Ja

3 M.

t

2

1

3;

nj

mm

-fr

H.

Ä

M B! )A=

10    5    0

MD

f

Fi«. 3.

s/ZZ

•/

zu Fi(s.l AfBu.C.

m

mtm

A

Ä

Wl

"3

”7

Fi$. l. B.

775

1

B

W

%• ¹

C

V,

I

Taf. 70.

Fig.i.C.

;

:

'1

Fi*. 5.

Fis. l.A.

yjü

1

(v

::

mm

M Fio.G.

Mi

Pis- --

--25 crrx-

+

WM

m

$8

m

i

D

B

F

T«

I

I zzz J, ^ .5 zz. 10.

Fi«. io.

m

m

’VL

?=5>

y

\

5-t-

BreymamHHolz (6.Ausl.)

, >

1

t

7

7j

:: s

Fi« n.

:r

'111 Mj-J-JUl

T) =3

—I    za Fi<s.7,#a.9.

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

x

:. xt7

//

Wmm,

U-

Fig.9,

-7.

/y

W

- I

ü

i

#A

X,:

W

Fi«. 5.

1

i

7

Taf. 71.

Fi», l.

fpr

Fls ⁹

s

ti

v

7/

Fi». 4

4

Fi

r :

§

Ej.S.

Fio.6.

'

W

W

M

i

W//?>

1

W

■

H'

io.

57

SÄ

Fi^.7.

JÜH¹’- mit-.

y

Mff

Fi*.«.

Rj.S.

MM

ii

1

Fio. i4.

WWMU

.. .

? t V'

I

!'

;J

Fi«. 12.

r;r*¹⁵

=flf»

Fi» *»•

$

ii

i

II!

;

«■

M II } I 'l-H-j-

+

■

:

t luKfluM

Breymajm E Holz ( 6 ÄufD

J. M. Gebhardt ’s Verlag „ Leipzig

2

' - 1

m

m

m

H !

m

■ m

.....

8

BOL

y

Ml

'o

I»

«I

hn

¹

Fio. 6.

O

*c -fzy: Z-J u.i.

Ta!'.72.

. ,r„    ^ r! n n

|6 :    '    8 M

-

Ä1I

ML

mi

m

i

«

5?

fm

c>.

N

■m

///,

#

F>^

sWjy,

»3

“H—i—!—1—i—!—I—i—i—i

zm Sy 4.

II

u

U

0?

Fi». 3.

I

m

fi

Fio.4. E

&

-

ij ' i i i ' ' ' ¹ i

za Sy. 6-iß.

Gr

LE

■

Firf.5.

Fig. 8.

Fio .9. Fig. jo

i

1

1

ffi

tijle

KD

wr

m

fl

i

iii

i

1

ff

1

T

ggjjjig

|\ W

111

-V

M

XX

I

\

I

ll/ll

Taf. 73.

«II

3?

■v)

oj

C/o.

.4.

Ltz

%

-^\V

MW

I

I

Do.

W

E :■

I

-rrr

l

U

jJ/

ix

M

M

i

Fig.r.

ZE

%

iS

j@V\LL~

M

>

SÄ

H

W

M

%

ML

i

1

r

W

U

Oo.

.8.

>n

i \]

7Ä

(a3^äfessllB

X

,o

■o:

m

Ä

10cm 5    0

z

3

-

5 d.«

SchnM tlJ> s ■Sfac/it frasse'.J

Fig 5.

EM

z>-^-

\ X- -

ii

US—

Fi^.e.

p-

Jr+.....l ' i i

Taf. 74.

■fW

XX

VS

2)

LLZ

m?

x: '

<<ü

SSV

Ex

v\

E.

Jj

i.

ü.

Jh

Fi|. T.

ET

io

'R

(J

E3fv

:$rg_4.

Taf. 75.

in

Rj-i-

"WWW

MX

\v

öS

i*

Kg.3.

ZM"

MM

nach a b.

5.

F‘S 4

71

ZI

7M*/< 0 ci

i I 1 I 1-4

.

Taf. 76.

%

WM

Fig.5.

v

\

E4

m

W

\

\\x

M)

SW

M

«

\

j

ü

X

M

1

N

Xx

Fig. L

Xi₌

M

X

x\

7

pj

w

i!

Fig.3

-ix

7

■

Fig.2.

11

/As.

Br eymaziuIBolz (6 Ausl)

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

.

.

K1

....... .....

MM

x.

MW

X

m

Li

%M

m

;S‘:

Ke

*^r'

k

5-

.x;;

r X?

W

x>

I//

Fi^.

■

7/7

■

m

■

7-:

u

H-4-1--1-!-1--1-1

Taf. 77.

A

Fig.l

W

\\m

M

M

X

i M

x

!

W

>■

,L;

RO

>.. -i,:

r

£l

•iiii

m

!/ j

t-

V.

1

tx;

,v

HÜ

//

-°y

7

,

rn_

7/

Fi|.3.-

.X,' 7

ü

W

1

I

1

1

D

yj

1

I

*

1

■■

1M

1

■

°1

Fi|.3.

E

lA

...

MW

y

J

I

L

J

L-

/X

m

8-

- ■

N

Taf 78.

m

xs

Fig.2.

Fi£l.

ÖS

i

\

x

\x

Ö

J

T

::

■

FiS-⁵-

I

; ■

Bp

■

i

^ ■

itMSSxMrXE

•-w-

4

8

P

/xi

S4

1

z

m.

W

1

Fis-⁶-

vX

■

\

\Y

M

/

/

XV

X

/

/

/

io 1 i i i j. i M -H-

4-

+

+

+T

2

f

Z

-(.    Fif.<-6

• KW

\

Taf. 79.

W

■

Ä

M

EB2

m

A

k.

7X.,A)k "

v,

US

I ^

!

s>

P

M

«

B

a»

m

■

■

m

V

HP

■

■ ■

*

W

8

■

-

■

■

m

■

7

■

■

■

■

F

II

■

r

■

I

■

X I

- V

■

L

1

■

■

■

■

11*8

W»

I

II

V>

W4l    ' ffl«

s ,

i

■

il

I

i

pp| WWMW

■

li

V

I

:>

HZ. 3.

Schnitt c-d.

WM

n

u

lIEilii

Xhs:

5

Taf 80

ff t

<

\ ^

s

—Zmczr

f

Fig.2.

Schnitt a-h.

34

wr~

M

8

Y%

M

8

rf

M

a

n

m

s

----ff

h

L3SC

I

i

S

1

TTS

W

2F

th

0

8

ZMi!

jf

I!

Fig.4.

Schnitt f- g.

i

u

kstt

0000V0-

I

m

1

:y

+H-

8

/jr

LTG

I

' :

W

1

* -0'0-0

■

ne

W

■ ■

1

mm

G

7.1

X"

G_

TJ

o.

n

o.

H

co'

0

o

0

o

)ö

n

Q

O 0    0 O

0

01

O~~0

M

(L

t

i

i-

dT " '

i

mm.

I I I I I I 1 1

:

tst

■

IM.

m

|

■

m

mmmm

I m

m

j

I

m

BreymamEHolz (6. Ausl.)

d

Fig. 1. Grundriss.

9

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

-

Taf. 81.

m

I

4

r.;-,,

M

ft

7

\\

rra

i

■

rf

H

§p"

Ir

ii

■v

n

Fii- 3

%

|

I

_E

.5#f

;j

NZ2.

>

1

- - - — I "M

>

=q

h>

S

~ o?:

F "3

__I

iU

M

rr?

\

i.

<■*

4L

2

Os.

M

d

r

u

j M.

h

h

L.JSJ

»

■mnnnnnni

Fi» 5.

\\

\

Jä

7

V

Fm.

K"

F k

'

W

\

r

t

F"

*!

F~F“

§

►

r .

B

TT

JZ

\ ,\

\ \v

t

T

m

13

t

t

12

^ 1

£7__J

Fi“, ix. C

xu, Flg. i - *+ .

xa Fi<y, 5 U.6 ■

i

7 <2.

Tio.n.j

I

-+

Fig ifl ; 7 '

2

Fi«. 4i

c

.

t

+-+*+

jfftm f 5

+

t

2

h H ß-

2

1"

.j____

R A C

L

1

#

I-

,i

V

W

I

/«/

Iti

L

I

M

j:

I

I

I

m

1

Jz

' / Xi

:

1

1

I

W

I

1

i

i

1

35

®

I

s

1

I

i

1

I

1

I

I

i

1

i

§

I

i

I

i

I

I

I

O

I

I

I

1

1

r

1

m

Fig .5.

o o

f

BjFk!

Taf .82.

i

3-'

"XZZZ i I©£

...!

i*

Fig. 4.

x

x

i

h;

Fig. 2. (S chnitt nach d ß Fig l)

3®

fit ;

J

M

f

r

I

i

i

mvy,

I

Z9

ZS

27

26

ZA

’looo

I

i

1

I

I

1

I

1

I

§

ffZA

OM

{wk

;

3>

rd

'/fixwMyy’/yÄ

Fig. 3.

© © ©I

a V

y^////////////////////////////////////y//////y/////////////////y//////^^^^

1

1

1

i

1

1

I

1

I

r

I

15    (5    17 V<f

ZO

I

I

I

I

I

i

i

i

1

f—*&-

I

Z5

I

r

l

1

1

I

I

I

I

I

I

1

1

1

i

i

I

I

I

I

I

1-

I

J.

J.

37

36

35

3±_

BreymamlLHolz (6.Ausl.)

4

Figl.

%6

iniim-i-H-

10    5    0

a¹

Ay

33

1

I

1

I

1

1

1

1

I

1

I

I

I

1

1

1

I

I

I

1

I

I

1

f-%

J.M. Gebhardt’s Verlag,., Leipzig

I

OL.

t'

Schnitt-a-"b

U--

z"

Breymaim H Holz ( 6 Äufl;

Taf .83.

BMBSi

m~t-+4--ULU

mm

-J

WBKKKk

ms

J.M. Gebhardt’s Verlag , Leipzig

I

Taf.84.

__-X

//

fto.4.

Fi«. 2.

xu. jFYg'. lu. 2 .

zu Füj. 3 u. h .

iMHimti-

10 cm 5 o

"t

Flo. 1.

I-

j!

;r

ii

ii

ii

Fig.s.

i!

ii

ii

-4—- 'js-

I-

ii

i——-

_-.L

.......i:

ii

ii-

i!

-x

;"v

Ii

'i

'-V

ut

:l

JL

ii

-----4-

!!

------ii

~4-

■i

-L

BreymaiaiEHolz (6. Ausl.)

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig.

ZS

T

*/ Fig-3 x

tz___e_

97

jlU

H

D i

3.

IF

W

X-X-.

I

7

i

M

M

Fi” . 2-

Tat*. 85.

Fig 2.

/PP

_[X

XU

f

-4

1

i

I h k

I j« ID

xnWft

\ \\\\\

f

! l

M

1

§

1

F i

!

§

1

Fig b.

«

I

d

1

I

¹

:

!

M

%

1

7

i

■

-I

M k

=a

M.

Fxi

.-! '

W I---

c

^r-H—H j. hi f-f-+-

ztz. Fig.1-3 .

1m.

k

*'i±J

m

Fig. L

\

/

*-

/

)

)

P>':

«

U

;f;

Pi

'-CP

zC "

\\

/%?[// I i XP 4P Hf Hi '

\e

w/'

i

jr

zu Fig. 5-7.

LrfL

+

I

+

1

Im

BreymannEEolz (6.Ausl.)

J.M. Oettiardt’s Verlag,, Leipzig

.

/

.

.

s\

Hg. 1.

I—

HtH

li£A.

Hl

Üg. 7.

i§p

1f

Taf. 86.

Tig.2.

Fig.3.

JS

Fig.6.

Fig.8.

Fig. 9.

«M

mEm,

Fi g. 10.

Fig.li,

Schnitt a-h.

Tig.2.

f\

Schnitt c-&.

Fig.3.

K- S cm- )k - <?.

-I    zu Fi ff. 1-S u li.

2M.

i    zu Fi ff. 10.

FrejnmmE HoIz (6.ÄufD

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

ii

¹

-

.

*

⁴

r

I

•i

i

1

I

I

I

I

1

1

I

1

1

I

1

1

1

I

1

1

1

1

1

I

1

1

I

1

I

I

1

1

1

I

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

I

Hg. 8.

I

!«t

V ? I 911

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

I

I

1

I

I

1

1

1

■

Hg.6. es.

1W

1

11

|

K,

1

1

V)

®

2P

PH

I f (LDetails.

L«

L

I

1

1

1

1

1

I

1

1

1

I

I

I

1 1

1

1

1

1

1

1

I

i

*

1

1

1

1

1

1

Hg.4. al.

■

1

W

Fiß. 5. c d

1

I

1

i

1

1

I

1

1

. "I

1

I

I

I

• I

1

1

1

1

Taf. 87.

z

I

•Ofj

jtw

6

⁷f

IC-

W

J

*

I I

a

—i

’OO

PH

j

□

r

■

■

■

,

R

i

-

:

Dt

QD

Fig.l.

Fig- 7.

gs: • ::

Li

Kg. 8.

Taf. 88.

üg. 2.

ng.3.

Fig.4.

Kg. 5.

Kg. 6.

/o °

X °\

//

7-

°v

Ir vif.

\m. xu Bflr"¹⁶

// ßß 7 8*^.

Breymaim.Z. Bolz (6. Auf].)

J. M. Gebhardt 's Verlag „ Leipzig

.

■

Taf. 89.

Fig.l.

Fig.2.

Tig.3.

Fig.4.

lg,

q:

ti

;q

Txg.5.

ts

uc.

•05

Hj.r.

BB

H0 M> BsiH

ww

MBS

* IllEZHl

Ti¹

!!l

hf

hd

OO.

CO

9

oo>

to

«j

ILJL_JU

□□D

T/3T

□□D

l-W

fc*_

S-T

>

.

Taf. 90.

Rg.l.

Tig.2.

Cif

■::: =

IS

Hg. 3.

Wmm.

Fig.4.

Taf, 91.

Fig.l

Fig. 2.

ML

aUe

TB

ILJ

Fi^.3.

Fig.4.

Fig. 5.

III

■'I

I

Taf. 92.

Hg. 1.

Ti$. 2.

v/

r»ISXLTE.|?

WLMs

.....i:

i ' IM

■e

1,

! F=

Fig.3.

■I

Fig. 4.

Fig. 5.

BreymamllHolz (6.Ausl)

J. M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

BHi

'„r

Hg. 1.

....

gr

Taf. 93.

Jlllll.....Hill.....Jlllll

HmiSl

HWWWE»

m

'W

s^lAMICE'l

’Szk

MW

Hg. 2.

IL

r*i

rs

Hg. 4.

sch«

Hg-5-

Hg. 3.

Twirj ;"

n,

Fig. 3.

rv

Fig. 7. h l.

üb

4-

zu FipJn.4.

Br eymam I. Holz (ß.Attfl)

Taf. 94.

cd.

ff-

Fig. 6.

Fig. 1.

zu Fi<pl u .2.

Fig. 2.

4-

zu Fi<p 5.6.7.8

Fig. 4.<t b.

MO

Fig. 8. A.

il

i.

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig.

>

%

i

Taf .95.

Ol

JLJ

II

wm

I UM

I II ii il

119:1

.©

BreymamITTIolz (6.Ausl)

I,

J. M. GeDhardt 's Verlag „ Leipzig.

ü

■

■'<

>

-

.

□

Tig.l.

-mpm&z

tzzzzzM

W

M

|

M

M!

«

.

6.

=

d

ng.2.

1

I

1

I

ii)f

i

1

%

=1

Liz

I

3

//'

vzz/zzz/)'/z/z%

$

4-1

1 jsr.

■X

■ '

■v.;.

?y,

ri8-3.

I

r

-

>

Taf! 97.

Fig. 4.

7 — H

E

n

■■

I

1

S*

7

+

e

I

l

Fig.3.

s

W

-8

1

¹

I

—ß

? —

Fig.6.

Ä

K

/~0

1

I

FlSl.

X

m

—r

W

i

_UV'"

^4

1/

"2

\h'

m

SSSSiSSSi^SSiSiSSSSlSjEiSS-SSiSSSjSSiSi

M

WW

ii

i

T

b-—

Fig. 5.

W

m

m

n

B

W

m

K

Fag. 7.

-i,

nry

i

W

H

W

W

ll

, ;

E=3

■

m

s

'x

q

I

LZ

ei

■ «

U

Brevmaim H Holz' (6.ÄufD

J.M. Gebhardt’s Verlag „ Leipzig.

s

>

M m

Ct

-L

Br eymam 31 Holz (6. Ausl)

fi|

n *■

" :• - >

■55

(9

L-—-fl

Caan

cam

p

i^3

a

E^3

E=H

i-~ii

Taf. 98.

Ji

hm

;y;-

IR

IW

IL

xs

J.M. Gebhardt’s Verlag,. Leipzig.

Ti 6.1.

{D

'■)

Taf. 99.

Fig-2.

I«

X,

v™

b.

20 mm

ft

2,5 nun

3,5mm

:1

Figs.

riß. 4.

<4

J dm.

>

#

Taf. 100.

%*•

Fi^.6.

JE

9

9

s

s

m

WMMM,

r

i*

üg 8.

Fig.2.

I

i

2 (

Bi 9-

W

C>

;/ a

Fig4.

©

Fig.iO.

IL

M

I

s

m

i'-gl'i

<C_f

F

*

•j

;K'i

©

9

<$>

1.^1

S

7

Fig.12.

o

I«

k

-

Fig.15.

Fi6.16.

N

Fi g. 14.

Fig.ia.

Ti£.l9.

7/

o

o

f

i)

12

V//Z

o

o

b

©    © L ©    ©

o

\_o

Fi£.20.

o

©

©

i ©    ©

c

©

¹ 1

o

a o

LLUj-

A

Fi

o

c

a

° /

Fig.1T

m

Breymaim E Holz < 6 ÄuflV

J.M. Gebhardt’s Verlag,, Leipzig

Taf. 101.

Figl

Fig .10.

(Hl

11

<3^aoe»

Ti$7

Eg.U.

/—

V—r^r—■s"'—X—fx.

>©o

Fig.12.

TZ 13

oo,

fs»

Tig.22.

Pig.6.

Fig. 14.

P5

7,

iu

<.(

OO.

Uä

Fig.13. , sig.16.

FiS.9.

Ha

Tie.ll

Fig23

er

Fig.20.

Oo

cd

Fig 19. /«.

1‘cm s

Ul dm.

>

ilül

m

f

äSsT|

7

M

w

I

cc

l

€>

Taf. 102.

■:v

■ j

*

wm.

rS

vlxS/7

Hl

Ff

HÜ

N

Ü

t

Hg. 1

Hg 6

FIX 5-

+4

f

HX-H

ss

\

111

©

©

©

©

G

©

v

@

©

sM

H

(o

\j

©

(®

I,

SÄ,

WFr\f)

*

©

© Y ©

I

<E

i

Fi*. 6

f«

©

G

©

Hg. 3.

© X ©

©

<©.

x_■

© x ©

©—X

Fiö. L

° i

/J

M

fX\

H

\ yy

©

p

o

©

’•

1

HX 2.

G

V

X5

©

::

©

-

©■

-e

©

J©

©

©

0 0

0 0

4    0

0 e

XX5

M

rw-

£

l®

X

X

® j _ ®

D

M

®

BreyiaamE.Holz (6.Aufl>

J.H. Gerhardt’s Verla* . Leipzig.

Taf. 103.

ES

ss

:::

r>

4 m. Gr.

Fig. 9. neust i. k

F“

«x.

Z⁷

.9

!>

ff 7

=t-

1 hl

ft

UM

6 hi

nach h i

b-jipvu

p jiptm

u

........

TT^ "irl

ill

Fig ⁴

nach a b

naeh g h

’L hi

BreymaimZ.Holz (6.Auf!.!

J M. Gebhardt ’s Verlag „ Leipzig

SS

wyyyyyyyyyzv

SS

xlx

Fig.Z

nach k l

V-Lvk^X

U\

Fig. 6.

nach h. i

Ji

Taf. 104.

SS

■Nrf T

WA

ra)

R§.2.

nach a h.

Fi§. 5.

nach s q.

Fig. 4-,

nach c-d.

sm

:::

Fig. 1.

ix

Ft|3.

w/sm? h c

m.

R.

S§

MM

MWM

M-

Taf 105

luoOf

io

W

I

b

*

*

6 S *    3 k

%

W

1

Öl

I

6

WSß$>    M W/A

K

@

"2 AlL

R

T3

A—

::

t

2 -v

f

b

5 3

rr

i

f

i

i

Jig.3.

■

:.i

m*

/

f

■:

X

i

M

MAU

a

I

T'ßM

i

s<

m

M

Q

p»

:

m

1

'•»■27777? <T <V

1

-fr i 1 1

1

* -f

V,

M

T

X.ZT

>n©x

vl

©

i

■

E

H

M

ai

M

*

a

W

■

HMI

;

„'■‘-■yy/'y‘.-.->1;">; . l.' ,

1

n

i

■

■1

A - f

71 — 0

l

771

i - k

ST- *

-> ~

♦

k

E l

c__

Kg. 2.

/-

-ST

<c_

JH

Taf. 10 6.

rig.i.

3s

h-s-

!:

ti®

fl®

Ö®

Hg. 9.

SK

Tig.8.

k-l.

Tig. 7.

fr-i.

Fig.6./y

Fig. S.c-c?.

s--

HM

H.g.4a-5.

Iig.3.

fM.

'

Fig. 10

-----

v;:

32

r\

'V/,

Taf. 101.

,4

Fig.9.

Nr

Fig. 6.

Fig.3.

Figl.

: Fig.8

Fig.2.

F« Ay. 5 u.6.

---1

£±r:==~

K"

Fig. 5.

///

i#

Fig. 7-

Fig.4.

4-1----1--1----i---4----4—y~

zzz Ay 1 /

ZM

4-

m Fis 7-W.

Taf 108 .

Fig. 2. 6

■a

flg- 3.

il I fh

Z¹

d_

|y

Oxyyö

ä>

d>

LZ

~<ä

Fig. 4.

nach e -ß

Kg. 5.

q:

Fig. 7.

3^3

iZ

Fig.S.

Fig. 6.

-----

>fc

lün

Ob

Maaßstab % m. 3r.

Fig. 9.

nach c <L

Fig. 10.

!

•-

Taf. 109.

0

Ei§.3.

KAI

i

o

0

y

I

9

•eo

en

T^.3.

M

] Z

zf

P)

®L

m

fl

f

H

UO.

r

^ |si

1

l

M

n

ay

$

c/o-

bo

\\ O/

cjo'.

so

/

fcti

Pig7.

ä‘

m

S) 1

Q /• Q

ö

L

s

u

K o Id

0

M

o

o

c

A<

l

Jfaa/sstai

<

FiqJO.

c

l\~\

Vf

£

<2>

0 ^ D

O '0

O

y A.

:

■

T!

Fig.l.

[8

O.

Taf. 110.

3.

'•X

XX

x\

\\

XX

Eg-a-

(2

tossrsJ*sftf

Fig. 5. ö b

Fig. 4. s

Fig. 6. nach/ a b (ohne ScJüagleisbeJ

SSSSS

Fig ; 8.

Besch lag ha.

(Fig&J “

Fig.7. Beschlag bei    (Fig.2.)

—:r—\

mW &

3E

1

Taf. Ul.

Tig.l.

\

“5l

13

[EJBJMigLEEMgJälMJSJSMgMfBMksgjj

rig.8.

1

I

j

I

I

I

I

(i

I

!

I

«JW

□

ii

ii\

<z

I

I

1

I

r

I

Fig.2.

3

I

I

I

I

I

1;

I

O

Pig.9.

^Tzixrz

"«»Miss

c

e

/ Fi g.4.

X

&

)A

□

1

*-F

OOOOOOOOOOOOO ooooooooooocooooo O

-m)

Mi

11,.

]Z

M

Fig.5.

I

i

zu Tip. 1-3.

Iig.3.

/

■

m

s

H

■

II

*

b

s

■h

Z

zu Tip 4-9.

10d tfn--

I

I

I

I

sl

X8

ng. 7.

8

\

/

Pig.6.

M

1

ZJf.

Fig.2.

Taf. 112.

für ßetazls

Hg. 4.

-X=

TU

WZ

(l

‘.1

"T

ZO

Tig.5.

-St

±=n

iO

I?s

111111II1-H-

’N

Hg.6.

-V

j„N?

ff

frf

JLs

i E-

WZm

WM

Ei

5-

/o>

MM

Hg. 8.

Zl

Hg. 3.

wrn^

MM

Hg. 7.

Schnitt nach n-s

Kg. 12.

Hg. 10.

Hg. 11.

/!

:5

T”

.y

vE

ti m

3!

ME

X Hg. 9.

S"

Schnitt nach t-Tl

:rz

!-

x

...........

MMU

Taf. 113,

Fis-i.

l-' ;

Eg.a.

r—-

Pi«-5.

Rs-4.

MEt

Mi

=4r==4khL

fl

Fxg.6.

Rg.7.

Fag.B.

i<-

■*:

[ff

m⁷* - -----

Fig.c».

3=2

2=1

3=3iE3]

12=21

12=21

L=3V2=3»2=M2=2S

2=212=2

ä2=2t

==2

2=2

2=212=21

2=3

Imp

2=3M=M33M=H

I

:

-

■

ly,

f.

f

/

V

1

f :

L

ü

V

16

Taf, 114.

+-¥

Fio.a.

W

M

i

I

W»

V;

m

mzH

m

MH

i

W

■T

rrrrmtiieS

UT

Öl

Ro.S.

_1

1 r

l

v\

u

1

.1

I

I

/[

fr—n

I

n—f

-U—ü

Fi«. 3.

JkrrQ

skr:

c

I OrrrTt

I

Q=Q

3X=H

ft=U

I

i -

j—f

+

c

1

D

i"r

r

u

M

W

o

1

W

f-

i

m

-EH

A

X

_JL

h I

%

A A

Fr

mgi

f

E

Z3»

E|

n-

es

iör

£

B

Taf 115.

ja.

M

<A

m

-W

M

V

RoM.

B

>

m

yim

1

^8 2-

I-X

! .-

-

X

X

EHE

h

- h

J

JL

X

J,__JL

■

4 J

H

X

Jl

r

W

m

E

i-T

4--: F

=uu=^—u

Flo.

3.

-E3

3

p

EE E^-E E^-E EE E*-J

<

¹

\

>

i i

mm.

5-

HHS *

Le.

Taf. 116.

—Kt-

Bl--

Ha

SP

-IL-a-Z

Lig.3.

(rruadriss.

>;k

\\

~7)

Howe'scher Träger uJaltrschlitten für cLa.s Wollen.

Mitte

11

- —Mitte

ha

ItL

\\

Lig.l

LZS

<v/ ,

"VT

x:

tu

Hg. 5.

Tig-2.

Querschnitt

x-

H-

Die Elbbrucke bei Pirna

Z\ //

MTS

5c=a..

771

..L

s

r

1

A

a

1

ii" m

r

Big.l.

IS

Tj y/ TT

IHM

S’

Uv

INN

h; /

'A

M

//

B

5?

xv

I

»5

4a

iE

^z

k=

J=

a

L

«

<?

U

I

d

s

s

c C

(L

H L

Taf. HZ

in m

%

Hg-2-

771

[t

3

T

—

m s

•y

1Z3

yf

=5

V

BBS

!Ä

l

m

A

d

\\k A

V' ^

1

r

J

\ s

/

d

^5

d

v*

M

6*

S

I

i

<?<

i

«    7’

2223

a

ZZ2ÖL

/

i

dt

S

S

A

Tig.4.

n

B

-

-

-

a

U a

et,

1

□

3

\

\

tx

Hg-3.

\

X

X

\

n

XV:

>

i»

x

*

* S 6    ?

W¹

B

A

är

I. -

y?

Q

n

A

B

W

M

LL-

-H-

Fio.4.

A

AÄ°

n"

i

Fi§.4.^

A

I

! |

n

11

Taf 118.

Ko.!.

I

1

W

ü

Fi». L.

a

mm

I

£

m

A

T

A

m -

4n~

w

il

M

ys

11

B

V\A

A

s:

®i

ra

e

Ms

£nl

X

■1

XXLJkn Peiails

FiC4

L7

U

A

Fi-3.

E

11

h

M

/s-O'

X o

L

I

i;

A

Wvvx-^V-

A

-DL

■

Fitz. 5. aC;

Fiß. 5.>?/

i

TTT

Qf=^

^4 ^ /

■

.

h

v

;

I

'

V ¹¹

/

'

>

\

-

'

■

•I

B

(-vrvncxrc,-

TI

£

>

o

TTT*

x

«/

K

ife

E

B

C

K

Taf. 119.

s

M

:fA

TT

r

A/9

0aerj'sÄxi#& ruuA O-i

V/j

m

%

x5t-

i p

7uteA.fi tl

%

¹

Öl

m

F

1

M

naaL es

R' I I jl

w

i

¥

Ile

lünUflTI^

H

i II III II11

B

WWUWMWa

N S

!

Fio.2. I

T

’!

li

n

K

N

41 3»

S

1

HS

K

rss

1A

FiS-3.

ps» E

R

li I

M

E

V.

W

■I

ß

n

u

m

< jji

T3I

-

-aä

Taf. 120.

Gerüst der h.Dreienugkeitskirclie mParis.

Seltenansichf.

'y

Tig.l.

JL w rr

Fig.2.

w/

Kg.6.

hfl fM

hp-

SBl

%y

r;

I ii;»/«- ii ii

»ui 1

Fig.5.

Naa-

-r

r>ü

£222

Ml

mtrw

V,

tsiigsijes||2sl I

MM

„5L

Mir;

pp

ra

io-

qmMS-

//

Fig.3.

LJ

111S «

»i

SEE

Äs

SS

poB I v=;

mm

=f

trrrrndrifis.

,    V    J    6    ?    S 9    /o

H-1-!-1-1-1-1-K—I-h-

-

r

K» I

im

ß.

•«

■

V

-

*

■

.

5/

' 2‘?Tj

*<---

na

-- Jflm -

xr

rx

XX

ri>#X=

:T

XX

7\

X7

- -X

XI

X:

■XX

Sqr:

oc

±H

rn-.~fri

5=

Taf. 121.

TT'HITln

, aA>\ !\W1

XX

MS

xrmk

; i \vkt

i fr

x>A

ÄV)\

aH

,\

X\

k->

;<\

xx

Xax \

X 4

»’ar

a-

a-

XX

i\X\ X|x

VK;\ i>\

JP P Aß? a iM ß

,/m k

/iß' 0’ tMM /

Hx

Figl-

////>'/

<fX

'Sn

Z>7

/•/

X'/

Fig. 5.

iw

j2L

?*

VI

Schnitt öl. - ß

C-3

?s

F-:

XX

K-”

■2

K

Ixl

‘»N

i Rx

ii

M

itM ; i

:vA—tf_-v#0^r::is:r4:-E 'XrAi—— — X

zj>

Big.3.

'fx

ZX

•f:i

/AP

X>

i!

l!

.yz

z>

tX

!Ä!

XX

il

'z

HX—-

:ht—ihi\

¹ ' ii \

\ II

%''Ä

/X

Xi7

;X

1-

ifx

M/

Al.

-!

Fiö.6.

xr

»

.

\

V®,

r-i

zz

£L_

üETii

%6-

11

Fig-5.

11

Fi^.4.

-UU-^r

Taf. 122.

Fif.i

^ tesail

Vrr

o'

5r

Pio.2.

fl¹-*

zh:l

rsi

1,11

\#

«p

pH

HM

fr

(=>

HNÜ

Fi«. 3.

M----

N»

B¹

FV

%•

<9

■4--f

1--1

/SM

E

W

3

i

FI

k

3

K

j

%

J

m

Pio.3.

[

m

B

d

■

[

ä'^'TT

!

2

7

\

8

nt

!|

I

Taf. m.

=fj

3

1

i

m

I

H

mJS

Fis-.x.

W

B

c

3

M

'

JZL

n

TU

]

s.

^-2.

/

t

■•t-K

4"*

*

m

i

mmmmm

\°_m    °

]

i

b

l

I

□

Mr

]

3

L

A

A

I

I

X

d

Jv.

F^.io.

Fitf.n.^y

y —

M

i

r..

Fi*. l.

A

I

1

m

t

!

k¹

[hx_L

±Ji

ZT

~wn?

iffWWTi

XM

•i

/

/

7

M

M

M

1

n

Taf. 124-.

m

Fi< 1

Fig 10.

C

3

W

M

W

m

m/

id

io

i \.

Z

iS

i

w

Fig.uZ

\

«'

W

* JA

Fi«.ii./?/

Fi«, i.;.

m

IM-MM

y.

m

W

1

7

4

* LZ//JXZ

m

Ü

r~

mm

/

i§    Ji

i

W

A

W

V

!- :gg—-? '

1

P

—f

■in

s

1

M

W

M

. ■

Fig.7.

W

G

z

mmrnmm

mM^??X7777

7

'////7Zy7X%

c:|

■

m

A

W

E:

Z SB

1

M

m

Fu>.8

W

l

W

m

%

M

W

G

wmm.

iiiiiin| 1 7

+

1 j T T

«S-5.

0

M

M

W

D

W

F^.r>.

M

W

ii

y

WM

SU

:jc =

8

M

1

Fip.

B

A

F-fe—~:-1

—r

E

1

ti*=

M

W

I i¹³* Ai

iJÄ!

W

fip-⁻

Fi*.i

B

W M

J1B

1

E

VW,

8

T3

1

c

i

W

tu

Cs

i

L

N

r

I

.

BIBLISÜ'KA

P8UTE6S3ICZBA

.. K C W

affiftfiift» > nt—asf-CA

m

z

*-

-

*

;

-

'

:

'J:' .

. ,

- . -

V

f

--    *- _ — ■ ~ ~    ■ SS. -■

i

.

.

-

: . • . -

_

I

■

m

m

-

m

f

.

äti

.

....

Biblioteka Politechmki Krakowskiej

100000298630

~TäBlliH>Tn«i~ Mf " ii~^l MWBhr

• v " .+.•

. ' " •

, :    ; r

■

.. .r- ..'1 ----- -

---

Pr

• .    V-

.

-

m

• • • ... - --'

. - -............., - •——

-    ■    - -"V

-

-kV.----rsr. --    ' ;    ■ -r

, -

' -

..... / ' •' - -

■ v ;. v:;v^.'.:,    • ■ •

■ ”, .... ■>■■...

*

r

li