.awwwi

■w.

J

'frütaw'*¹'

zur'

W*i

*&

Æ_

von

na: y).

Zweite Au/;

fl/yy;

Biblioteka Politechniki Kiakowskie|

100000300104

ms.

HÜ&fi

«Jv.    s    jiiî f J • . " 3fl€9S<Sfr rT_\w3Ri- *-. *'*‘*r?‘' '

MS

”W,

! -;#r%

I    *asp

P^iil

ppp

V>1 7 . J&jf I

i #-3j

Lis

«2»

-::-4

rai

î«B

WgW*'*

' *dS£|

WŒwXÎ

|Ç?T7

mm

#’,' î»*^ gg 5

i», ÜE

R®3:

^gri

B^wUIsRkI

vt

39#

hą

vXl.

*c%

üf

Il

rte

x**Ë?

sÇffiÿf

«SjjSBL «sarçgfr

Sâ:-«4?rÂt V^P2äfil

⁵^I»‘S3ak"ep

*v v _ i .%#&■ vivA|LAkfew9Lj^Hfl9

• ^v;:Ji;t; .jft. <$OE|si;- îlûiÛCt^

tsiiSfBJtt

•*

,. .. -JaPSaaMII

S«*

. $£Ä

m&âMivm33.

Ar

wâ

h|H

J;:,M i

*1ARaBjU

SSH

WFt.'fwmÇ, *;«

■ m&t.I

«fin Il éhiiiipi

sgmm

âffî

• A*

-à

18

«aH

'■ ?BH%8nr psfe ÄSS^i

mMim

Wrnsmi

«ï^ilisi

pè^?ç, »«■*£

ff

Rgarłte^a

WM

^,♦3

IIP*

|P<MA'

më

^iÈèË

ïnïïl’E

w.

I - JPiSpï»

fflpiftMÉBiBr

'^säSsHgi. •■ «ÿt^%v-

' PwVr »*> ,, * T    " aï£:‘ fe

;-r

im

L|Wk mj

mm

Mm

1Y? ^

w.

5?»

Ærkm

Sfr

Ä«

Jp^

^StsSlar“

w

»®:": - ‘rillîW\.

% wm

Bw^r

ëm

MÆ

*<<

P^sP»

Ma

iû !

fe

Cgą®

» Fwgagwg

#Shit

3k i ■

a*|l

*»*c

ÛM ■

SÂr*Tl

Bp«’

I i

-Ä. *r

ïSj

üi.-

$:■

WM

fw

S

iVR*

Wi|#<

WèÜém^

?ÎÜ

kNh

S ;'v

.«#5

JUmËËS

«'i.. . y^mmm^maasmK^s

fc'

k?T

f»

Üi^

'?m

: f v:.

iisi

-il <T

■»»»*.

l’yJ

' y

\ --

.

%* n#

»

i

III - 'bO£6'v#

01

•it

X

/

chn'

r dar ^

Métaüieàefl Arbeit**

*ù*iii t*Ùf

ÿiït-fy

«V

<r

oo

O

\

<sX)

graphische Darstellung der Expansion des gesättigten Wasserdampfes. Dreifache Nietung und

Abb.d. “

"i* 'f-r'-t    —•"

.ÖL

Abb. 8. Feuerthür mit Zange.

' W. E. für 1 kg. verdampften Wassers

Deckenversteifung durch Bügel. Abb. 19.

m-

Q>

400

ne

ULJtSf..

,oz

SSS.8C

Sl

I-

Tafel T

ft

III

to

SSt. SS

u 5Ł

fe-

ft

-Q i &

iS

!?

so-

Mi

i-4-I

ęp

la

my*

,o9

St 8,1V

a 4L

'S

,ol

7Q.*o:

SSQ.JS

3789'

ft

ï£_

Versteifung durch Eckbleche*

<5<?'

e-4

8CU8

S12JS

tili

s\

Abb. 22.

,06

SPSS

S0S.2*

3Äi

Abb. 5. Verjüngte Nietung.

-0f-

o. eo

«----

'S v

486.3+

-yg/ÿ

ffi

Abb. 18. Serve-Rohr.

4;

wi L

Abb. 9. Martinthür.

•rt

-<E=$ß—

•H

ISO» A?ö'

pmi

c 131.00

«-

St

*«>

~\

48 0.48

47Z.SV

y VISA

VI, S3 !

£L

13

1W°

rX

_Gesammtwärme,

V*

Deckenversteifung durch Bügel und Anker.

ZXMM77,

1S0’

, 151. 56

t-

Vv

4 SS. SS

££ifl

.011    ^>91

461,71

c /7j?.gy

t 1ÊZSQ______

t-Flvssigkeitswärme. . 4 92.78 '

P Z09.Z6

Verdampfungswärmo

^jJBASs'' I”__1.

0)-V “^K §

—

___InnersVerdampfungswärme «--

aus,?/

43Z.9/

¥77.15

'5

yx/;

.. 16.03 L

;ïJfr

¥7,13

*•

Druck in kg. qcm.

Verbindung durch dreifache Überlappung und Laschungk

I i 4 i

.Id»

Abb. 3.

fl

¹ O

fi

».

//

V

ff

Abb. 20.

Abb.

21.

iàzi

Vernietung von drei Blechen.

Abb. 2.

ii ;

ii®

1,

ll

INł

• k

cz

Abb. 10. Gusseiserner Roststab.

j!

H*=t

•*

/SWoSoWöWöWoN HT

óooooooooooo' q

rfrn

oj

cp;

pr:.~J

---©•

BR

Mi

\S

J—L

A—■

Abb. 23.

Mannlöcher

■Ç-4rf4

, — !—j CP

-—fr)-    . W i

__-

ÏÏ

7À

Abb. 24.

O/

--©---—T——O:----€)---—

.........i-i r.......x*.......-J- **x i-------

~f : f r~ "T    ~t f n

Abb.6.

Abb. 11. Schmiedeiserner Roststab.

T9 I

Indirekt belastetes Sicherheitsventil. Z] Abb 29.

n

YHj

Abb. 7. Farrdey-Flammrohr.

Anordnung von Feuerbrücken.

Abb. 15

Abb. 16.

Abb. 12.

Abb. 13. *

Abb. 14.

ut

Bl

ffftj

V -4    ,

₍ i 4 ir

I!¹

■<b °o° c» o oo |p O O

> -t-

ll

ZV

:l

<9- i!r^-s

-T .•

Abb. 17.

-|-f o o o o O o

■»-

IJ

Telz.

Wilda., Sahiffsmaschinen.il Auf!.

"*■

rvrr

„_L__

LITH.ANSTV. HBCSKINa, f«i£MCW.

.

■

0

■

a««

■ --Î

<•.>

■

Abb. 25. Eckabsperrventil.

Abb. 26. Absperrventil.

Röhrenfeder manometer.

Abb. 32.

Plattenfedermanometer. Anbringung des Manometers. Abb. 35. Wasserstandsglas. Abb. 33.

'S

Bodenhahn an der Tafel Q. Schiff sw and.

Atm:

Xf.

' Abb. 42.

/2

9 41 :

: '-A'-;.

f»s

Al

/ihn.

«A R RA' [öl V f°1

0 nS ><?>/

©0TQ KjzrT/j

(DT®

(D ü (D

T“

IT'

©e

LI

rm

rxRM

LZT    '

il. L

11

Abb. 34.

BK3i

o.

WM

.jrpLU

«4Ji»

. Direkt belastetes L Sicherheitsventil. I Abb. 23.

-I-

SS

if

I-

•\

Z3

isTK

m— -

rm

Ul

X Kesselablass-

hahn.

j.

IR

::L !

im

fc

Li

Probierhahn mit Stopfbüchse.

SECÈ

Abb. !

4L

:::;i

Schnitt d m

Abb. 40.

Direkt belastetes Sicherheitsventil.

S:«

03“

Abb. 27.

mm

al

11

|\

C~J

iaj

r?ZZ2

NS

Abb. 36.

/ Speiseventil.

Ili

35*

SS

Abb. 30.

Abb. 31. Speiseventil.

WA

Probierhahn mit Selbstschmierung.

Abb. 39.

■y**

rd

1U

--.A

-,

SuIMi

Gehäuse mit Wasserstand und Pr obi erhabnen.

\m

matm

4L

Wilda, Schi ff smaschinen.il Ac fl.

UTH.ANJTV.H BÖSKINO, BREMEN.

4=3

I

fc

!•

»

•<

t

V

/

; . ców

■< ' - . i-, ' ' . ?; ■

I»

:

$

Abb. 37. Wasserstand mit Durchstossvorrichtung.

HV//////Z////Z/SM.

Jp

yy//y////z/z

Schnitt durch die Feuerbüchse m m in æ æ Æ    --

Abb 50. Lokomotivkessel.

Längsschnitt.

Abb. 72. Ejector zum Anwärmen des Kesselwassers.

Tafel 3

ff f ? P"fr

£X

Abb. 69.

Salinometer.

KJ

«1=

x.

NB»

f-

p|

i

I*

W,

l'

VI

Schnitt e. f.

Schnitt c. d.

I;

...

JUa j

«4» Hn4»y t

(l fo +

*=% + tH + ■ + +•

-+- 4- 4 4- 4; 4" ■+

*444.

-4- T

ti

_l tp=»

II!

Eil

I

lipjrjiïigjl

V-

i;

:vi

O r 4* 4

t£»    4 +

15»    4- 4

0+4-4-0 f + 4 04 4 + 0-4—|- 4

-fi--r

4—I- 4-4-4—r +

4- 4-

4 4-

-4 +

4- 4- 4- 4- 4* 4- 4-

^ JB

-+ 4—I—+ -4 4—(-4* + + + + f-f t-f -4- 4 4—4 ~h -+ 4—b -+ 4 4-4-4- 4-4-4-4- 4" 4- 4- 4- 4- 4 + 4 4 + 4+4 +- 4- 4- 4- 4- 4

~A

4- 4

4-

4- O

4-

4-

-4- -t-

fij

iM

--+M

~A

53=

U/asser

JÉ

4E

a¹

Wm

%Dampf

i/t ix jtiu

SS.

,P

ty

---

Abb. 74. Heizrohr-Fteinigungsapparat. (von Essens Patent)

ii

l'i

fl *

Abb. 43. Anordnung

b&........

der Kesselarmatur.

ft-r^pç    ^

i. ü l-ny-l!*-V-üj-U- 4

n* jILl. '

&===!

I!

Si

-tzn

111

,,    \\s'

.. jxF-g'àsiïK Tf ■■

~~--

Schnitt c d.

VA

, 0000000

; OOOOOOO

.oooooooo <00 000000 «OOqqqqqq

000000

oçoooo

OÖOOOO

000000

000000.

OOOOOOO

000 0000

OOOOQQO

OOOOOOO

0OOOOOO

or

Oodpou

Br

OJ c

ff

?■/{

e5StCJXr<7*7/*?S,t/7Ä»S?lKcrss„

i.

V'

A bb. 38.

\Nä

Wasserstand mit selbstthätigem Abschluss.

,v'+'

13%

Abb. 44. Kofferkessel. CFusskessel)

fsf

(#

(©)

(§) (§) @ 8^-M

i;!

i'

iS

il

V'' #

f+-

•j

j+i 0. -j+4

i¹

i!i

I!

Q.

f' V

iü

t/®

# I|

l‘

Oł

f>

I r

•■CP

_zzzc

⁷¹ ij F

[;

£~J

Sh

iX=

â__jé

"■I

I___il

fi

(H>

oo'oöö'oööi

&o o©o o®o

00 000 000 :

UO GGO 000:

-¹' ! 440 o o o o O O OOl-J ;,flfoig>oo®oc0o‘w 'I |: 0 o OOOOOOO : fo oooooooo? 0@00@0 0@0! 600000 OOOüj

pggffggS

j-ilL

nF¹- ■ ^ i+-

pj© 000

1V

\ v>.s <z

3‘    -

000

+ - r. I

\\\

\\\

[: ;

//

!!

1L

7S

'9

T/F,

CS

/.r

fy

StlilS

p—£>_

li

OOO

irzjKcrjE

ri

-AW-'h

s; : © •©'

;' : © © o © © © c © J-.. :.. + ^zrr-v:r-r=:

O'ö

4lv

■Nw

__

'TAZ^-—ri ^-.rrr~"

TfoÏQlQXQlQXQjF

3^? /o

• -'.X'-..

:i.....J

Wilda, Schiff smasdnnen.

UITH.ANSTV. H.BOSK1NG.BREMEN

Kofferkessel mit eingebauter Rauchkammer und Wasserboden.

Ovalkessel.

Field’sch er Kessel.

Tafel 4.

Abb. 45.

Abb. 46.

Abb: 55.

1s

v-

.7. ,

4-

!»

S/

?MSm

(ESSE

PysaoE»

®=<

^1==C3

1®

■n

033 |l6

Bi

rv- -*i-

>1'

7

#

f

I

l6cfot)c3ot(5!2

$o-ooo2°«2śff

=:    lir

ÖO.OÖOO-OOf⁵»

tOOfOOfOL,

OOOOOOOO

OOOOOOOO

foo@oo#o

00-

•: :

v-

/c^ofoTT^\

JJ uj ni'~jùb.

o o o o

0000

C±±J

jjgglgjgy

-•.0 :j-Jj

1 s=

OOOOOOOO

I »fl! )

{]

§88^§8E

ri

TT

000c

çoô:

K:

1:

• S .*7 Üi ® i; F

@nTi®rv?®

i

Sr

Łi

000

000

Siederohr-

Befestigung.

sirs?

Hü

UM

Abb. 47. Einfacher Cylinderkessel.

sN,

©    © 'S

• B f=

€'

J.⁻

V>

uu

L2*5

»*>•**

ZU.

Quersiederkessel.

Abb. 52.

Stehender Kessel mit horizontalen Heizrohren

I und geschlossenem Flammrohr. ■_

Abb. 54.

ffbooooooooooo j oooooooooooo 'OOOOOOOOOOOOO

I: 0000000000000

OOOOOOOOOOOOO ' OOOOOOOOOOOOO

:o 000 000000 00 00 .00000000000000 00000000000000 00000000000 000000 ......

-V

000000000000000 0000OOOOOOOOOOc#

000000000000000    /

000000000000000 /l

—r **(

OOOOOoOOÖOOOOOO •V 000000000000000 •. \ 000000000000000#\ y Ipo OOOOOOOOOOOOO *'

ooooo 000000000 poooooooooo ; jo ooooo OOOOO OJ)). Ilo 0000 0000 00 00000000000 0000000000

OOOOOOOOOO OOOOOOOOO O OOOOOOOOOO OOOOOOOOO

glooooooooo rtdJO ooooo 00 o OOOOOOOOO

N©

[P:

TT

!=*

il

;

fh

K

g»

Vc=

4j

CO

-t

HH

-I---

.//•

^R=

H-

/'N

----r|—j«

-r-Ttrt-.±fiÎT.bh

® 1 ~l_ r t* +■ J7 |- u 7- s- é-—1-7 f-l—— j- H *<!>-®r-{—j-1-î--T“r+-+-f

® .-!•}• ht +fł- f- i- <t> -"$T *“!"4*r~r*:‘C4&-

ïiïi

•I

/o#°;

Cv,

ĆO

/f

-4—-v-1

7J

0/

Ms.

TJ

Wilda, Sćhiffsmnsclmien.

U I TH. A NS TV. H.BÖSKIN&. R«t .

it

-i

;(r

...........1__}!.____

JlrfMF⁵!

jM'W    Hi,.

(9 0 0 0 9 o-fj

’T"

"îFüff

1,

[o.

Ttumiai<

TŒWr

.0,

km

-i-

S) ©

o]

....oWAW

Hj

--ÖÖ

poSgbe

.0..0..0.. A..9..A

i;

•<rrirö"tro

■X ;

*:,* ° olH8

o©    ^    -    8;?: g    °    0 :+■

^C9    ©    ®    O ° O o ^-fo    © o

:0 @

- :o

: ; : il

§oog°o8oo°§jl

®0/----~C©f) « I

çzmn

\\

IM.oppJ m.lL

O c- @

O X :0

:<00

©

oo8

O?«.®.

k.

lut

A4~A-

__ I

AmnJ

**%&&& ril!:; i&i

fêiHUUîi *1

+•+!?+++Tf2$©+I©    ©+T+®

liiîSî^Ü flp fe?

IIH!

0,

4 oe ®fi0oeo©90e©o©e

+-+o+ + +o+ +

0N

©©!.

ł + + -+<R

t ⁺ ~ł-+0

»©i

o®ei

*î;

ïfc.

+mm+kmmAi

'Q.

:L

ro

-6 o

•o

“VPFV

iL

fcl

X-

i ! !v.v„ ;v.*

Ziel

Wr

♦g;

• ,»» . ; ï: î

Abb. 53.

Stehender Kessel mit horizontalen Heizrohren \    r*— — w, und offenem Aschfall.

1    >v (Cochrane Kessel)

Abb. 68. Aufmessung von Kohlenbunkern.

HS

tr

vjk.

■s.

% j2

Abb. 64. Unterwindanordnung mit geschlossenem Aschfall.

Abb. 70. Temperaturausgleicher von Howaldt.

w-

VN

1/

\ jJ

. \ i JX

H r\ by

Cr'

«•

\l

OL

2>

Qä«

X’vXt-

>v.

jy

,-y

iir=D

CIl

ÉÉK

■K.

■s.

■A«

cT'o °n° g °$    9

go^ogogogogog gogogo ogoSogo°o° °o° gogogo ogogog ^ gogogo 1 pgogo⁰^^^%⁰ogogo &!

pc%ó°/    \°o°o°m

\ oxo //    \ o°o

o° ,

ooo

*ê

-4.

.9

4.

-V

j-:-—

10

Ab6. 52.

•c ___.i — "

Stehender Kessel mit horizontalen Heizrohren und offenem Aschfall.

I

vW I

TI

------

i HI

[JlJ}

Abb. 77. Rohrverschraubung.

Tfi

Abb. 75. Rohr stopf er von Jourdan.

Kupfer manchette mit Gummi^phtung

Abb. 76. Rohrstopfer von Freedman.

î i* ; ! :• I!

g:iii A; i;4:i Ai ! !!!:!!

OL

Gummi.

Gummi.

mmmms 1

Rechtsg. Gewi

it

r⁻“ __

"I . b

JC

SS

Ws,

Linksg.

Gew.

S1

ÜÜ--

WzsJ

I*

Ck]

7S77ZZ/r/77Z7ZZ/Z/^Z//////m.

Um

X; v

X j: !:ü

... .;•*

Xe4

IwA

Wild& Schiffs ma schinen.

Hintere Rohrwand.

Vordere Rohrwand.

U I TH.ANST V. H.BOSKING.BREMtN.

*>.

i

"ÿbÜO TtQ K (ÓW

^V«cKnU*fi

■Ù

EEEEj

-J

\r

et

o,- —

Abb. 56. Belleville-Kessel.

Abb. 57. Dürrkessel.

Ta/ei 6-

1'

.31

• - *

'.I '

fi?

$

A

--r"r—

-i-,

ic:ó

CL

cX°Iq

ÜÜ

jU

P) <jgE>

yïvT

W#

rrf;

ri:v-7L

V-7

\\

1P

»'ö6oS¥3\

fi 0-000-00 0*

\sm

ES

w)

i_y

&§

=r

Ol io

a Wasserrohre, c Rohr für die Zuführung des Speisewassers, d Sicherheitsventil, e Dampfsammler, f Fett- und Ölabschside g Ablasshähne, h Wasserstand mit selhst-thätiger Speisewasserregulierung, i Speiseventil, k Entlüftungshahn, m Sicherheitspfropfen.

03

Op

■r+i—/ :- V;

r.

OlJEiA

c:

t>

I . . *1

Ô

$

I

'P

I

fc:v

Io?

--Vvv'-/

Pp

o

P) (q)Cp) (qxqmqXq) Cq

@n>

IJ

Ko 1

@3!

OO

-O

Sa

Gn

1J#ÖÖOOOO-Q

r?iiWK©§^^Ä

«lpiÉlfe"SÉi

. Ł1JJ;

‘.•■yf rv.; :vv

Pp

"r-

s^-

1 i.

r-îU.

.1

]iO*

Î^jî;

9k

.,/■!'.;;c*.i;\-f:.ir‘-.-': :V~~jnj~-j-~-•’:-- ---

: : -•    .v:>^ {.....*sj

[O

Unterwindanordnung und Vorwärmung der Luft, System Howden.

Rohrverschlüsse zum Dürrkessel..

Abb. 58.

Abb. 73. Speisevorrichtung.

|J

Abb. 65. Unterwindanordnung nach Fothęrgill.

I Ahb. 66.

‘O

ft

f-—I

.'"•-i/

,G

-w

:n

-H !-----//, -rj-—

7/

h~"fam m

A @ffpW:...v;=4.;

ï?r

TT

Pi

Jo

!•

!N\

ULULU.

Injector für flüssigen Abb. 63. Brennstoff.

Luft

tfoOTHB

;:-0

SbLlu.

l«h

oooooooooo

oooo

oooooooooo

oooooooooo

ooo

ooo

(I I

äL\jZS2ZE2Z223Zl

p;

sm

/■

\\

8S8äT

oooq I oooq ; ! oooq I ; oooo ; 1

oo8| i

oooS !|

mä, !!

ÏÏ-

!i

li

iff—o

ii

li

-_______rè.1

-Kt

■gP ggggg—

LJ

ä=0 =»

Abb. 73.a.

V'

IT

11

Abfo.

67.    -

■w-

-i

Masut

u.

Æ__

/s

- V\3

70/

roO/

ih“

Wilda, SchiffsmaschiTien.il Aufl.

s>

UITH.ANSTV. H BÖSKING, BREMEN

.

A

■

\

■V!

:

■

'

«

*(—

j=t=:*=

Schnitt e /.

MP

PP

TĄ

/ ! i »

'T.......----

—-ftr

4±

Abb. 59. Steinmüller-Kessel.

Six

9j

IL

,,,.d

vi

Schnitt a. b,

■I

/

LII

V.

Abb. 60. Rohrverschlüsse zum Steinmüller-Kessel.

LJ

«1

'mmm

«i

Abb. 78. Dampf cylinder, Kolben und Schieber.

mmm't

ki

=L

h-

rL

J t.

Jr

Wm

—rf—

Tafel 7,

ł-Ff.—=5

3r.

jfe

T*

fl o o o o o o o o O O O O O o ’v ÖOoOOOOOu ' o oooO O Q O o vo ooooooou OOOOOOOOo , oooooooo o o c „ ooooooooool Op oooooooo Ooooooooo oooooooooo,

OOOOOOOOO⁰ j

30 0000000 on o>do o o o o o o 0 X° oooooooo. 200000000°

Ço oooooooo

OOOOOOOOO I

31/

'*

~ —*ss=

,0 o

OOOOOOO O O

000 0-0 000001 o o o o o o I>o 00 00000 \o o 00000

00

0/0 o

00000 0/0 o o o o o o

Abb. 82. Einfluss der Drosselung auf die Arbeit des Dampfes.

I a___i

Abb 81. Theoretisches piag ° Einström ungslinie

ramm.

-----«

r.r

<v

Pô.

IST-

vPs^Pin'

000

oooooooo

OOOOOOOOO

00 000000 OOOOOOOOO OOOOOOOO O 0h>-0~0-4J^-O—0-0

oooooooo

Abb. 71, Hydrokineter von Weir.

wm.

r-i

Kolbenhub.

Ij

■7.

ryt

fl £

Ausstrtfm ungslinie,

f?

33r

".....i

§pi

Rotguss j «

Abb. 80. Einfluss der Drosselung auf Anfang und Ende der Dampfperioden.

ii

11

-L

rS’

JE

PEn

LXJL

fWlM

Abb. 62. Thornycroft-Kessel. Ansicht

Schnitt c. d.

\1_L_b

Abb. 61. Thorny er oft-Kessel.

(J

HC“.

r/ y

fl

's

r/

Schnitt a b.

!'

ji

' fl

lv>

I o O^O^E>°0^0^0 0 *

0 0 0.0 oo 00 •

\ODOQO»0»/

üES

EEŻ&

i\

iV

,v

1=51

.0

’ff

f/j

ü-__£n^nr_: _______

Abb. 79. Darstellung der Dampfverth ei lung im Cylinder.

ft

y'

.—r.

'(£■

ir

2T' Ąf

Q>

sä

r\

Hub

K.

M

àl

Æ,

«MMMÉlNÉIIIMi

BffïïWïïK

ffffl

11

II

zzy

y'ir’

v r.

nr⁷

TT

\b

Wilda, Schiffs moschinen.

L.ITM.ANSTV H. SÖSKINO.BRE/ApN.

Abb. 83. Konstruction des Dampfdiagramms.

Füllung.

....t

P = Anfangs-Druck (absolutf---

ji

! / : / j ! ri/-¹

¹ t:

«'!

>1 ! .    \\ i /

pTO

:?TO

! !\ >‘i .

: /<pu

•fiy ;    r

'}'£&:? J.

!Xi'

I- * • -

,d i m n o p y h

. i.Xa/ y y y y >f s

Einfluss des schädlichen Raumes.

o a

Abb. ô6.

fr~:

/ i '    ' \/    ' • /    :

/    Ąr TO

/ /,/ y y PsTO

/    y 7 %y' * ~y    i

ïu

End

druck.

fl

c.

L~ 4 ------^

P    I

1.

•7

Ih.

Lage der Expansionslinie. \ Abb> ö5>

Arbeitsvertheilung in der Zweifach-Expansionsmasch in e.

Cylinderanordnungen von Dreifach-Expansionsmaschinen.

Tafel 8.

Hs

Abb. 97.

ai

/n

Abb. 91.

Af

iSf

*ar i—T

"S'

/?

Dampfdiagramm einer Zweifach-Abb. 90. Expansionsmaschine.

sa

k sf*

lïjir

TT

■“h    /

śJN

..........:

I /    1 Dauer der Kompression. Vakuf[f.\.

~oj ^ !    :    •

r

j Gegendruck />

TOTO

è-~

■O-

AT

JV

isr

f’4 11 4

----j    --*

.j.

5T*y3

ScMrff Raum.

Dampfvertheilung in der Woolf sehen Maschine Abb. 87.

mit unter 180⁰ versetzten Kurbeln.

Dampfvertheilung in der Zweifach-Expansionsmaschine.

M2*    7.70°

H. D.

Arbeitsvertheilung in der Dreifach-Expansionsmaschine.

_j mrnTiriKTii

-apïr"

-o—

w r t t i L r ] h m \h

.X ItlwL

—acTTbc—*

MIlUHUlflUl MlilUJilJ

pn™

------r. c

"□tr:    3 er

Abb. 89.

o. _ ea" sdc

— Atm. Linie.

Abb. 92.

\te-

fl

PĆ

it:

'Ö

J ..Atm.

.Linie. _.

•rmrm d

N.-D.

j- «

-»i

C_____

"i- HT

TT

3L_ f

^m.

.......

«i

Abb. 95.

p^T

J-

4r

(i & : d

-Qh-

ÙJ

•~t-

4_.

P-

Tl

......

■H-..

ti

\UL

Dampfvertheilung in der Zweifach-Abb 88.

Vergl. T fl. 22, Abb. 230

JJ

-■-®-

^.D

JfjD

TO

Expansionsmaschine.

’ N l

f-f I me nma

EraccBiibi

"r

tcnnni

'SxnWn

£FnI

p-TwnTTmBsr

..

mmĘ

-TK& .

“ir-—3

Kompres

c SJOß. •

Vo/. jd. schädl. Raumes.

%////%.

Wm

Dampfdiagramm einer Dreifach-Expansionsmaschine mit führender Hochdruckkurbel.

LL

MD

£T

‘ Voreinströmung.

Abb. 94.

Dampfdiagramm einer Dreifach-Expansionsmaschine mit führender Niederdruckkurbel.

Abb. 99.

Expansion. Vorausströ-------->|    mung.

> / f

.1

JE

<D

H. D.

H. D.

Kompression.

•o

/■ ■f -,

O ; 9-0 i

-V

Kf-

Vy-—\ E-'

•-.i.--

Vol.'d. schSdt. Raumes.

JJ

Receiver

lei

-— Atm. Linie. -

At/n. Linie. _

Abb. 95. I Dampfvertheilung einer Dreifach-Expansionsmaschine mit Abb.. 93.

führender Hochdruckkurbel.

M !*>

~F

:ima

v»

COUS ^ jffrnirnïnpl

mn.m

' L

-1ST---3 £---

kN

mrrrn

L—_j j— —

fQr

■3 C

~9-

-JL--

uuumiii    y

• ^ gnmpniB_ N —ca    —-,

SIT 5: g Î

'Ausstri>mj. in Af. o! EinstrCimç

in Ń. D\ /! vert*kale Schraffur.

- Atm. Linie.’__

M. D.

M. D.

---Attn. Linie. -

ÏÏ

JE

.A im. L.___

Atm.L_________

‘L r*”

•<r

6—0

4 er 5

/.•

V:

u.....\

•.

/ilu

:_

— ----Volle Kurbeldrchung. u -

iV. D.

JV. D.

Wild a, 8 c lii ff s ma sch i n en. I i Auf!

L1TH.ANSTV. H.BÖSKJNG, BREMEN.

!

.

*

-2

"* i i ?Of£^

i' ■ * KÔW

Ą 1

■:.

t

;

Dampfverteilung in einer Dreifa.ch-Expansionsmaschine mit führender Niederdruckkurbel.

Ahb. 100.

V/

3r,

/er

DDhi

"3

CT

13

Niederdruckkurbel.

Abb. 98.

Lf

TTTTlvirnnm i niniiir

1

■3C-

in

nmmmmnn

up

fl I !

ir

₍!

__

-■=—flp»—

U mmmm T

nnrnnn K_ 7

Abb. 103. Seitenhebelmaschine mit zweiarmigem Balanzier.

Maschine mit E vans-Lenker.

Tafel 9.

Ahb. 105.

a.

V-j

es

fr

hfl.

•:C

É4,

TT~

KłŁ

f ho

MO*

«M

i-

(P) @

LQ

..J

ifoB]

” U!¹!

: ........J

ftwf« *?■-

.■

©i

.......

Ja

T Platten-Maschine. Abb. 107. a

Steeple- M aschine.

Abb.

i06.

-1

l:

f;

fr „fr '-...fr

fr-pS

£<r

in

Ausstr. aus H. D. Einatr. in M. D

Ausstr. aus M. D Einstr. in N. D

j gekreuzte Schraffur I vertikale Schraffur

von

Vierfach-

Cylinderanördnungen

Abb. 101. Expansionsmaschinen.

■î

'fr

\d£ä

' Fff

L-.V

4==

1H

M₂

H M,

t-

Volle Kurbeldrehung.-...

-25-

Ms

Seitenhebelmaschine mit einarmigem Balanzier.

Maschine mit hochliegendem Balanzier.

Abb. 102.

IW I

.....*

rf

eJ

m.

M,

Abb. 104.

M.*

M,

Ma

Ma

CT

25

Mg

iV

gj

*•

UJ

fr

H »»■----, ^

M,

Mi?

"r„

«—*r<s

.!

M2

***.

Ö]

lu

My

Ma

M₂

/ST

M,

IM

ö. ÆV

aa

csr

ÆL

■j.-,

<S

\l zw

\rr.

iL

c¹

■ii

.lirr-

Ms

Mr

\ M,

Ms

jq vorne

Vv.-y.-fj"-

mz

‘v.

~A-

3Ü

jC

•»

\vriIcht, Schifi'smascluncn.il Aufl.

LI TH. ANS TV. H BOSKI NG, BREMEN.

:

■

i

:... :

.*

•/ v

. "

IL .

tiu

frf

il

Abb. 108. Ringinaschine.

de

LüfjlL

Abb. Ul.

Oscillierende Schraubenschiffsmaschine mit Räderübersetzung.

Abb. 109. Schrägliegende zweifach expandierende Radschiffsmaschine. Schnitt durch den Niederdruckcylinder.

dt

L'i

J:

'! j

iS

sfer⁴-

mw\\ v-d

mm.

Xm

TI

id

Jr

"T-

i-

£L

Tjf.

____==

=

if

î|tH

Si

rT;

x~?

r_i

il

rrz: ____

%%.V

“T

JL-

DiBHd

-9-

..'T

Ads

:.+

\T

.rS

Ł.-A-J

-f-.

■i-

:ir

ii

j. j,*

- i--

r=:

S3

0TB

lifeWlL

WW

i©

ns

i;

Abb. 116. Trunkmaschine von Penn.

is

\\

B?

•©

Hfe

ï-V

?•

••J.

m_.

—g=Q,

.....

Aïs

T~g^-,

iifit

ST

Aow

Mil

Ha| îÜ

i'Bv'So :°

sv/fco ;° :•?/&?. !

g»f

o So

•/

çv

TT

Tafel 10.

in

cr

%TW -Tm " yP

Tà

' C3DM_lnS

1°H

vf :$i Ü°

Bsitii |8h __£

Ü?

jL

ÜT"

0

Abb. 119, Stehende Zweifach-Expansionsmaschine für Barkassen.

zu

V-

JU

JP=

Vj

Fi

Ul

T;f:

2a

sasa

Abb. 220. Oscillierende,. zweifach expandierende Radschiffsmaschine.

Abb. 227. Maschine mit rückkehrender Pleuelstange.

_n

A.- N

Si

La

s!

“ł

cQl

vVir:;

UJ

'r-uf

te

rfg

°i

WB

■W"

giJESn

«H

rtLäJ '

h-,/‘

O Jj

,0

za

/BS

‘"i z i 'y

f«:

rrTp®EZB,

i\]fe-0L I M

T|Si

.vvJ

4-

CD

ta

T⁼

;x

i/f

Sg

^rvvzzïZv*

~“S

UTH.ANST.V H SÖSKING.BREMEN

W11 (if) Sćlnf fis m a s c h in on. mi

bJ

Queerschnitt durch den Niederdruckcyiinder.

_J.___=r

(Ml

/. *-----v**

■|yz%Z££Z2ZZZZzzz&.

-3 O

SS

^Hü

■E-.^yaJp

Ël

ES

ES

y

ksMssss

S- :

P7-:

JL

■i

pd M-i.

IL

IL.

yj

r/

Längsschnitt.

isLuzzzi,

ri

|gâ

B-3

COJ

ék

zm

«cna-j

SÉÉ

M)

;/J2Sïftÿ

JBW

ill

i-

53

r?

rn:

îi I

^■7-/777.

hzzz

i-'rj

j)

jpj i

Hie

fa

li

7.

B la s

■JD

PB

rr

zM

rnsr

|S3|1

'! . . ■ • -

YP

:s3

J

•r

■«S

U)

fô~ Z?

01

if-R§Pj

[Q

rjn^o

yl

Tafel 11.

s-r .

Y“V

EJ

"£3-©

•©

a-h-

ta

mm

®te

ziçg Bj

=âi

-cr>

iCT

Hi

us

** w

ho

/T

>V

^VAV+V?tVAVÂl %■VVA%VAVAVłl

j *** _E_5t^___wv p^i P5ESSS2SS

'|n

Ofe

\ZT _.

Kg

! ■ A i \>

20205®

i}-

§£

»I

«a

....i

i...

TT:

; i:

r~:

.’L

Lp

_

Schnitt 1-1

EEY

fcjpcä psc

Içp-—

c\

-CL

vAbb. i72. Dreifach-Ex.pansionsmaschme mit Stephenson scher Kulissensteuerung.

Schnitt durch die Pumpen

r'

r*

____i

Horizontalschnitt durch die Cylinder„

Eü!®

* ©U 5-..2®

______    1    oS

TT'X—t/V p

o'

°/

[o

v':

__a-

r:T-~-    -- -**»<*—v

33Ej

cag

MO)}: SC

77®

5-

®ü

tedL

y.

*%

J==3L--—

KZZX

“Ï

fp

ta

Wf

o i ; öl

wp,

i©r (oT1®|

il

F=

mö

f]

⁰ Épz:E^⁽⁽

.©I

UH

r:r===^ L—

Vi

prfS©

JtJ-

Hï

jft

pÆCTmL ■

ne ""'N

17

IE

fpp.

LFQ=S

v,

\ 1)

j>

A\

mm

!i

r-R.

...

li

ZA

rv

4#2JyU

g ’ffîMZSZzzœASZzœz:

• >•

’"Vj

tïtlH

Esss

EzsL

ET

r\

:itra

SplTi

CÎ

L@

.7

'Ä

0-3* rff⁷ (P-T)

PP

:o

mm

__——=—

/.

te * *

O .8 5 « * i

"

I

'

\U

CI-.,

■j-

®=

T3

’?[

;;

'i

iï

sin

Ir“

; TS U

(Î.

iK

r-r-t

i’s

•’ XI

........i

ri

:......

tlMxl

(§>:

: ::. : fi

um

1

ati

•: I !

h-

mm

, ■Ijyvr.T.y

:• • i -m

€lnUcfvt 'vem oScm.

ÄP

P ÎH S

K...../, IJ

ëUA

fl

[o

° °ii

tfr==

:r

I*»

do o

SM

■3«

SnrbPlfeta

FFF

■■’y

Si

JS

V.

3/

@Q S

rr

oAŒX'.

rCvi*. ;

;*.*:*/

ïMbm.

77

[o]

((©

■V

jrf

=A

•:    —©)=.

rfg

-i

S3

*1—

H PF

J#

Erg

yt

Wilda Schiffsmaschinen.

Dreifach-Exvansionsmaschine mit Heusinger Steuerung.

Abb. 113.

FF

fzx

<o

Tu

•Ofdr

! ÆmËr

7TT

• : Mi

FT

ii

l ft

fiOTS

rh / fft,

mm

^PjlFSd:

USED

ras*

Feg

Z=7

V.

(o)

kJ.)

SG9

J,ü.a

■>

fr“

Cf

rr=1

HT

. CL,

:ti4

Mi

lit

//

• v?

; -i

•:

?

frPn

T~T

::

*5SS9 ’

mr

rt?i: •"

Jü*

..    . r^'A

Ft

K-"

•Ar

:/:>

ń"¹

V

TJ/s

il

rsH

Wm)

..-.viTT:

^r*V

...i

tn»

u 6:

mmm

** *î

:8

Ä|

!7

nGp

ri,

(■!

.. -j

*. \.j. -

iilfe

rn(

«'f

Œ)

:= F

(aï

/'

<s>

3S

FF

VV:

ttl

Abb. 115.

Liegende direct wirkende Maschine.

!Œ?.....

FtâFS

©i

J I Orf:

o.

'//.

S7 :

ZI

C-Ï

: r-

Wk.

Wr

Yf'ffss/y/s/s.'s/ts/s’ss/'.sf i

tm

Ui

%------1

•ź

4j

HJ

Tafel 12.

:0;

UTH.ANSTV. H. BÖSKING, BREMEN

■''s

J

y

i.

v

i

.

.

V

>

4

■

’

ï

t

i

ï

*

■ ' ; ',wîfcA^ %.

,i

.5

T

;

v

>

V

V

>

-

—

<

. '•

*-r—?

!

i

.y

/

./

ï

■S

V

,/

|V

\

. "' À

♦

;

i

i

i

'-''-i

;

{

V

V

V

A

.!•

i

J

■■

».

V-

.ł

*.

l

*

i

/'

*.»

:

i

i

Si

©>

©I

\'

ÜL

F-J

^ *"    __fc.VtrimV;

-jfe-

..X-fr

£/

‘"-4

Mv

EZL

ijLg^

©K-----

IQ

'S)

Mi

Vs*..

.©

.G

Wildą, Sohiffsmaschinen.il ^\ufl.

- r™*—

—r;

Uf

XwUwaXm? /IK    TTT..'.

w/ '

th

jT.;;ïx jL

Lg.jt3fc

...

lui

T'

jfX ;.

if

Kfii~

Mto ;

IH

h\

7?=

•ii

r ■* '

//

S?

V'l

kân

pjwr

Vertikalschnitt durch die Cylinder

Łi

Tf

(X

pa

CG

ÏÜ

jC

Lasts =53

V)

"a

■c

/'

I»

»;

!«

Horizontalschnitt durch die Cylinder

»i i

©.

.©

fir©

©/

@1

!«

In

li

X

cK

kI

üX-#

Abb. 774. Dreifach-Expansionsmaschine von 3500 P. S, mit Stephensonscher Kulissensteuerung.

Vorderansicht.

Tafel 7S

iSMl

EI

KjI

Wi

v'v

apt

?_c.

ÄfC

W.

EH

II

XI

=31

©to

=pk

it!

ii|

Mf

3Lhë

Jg.

ri

■J

I.

• ."0

:=Xi

i-il

TF

"i..........

Éf»É3

•• -XjT

— :::r

p.

vr

s²

■ pr;

SSf

SOB

3f......“£

ill

TLl

WsSà

ill

bit

0/

//

I,

...

ä<\ •■ 0):

M#»

H \ 5M

m

MG

' ■ -j!«0

IQ!

it

sP

[c]

4b /

Ü5J/XÎÎ

Xft

ro—pv\

if-

Ql

133

■ iii

ILX

if XI

llfc

KC-frX-\\]

fi

ill

"iö?—i

!.....i

■3

“i

H;

Alw I__‘.-X

r=

■r^i

nt

htr-

i... J

i^Kij

' IÜ-

j. ■

Alii

I"

ii?

\.

v|

4'

?*-

J! r

EV

A-XiÄ

iV

CB

vrA,

: /

r\

:Gp-

T~

!-

LL

Ansicht von oben.

El

.L

o.'

lo

jc*

ti

... 9—--

•ip

40

®JG#v KHii®

ÄP

^KiKa

. ; ■    ' " WRî==S| ==f

r^o-

_tr--

//X\

' -KG

v\

KKf t

..

I?-g ^

rfi

K:

(OC

r°A

v=.

y/*

yc

0 7/0

-t.....

xnlK

j&wQw&j'

Is-

]:■

-t,

-*-v

!'/oXo\\ /j3=tO

=o~

dŁOS

■w*

© 5-

X-.

L- '

£©•

p^si

\y

.. i

;KłX?\P./.....Q

%*    .......Ö*

XMii_

isc.

P)

3pi

L...îfccri

B JD

Gfi

St

-40^0 ,

fK

,v

..--X

<!>

-

,

,

'I

$

%

m

- ï

V

:

X-nr----rr—

----

4—

rén—i*-™-

?s>

Ä. £ -

o

X

u

o

::

o

rr

O

—

c

;

■

i

*

v-

.

föUOTf

r?t%nó¥ł

Cyiinderanordnung einer Zweifach-Expansionsrnaschine CT¹ Abb. 123.    Wff

Tandemanordnung der Cylinder einer

Zweifach-Expansionsmaschine.

Abb. 118.

Dampfcylinder mit seitlich liegendem Schieberkasten.

Abb. 126.

'i

Tafel 1 4

Schnitt g h.

lui

CT

CT

I'Schnitt e f.

V///?A

=r :±*4=r

o-

a__

ft

mmux"

IL ö

;J----I .

/C

I!

'0:

-\--v

i.

^jL“4WuöRL

nUZniCTl!’^ Aufsicht, _ ^    .....CT    r°

A...:

fe.

41

rl;.r| -fl

V I M

ct^uL

I. cf

r|—y

-m-bbbil

:1

f=H

irl

-•g

ttf

•'•-i

kl jSfetesfin

"o~ o¹

O.

—^oj

. /^fTrtk.

1Ç

fiL:

y.v

mMJm

fi

1115

<0-3*

Ol

«8E

ill

fana

Anordnung des Arbeitscy linder s.

i

Oscillierender Cylinder

•>\

SS

'o.

Schnitt a. b.

Abdichtungen von Arbeitscy lindern.

_ Abb. 722.

=rt • vtîr —■W/AA

Sr

f-

i>

cf

Abb. 724. Längsschnitt durch die Cylinder einer Dreifach-Expansionsmaschine.

r/Tfh

f!

i«

VIK

<2-

nr

vk

tssSk

fl—n³

Schnitt a. b.

(‘»[LAjU-pl

VV\.VVv'v'.Ww\\S.\^

A4.

CT#TX

x----^7/0/    \

it'

©'

I10VI

lOl

'oy

yO

//o

s®

\<d

bo

o>

0y

v<sr

(&

<!>

.GT

O.

V®

°s

O⁻ "g"

uif-ôil-s-rëlloj

Aufsicht,

Wilda,SohiffsmascliinenJi Aufl.

Abb. 125.

if " '"Pi ~

[••i i    !■-©--

tf.7, i

Wi

!4d|

-SHUR-Ä.

=K

Al

’ll

-44

//

Vf

) <

riii

■4

'X<i

h / / 7/

*v

mi vv

r I*/*!

7~W^\

<~7tr- +J

\\\

/* »

N-

|4|J

tisr—

Hu

fl

Schnitt c cf.

e Abb. 121. I

CT-

rü

RB

...

i!

\lź.

iJ

HUP

Wz

r£i*Â»

'<T

.ES

y-

Abb. 120 Horizontalschnitt durch die Cylinder einer Dreifach-Expansionsmaschine mit seitlich liegenden Schieberkasten,

'//

7/

//

«A;

rr"\T ifCT-'-p i| !j J

‘v_.j !—11

nnî

ü    «

I; )

-- t-Â-m

\PéÊL

\a ;j

Ai ■ feXf

lt!

//

(o

tirf// / /

//V\

l'o

-4

rr

[îosn/v

U--WvÀ

VI

II

—JL..

r~'

\mà

r ;l :: n \

^    W '

pia

_1L_

II

f-

N\

mQn

\Ç%

l!

i;

h" Tl

t-A

àOllï

v;

LOj

UTh.ANSTV H 80 S KJ MG. BREME N/.

-

*

• ?

: ' .

i

łi

\

.s *’

■' Sv I

ests.

1

)

ï

-ftUOTiQ

K P.aKÓ i

fi’U

.

: ■ ■ ■ ■ . ’’ '

■

Abb. 129. Cylinderdeckel-Sich erh ei tsven til.

Abb. 137. Entlastetes Absperrventil CPohrventilf.

Abb. 140. Anordnung der Dampfcanäle.

Tafel 15.

Abb. 130. Oylinderboden-Sicherheitsventil.

Ct

w<.

m\

II

X:

17^-^ Ml

7m

Abb. 136. Doppelsitzventil.

rtpl'Or ^

........H-

■>

•.

V-.

Xo\

*----->

Abb. 147. Einfluss verschiedener Pleuelstangenlängen. !

JS

Abb. 128. Selbsithätiger Kondensationswasser ableiter.

ü,

aślft'7

Abb. 127.

Cylinders usblaseh ahn.

3):

Schnitt durch den Ventilsitz,

r:

mu

I'

,i

Abb. 138. Drosselklappe.

W//æ^/////æÆ

wm.

Abweichung in mm

uy vft

V/(4

1!

a/

!' I

JJ

Vp>*

Abb. 132.

Kupfernes Ausdehnungsrohr.

mm

11

Abb. 131.

Verbindung von Dampfleitungsrohren.

ÉBtH

.urb eiwinkel

vom Totpunkt aus

i*

o*

77.

J p3

Abb. 139. Exzenter.

Abb. 146. Einfluss der endlichen Länge der Pleuelstange.

!'ic !

:r

: f \

JTùô

il 'h-v--;

/ /i\ \

> i\ \

• \

! ï

a i ! i

v; i I i ;

li i ⁵ '

@z=^==®

Abb. 133. Rohrstopfbüchse.

li

Abb. 134. Wassersam mler.

:•

nN

i

wszm

Jf

ii

Abb. 135. Hülfsschieber. schnitt ab,

vi

(Hi

Mlj-

2/0*

Darstellung der Kolben- und Schieberbewegung, Abb. 142.

t;

Lt—

I,““ ^

--..2e -f-2 ił^ju+ 2 0/ety .

ri

sPU.f^ę

to*

...A...

u iniiniii;nii|mniimTi^|4 ji

__ a...

Hr!

m

ii

fr

x-----1---------

; Bczepłririłat ' ’<ä........

si*!

Kolbenbewegung.

er

,1

.^L.

VjiiÉin.miiin

4 j.....rf------- - -yŁm ..................jiiimn.y j

i}- — Tli........ miiunumumiiajiiiin»^

-?k-t7.T. y^oA^MÙm |4U

utir'

■?

wii

i\AvWw\\mv[y|>\v^ Àg ^ to?

• -a?

“’••’Kwr* “'''

..OL. ....I

Af—i

!A

'-V

ft

'(fi

r'”~—i

■ 4—■—»—- -

~*r

\ :R 1 /

......*    ° *uW^u^!H^iHIŁ“l‘,l!j;Hii;ii¹W ,.|^l

k.. ..b. V. ..............."■■■‘imi'itt

S’\......•<umnm«iimml{i..*«..it|),|j>1)

!    \ i 1    '

*f.......--H

s°l--........i. -yni|rttrtnÜH....n.......11t^

s-.....

'Ni.-

uu|imin

ilUUuÀ

'.......y ,^¹¹¹^11111111111

ÿf\- ■ .J...... ^}iliiiiiii|iiulm.i₁.i.l..|„

V> Jf'l--

c_____a. :

3P

>

‘

■#rtî

i

f

/

'0 '.

J.

t

i

:

r

\

)

*,

\

:

⁴,

/

‘v

î

•%...

V«

'puoTfiq^

KRAKÓW

— ir • ■ ' ***"

. ' '' . '• ,

\

i

■

-

.-V

!

i

;

/

i

/

■

i

t

Va

■Â

Y'

Va

VA

m.

” j"

Vj

m.

WM

(/À/

2-----

A//

i §§

"À

Va

VA

WÄ

VA

ss*

Musch e (Schieber mit Innenkantabschluss.

Abb. 145.

Yb

J-T*

Abb. 151.

Deckelseitc.

Dauer der Voreinströmg.

F.

>! 5

;    : 7oberer Totpunkt.

f'

,Die vertikalen Masslinien zeigen die Kolben ausweichungen in °/<> des Hobes bei den verschiedenen Dampfperioden aus deribctr. Totpunktlagen.

Dauer der Einströmg.

¥MTL

mW

[h

V,

-Ą

r'A

Vs

Mi

Dauer der vollen. Ausströmung.

-i y-

— G- *•

I rtt

m ;    £;|

wv/jy//////^    üy/M wA/aaa

• <r

Steg breite.

T"

« ex

CO < c

Q) » q

j.

E.

jzr.

y--m -

iil*

'T'W

96»

JL

Stegbreite. ^

1A.

Kl..

____.Dauer der

/ Füllung.

7/

.!

'v

WÆm,

\j

\x

o.

-*t-

<?

!s

/ y

••

T~'7

HA--'

i) \

—f—j.—t—

"9>k

\v

NÄ

//

jfr    w    Ö

Hauptstellungen des Muschelschiebers ohne Ueberdeckungen.

~ü -

Tiefste Kolbeti-st ellung.

t,

lié s*:0 I;! |!|

*!

Füllungsweg..

u\

! Dauer d.

<% j- - — -J

Vora usstr.

MM

A/.

Abb. 148.

st

Schieberdiagrarnm e;|

f£

von Zeuner.

II» fS» 30°    4-3°    60’    73°    90°    10S“ 12Q* 13Sv 'tf SO

i    l

12Se    l4t°

V/

lü

im

<ü

o?/

.4*

'F

0>'

Diagramm von Müller. Abb. 149.

w.

ms*

I#

Vo,

'7

».

yo,

Cr.

MM

iC

Y',/.

Wa,

r-,

P"

^ffinp der Pô

4* e»AFömg/‘

Beginn der .. ~ E/nV0öm₃:X

Zi

W\

.ij

id i/.

in

Abb. 141.

1 Beginn d. 7f Einströmung.

hi-,

uff

y Z'L

y‘K

A/À

E.

JE.

Mr

//

l/i

r/ r' ' s

____I-1_)f

X-0-4*

206e    326e33U°    332e

uT \£' x'\/

7-

$'■

r~\

Dauer der Vorausstr.^

h'    \c

^WTj*

'ö>i

YA/.

A////a^AAa

£ ,Dauer d. .

!'f> . V

A-y

o'

n<

,n-

• +-B

Kolbenhub — 100 mm

'y

V.-

fr

e’i

; £ ^Aj.--------Dauer der vollen Ausströmung. aZt-

____Volle Ausströrng...-.

⁹

Kurbelseite.

'-X*.

1!

! A/

Dauer d. Kom

pAAai i

Dauer der

-irH-

Voreinströmg.

J*

22$« 240* 2SS* 270°    200« 3?S° \3$C« SW 390c

Grösse der Kurbeldrehung in Graden vom Totpunkt 0 an.

l-

.F

Abb. 150. Ellipsendiagramm.

yf

Muschelschieber

Ąbb. 152

y/

9,

jt;

y.

7'

ir

...J..

^rr<r

surs.tr z

«7*--

■<

c_

_ _. _ i _ -j. .B

i®

Ä.

L • Th . Afi 5 TV. H. böSH ING, BREMEN.

;

/ .

-

/ .

Î

.

\

:

V.

c

/

f

i

I

■ : N

?

y

i

?

-,

.

.

• -1 '

■.’X

i

•V

•»

• ?

*

*

KRAKÓW

4

xt- ‘'®cn .■. •

Abb. 153.

Schieber von Penn. Abb. 154.

Schieber von Thom. Abb. 155.

Schieber, von Penn. Abb. 157,

'h

Mml

ft BL

Ul

Abb. 164.

K Abb. 165.

■Ë

<7'

mm

.irn.

==-

_____'<¥

ZjmZ"³

¥â

|ps||

l² 1

1ŁJ1

Is

“g

!§

kr.T.'.

I \\

îi.

fv.bJ

i-

i'

"H

;/

(i.

-I

«1

-i

«N,

---N

[S

hh

mm

TT

%.

%.

ila

IlÉsssi/

PI

;/ i i '

-i—I—

rn

.-H

r ïfîï:_

1!

vr-s

ii 1 I

Entlastete Penrische Schieber.

ss.

-Iv.T*

1 ST

SS

WM.

f:

;;

©J

...J)

Ml

jp

JÖL

Jffi

Abb. 158.

Abb. 159.1 ~r

'I

wm%:

Entlasteter § Penn scher Schieber. Abb. 159 a.

l~

ilL.

Abb. 156.

Anordnung eines Penn sehen Schiebers. Schnitt C. D.

IP

BHI

tü

ni

Ufe

VSZÀ

i-1

1!

■i-

Öfc

ijs

I¹ 1

i£

Abb. 160 a.

ly

Schnitt A. B.

Kl

.1

Ansicht von oben.

/cr~'ö:'"

“O“*

•■O'.......&.......Ö””|0.......O'*’“ O.......ö" '

'O-

ś:

•P

^|SKSS£S&$;|

i 1

11

is

ÏM

ct

^ÿTT.--

......,t.m...n.................,r

•f ’*••-: KtJr-V    r.

o;

mmmm

ii

rrr-

il⁹

1-

'"""'/''"A"/"

Jl

::: i

Abb. 163.

ilïllz

rPri

.Ab5. 267.

rf‘

ry

r-A

IF!

A6b.

160.

C- —

,i

:.-iv

ü;

y|

11;

u“

!••>:......

.J!....

-z?

~Vs

L..

Ml

.................*........

Ü.ÜL

... i

i;

w»

4 o-

i^Jrî

it..

.....

mi

BZ

!“•

srï

nl

■ Ö.........

TTTTT?

pT

Di

Vs/Awy/t

lÉTAVi

•O*—• • • • -O.....O.....Q-». ..Q. ..».Q.'

IO

.... Qf......Q. ■.« •♦•{)'.... 4^- ■ - » .9/

.J

iVAR

Vv i Id a, Sc hi 1*1 s n; a s ch in on.Il Auf I

■1

r'ï«M

ill

=?

tr?J

il

UTH.AN*TV H BÖSKINO,BREMEN.

f

ś

:

> " - ■■ ‘ •

■>

»r ■ M

L

?

,•

■>

.

"K.

r

Schieberantrieb durch Schieberantrieb einer Maschine Schieberantrieb einer Maschine Hebeleinschaltung.

%/////

■m

in Tandemaufstellung durch einarmigen Hebel.

in Tandemaufstellung durch zweiarmigen Hebel.

m Exzenteranordnung Steuerung mit losem Exzenter ||k bei geneigter Lage für oszillierende Maschinen.

Perms Kulisse.

f#'

Abb. 170.

des Schiebet Spiegels.

Abb. 176.

Lage der Kulisse für Vorwärtsgang.

Abb. 179.

Lage der Kulisse für Rückwartsgang. Tafel IS. Abb. 180.

Abb. 171.

etV r-T-

1-g

wm

y-w

/,

ce

'A-----

ti-V

\ Abb. 172.

W"AE\

Abb. 169.

ÉSsil

tu

\-

io)

fl

'6

f—.

's-

st

\0

''s

,*w

in

31

][

Wirkung des relativen Exzenters.

• J.

iLirj

-4-

Pp

Abb. 733.

'S

if?

ZJ.

'~TU‘

t-

---* !

3 th

./Veränderlichkeit der Füllung ' bei verschiedenen Lagen der Kulisse.

Rückenentlastung

vs

i4bb. 76Ö.

rarsra

v.

it-

Loses Exzenter.

Rückenentlastüng

SS

Abb. 167.

Abb. 174.

Offene und gekreuzte Exzenterstangen.

Abb. 178.

IQJ

ÜS

mdf\

-I

» T.

;*

arp

Die Lagen der Kulisse bei einer Umdrehung.

ec.

ii

pa

©J

sr\'

.Abb. 181. Abb. 182.

<C>.

<*?.

'et y \

L\

•Z'

/C

CD

! .A / c 4f-

/ <ül r -

#■

i. • ■

fr

,1^

,r

.7,

CD

i.....

i.

C\N

dJ

"5T

«ÇÇTÇÜO

Vorwa

Wirkungsweise von zwei Exzentern.

Keilmass für die Bestimmung der Voreilung. Abb. 209.

J.

—dir-

—7

ia

3~

6^"

\o

À--S

Ir

Bestimmung der i Exzentricjiät. |

Abb. 20«9.

'""s

IZT]......4*:

xv%

•fi

Abb. 184.

>.S

z'’

<r

T“

~T

Js;

■Ùr

kb

Abb. i73.

ru

/Ä7

1*

a'\\v cH

\v

*7T\ Steuerung mit losem Exzenter.

Ł x

Abb. 777.

Wilda, Sciufr.smasrlnm-n.

Schwedische

Umsteuerung.

fr

ri

Abb. 775.

0,

ob

UITH.ANSTV H.BÖSKINe,BREMEN.

• -

•jz

:

\

S:

■>'

\

;

II

wm

\

i &

Umsteuerung mit 2 festen Ex'zentern und Pennscher Kulisse.

Abb. 185.

/'

Umsteuerung von Marshall.

Umsteuerung von Marshall. Abb. 188.

Tafel 19,

<©i

Umsteuerung vow Hackwôrth $

Abb. 187.

ITT

Abb. 186.

vi-

lgrr^l

L.

rp-

A"//

'I

j •> /

if

r.rr.

A.

l!

X,

(7/

/■

II

—f---

m/

i!

v-.\

[oxro;

!:

0]

ii

ii

:!

Ty

ii

mo

\\\

i.

ii

::

!!

er''

. Vlvi

si

yi ?

Xc

C : ...

ir" ,\.

pAoTpP

\K

o'

Pi

o-

-•g?

k[.A

r-

K.

\i

Tf

•PA

•»_

!Q

li

ii

!:

j.

“f

!i

/\

Ay

//

>7«

I.

nI

'Vil ir

* v'

[K_ -f"

VV/J:

r i.-

1-V '

TZlx

...........

' Ar 7...........T

N\

—.Su,.₄V’

•.

ip

■K

— — I--

Bestimmung der Totpunktlage der Kurbel.

Jgł

A..

l ‘1' -'- . :

=:.3.

.-t

<■ - »

A:

TI

J/

JT<

Umsteuerung von Klug.

Umsteuerung von Klug.

~sÆ?zzzz>.

r~r^.

Abb. 191.

Abb. 191.

j Umsteuerung von Marshall.

Abb. 189.

Abb. 190.

S3

~\7/7

»t'i

du

\'A\A

v*v,v

i ! /

x '*'ä-

“o ®e So°o

■ Slopi

: qvu'MU.

: qjM. >

•• 0,100 „

7;

L..a

rpy,-.

w\

L~J3

\\\

\\

iiy

N N .

\W

s?y a.

teil

■-f—Jjf

•7

i.

ix

Tjr

ä

v- T p

trr

pyp

SS

fP

\W

<?

T''-f • •

fTV fTT)

r™

•nl124-mv

\ % :fTTr 1 Abb. 207.

ft

>Y

■FG'

! 4 /Of-

:

.kf]

11

]L=A

li

Ji

bS3Liri±

Abb. 198.

Spurkulisse

'••o-

Ku

Kulissenstein. Abb. 200.

iAöb. /99. Stangenkulisse.

i.........

kt

TUT

-7

fc;-:

NNKl.v

#1

1-lf H II If )f

t; T

i©

Spurkulisse

• i. :

Abb. 197.

;0

ii

© lil.i

mËk

Igi

~*AZ1Ù

.0

■P

■i 7

u.

V4ISÎ

-B7

ii

-N

v O Ir

(o) O o (D (o)

<0>/7

mm

(J o O o (j)

Abb. 192. Heusingersteuerung mit Innenkantabschluss.

Abb. 193 Heusingersteuerung mit Aussenkantabschluss.

Abb. 194. Heusingersteuerung mit Expansionssteuerung von Meyer. Aussenkantabschluss.

Abb. 201.

V»

H»

)M

Anordnung der Schieberstangen Kolbendeckel mit RamsbottenFaf^20. bei Meyers Expansionssteuerung, dichtung und Deckelschraubensicherung.

Expansionsschieberstange,

Grundschieberstange.

Abb. 202.

a«

warn

.......{&............

■m

;<?

f.

ri

!i

Abb. 213.

&ÊW

xb

Xd

AM'

II

..4

i\4

Deckelschrauben

Sicherung.

A A J®

o-

...... _

•Q.

: /

Tr

t':.

P \ K~°C

1 "W

*♦ ** *

il

Tön

.ft

Abb. 21*

//

4/

////mm

/;

S/: ! °f /

/•/

fyi

g)/'

BP

//

§111

//f

: / / IS •ö//y :/ / /'

ft

x\N

ft

9û°-

7y

«/ /

\'k

Zj

.X'

T' w;.......i............

\ cL' ■    /

Aeltere Buckleydichtung. Abb. 216.

\ %- ‘-4

K y

fti

ft

Q-

-o-

Längsschnitt,

j Schematische Anordnung der Jobsteuerung.

Abb. 195.

Jobsteuerung.

ä.

mm

rnr

Entlastete Ridersteuerung. Abb. 205 Querschnitt,

,\x\nV\v-^

2*8

o»

a |Jr

•2

v2

Q)

10

Pi

•o

•2

fÜL

Abb. 196.

Abb. 203. Expansionssteuerung von Rider.

Querschnitt,

Kolbenschlösser. Abb. 217.

3'

\N

yr

r<P—-.

Schnitt a b.

Gewinde.

'{?

6»

rn'[

ST

.i....

l,

îT-ï-:⁻..

‘.CÛ N

i\

§F V 1

«    ■> ' i,

s H / § #/ a / /■

ll,

!»

K/

li

II

i.

..i..

/-

■r

OT

£l

:rî^s

6 ^ * - * -ft:

j-!|

II... ■"

ą\

.ii j

-j

fi:

% ;

.i;J

.4: - -    JtJ

Abb. 277a

Abwicklung der Schieberflächen.

S-

■D

/77

\ /

-4

F’/

■<?

Ansicht des Grundschiebers der Ridersteuerung.

Abb. 206.

Neuere Buckley dichtung.

TTrbTT Abb. 215.

Pleuelstange.

■*—

\ >, ’• 1 \\i\

~'n

S I PI I P

A:

■i

QE==

E//

i.../

-i

wm

--O-..

**s

\\

M

O'

IP

-,--4

LI

'XÙJ

/Er

HX

Abb. 204.

Anordnung der Schieberstangen ^ der Ridersteuerung.

'*—I⁻'I------r

h-r

1_I___JL.j—

Wilda, Sohiff sraaschinen

U I TH. AN ST V. H.BÓ4KINC.BKEMKN.

t

V

>

*

-

■

i

.

j

/

SS

LJ

IM!

w,

HS

Abb. 210.

Abb. 211.

ra-

v°0

Gusseiserner Kolben.

Abb. 212. Stahlgusskolbcn.

Sir

US

ill

IÜ1É'

Pips

71

SS

■Lr

g-F

1|

im

#)

mmmmmm,

IP

Gusseiserner Kolben.

Hü

WM

,,

Ill

Schraubensicherung von Penn.

aül

WZĄ

Pleuelstange mit geschlossenem Kopf. Abb. 218.

Abb. 221.

•J..

n\

ScA/i/M cd

...

; S;

rr^~ i

i»É

......h”

111

"TI

f":

Off

TT

'//.

TS

=n~t

_____TJ

mMMMmrnr

Abb. 222.

Eingleisige Kreuzköpfe.

Abb. 224.

Klemmplättchen.

pO

m.

f|SS

ip

pj

iftfr

icüifo

Schnitt a b.

cii

«;

H

I A 56. 223.

IsV-

¹r0T^~J

•Zf.Y/.

ÎV

fi

r A55. 23/.

>#

Abb. 219. Offener Pleuelstangenkopf.

Schnitt sf

Sä

rRi

i:

o.

tJlf

Sch/utt a 6

<7ü

17 ~

c-r

i— 4—

f/z

iT

i\

Schnitt y.h

——Pp

■P¹

■VX

ÿj

LJCJ !

Abb. 226.

«S'—'

IP

TI

I:

Zweigleisige Kreuzköpfe. Abb. 225. Schnitt a b.

KM.

T\

o:

i.

mm

Zff|A

Tafel 2L

Druck auf die Gleitbahn. Abb. 227 a.

Schnitt e f.

Çf~— —p'

HZ’

>r

'I.ĄB

'X

ii\

\J

Zweigleisige Kreuzköpfe.

Schnitt er-6

Abb. 227.

-sZSZZfö*

rir

-v.

-4:

"di

As

3fL_3

--K ■ .........

3p:r.vs

imæzm

i.....i

[•    VO

?ZfZZ//S7ZffiMt

:V,

Ir/j-r :    ?

!.......:.t:

Schnitt c d.

5Ff|,Ä|/

-~ij

:S

•.

.\

'chnittef

a---

=r\î— ! -

s®

ei

•'77 f

? t>:\.

ni i

i U/

t*.

-i

Konischer Kupplungsbolzen.

Wilda, ScliifPsinRsclu neu •

Th.ANJTV. H BÖSKINO,BREMEN

. -v**.

y

DW

*5 »Ätlhlll®:*

,y

Abb. 220. Pleuelstange mit offenem, Kopf.

Schnitt e f.

Schnitt c d

c£b

Abb. 228. Kurbelwelle einer Dreifach-Expansionsmaschine. Wellenrohr für Doppelschrauben.

Abb. 235.

Abb. 238.

Frame für eine Zweifach-Expansionsmaschine. TqJgI 22

it;:;;;;;.: :ja

-©4

ir I"'!-

Ä nfc-v?!

?;f i fl

I’"

f'.

C-Kvn

Ji

HP

ti Ï :i :: ?; '

ST Ir "7!

r*.

's

-i/* « J- -

Y-.....;

!L, J

0 i ON

O--. S'-'° r [of-X-t-

'o

ro/

x<° Ó °/cT7

.....

.....

.••t ....

_ „O

:~h

::

::

-i..-I

.!

j.

..J

d,

Abb. 229. Kurbelwelle einer Vierfach-Expansionsmaschine.

mt

•i

Mitte Lager.

«4

03

O)

<0

-1

Mitte Lager.

i.

-Mitte Lager.

(D

ł;

o>

03

W/

i:

i*-.

::Ä.

••• t;

i*

aw

i/i\<p

i ■ inrn

1/

---f.

-"T

lii

......

Exzenter.

Exzen ter. Exzen ter.

Exzenter.

• ./i

ir Ł

::

i a.....u-j" ' TT

ifn !

44-

iQ

jgfc

ifli

Schnitt a b.

Kurbelwelle einer Dreifach-Expansionsmaschine mit 4 Cylindern.

Tf

4P

QU

CD

vt- -

ni

i. 1 i i-

/    •' JS //**

Abb. 230.

7Tù

Ml

PU

§3q

'_    , u,,, t j i_.- i

.......;! 1

v;

fty

Il    i    i;

. • • i    » •

■•T"

JF

⁰ ÜT

V0>C7öJ V o/

Sfr

~>

ßm

^-;44P^

Z>

jf'

.y:

I;

-=rrdr.

a-b

c-d

ji

Ausrückbare Kupplung für Raddampfer.

Abb. 234. Stevenrohr.

Abb. 233.

IJ

lf

ŒEr-j

Schnitt i k

Oberansicht.

/„ii“.:

Ausrückbare Kurbelwelle für Raddampfer. ^ Abb. 232.

telFl

ill

fel

-O

T3

wmL

YZZ.

V//.

'ZZ/ss/s/Ts

□1

r.v>;.v.    m

r-

•••I-

i.

i i:::!!

i I IHii

i_

mm

œl

; . * : : : : : '//////sY/s/ss//. '^Z//Z////y////A‘j'/7ZY79>. * ¹    l'*

Anordnung von Doppelschrauben.

y.

<*s

YZ/z

Abb. 237.

AT

ü!

iD

•V

i:³

Abb. 236. Wellenrohr für Doppelschrauben.

Ual

ITool

■0--01

70

'll

TL

g—a

2k

IL

..V.

Q*-0 -

mi

|Q O

Ł.

VV il da, S cliiffs m a sctii ne n. HAuf 1.

UTH.ANJTV. H.BCSKirłC.BREMEN.

4

!

v

kwaków

7*®chmc*ü3

1

A

!,

Abb. 239. Grundplatte und Frame einer Dreifach-Expansionsmaschine.

Pit“3

fr» *4,

r—

ifi

là

TITTIr-

Am

S {)

fö’s⁸

’ SB ?

If I If 1; II

-i

ł    ?

!    ! •

•i ;if ii -t i i : « i li il ■ 1

Schnitt durch Frame und Kondensator.

Abb. 240.

oHlfi

Abb. 241.

Frameanordnung für eine Dreifach- Expansionsmaschine.

Abb. 244. Grundplatte mit Grundlagern.

Tafel 2 3

'm

WfW

n 11 ir

iff

fnr

JÆ

ÈBË

......::

.....8

P, îf??! Jia! \(

\\

\\

'IT⁻

—-*v.__- .

’—r~

~z

QU

UL

-dz

nn

T-

'“TTTTn = i Io

-,

0:

.mmmm

9 j". :

Obi

ir

Qü

Io

j: O

VLi

Q>

ff©}

tr~

■3cj    53 - Ł~⁽ Hl

^----

T h ornson ven til.

rr

EM- rmn

ilJ ::

Abb. 266* ÊÈSÊM

-O

AAajljl

i.

ÜL1LJ

_______/ ;

ppay;

—tT-

«üii rp «pl

it ii u

—(Ulla*--,-*

=Ą:    vt

œil

rr=«^M

I*.*.*.*.:

ij

*rr

I L.J r-TMzsn$ -

Ai

Abbr 242. Frame für eine Dreifach-Expansionsmaschine.

Abb. 243. Säulenframe.

-j\

pr

N,

Abb. 247.

Grundlager.

Wtt

■ja

==Qtt=zBs

v\

\\

p-

-Ij—Ils-li-g-lf- n~it~3~iiUhâHhlU Ü a fciibdhrlhrli ? lLgJlJP Beldamventil.

HU ’

Pi

~i3

i__ö

La

a)

!:

’!

!!

OH

Abb. 268.

TV't

■y

■U4

yV

jj.

S-Ï2]

,v/

V'

fr

JU

ar*

Mt

iü

IQ

li-

!ü

Jü

rp pi

sa 4

Vt -

Pi

‘4.

______......

€.....I-.....ii

Schnitt g h.

Abb. 248. Drucklager.

Abb. 245.

Grundlajger mit Wasserkühlung.

Schnitt ći.ó

Abb. 246. Lagerschale für Grundlager.

Schnitt g h.

___ÜL

-*r

Schnitt s b.

[=Łą

fui-

il........ii-

41

i

fJS

-*-

7;

jlL

ÏI

y/ż)

L«

___

■pr

::

r-

-J

OP

T”

!*”

PL@1^o

ta°

i’

a.

wmmk

-r

w/m

rr~M

a\

i»r

2_ SsPOSsj

tZ|:; ;wS.J

VJ I

iL..

lpipît-

il

:7

fpnJ

éæcsâ

^•czr-:;z'ß&

EP

Schnitt e f.

Aufsicht

VES

M#

Abb. 265. Gummiventil.

IHHij

i- . ...orMi

Schnitt c. d.

Kinghornventil.

ü

viüll

II

I.

/rr..

,©

Schnitt c. d.

Abb. 267. a.

ff

......

o,

■fers

■WV\N

*****

IT” i

. . .y

—Pü*..

'*• .

• . ..* I

S*»*

Ute

i !

: *.11..o,.

j.'E

n

Cf

gp,

...pr

.....

......

. i......'    .

.0

©>

s.

©-

Abb. 267. b.

<»•

.©J-

a'

i.

->zzzzm

Jj

-M.

Wilda SchilTsmaschmen

YA

wm

LITM. ANS T V. H8ÖSKING. BREMEN

Ś

/J

j’

12

V

V

JSSSsm

Einspritzventil für Kondensator. Äbb. 249.

Ml.

/Ci¹'

's

fl

cv.

ai

Oberflä ch enkonden -sator.

Abb. 250.

Längsschnitt.

Dampf,

Wasser,

/?

Äbb■ 251. Oberflächenkondensator.

r......,r TOrn'

-------0T

Schnitt, durch Kondensator und Antrieb der Luftpumpe.

A fab.. 252

>=

SSSSS3S

4k    jT -«

----

~iri......"

Ÿ7Æ

©vS

J_r

JLJL

Abb 255. Geteilter Kondensator mit dreifacher Durchströmung (GleichStrömung) ^Dampf ^Wasser, ^ pamp/>

[31

-11

mBHl

il

Tafel 24.

Eindichtung von Kondensatorrohren.

Abb.

1253.

Abb.

254.

Ilm

jy

ill

jH

IH

c."1

tLzzżsśs

fï

i Bîl

'i /

>1

tcir

li

JL

VZSZZZjjZ

TT

;•

•t*'

S^ssssssssssss^

Wasser,

ta-* Wasser,

Einfach wirkende Hubpumpe.

Einfach wirkende Druckpumpe.

Doppeltwirkende Pumpen.

r~i

dö

wy

,JX

Æia

~n

JIL

Äbb.

257.

Abb. 258.

Ï-4

Abb. 259.

Abb. 260.

Abb. 261.

Abb. 262.

Luftpumpe.

Abb. 273 Circulationspumpe.

Ausgussventil der Luftpumpe. Abb. 271.

[LT]

L Jsśsss

L.

lb

II

II

o@o v o y

ÎÎ

jfiL

i-3

rU

:J

rrtv-

.*......*

50 FW: Ir

rsy/sss/sSf vss/sss/sa

!l

fm~L.

-u i

tuy

Abb. 263. Luftpumpe.

-X

SI

Si

« .2

Kondensator mit Gegenströmung. Abb. 256.

Wasser, d

I Dampf,

XTX

Dampf,

Luftpumpe.

Abb. 264.

Wasser,

it---

ff •

r7" ■ I,

ff/,

ei

ff

/»/

?/

/'

•I

i3jV\

WfJ-

mik

iCf*

ŻSŹ

pGGOOOOOGOOji lOOOOOOOOOO I»

öoooooooooop

lOOOOOOOOOO 0 pooooooooooE lOOOOOOOOOO i JOOOOOOOOOOK lOOOOOOOOOO P 5O0OOCO0O0OI lOOOOOOOOOO K

pOOOOÖOOOOOß

■oooooooooo poooooooo oooooooooo

pOOOOOQOOOO

toooooooooo

pocoooooooo

[oooooooooo

PCOOOCOOüOO

[oooooooooo

oo

femwocc°p

Mfmes

30000ooooooi fo⁰o⁰X°o^o⁰o⁰o⁰oL

igmmooot>ooN

io OOP O O 0000 J

rl

SPSS

:: rr::j

i-.-X

..LJ

. 0 ^

I /    a

4 ;F

.ISUSSX

są

prz^asrrnxmzi

Fill

3pj*

'É

ei

mmm î

Sr.T=ar

ii'l

.

'1

px

Luft pu mpenmaschine. Sm Abb. 269.

Abb. 270. Luftpumpe von Blake.

Abb. 286. Dampfpumpe von Patterson.

CZj

~i—

Tafel 25.

IP

( 00

Jj    ~F—~v h

£ ©is

Da mpfci n lass, m

Dam,

Tf

z (up

: 11=3=1 I

.COLE;

— fxszi

’■7777. '

— To

F®

Aufsicht auf die Schieber

•ATT

T1

BE

JH,

îjAoiu '

jjÎJj

it

-poiv-ïl

m.

ft _ Ą

:■ UPI 13

5.

1/ :v

PI

ir.

ATT

nF-iTi

lii

il.

TT

vT—Tv

-JF

T~

S-

(■

v>

si\

IT

Verbindungs\ rohrnach iem Kala raktels mpf. cylinder.

Dl tnpfauspuff.

m

n,

-TB

3.

D\

vs

TT

4

C?

k-.

Éfp

WJ

ii

A!

11

JÎJi

Pi

V"

:a

'Vî

1.

4.

oi «î x'

pj <o 00

Kani le für r. ■ Kani'le ftir s. Kanäle für h.

«i

I' ■

L- 7

■fs

/TT

€F

tCU

zur _| Cistetne |

oLL

f

f.-yLv--w.n

K™

pr

F .-AMy

j —-j-

UJ

Andordnung von Luft-Circulations-und Speisepumpe.

Abb. 272.

P f\\

o (Q)o

A>

TSTt;

jSs.

»I Ausguss

1/evbini y on dev •des Katiifak dew Bode?) der Pumpe.

umsrohr V, Oderseite nach

_ „ e-—i

Verbindungsronr von dem Boden des Katàrakls nach

her seite Pumpe.

N tirf......i'

t/l

if

ÏÏ

' mm

Sa jgróhr.

Rotguss:

Saugrchr.

JJ

Sa ugöf j nung,

FF

\ü

'•O

?.7.

...9.

V_

23WZfäMZMEZM.

Schnitt a b.

Abb. 287. Wechselkasten.

rr.r. :

TFf

Niedersehr a ubventU für Wechselkasten. Abb. H 288.

CZJ

*r

Ff

;4v'v.

kl

-1-41

fl

I-bPMF

Dampf

auspuff.

Wirkungsweise der Dampfstrah Ipumpe.

Nichtsaugender Injector von Schau.

; ib U>.—

c,

...\.....ü)

JŁ JbL Æ

S’

±3

Hauptschieber s und h.

Hü Ifssch ieber.

JfarnpF â

SS'

Querschnitt durch die Schieber.

Fr

a>aj

Tq.--- -o -] --o-----■ ç------,-------N :

i oi

i i........i-.

;    ₀-----fj.

Sæ

LH'LJ LJTTLJ

EntJüftungsrohr.

Abb. 289. Bilgekasten

Vvj^ce/*

Abb. 291.

irip

Dis

//

A.

ho

.o

oi

1 auch ver-^ Schraubung.

f—

d\- [

||i

T ÇJ,

Abb. 293. ®_Lm

c?

ofo

; \0.....-Ö- -V -O.—

• :>!»;; nu —Aur««

/■

wMÈmËë

^■Iiii^ilrlrra n ti \*\\*idSsS***P

Hi

V.\

i!

rî!

Xis.,

-;-r

■S

h

»»

T

•!

|i

/TS

In-,

■)

lirj

W~r

-4:k*i-1-

j---

Sv

'• ‘St-

iäl

~ü~~ !L‘

=BE

w-

tTît

Aï

Schnitt a b.

flCn

>1

@1

fl

3511€

~    i ~

IV

lïffï]

Vf

[—F

«DI

il

7,

mk

- V----

ui__) ijlll lii I •

LT f ■..... !

n \ i i

i B; O

i/"”\

,4

il

i,

144

LT-s’

~T~-1

J:

‘i

->

'q

Zweikolbige Handpumpe von Stone. Abb. 290

fo

,°

v0

o;

TT

::

eu

Erfcsfl

—ssôBŒaaœaj

n w

àrjf

-t=, ■'il

ë'

vO'

<»/

»/

/o

/°/i

o'

/•••.JL. tT

H;^\v

SS

S»

ffi

fà-

!,

V„v-

„L3-

1v*

<2o

r /i*

ilB-

<§>

'    -z.

fą

a.

âo

O.

irfLsâîr

\:3

f TOT &

0>

Sfô

ré=s*

W]

an

■i

«i

<§> !

<g>

r/

il!

c*rv=â'

’U§>.

®E>

?Ï-W

«A

s!

JL

^TT>i

Si

©•

ïèJ

JL

JL

<§>\

-/ <ë>

,©>

T.:

■v

:C

t?

■S-g

vs3«

Schnitt c. d.

9 TO;

Cen tr ifuga Ip u rn pe

mjs&

Horizontale Worthingtonpumpe.

Maschinenspeisepumpe

jOl____ifiu mit Trûnkkolben.

Abb. 277.

fejSBSB

Ą /Ir-ifN

[QI

Abb. 276.

łWl

!©

04f0

fflrà _u—

:::

22

r.

|S

H---

Abb. 282.

#

if

Tl

ij

JĄ

ZT?

-d

ÈSs

::

il

Sa

::

ir*v.

3 ■-

-L

in

I!

i!

!•

Ti

X_/i

_LoT

-T

!:•

>/

;    \

'î. '

life

!•

I;

i:

*»

'tmm

VA

‘..V

os

sr

i*

/

~V--:

v'-v.-s:v’

UITH.AN3TV- H.BÖSKlNG.BFtEMEN. UithtV. H. V. KlNG.iKiNłEN.

Dampfpumpe.

Worthingtonpumpe mit aussenliegender Steuerung.

Tafel 27

Schnitt c-d.

IL M A

La

Abb. 278.

rm

c»

Abb. 2Ô/.

Or~\

11

il

ÜT

-Æà

r=r-/

mb

Tl

I

«i

Schnitt

il II

a b.

II

J IL

m.

m M) n

il

Schnitt durch die Steuerung a b.

FhFis

wm

IaJ4

BB

I:

feu

4=H

B : Err

sr

r|

fl.

§1

Li_u iif tnr

fc

II

gz

'b"

’tfZfflèszszÆ I

** II

*•-

tu

II

i'

<£h

JT

T fl \

il

K

11

11

ii

SS

il

■fti rfh

mmmm

Wor+hingtonpumpe

rTt rm rTi

p

!T

II

ifl

=A

27

rm

<r

-If

L®!

Abb. 260.

I»-

sj

llSll

M

il

J.....

ii

'y

II

H S~F

'/ c

â-

II

UT

\mm/À

SX-L

twÆmmm

b_

rm

Y,%

Horirontalschnitt durch Cylinder und Schieberkasten

,-V!

6'

Vî.i)

um*

fß

,A

BF

O OyxO

fol

.?

Wilda Sćhiffsraascbinen.

-»‘m ‘i

LITK.A-N*T» H MIKINIi.MCMrM

;

■ i» ■

t-

*

I-

I

Vor der a n sich t.

Seitenansicht

AMampj.

C*

d Hülfsdruck-Icitung.

Abdampf.

Abdampf.

.„mrrm

JSSAfri .1 _ S

CT ■

ZJ

frischer

Dampf.

<y

j Saug-yenti

Dampf vom Hiilfs-—1 Kessel.

cf

.....•»

hr

fl:

F=H

“hi

nÄ

Ausströmung,

Einströmung.

"1

d.....'S

XV!

Schnitt a b.

M fW a-

£ -Si ä ^

N O CQ V<o

Schnitt c d.

nm

\ «=1

IlickM

VTpTTz-

I STŒ m»'

unten. A ustritt. r—i

k.j

ÏÏ

■ S'.

:~i

:yy7

□C|? [ZI

Dampfe in-stritt oben,

;•

Vom Vorwärmer.

□o

ił_____ja

! < (S> o

os'xr

Hauptdampfleitung.

V____J

i":

Iri

C--Æ

-y

jo

Expa n sionsschieber.

Obere Ansicht des Verteilungsschiebers

II

23

P‘

.....^vi »*r

'a

IŁ1

ÖjLp

Druckventile.

Z::LE „v

-**¹

fflLm

V.ZV/s9///J77X

ö

ZL

11

ig/

SS

Eo:À'o:.CT::o'::.ïa:::oT;;oZ

Unterseite des Verteilungsschiebers.

k*

"RJJ

-X-

rs

Sa ug.'e Itung vom

'¹ Konden-sator.u.

Cr sie mc.

Säugventile vom Vorwärmer.

irzoz

[O O O O O Q Oj

tu

*tm

rn r

: p<-

2] 331'

äja'

>y> ;

I*

Dampf pumpe (Ballastpumpe).

Æ.

Sauglcitung aus See.

Vom aus der _ Konden- Cisternc. _Isator.

Abb. 279.

3fL

r~-\

ri

H.....;......TT

s.

Grundriss.

«ö>

(S)

J» 1.

y°

VÜHII

\\\\\\\\\\\

Abb. 285 a. Dampfpumpe von Blake.

WS

/SufräJIS

Ia^O)33 jKc{0)fcD

mmĘĘ

EC

ffl

tn

7\

rr

-V

cr^opD

»Miii»

01

55

s

Tür

t=XS?ß

J[

I li

,o

<>

Abb. 286d. Crundsch ieber.

Horizontalschnitt durch den Schicberkasten. ^_

ur\ f°

■1

ÀL

_B

LkL

ÖD

0,

f©

Ti

Abb. 285 c.

iS

Oj

zJ

e'*i:

Riickepsch ieber.

I]

Abb. 285 b.

Wilda, Schiffsmaschin.ea.il Aufl.

UTH.ANJTV H.BÖSKiNG.BRlMiEN,

.

Abb. 294. Einfach wirkender saugender Injector von Blanke.

Abb. 301c.

Pa pi er cy linder.

')

cm

F-

IS)

\m

I-

1    Dampf

.c

lg)

kii

ns

|s

rr

/]

i»i

1 /SX

e\

i Wasser

■•■■■>---

rr

A //

'•'.V B ,

•'>

■ï

7.0

p/

®!

■i

fl

zum Kessel

MC

!Vo

\v;

Abb. 301 a. Kugelgelenk.

ï:

VA Cf

Cb

[oj

i:

I>

Papiercylinder

Abb. 301 b.

Iv.

,C

Abb. 297. * Pulsometer von Schaffer & Budenberg.

Dampf I

Abb. 298. Pulsometer von Körting.

Abb. 299.

Indikator von Richards.

-£~

MG

m-

rxrs.y

Abb. 300.

Indikator von Thompson.

FÈ

Jdi

r\ /x

Je.

"Mitt

•• /

S'

r-

to

Al'

TI

;. f: fl

XD

in:

v4

Im

ió

.0\) X

• V'N

©\)

ht

II

\c

k"

//

,-CXv:

‘7

/j

I

f

I

I

I

I

I

-z-

yl

ii

K'

rj-

JL _ rtf

W⁷

-Tfy

ur

Abb. 300 a.

li

!’

Abb. 299 a. Schnitt durch den

Indikatorhahn.

C7

to

LT

7k

' /Æjfô

TP

JL

'S

JL

Ou

i jönJWLA

! rn r----

cz

jo

\o

iS

ćn

4.

Tn

{■ ?

r\

io

wf

ssss

>z

.r

r: :

id

«PW!

Br

«7

LHfl

UTH.ANSTV. H, BÖSKINO. BREMEN.

Wil d a, S ohi ff s m a s chi n en. II Auf 1. W, Sc Sos05res™aseienen.

!!

Co)

(Öl

r«

çjij

/ipp

€1

fl

fl

Mi

Abb. 302.

tu

ß\

'•v

Schnurhaken mit Klemmvorrichtung.

\r\

Feder zum Crosby Indikator} Abb. 302 a.

hft

Abb. 304 a. \Q

V Abb. \ 304 b.

9 -I

IX

Jl

%/

1SA

0®.

te.

vsT

vŁ

te'

IsDäT

rz

.i

Abb. 305. Diagramm einer Dreifach-Expansionsmaschine.

&J

10

iir

!*

<?

•I I)

IM

h!

% rmłr'.

•r—rH*~ *

-Z

ini

beck?l

3jf

:::

Abb. 306. Fehlerhafte Diagramme.

j*

Bestimmung des mittleren Druckes, s-Abb. 307.

mm

'AA

ftft

ft.

ÉÊÉ b

Atm.L.

c e y

Verstrecken (Rankinisieren) von Diagrammen. Abb. 310.

71

Indikatorkolben festgeklemmt.

Dampfkolben

undicht.

Schieber am . Hubende \ undicht.

<z

'T

\b

::rf-

"'•'s

.__ «i»—rv H iA WZWjlti

"3

916

Starke Reibung des V Indikatorkolbens u. \ zu weit getriebene S. Expansion.

Undichtigkeit des Kolbens am ~^-^Totpunkl

Schieber klappt

ab.

3L

Wasser im lndi-. kator.

Kolben bei a V undicht.

Der einströmende \ Dampf wird \ gedrosselt.

-Ą

iS

ui

~~~\ Indikatorhahn , nicht ganz geöffnet.

ss

■* -

Schieber während der Ex-pansion undicht.

Ausströmkanal \ zu eng.

o/

Schieberstange zu kurz.

Deckelseite

0,25 -r-

Kurbelseite

ru

bX~'-3

ał ft

Dampfperioden treten zu v^/*vv/rüh ein.

Füllungen an Deckel- u. Kurbelseite verschieden.

ai

d\

Schieberstange zu lang. KürbOlseite Öeckelseite

^    _________ Ł , y—>-    * i

Dampfperioden \-treten zu spät ein.

—*o-

Y'"

Ç.-Î

•i

<3 .

Kompression iu stark..

C'

I ill!

* -Z

Mi!

62* -

a

~ l 'kg gcnr''-• i ^ Ç

Mittlerer Druck! p m 4 kg qcm [^ Fülluni A0,6*

■w ,.    ' Federm issstab :

5 mm

}6^

y<

r~

~-7'

__i— ",

5: *

Z, i

s"%

~8$

Z'd

.1

7* M

1/

J+jT-ie

!/&=/,

K-L

i TT|

' Völligkeitskoefflzient — 0,58. Füllung im Hochdruck-cylinder — 0,67

Theoretische Gesammt-fùllung.8 °/o .= 0,08

â>‘ I x* Î/W,

T. f¹^

zz

Ziehe

ste

'•s

Überdruck

Y/7.

Ś&s,

Atm. Linie

re

I Deckel

Deckel

Atm. Linie

;V

*~r

IBoden¹

Î*

^ -*r    **»<    "i ‘    ^    |_

Federmassstab :)l(ymmk j kffqcrn ’ Föllunfr = 0,6] t

S!

Ty777777yZ77777/T/////A////////Y////ZYy/777Z7Z7/

---------100mM,-~--------

Mâ»s9t9b-' 10mm = ifa /yCjr)

7/, Vakuumlinie ,£

---4

<ä

l\fittlerer^Druck p in =7^ fry gern _ _

<S    ~—~f¥&Übeedruck

:--~y    /

i    ;

gp

ï<f

a'y

V/

trs-

ÎA

Boden

Irr

:w.

Abb. 309. Planimeter.

ttt:

vl

i.

__

s*

!•

-TR

2)

Wl

Vakuumlinie

f

y^’Federmassstab : 30 mm= l kg qcm i [Füllung == 0,6 '    ¹

Mittlerer Drück p

m =3=3

OB kg qcm

\to

- '■

^£1"

tü2

j,I>    JB tt »

f'£*    1,*    7x3    773    V%.    dää öj

Kurbelanordnung nach Schlick.

Abb. 313 a.

TQtLW

-2Ł.

■f.Si

mg

39

iS’

■Kz¹"¹

IS mm

0,5 I<g f qcm

hf

Û.

Mn

I

Abb. 311. Einfluss der bewegten Massen auf die Dampfvertheilung.

.......yr

Abb. 314. Ueberdruckdiagramm. Abb. 323 a.

Abb. 323 b.

. er

y

Ts

........ftZll........

.................\h

>A

Atm)

Linie

.l/n ,/r

N-

[i?

1c

*>•

Abb. 323

Ct- / ÿ:;/i    ■ V.

I Anziehvorrichtung für Stopfbüchsen.

Schmierhahn von Wilson. Abb. 324.

Schmierpumpe von Mollerup. Tafel *J 1 Abb. 326.

E) .    «-V,

IMS'

nÉÉÉl

mm.

zmTmzv?,

o\

fo

iiC

>1

'e

•-'O

d-

'6

c?

U.

••••

it-

a\ :

Kolbenhub.

Abb. 313. Tangentialdruckdiagramm, c.

Abb. 3/2.    \

Bestimmung \ des Tangentialdrucks. \

fl.

Abb. 323 b.

s\

Ti- -T--::%• - -i~-ą-NHł¹*

V-

V?

di

/'SK

Ü

OL

Æhl

i)

jFy

J5*

•v

vr|

WM

\\

2?/

-.ï. . ₅__ j.:-:.

ter

TJ?

■2

KA

V.

- -x:-

0,1

0,1 0,3

0,5    0,6    0,7    0,8

o,9

Abb. 315.

Schieberdiagramm..

halber Kurbelweg.

«-

Vf

Abb. 321.) Metallpackung dei t, n 322J______

’ XJ. S. Packing Co.

'A

SS

Abb. 3/7 a. Diagramm einer Luftpumpe. Ą

mm

oberhalb des Kolbens.

*£JA

f-—

TV

_ *■ ■Ü»

wm

Abb. 323. Doppelwechsel.

Schnitt 1—1.

Schnitt

Durch die Schaltvorrichtung.

oben

unterhalb des Kussventils unten,

Jr-

i CD

Abb. 3/6. Pumpendiagramm

</

Diagramm einer Lenzpumpe. Abb. 317 b. H

?o #

/*

Abb. 318.

Diagramm einer doppeltwirkenden Circulationspumpe.

Atrr

L oben

unten,

[i

Abb. 322. I lg

hi,-

<=>

■>

atm. Linie

oben.

\ obere X Kbdbenseite.

/ untere Kolbenseite.

unten

Abb. 3/9

#:

atm.

Linie

Metallpackung von Howaldt.

Abb. 320.

Schmierhahn von Gminder. Abb. 323.

Metallpackung von Macbeth.

Abb. 327.

Centralschmierapparat von Möller.

Rf

Abb. 3/9 a.

Metallpackung von Howaldt.

" '-—xZffZ/Z&i    ___________

yÉÉ

Abb. 323.

Dampfschmier -apparat von =| Schaffer & j'| Budenberg. l\ Abb. 325.

ÊÉ

wmk

i⁷

ïâ

ii

IC

JS

îS

SS

il

( •• m - )

° JL ° JL ° JL ° JL ° JL ° J! o j| o ji © J_____

■SteÉï-

U ïi

m.

U.

WR'-

WkPÎ

ïïuffaüïïaïïïï

...c

Ht

P\

,n

-

' C ^    <? '

S’ »

fi»

-r ’ 7K O

b O £

91

■

:

rt

ff

J*

JfF

Entstehung der mathemat. Abb. 331. Schraube.

......ii " "f'......--«p-— :^p

ii;

!ü

12

\.

BFF

j;

I* *

/Sy s Vj£V

m.

«>!

v<.

-tfr

i7—

o-

#•

/Wv

r"

7/

i-f 4--

A-

&h

i iti INI; rj;

fi-

Sa

r.;

fo]

«T

jm.

OIF

Eu”-³

d>

.... j

i&§&

oHmnä

ü

*=£n jü

V-

/;

ö

Siip

Abb. 333 Entstehung eines Sch ra ubenflügels.

7'

/j

iä’%

•Sr

il

:U

•:

jk.

,0s

'jlH= -

m®

‘\

.o'

Einfluss der Drehrichtung der Schraube.

-§—r.......i?..........r

/«/o,

js

:::

⁰ *T

>0,

l“\ol

M. itw& .

W>7

•fr

ia.

*v

rFF-rrv:;.

Tiw;

T7$;

,__y ji

73

'ii

45p.....

:: ⁰ f

TB——fff

Abb. 332.

~K

«s

Si?

**v

fe*3aü»W|f-ar-r--

......

IflTl I I I 111

f.

Abb. ‘334. Schraube mit 4 Flügeln.

,R

ses*

Abgewickelte Flügelfläche, y

/ Jk

amW

7Z!ZxUM*m

Schraube mit 3 Flügeln.

*//

r/'

Abgewickelte Flügelfläche.

Abb. 333.

'v

'1

mmmmm

ff

*T-

.1.

Abb 335.

,y

SS

1/

.’Sr—

TA.

11

Schraube mit 3 Flügeln.

Sicherung von Flügelschrauben.

sh.

i«

WÂ

'Ä

OxO

“N

vO

L..

tm

S,

Vl '

sU'f'

fe/

Aß

Abb. 337.

.......

- L--

.....«

\.

f/

grS

v.

Si O

Vv.

Ii

v.

.-i

i"?

---- 10

ö:

i:

t

i\

»/

fr.

\\

Abb. 338.

A.

•I

j# .

;! , y

if

ii

.3

Abb. 339.

'Vf⁻ /'

..........':fe

.,A

Ma them a tische Schraube mit verticaler Erzeugungslinie.

Abb. 341. Griffith-Schraube.

■5*r

Abb. 343. Hirsch-Schraube.

-|

nf

Oil

.V

...U

Mathematische Schraube mitgeneigter Erzeugungslinie.

Abb. 345. Thorny croftschraube.

*•

J.

r~

sV*r /

1»—

----

.......M

!L

ii/

,1/

.....\

Abb. 340.

Schraubengang einer Hirsch-Schraube.

Schraubengang der Griffith-Schraube.

Abb. 342.

4.

,:W>⁵T~' ’    '

_\    -^'1    \ TN-

?..

41-

•#

K-

ri

--1-----

xi -4F

if Sr.

L\X,

Abb. 347. a. b. c. d. e. Aufmessung von Schrauben mit veränderlicher

t..-*

Steigung.

d.

-r

Abb. 344.

Schraubengang einer y Thorny croftschraube.

|T

b.

a.

»L

/ Jf 3^r

Tafel 33

Aufmessung einer Schraube mit konstanter Steigung.

Abb. 346. ^

^Hlg

o.! ! ö

.......~A

<t

Jfgpł,

liü

Li

[Ta

r v

-J

Zusatzwassererzeuger von Morison.

1 .:.rj

>P o

//

x—tr

«=«

0/ *

rr

JF

e.'

if

C.

(7

fsfL

—'T"'

JU.

-i 2    3    4    5 JS;

-y

.

_

■

.

r

'

J

\

. ..

h

i

4

■0 VY

*

'

Zusatzwassererzeuger von Morison. n_

Abb. 349.    \Z

Anordnung von Evaporator und Vorwärmer nach Morison.

Abb. 352.

Dampf a usström ung zum Kondensator

oder N.-D.-Cylinder,

Abb. 353. Zusatzwassererzeuger von Weir.

Tafel 34

9-

(Q

à-i

S.-:

Manometer,

[0 Ö\

HM

\o_OÏ

•••T?

•'■s

Oj

ft

Tf

□tzn

~y\:..

O ) J speise ven til

S1

era

ff

TT ü

'u

...........::.H; .......

o O o o O/Ö Ô O

y/6 oüo c

■—¹    Ab sch ä um

°    ⁰    o\ hahn.

--Q7—

://

o,o o o o o

Sf (Lu W " I o o Jjt. (

oJ

PL-JL

oZ$

Dampf vom Receiver.

!⁶

Rohrentwäs

serung.

o oJi

JJ n

Abb. 354. I \ Abb. 355. I

Zusatzwassererzeuger von Kirkaldy. ,

fr

-±

Abb. 357.

Speisewasservorwärmer von Weir.

Schnitt a b.

er

Abb. 355.

JL

■e

Reduzirventil zum Evaporator. Abb. 350.

Abblasehahn. Abb. 351.

nsicht von vorne,

\ ($E

%>

bu

wTæM».

fTT V 7TT\

-----5

mwx'j it&&>

ua r>

RÆL.V

! ^

L_J

TÜX

i?r

I?

SpeisewasserJ ^ - einströmung.

Speisewassereinlass.

Abb. 354.

-vr

% 4=s:

an Tn

<S>

Dampf ein tritt

KiSŁ

Pf

es

Kesseldampf

Regulierven til. ©cefer " PŚ)ooo0)

pt

yftC

a_

I

I;

5c3

Darppfäustritt nach' def Pumpe

il

t;

-b!3i b

Damp/ausn wach hen Pumpe.

iff

Ci

C°)

ill

Abb. 356.

Selbstthätiges Speise~ und Ueberlaufventil

rm J

Dampf vom    ffa—

Niederdruckreceiver, t

V.

~Q]

.6'

il

O Ol

©,

-B»Tla ©

CU

Jb

Speisev/âsser zum Verdampfer

ir-“r^feSLH

N»»** s

Ueberlauf.

lü

Speisewasserauslass \ nach der Pumpe.

ł¹

. ... - ' .-

;

».

t

i

!

J

I

'■A

*

-

I'

*

/

*

;

:

.

^4tfn,cx^

!

('

\

Sj

j.

ih

Abb. 362. Speisewasservorwärmung nach Morison.

Vorwärmer von Kirkaldy.

Vorwärmer und Reiniger von Henneberg & Pape Tafel 35.

F'

ft

Ltv.

Ąrfr.

3T

.Abb. 367.

E=

Abb. 360.

jP

"v

Inn

___»

.....,a

W/

!=i

' v'\

\Q

Q)

»V

\\r

'O/A

/•'

........

.......-.

7**'

•"

rl

NI

ÜJJ

i=r

Uf«

fo o

o 6\

Q,

'X/'v

\\

v*

*%>

\\

•j

\\

Vv,

’vv*: ;

TV

»y

il

<V

'S

X-

rv

y/\yV' •/y''Sy\

'sSW'Srv

yQ ooo oj

V,

s\

'S

<\y

V,

.V',;

<.V

Oy

<y

Anordnung von Verdampfer und Vorwärmer

nach Weir.

Windkessel der Speisepumpe.

v.

EC

\\,

V*y

Sg

v/,'

Abb. 358.

/"K

Vom

Kessel.

Vj

«V,

*C\

'S

Kesseldampf.

Abb.

Hr

363\

Speisewasserfilter von Alley und Maclellan.

i*

\\

&_

mm

LZ>

V*.

⁷\

f.

\*y

Je

Vy

Vy

\\

•v

,\

v>

f\

nS

\j

\"a

w.

.o

::

Abb. 365.

v,

SN

3Si

Vv

f4

e'

I fïôlz.

j-i

Dampf vom Evaporator zum Vorwärmer bezw. N.-D.-Cylinder.

I von der .Speisepumpe.

<3

S«

SS

(O

l-J

W&L

zr

ms

Dampf vom N.-D. ■ Cylinder.

k.v.y.: ;J

Lr

3a?

, bd ampf- d er~Hülfsmaschin i

Zum

Kessel

üiii

\m

v'

Speiserohr [der Hülfspumbe.

\zum\

. '■ londerfcatcfr.

^    ■* fjh

=m=t

Exhaustrohr der Pumpen.

-Regulirventil

\Æ

jT??

Fv

22

Kesselspfjiserohi

IQ

•!

»S«

^cTo o oo

° zB=i °

⁰LiJ°

yo o o o oJ

vl

Schnitt a b.

Schnitt c d.

tw

ri^

«r.. -y. ,r*:. .

........, -

- • • • >•••*!«•«««• '

r/ÉJ

7z

o.

Ui?

Vorwärmer von Morison.

iO'

o K®)

UJ

QZßlCDj

Einlass von der Cisterne.

>' ***•«

M»

Abb.e359.

...... ; _

O'

IO,

Kondensator Entwässerung,

i|

L"~;P

■>

'    I

gps^ ci Ä«

Absperrventil.

SM

■i ; ff O

im(o (~f    \

11 :.    O I:

•\Q-,

II \

f:

'Q/uUCIIJ i ir

ki gl

«••V'

»P,if>

j? B4i,{ i,.: i

■u

il.il

V,.

TOT

mr

HIT

lithiANStv. m booking,bremsn.

s

V.

7/y-

ft

Abb. 364. Speisewasserreiniger von Howaldt.

Schnitt c d. c==

Abb. 366. Filter von Edmiston.

Umsteuerung durch Wechselhahn.

. Schnitt ab,

If

jp

Abb. 368.

Aschwinde vom Vulkan, Stettin. Tafel 3 6

Abb. 370.

Seitenansicht,

i)

il

Q.

A'

X> -

Pf

V*

j~l- rïî

I ’'-S-' I

■U—

/■ j

—Jj 1

«j-

ii

î4

Fi

?V.v*

i~v

m.

\f

1 Jn

1/

y-

Vv

|<?

A'

\c

f=»SSÜ î

A.

•fl

-3—!•—

a..a

: :g

o.

i]

i4*i

I ;rv!

m.

«s®

.A

i:

Wi

r//7/ZZ’Mï>7//,zk

.1.^

lUJLI

«M³

h

a.

O'

/ %)$&■.    :Î.Î H % \

/®.;::W If iii-i i3i Yii;?' |i iil

. 1 Sfe*?i jfeprj^g :!^-Â ii -Ś

tiïtnf-i-⁵

•s©sj|----j

hr-io °

'° d

A__

c:

i_4.

I... -Q._ >

é=P=F

iii

i i ü .$ i ii J?

Abb. 369. Aschheissmaschine von Blohm & Voss.

E=3

»il

C3

Vorderansicht,

\o

SSSÿ!»SbSSS

ss

TP

₌ln_A_

I tM|pJ tk\e

»r

[iTof

62

Wa

Kd

"W

ujr

(■

W//W/.

Abb. 37/. Aschejector von See.

_ç

eto

Sb

^ fir? (c)\

zzz

<§>

(§)

‘///y////,

^ZZlZZSZSZtS&fiZiZfâZZiZZZiloSSÉim

'W/Æ

jL^|P|r-^ b

■j-—

HT

₂«\

15

nn

tC

,OJ

V©

~Q

ggg

ili

H!

©f

" «M

'9

XNn-^

-ô

vM

£3«Sf

rcn

~w V

:----- ^

ff¹/? O ' j

H¹

il

-"1

V\

rxH n

' ■/// ' ln

jTV

tu y

//

--

■*T

iii

tr

Aufsicht.

XemfiCrv

rë

v-

TV

€1

V-7

■o

Si

&i! 3* it

■o

/

a

ft

I

\ *

\

»

Abb. 372 Handumsteuerung.

Umsteuerungsmaschine von Blohm & Voss. Abb. 374.

Umsteuerung durch Drehschieber.

Abb. 378. Abb. 379.

Tafel 3 7

Umsteuerungsmaschine von Stephens & Son.

-fr

/.

ft

Abb. 375. nÉ

rv

ff

///;•

Hi

■©

iS?

niü /

1/

«Q³

Æyi

wrap/

I:

/,

TW

WÊÈÊÊËÈÈÊÊÊÊË

TJ

Längsschnitt,

Tf

sppfi fä

"A SS

■ t¹

<\

4:|

0)

jUMftUHfc

cg

z Y\

S * : ' c-i

f\

TT»

hLL CL

Je

V:

et

r.V

/o

m

@F-‘

Abb. 379.

4-PoU!-h

1£

Querschnitt.

„J23

Ansicht von oben.

Umsteuerungsmaschine mit rotierender Welle.

2*r — — —

mi ç:---

Umsteuerungsmaschine mit rotierender Welle.

⁼'^T\WTiT^T

l\Qj-

rt

V.

-C

Abb. «373.

/ ,->A

;7"

Xc~'

g,\\s<ssss

Vs

w;

.'<r'

..-o>

Cv

DL

rCT

=>*A:

m/s

Abb. 376.

J.X

Sfe

Abb. 377.

.    ;2t

i/;

~çfn- Efn ¹

br''

if

MfruMh

//'

ÜA

ry

Ktt

f 2 L-.2

/,

Mg,

-,¹, -

tpi

ii¹

. _L

@■1

»•

j)

■    Q>\!®

lED

y.!^

ÄE

pTp>k

yj/yr //,

i\

lULlL.il 11 II 11 )i

s'

ïFnrPR

LITH.ANSTV. H.BÖSKING,BREMEN.

r

i

<

i

i

: <

!■ .

X

(•

w

«

II

'er

!..

r?.

XL,

&

J-l-

Abb. 380. Abb. 381.

r-p-

I Umsteuerungsmaschine

von Brown.

(O

Abb. 382 Umsteuerungsmaschine von Brown mit Handumsteuerung.

Abb. 385. Abb. 386

>-

y-

fl

1~T

::n

'I a

Coj

•\

d\ I

••'b-

K' ©

.....4-L

rj

IT

'S!

fl

io

:.v

äs

m

DQI

ffl

[o

rr^

FF

•I

i'

Li :P.

ÆJ

Schnitt 1—1.

~y

.9;

■1;

äf.

tf

SssaïÉ

yk

.OS

i*

\\

<L'

-;•

'ii

/T-

§s

r*»

*9

Abb. 399. O

J1L*

IQT

üi

™[PZ

rm

wà.

=t=fîz

Abb. 402.

Dampfdruck-Ver m inderungsven til von Dreyer, Rosenkranz <Sc Droop.

<c

a en

JĆ

1/

Dampfdruck-Verminderungsventil von Herquet

'1

<3

■TfT J

- Lj?

Wf

I-

li

} Anordnung von Umsteuerungsmaschinen.

Brown’sch en ¹ Qfcl 38

&jgj

-I

li

fe—r~.

j/ I *i 1

C.L Ü l

FF

'".71

:)ü

i li

1 1

ił

•■y

i/ \

—-Y"

ra /

IjD

/\

/•

,v

Abb. 3S5

p.“-rxrj

ii!

!i!

il '

II

j,

».

TO-

fr

Abb. 383. Umsteuerungsmaschine von Brown.

Abb. 390. Regulator von Dunlop. ÇCoutt & Adam.)

Abb. 393. Regulator von Aspinall.

Tafel 39.

ê>

IP

-k

Æa

\V

Dampf

■7

11

/>

-----

r~i±Är-

r~v

ff

Y-.

1-1

lira

tôy'

fo

mw

urn

■II

st ra n ś s r__ /y tir- f ‘DQ u    ve RPO a t; y j

vjetorrei »

’*₄

PYf k

-S-

=\

Einzelheit zu Abb. 393.

Abb. 393a. Anbringung des Regulators

Abb. 393 b. von Aspinall.

cO

=*f\

r".

Maschinenstopvorrichtung Abb. 387. von Brown.

71IP

if

w\

=3»

6*

. r.

mrar:

Cf=$0

il

Zur Drosselklappe oder o ! J Umsteuerungsmaschine. / /

4 /frC-A

x^~pgj, ,,

æB,

,$T\

•’ <5 v\r

lb*

T7-C

ssL

'"'v-L Of iO

vU

sS'

'1

Y“'| Regulator von Durham & Churchill. Abb. 39 7.

rriMU

yy

ILJ

%>

! J—-

r/&

mzzzzze,

t -R

Ui

' Gitterhahn von Durham & Churchill Abb. 392. n

iJO

■™

r......*

\rK-.

mi

fit

, f-w,

■y

Lei

•A«'

pri.

TM

Q©

Abb 393 c I Anordnungen des Regulators von Aspinall.

Abb. 393 d. j

iïj

!• N ‘to

Jü

mL

{§)

iu:

iS

Grating,

Hebel'żum Anpringcn des Regulators.

jT A er

L e

E£EE=Et^-

S2.

i::.:

s$

r-

mzäM

eiMAr

BD

iDii

r'.

sr

Handgriff zur Drosselklappe.

I Hauptabspcrrvcntil.

O*' • —

Abb. 388 a. Abb. 388 b.

Einzelheiten zu Abb. 387

ET-t

(S=^ï

Q>

L_Jy

•(T o Je

ÿvl

Ttô

<î.

Min]

Abb. 393 d.

•r—

-m

■•■' iwl ::f jk^y Stopvorrichlung

Smr^ mit i

r:.

Abb. 388 b.

/[

f . r. TÏÏo

71 ⁰

ta

Wechselhahn von Brown. Abb. 389.

Abb. 391 a.

Einzelheit zu> Abb. 391.

Regulator.

Luftpumpenbala nzicr₁

ÈE3

ICr

.ii- i

\EH

,11

IS B

fi

rj

sss

■s Mc

-13-#

o.

[7 i

n-3

LfO.

i'**

:W~J

VA

E3

mmmmm

.VvvVW W///////.

z(s\

4-

VTÏlda, Schiffsmaschinen.D Aufl.

mmm

Handgriff zur Drosselklappe.

yHauptabsperrventil.

LJ

u I TH. ANS TV. H. BÖS Kl N G, BREME N

A.

OW

-<■

Reduzierventil von Schaffer & Büdenberg.

Reduzierventil

Abb./

von Strube. \ 401.

Reduzierventil von Auld. Maschinentel'egraph.

404.

Abb. 403.

Abb.

Glocke zum Maschinentelegraphen. Ahb. 404 a.

Darn’pfpfeife.

Electrische

Abb.

Schiffswinde.Tafel 40 411 a.

Abb.

400.

Igl

rlL

iS

!!

[TV

XU

JO

rm

nm

S3

10

9 MWOMSfES 1

3,

Vä/

ip

my

MM

l\d

p\

[ rr.

--

**C

Cb

CO

\r

\t

wm

m».:4

1ZV

Hl

e_

JZ2

-fiłs

"J

C=3

KZ

3H1

-i

//,

rr—

fJc

<0

Abb. 405.

äs

Es

JfU

-1

Abb. 394. Abb. 395. Abb. 39Ç. Abb. 397.

Masçh inendreh vorri ch tun gen.

s.

■sJ

aüt⁻

Electro

motor,

rzi3v

US

>«r*'

»

(Q

ip }m

=—JVf,

& (j

rza

-*=

z\\

J)

V|U

Abb. 394.

>>

\v

»0Nf% y// J PAT£ NT ‘VU

Sil /7\^r^/\\

IiIe

Bl

to

Abb. 406.

WMM

zur Pfeife.

77>

Da mpfpfeifen ęn t -Wässerung.

I Patent Möller,

f * am

v.

"N

S—

sr-

5~i

vV

=Bf

Abb. 395.

Abb. 409.

Hubzähler.

i//

Abb. 397.

—s^.

Btfb

iT;

ifjf

Abb.. 398. Bremse.

-7° Rückseite.

vi

PJ

x,

v' ' v y / s r \ / \

• y J '

I ToT 1 ••

li

\.

Abb. 396.

QjiSg

i-a

JFE

• «*Jrpy

Mim

©)

Dampfsirene. cAbb.

/o

o.

___ o o

r=

!s406.

Wilda,Sohiffsmaschirien.II

litm.anät.

V. H.BÖSXINC.SPEMCN.

O Y'

ri

Äbb. 420. Dampfwinde.

Abb. 411. Dampfwinde von Clarke, Chapman & Co.

Abb. 415. Dampfankerwinde.

Tafel 4 1

ir~ —i f

T/fer/n

oT

MM

) O.

2x

jr

n-

éS

J° o

m

' ünZn)//u

ifr€n

Wi

s,aLi_ '

V--

fe=F

v.

ff

ïZl

”ü

^r'

:pc

fcS

ilr« KnvfHn

-V*-

LZ

tm^rn

..Mi*»:

0 'S:;» ,;

'giâj¥=ÿ

©,

,'Z

Jap

«sfH

d. I

ji

,y

___JJ

PJ

' - -.i

77- /n-Zvf\

HlIlZ

nd.qÇn

jii

Z#@t

UZD

n ft“

• un:

........".:q.;(x.......-...........-•' •

J—

--N

TW.

Grundriss.

Grundriss.

P'

r żń

zmmzm

Crt

X32?2

(r.

<U -Cr..-:

: : : i v.yjv: :

T-

_..r

r-"

■jf. :

n,

: •„ V“. *

.xm

in

!!](/

v£

Schnitt A.B.

::

*n

l;

fc

ft/Tîv

13

Abb. 414.

/cft-ÿ

. -..

Lih-

i! :îLfelli

rrrl .,©»=*

"* I ;-..-4r.:>güaÿ-;—fr4\-H-T~!

t-

i:

ttSfc

Ma

Drehkrahn mit electrischem Antrieb.

ry

SMfc

-h-

ęry

ÆA

•K

MàlmniiiHiiiwniiHinii iiii

1*

°z

==s

j!

. j;

î •

H

IM-

4t

jS

--

TÿTr

|miWITTTTTTWTTrrïïTTm

j?

i:

iUi

#=#

il

neu“- n rfè\

—— =^j

æjt

Zz—lj~

Zn

(Si

wTX

Ss

Abb. 415 a. Kettenlenker.

If

v; r ?

jj-ÄnPi

Htei

<aß

HaB

t:::

-■ C:

ii

f.

1: !

•ti

SŁ.

ni

\Æ

3Jcn' O a D

Sm

PgL-jflBBŁ /

JT JA

Ł Zj

_J ' V2—

—

nr—

ta

j—

Y~-

m Bet

dH“'

p+

mi

P/A

rfc

VJ

Abb. 413. Hydraulische Kraftanlage zum Betriebe von Krähnen.

Abb. 412. Hydraulischer Drehkrahn.

Tafel 42

3 T~ ' a “T" □

Ueberla ufrohr,

Dampf-ßkkum ulaior,

Tank,

Rück fl ussro hr-P le Hung,

(Ć

(r=

rj

|. Dampfakkumulator.

—    (3)

¹

Koji]

Sicherheits-ßückschlag-' ventil, \fyjj

Dampf

akkumulßtor,

Tank,

-h

pj

Druckwasser ,\S

<ś*

zum Haupttank.

CA

jj|

Jj

v_

.Steuerung zur

Reduzier-

Druck-

ÖJ

Mt

wasser,

Kondt

nsatorr

und Absperrventil. (Tj^

>1

ft

IrP

jOMÎ

/Kofidev-l sator/

Druckwasse/GZ

Abna&scr

Abb. 412 a.

-EH

Pr'

II Iw

fp-J

v Vv

■P

[MM

/f¹

nf\

SE

AtîT

Ji

-3

r-J«* uZU« •

■■Ei

Łż&ziS^

Sauorohr. :

tO

śEHE"

OJ

ffi

wun

tV

il

mf

ii

- f nr

Saugrohr

10

r-

3ŻŻH0

TT

jL

Ju

JL

Destillier appar a t

„Acme“ von Fraser. p

Abb. 434. Aëratorhahn.

-g:

CB

i/y

'S©

: K'ÄäffeiMöWo/te»

: r.:ïv# I : zur ScA

Sceventih

^Bwissl Srvcku/astseKL

-CL

/.V\

v:\:

prfep^L«“'-

HE 55    (

zur See,

-ä\

IS

c=lgfp3teuerung zur Subbewegung.

Destillier appar a t

gy

Ł-'

von Kirkaldy.

.-'TSÏÏo

MS®

yf

M a )

•J' -Jr ł .    ■J' 4- 4

v V»” .r >4 Jr w v

Abb. 436.

i r_

Lu/f-PJtp^. pumpe, ÄBTp-

!►

Druckwasser,

Kühl A pumpe, -

— Luftpumpe,

c?

L..

oj

!pi

>VtŁf*er

'S

ni

mû

Kombinates Ausgleich-und Absperrventil.

Abb. 437.

\LMq

?»

hi

Hi

52

y jti

Einlass vom ^ Verdampfer. O

r\

§§

r⁰***

FL

Mk

ii

mr-

2»

Auslass zum Destillierapparat.

snu

=3»

Auslass !

—«rnczum ^

Kondensator. ÈM

Einlass für den Abdampf der Dampfpumpe.

z/ «

•rtfW

l!

\k

Oy

f

as

Ś&

Wa&ser

in

Lufthahn,

Je

Wiida, Schiff smaschincn.n Aufl.

mÈàÿoàml

Je

cs ’>>»1

|C=>

'b

UTH.ANJTV. M.HÖSKING.BREMEN.

ï

Abb. 416. Gesammtanordnung des Antriebes der Ankerlichtmaschine eines grösseren Dampfers.

Tafel 43

rm

;i

■JLL.

nt

v \VÄ 'A

in

J?:

s? - «; g "JE

■%.

Mi

II

11

FS

5"

\T-

■A-"

|§|g FpUr’

/'K

frm? ifff

ii \

I!

Abb. 416 a.

3E

77/.

ij

sgggg£J

p“P

-SL

-Dl

fk-iri

LIM:

DJ

-lC„

if

=Æ

lit

?!

JC

[5

fl

Iff

t!

B

iil

-Clwx

©    Q|<

life

-3-—

',W£

P".

ai

IMS

Lis

: H    jgl

«►

Mdp

i

rr“rr

:W.W

Mpię

IL¹«

Fö

fl

Fl__j" r

'à

PtW

• Mh

0 Q Q Qt

ÜH^

UM

df

brrx

US

j.

tUK-

,((

Abb. 418. Anordnung eines Ankerspills, vergl. Tfl. 44., Abb. 41&.

Abb. 417. Zwillingsdampfmaschine zum Antrieb einer Ankerlichtmaschine.

rrri

•~fh

r#«¹

__ y\

T /TT

Horizontalschnitt dvrch die Cylinder

■u

-v

CT7 ■ 1

fl o

f u : :iAäe

l"T" •'ÄW' a> fcuijSfcSzgl

,.Utv-ZU

S'“""

ZI

-1

täcS

qu7

___ o

,ÿ.;>

................

vszoXi36

KZBBsSffi

7/,\

<:

pu

vcqul

3°l

/MzzzzZZtZZJJJZ.

fS

iuiii

h V .v.vjw.1

eiv

ï—,

U-!

Ü1

.2-

I urMMUF

r~ •

i

1111

^-1

. . ..........

BvVt\ J~~.....-.....l-

Fi •

' 's.

rIJ)

"ha. t 0 {

warn

, V

■' /./\

ïif

E®a

■T

Sife.jà

01

[X

igä

r'

I \0

IOJ

r n—i "\2J

jP

il s

d'l

a.

u.

f-ig

uv

X-uT

'/

U\

/*

i!

■0-

la

'S

X°_

•’

\\

a-. v^yß S’' K

.......

/ Mip^f \ /f......“•

'Uu'’’ /;

ji

U—d»

!!

îf

.......

L.

i!

pi|.#    ©

t/X/sl

ticEuur*/.>* i*F»jujSSk

""*■ ** ••    V.V- «'• * ■

i:

II

<£    ^—X..xr.-x-£ U

-___l'zrrz .r ::r:r.v r¹-../ {

Wilda, Schiff s ma s ch i non. IT Auf).

L I TH

.ANStV.H 8Ó®.łłNO.BRf:MEN

Abb. 419. Differentialbremse von Napier.

Bewegungsvorrichtung für fas Ruder.

Bewegungsvorrichtung für das Ruder.

Tafel 4 T.

Abb. 420.

Abb. 421.

\{

o.

! KO

/S\®

TC7T

‘r-SM

---

(0

1.»*^

• • J-⁻«*-'."* ».X

ii

Aufsicht auf Ruderquadranten und Bremse.

Vr:

\N

CÇ)

fo o|

:V-*—'• T*

o. v

-4*

UJ;

U.

- >2*-

4s=:’

r/a :

'r

I.

'XE

Oji

'Q

i.

Vi

U-Ł

CD

rx

ESSS3S$5355£$

EES

rfh

Po

iz

i rr<r o

»-ä

Dampfsteuerapparat von Davis

PI'

rinnnr

j-fi

pi

Jr

Abb. 425.

1c

iBS

15 V-.7.-A

■:■:■!,.......

:    ........I

*mw

v>

,-₇/i; I? 1 Li?

' / /    •.    • I*.    \s\ « :

m"*

kW

fsi

K'r.r

_J

tc

Schnitt durch die Arretiervorrichtung.

Abb. 426.

'T

Lq

ÜL<L.

Ui.

•    I..

•    .ir • -

ll

::

(TTN

X"'7

fr*

SS

in

.....••

• i - *••... y .... ....

; ........**. ;

vlm&y

: • ï;:;".v......'

Ol

X-

;v

Ltr

.i...

22

'*»

c::.

ÉA

5^=4

V—EI

Xt\

[ -ra

rV......-

il

.0.

L>

:;XJ

. ; ■■ 1_■„*>- • - • - *•*

»*

Wilda, Schiffsmaschinen.Ji Auf!

tlTB.ANSTV, H.BÖSK'NG.BRE-'MEI'V

\

V

Vw

c.

Aufsicht auf das Axiometer

■Sm«»

r-----“-i

ll»M

mj)

Abb. 422.

fK A

<Ü

•if

QQ

T-'-T

Dampfsteuer apparat von Clarke Chapman & Co.

c:

SB?«:

'/r~--------—KŃ

-- zr\\

tu— - - -

;!

VX

mw

Vj

W>

IMM

j*

AN

IXa@; L-jP

■\

Itif®

iv.....it

L.

/7

jrm_

___L_________

pp

:    :    n ' 51

c / JÜE

Ft

iS»

vTTv

TOm myÿ\\i\tvv\îyiT

Ie

ir

.f-.........

>S|

<§>

errr

r~

we

V.I.U

-t. .

•/••■••;---■

i-----/......

TUT.

C7

TT

imbMmĘ-

/r.

/.

/ 4'

71

C_

) L-

:lt:

T-

îdTTÎ

A__

JU

,l '

-Luj.

$(

“IT’

\\

S!

*r

\\

» » V *

A 7

Iw..,

\\

T\7

___L

-Jk

■8

-'-Tc

r 5>

v.

V;

*>

1-

, /T

O 's

r~

r-

H-

2_L

ol

EI

-O

-j£.h

%-:p;

Tafel 45

ft

zur Brücke.

Abb. 423.

Abb. 427. Dampfsteuerapparat von Donkin & Nickol.

L° b

■Pi

v\“

tz

O ...Ml

{W/S//ŻĄ

,-v.j

MD

fr

°©°£ ^0 0/

TT

CZD

IV

»!

TT

/fS «K

4 o

$ï\o ajz

6,W'£H5iitW CMC5KEA!) öMTyÄ

Wr

xZL'

\\

ZC

Ti

3U|

LH

Si

P U5

io? o

1 \V*.

>v

üiÄäS

it

rn

Jätj

aa

:><

Abb. 4j24. Dampfsteuer apparat von Schichau.

h HJfâ

zl

fl PS

IvVÏ,’

'A

1

WA

....

JÄ

0rB

0®fl

§L Ä;

71    0

fi

/>

Pi

/ IV

«g|lp J

TM

Itt

'fA

(TA

in

~oP

__P

:• ;■

<y>

-s—r

•Si

EJT'

UJ

XTL

<Lg\

'w

3Ś

T.:î

Et

iL_

■    __P

* ,0*81}

'< il :

PIT

i I©

tLlMw

II)

/*

p?

Cl

HT

=21

"EZiÜ ü'

i!

jcf

ÎZp"

Schnitt durch den Wechselschieber.

iS

r:

•I r¹

r:----•

Ü.

tgp-

tęp tjy

il

Wilda, SohiffsmascKineiv.il Aufl

UITH.ANSTV.H 80SK'»S,8RE«Es

•«%

ł

n—,

LJ

'p

'uö

r-rp-r*—1 Hdii

mm

4—

» TO-

[■ i= '5

fi

7?

if

BSgÜ

HO

...JS®-.

r-

rf

^S.

/id j.--i

é=±

c;

f O 9* \

O » 00

rr:::

2*

■1

V _________

ss

oP

SS?

:i\

IZ

ii

/Hl

WTI

/firing

-p ''

(•

i.

LT

•'•S-⁸*'-

rs=

tu

ml

----1

-.VJ

ï:.i

ÏLfa'M

iii fe

-A

âl

2 zr

BT

i-

=rei

—\—t,

i:

Telemotor éieheTafel 48

/>

2?

-y

II

U*

Abb. 428 a.

.Æ

j^r^zTTTr:

0]

jm

1    />~v>

- -h

r v

KS

J5

/>

//

P/

prT'4Hr3

'.J Z

S)

"Wife

W .......TM

4*

IB

AÀ\o,

\ \ U.

■J

7////Ą

\mf

\i

■I

HELæ

iU

vgy

2'

4-

■fe-K

J*"rf—I

^7*1 ,^T

^fÿ*:

■ß

Y7

ri

— “i

s-rtt

- ..ü

s,    !.

V.

\\\

V)

C7

I.

in

PK

z*:££i

tirai

É»

TT'.,.

Jt

(D

TO

“‘f

;u4

îhiHK

Mil

•b

|3ËS

rflft

-S

HS

-----

Ufc>

i'.

\C

il

ôV^ L4?.    ¹

im

rf

\®

TA

: \C

Tl

,Q)

511

re

\«L

pi

te

■—i-*"'

(5)

CCS

\V

./

17

& I qJ’y

—"vA,

!

Abb. 43S. Destillierapparat von Hocking.

■2) Ny⁻/--oy

y-

SÓ4

[i

<3

y=:

Ay.

Ansicht der Rudermaschine von Brown.

i,ySr\

|o

' fe

Abb.. 430.

Abb. 43o a.

öS

«*

mai

1________<$

4.

A.ZT2

S-

-a

AArz

P'

ilBES

’v:

4/

SA

4t

Wilda, Sohiffsrtiaschinen.il i\afl

utk.anstv.

H.BÓSKING.8RE. MEN.

%

&

n

o r?*^

ŻAKÓW

'iV'echnic*2$

m

y.**.

U-.

qFT

r^r

OL

i!

______iUit

•—t i—

Ausströmung,

.Einströmung,

¹

Wcchselschicbcr,

Si

—T-rr-, r-

.Handrad zur

Hauptmaschine,    upplun9'

Resenremaschine,

Einströmung, Ł

fc

Ausströmung,

1!

» ja:

”t-

J=i

Unter.Nützung für die Zugstange,

bb

___

u.'

t:

r⁻

Pinne,

—i—».

o o o? q o d ~~5T

O!

31

Anordnung der Reserverudermaschine. Abb. 431 a.

JL

Tr

40t

° i gssa q ;

: yAWS.

-£

nt

Wellenleitung zur Haupimaschine,

Ih

¹zn

II

idh

Reservemaschine,

ÜMS

@P

UR

TŁKtfeff

rzör — rrfl

Hl"

n\

HEU

,o

Eg

i*

V®

•o

OOOOOO

dbczzzzzzzkezzz

o o Q o

Hauptmaschine,

__(---— H---

__f ~ 7~ rjrÄ-AäSSÄ

-H-----7'-r

■2^

Vv

1t

n-

S&,

bb « Svsx c

gi

PT

AA'

4444-

— I". Pinne.-

Hb.

W-S

n°

*s

\V.

ff

&&<£*■

A^=

<=?■ 1

QJ

-H

ÉÜS

gg

ii

3LJ

51ŒÏÏ

Abb. 458. Ventilatoranordnung für einen Heizraum.

.1 ■

Abb. 429 a. Telemotor.

siehe auch Tafel 47,

1.44

X \ vJJsj

ssssasisfe

f/z

SS

Er

ep

(K¥

,K

Abb. 449. Windrohr.

Aspiratoren.

Abb. 450.

Abb. 451.

BL

‘T

(/

—4_i__

-I-

m- v.....sh

;g

fb.

vwi

)*—...

WM

4'

MM¹⁵

y iV j

ilr

r.‘.b

<?

!H

r;

TTT

\lj

/*

:i

c..>

\ 's

9\

Y//j/r.

SS

rf!

VP

ff

mu^

)LtL M ^

e o|

t.x

F*;b

a\-

Wiid a., S^>hi ff sitias chi nen. II

LITK.ANÄTV. H. BÖSKINO. BRE MEN.

,

*

'

»■

!'

’ . Ć U-

7ś

o O- Z

% z 4

•m

Destillierapparat von Pape & Henneberg.

Abb. 438.

-&L

Abb. 439. Kondensator zu Abb. 433,

Schnitt ic C H-J K Jß

Schnitt A B—E F

Dampfkochapparat. Abb. 457.

Abb. 447. Kühlanlage.

Tafel 4 9

mmmmi

JEt

S\

Q-

I£=

röL

Jt iS

Ai

öl «

TTTTTT

=s=f«

e.

2*H!

fl

fr eh

?{

iw~

:,yj\\

(?

72jVfHf

^1

¥M

cv-aa

s\

i?¹

r/*

fi

ri

r---

Ta|

o]

4P

i7

il

ffi

■-i Ui

ÆL

-Ä

lOl

V.

jSŁ

mm

t'

<n.

£

«3

221

VX \

Kühlwasser,

Kohlensäure-Kühlmaschine.

von der Kühl rohrlcitung,

Austritt.

Eintritt

<■&

ay

Abb. 44Öa.

I

üäfi C

P'

=*!}

/■X

Kondensator

(E

Ofoischei) <er

ił

r&

ti

1 ^

Kl ©    ©

0®

(F

=4a

ui

33

TT

-nF

1#

ftf

ff

ilsSSli

äst

i!

II

II

(r

13

/Æ=si

ouiurz)

il

Verdampfer

Sil

ir

ua..

3-*~-

4m

£>a

=%!

Kl;

Abb. 440. Filter zu Abb. 438.

fw

o ai

W(p

Ce

ic

m

—j

bac

ooooo oo

11

I

f. e

ÏZ3\ °

[ï-

H»!

rai

f'

I

JP

Et

SW

I

:■!

ÎFf

-sfj

ÎTF®

m

8--

Mast,

mi

A,

et

g)

Ji '

Extinkteur, System I Sinclair. Abb. 459.

IP

SIL

gaaaggg?gssj^

mèmmF

mm

o?

Ol!

‘00

Gfl

ß£>

3b

il

I

i

ll¹

il

II

Schematische Darstellung einer Kohlensäure-Kaltdampfmaschine.

Manometer.

Abb. 44Ô.

Verda,

Vpfer.

Kondt nsutor

iï

sir

Eintritt ^

Kompressor,

TO

ri

API

0.

Dampfaustritt,

Dampfeintritt

o'f.

M;

i;

^Wmj:

p'ï

ei

>\ ustritt.

Regulier n vcntil,

u>'

Schematische Darstellung einer Kompressions-Kaltda mpfmasch i ne

Abb. 441.

Abb. 442. Kompressorcylinder.

^Ab 446 a ! Schiffskühlmaschinen, System Linde.

Abb. 454. Geschlossener Ventilator.

Tafel 5 O

Cd’

s,

Hi

er i

'v

CE

a:4

1=3

CS:

7ê

•!

Gerd

«S5=

Abb. 453. Offener Ventilator.

Ventilationseinrichtung von Utley. Abb. 452.    _ _

cs

2n

,\

511

-J

-W

,1

ist

Stopfbüchse für Kompressor.

«i»

i pgSESSk

M JMb

ś 2 £ >«&•<    5 ? tT

2fe

k)

1°1

,<äf

ff

SL

bfrhnJ

o_o

e*

°°

•: j

&r

«w

jp

7s

-------S---------1>—

fuVv

y7

Abb. 443.

.4

TEES*

0)

«§

Abb. 446 a.

•H-

2>

1/

<b

9=

Ł'

v\

•5

iiy

\o

=k

it

/(Vj

o.

fîs

'ss/sssss.

(§)

ü=i

6

roj

aa

Tf~\

Regulierventile.

Abb. 445. Kühlanlage.

Abb. 444 a.

Abb. 444 b.

ki

(oj

W\

WK

•:--T|

f©

¥

L--

I⁶

at

TM9

su

Ilrzf-

BP

'À

2'

-Ppl:

Tll

cK (So

fr

//

V. •

S'3

». *.*

©

A'4F

-.•i»-.

;r.;l «

'■r,

Vs’³

⁰¹~'⁰A

—i —rvi o

"1

? I I

y¹ ■

ni

lîlC

3 If

■■

rar

MW

_____ Druckleitung

__₀_#_Flüssigem Am momk

_____Kalte Qlycertnlcsung.

K Amtnontaksaugeleilung.

7;T:hMm

-7_Xlv|r ::

S4?fc;

_ä~ >4-j< a

ill

ilBÆKï

°i(a

■Qf^j d

rii

'©1-

sr—a

mm

|i

3aj

■7

.g-j

Vf

ismy%

iXftPffesi

s\

•b

•&

8)

•Ol

X-.J

zz=^

Wilda, S chi ff sma s chi n en. FI Auf 1.

UTH.ANSTV H.BÖ$KiHC,QREMEN.

Stromverzweigung. Abb. £    460,

Abb. 461. Parallelschaltung.

Abb. 463.

Verlauf der Kraftlinien.

Abb. 464.

Abb. 465. Anziehung von Kraftlinien.

Ablenkung der Magnetnadel

KÎn ::c

fs/S,

durch den elektr. Strom, q Abb. 467.    s

Elektromagnet Tafel 51. Abb. 469.

Ya

f/

V.

eSMm'M

Leiter im magnetischen Feld.

Abb. 470.

Abb. 462. Hintereinanderschaltung.

—ą*—">k    —*k—j

'•.......»...

,.2r

/}

//

Abb. 466. Abstossung von Kraßlinien.

/ /•

AT

- B-S

Ö) QJ

c q i

^ Abb. 468. 9,5 m /

Fesstellung der j Stromrichtung. (

■'V

Erzeugung von Wechselströmen.

Richtung des induzierten Stroms7

Richtung der Bewegung,

Abb. 471.

--->

eC~

Ć?

II ll IV

oN

",

a,

x.

Erzeugung von Gleichströmen. Etromverlauf im rotierenden Anker. \

Abb. N 473.    %

Abb. 472.

.gern

SV

•y

■v

N,

AV

vT

-Ä-

Ai-./ o7.

yY

».

Hirni

GXxX>àR)

L-

O'

Rechte Hand,

fc

Abb. 474. Trommelanker mit Kollektor.

S\\

per: :

~irrx

i.

Abb. 479. Zweipoliger Ringanker.

SLsul_H

- s

Abb. 481. Wicklung. eines Trommelankers.

€3f—HE

///

Th

Abb. 480. Vierpoliger Ringanker.

7"V

WM/Mm

/,

12 V

z_

Abb. 477.

'--i

li

"/

hi

St

'!h

(t

fht

•///

Formen von Draht-und Stabbewicklungen. Abb. 484 a bis h.

\c ;/// \ /// ¹

TO

.-i

ÆAj

<?-

/•

Abb. 475. ^ •

Abb. 476. } Ankerkernkonstruktionen. Abb. 477. 1

*\

Ç¹

Abb. 475.

Tr

d.

.r

j#

N' Abb. 485. I

\Abb. 486. (• Ankerbewicklungen. Abb. 487.

r''v

1 cf>

WÏ00A

S¹

X-

Trommelanker mit Schleifenwicklung (ausgebreitet)• Abb. 483.

xr

Abbati 485.

^iüaifKa

Abb. 488 a. \ Ankerbewick-Abb. 488 b. t lungen.    ^ A

Abb. 488 c. J

7    488 a.

488 b.

488 c.

/jV/jßs/lrTs<

X.

ill

=1

Abb. 476.

Abb. 486.

fc3

i

ii

'ii

'Hj

/x

Abb. 487.

x-r/i

iS

s>

e rf;

^ f

Wi Ida, Schi ff sma s chi n en. II Auf l

a fi

Abb. 485. \ /.I

Trommelankern^ mit

Schleifenwicklung,

Ax

3Ü

'«J

sX

1, v

Abb. 478. \Pf Lager mit Ringschmierung.

■S

3-

vH

LlTH./tNST.V. MSOSKINO, BREMEN.

Abb. 489. Kollector.

Abb. 490. Abb. 491.

Befestigung von Kollectorlamellen.

Abb„ 497. Schaltung einer Nebenschlussmaschine.

*r

Nebenschlusslampe von Körting & Mathiesen.

jif !'

Differentiallampe von Tq/oI 52 Körting & Mathiesen.

504.

[9.6

S.

Abb.

'S

zz

Ausschalter,

el WW

Z/p

'.tja

£>

mm

É1

\Bleisicherung,

soi

fET

Abb. 491.

Hi

1=

Nebenschi usswi dersta n d.

AT

■■■Tu-V-g;

Èf

Abb. 492. Trommelanker mit Kollector.

Abb. 494. Zweipolige Feldmagnete.

■er

Igg

SS.®!©

s:

Mi

fan

ÉmÈÈÊ

bj jj P\

»J

Jir

IV

3²

Ar _^.-1,

vTm ■

Î.MÎ.

Abb.

JLej

rïFâ

s,

Abb. 496. Hauptstrommaschine.

502.

LS-

/S

Ml

izi.

»•

Abb. 495. Bürstenhalter.

Aus -Schalter,

-o-

cJ

K, -

$ Bleisicherung,

J K

4-0-------<-

Bandlampe von Siemens Abb. 503.    & Halske.

hr

il

i

jîi

i»

ta

h.

P,

n:

Bogenlampe, System Krizik. Abb.

505.

a)

AT

AT

i®

FMI

.da.

■y

Vierpolige Feldmagnete. Abb. 495.

mzm

Abb. 495. Gleichspannungsmaschine.

. -• ' '•-.«<.......

MEW

* |p|Ær

/mm.

Aus

schalter,

-o

Differentialregulierûng nach Abb. 501. Hofner-Alteneck.

g;

<§>

!j uBleisicherung,

I— ri----

HP

75—fol'

mm///

»J

AT

>s

"f

O)

§l

Neben schlusswiderstand.

AT

P/

•v.

js; :; j.

Q il A

•V

Wild a., Schi ff smas clii n en. Il Au fl.

,r :

fed

I.ITH.ANSTV. H.BOSKlHlî.BRE«*X.

r";:

§§§

sy

ss

V;.;

rm JT

Abb. 4Ù9. Gleichspannungsmaschine von Schuckert & Co.

Abb. 515. Abb. 516.

1 Stromvertheilung. 1_... Kajüten.

Tafel 53

Maschinenraum Zwischendecklampe.

Abb. 508.

Abb. 506. lampe.

o,

Li

Steue

■pfbor*lG

ituńg. q

CE

mm

j.

Gang

tSb,

Salon,

q Biblio-

6 .Crt

Rauch-

Ą-fcv

rlr

b O—o—o-CH-O—0—0—6

cx^o

thek.

zim frier;

um

#

—cv

Kajüten.

Abb. 516.

" Abb. 520. \ Führungsstücke' y Abb. 521. ! für Leiiungen.

L—- Abb. 522.

ÜH.

Q=ä:

HU

zJj

fer-p Q

o Ol

1jo[6r i~i© ■

--g

41

I)

il

<»

Ös

—O f

—uul

Abb. 521.

Wicklung der Electromagnete.

9 ° o

Q >

«U-J

|[

U,

i»

Abb. 499a

Pi

"ju

in ;

Abb., 522.

it

:3

41

4>

I»

0 « L-f —§

r-v-E

4B-

Abb. 499b Wicklung des Ankers.

O o TP

J * q

■o o o¹

ooooo

-v-~u

Abb. 509. Laderaumlampe„

Abb. 510. Anschlussklemme.

*/

ïCXy

am

z;

rr*

ru*

CP

<?

(§1 b®@ g)

EIL

r:

TTtPr

V'*

Abb. 500. Dynamomaschine mit Trommelanker von Siemens Sc Halske.

eh

3]

Abb. 511. Hintereinanderschaltung von Lampen.

O—O--O--,

^—o—

Abb. 513. Gegenschaltung.

Abb. 507. Handlampe.,

aP

FQ

----o—o-

Abfr. 512. Nebeneinanderschaltung.

ré-

±~£yyr

XX

CID

UTT

AV. ;

mm

Äs

Ss

iS

y;

Â/—Î.

Stromvertheilung nach dem Dreileitersystem.

■4 4-

mm®

-4

10

Abb. 5/4.

—0—4 —o—J

WM

7Zb

p)

X1ZZUIX

LITH

.ANITY. H.SÖPKJHC ^RßA-.JfN.

Wilda, Sohiff smaschinen.H Anfl.

is:

Zweipoliger Ausschalter.

Abb. 524.

I®

<Z

Einpoliger Ausschalter, Abb. 518. Bleisicherungen. Abb. 523.

Abb. 531. Elektromotor.

Zweifach-Expansionsmaschine für Dynamoantrieb.

Abb. 541.

Maschinenielegraph.

Tafel 54.

Abb. 540.

"eg;

®1

1©!

ü«

rr.:

J'WJW

di

/*

TM

ff¹

Ï.

© j°

fi).

XS'

'C

CD,

u=3

3n

Tl

r<;

t?

HP

<T

<?

Generalumschalter

von Siemens & Halske. 53—10

Zweiphasenstrom. Abb. 532.

w-±.

/    AUtOHMI

Q tUXmtClTÄT5GfJtlbX»AFT S.    Bf Rim.

Ws

Dreiecksschaltung. Abb. 533.

<3*

Q©

©e

.0.

ß)

1

s*

J.

9

tt?

*.

'VS?

- -I - -

OQ °

L.

P°

Tl

72

Al

TOYS

-i

EX

02

è:

ckiCö

ßrr~T7s

\d

-o»-r

ED

a

:'D

WA

-*=»-A3c

r

I—

.JE:

do

bo

!//•

Schottdurchführung

0 LÎ-

ta • O

y⁰Ö°

0 ohoQP

ff

Sternsch altung. Abb. 534. tt

Drehstromelektromotor. Abb. 535.

Akkumulatorschaltung. Abb. 542.

Akkumulatorplatte. Abb. 543.

G \\V

ff

Abb. 5/9.

7^sW////////W///WW///X'777y/A7W77/.

4    +    +    +    + ^

»

II

ii

L>reh sfro rnfernzeiger.

Abb. 525.

° ^ 'öS”*

iii

tvju

Vj

Vj

II

7/.

ii

ii»

Abb. 539,

...2

leg.

ft

:js

<x

\oĄ

Wl

W///////////WZsW7/y//sV/W77/.

W/W/Â

■f"

11

iiii|

:ü££g

HÜ!

■i ii ii «B

Ampêremeter und Voltmeter.

Abb. 526. Regulierwiderstand.

Anker eines Drehstrommotors. Abb.

Erzeugung eines Drehfeldes.

Zs

Abb. 527.

7<

- tea —

/z

T® iii isj

Abb. 525.

»ft

k\

¹__

Verbindung von Leitungsdrähten. Abb. 517.

\°N\

:!

poo,

Hitzdrahtvoltameter^^m von Hartmann & Braun.

Abb. 538. Elektrischer Ventilator.

77

3D(XT

FTT

s

uv

€)

Abb. 529.

z Abb. 530.

S?7T^. V \

si

y/%

i-HI3

-o

la

(p

TT

It !. fl

•S3

■i!

ll

!;

•: a ;i

!l a

LjjjLlLp.

•i

~~[~7;

Wilda, Schiff smaschiiien.il AnfL

LlTtt.ANJTV. K.RÖSKINC.BHEWEN

\

m

'

■

9K

lÊMmm

•ÿ

ïg

’33

5J

-'fa

Ö

tm.^

'â*r Â#£k

Kfl

fS

!. J

te

:â

fwj

Pi

$P

&A

TW;<ü?y

SUS

&?1

Sk

Bra^PJKśiss

îtsâ

U^fs

8)Sï

wm

, v *2

'•îrîHÎi

émU

WEh^JgiÉPTl

HH^0|

RSl

M itis

^^9V3Ój^JS5-!®«

«££

ai

«ac

i*

«K

’■>>

'TV'lv* ₄

'^Sî

I a jV- iH

jjfp ’

■•Âf #**

F. V«,

iff

Sä

|*t*f

|f A;

*jÉtâSi

[iÆg

E%»

n

îS»;

f JPSi

!»

PUF

K «s*-

<è

a,j .•dtfW'¹..

J^jSjggâjfe

■3 Si

'^VjgQr

Ift

5/JL; ;**

gj

il<TI

i«!k

>c*C tâiïft tsÊ: WmQ. ■» raggim *

Ufnfl

uni

*Jiv

V?v -

.- j^pi|ÿjyiv

«

iK

M ?fTrtX

Sc?sæ

Vf§§*

W1

WfeS

m

■//,'

W4

MiKiTWÉWÉ

■^iA3

fe

PC«8i

'*Ê*s£w

m.

'1

®*9

3S«

Al

ôf

m&m

or

JÂSMi

J&

if

l- s

«Ar t.W\\il

âiPi# 3^«Ér^i

JÜÜ8

•> -,* Jpfe e»ZP

3:';    É&lp

Â|$f;

i<K

i&VC^W

m

;J

I 1*

Mr

^.Â TaîÉi' ';

lii

tv.

Sfeyi

IMENShS

^ fkSSl

fe

!»f.'

imi

wai

»H

BUS

«Mfi»

œ

wrttis

"4’Æ®

ï»

0*4^ :Mÿt wW .•»-••«

:iré?.v.

y-'

*M©

rl

%: «i

Ä&,

WHI

i^M

grm

iÂ^'Lâ

. mm

•*«4

■Hofl

£ alSiiutSâiL

âx^j

WL_... , ^imSÄ

»»

Kfe; Ä# klMiQ JL • I

Ffé?

i-..V

<13

?#;-

8#

gy

liSa

â4ji

|S>

'-è

«p$É

1*9^1

MÄ

Xêi

Wm

4fe^ÿ;:

%-

r»

zs

Spf

frt§§8*

**«

»2

*•* w •>

i*H

^rü

f jgHxs

Ifc&gW

feil

i,

gpH

sgi

segBiySN

«aæftqi^a

lllNiy

P;.- \4g&v ••!

V i

*.**,* f

SIH

iH

îplf

sSf-¹'

nr v

/•’

rj

fim

Hi

8»:'

1®«1

«3f

II

^ïü;

ËM&mm

5aK

MÈ

^BäSHIHL*

KS&dsSMI: Taj

JPr~

ÜL

R?U'

rJm

fc#

Iip

S«»f

■m

■Si'*

fo.

.yi-

JHMKI

“*TŁ «lö

»l

j

if

*Æ

;W

L Î? * ’ ■“    J^W*^'***

■mg§£*8

JPSs

fiauJS

RliSäkÜ

■&

Sfö^ßfe -■

w»/ > I étf-ILz :-.

-\

L**<«

& ï- ■-''2

{: J/tm M

3^*

ft

:4f§2§|

iia

m»

p«i

il

*

WVJI

«fa

Im

£>fi<r «BR

Wk:,nfi* J™?

U5

KM

PHnmy

^^P:: Ai

A

:ï ' ■

fi®

^pWjjgjsii

«ssf*»

if’

•w«fi

wSLÉ^^f

I * • ■»* wf? «PPJ

T' r^> i»:4r^çvv3^CÉ?Â

sIPlIISlÄ

•é

mm

vm

v-':

«£§&

«É

mm

mzPM

ii.-.

J^r-Vê^Kt

mą fti i

kW ~

iT'

KS

I»,

’ŚąM. «

igg|

il

fc ,

P#»

_y*j-£r ''

i..-

,?»

wi;..

►ü

Üi

m al

t.:~

S9|

i^A

Üftfei^^l

.-7J

i,

f|*J,l

*r ⁴fjg

«k “■''TaS

^ mm*-

ÉÉsM

n

mmm

■H

m?

:J -

f&rl

WXf

ÆiCWBr;^ ' ' v:’: ;v;:iS:.    ; ■.

WM

i#

4Ä

m% ‘£msM

I wzv*

%

%Vi

ipgg

fÄ

■:

' y.

Sfe

£3S>

IS»

Hl

:3k

B»

1%:

k §ê£'

Ci

Ä

1J«

l»l.,

“f

2Ä

i-

âÜM

%&$ÊL

4?«S && '•«>« ae.^?P;

iiËliL,»:

*»Avy

m*

1^5

Miff

V#:

-»

IW

ü i

vOrZj

£21

P5lß*

es

0%. m.nZ

mmiM

mk

im

ĄfS

P&Mt

BkiS? •.

■ îflÂ jlfÄk'

?ap;

■%

fej

f₄

»i

91*1

SH

Éttôr 2W@)-:.-ÜM £ZfcXf''

» jlA- kk JùMrt

Kf

iw

i^|

*rf

ÉSP»-

jâÉP^

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

111-306637

Biblioteka Politechniki Kiakowskiei